A

.

a

1

aaś

t

----

r —

-

-A

cc

4,

<sj

f _\

%\

<P

t

/

■

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

.

>• |

II

INI

r

100000262780

/

*-

&

■

)"

->.• 44 •'

■:

•, ml

■

*

⁶-^S

U

V*

"'5

Sf.

/w- m

>

-

.

-k.

X*'

BIBLIOTEKA POLITECHNICZNA TOM II.

J. RYCHTER

Profesor szkoły politechnicznej.

!r

ROBOTY WODNE

CZĘŚĆ I.

POMIARY WODNE. ROWY I KANAŁY

Atlas z 17 tablic.

i.-.

Lr

LWÓW.

nakładem autora.

X. ZWIĄZKOWA DRUKAKNIA WE LWOWIE.

1894.

»•%

9i

■*»

_W- W

WYKAZ TABLIC.

1. Tab. 1 A. Mapa hydrograficzna.

1    B. Wezbranie Górnej Wisły.

2    A. Plany i przekroje rzek.

4.    „    2B. Plany i przyrządy hydrometryczne.

5.    „    3. Batometry samokreślne i hydrometry.

6. „

7.    „

8.    „

9.

10.    „    7. Sieć dla związku c r i «.

11.    „    8 A. Diagramy przekrojów zamkniętych.

8 B. Sieć dla związku C r i a.

9. Tabela do obrachowania wodociągów.

4.    Przyrządy hydrometryczne.

5.    Hydrometry bankowe Rittera.

6 A. Tabela Franka.

6B.

Kuttera.

12. „

13.    „

14.    „ 10. Kanały otwarte i kryte.

15.    „ 11. Lewary.

16.    „ 12. Lewary.

17.    „ 13. Akwadukty.

'sj&f

/

^ '

■

a

»

-

v

i

,Ą-

i '

V*

%

ś.

i'

-

*

i?

i*~ -

■■:'-

:er

ł'ii ii

li!

R:

*•

/ino\

W KB RANIE .GDFBOTEftj WISŁY

w 1889 r.

raryi---

•/

Tab. Ib.

i n/ -ran

~X

%

=J1Q

,jj

-p¹

‘oprad. Biała

jgjKSŚS

Jj

-TT7T

^r

-3JT- 5

: 60x

iv*

śA

s.“?>

;£±

Vy- -

Poziomy nizkich stanów z lipca i sierpnia 1889r.

~\m

ei

]23t

$A.

i,

Tl

Ti

-L.

^VT

.u*—

~bW

n-

K.

4g

j-

4s

F®

i:P

rxr

P.

7\

Onnajec

Li.

•*~in

*£-

W'

lŁfl—i

PF

r;

ajgLtfBSfa

V. JMhS

y gM°y

Wrar

tJ

EF

FIL

-lizL

i:

3p_

x::-

_s_

JL

■—i

fi.

/.\

ET.

r——t

rif

33

W,

ES

■-t:

!2JŁ

a°T-V

=Ł*

_LS__ .tl

V.

•*r

iagfcp

^*“1 \X

230_ Sn

Pe

i-1 JF

•j

• r %”T: ,,

Tli W i ;\ ,

P~ ■-:\ I::jf\J:

■jiSiF^

=P

Si

11

, 1».». > - ■ .

yj

j=g

h®Ł

^4<\yĘW

o R ♦[««

3E

S^p;

ił“ _i=±i33

n r ^>4«o^

1 r    sh%

ąm

~T

.JMCj

=3

iił-

£4i

Ni;

-A—

300

5ś

<aa

IFrMiBl

.r^y-^ar

i*r

t=

3WŁ

L-L4-

L\

.XV -,

E£

łi

rzzr^H:

>wf.

«oa

ł80""~;

=Tf

^2L

"T---

2.-

-f—

a eł

“X

li

±EEL

-ł-

la

mą

San

—yyfiłuti - Jaańłłka

't

Skawa Wisłoka

Poziomy nizkich stanów z lipca i sierpnia

:jo

•z

LU

2r

(_)

LU

U-

-7±7rpl--iEZ

' f i_.5 _4._a..

<_)

LU

25

rvi

oc

15

i/

If

Lewe dopł.

WISŁA

Prawe dopł.

Jr

1889 r.

Lw^t mmam* nmMM

»»a    —-

rrT

r-t “

jpfesr—

5e d

tr

żf

.■X    : yTWr-;-

mźmsL I;/^łi-4

i-irr Xi.    '    ----a-

X : • g i_5-j>J.J.-|.;

//

Zakład Foto-litograficzny J.B.Obernetter w Monachium.

lapry 1 siF^

SyjpsŁji

777. m

W\W 7'7 !

^Bisa

WatYWM*

•t"

■ -1

/!,

1 iv

li i

lor ff

.,. riX'    . f.-

7 iEF ¹ F" ?Htt' ‘ lirSSTLF^P

—■' -..... •*■

-eśmmm/Wmż

7V

Ł—Jt

tr

\7 *ł »

y*1TKfyF'~--:r:

F'

i/

~y

77

fc

--"tT' V Xy -

77

//

~i—Ł

-—•gr-r

yT-M.

2_

r ,/ ''^Ly -iłf / //*> /

c.e

L_a_

Sr

4-

.X

a.

ir..„.__u&Fu

■7-7> :2Ł

to

20

JO

-+-

(t

==

ri4

“T"

Soła. Raba.

>rl —

F-

7VJa0 - NV Nmr—-^F

—3Ł-— T

• ■ ” -----t-F-r

j:

|EEH?=^^r:

1 -    7/T .X 4

- — 'V * F-------y

y/F

X- —XX—>-r-

/li-

Xiq.Ftil.X.

“F

// "JL

/7P\i

7W

k v#

[t ■ -4:

//Srr^

w/

W ■' ■’ /

ypkim p₀jziałka długości.

21

B JE

•f—

-5

i____

-A--/

Fą-nl

SE

----1

---i.

/-

iv

±—77-

»se

2^0 kim

9-

<bV

L*v J'

—1.-120-4

W0d

fe\

HJŁ-

iFtT

s:.jX4

Ili .U -a-^r- 1-----!_

IgLl-UZ--.

gzr^4-

•*3

-- - - v4

77

7/'

rr

r:X

MIM

•rlX

*w

herby 120,120,300 łt. 1/. wskazuję poło. żerne zera w ocłoskazu.

Długości odmierzone są z mapy t rsooo. Długości dopływów mierzone od u/ścia ' w górę.

łV rzucie

poziomym I-Wisła

oznacza \-------dopływy

m\m

KWIECIEŃ-MARZEC.

Lewe dopł

W I SŁA

Wł.Skoczyński 201 1893.

UJ

W*

n

li.

r

If

.i

% .

I

V

_ v h

<K //

• « -.. ,

l

esą ft

vM

rf

®£

KpS

mW^ &

V

M tj

Ni

f

\t»* •.

»

*‘<ł

, W

W ^

/-ł

r^ % ■

Uui i. !.Pi

CS*

\

SSi

f

V

*

J Rychter. Roboty wodne Cz.I.

Biała iCzarna Wisła

3. Związek wodoskazów W Ciężkowicach i Koszycach nad Białą.

PLANY I PRZEKROJE RZEK .WODOSKAZY.

Tab. 2a

2.Wodoskaz Otta. 2

wk

I

Przylasek rusiecki

n w.w. 1884

8. Przekrój Wisły. km.9^792.⁵4i888.

Niepołomice

195,230 A

Dunajec*^

w-"

sS

c. i

n,

Soła

J?&L.

;

C .    > y .

.....

A W¥"-f

h :y. .

ii

<4>.

'■V

;: "t

§ Sg

v /    188, JJt .

nor. w. 192,013 V_. __ .

r w-a,

SI i9

' T9TjąTo .

■ ■ 1

Uri

1.

F"P

> i

L?i^79, n.n.w. >

li

fi

CK

s-=

vC~4

1\ i

i.-

3^:

w. d£wCi^żkowicknv[M___

,sv-- i

.. -V

5.

2j

9. Czas trwania stanów wody na Dunaju pod Regensburgiem

1870 - 1879.

r~$m

lO¹

2

SkawŁ

V%

<lV

<s&'

^yfUl

50

100

200

aoorn

i-

•ł-

Ł.

-•/

6'

i°

i)

Pi

'C

\N

"\

J.⁴-

Si...

C-~

L<r

>v^SlSl^^erLSC^fSi£ńj

'Hł

iO>

P?rrv-/i^fc

V'

A*.

\o>

^ _v>

iAj!

yO¹

.*.

s 4.Wodoskaz do max.

A,.

vO

AK o

<**7

•N X/ i ^< / /

*Ł j

|&£

--

\) /U J- V

6. Przekrój Biały pod Ciężkowicami.

km. 6+938.

V x ZX>;

~y/

3* lm.

i\°

S.

\CP

&r j

\o

Wisłok

fK

^475 sl. Z23 wdk.Ciężkowice d.²%ii890. j2.₇

-------- ^

"A

.z.

i*

*    lO    •* -T >9 t

I ó.

■p

12,7

f=-~ - -

' Okres l. II. lii. IV V I -I-,c * .'2.-P7 '

9 34 II ,2518 l!

”'-:*30;i§.;l7!l4;i3 7:39 25.27-10.10 30;20;i2

5 .8 40 62.33:19.    '

^§42.34 54132,22.

3 55 49 54)47129    |

2| 75 92 75' 51 .29

w

, 2 235203172 159 66 |d 160181 jl 38,174 80

,rH:sa'‘s

----------mm

10. Czas trwania stanów wody na Wiśle pod Krakowem

2 okresów 5letnich 1864-1888.

“ar>

14.

198.963

i.

tT% h Vl

It-

h 4 g £ ^    '

7!    —«

fez

31,05

sK&t

.\o

7. Krzywe prędkości •" w pionowych.

J

*?

46

TH

liczba ćfnT

joł

PY.w. -0,50 Dwory

Wisłok

I.Ceneralny profil podłużny

"³⁰XP-

ifiL

\ rl«^

l§t-'

» A lv*f

kkC/ . ^

o.-

•O

«>>

40,9

39,3

,i___U32.

.10 --—

24.75

"o

.17

.39

i.

.96 -

1,29-

.52

.2.

L«.

j£-

11-14. Samokreślny wodoskaz w Swinemunde. System Seibt-Fuess.

F 11.

12.

WISŁY

m

°°.M/

36.1

,75

fir'

,J............X

LM

m,\\

11

pJ

38

_L

najważniejszych jej dopływów do Zawichostu.

7T

,r\

-2

05 >+

J? 1

M ro

cO CJ

i&k*' ^

I.SM-

,76

Y-

yaSattL^-P:

_>4C.

_Ui.

fl

Ymj

-L

A-.

cu

•S

-V

oq

Wysokości nizkieęo stanu

•S

V)

■~o

'5

-fe

:i

cjj

-c>

■?

3-

-1

<1?

f?

ro 05 <N »p io

-XX

5    k

£ Odległości od‘"źródła

CS4    CNjrsl

W

I

fO

<NJ

# ^sgr

I f N> 6>|

MN

s> e

Sil

1,25

1,51

lio

/0,35

6-

e-

aookoo2doo 3Vo Zakład foto-litograficzny J B. Obernetter w Monachium.

54,65

........

109,00

124,00    13390    0,

J?

23,01

135,nad m. Adryatyckiem

78^0

CO

i\oV

14421

______T._

17028

236)86

289,51

rys. M Morawiecki

25 X. 1392.

: - ...:

«•***

0U■w.wg™¹* 2

■N.

■

•>

.

4-

Ą

tfł \

V

l f

Ł

cs»

V-?

&>!

[

yl

m,- m

-'

«

V- . J______jŁ. - -    .

4

I

T-,

4'

i f< ?! *•.; '•»•

„s f V

4-; * \

-

*44

m ;

t

9*

/ U

^    C

/J

7    *

V

—dfc-

*.

i.

JRychter Roboty wodne. CzI    B abice

Czarnuchowice

3brzeg

W: W: 1884

Przemsza

Broszkowice

_______________ _________

Gorzow | Bobrek |f Pustynia

Kruki

Bobrek

Dwory

"Brzeg prawy

JŁ.

^an niwelowany

k i 'M

V.

n'X-A

rl

^N>

iW.woda z rl8!3il884

IKorona watu prawego

Brzeg prawy » lewy

» lewego

1813

1884.

jStan niwelowany Miejscowa krzywa spadku |Dno rzeki w nurcie iReperyna prawym brzegu jKilometry

Przekroje poprzeczne

łkam. Vdrew:

Wielka woda z r. 1813

'o

» 1884

fi c

Dian niwelowany

604ZZZ

227,241

226,882

226,623

226.405

.5

229,740

Miejscowa krzywa spadku

§    g

Niwelacya kilom, i Sreperów

I —-

T:

-229,210

Sp.niwelow. Q199

—:—210m.nad m. Adryjat.

f 0,168__j

Spadek stanu normaln.po reguł.

OZZ'062—;

-228,309

■o

<n

en c J

46

47

48

0,359    0259

0.313 Spadek wielk.wody z r.1884

49

50

Q218

Soła

Dwory

PLANY

I PRZYRZĄDY HYDROMETRYCZNE.

Ul

'/V's6

■N— •

IrW

jWfl

-I—

;\

■J \V

* {i;

f"

fig:1.Częsć profilu podłużnego Wisły.

3.

4.

5.

226,159

225,884

-227,015

230.47

225301

8Ś

224.663

tn

oó S rvTcr>

-l C--.1 CM CM

!■ . , :

224,317 228,817

225,654224,305224,268

(£21

C(757

0,4492

0,259

0,4-

:zm5

01-

13.

Os

0464

0.395

_FjL

*    0.381

6.

2. CZĘŚĆ SYTUACYI RENU (honseilderbodensee)

_r_.

v^v

v:

100    50

Wa^jenhausen

100

200

300

400

0,55

•Z

fig: 12-14    X

Ołowianka Dybowskiego.

_y-_VC

i X

O,

.0

14.

cA[

XD

G!

|H

,5

HM

cm

Tab.2B.

'by.;-¹

___

4A-'

•    13 a

joo Nltr.

Aby

X.

G,

12.

0,63

<».

\K D

-yl Ejj

[1]

11.

—7 ,~~T

i j,rjj

0,06—*h

-s --- X

-OZ—'

500    1000

I i , i i I

2000

d¹

.w

O s 1    234567    89    10    11

i 'i i ! I l i i l i____L_I______L

i“""mdla dług:

» wysok: 7...

12 m.

18.

*—

gx

10.

vs,

15.

li

Ty c-i|Q

v-

fig 3-800,11

Tachymetr wodny Rittera.

■"u

OcfO

-030

f-

mmj i i

— 40"— ryiO    ,

pb-

i IV*

'4

rr

■W i

rr

o-

17

f‘..............0,14

-----------1

rU

----------0,20------

o'

r-s......77

bH

1J&5-

O ,1

16.

4==X^=lf

l ■

ifT W ;

7.

8.

^..........50--------

3]©

i'

20.

21.

9.

..

/>

C'd

b t/t

w , i

,.025

77

fig: 15-21

Przyrządy pomocnicze

Ł¹

-075—

1,015

.i..

t..

/X

19.

*-----------J

- 275---- 100—

:--v

/,02S

v------o,53—

-U •

Hn

rtinffe

...........*

-1^5- -.....

10 [3

12

-0V1

Zakład foto-litograficznyJ.B.ObernetterwMonachium

—r-

T~;"-

-44

VIII. 1892.

w

Rys.W.Heppen.

\

'----

..:■ —

■

Ł.

\

|-ŁI /'0'-v

•f \

a

■

»i

f v

«e*    |,:

r i;

;■ // ,r

%

£

#

/

-    v -    ’*' • "    .    :

j? r”"—****

'.v’-r

>

n

—•■—

r-

<4

W r^n f

£ SfflBs f

». wm *

VV * </

• *v* -

' •?

/r

J Rychter. Roboty wodne Cz.I.

BATOMETRY SAMOKRESLNE I HYDROMETRY.

TabP 3.

1.

1-4. Batometr Schmidta

8-9. Hydrometr sprężynowy Franka.

8.

.0 ,

fenE

1"

fci—r

Tł.śmmi

3.

mm.

K-

t

V

i*.......

Podziatka fig 1,2,5,6,8,9.

sm

O os 1 2 3

i u;s i    l    i

Podziałka fig-10.

4    5    6    7    8    9 io dm.

\\

fi LJ

<0

Podziałka fig 3,4

13.

\'//7

//A

0    12    3    4    5    6    7

9    10 dm

i    i

Podziałka fig 7.

4.

I ■ ■ , ,⁰!⁵

4 cm

<j

TT

ujT

5-7. Batometr Stechera.

10.

rt

.--fr ----

r(3ą

‘ 10-14 Rurka hllrometryczna Franka.

_ł_

■■

5.

7'~ X

- \

HUi

fx

■•Jtl

Uli

U"

___9_

V4-

12.

9.

TT

'    i-'; .

Cu:.-

■f/n

Podziałka fig: 15-16.

■fernuwmm¹ •.

O 2    4    6    8    10 Cm.

+t

4+

+*■

; ' 'pF-

n"-' ;

fSZ&ry "ffP?

y.

• »w

ii.

Tl

#•«

IV

....

:4:

“4--

6.

td

Wp:

ustt

umu/pj/mi

<°)

siór

sofa

I--P-----IL

m/pszfowo

□!

R₂

R,

PM'¹

ii

zsgM

"tr--

R,

t:'di

15-18. Młynek Amslera.

16.

17.

-a

“~,3SS

Jf

*r.

18.

TMTr

E,

T.

-fr—n—1

T-----8

..

1L

!ig£ ^

R,

T,

*■

r

Ifejs

łV

f,

Z,

Z.

dJ\

u~

7.

(o

■*

ifcr

—“3,

15.

CD

ąc

IU

-w--i-^-------

jOrzMrę/' ro(

vv_X

Z.J.-

t:

rfj

Podziałka fig: 11-14.

2    3    4    5    0    7    8

io cm

Podzrałka fig 17.-18.

0    1    2    345    6    789    10 cm

l    !    ■    . I i    <    i ! I    !

Zakład foto-litograficzny J.B. Obernetter w Monachium.

Bys: Wł- Skoczyński.

w

\

i

N

i

w

t

/

/

<\

>Ł

c/»

V-i r V,

n □

<5

:

w

\7

\a

■ą

lii

*1

:

'*

^ *

§/

•,/

! eSK¹

rc/*

' ' X

•*y.

/'

^ W

^ >1*

f

y

r-vS

’

m

%

■

t

J.

xH

„    « S, -    jS SS Jt 5 iS ^ 55;

ii » i S

,b.

31.

re.

Fig.29-33. Rurka hydrom. Pitot-Ritter.

Hi

e,

Ci_r

0. )2l*

0,01

r°i

2:)

33.

A.

[O

—1.15.

[H]

,f

Młynek Rittera.

35.

a.

fy:

‘.fef

c.

vJ

04

~r~

zzr

_jaJ

im

f.

)-h.

n.

•V

—1.85.-

1.70.

p-i

mm

Fig=34.

Rurka hydrometryczna Pitot-Daręy.

&■

o-

ah.

p-

o,ao

1.0    0,5    0.0

Podziałka dla Fig 35-37.

10

3°

37.

TablA

B.

n.

jb.

d.

o~|

jS

li

32. Jl 1J

-—^ P

I,

m.

M) -G - O O

e.

°Q

er

i-

-......JUh^

c.

i<-

0,145.

->!

IL

LJ

:)

0,20

i 36.

<N,

■F

0.15.

<0;

Fig.38-44.

Hydrometr sprężynowy Franka.

i 4......Ś

0,17 }--->)

^r. j J:

4- aio. v -

(-----

f

_y y

.Hi

i 4_IL

__X-

,\\

'i

if

lii

'I

38.

Fig. 38-41 Hydrometr na słupie stałym.

40.

•II

!k

41.

>t

Rj.42-44. Hydrometr na drążku ruchomym.

'S

43.

ii

l.

■G

FPI!

Ii

01------

r. j et

I Htś

“Hk

jljS " T...... r .I --X

Jk

ii

ff\

£i

foofff

!>

: i]

^|p:, f liii u

P-

39.

e.

IL

£1

JV

GXZ

cb.

fr³

rl

44.

.a

o/z

Podziałka dla Fló.34.

ft1 o 0.1 oą, (jł 04% 0|6. 0}7 0|8

-i’

• • ■ !

tfr-r-drrr

mm

-tw

[i

~F“

Rys.M.Kohn.

%/

J

ii

1:- '

A.

37

x

x

x

38

~~v

1

57

-J

K-'

56

'

-'

55

/

39

40

J.Rychter. Roboty wodnkCz. I.

\\y-

x>

X

W

7X3

//7

YvXf

X/X

/X/

/

/

A

V

<v

X

/,

\

\

41

42

43

44

45

I

X

v

X

^ *c <

Uj

V*

v

y

-N

v~

UA

O

>-

h-

Xy,

1

A

W'

' < x

-:

^=..

u\-n

\\W

4

\

\

'i

4aW

c>

\N

V

\

SA

,v

l\\

© v

l*

•%

y.

v

\

\

nz

■,

\

X

X

\SNS

A0

y

•"V.

r,

4

\

y

//

\\\

\

\\

v>N

i!

/

■

\y

i'

\

/

7/

)

/

M

z

V

XV

V:

F

?

r

Oj

kyr

7S

vJ

■

JSTci

7

CU

’yj

.'#

<ć>⁶

\

\ V

\X1

3^

0

s

1

IP

/Oy

7r

(

X

,^95

\T)

Y

l\\

:\

<Y,

4

o

o

x

uw i((:

X

\

X

X

X

\

zi Ks

4T#&

&?

V

7

5WS

Ae

j

łCyyy

v—--- .A

\

l®ę,

>

>y

Wś

mai

S

fcr

'-k

tfTi

<s>

m-

%

@

w

(T

6r^

m

>.

rv

SS

i \;X^ve.^

t

o#

o

\0

/

0:

\

\

To

■X

-/C

7x

X

s%

4

[O

K

7>v.

\\

Y

//

i^⁴X

V

V^c?)^

\\

O

te

l(©

■

6**<

v%

X

7-

%

fyf.

74

;4-r

,a

-&Łc

0

V

pXyi'

X

X

o

0

i\V

0

&

-.

fl

pa

HA

At>

#£\4

<% ^

A?

1

0*0.'

0^

eJrfi

X

x

'n

X

iu

7/

^ xm&L

V

£

l

X

x

x

<K#

ffln>

X

o

i

46

47

l

' * V54

C VI

V

g£t

<*>

f

4Bp

o

. \

X

X

5:

7

W

5»    ^

0v<

V.

AY

$>

o

v

'k

Af

P>

08?

sA»

Mx

:

V

>>

J*

3Y

■ o

ik

<x>

;v

rw>- y0/1

-\N^y

%,

&<*

Vs«

Jol

«® <y

<31    &

ety»

^ \<Z33

/toa>

4

•®

t5

o ^

ffls.

' r»j

V

ł

/

\

V

Y—

#

j

-; „i?

miu

‘O

%

V

<BGP

rr

/

®s

ija.

<

/

>4.

Y.sS‘

v>v..

<7

$

<2/1

4-

'\h

OA

$

/L

P ?. '•

>

^.<

77

|V

^7

#

%

UgŁfe

<h

rt

v- •■

X

X

\    / A

L XX 3

°Y F

xl

*

J

7"

^¥‘

<*>

z

0PK'

X X.

’X yX

X

7,

y x^'>

>T

W

7/Wx

XX

X

r.

y

&'

s#

*s

o

h

v

i\

£

6>

\o^T4

Utn

<0t

X

)tfi

A.

/ x<?¹

•\/0

^6

V,

V V

a

%®22za2®

(0

o

:

%

7.

*

V-

A/- ^

(fi

XA

A

A

Jy0

X

i

<>

Ń

-4'M

V

V

A

y<

vcv

5^

A

V ^

o

^2

i

* fSJ

X

6

•Y¹.

> •

V

&

v ksł-

Av

v.

^5

l /

<*’

c-r

py ,

Kuł

y

V

X

sy.

.A

r\r

V

Sb

.v>

&

iK

<^|l^

Ijl^T

*ltS

/rJ

13

>

o

■<

7

r

•A

V

IX.

>yy

\

y.

r}

;■: ■

V⁵

yv

Zś*.

t

7

31

i

Tr

7

X

X

Ni

:n»

4

/

4

•V*

A>v.:y

A

%mć

77'JYU

7

\ x~

V* \

X

-*-A

■p’"

X

X

x

x

Ot

48

49

>,

7/

JWy

i&l

V

\

7

u y

ta

VĄ

A

V" V

%ś-

>y£⁵' -

v\V

>1/

<&R>

Y?\>

Ąbo

sl

V

f

V

V)

>7

®v

<a

>

P

\

Ck'v>Jd

&

p

■V,

yy

.,1V

rtód

i]

d

y

<

7 v

b

\

V

-H57 V

/V

O-/

V

•/.

yPy

es

n 5. yZy/f ‘s/rłS

m£m

' '—r r~"

/

7

y

}

e^o ^

9

£>

9r

\

&

gy

ZY

r

JL

AA

X

\'/y

'

3 /

p-t

'V

V

-y

V

<r

547

Isi

■H

*s

Ź?y).

v

7

yj)

M

/

>

.,v>r

'?7'V

V

'CO

W

to

V

-y-zy/*

y^-7 JV,- •

%

\

>B T.

{**

A

ri

Ky^y

XX

r-»

i-sC

^v>

\ ,<vv

'siXvS

,ck

>Vv * 7

'*y <

Aa

Y7

•v-:?

f

;y2

S '. * y/v '

V--

m

£

//

'Xy

2C

y

7)

7

7.

- V

V

vA

"V "

X

v<

<

>y

>L

7

A

/

? T>

Nff

pr°

V

Y 'O'.

X T.

r/uy y XX

r/i

A

x

>5

v

.\^>7

SOO

o

r>

ś5o

\

A-

W#

,x

M

74

'V

>

/.

>

s>y

Vv

yi(^

:-d V J

V

A

■>>

vy

. V

#-

O

V

xr>

.4

. 'V

V

yVy

*

V

XN

V)

vv,

V,

'j

<v

A V

X

y

v

L ^

r-6 7

/*

■'7YyyXy\zy ^y

'/X

0

a w y&mh

y

v ' V/V

A XX'XXX

4^ T/y

X

V

y

X

s\ .

v

;XyxXAj ■*xxx

>v

V

V'

x

X

50

51

52

• .7

u

'?•

y

<r>>

ty

U

ket o

o

w

,7VY

HV *

%

^0

r

)

v>.

kV

>>

'7

' j.

iv

fi?

■>

^7S

J

V

V

X

4/

\y.

v>

A

ź'y

.-/

yf.

V

AcA

A

X

f. y

V

X.

yw

'X

y

x

~>

x>

A ^

AA

X

x

t

4

35

c

y,

M

/

v

X

r

X

x

LC

)

%

:

5£

o

i

<3

cO

o

o

\

l

4<l

/A 7^5

7

0

V

'V#p

A>

*v

vy

•; v-'

AA

l

X

0

X"

£

A

X aTA

x>>

T

l

i

y

X

X

XX

XX

x

X

x

■■V-

' y

v

\

53

X

i

X

54

X

v

x

X

x

/ ^

-V

X

*\T i;

**

Ci

l<i>

Ir*

—

7*,'

■Si

tt

J ; -»✓>—*—

>

••-i, ..

o

—>■ «i

07

J

a

*

?

■

i

\

U

y

d

",

\Y

4

>4

*'v v ,

§

A^C

"r"—i**⁻

\c

t-y.

'•;/

/

%

yy

' V

r

W _ - ^" yy <:

X

4

7

O'

V

;A

>■'

A .<y<t

y;%

>Or

. *r

H

jc

Ofe

A

r x

,v

yy

\Y'

v

V-

-<v.

v

>7k

•.KP

oA

<

17

ej^at

\7 ' 'X'⁷ >’wp\XrX'

>y xx\y

V

V

\

^soc;

X

v?

y.

Xv '

AA

//x

YŚ' /-;.

7

S/>eo'

V.

A A ,4

a

i

cf

x

x

X

v.

\

ę:

V3

•Ayi.ca

V

<5i>

X

A®

oP

'•>

*v

77

>

YY

X7 ■■

V

s^-

V

-■/•'/

X.

MAPA

{

y.

4j

*S)

V

&

y

■y

>W

y

7X rv

HYDROGRAFICZNA

1 -1250000

Opracował: Wł. SKOCZYA/SH/.

1893..

yf

y

)

Yę,

X

/

Ą

Bo$SZ

IV

XJ

y

Grubsze pismo oznacza średnie roczne opady v/milimetrach.

Cieńsze pismo oznacza morskie wysokości.

v

X

Z&7/''

W

>

■ v.

yy

vTV

o

/

■Ą

r

>

V-

o

i>A

o

*,

VX

(y.

X

‘Y'J%

7

Tab.1 A

/

/

/

/•

'

A

/

y

51

I

50

V

/

w

ii

i

P

\

/

'**•

’0lW-

J

\

Y

\

Ł

fcv

ro

w

u

Pf

o.A

o9

XX

* Ai

)

%

5v>Sf3^s

0'

/ ^

Xy V

f

N

jat

-4

X

O

\

eX

A X

X

•X

V

V

€

V

-y>

X

ł

v

XX'

y.

. >

X

\ Xrr

y>r-

V

rK

VI

•kyWYi

v

6*

oV

7

y.\ '

r

V

V

v.

V

sĄ

m

<o

►o

0

\

\

/

I

»

/di

t

4

y

/

5

?nrX

4|e-

'YtP

V

o\x. _x*

X^£*X

<

yy.^, XXX'

y

XX

u

x

v

y

X

,'A;

y.

X

V.

/V

X

V

x,3

''

Cś_'V

=&

f4vC

^VJ

x/

ł

5

im

'X

X

*x

No

X/A

><

Mo

TA

XT/>:;

r- *

•r I

A

'Yy

x:

y2

v

X

y X

V

X7

V

V

v yx

X

X

V

X

Vx

X

?r <?

v

y

>

v

IV i

V

v

/

X

>r

/

Xx

(s

J

25ft

>

%

rr

7 XX

A

V •

X;

yy^r

IX

■X"

-F

O0vX\

Xf. X', 'Oli,

p

1Y⁵

60j^

,^ł;0^

<0.,

Ot

x<

3Xy

a^’

X

v

%

y?

'X

V

y

Ą

A

X

X-.

:\vyx ^

7\.

v x

XX

X

#/

X X(X

\ as z \y ■

y yy \

<Xv

V v

Y

XX

3? x- x

•'X

A\v

V \V

V

*. -

x^x

v<

>£X

■V JTv'

t4

x;

X

■y

CV

IX

y

j

4 LY

Xv

/

V

o>

?

y

\

A

'4X

żt

wy

y.

' y•.

X.

X

>7

jV

A

^ T

y

/

X -X f,

x

X

v

£Jloro z

1

OrZnfcY

r

V

<y

x \

i66<

<y

<y

ii

"V

A

y.

X

YĄ

Y-

y,f

X

X

v.

i

V

«o

ę.oT

Ą

^-V-

C4.

- y

X

V

,0

V

u70\

\

w “Y

zn-e

>

\ i

Fź ^

i f=>

V (8

Y0r

\

/

v

Ora, Z i

A

I

vL

A

y

t<3j

/yX

Y

9

,m vt^

i X

y”*''

Yo

°D

L S

7/

:

•7TV ~U

<?

y

^ K

ff<y

„y

5#

K. Dnie?

r

ortfjr

a o

X

yfZy\7:

y--r

/;?

X

X-

x

4-7 \

XX ^ 2

/TyC'6,

y

C~v-    (

\

X>7

\yk

-b

0

Y7 £'

f

4

%

\

>■■

-4,

r

r

0y

'7

ty'

•v- _ X***

°4

O

X

y

m

v

yypyyy

yyyy y

»• * x    y^i

X

X

Yi-

L° b c

o

v

/

t

S-

«»

V;

\

-*y

<?<3

A'

•..tv

lv

i-r

V •-

%

tyy

A/

%

»

AiN

IX'

v

y<

V

X\0.

X>XA

S09-

X"-

<v.

/i

X

/

J

■V

C*

i

x

• - y-yy

syjC

XX

X

\

w

y...

O

w

X.

x

V

7₍

:r

X

•FW

o

c/

x

y

o>

• rJ

fA'

*Y

V',

V

>*>

:

* ^ Y . A . Q5X>r ęj 7WX ^

v»

0

>// T ^y-v

>A ,

X

H V

:

/ 7 °o

X

•o^°

N

%*

<35

4

^ rt

X

o'

\

A

■-*-

<o

ńY>

x

YX

8

«

M

V «u

/v *

y

>

>

> x

3

v

-■

;

A

t

•V'

o

4

yy

• Tl

outY

"X^-- vWy '

■xB^X i v

49

V

V

. I

P

y

\\

y

v

V

^ *

X7

r 4

M

fyy^y

vl A

XX

₇o$.

/X

74X'

XX'.

i,

y *"x

'J

7

Xv> x\ /

j

54'

V

-yJ

o',

x.

Y-/Y

Pyl

§

\,

i

A

Sr*

%'°ż

\

MY

y/x

Xj

)

k

0

,.XvX

Xv7

■X

^/>

X

X- -

7

\a

V'/

y;

y.. yrs

Y

V

'I

6r

V

V    N

7

A

/

V

X%i/? i eci

o

UD

V.

\

y\,' • i \yy ¹

X

A)⁰

<y

(

Nh^

,M

X 7

i

O.

X.

X

‘os

0

yyy'-

Y

V,

1

)

\

'o

0,

Wi

S

X-

■ )

V

v.

y..

V

’

of

,x

'o'

)

/

&

\

.0 §

U)

p

yyX

/

$

Kv\

o

N\

(•

7

k.

4 o

«»

VĄ

<x

V

m

X

0

v

4v9

7A

A

V

X

\

\

*0

y

A

Si

/4'-

w

o

X¹

\

4

\,cct

rx

ŁO

.V

1

⁷ «.

‘ib

i

7J

/ V

OT

UA

/

y|

f«

\YS

Q<y%y&

o X

Wj±

la.

\

o&

vf>

CJ>

A

'?

ę

vr

€

14

A

/0°

0

"V

v:

A .

/

)SV

V° X

\

f

/

V

«0

3

( X ■

'^~*so .dK

' d -cX

IVT

if

f*

¥

50Qw"Y

⁴

TL r

X

X

&

}j>

J'

j

\

V

XI

.6

y

/

\

\

<YT

V.

■* ■<

> ^ zY- y...

A

A

y\

*

\

/

A

7

7

Mi

/

V

W I

i

y‘“

/

<

/>

\\

%

*yy<

^eJV.<"

yy<l¹

A

r

y.

07

' ->

J

\

T'X

iy^y\^0

ŚrryA^p

//

V

A

%

V<C

yy-1

< <

y,yyy

y,

yi /

v- •

V V» 4

f

• \

<0 0

^v₍

iW

W

\^P° y

4

A

/

v

V>v

>

' X

A'

v

A

o°

y i

'f

200

y

yy-l

Y

3

y°

:yv'”

J >

}

\

X

o

\

IX¹

i

\

X

/

«\v

.4

Ai

s»

° X

V

m

V

*v._

%

y

y

t,

.;—ri

^ A

V#*⁵

Vy

4>

9

6

9-

&

<v \

r77

yyy*

4

ćy.

Y0 lA

ki

y>

o\ X k

PsA

zoy

^

■b

$S>o .V

yyk

\R1

V

)

;°°v^

y

^ a v

X

A,

n i

Ca

\8

\

r

X

ic

ÓP

/

i

V. **~r

\y

X-

/

y /(

yo,

>\o

7

)

a

ik°

N,

łp^y-

V

.X

X'

72

%

y

/fff

«*

N

(>

\

/

M

1

X>

y

.

t

r6

v.

o

11

■ i

7

4l ^

--%■

iPf

V7

L

A <-eP

^4?

v/'/

<ee

o-

% o

V.;

1

o

y

V

w

3P'

6^

\ w

)

r~

\C

i

r

A«

X

PyY

V V

(

V

f

<

53

y

v

OQ

u

redl

^\>

A9,

O'

: Y ^

y

c

0 r®

a.

"/

~T.S^

At

A

•’

T

Ax^

•Op i

;ó

0

y₀°

y x

2^7

’^SbV"    'o,

60

V

i

i yyy

X

O-

o

448

:

y³

vX3

b

A

0>

t ra

■A

‘ r

a »

i

\

&

i

\y

o

•O

I

I

;

v/

<ć>

.wc

„,/ił

Gponyy

V

i

0

-i

t

ti

JA >

jv

V»^

%y

/

pd-A

>°

io*

(y// /

v>

\F

x>

^ocće

O

/

4

AV

i /A ^

7, >

A

/

4

łiLfzy

<r

A

y,

X

/ /Yj\ V-^

o

(\

L

V

r

V

/

V|j

i

s

Y.\

ciii

izi^r;

V

\

OYUC

O

V»°

ifit;

A

Jj y

I

'-;■

‘-Ń

Xr

rk

^-5

r->.

Cff!.

fo

?

4

A- •

o

z

f

.^J , \

_PfXi

r

V

J*p*'

€yt \

V

*v>

F*,/

x r

&

V

>

;v

0

\

l

iv__

X,

A

a

-A o

•fj

A

A

■'

j)

"

/ , -A

> a

i.

A ** ^

j:

<^4

G&\

2 '

„Y-SX.

vc

1

V«j

-A

y lAff

<er

v

A

i

✓

V

V

/

?

V>

o

"O

■s

o

O

\

4

- ć

«£

.V

.<b >

: tf.

iejorj£

H

§do

/

t

52

51

o

o\

V

⁷    5 ^

X

y S)jjĘk*a

.\J

o

/

Vn/

V

\Y

yq

^1

;

/o° °

r

W.

^\N \ ^

D

•/

\dpoXL.

A._.„-

•hV<

« ®

/

\

Aj.

|<V5

A)

//3

V

V

sk> /

y

7

yy

/

j

i⁹

b$v<d> X.

X¹

o¹

o>9-d T

-V

z

S*

N\

A

3?

-A³

i

r

y

~3 oot

kotol^T^M Wm

ł

SA.

4

/

y

3

%

X

AA oi

v,v

43

A

>yX x

A

VT#

P

oi

\

;\

A

.x

<V/

rx

% #

IX

X

#

a”

ki

_

AZó

To

<bx

Ł

0OO

0°. ..

W' ^

'O/ x

V

.o

ALT.

yzy

ycm

A

AT

.•

o

■y

'i⁰'

y^ę

■

Pl

V

A

>»

O

c

A

•V

Ob<b

\

kt

\

o

V

(C.

/

\X

,<i>

/

ŹO.

A

£

//

f

<?/ \

4

sfAT

X

KTl

(>k

—y»y

- A⁷

<**

\qci

} •

3

A wWT \

J

1

s §

\ X

vvr

7

a

;

A

Yq

A

i

\

b°

yy

\z

T

\\Ą

■

v/

i\tG

/

(

\€

\

Y

/

%jg0-

^yfT 3do'7

k O

v

r

4Ą

o

\

1

\

SI

y-

i.e?

Li

i-i

V

/

V'X-;

’ y

⁽f\

m

4

i*

O

Y

0

cX

c__

V o

_v \ A\ V ,0/

H-j

/

O'

/

Y:

X.

M

N

Y

y—A

/

X

~mA

■X

/°A°'

^/ '

7

O.b

4X7

y/

V\A

tfpaiś

\

,-Y

V

\

QÓ"-

;

7)

77

MTS

Ą

1^x7

\

/

o_

\

\

V

'tt,

04

W

rrĄ/i

/k

)

3oo

02

x 1/

\

7

}

J i

v<

\

i

\

m

y

s-

to

\

¹

\

i'. r/=t

0

7\Ż

3

\

A

VJ

v

S

A

ojól

.X

X O

;

77,

•i

\V>

A

3~Aao cs

X

\

a

X

%

iX

osX4°o

XXi7i-

\

X

Y

'X

X

v

A

<7

to

(y

i

&

V

47

0

&

*.•7

7

NO

\X

\U

A

V

(

Ab/kkSI

-F* V ACY/

r\

x V

13

:

u

7. S

Y°°

>j

§

V

\

,\X;

;>

N.AAok

x 7

■v.>

y

A

t. v-

\

f

2

/"A

A^kh°

O Ni;

4aM?

kr

ufe

1^

ros

s

V

rv

X

500

r.

7^

\ _

1\«

l^N

>y

P-7s>

klIA⁴

y

&

'

o

o

5&V

1

X

do^o

O''

oAx,

/,Vy

0

,r

N,

<\

X

jij

7

'V

vh,yY

4v«o'

w\ Ar

o3

T

i\2yx

i

f)

cS&G

4

a i

,#

\,X

—

■>♦*-• ■**"

L

\ex

V'

\iv?§k >S® .

To

\r CU

M- y*1v

W

^4-

x

fV7

&f*⁰/

0^»

ex

r

Xri

rv

V7

-1

V

}

<h

v

r,

X.

t

A° '■'

X.

V

t,

4

y

X.

W¹

\>

\

i

l\\

j

-y o

*N^

X'

\

2 0°

O

\

;

V.

2o'o

%l*

T' \i

\

\

>

y

|L

, W

<*•

/

a⁰'

A.

<0°

X

i?

o

i*\

\ ^

)

V

.r

.!•

1

w

<0 A

>»

* r->

\

'foo-

V

t#

Si/:

V

Q

'

«T

^

>SJ

, v-

o¹'

s

r

Ail

I

s

■\

Ti

X

\

X

V

r7 ^/1

N

o\ ■

Y

>S

o

/

cr><

V

\ ^

)

V

%A\

)

r%'

n

A

X»4

<o

0

\

V

700-

K,

A

\

(X

:\W* /S

yy jTkJs

\

N>

\

tA

NJ

N

<ł

\

O'

7

b y

WM

y^¹

,v

v'k

X

«s»

VX

y¥»

\\JiX

W

opxX

A

ko vi

i

o

•* 4

Pe,

N v

x

1 s

) '70    ^7

K X'-

ksś>

A

hZ

j\e

ćiv

TóCot

ws

X

X

I

I

Yf>

Ay /

Tv'

7a

kc

YiĄ

%

xc£

fr\VZ<ź

&

, o

o

O)

X

r

i

Yfc-

f

0^

tlS

4X

<oyx>

?v

K

V

V

i

fc

o;

#

t<L

W

6'

n

0

.v

>X/l

6^

7

4

o

/

pC

r7

0^

p

IX-

7,oS

X

V

A

X

rl. ck,

N

\

\

/Q

0

iV.

^ k ^

47.4

i</

x-Fi

77-77 1

nffM

7

X

«w

\

\

7ł

\xoVx\7-/ ■

il(

r---

'Sy

A

S».

q

f V

\\Wll

SK \

U

®9

-

iw'/3xY)t

X

ćł/yS

Y

<g>

,x\rYXvkk

osik,

ol

'

\

.T?

n|

z '* Y>—'\Xk-VAlt?

myy

Y

OmAi

V- Cp

■-'

o

rv

^0

\

-x

A

0 r

V

kży’

»«

AX

7

(

7

A

o

X

8,

«8Kł

S

A

O-~-A^P-

SM M

^A4°ov

\

Os

-X

K

^ A

914

l/y

JsS

Pxw

a

■b

s

2.

/:/

3V

¹ y'* i VxvV

r \

'

i«

sxcAx

Av>V

V O ^ .

3

Wy

Ęiii

u

%Yct

■Y—S<?

A

■vV

9-

\A

X

Xx°

<

$

£

\

W'

<

ok

1

\ąo£

^ 7

v ,cJ^

\

/

N

'\

7

r

'ŁuTbP *2.

X ,

V

Te

r”

#

4?

£0,

rn

A\)

/*»

K>>,

5?§r

,\c«    1

V

jt

&

Co^

T

;vv°

7Y

,9

i

1

x>

i

;0>

/

i

V

N

"-T

Ki

\

x«

X

W alł

:XX^ *

L/

A

XAY

H.

⁶r

-7.

iL

1

TU

\

7

a

5t7'

5«^

0?

i

TY

©

,Xj

->

i\

o

\3

X"

Y

YTiĄv5

■y

r

47X7

X#3

W9

o

,07

^5

3]

7M

o/Sy\

i

Rf

'Ot

y/Y

\&i

Icsi

I.S

*%<*s

',rv

y-

(7

i!

v>

V\

.

X,

Y

b⁽

Y-

33

W

A

2X7

\

77X-

0

■S- . f/

r

.7

3x'

N

(7\;txu

sere t

N\

S-

2X7

fN

3,

4

\;

,\5

v.

\\

1

/X

Y|

%

W

x/v>d, $3

\

7,

'<sX^-^37027>7

lV?Vi vKlxs;

T&

°°ł7

z

X

r

\

r

-^- 7 \ g

o

("X

io9

s

1

K\

LvA

x

\9.

77

U

Cl,

To

?

sb

tly>YlV

m

\l

A

v~x

r

1

X

X

X

^ \ /

sT

T

3Tq“

Y:

\

A*,

Ml

,0/

xc^r

A

t£i

>x

'■y,

o>

.07

<1

I Ys

.0'

\ V\|C

' m

x»

CI

\

O

jn

p>

Ył

V

y»

aAsA'

e

(110

\

S?«K§S5M'

£7

mm

mM&rrn

Ym

XVA1

\A

Av

\

Y_.

(Y4

4V

's#Y

Li ax

'

X 2 y /{li 2 ' -7

wip

¹

r

m.

\

%

T

N 5

eA⁶

uJlAscp,

/VV

c /

s

A

!

&

rT

\

■5<Xl

1

A

I5TT

Ir

u§SAx

ipii

WK

mm

\

b

ppo

-d

ł

OP

t\

,

SY

X-

f

46

s

r

V

A

rr/i<sfadx

lYtf

li

7

V

YYPh

A

»

d\ któgjś 1 v

sr°M3 ^ _

r>ALVr

i

zi

■

C

>?b

£f

32°od Ferro

s

’3

/

i

XX \] ,

Ml

Lk

i\

Ta

T

\

l

o^'

o

1

i'0^

<1

Y

^I\H

r

\x

y

pyx%'\

>naoo-.

rVvftf.XsA

A

‘0drx

^vA>\e'

\

JJ

PR7

-3

eO

aP

5^(

0^

\s&f0

AaĄ

3

>\3

P Jft A \7rtN^

°‘4l^

A o\

b\a o'

aX

lO

f

a&i

1|

*,7

xxP

». -

/

7

xm

7r

*

dk

U

...7

\S

,0^

y

i

ŚTM&lfjy

W

J7°J

Y

!.

XJ 'a2*

ii 7^

\ \

^ 7 A-

A

TT

■/

;

Y

A\P

S^O/ Al

o"

wy*

77i *•. '

\p 1)

,e<

—f*«_Ss=rT

JrT

V

At

■7:

OTWWT

\    t

X

I

X..

W

W

1

r-r'

j.

r a'

X

X

kJ

/-V

io?

V /

A

\

i

e to,

3,

3.

„ a

600

«

kl 7/\

A

ii

7..

W

f &,

cS

Ta Xi

,y

A

fŁ \

m

fm

%

77

t ■

:f

M

c⁰)”

TY

I

/

o

fYYW

Sr

3

1',

9

vA\t

AS

il

<5

io

' -,.

CV-

i

J

7

.kJ

v

3^

TYYk

\ \

7x1

A

ć

il,

/'

X.

Tl

7,

7

U

A

r*j>

Uo

ASI

X

(1

«fl'

07/TC

I X

O

.7

y <

A t

OMi

A

J

\i

,cec

X

5~

o

c

3:

/

•7

v

AN A>A!

m

X<6.

X' A

r

1Y

r⁶

VWf

A.

k?

7

SlkkA

V \7 / x J t

/I

i*

&

X

A7

y

/

■

<9

m

S-

A

2-—^

y

I'

7.‘m-Vfw|

11

»

%> d(Sg

Ul

li

Yd

fY.

iii

WE

W⁽

uriTc-;®;

ft/

4

\

\y

i

/I

'Ovi

m

;

\

iVY

1 \\

AX

c

TsrmAA

y/

7,

Crr i

/

A

A

A±b

ru

A.

'^V

1,

:

33

34

Y

£

X

Y

1

c

Y

\ \ -j/a.-- r>\X

\

X

v£j2J

rS/dpte^

f?

••

.3-

t

Y

Y

7

X

•~~p>

TT?,

tt

V X X//-X

^ 7- zśmt

'X>

Y

im

5;

ki

/o

-

^ofi^oTmm

-A%“V /IxTx1S7

A

A

yS

77

7°- 17

■

Y

Y

\

T

X

YI

Y

.N>\k

nV 7 ,

M vvT

Y

ciP

7^

/

tJ

\

Y

y'

7

V

«

7

r

T

Y

35

6

37

38

39

40

41

o

r

AA

£ l AS

\

\

"0X7

Y

A

-~y

\\

./

v

s

\.y

\

\

\

N

■

*N

rA

l

\J

i

A-

c.

V

AAS

Zit \

V.

7

9

\

\

Tv, ^

\

C

>A

r)

'tffj

V?v

A

70

A

i

■l

/

\

-y

N 1

ii

\9

\

,.. ^47/ / f / ¹ ■ ' A \ "

V

i

/

rr\r

Y\ Y7

\ Y

N\ v

W5P*l

<p

c

„ PIfcfea

(17 77 7 J.

//

^7

o-—

A"

w

o

s:

/

"mm,

:7j

V    \

Y

utTatzajP

W^MfŁ’0Z\XL

■mm

X v .. ~

r

V

7 f

r3vv

r

\

V

\

42

4

t

ik;

SS

Yr

X

/

\\

11

sgsAu

\

i

\

7

' s

I

.....

\

%

7

A

i axt-aA

^ /

70

\ d

AT'~'.—t

X

-'A

i

i

\

\

X. \

Y

i

ft'

=-7

r ^ «i ^3

\

1

a\ 11

ztj&kc

7/ f J 7

A-

V-

x X

X

j

[

&y

7

Ar'

ś_ -x

Y

Y

Y

V,

Y

/

<s>

.<*'

y

/

'X

X

3N

7

/

"S,

\k\ \ X

Y

Y

\

Y.\

X

WY

YY-

A.

<k

A

A7.X\

v

^ \

AA

m

A

i

•j

43

\

Y

Y

Y

■%

ki (XX

•ii V

7

r

r

Vł

"A

<9

a

,\,

as

X

3

n\

Y

V '' ' T

AV

\ i_s_

\

\

ca

Y

Y

v

44

45

\

SI

Ł

46

47

»v

•I-

?

■A

r

2#

w i -A,.    ■' V-

."*•

>

*

i

s

*

« ■

*

' V'»i

%

*'

*n-

%

*

. *

■

?

.

?

*•*

• %

*

Jś

y-

V

r

fr

x

%

Z

N

■

---

—

'-r

--——---—>-----------C«*.

■*-

-*

1

ttMEK

«*r

i

V

i

i

■

-

>V

^ ^ y

W

i B

I *

4

\

#

r.i

r.

’:tT' ■    *f. c?-

ł

1 I

4

;#

M

'

■

MJ

rm

r-^

v»

rv

\>

•■zsa

^ flfeX

V

i i

<f\

■ .r

:V

..#■

y

1

■'■(■

J?p

*    '3

•v^y

. W

w

s

’v

rł

i

/y.

.-■dtra^-r*^

*

-i-

-V

l

i

%

:-.:r- sr.-.-r

V

KaSaH

v

“ •**» ~p

——-~ -.W-.......—

-----

■ż^SsSsi

—

. -------..........' ■ ■ -

-r

*4

#

-

••.«?♦-^aSiSS^ir.-"

i

3*

,>V

|;

«|r

*

m

*

.:<

.....•*.

■ 3*'■»-»•! %»

*

! . '

HBP

■HHiHitl

f

afiii

_

» * %

BL    V-

is

sep*

«/=,

*.

■:' >,

9

S£^>

krts

Cl S

■

■fftmtfB

v« «•*:

f^v

I' cr^ *

!*V

y*

es

VJ>.

0

&/

S?II3W&

t

i

■

\

y,mm*

0

i

%

|p

* U’ • U

\

r \

£•

\&

*’

/My

. f:

o /

80*6*

J. Rychter. Roboty wodne. Cz.I.

HYDROMETRY BANKOWE R ITTE RA.

10.

3.

4.

in

11 a.

— 0008*

Tabl.5.

jai

i.

so

CM

O

£]

a i-o.2o

fł

<-

0,60 -

>1

—0,40'

13. Krzywa odpływu rz. Biały.

0000*

2.

TTTTT

>10 I—

0,30-

lic.

O--

fA

aW

11b.

oozoo‘o o-

8a. Przekrój yy zz.

fl

7. Przekrój xx.

0,25

JCL

14. Krzywa odpływu * górnej Wisły przy normalnym o stanie trwającym najmniej 10 dni w roku.

MófbęiM ’ZJd

00088

196 Z £

..

1,50-

: 10

"t

..........08*0 -

0.01382

Z00'0    ___

tum--

6szoe

Z9406

00008

-■

6.

<-.....17.....>

8SZO0‘O

U.

SZZ00*0o--

w.

”0,06------->

wĘj

- fZiń

W

i©

V\

©!® p

1

. ..

-0,30

:

0|

ii

X...

8b.

-ii

!____x_

—S>)

OŚ.

5-

0,03-

.....>

-oio

0,60

0,00821^.

<-

__0,00431

(Q)

6ZZ00 Oo-

-fo.

0,00574

Rb

00*ET

sekundę i kilom. kw.

Si

CO

CL

—ooosz 682*2

iszez

ii

rare

ly soęoo'0

Ol

Qj

li

Metry sześć.

0.00353

...P

0,25-

0,00191,

0,00181 I 0,Q(

0,00.193 l

IWoO'0 Y *810Ó'0

li

MMMMI

lll I I I I I I

I liii II I I

Fi

r^Ł

co

km 30

—= **oei

rr)

g-—

-----jjC------•;

0,20 ■ ■

ł/ł___

--K

ii

P=

i—.....—

-0,12-

------$!

—0,16—

<—•

C-——0,07-

LI

=t

.... o,28--

r.....

.....>

Z8800‘0o---

ii

u *

S6800‘0ol

ir

Q6eoo'o

i/>

-r£

w

fD

cu

O.OOH

16801

rOOOOl

_ zei6 - Z988

8 Z18

■dr

8*SZ

<-

20">

12.

gmn=^| l in

40......>

Zakład foto - litograficzny. J. B. Obernetter w Monachium.

08600'0(

64600*0

Rys: H. Mandel.

1893.

'Xjomq - >fajqoa -zjd

89QS

--8ZZS

— 0005

12800‘(

*086

ZIZOO‘0?

_3Piqeg.r Sazjqe2 Jonjazj^

---- 8681 jUJ>f

-•

■ .......■

^TTm i

:^echn*’c%...^

w

255    \

O'

r:%,

\ l' ■

\T. 'f l.

//i?

pa

Tabl: 6 A.

.e

\08

Rys. M.Kornelia. 1890.

JŁ

i.

7x/

// */ // /

7///

7A\,

K ^

o‘v-07~-

o‘v-o'

r-.

°e

0'<7-0'

"kx

7f

"F

[;aa¥

r //W 77/ ¹

OOl-M. '

W / /\/\/ /

tu?

/Daj

-t

«*3    7

5sz52E#:

7-7

-/x7-

SZ7

AA

FRANKA .

<3'l

AA

-71—

7T71

-/-a

-7

7 / 7/ fy^TT?

777#

7-7

7t7V

357

T"

77

TABELA

Af

■2

>łx

Ad

■'X

777

Z/

Ad

A"x

>>,

\

7*>

dOA

-f—f

7-

SA/ / /

Ęm

TA/

'7

7x

TA-

>x

tA

Az

27

AA

7

A/

?x

aC

Q,7ft

J. Rychter. Roboty wodne. Cz.l.

C-x

/A

AA

\.

r/-7

TA

"AT

U.

Tb

r?-

V'-

r-

'k

■>-

/I

xJ

'X

///

7-

<?

£7

TT7C

r-i,Or

oC

08.

Ą7rsz

£x

rs

'X,

Q4p

8TA /

i-

7.

ł—h

/d

0.1

Zakład Folo-lito<Sraficzny J.B.Obcrnetter

ćr*

.

-

e

•*

*% •    ' - -i •

-

#

■ ifi

X

%

V

•><!*,

ir

J. Rychter. Roboty wodne. Cz.I.

(fe

TABELA KUTTERA

Tabl. 6B.

ś''

— 7,0 = r-

r =7,0-

5-

\t

-6,5-

6,5-

i!¹

<■>

009-

ł#

V/'

W*

Xs§f

K""

v\V

-6,0-

6tC

jls,

co

a-**

ęr

/'N

s.

5000

— 5,5-

5,5-

l:'

\ / AV\

//

Uj

W-

X-

— 5.0-

- 5,1

A'*"'*

//

X'

<5

Sfc

Ifl?

'IJ5K

vV

' //// <s>

|'%

j\

\

— 4.5-

^    r*4,5

]K

fi = 21

K=ioo—^-4,o=r

-4.0-

A'

\y

V\

....'i

90--

-3.5—

-3000

3,

1¹'

\\

X-

2-

o-

'90—-

<T>

K- 80

K=75,6?^-3Q

■ ~--T=3To-

<%>

70----

2000

I¹'

75

?■

nl<

ó

tr>

—5750-

CM

(O

co

JgSSS-

N.

— 2.5

2-5-

K = 65

60--

5 60

oS#

;V

55.

3750

O

M-

K = 4250

§

4-

\s

K = 50 — — 2,0 = f-

-X

325

—--— K = 50

SI

VM

45

°.08oo

°-070o

°'X₀

0,0$So

^0₀

Oznaczenie E=K²r dla danych K i r polega na wykreśleniu proporcyr -

nrK²=n*S

'\⁴°—X—

K = 36,4X - —N-;

E = KV= 2125,7

1000

g

CM

Vr=i,4-

35-

40

ooz

1,5-

li¹'3

=0^012-

30--

30

c=XYót7

ŁriyT-^

K=

dla a = oo

vf_(23£+l)V? * (23^T?FJ^-

1+^23 +

Oznaczenie K dla danych r.cc i \f>.

Punkt Vr na osi odciętych , połączony z punktem prze„ cięcia się promienia f z krzywą a, daje prostę, któ„ ra odcina na osi rzędnych wartość K.

Z powyższych ś wartości mogą być którekolwiek trzy dane. Zawsze powyższa prosta oznaczy nam ktf niewiadomą.

gdzie n=i albo oznacza dowolną licz,, bę catkowitą.

nysunek przedstawia następujące dwa przykłady.

a =oo

Ip =0,03    (p =0,015

r *1,6    r=2,6 (n=4)

^ =36.4    K =75,69

K r=2125,7    Kr=3723,7X4 = 14894,8

<X =0,0002

— rr-1,0

K/25-

1000

750

—1.0

1 = 0^013.

20

500

I¹

K= 10

m

CM

r = o,5

X.

V(²r = 372^,7

■'1

XN

N;

Jan Myron.

15. VII. 1893.

jji

Tc

im im im im

Zakład foto - litograficzny. J. B. Obernetter w Monachium.

—OSZ

500

OSZ

1000

1250—

1500

O

«N

Uuiiiiii

CM

CM

iii; im im nii timiiii im im

S

CM

V 00    O)

•V»-“    |    N    CM    CM

iiii|'iTh-|iiii[!iii|iiii iiii|iiii|iiii|iiii|iiii

co

CM

in

cm'

CD

CM

tn

CM

3.0= In

CO

PO

co

4000

OJ

*5

g

M-

5000

11 ni

7-

' ■ -•

Jfe/

v

m

%

S^ENT^

^ -

..... ■ .■«-„

—-—----------.2^,

<v

232

;

f

KRAKÓW

i

.58

■5 li

'<>' \ 11 ^ n

! *

i!

" \Ąi

J \ A' ^ \

p

orv~-o

t.j

J. Rychter. Roboty wodne. Cz.I.

s.

•v

i-

10

II

ir=rr

iHHE

-----P    —

• ->?r

, \Aj)a

ID_

3F____

r-DjCKU.

-rrrrrr

,rj:

50

i- ,    -

•';4 o_

-- - : Bi

—*«

-—:—- . ^

ElsTTSi

cn

TS-k——

-    i. ' i . i

*_a±::r.:i

fl | ■: -__: ilp|

4px:

0005    DPD6T ; ~    ~ ODO? r aoos

—

.4 : 4 fcir

EHE£

sil .Ii&at - ■

-i_i rzmi':

rtrtr^ąjrirurir

—E—.-—r......1.

“T

ODO 9

iDB.g

0,011

grirf

pf;

±:

frfriEg

inn

V.

Eipirl. zgt.~r.tET.: p

_±

M A Lj E

to

o.

ci

•K

Tabl. 7.

12

13

GtDli2

J,5

OD

T3

14

D.OT4

£ PB Ig

15

16

17

18

Ti

::t

150

t-

■—

Ma

■r

...

:xr~~—t~t

£\2QQ

-2.50

fc

-4-

Pf

TT"

'.9.

Lxźrip±z

-et-

_r==EEJiJL __<*>; __

•ov

■Ip

I

es

:•

-4-

lE

PW.

^......w.

T/i

flfto Q --- :

r*

II il

EzżrgEdfl z~~

i.

ORT . : :z

r "te

Q.r

:5 ■:

I" !

§ J

" ~C&~_

SH

--

Eli

t± 4:. Er: “ : :.lr±±r. hrj :d4rriżrii£E:E4—

mnn

: ;1 i/i-

^ *8 ---

DD

4—F

• i- i

t.

f: L

, r-e,

ESft

^.5

•_ -^3

to - ' ^

4—'v* --'isnT~

eE a ił-ę-:

ii

/*>■

oz

rr

l£_

Thar

ss

oo

SI-

14

-iż.

i.:rt

17

-2000

0.R

JŁ»

t    -ir:p~:r4^~.rziT.-4i

^■•-■glŁ : .;:rnrr ::r\:.TT

a: :i

PRZEKRÓJ

UJ

t::

LLL:

,9

rriEE

J^OO^

_!

-JS1

El

S50 _

w?

.■

m—w

71

Eęfe;

JTL

cni

::

im ii u

;*

4.....Ł :..z~

■X

.ac

\3000"

ig

iim

-F

_L2

ŁTI;

83

—-A

Ji

Cy

e?

c 1 A H,^o

L . \i KEfe^teEgr

rJŁĘr—:.rfrr: i

feś

—_ _—s-4—1—t—r

= --+=5=

i IV

LJ-

KU

_ND

B /    '»ea

•    «j/    -    T-T..). ,,

°r :r- :    : -'.j

ł-gtgEc-t Er

oo

s:

4.

a ir

:s\

~~P~Pł

(000

}r

a₂

■\ '

•pN

Si

V-

-ipXJ/2 r.r..g

7*. ..    .... .: •    •- • ^ *

’■ ... -    i

-|    —4 !—- 4——4——I— -4.—4——I. ■ ^-Ip****;- - — j—1 *■ • -♦

Si

-c-.

s Y a-■

C' .

:j~

■»!

FsOuO

J4

Ti l i.

_Afsłif} _

/,A

■*£

M^7

7?^-

ŁEL-iS

?;l.

4.

:12. .1..

i/

raj

-ł

ti

/I

F3';

cf

=rd±2r

PI -

CV\

Ei3

.51

J4 ]

iafc.A

trr/i- / /^yyy

r-f

±:

Ip

di

4fip

Psi

r±r

(O

—*3

A,: 4^/

...

/Ki /

MS

D !; A gram

..........

T ;R A P E. Z U

- it..'

E>

jrprrEą

rr/rzr

tt

4+4

.■tt”

£&■

pę:

_p-.1::. pf-'i

i nn 5

.13

:X

El

li

/7v

pSŁ.

ca

----r-—^

Pil

-ET-E4

:.s

-\i

-L7-5.

i.

_—---

P.

ii

p.

"■■■i

..

<N*

te

ar.

irfp

-4

EE

-t

1,25

3==

cn

c«- r r

Hi' liii...

—2Z5

!,0 i K

SJ

fil

rf

W**

• ■ - CT}___

4

41*0,00 . 11 RE

>Ś«4—

■ ■    4 .

HEEE1EE

ja

r-rp4rir±

■js® V-

^ rl-l: ■;

1;

0.1. 0,2. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6

1,0

1.2

1.4

1,6

1,8

2.0

Zakład foto - litograficzny. J. B. Obernetter w Monachium.

___________;......;_____Ul \

-j. .4.

■-'i

ii

:Ejl

EH

tei

f*

4±..X :r_

#SSJ

po qi tÓ2 q? 0(4 0^ 0,6 ą?

L4

:T 4

\,Ste°pkiewicz X'1s93 ^

1,8

2,0

>•%

ć?

r.

^Tv.lio;r^

| KRAKÓW

k V°.

*

eAnic**

» V

-#

#•'

4

?.!! /,?•

rA

«r

rÓ

%r

sa

uu

1

fi

i

'*ly *

I

%

o

■ ‘i

: _-

:

>

9

> *

V ^ %

g?

w

• V

r -

r

/ /

* V

J.Rychter. Roboty wodne. Cz.l.

L7.j4i±_--------_j-0|L7

!!!-

irHrU

•*°

DIAGRAMY PRZEKROJÓW

ZAMKNIĘTYCH

Tabl-.8A.

12,566

3.5_____

Tt

iT

. JD-j

.7.

łTf 1 ii

-0S

■>!

/T

fTTTTTT

,-.r

fi

7T-tiłJ

v74 T i.....T

77    /!

Li!

,10

liLun „,

—-77-id^44,

------r*

W. X

6,2

h=1

iii

\-

,ós

—iV-

__________

411 / i , >¹ j, i

'“747777

----7T7T7

77

,U7fig7__:

1X1______

is

S.

Joj L7f

'li

(«

777

TT 77

,/

T‘

r--ł-4i

i¥J

§------------

Ft’

S-

10,5!

~C.

777,7 :

14 i K.;

..... .....

—rrrffrt

l! Tmmni-iib

7*

-3-

F:r*

7.:

-h-

o-

max..rVjr»ftn 3 7,

Rr!

13.72

!/M !

m !!-

ih

44>"

■+7#

\ rfś

______:\JTLax.F.yf.=pii,83shł

77

44

—im:

■$

.-71J.!

yij+l

II

Tr-x-

1 \i

7n»Kx5B.Mt«ac:“

7f!

ki

ł+t

.3-

-f/f

r;

rit

-••X

rn\

s.

ih=1

• ,2

r<!»;

V.

/ rv-

4... /.Ar

•7-1

41

i''' '

-L

v^njfp#44

7$    7'

v.f

.275

,235

•r-

/ *77, \A t ,

K^Jj,

\ \ , I I —y_\~r ! ^7

i !\ ^

⁵⁵ a

<25

\s

<--ih - ;

i /7X|]/

■T

I-

Ą.

■>,

rh

44-

<r

-K

^-7

-Xf-

___________j-JŁ,

iiU-l

S.

4-

IMlliiliiMiil.łl .11 IW lii Ml

o*

r=£$^=

—H5h -

F r*

rr

Ili

M 1 I 71 1 I Iłi i

F. r¹

19,

r--

7-

.i

O’

_____________rnąx_ Fyr* o,23_02hi

j- -j

i,

III.

*--■łh---71    1

V 7: f~7-----7-

X7—

7v

-7^

~~~z?

lis

Tt

t7

0,5

\ 17A

0,509 —p,

-:;jŁ

11.5

-a-

fTT

I-

_.ja«:LVT;.eŁ«25W__________

4..ML

“Tl:

7777^"

§.

of-

/*»

VL

,7

ra. 1 i

v<

l_

7i7l/ IX*

,, p "7

wr

f/

7, i

Jt

y<r.

-1

>5

-.335

rii-b

"77

4’-h

,2

\x

.14

I?.

.<7-

•0,5h

l=q

7,

—--------

s. | i

-•

7::77:lh:

7ri;

rłCL-o

~T~i"K £J“

as

.........

Li* ;    ’    /    8.5 :

s.

js

"7.

4"_

'77

Tn . -i.-i.-l-4 -+-4-

--—r>

'7^'"fT7T

fi

-a—

-3-

LlUjHI !! i

F:r’

J__L

C- •

! ł-j] I lii!! 1 H/iK'

47¥

ib

—$-7

,1

7_

iii

F:rf

i9.    :

.S

o*

o*

Z akład foto -litograficzny J.B. Cbęrnetter w Mońaehium

Opracował W. Budzyński.

¹    r 1889.    J

.

*

t

K 5 A

#?

. TiS~

,. —.....- ...................... ...—

.

<4fi«S

%

-

K Ó

*>■.' V®/-, ^

iv

i

•" 9

©

w

Ż5=

J.Rychter. Roboty wodne. Cz.I

i" i "i i

-i—:___i_L

.1.

m nr-

.1 I

8|§-

Kio

.....

CD

CD

‘S

i.

±M|

| l/l : |; | i

TT

4>

7'

.iii:

mir : -

77

:L~:

■pw

y\

mm&s

mm i

\A

co

o-

Tabb 8B.

t-

mm

4 .    I. . I 1/1 . ■ 7 A Afl ; ; , M M,

5 .    ; Uf : : i \    ■ B

wS Q 4.    W i    1

f V ■ f\

'Wis a i 1 ■■I

# U /y

. ₌M.TOh-

fwi

I ii-i h ifM H 7

n i tb * : 7 fi| /    ' ' t—: r ■

5    ? i 7

7;A 77

BSI

:    --1 - " t .f»7:

r^HiTr

i : I: L

H .....Ą - •

■ ijj

>\t%

4—

b

6,0

imż

\ s

M

Z Wfr-

T:*.

' : : : V . z' ; j :

PS M ■    ' \

r;-^!?sf [.n i— h ■

girięBj

77771

V ' i /i 1/ -7*

i

IV

i:

T-f—ł/-i—r

71 7 t

~f~ j- -t‘ y

4-.X-4Tx.lL: t

Xj[H; j

71

fU4i

ni

Lii! :/

Znaczenie głosek M Objętość przepływu F powierzchnia przekroju p obwód zwilżony c średnia prędkość a spadek na jednostkę długości

Wzory Darcy i Bazin

I.    o,oooisr+ 0,0000045. Hebh deski gład: cios:

U.    o,oooi9r+0.0000:j3 . Zwkł: drzewo.mur.

DT. ^r= o,ooo24r+o,000060- Kamień łam:

Układ sieci.

Wzory Kutlera tdawniejszei ar»_ r»+ 2ÓVr »>P ~W~    10,000

0-35

-j

::X~:

4Q--t

ID

7 7\    :

r4~

ŁO

2|0

u_10__

: 0,o = F

Dla przekroi geometrycznie podobnych.odpowiadające sobie wartości Fi r’leżą na prostych wychodzących z pra= wego dolnego rogu sieci.-Podziałka r’wypisana przy !e-wym brzegu sieci,podziałka Fwkierunku podłużnym od prawej w lewo,na rzędnej odpowiadającej rJ=l.r odczytuje się w kierunku podłużna paraboli oznaczonej głoską r. Ze wzorów DB mamy ogólnie "S⁻³ y~r twr Ł Ze wzoru Kuttera r+2'§VT+V= £

Dla stałego r, ejest stałe, a odpowiednie c’i a leżą na jednej prostej wychodzącej z lewego dolnego rogu sieci Podziałka lóooa, wypisana przy lewym brzegu,podziałka CJ wypisana w kierunku podłużnym na rzędnej odpowiadającej lOOOa = 0,5, C odczytuje się na paraboli oznaczonej głoską (f-Dla zmiennesc mamy krzywe dla Ł. Podziałka £ wypisana na chk wych wynika z warunku że dla a= 0,001

rzy-

= 1000.

Przykłady.

Dla ułatwienia kontroli rachunkowej,wykreślone są z prawej strony krzywe Vi ,do których odnosi sie podziałka r na prawym brzegu sieci. Odczytane V służą do wzoru C = VcVar.

Do następujących rozwiązań potrzeba jednocześnie tablicy VIIIA lYIlIB®¹

_________SA,

F=S

\A»

. ..

la. M=7mV t = 0.9h c=2,5m.Typ ID DBI. h=?o=? III. M=0.6mł c-0,8m. oi 0,00035. TypII. DBI. h-ł t»?

Na diayramie ///poziom 09A, da/e punkt <?, aa krzy,    ar / c Na/ą położenie f /taki: 88/. ro promienia Af do

we/ F.Przy o, exy/arn B-0488A’ ztąd A’-5,2322 a    £ na rzednę/ or v„ */ / pionowo do / o a krzywe/eBB/.

na para o/di c, (taił 8B) ezy/am ł>*2,395, punk/ o,.    Na rzednę//odcinam /’•$$=/?,/Ssn^do B i po promieni//

Przy airkrzywa Broczyłam Br’*/0,40. 7a wariosć od„    ABdo Ą na rzednę/ orfpow/aid/t/ące/ /’■/ Na podziałce

cięła na rzędne/P’/fłai/BB) odpratrw/ w łezoo doe₃,    Bmam Br¹-8,33m>dą/ącą r/a diayramie//,ppnkł B

da/e promień Aa,.. Va ty/n promie///// d/o Bm2, 8 mam a    nu krzywe/ Br¹ na poziomie Bpr*y B rxJ/ł‘

ztąd poziomo do a, na krzytoę/ EBBłeto ae na arŁ*/ / po'    a przy B czyłarn t.k-B, 8/0.

promieniu Aa, do a, na pionowe/ c-2, 5. Przy a, rzę/om Mam więc /i-^/^-/P65 hd,33m ł-0,8/łi-/.P8m.

<xm0,00/902.    '    NB. ffozi/nątanie aiem/det/ne ydy Pr¹ otrzymane na

sieci OB Zezy po za yramrami odcięty ek krzywe/ Br’ na diayramie.

F*#0,42S

mm.

ż/ :: ; : : i i

Ł?;:l 71:;

i¹® 7 . :£VT-7-r~r :r-~T

kfilk iililini:

4-p/fl : : : M \    ; '

ifir. Ł.r7y~ r~"izżr,4>it -L -u——*——*-

A—

TTtF::

tl B

n\

— ... 5

:_r~Tr-

'p

' ii

=±:

. ,::T

:4-*7

: :3

—3

Ib    c*2m. h=2m. Typ III.

Zpowyzszeyop= 2m‘; B-A-0,5, diayram///,punktĄ krzywe/BNa poziomie6 mam t h-0,944 a więc t=ł, 888 Przy i, czytam Pr‘*//,/8. 7ę wartość odciąr na rxędnę/r-/do b$ daói 8SJ, ztąd po promieniu AA, do 6, i poziomo do A, na krzywe/ eBB/, pionowo doĄ na ort -/ipo promienia AA, do A, ydzie czytam cr - O.OO/5/ff.

Sprawdzenie A,na paraAoti r //ą/e r-0,4220 a ta mm tosr przy Ą na krzywe/ kBB/. k -28,89 Przypiwszy powyższe oi ir mamy c-kłotr-/, 9SS

DB1. t*? o=?

na

II.. h-2m. t-0,4. a-0,00115 F-? c-?

ł-A-0,2 diayram/Buta podziałce ć. Na tym poziomie przy c, mam BP-///./2 a przyc, r’i‘ n    ~

P-Ó,858/0’ BPodciąćp/korna rzęane/ r-r //// i łą/ł po promienia Ac, do c, ydz/eB-8,858,

, BA‘-Ń./84M/łąd 'na rzędne/ P-ł(faA/ SBj do c,; złą/ł popm/n/e/iiu Ac, do c,ydzteP-0,858;poziomo do c, na krzywe/ eBB//pionowo do rj na rzędne/ ar2.--/ po promieniu Ac, do cr ydzie orz. -/,/5 a przy c, na para. Ao/i c czytam c-ł./O.

IV. M“6m⁵. c-l,5m.TypV. DBIII. Kanał o minimum a.

B/a minimum or łrteAa rnajclmta/t r. a więc diayram B dą/e poziom napełnienia łam ydzie r jest rnaaimu/n, a miaao/a/cic r-0,29825. 7en poziom dą/e ć A-0.225 i przy y. czytam Br‘-9,/O. 7u wartość odcięta na podziać cepj/a odc/ętc/ rWiłuAt:8B/ dą/e y Po promieniu Ay do y, ydzie P* 4.poziomo do y, na krzywe/ e BBAffi pionowo do y, na rzędne/    Bo promieniu Ay. do y. , odzie

c-/,5 czyłarn ar- O. OO/ł/8.

Bo narysowania przekrcya posłużą wartość/ z//ałez/iv/e a mianowicie: ł)-y£yp4,938 A-2,223. ł-Q22SAd,223.

38......

; : ; - :

V JA

-......jyjw.

mmmmm

I:

./i ‘ i' ./ :

;    ; /V ./ :    :

7 M rN :T7

cdrjr^rrz±,-::iud:-|-^L.T iyTt- : :

\b i

mztz

: t\:

■ lipa

J y \ \ \

i 20

T- u 12-/.

i; 7A :

. ;-7: : 7: i

7TH“

& . -Al

: i : i ;/ ;

: i/ P

i/i

i \aa

: yf

źt-

3s7

77-f

y.; /

trii i ii Lny - ^ i :\:-

-7i-7iii I i j ; iAi , :

: : : 4 : : : . :

ti i -r-i I    r i    ‘

p- 7.i i i I

c_| -j :f-1    i-j-j-j    ^

— .'-i--: j ;    : i--1 . . : 1

im

rr.rrtjiy

7-71-7 •

=T

\.

i V x>'

: : : : t=t4m

11)0

Win    43 q    \hB

J—i    .    ....    .....

I .    . t - 4- -<—    -j—i    -j -

= Cł

ii

t . T.1. : :r.~;':-rct---4~— -iTrrrLzjrdm:.    i •!■■■■{■- [■■■! -t-

=:. : t d ; zx~pi.~ł ,1    ~ - i -i- - i- -/ p -■ ę-

'■    : .:.: :    p.; :    : 'ici-dcr:

: i : i .rrl LSfjpTLgr^

Zakład foto-litograficzny J.B.Obernetter w Monachium.

i iii -jj; rHJtt

; . . : A - r-L-t.t.r

;. - Ać    - p-j—p

4 - ; . _    . ...    :: u..

r.1889.

V M 5m’ a.0.0016. TypVI. DBII. Najmniejszy możliwy przekrój.

ftozwiąranie możeAne przez prały, a/Aow/em oproez c niewiadome jest r.

c - j ,/    , ,    n nr, Bła minimum BłrzpAn maarimum c a //ner ntaa/m r.

Sprawdzenie Na c.c, przyc naparaMirmamrB254    ^    ^    /:/l -0₇₈S a na tym poziomie przy

///a zeoo r na /rrtaa>e/ kl/źf// przt/ c aa/am k =6 9,23    .    ^ a 6 onn    / • •    , . , r . r,

a następnie c*knir*/,0992.^    / ym Pg-8,89a fó /oartjer odcięła yako rzędna

^    r Kraćr* orfj a/a r*/ ao ła aa/e nromren A/₃ .

Ilb. h-2,4m. F-4,8m    3.-0,002. C-?    t-?    /14 łsxą prdłę przyjęło ąd/98 czył/ i, na paraAoł/ c.

PA‘8,833, na d/ayran/ic/Bpankt d, na krzy/oę/B.    Od/, pionowo doi, na ot%.-/,6poAi, do ł, na rzędne/

Przy d, mam BP-8,540tę wartość odcinam Jako B dta    orf.-/ / pionowo do 4 na krzywe/ eBB//. Z/ąd poziomo

odc/ęięZ r-i//uA/8B) do d,. Ztąd po promieniu Ad, do    do /, na At,, ydzie czytam B’ 2.42m'

d, ydzie B- 4,8. poziomo do ał, na krzywe/ eBB//, pio„    A/a my więc z prdóy AB, -B,’ c,» 4,23/8m³ czyi/ za nudo.

nowo do d, na rzędne/ orz.-/po promieniu    Ad,    do d₇    OAierarn więc większe c, *2. (?3m czyi/ A, na parado/i

ydzie ot z.=2, i do ał, na para Ao/i, ydzie mam c-2,89.    c. Po/oiarzająr powyższe wykreśłenie otrzymam k₇ na

Niayram /B dą/e aa poziomie ał przy dn, t :h -8,8865    promienia A i, ydzie /?-2,64m ’

ztąd ł-/60, więc Af=Fc*/3,822ms    Zdruyię/próóy mam M,-Bc,-5.3S9m³.

Sprawdzenie jak wyże/'.    dn/erpo/acya przedstawiona pomiędxy i, i/e, dą/e punkt

x, ydzie czytani c-/.998m, a powtarzą/ąc powyższe wykreśłenie dockodzę de z, na promieniu A i,ycłzie B2,5. Mamy więc MBc-4,995m³.

B/a narysowania przekroi'// ezyła/n z d/ayramu; a5/4. ztąd A’-4.883 A-2,2t?Sm    Ć-0285A.

połowa

Ile. Przy jakim stanie wody przepływa powyższej objętości (6,936 przykład Ilb.) ł/żyirani do pomocy krzywe/ Błr.- Na d,d, czytam B/r-8, 495; zaś /Błr 3242/czy na poziomic e yd, przy ę mam BA’-8,433a przy e, czy/am, BP-2,080. ZtądB-0,483A-2,282. Br’odcinam jako rzednęB dła odcięte/ P/ do e,. Bo promieniu Ae do e, na rzędne/ B-2,282poziomo do e, na krzywy eBB0. pionowo oto e, na rzędne/ o/Xo-/,po promieniu Ae, do er na rzęd- '~x»-2 i do e, r/a paruAo/i c ydzie czytam c-2,444. Marny wiec Arf-Bc- 6.299'm’

A ponieważ a>edłay//A, ł/=6,93Sm‘ wiec Atadjest 6.930-6,299=6, /32m‘

czyłr iłizko 2 źi całości.

/Brązie poirzeóy dałsze prdóy i ii/ierpoiacya.

^ BA’-

'ParuAoto c dą/e fakźe A d/a da/repa A* A/ó naodiera/. ^ /?/a łc/eAsze/ doAfadnosći, /nożna odnac /6!Fss,S na rzędne/' /dr-d.d. Pi/nAf £(fadl- 8Ą/.

'BA

ZO oczy na d/ayra/nacii B.

tl

't-'

:.r'/-*Ą

V

%

V ;

,

#^x

(£"■': i

"i.r

Src i \ "i i---

' | sas

i\ es?.

: :

^4# H

//

gpgj

f

. &

i

&

i:

m-

W"

§

w

*t •.■ .i 1

> : -^

;</

.s/

>*?

r\

M

?*W

■ ':■

cJP&

M'

i*--

rj’>

\\

m \ 7

A

Tab. 9.

ói

o

■o

u

/

. . y

/

0-1

t*

|o

f

TO

u

Iro

lm₇

4mł

B

im,

r-

ii

K

4H

¥

.

i

i

•H

T

i

■**T

4

/

06

:6M

1&

•i

,007,

/b

45

60

4

7—i—rr ■■ ■*

j i

W

7V

3

|/

/

9

i

0

V

eb ’ŁU

V

t>

\

r

cd

i-

§

t*

V.........

^4

A,

Ala

m

\

g\

V

4

/ esy

i

/ ■ 7—

.«

\2

i

: ...

1

■4—

X

; 4Nl ' M®³

1

4

W

J_u

• :

rrt

TTTri

/

-

.

.

/ fS

a

iOJ8

.

+

\«$

v. ^

\

t

•c!'

•4-H—f-

<Z>

T

/

+

T

•on j2c-£7

i

9

o

■

/

/L

fc

pn i

co

f

t

03    (i___

14-j-Hi-¹ l/r

:

£

-H- co

CTj

-t—t-

/

4-

■H-

+4-

r----i-

i------;

IZtt

7

— 4

i

t

+-

+

j

f-

—t-

r

■

T

4

.

.

—1—-i—j—

t~r+-i-

-f-

-t-

4

i

4.

■4

J—L-4

— —; j¹ j —j—)—j--| -

_l

i

4- +

.--U--4-4

■19

&

oo

H

N

- O

£

CL)

O)

Ul

&

R2

/ i;

<o5r

:

ID

■4-

4- »• -j-

I;

-4

a

/^e

(T

/ a

$

. /

!•

.005.    5

O,

o

iri

X.

Vo/

/

/

/\C»

%

200 /7

0L7

t-

f}. "f¹1x4

4-1

-------f-

K

j 4-i

: ■

j , i i..;: {-——1— - i i

Nn......-

-

:

7

r

4

f

i

+

t

1

%

r

3

+

H-fa

i

-4—

+-

+

t

4Ł

s

y:.

c:

§/

t

~r

-

*

■j-

cy?

8f

r

h

\

¹

I

.....

W

....../

r

/■ '

t'

1

4-^^i

H⁶

&r

’

■

>

.... j

■

Kh

o

\j

t

L

4-

L.

-

T

*3

+

f

+

-

i

4

^4

!-

\

i.

\

;

4

T~

^4

■ł

4—

T

■

zy

c<>

■4

■

!

“d

-t-

......

S;^°

L

-4^

*

•■■fi

i

/ r -

\

*>

łoiło

CNjO

\

<=>\‘

%

K

: %

: >JKHLL- J34

4^-

I

ć?

s

SO

M

.

+—

■

■

t

ci ul:

- :

r

T

f

m

■

h

!

"i

.i.

4

\n

H

-i-

T'

. .

*4

M

Li

n

.

<=J

:

■

! 7

Q|-^-,

_L

i-i Nd

MaiU

i

c^ęS

:

!

-

/

/

-

roN

A

\)V/

/

7 co1 / §

i i

<4.

4

tz

/

4

i

ca

i—

fil

\

/

-

I

■

4-

c:

A

t

ca

-r

F4

Cf

4

O

rV

—-g\

H-

t

'x

E

S-

X

■

^0

*

4

CD

• H»- -

!

ść J .

’ IM

$<

V'>v

c

u

Jpo

4^

JP.

ro

^ :

kooKkaa

en. ca ni°

r:

cd ęvj_

s

t

■

t

:

013

m

v’

w

t

x£U5.

m,

■

i

|

m i

!

t

1

‘b

$

<

CD

CD

i

■f

4

A

£

ca

e:

o

*

5

n

1

cd

CD

t

X. ..

■

-T

w

2

X

ji-

/

/ a/

i. i.

fOŹ

i u : Q2 :

rr

c

7

t

d

£

4

t

4-

CU

-----Cv

ci'

CU

o

0

w.

X

4

or

,001

■

ino

V

a

41

i:

I

i-

4

We

s

COl

A

M

,\

+

-

s/

PQ

<

o

41

+

*•

8

4

c\

-

7

■

c_>

>.

ID

¹

■

f—t—h-

:

Xf

-

o~ f-

r

.

i

,

r

t

±t

;

n

I

■

.

" : I t"ji

J 1- I 4

4

: OBRACH 0 WANIA

—

4

£

CU

_Q

i

'

!

■

.

4

4

-

cri

ć?

El

■

SI

4

o

■

*

.

'

_____

-

-4

r

¹

ii

r“T

rrrti

4

—t

.

rr xr

co

'CJ)

o

I

o

-a

03

ca

O/‘0-2O'O P B?P

l(o U csra

0£'0 -$0'0 P elP

a:

iJt3

07-0r0 P e/P

I

.

—

—

*

4^l£|

\

//^

fe £

jjJ

4'f • ""i

"

- :i:--

-U.

O

AV

1

•v*

% -"

h

i

g -er

✓

\

l

/

-

---

—w

T

■*■

« -

%

i-

,-e.

i-fi

#•

■

/d

"4?

? a

Y*

*r

20asn

Z(

J. Rychter. Roboty wodne. Cz.I.

Rg: 1-6. Kanał Pierre laTreiche

zasiłkowy dla francuskiego kanału wschodniego

ifl

Figsl. Część profilu podłużnego.

J

O)

TabLIO.

•S

££

s-

iii

I. ■

*-o

ca

“I

t⁸

fig 7. Profil podłużny.

*81

to i

u s

cg

Po.' lo:!: w( d.y.

Teran.    °

Poz. por.185^_I

0.

Ig

S I!

kd07%jHtS^

_Sp:( Mi

il

-H

Sp 1.19 - dt - 971.00.

| Sp    It 711.fi 0.

dt 401.15

v»p 0.5?m

A Lewar /» j j GareleĆou./'sPj i\ Długość 40 ''Średnica 1.00

UH

.2%.-it 59I.S5 :

Lewar Bouvades.

Długość 976-Om średnica 10 lj

II

::

r/

'1

S ę.-5 S SE

a a it i t a a

s    ■ a    s

<*    3    d.

I III III S III

ES S g

*fynłrr^

tr ■

Ś Ś 5- 2 3 s

5Si 1 1 I

jPozipoifc 4

al I ! I i

5 a a a a s

220

o o.

4.

łi

Sp.ft1SS.-dt SBI895. -—

-i

II

TH

isT dsm >rif p'S

5- S

Podziałka hjłuńości dla fifi: 1

02    03 04 OS 06 07 08 09    1    *

Podziałka wysokości dla fig: 1.

-100 i >

III I Ili!

ii iii!

2 km.

3pm.

3.,

■.......730.....

Si

<*

52

__ca

'I

2    s.

Poziom łęku.t    t

Teren. g g Poz. porówn. qI45 i

KANAŁY OTWARTE I KRYTE.

20475--------

• 400- ■>!

“U*

K..

od km.0 do kml

-•

III

||

;S?

pr

F~

Qj

~ 290

JO

■Ł "'MU..

20-00

9.

— 1380

-1-o—¹-L

9    10    11

12    13

m-s

b^^W-160 ‘ ISO I00:    300    -100 ISO

^-1-1-u-

40.    41.    42.

8.

7.'

■3

10.

odkm7391dokm.82 23 *----;    695

.1

_N

43.    44.    45.    46.    47.,. 48.    49.    50.    51.    52.    53. J 54.    55.    56.

od km. 62 S7 do km.70 60 *

I]

Podziałka dłuflości.

i i a s /.

Podziałka "wysokości. ,

5km. ^ *

11.

}. °d km.7060 do km.7i.ao

g.i

350 —450    450    100-150 9

Fi^:7-12

Kanał Cavoura.

Poz. porówn..

120

71.    72.    73.    74.

--

75.    76.    77.    78.    79.    80    81    82.

12.

Kanał zasiłkowy z Dora Baltea.

r—1-50—'

2.

.......610----------7-

r 150“

■150—......

5.

53P    — <•- -150-

f 150 --i

O;

310

i* 150

odkm.9 ddkm.39.42 odKm.3Ł4Zdnkiy.t

od km.42 80 dokm.5SI0

'/i;c

"3

•/!)

JF * H

^-9-20 150 :130    300 -100'150 -

1800

-200 -

------------1200......

Fi^:39-40

SśPi

- 380 ISO 105    300    100 150

j-j _    rrr_z:

)0J

Rh

t.

27

30

33.

hu

W5

985.'^

! - .--4K

•-

39.

Fi^: 41-44.

Wodociąg m. Królewca. Wodociąg Wiednia.

40

r-i.2Q--i

43-'

-- - 253------*    >•

Ł25

” -

» ioo -I

14.

—.-:'

r-WO—T—.......

łrś"rs-—7S3

----------™—

₃ — ₃₁₎₀

253

- 120

jf"'

jr

-O60r -

15

581

SOS

» 100 .Łr,

038

—rrri

620

L,

L:

ra

23

%

rrrr^

Fig 32. Typ tunelu.

---------S>5.......

y>Ą

32.

,.■ . — -j- .rLlJS

;U

U)0-

1-25

16.

|—l-20-TAO|< -------- —SSI-^-—T—

j,---------------SOS- -

-1001

Fig: 13-23. Przekroje kanału Verdon.

i/

'Ó75 ’

31.

y/r*kimJ

3fi-

^ b 1

------141---------

---

480

g'³!"

24.

34.

42.

850

.5

U:

śi

t*r

41

ISO

W?*

43

110

i.

k..

Fig: 24-31.

Przekroje kanałów z Humbera,

Ki-

- £.

—4—4^0 L    I

L.    i

j,

•J

f.

;o

Ł'

>->■

v.-j

«srii

275

28. v

g i:

P-

'If

Kri

^r-r— —

29,

035

t-

-100

n%L

11

■,

•U#

’/l0

-\':X

4 025    ------1

225

11

25

17

18.

-200——»

-----296;-

r_|

n

r.601

-350 --------*

.—*----2-96-- -

ffiV-[200-- *

19.

U-*

V,(

r.

i*

o ;f

ei

VI i

-9.90— -----—-

^<-/'t*S6KSZ

tfpWłW.WSr '’*r-⁷—

-------aro—

120

>U:.

U-

u..

V"

—-W' *5?

Fig 38 Wodociąg miasta Brooklyn

Fig 33 -37 Wodociąg m Dieppe

[w

fi ■

36

3Z

44

<> s*

vJSjSr--l

21.

22.

26.

—- - -3Ć0

40

Lor,.

[;

10

V I #

■> -

1^,11"    1mrp—Wm *n

fc

---------5-4Q-

/4

-7

iw

'i

kc

100-i

rY

‘    1fi3    - - ^

?śalfcriTr»--grt'

mmy —»    —

11- '•

-1501 - - Vf ¹

-3kk

v.

iso"^⁵"

al

r

I t

oM™

u te

B.

aHadfoW-litograficm/TB ObernetterwMonachium

Podziałka dla fig: 2-6,13-31 i 38.

| oso o 1    2    3 ł

sm.

Podziałka dla fig:8-12.

7    9    9 10 m.

lajoO    1    2    3    4    S    6

I . I    I    I    I    I    I    I

Podziałka dla fig. 32-37,39i40-44.

050

3m.

a⁻

Rys K.Zygmuntowski.

k-

XII. IS8& .

—

■>

S 2

oj

C

EŁK*

A

11

3- *

u

I

*3 ,'

^;i

:

PSi^X

2^

9

i

■ \

\:

Pi

V.

.4?;

’

j

#

. - •*

dp'

Ik--

*• C/S

^ \

U

ES

As. £

'S

s4/'/»i

V-. -

VC;

45,

^7%

k > ^

JRychter. Roboty wodne. Cz.I.

' ¹⁵ i

. y'

*..38

5.0

2*18.15 2 *r7,e5

......1,5    •

2.

10.70

■1,3    .

Tabill

' 1.2 >

y-2.92

Wi.

20-23. Wodociąg Kalifornii

20.

2 *.6,85 ,i

1,93

.20 •

,00

,75

,45-

T,

^_____________,00

in

«    -2.05-

• 1.5    - Ułi~

3.33

1-4 Głowa lewara 5-6 Zasuwka spustowa i kanał Wschodni

ó " ttf ~J

Francuzki

LEWARY

RSK

i#ś{

,45    '

1S1:

■—    .35 i

li

<•’*>

,45

>/; '' •

. lumr.    SPfoig&f •

• ' i'

S6'l —

.550

6.

in

: .,335 3

r ,490

• .120 •

,■

•075-

3 L-*

o in o cg in 'T

•075'

22'

; Nć;.

\n

Kf

*!•

v-:.

•:o.

21.

-.75

4.

2.205

-145 •

95.

2.42—-.5. g

4.38

•    1.5    •

2.92-

75 ■

;<r

>•

890!

*3?

0,850

8901

•    350

ii:-;

•7 X

m4

JBl

■ .100-

.05

.160 •

■025

10

Ł, ²³

•, v:*

* .20 •

7:;

“•

11. ■

580

Podzlałka fig 7

0    50    100    130    200

ssom

LL

bU

li

7.,

06Z

X.:-.

*'[?!! !i

7:;.

ii

7.8. Lewar ssący ze studniami

4.0

5.3    -I.5.

28,5

5.3

15,

••42r-. do Lubeki

-V

dff/W

oSruatoo,

8.

dr

T^gl

RS

10.

9,21

14.

-~3>

Hg

Xv7,

°°

n    M*    ąi

ty- — j—- -246,8- -

9 ~13. Lewar ssący przy fortyfikacyi nad Skaldą

•    3j0_

1.0

i-

* 2,0 ’

,93

-r

5,5

ii &

uamKMtv9mmęmam:vs

.............:t,.

• v1

'mm

ip.vi.-3f:

'A

N7

pppjpwpj

1.5

9.

0,5*f

co

13

Jk,

C5—i

s-1

£> ■

14-19 Lewar kanału Cavoura

dii

12.

j I o'

1,25

- 0,36    10

W"*¹

0,55

pod rzeką Sesia

18.

■i' ... ^

f inr*'

K>

• 0,35 .

■ IZ' •

0,85

a- W

ii.

. «T -.“X.r;iisTŁ-

. .......*7 ‘

■ iLySRP    V ■    -X7i-

•Pt

19.

I i0

_______

16.

B ⁷²⁰ i

.3® 7,0

17.

*<Y

14.9

15.10

8.53

H.0*

/Ą

5.0

• -2,4

3-

246.10

•ST*

262,25

......I

--------KJ8—|..............

--i?-*

Podziałki

fig. 1-6.

• on

. li! x

li

i; r

§    •.........28,74........f- 44,65

j* K A N A L    U R A

28,50

....... 25830

C/l

262,00

UJ

...

r—30.20

in

oo“

o

io’

Hi

Z&l--------------10.55-}

262,55

5.0

fig 8

fig 9.

5HL

L.

5.0

8,11

.......14,05

14.95

10.68

Ł:

_____________

■Ą

i'SI

‘[i

.    .w

Podzialka fig. 14-18.

i 01234    5078 9.m

y i i i i i i i i i i

A-

11.30 t

11,30

f 1.95 -H

r

8.56

4m.

fig 10 15i20 25.

im.

Rys^ Wł: Skoczyński.

r. 1892

0 i

pLIOT

f KRAKÓW

H X\

X

Ma

■

//

X4^echnic»^;’

4 ‘

-

:■<;

j

-

*

p)\

W«*

. t

'

\^y«l!

fr

_

Tab; 12.

J. Rychter Roboly wodne. Cz 1

272.70

LEWARY.

10.86

•>i

MIH

Fig: 1.14.15. Lewar kanału

Verdon pod Lauviere.

16,

6,00 -

-5,63

Fig. 16-23 i 24-27.

Lewary pod kanałem z rzeki Lys (Belgija).

---4,70-•

18.

20.

#ń ' t

-*¹

14

■230 ■

1.

•230'

1,66

V.

<0

i.

eJs ■■

jgap^"'>MM

:rg-i~sriTi—irjjic

=*■

•232.

■230-

5SS&^4V-r* rw I

<ę

mg i • fn fiłfJJ.......iii

W,

— 20,66 -

mh

«S(2

119.90

47-

2.

0,0

Podziałka dla fig: li 12. Outu    I?

Lł ■ i i...i—i-1 .    ---------

Podziałka dla fi§:2.3i31.

2om.

1,98

k>

TT

4_4t-7§XXX

*T

¹¹ j ■ i iji n

sH

•125.

ś:t:

tnrni

606

hL

98.06

20

30 •

40

50 m

19

---

nr"Tl

21.

808

Fi2-10 Lewar kanału Verdon pod St. Paul.

<    9.55

50    »

CO

2 co

9,55

L,.

<’

b^jCED

rffłf

•I

i'

lynrpaE

; r-.rr.rr-.

•    238- ■

n-*rr—

B33 i Lr;

«...

j» *4 t ■■ i .

17.

.......

4.

“Tl—

1, u

CvJ

CNI

24

<178    1.6 Oj

-aa

*T7 —

■ • ‘"i

UBU"

-096

<..........2,70 --

.....

a36 -------

Z5.

W1

1,98

-I

..i

HP

"o

27.

WOTT'

.............8.58

l) 2

W‘

-Dawniejszy r. r.

p*-

.”4.7 rewa p

rtiuroarty

21.0

r:

------1-770

UO

«? 00*1

5.

7.

5.0

8.70

ii

fjżinl t

~~ r~~

irm ■

Mi

•A

WB‘

300 —t—

6—1,00 —*

L.

--------4.40 -

L toi¹-    AłjłtMwJjiWtiti

130    -

Li.

TO

siS"

14.4(

8.85

rab

---'.-----yt-1,00--Jl

44 -

868

lf---

I;

■!    v7^

-----i

1E

l*50»

. .|........... ;.

• ■ - .....

103!

Mm

sssŁ

r,mąm

Kil

411

i-i

.-■i

4?

'\

26

oo

cvl

i.....3-00——*|

090

i® s

ftao

:~7.

.60

•“•Z50......*

- . •

„ /Ca LL L- i ~a

3

•St? 0i‘ •

.....>

-i

. 3.

s,

12    -    '4i

961    * 0ę-6*7-

0 55

E.....,r 44i

. ': 'ą0 l‘.J2

Ul

••

r»>

---------,-^70 -

ngc ' > *

* .90 • 3C •

6.

11,(10

, ...» . ;™ .

*-r

Lrf,,-.._ 2.10 ■-*- —*-/

s^hfc i

'itl-

Jr M, % ii -13

Przepust lewarowy kanału Verdon

31

p-

i........400

^ m7zm

090 -

ł&s.-i⁵

-ii

itr-

7,64 ------:----------Jj

-I

i''

230.....-»

P

ii

i

/#■

y/rg

as::

lJk**&z+śa

71i

fi

s.

Sf

............-B,64.......

32.

<0128 *    096

...i

_J

29.

• u*xoi .    ^

' •' :

1.60

9.

s?3»SŁ

aIm

2.75

74-

, j ' -150 2y

-5SL--

f7l "i ■1 1 1

10.

#■!

. \.

<-OA6—<

fl

S ⁵⁵

15.

ty

4.

z,

illi

_.l

2.80

4,40

<.......1,55

135

—-7"-—iS5......

a498    »

\f

067

_r_r.

_s________________

^    .272

2-1—

£»^a

aj

la

2,0 a

‘‘I

S8tX

</S,

1106

-j

0.42    -

*-US9 *

Lo_.

ł lai □

-X '

t*

7:>

4®

55 22

-.90 *

Podziałka dla Pij 4-6.

2    3    4    5    6    7    8

9 iom.

r „jgggjiW,

cS£39

..tp

T~

v'»

|5

19

”7*

.aa^.

x⁷':y

1.30-----^

11®.

₀ - L2JŁ2

R^: 14.15.

Przyrząd dla dilatacyi.

- -iii $ma,\

----232---

⁸⁹ŁL

:axa

“7

fi ® o

'^r

-1

:sva

—......r-290------

4-.

—orz-

rJ-

Podziałka dla fig’7—10.

2,50

'X 7 y- ^ 1.40

y4. _.r/..z

p?r.f

•I*

•I*

iv

=1

Cs

■v

x!

as

2m.

1,60

i.

056

<r

i.iihOiiiiI Hpwiyn*J "*2— i..

i

/’

i 'Z'

<UM*—~ ŁSS

Fig 28-30. Przepust lewarowy pod kanałem Ren-Marna.

«*=*■*

.....I-.

660-------

Podziałka dla fig.lAilS.

i,,,,? ?

V---------5,00

---SAO

.i

3m.

116,.

— 1490

33.

r—

m- •-wjo-

7-1

-i-

5.65

30.

r‘i-.

(ino

i;-

........-330-----------.

fig.31 34. Lewar pod przekopem kolei Berlin - Drezno pod Kosobudami.

.«>'?......

pff

6.27

34.

............. - 8.00................-j

r. -S-    ' -i

-L~ _-. -W

<•--250-*

—890.....

0----------725 ———

Podziałka dla fig.16,17,22.23.27133. !....? ?    1 i *

Podziałka dla Pij. 32.

Q5

im.

4m.

IS

599......

Lr

“W

Rys. M. Kohn.

V

■

m

%

t

kwaków

** c h n i c *

J

“u

V.

y‘/

i

,w

i

/wm Pi^:b

*^5T

f-ŁJ

... -

r-r.

J*

V-r

:

'f>>ł.

i

*v

■Vn

/■'} i-

5"*

UJ

*v

;1 *

I

‘

%

?r*r

\

■RmmMIMPI

J. Rychter. Roboty wodne. Cz.I.

Fig 3-7. Akw. z wodociągu londyńskiego: Loch - Katrine .

--———------------------------------------— 0 6,o o -----------------------------'.....................

-o;

• I CM!

4.

TaJbl. 13.

tzt

l......Ł

12,50

4o~'

:V-

2,00 U

O)

HP

5,00 -

WA

oj o I

•I jf '1

//

8,6 6

CD

r-r

pfv1

1.

ml

2.

3.

.....\r

•yv

.......V.

■I '

-------16,00 -

Po działka: fig; 5,4i5

10    1 <ł 3    %    5    6

I I I I I I I

! i;

k'

10m.

I    ¹    1

<---4,2 0—5

■I

1£5 7------------600 —

AKWADUKTY .

Rg: 1.2

Akwadukt z wo d o ciągu rzeki Vanny (Paryż).

MA

|C»

00

'"S

Po działki fig:-13,14il5.

l ° a '3

A:

L.

flxn

Ur

o-d

Przekrój

°-P

7.

ii

TT

K------4,36-----

10

,ml

fig. 19 i 2 0

50    40    50    60

I    I    I    I

70

80

90

jl

:f

7? y

^ •> <>v

— 2,40“%

2,70

A-<    3,2*.    ' U

\i s

K

a '*«.

Ali

:rh

\,__m y i

i° o'“-* . YrtAj_

•5.

* ,L—^7-

%«

<r—2,70 —) T

-l ,A. :

Tfr

/TM'

<—2.80 >

TO

p ł—

p crp> o " ci 00 cśj -

tr co

CD ‘

CTP>

o fj>

flis

m-n

Przekroi

tl

•    2,2 6 g

10.    ¹⁸/l!

a-b

.i.

13.

:l

m-n.

ii

¹—lun

15.

20/

/ 30

k i.⁷°

2,00

'b

€ T

’ r-

1,30 4

f- “-“i⁰ ->

tH

9-

fi

W,:

li,. X

-n-rOi

u' . ■tF=s

—38

. V...

N,

25/

/ao

Ul

■-V

ćrzz,

nigr:

\r,x

==ł

15;00

■Vr

TUT TT

14

:<ł7₅>

<y»i>

■%

e,as

UJ

-Li-----4>ja——ł l

: J Tj

Fig: 10-12.Akwadukt drewniany (projekt).

rur

Rg: 13-15.

Akw. drewniany według Schaeffera. i Sonne.

Vy|

P Si

S- *

*

p

3 p

p

g- ^

o

Q- tsl

g. p

CD W. CR, ^

° 5^

ł.

2,91 T

09.

CD

tS]

< 011

T.r*uL

Lr;⁸ ?

Podziałki;

figle,i7ii8

I    I « I

17.

<11,10

d *-¹⁰ r

S---tJ

16 .

10    12    3

i——

fig. 6,7,10,11112

3    4    5    6    7

8,70    ------)

...4-

A!

10 »■

4—

-to

-11

12 .

!    • ; I x 7- r

•C-1,85 y 1,50 y-150 X-1,35->

P»

-jn

nn

19.

*s

■ .'i

-o»*

CO

LfT

a': :

ii

jil

.JL

][

''—.Hj- —LL: r X

OuC

LH=

•i

ffl

L4

18.

00

— CD !->•

Po działka

r \

■g

P¹’

00 I

co "

—rn

fu

iZCAZIU zzmi

20.

ZLYinZJ

:£Lx‘

1!

rjr

mz

8,01    1,35^3'

ikiź-

jf ³.⁸⁰

3,6 0

4,0 0

4,0

Ć'

-:-!44

jłLRW

Fig: 19, 2 0

Szczegóły uszczelnienia .

"Tf

TT

1/4-1

Fig: 16-2 0 Akw. z wodociągu Glasgowa (Humber.)

-s

CD

^4k»nr.-SSM

aapłffl.‘H n. ftfflttrttL 5

I

fel

%

A

r«,

¹

■h

1

11

z

..

:

\ T>

\ *

- 4#

9*

i

ę-

faś*

£« j

$

■

V) '

•—*4

i

%

.

/L;

'Ot O - O

; , ■;>

M: '

«

BibhoteKa Politechniki

MI-304976

S;VJ :

il

,-;-'

BibMeka Politerhn

ikt Krakowskiej

100000262780