I , Ii*

1Ь 4

ù>

jfK Й5

sil

; $r W?*

4”

à«*

!C

-,

• -.'4 |

fZr

лшктЩ

ЩЩ

if

ŁS

t- ч

y: Я№‘ $44

WÏ).

# Ж

л Jf T|

ш*л

; г;'- . :;::::r

r : !” ,

r-№

& ■*

■; f%    //U

■U.^ "v-*‘v    ®*

r‘i Jj. Wy

F'‘

li;

ёЖ

'■*1

$«■ \§

Nfi

>*$

li

к.-V'^.1

-

4fi ;

éLi'* Aś

i

■. '.„ ' -

Щ • •:. AJ ;; 'i

■ 4    44:; J

- \ il • I ■ if I

1

■ i ; ш

Ш?⁵

%,

» ■ •«

'

"■ ■■ ü

,4 >

Ж/

, %

‘. * (Ш •    . ,; ;• •*

* ’*3lL

\

if

4ÎW

$«»&

lia

fwM,

444^

a ТвиХЯЛ

bk "

fSSh

*■?. !è

ИГ

Ą-

ГМ

СЩ

S4

Шы '

■ ł

'Mpm

!4«

*3$

t.

*    X«»

4

У «**H;

P ‘ ■ ^ Г: ^

ЩШ *T%<

Ä '* * ’ a\ ^ '

V

I ,г'.’л

pÉp’kg, :

..4’

■w«

Ли

(É43ft Г

•;:. '.."'г

''-Z

Klp^

tiÇ:

- •■

fetSWwrS

: -J, ri-:*Vï;^

.fk<?

- ¹ ЩР⁴

. . _ -, . • .

Tÿ-,

^ -ap L.

ЯС^£

l „*у

% •да' •■

^    Â¹'

4. . ' к

t

.

4Ts.

.

■

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000231963

t Ш

/

Ï

: ,

к

0: '

/

<

.

■

__

тт

\

к

■;/

/ .

*■

•/

'I

1:

щ

/

:

■

*

ж

'W

ш

PROGRAM

SZKOŁY POLITECHNICZNEJ

WE LWOWIE

NA ROK NAUKOWY 1919/20.

£>

XLVII.

WE LWOWIE.

NAKŁADEM SZKOŁY POLITECHNICZNEJ.

I. ZWIĄZKOWA DRUKARNIA WE LWOWIE, ULICA LINDEGO L. 4.

1919.

^тат»

лг

'à

V-*,

А*

Cjs^

е/кА-Цб1х&?

1 .Х-Ъ/мэ-Зо

U"

"с

5. Elementa matematyki wyższej.

Docent płatny: Dr. Adam Maksymowicz.

(Na wydziale Architektonicznym (Budownictwa lądowego) i Chemicznym (Chemii technicznej) tygodniowo 5 godzin wykładu w półroczu zimowem, a 3 godz. wykładu w półroczu letniem, a na przygotowawczym kursie górniczym ponadto 2 godziny ćwiczeń w zimowem, a 1 godzina w letniem półroczu).

Rozwój pojęcia liczby. Zasady geometryi analitycznej płaskiej i przestrzennej. Najważniejsze linie krzywe i powierzchnie 1-go i 2-go stopnia. Pojęcie funkcyi. Różniczki i pochodne funkcyi. Szereg Taylora i Maclaurina i obliczanie najważniejszych funkcyi (log., gon. i t. d.). Maxima i minima funkcyi, symbole nieoznaczone. Zastosowania geometryczne rachunku różniczkowego. Zasady rachunku całkowego. Rektyfikacya i kompla-nacya krzywych płaskich, komplanacya i kubatura powierzchni (zwłaszcza obrotowych). Obliczanie momentów. Pojęcie równań różniczkowych i całkowanie kilku najprostszych typów.

lub śmierci jednej osoby; renty życiowe i ubezpieczenie kapitałów na dożycie, tudzież na wypadek śmierci, na podstawie jednorazowej wkładki i rocznych premii ; rezerwa premiowa. Premie brutto czyli taryfowe.

9. Geometrya wykreślna A. i B.

A)    Dla wydziałów : komunikacyjnego, oddział drogowy (Inżynie-ryi), wodny (Inżynieryi wodnej) i mierniczy i Architektonicznego (Budownictwa lądowego) (tygodniowo 4 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w obu półroczach).

Profesor: Dr. Kazimierz Bartel.

B)    Dla wydziału Mechanicznego (Budowy maszyn) i przygotowawczego Kursu górniczego tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem, 3 godziny wykładu w półroczu letniem

i po 5 godzin rysunków w obu półroczach.

Docent płatny: Dr. Antoni Plamitzer.

Rzuty środkowe. Geometrva rzutowa nr-rAWnitfw stożko-

В) Dla wydziału Mechanicznego (Budowy maszyn) i przygotowawczego Kursu górniczego (tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach).

Docent płatny: Dr. Antoni Plamitzer.

11. Wybrane działy z geometryi syntetycznej.

Profesor: Dr. Kazimierz Bartel.

(2 godziny wykładu w półroczu letniem).

(naczyń).

Wstęp do teoryi sprężystości. Stan odkształcenia i stan napięcia. Wytrzymałość materyału. Praca odkształcenia.

Obliczenie wytrzymałości prętów (belek), płyt i powłok

Przypadki niestałości równowagi sprężystej. Z kinetyki ciał sprężystych.

Wstęp do hydromechaniki cieczy „idealnych“. Ważniejsze kategorye ruchu cieczy.

Ruch płynów z tarciem wewnętrznem. Bieg wody w ru-

1-----1—u :---1— „t, *4

16. Ćwiczenia w laboratory™ fizycznem¹).

Dla wydziału chemicznego (chemii technicznej) i mechanicznego

(budowy maszyn).

Profesor: Dr. Tadeusz Godlewski.

(Tygodniowo 3 godziny w obu półroczach).

17.    Chemia fizyczna.

Profesor: Ignacy Mościcki.

(Część I. Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem, a 3 godziny ćwiczeń w obu półroczu. Część II. Tygodniowo 2 godz. wykł. w półr. zimowem a 20 godzin ćwiczeń w obu półr.).

18.    Elektrochemia.

Profesor: Ignacy Mościcki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 20 godzin ćwiczeń w półroczu zimowem, a 2 godziny wykładu i 20 godzin ćwiczeń w półroczu letniem).

19.    Chemia ogólna nieorganiczna.

Profesor: Dr. Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 4 godz. wykładu w półroczu zimowem, a 3 godziny wykładu w półroczu letniem).

Rys historyi chemii. Zasady chemii teoretycznej. Chemia ogólna na podstawie systemu peryodycznego.

20.    Chemia ogólna organiczna.

(Profesor: Dr. Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 4 godziny wykładu w półroczu letniem).

Wstęp do chemii organicznej. Związki alifatyczne. Związki aromatyczne. Związki budowy pierścieniowej izo- i heterocyklowe.

21. Chemia analityczna.

Profesor: Dr. Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 20 godzin ćwiczeń w czterech półroczach).

22. Prace samodzielne,

szczególnie z zakresu chemii organicznej.

Profesor: Dr. Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach w labora-toryach chemii ogólnej. Dostępne dla słuchaczy wyższych półroczy, którzy wysłuchali pełny kurs chemii ogólnej nieorganicznej i organicznej, złożyli odnośne egzaminy z dobrym skutkiem, jakoteż uczęszczali przynajmniej przez cztery półrocza na ćwiczenia w laboratoryach chemicznych).

23. Mikrocbemia jakościowa.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Docent prywatny: Dr. Arnold Bolland.

Zakres mikrochemii i jej doniosłość dla nauki i praktyki.

Ogólne przybory i czynności mikrochemiczne. Mikroche-miczne metody badania ogólnych własności ciał. Badanie kryształów dla celów mikrochemicznych. Specyalne czynności mikrochemiczne. Jakościowa analiza nieorganiczna i organiczna.

24. Mikrochemia ilościowa.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem).

Docent prywatny: Dr. Arnold Bolland.

Mikrowagi. Ilościowa analiza nieorganiczna wagowa. Ilościowe oznaczenie pierwiastków w związkach organicznych. Oznaczanie grup organicznych. Mikroanaliza miareczkowa. Mikro-analiza gazów. Mikroelektroliza. Inne metody mikroanalizy ilościowej. Mikrometody oznaczania ciężaru drobinowego.

25. Mikrocbemia techniczna.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

Docent prywatny: Dr. Arnold Bolland.

Zastosowanie mikrochemii w analizie chemiczno-technicz-nej, w analizie środków spożywczych i innych towarów, jakoteż w analizie sądowej.

Urządzenie laboratoryów mikrochemicznych, jako warsztatów pracy chemiczno - technicznej. Organizacya laboratoryów mikrochemicznych w Polsce.

26.    Chemia ogólna²).

(Działy wybrane dla przygot. kursu górniczego).

Docent: Vacat.

(Tygodniowo 3 godz. w półr. zimowem, 2 godz. w półr. letn.).

27.    Chemia rolnicza.

(Dla wydziału Chemii technicznej).

Docent płatny: Dr. Maryan Górski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem). Wytwarzanie materyi organicznej w roślinach, jej przemiany, pokarmy roślinne.

Powstanie gleby, jej własności fizyczne i chemiczne. Nawozy, ich skład i działanie.

28. Chemia rolnicza.

(Dla wydziału Inżynieryi wodnej).

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Zarys historyczny. Wpływ klimatu na rośliny. Atmosfera, jako źródło pokarmów dla rośliny. Procesy, wywołujące tworzenie się gleby. Produkty wietrzenia minerałów. Opis gleb naniesionych. Własności absorbcyjne gleby. Procesy biochemiczne w glebie. Krążenie azotu. Analiza chemiczna gleby. Nauka o nawozach.

29. Mineralogia.

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w półroczu letniem dla roku I. według nowego planu, a dla roku II. według dawnego planu 3 godz. wykł. i 1 godz. w półr. zim. oraz 2 godziny wykładu i 2 godz. ćwiczeń w półr. letniem³).

Morfologia minerałów (krystalografia i nauka o budowie minerałów). Mineralogia fizyczna. O powstaniu minerałów i ich znajdowaniu się w przyrodzie. Z systematyki około 100 gatunków minerałów ważniejszych.

30. Petrografia.

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu z demonstracyami skioptyko-nowemi i 1 godzina ćwiczeń w 3 oddziałach po 1 godzinie w półroczu zimo wem⁴).

Podział skał w związku z ich powstaniem. Główne składniki mineralne skał. Metody badań petrograficznych. Ogólne własności skał, zwłaszcza ważne techniczne. Schemat podziału stratygraficznego utworów geologicznych. Skały wybuchowe wogóle i w szczegółowym opisie według rodzin naturalnych. Skały osadowe. Łupki krystaliczne i metamorfizm skał. Przegląd spółczesnych procesów i obszarów litogenicznych.

31. Geologia ogólna.

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 1 godzina demonstracyi skioptykonowych i t. p. w półroczu letniem oraz około 12 dni wycieczkowych, z tych 3 dni obowiązkowe do frekwentacyi. Na wycieczki dalsze udziela się zasiłków⁴).

Geologia tektoniczna. O mapach i profilach geologicznych. Wiadomości wstępne z geofizyki. O wodzie, powietrzu i organizmach, jako eksogenicznych czynnikach. Z procesów endoge-nicznych, o ruchach litosfery, zjawiskach seismicznych i wybuchowych. Zasadnicze pojęcia z geologii historycznej i paleontologii, z szczególnem uwzględnieniem geologicznej budowy Polski.

32. Geologia historyczna 1 regionalna⁵).

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu wraz z demonstracyami w obu półroczach. Około 12 dni wycieczkowych w ciągu roku. Na wycieczki dalsze udziela się zasiłków⁴).

Metody badań w geologii historycznej. Przegląd grup i systemów geologicznych z obszerniejszem uwzględnieniem paleontologii; z geologii regionalnej przedewszystkiem geologiczne stosunki na ziemiach polskich.

33. Paleontologia.

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(2 godz. wyki. i 2 godz. ćwiczeń w półroczu zimowem).

Rozwój poglądu na naturę skamieniałości. Jakie skamieniałości rozróżniamy i jak one powstają. Ich znaczenie z jednej strony dla nauk biologicznych, z drugiej dla stratygraficznej geologii. Przegląd systematyczny skamieniałości roślinnych i zwierzęcych z szczególnem uwzględnieniem form ciekawych pod względem botanicznym i zoologicznym lub ważnych dla geologicznej stratygrafii (skamieniałości przewodnie).

34. Ćwiczenia geologiczne (kurs specjalny ⁶).

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(2 godziny ćwiczeń w obu półroczach i około 12 dni wycieczkowych w ciągu roku. Na wycieczki dalsze udziela się zasiłków).

Oznaczanie ważniejszych skamieniałości. Określanie na ich podstawie wieku geologicznego skał osadowych. Rysowanie geologicznych profilów i geologicznych map gotowych. Zasady sporządzania karty geologicznej.

35. Zoologia.

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w labo-ratoryum (przy. Muzeum zoologii) w półroczu letniem). Podział i zakres umiejętności zoologicznych. Krótki rys historyczny. Teorya przeobrażeń. Zasady morfologii porównawczej i fizyologii z pewnem uwzględnieniem organizmu ludzkiego (protoplazma, komórka, tkanki i narządy; ich geneza, budowa i funkcya; rozmnażanie się; podstawy historyi rozwoju. Zasadnicze wiadomości ekologiczne. Krótki przegląd systematyczny typów z większem uwzględnieniem zwierząt ważniejszych w znaczeniu naukowem i praktycznem (w technice, rolnictwie i medycynie).

36. Hodowla ogólna i szczegółowa zwierząt gospodarskich.

Docent płatny: Dr. Karol Malsburg.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

I. Półrocze zimowe:

1.    Zasady hodowli ogólnej:

Wstęp : Udomowienie zwierząt dzikich. Przegląd zoologiczny najważniejszych zwierząt domowych. Czynniki przeobrażające zwierząt domowych: a) klimat; b) karma; c) ćwiczenia funkcyonalne. Kultura hodowlana, jako wyraz dzielności i kierunku użytkowego zwierząt. Systematyka zoologiczna. Dziedziczność i zmienność. Ocena wyglądu i użytkowości zwierzęcej. Metody chowu. Zasady wychowu i pielęgnowania zwierząt domowych. Urządzenie stajenne.

2.    Zasady nauki żywienia:

Wstęp: Zarys fizyologii odżywiania się zwierzęcego. Składniki pokarmowe i wartość ich odżywcza. Najważniejsze środki pokarmowe, objętościowe i treściwe. Woda i domieszki pokarmowe. Swoiste działanie pokarmów na ustrój i użytkowość zwierząt. Przygotowanie karmy. Karmienie zwierząt domowych stajenne i pastwiskowe stosownie do ich gatunku, wieku i użytkowości.

II. Półrocze letnie:

1.    Zarys hodowli szczegółowej koni i bydła, owiec i świń — na tle gospodarstwa pastwiskowego.

Wstęp: Łąki i pastwiska sztuczne i naturalne — oraz ich znaczenie dla hodowli zwierząt gospodarskich. Bonitacya pastwisk, ich kultura i wyzyskanie: a) przez konie, b) bydło, c) owce i d) świnie. Najważniejsze odmiany tych zwierząt, nadające się do naszego gospodarstwa pastwiskowego. Wychów, pielęgnowanie i użytkowanie tychże. Zasady hygieny zwierzęcej.

2.    Gospodarstwo rybne (w zarysie).

Wstęp : Stanowisko i znaczenie stawowego gospodarstwa rybnego w kraju. Przegląd zoologiczny ryb, nadających się do

hodowli stawowej i rzecznej. Hodowla karpia w postępowem gospodarstwie stawowem. Wylęganie i wychów pstrągów i innych ryb łososiowatych. Szkodniki rybackie.

37. Botanika*).

Profesor: Dr. Adam Maurizio.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem, a 1 godzina w półroczu letniem).

I.    Nauka o komórce. Anatomia i fizyologia roślin.

II.    Morfologia i systematyka Skrytopłciowych (Cryptoga-mae), Nagoziarnowych (Gymnospermae) i Okrytoziarnowych (Angiospermae).

38. Botanika rolnicza.

Docent płatny: Bronisław Władysław Janowski. (Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

I. Nauka o komórce, anatomia i fizyologia roślin ze szcze-gółowem uwzględnieniem żywienia się i transpiracyi roślin rolniczych.

II.    Morfologia i systematyka : Skrytopłciowe, Nagoziarnowe, i Okrytoziarnowe. Szczegółowe traktowanie traw i wogóle roślin pastewnych włącznie z motylkowatemi i chwastami. Rośliny szkodliwe: pasożyty (grzyby) oraz kilka uwag o chorobach roślin w ogólności.

III.    Kilka dat o rozpostarciu roślin i o tak zwanych roślinach bonitacyjnych (rośliny gleby wapiennej, gliniastej, piasczy-stej). Wartość i kontrola nasion. Mieszanki pastewne. Botaniczna analiza flory łąk. Ogólne zasady uprawy łąk i pastwisk trwałych.

39. Mykologia techniczna**).

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 4 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem oraz 4 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Wykład. Zarys historyczny początków nauki o drobnoustrojach. Metody badań (sterylizacya, dezynfekcya, hodowla

*) Wysłuchanie botaniki jest bardzo pożądane dla nauki Towaro

znawstwa.

**) Wymaga się frekwentacyi z wykładów i ćwiczeń „Mikroskopii

technicznej“.

czysta etc.). Ogólne wiadomości o drobnoustrojach (budowa komórki, jej odżywianie). Enzymy. Systematyka drobnoustrojów (schizomycety, eumycety). Szczegółowe wiadomości o drobnoustrojach (bakterye, drożdżaki, pleśniaki). Zastosowanie dotychczasowych wiadomości o drobnoustrojach w piwowarstwie, gorzelnictwie, drożdżarstwie, przy wyrobie win owocowych, octu, w garbarstwie i t. p.

Znaczenie i rola drobnoustrojów w przyrodzie.

Ćwiczenia: Gleby odżywcze, metody hodowli, metody barwienia. Hodowle czyste bakteryi, drożdżaków i pleśniaków. Ćwiczenia w hodowli i rozpoznawaniu najważniejszych gatunków drobnoustrojów fermentacyjnych.

Analiza mieszanin rozmaitych drobnoustrojów, analiza drożdży piwowarskich i gorzelniczych, oraz innych produktów przemysłu fermentacyjnego.

Mikrobiologiczna analiza wody, ziemi i powietrza.

40. Prace samodzielne z mykologii technicznej ⁷).

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 20 godzin w obu półroczach).

41. Rolnictwo.

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach).

Rola, jej skład oraz własności rolnicze. Mechaniczna uprawa roli’. Nawożenie. Ustrój i życie rośliny. Ocena nasion. Przygotowanie nasienia do siewu. Sposoby wykonania siewu. Pielęgnowanie roślin podczas ich wzrostu. Zbiór i przechowanie roślin gospodarskich. Zasadnicze pojęcia o hodowli roślin. Szczegółowa uprawa roślin zbożowych, strączkowych, okopowych, przemysłowych, pastewnych i na zielony pognój.

42. Encyklopedya rolnictwa.

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 4 godziny w półroczu zimowem wspólnie z rolnictwem).

Rola, jej skład oraz własności rolnicze. Mechaniczna uprawa roli. Nawożenie. Ustrój i życie rośliny. Ocena nasion. Przygotowanie nasienia do siewu. Sposoby wykonania siewu. Pielęgnowanie roślin podczas ich wzrostu. Zbiór i przechowanie roślin gospodarskich.

43. Gleboznawstwo (Bonitacya gleby).

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach tudzież 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Powstawanie gleb. Składniki gleb. Własności fizyczne i chemiczno-fizyczne gleby. Praktyczne badanie i ocenianie gleby. Zasady klasyfikacyi gleby. Zasady kartografii pedologicznej.

44. Encyklopedya leśnictwa.

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Pojęcie lasu i leśnictwa. Zarys botaniki leśnej. Nauka o drzewostanach. Hodowla lasu. Użytkowanie lasu. Ochrona lasu. Urządzenie gospodarstwa lasowego. Ocenienie lasu i statystyka leśna. Administracya lasu. Zadanie państwa wobec leśnictwa. Ustawodawstwo leśnicze. Historya i literatura leśnictwa.

45. Meteorologia i klimatologia.

Profesor: Dr. Lucyan Grabowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Składniki powietrza atmosferycznego. Pył w atmosferze. Promieniowanie słoneczne. Dopływ i utrata energii cieplnej na powierzchni ziemi. Temperatura w dolnej warstwie atmosfery: (rozmieszczenie poziome, wahania dzienne i roczne, wpływ wód i ł. p.); temperatura warstw pod powierzchnią terenu; temperatura w wyższych warstwach atmosfery; równowaga adiabatyczna; rola prądów pionowych. Wilgotność bezwzględna i względna. Zachmurzenie; stadya kondensacyi w prądzie wstępującym. Opady. Ciśnienie powietrza. Wiatr. Ogólna cyrkulacya atmosfery. Nawałnice, cyklony i antycyklony. Elektryczność atmosferyczna. Typy klimatyczne.

II. Nauki technologiczne.

46. Technologia mechaniczna metali.

(Dla wydziału Budowy maszyn).

Profesor: Inż. Dr. Stanisław Anczyc. (Tygodniowo 5 godzin wykładu w półroczu zimowem i 3 godziny wykł. w półroczu letniem i 2 godz. ćwiczeń w półr. letniem).

Własności materyałów, używanych w przemyśle maszynowym . Zakres hutnictwa żelaza. Odlewnictwo.

Kucie, walcowanie i inne sposoby przerabiania metali na podstawie ich rozciągliwości. Narzędzia do obrabiania zapomocą cięcia, ich kształt i przygotowanie. Obrabiarki i metody obrabiania materyałów, stosowane w przemyśle maszynowym. ⁸

47. Techniczne badanie żelaza⁴').

Profesor: Inż. Dr. Stanisław Anczyc.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Rozpoznawanie rodzajów żelaza, zmian zachodzących wskutek obróbki, błędów pochodzących z procesu wyrobu surowego materyału, następnej przeróbki i użytkowania wyrobów.

48. Technologia materyałów hodowlanych.

(Dla wydziałów : komunikacyjnego, oddział drogowy (Inżynieryi) i wodny (Inżynieryi wodnej) Architektonicznego (Budownictwa

lądowego).

Docent płatny: Inż. Aleksander Lutze-Birk. (Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem). Rodzaje, wyrób i własności metali i stopów.

Rodzaje i własności drewna. Wyroby metalowe surowe: lejnictwo, kuźnictwo, wyrób szyn, blach, drutu i t. p.

Obróbka ręczna i maszynowa metali i drewna.

19 -

49. Zasady metalografii.

Profesor: Dr. Witołd Broniewski.

(1 godzina wykładu w półroczu letniem).

I.    Metody badania: Mikrografia. Metoda chemiczna. Analiza termiczna. Metody elektryczne. Żmiana budowy stopów ze zmianą temperatury.

II.    Wyniki badania: Stopy ołowiu. Stopy glinu. Stopy miedzi. Żelazo i stal.

50. Mechaniczna technologia włókien⁹).

Profesor: Inż. Władysław Bratkowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 3 godziny wykładu w półroczu letniem).

Przędzalnictwo: — Teorya przędzenia w ogólności. Własności przędzy i sposoby ich określenia. Ogólna charakterystyka przyrządów roboczych czyli narzędzi zastosowanych w przędzalnictwie oraz związanych z niemi procesów przetwórczych. Rozpatrywanie szczegółowe przędzalnictwa bawełnianego, wełnianego, lnianego, konopnego, jutowego i jedwabniczego.

Nitkowanie.

Tkactwo. — Przygotowanie przędzy do tkania: nawijanie wątku, nawijanie oraz klejenie i suszenie osnowy — Krosno ręczne i mechaniczne. Przyrządy do uskutecznienia odwoju i nawoju przędzy. Tworzenie przesmyku. Zasady splotów. Przyrządy nicielnicowe i jacquardowe. Przyrządy do prowadzenia wątku. Płocha i przyrząd gońcowy. Krosna o wielopółkowych skrzynkach czółenkowych. Zasada automatycznych krosien.

Wykończanie tkanin. — Pranie, bielenie, barwienie, merceryzacya, osmalanie, postrzyganie, maglowanie i kalandro-: wanie, suszenie etc. tkanin.

Papiernictwo. — Materyały, służące do wyrobu papieru. Sortowanie, krajanie, gotowanie i miażdżenie szmat; wyrób miazgi drzewnej oraz włóknika drzewnego. Papiernica. Apretura papieru.

51. Badanie materyałów włóknistych¹⁰).

Profesor: Inż. Władysław Bratkowski.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Mikroskopijne badanie włókien. — Klasyfikacya przędzy i oznaczanie jej własności na drodze doświadczalnej. Oznaczanie splotów i dekompozycya tkanin. Obliczanie kinematycznie ważnych ustrojów mechanicznych przędzarek i krosien.

52. Urządzenie i organizacya fabryk tekstylnych¹⁰).

Profesor: Inż. Władysław Bratkowski. Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Obliczenie kompletu maszynowego podług danych o wymaganej jakościowo i ilościowo produkcyi. Wymiary maszyn i zapotrzebowanie miejsca. Ustawienie maszyn w . budynkach parterowych i piętrowych. Zasady konstrukcyi i urządzenia budynków fabrycznych. Silnice i przenośniki siły. Ogrzewanie, wietrzenie, oświetlenie, zwilżanie powietrza w przędzalniach i tkalniach, względnie usuwanie oparów w farbiarniach i papierniach.

Przyrządy do gaszenia ognia. Siły robocze. Obliczenie

kosztów.

53. Farbiarstwe.

Docent płatny: Inż. Józef Frühling.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Bawełna, wełna, jedwab naturalny i sztuczny. Blich, merce-ryzacya. Teorya farbowania. Podział barwników. Różne sposoby farbowania i ich wykonanie. Drukarstwo na tkaninach, przygotowanie towaru do drukowania i utrwalania farb. Rozpoznawanie barwników na włóknie. Przemysł drukarski i farbiarski.

54. Młynarstwo zbożowe¹¹).

Docent płatny: Vacat

Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Zadanie młynarstwa w ogólnym zarysie. Budowa organiczna ziarna. Własności fizyczne ziarna. Własności chemiczne ziarna. Ocena ziarna. Przygotowanie ziarna do przemiału: cylindry, rafki i wialnie zbożowe, kąkolniki, aparaty magnetyczne, obłuskiwacze, żubrowniki Żarnowe, maszyny szczotkowe, wagi automatyczne, płuczki i suszarnie. Mielenie ziarna: walce, kamienie i tarcze młyńskie. Gatunkowanie produktów mielenia: pytle młyńskie, wialnie kaszkowe i miałowe. Przenoszenie ziarna i produktów mielenia: przenośniki pionowe i poziome. Systemy mielenia. Własności mąki zbożowej, fizyczne i chemiczne. Ogólny zarys kaszarstwa.

55. Ćwiczenia z budownictwa młynów.

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem). Schematy przemiałowe. Oznaczenia wydajności maszyn młynarskich. Obliczenia siły popędowej urządzeń młynarskich. Planowanie i kosztorysy młynów.

56.    Technologia chemiczna kurs I.

Profesor: Vacat.

Zastępca: Adjunkt Dr. Zygmunt Jakubowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Technologia wody, materyały opałowe, materyały budowlane, keramika, hutnictwo szkła. Kwas siarkowy, sól kuchenna, sulfat i kwas solny, soda, kwas azotowy, sole potasowe, chlor, nawozy sztuczne, farby mineralne, najważniejsze mineralne preparaty chemiczne. Metalurgia.

57.    Technologia chemiczna knrs II.

Profesor: Vacat.

Zastępca: Adjunkt Dr. Zygmunt Jakubowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

Technologia cellulozy. Sucha destylacya drewna, węgli brunatnych i kamiennych. Technologia nafty i wosku ziemnego (w skróceniu). Przemysł przetworów smoły pogazowej. Barwiki. Blicharstwo, drukarstwo, farbiarstwo. Garbarstwo. Technologia tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. Materyały wybuchowe.

58. Technologia chemiczna kurs III.

(Technologia przemysłu rolniczego).

Profesor: Inż. Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach). Gorzelnictwo, drożdżarstwo, piwowarstwo, occiarstwo, wyrób krochmalu, destryn i cukru gronowego. Cukrownictwo.

59.    Ćwiczenia i prace w Iaboratorynm nieorganicznej

technologii chemicznej.

Profesor: Inż. Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

60.    Ćwiczenia i prace w I. Iaboratorynm organicznej

technologii chemicznej.

Profesor: Inż. Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach). Ćwiczenia w analizie technicznej oraz prace samodzielne z zakresu technologii węglowodanów, przemysłu fermentacyjnego, środków spożywczych i t. d.

61.    Ćwiczenia i prace w II. iaboratorynm organicznej

technologii chemicznej.

Profesor: Vacat.

Zastępca: Prof. inż. Wiktor Syniewski. (Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach). Ćwiczenia w analizie technicznej oraz prace samodzielne z zakresu organicznego wielkiego przemysłu chemicznego.

62. Urządzanie zakładów przemysłu rolniczego.

Profesor:*Inż. Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach). Gorzelnie, fabryki drożdży prasowanych, browary, fabryki octu, krochmalarnie, cukrownie.

63. Metody analityczne w przemyśle fermentacyjnym.

Profesor: Inż. Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem).

64. Mikroskopia techniczna.

Profesor: Dr. Adam Maurizio.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 1 godzina ćwiczeń w letniem

półroczu).

Ważność przedmiotu, teorya, budowa mikroskopów i ich ocena, przyrządy pomocnicze, mikrotechnika i mikrochemia. Sposób przyrządzania preparatów mikroskopowych i ich przechowywanie. Mikroskopowe badania przedmiotów towaroznawstwa technicznego.

65. Towaroznawstwo techniczne i ćwiczenia mikroskopijne.

Profesor: Dr. Adam Maurizio.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w zimo-wem półroczu, a 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w letniem półroczu).

Historyczny rozwój umiejętności i jej ważność; charakterystyka surowców. Gumy, garbniki, żywice i gumożywice, kauczuk, gutaperka, balata, tłuszcze i woski roślinne, skrobie i mąki, włókna, kory, drewna (szczególnie farbierskie), liście, kwiaty, owoce, nasiona, korzeniaki i rośliny zarodnikowe, mające techniczne zastosowanie.

66. Tecbnologia chemiczna deju skalnego i wosku ziemnego.

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem i 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

Ogólne pojęcie, charakterystyka i klasyfikacya minerałów żywicznych. Olej skalny i wosk ziemny. Znaczenie ich w przemyśle wraz z krótkim historycznym przeglądem rozwoju fabry-kacyi. Znachodzenie geograficzne i geologiczne z szczególnem uwzględnieniem stosunków krajowych. Sposoby wydobywania, przechowywania i przesyłania. Teorye tworzenia się i występowania ropy i wosku ziemnego. Własności fizyczne i chemiczne, skład i budowa chemiczna tych kopalin. Badanie materyałów surowych: charakterystyka ropy amerykańskiej, kaukaskiej i galicyjskiej. Szczegóły o fabrykacyi olejów świetlnych, olejów smarowych i smarów stałych, parafiny, cerezyny, wazeliny, sadzy, koksu, asfaltu, gudronów. Własności i zastosowanie szczególnych produktów fabrycznych, sposoby badania i oznaczania wartości, sfałszowania i ich wykrycie. Konstrukcya lamp i proces oświetlenia lampowego. Fabrykacya gazu świetlnego z odpadków naftowych. Nafta, jako materyał opałowy. Produkcya i statystyka. Ogólne urządzenie i prowadzenie fabryk: olejów, parafiny i cerezyny.

67. Ćwiczenia laboratoryjne

w „Krajowej stacyi doświadczalnej, dla przemysłu naftowego“, znajdującej się przy Szkole politechnicznej¹²).

Docent płatny: Vacat.

Te ćwiczenia połączone są z wykładami nr. 66.

68. Gazownictwo.

Docent płatny: Inż. Adam Teodorowicz.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Historya gazownictwa. O wyrobie gazu z węgli kamiennych. Węgle. Proces gazowania. Teorya generatorów i o systemach pieców. Urządzenia transportowe do przewozu węgla, ładowania i wyładowania retort. Aparaty do czyszczenia gazu na drodze mokrej i suchej. Aparaty do mierzenia i zbierania gazu. Urządzenia do rozprowadzania gazu. Zastosowanie gazu do oświetlania, do ogrzewania i do celów motorycznych. O ubocznych produktach przy wyrobie gazu. Koks, smoła, amoniak. Przeróbka wody amoniakalnej.

O gazie wodnym i wodnym nawęgionym, o gazie olejowym, powietrznym i acetylenowym. Kontrola chemiczna w gazowniach. Kontrola wydatności pieców i palowisk. Fotometrya i kalorymetrya. O projektowaniu zakładów gazowych i instalacyi rozprowadczych.

Praktyczne ćwiczenia w gazowni (w półroczu letniem).

69. Ćwiczenia laboratoryjne w keramice

w „Krajowej keramicznej Stacyi doświadczalnej“, znajdującej się przy Szkole politechnicznej *).

Dyrektor stacyi keramicznej: Edmund Krzen. Ćwiczenia obejmują:

Technologia gazu świetlnego. Technologia nafty, smary. Technologia tłuszczów i mydła. Świece. Gliceryna. Mate-ryały wybuchowe.

Zasada gorzelnictwa, piwowarstwa, cukrownictwa.

III. Nauki inżynierskie.

74. Miernictwo IL В.

Profesor: Inż. Dr. Kasper Weigel.

Dla Oddziału mierniczesro (kursu Geometrów).

75. Nauka o terenie i rysunki sytuacyjne.

Docent płatny: Vacat.

Na oddziale mierniczym : 1 godzina wykî. i 4 godz. rysunków w obu półroczach. Na kursie górniczym: 3 godz. rysunków w półroczu zimowem).

76. Ćwiczenia raeimnkowe.

Docent płatny: Vacat.

(Tyg. 4 godz. ćwicz, w półroczu letniem na Oddziale mierniczym).

77. Pomiary geodezyjne.

Profesor : Inż. Dr. Kasper Weigel.

(5 godz. ćwiczeń w półr. zimowem, a 12 w półroczu letniem).

78. 15'dniowe pomiary geodezyjne*}.

Profesor: Vacat.

(W czasie od 10.—25. października).

*) Zapisujący się winni się wykazać egzaminem z Miernictwa i Rachunku wyrównania.

79. Elementy geodezyi.

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu, 2 godziny ćwiczeń w półroczu

i aiaieuvöd. rrecesya i nuiacya. j\aiaiogi gwiazu i cic-merydy. Zjawiska szczególne ruchu dziennego. Zasady wyznaczania kierunku południka, czasu, szerokości i długości miejsca obserwacyi.

Określenie powierzchni ziemi i geoidy. Sformułowanie ostatecznego zadania geodezyi wyższej. Powierzchnie odniesienia. Zasady badania kawałków geoidy metodami geometrycznemi i badania całokształtu geoidy metodą grawimetryczną. Rozmie-rzanie kraju: przenoszenie spółrzędnych geograficznych na powierzchni sferoidy; rozwiązywanie trójkątów geodezyjnych; pomiar bazy; spółrzędne Soldnerowskie. Pomiar wysokości: wzniesienia ortometryczne i dynamiczne.

81. Statyka konstrukeyi *).

Profesor: Inż. Dr. Maksymilian Huber.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem).

*) Słuchacze, zgłaszający się do egzaminu z tego przedmiotu, winni się wykazać egzaminem kursowym z mechaniki technicznej. Kandydaci, zgłaszający się do II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, winni się wykazać egzaminem z tego przedmiotu, zdanym z postępem przynajmniej dostatecznym.

drewniane. Fundamenty. Sklepienia. Stropy drewniane i mieszane. Kotwy. Posadzki i podłogi. Dachy. Pokrycie dachów. Gzymsy. Wyprawy. Krążyny i rusztowania. Schody. Drzwi i okna. Wychodki. Kanały i zbiorniki. Ogrzewanie lokalne i centralne. Kuchnie. Wentylacye.

Ul. Elektrotechnika ogólna*).

Profesor: Inż. Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem i letniem).

Zasadnicze zjawiska i prawa elektrodynamiki, elektromagnetyzmu, indukcyi elektromagnetycznej i elektrostatyki. Stosy i akumulatory elektryczne. Maszyny i motory o prądzie stałym i zmiennym. Przetwarzanie elektryczności. Zarys technicznych zastosowań prądów silnych.

112. Ćwiczenia z elektrotechniki ogólnej.

Profesor: Inż. Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Zadania rachunkowe na podstawie wykładu elektrotechniki

ogólnej.

113. Pomiary elektrotechniczne.

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem). Metody elektrotechniczne pomiaru prądu, napięcia i skutku elektrycznego. Zasady konstrukcyi dotyczących przyrządów mierniczych.

114. Ćwiczenia w Iaboratorynm eiektrotechnicznem I.**¹).

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 6 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

Pomiary oporu, natężenia prądu, siły elektromotorycznej,

zyć

•) Do przyjęcia wymaga się frekwentacyi z Fizyki ogólnej i techn. d **) W celu uzyskania przyjęcia na ćwiczenia ma słuchacz wykazać się piinem z Elektrotechniki ogólnej.

*) O ile laboratoryum będzie doprowadzone do takiego stanu, aby ^°Ъ funkcyonować normalnie.

samoindukcyi, indukcyi wzajemnej pojemności, mocy światła. Badanie przyrządów mierniczych, przewodników i izolatorów, własności magnetycznych żelaza, lamp elektrycznych, ogniw pierwotnych i akumulatorów.

115. Ćwiczenia w laboratory am elektrotechnicznem II.¹³ ¹³).

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 6 godzin ćwiczeń w półroczu zimowem, a 1 godzina wykładu i 3 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Ogólne pomiary maszynowe. Badanie maszyn i motorów prądu stałego, transformatorów, generatorów prądu przemiennego, motorów synchronicznych i asynchronicznych jedno- i trójfazowych, motorów z kolektorem, przetwornic. Próby odbioru maszyn i motorów.

116. Ćwiczenia w lahoratoryuia elektrotechnicznem III.¹³ ■).

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 4 godziny w półroczu letniem).

Doświadczenia z Wysokiem napięciem. Pomiary i badania

specyalne.

117. Ćwiczenia w lahoratorynm elektrotechnicznem ¹³ ■).

(Dla słuchaczów Budowy maszyn).

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

118. Teorya i konstrnkcya maszyn elektrycznych.

Profesor: Aleksander Rothert. (Tygodniowo 4 godziny wykładów w obu półroczach).

119. Ćwiczenia konstrukcyjne z dziedziny maszyn elektrycznych ¹⁴).

Profesor: Aleksander Rothert. (Tygodniowo 4 godziny rysunków w obu półroczach).

120. Konstrukcye elektryczne specyalne¹⁵).

Profesor: Aleksander Rothert. (Tygodniowo 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

).

121. Projektowanie elektrowni

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 1 godzina rysunków w półroczu letniem).

Wielkość elektrowni. Wybór systemu i maszyn popędowych. Wielkość jednostek. Ogólny układ maszyn, rozdzielnicy, i t. p. w budynku.

122. Przyrządy elektryczne¹⁵).

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

Opornice rozruchowe i regulujące, wyłączniki, przyrządy

ochronne.

123. Oświetlenie elektryczne i przenoszenie siły¹⁶).

Docent płatny: Inż. Gabryel Sokolnicki. (Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Jednostki oświetlenia. Źródła światła elektrycznego. Sposoby rozprowadzania prądu do światła i siły. Obliczanie przewodów i sieci całych. Systemy wytwarzania i rozdziału prądu. Układy połączeń stacyi centralnych i warunki ich ruchu.

***) Do przyjęcia wymagany egzamin z Elektrotechniki ogólnej.

124. Koleje elektryczne¹⁷).

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem na wydziale elektrotechnicznym i Inżynieryi).

Rys historyczny rozwoju trakcyi elektrycznej. Szkic porównawczy trakcyi elektrycznej i parowej. Problem ruchu kolejowego; opory ruchu i siła popędowa. Opory ruchu: a) pochodzące od samego materyału ruchomego : opory tarcia potoczystego, tarcia czopów, opór powietrza; b) opory, powstające wskutek właściwości nawierzchni drogowej: opory uderzenia, podnoszenia i opory krzywiznowe. Opory bezwładności. Adhezya. Siła popędowa ; wykresy jazdy t. j. krzywe prędkości, przyspieszenia, przejechanej drogi w funkcyi czasu na przestrzeni danego odcinka drogi tam i napowrót. System prądu stałego ; łączenie motoru w szereg i równolegle, przebieg rozruchu, ruch jednostajny, opóźnianie, przebieg hamowania: hamowanie mechaniczne, elektryczne, magnetyczne, obliczanie oporów hamowania; wykresy zużycia prądu i mocy na przestrzeni danego odcinka drogi tam i napowrót. Wyekwipowanie wozu motorowego: kontroler, hamulce, hamulec pneumatyczny, opory hamowania,. wyłączniki, bezpieczniki, cewka dławikowa, opory rozruchowe; motory, ich rodzaje i konstrukcya: w podwoziu, motory osiowe, nad podwoziem ; podwozie. Projekt wstępny tramwaju. Wielkość centrali względnie podstacyi. System jednofazowy; przebieg rozruchu, wykresy jazdy, hamowanie, rodzaje motorów. System trójprądowy, przebieg rozruchu, rodzaje motorów, problem re-gulacyi obrotów. Wysokość używanych napięć. Budowa górnej sieci przewodów ślizgowych. Inne rodzaje trakcyi elektrycznej.

125. Projekty i kosztorysy nrządzeń elektrycznych.

Docent płatny: Inż. Gabryel Sokolnicki. (Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem). Przepisy bezpieczeństwa. Projekty i kosztorysy instalacyi domowych, sieci przewodów napowietrznych i podziemnych, urządzeń do oświetlenia i przenoszenia siły, oraz kompletnych

stacyi centralnych z uwzględnieniem różnych sposobów prowadzenia przewodów, różnych materyałów i różnych systemów wytwarzania i rozdziału prądu.

126. Encyklopedya elektrotechniki.

Docent płatny: Inż. Gabryel Sokolnicki. (Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem dla wydziałów: Inżynieryi, Inżynieryi wodne] i Chemii technicznej).

Zjawiska elektryczne, ich podział i zużytkowanie do celów technicznych. Rola elektryczności we współczesnym rozwoju gospodarstwa społecznego. Znaczenie elektrowni okręgowych i problemu elektryfikacyi krajów.

Ogólne prawa powstawania, krążenia i działania prądu elektrycznego, stałego i zmiennego. Pomiary elektrotechniczne. Wytwarzanie techniczne prądu zmiennego i stałego. Motory prądu stałego i zmiennego. Przetwornice i transformatory. Akumulatory. Ruch, badanie i obsługa maszyn elektrycznych. Oświetlenie elektryczne. Przewody i sieci przewodów. Elektrownie.

127. Telegrafia i telefonia.

Docent płatny: Józef Makarewicz.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach).

Wiadomości ogólne o falach elektromagnetycznych i rozwój historyczny telegrafii. Teorya wysyłania fal i budowa stacyi nadawczych. Teorya przyjmowania fal i budowa stacyi odbiorczych. Teorya rozchodzenia się fal. Telefonia bez drutu.

128. Teorya motorów cieplikowych, część I. i II.¹⁸)

ProfeSor: Inż. Tadeusz Fiedler.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach). Wybrane działy z termodynamiki technicznej i z dynamiki mechanizmów. Kotły parowe, motory parowe i maszyny do oziębiania. Motory wybuchowe.

129. Laboratoryum kalorymetryczne¹⁹).

Profesor: Inż. Tadeusz Fiedler.

(3 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem).

Cechowanie przyrządów, używanych w kalorymetryi. Badanie gazów przemysłowych. Oznaczanie wartości opałowej materyałów stałych, płynnych i lotnych. Pomiary wydajności opalań z wyznaczeniem bilansu ciepła.

130. Pomiary maszynowe.

b) Oddział elektrotechniczny.

Kaneelarya Szkoły politechnicznej.

¹

O ile laboratoryum fizyczne będzie doprowadzone do takiego stanu» by mogło funkcyonować.

²

Wykład projektowany, ale przez Ministerstwo W. R. i O. P. w Warszawie jeszcze nie zatwierdzony.

³

Pomocniczym środkiem dydaktycznym dla nauki mineralogii dużego znaczenia jest Muzeum mineralogiczne i geologiczne, otwarte w ciągu roku szkolnego dla słuchaczów Politechniki od godz. 9 do 1 codziennie z wyjątkiem każdej soboty, niedziel i świąt uroczystych, a w niedzielę z wolnym wstępem zarówno dla publiczności jak i dla studentów politechniki od godz. 11—1.

W innym czasie można Muzeum zwiedzać tylko za porozumieniem się z profesorem lub asystentem instytutu.

⁴

Ta sama uwaga, jak w odsyłaczu przy mineralogii, odnosi się do

tego ustępu,

⁵

Zobacz uwagę na str. 13.

⁶

Słuchacze, zapisani na geologię III. i na ćwiczenia geologiczne, mają pierwszeństwo do zasiłków na wycieczki (zwłaszcza parodniowe), udzielanych ze specyalnego funduszu, przeznaczonego na ten cel przez Ministerstwo.

⁷

Warunkiem przyjęcia na te ćwiczenia jest zdany egzamin z Mykologii technicznej.

⁸

Na wykład ten i ćwiczenia będą przyjęci w ograniczonej liczbie tylko ci słuchacze, którzy zdali kursowe egzamina z Technologii I. i II. Z powodu zajęcia laboratoryum na cele szpitala wojskowego w tym roku nie będzie wykładane, o ile do letniego półrocza stan się nie zmieni.

⁹

W r. 1919/20 wykładu, mech. technologii włókien nie będzie.

¹⁰

W r. n. 1919/20 odbywać się nie będzie.

¹¹

Kandydaci, zgłaszający się do II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, winni wykazać się egzaminem z tego przedmiotu, zdanym z postępem przynajmniej dostatecznym.

¹²

Wyjątek ze statutu stacyi doświadczalnej §. 3. g): Krajowa sta-cya doświadczalna daje możność i sposobność słuchaczom Technologii chemicznej (III. i IV. rok wydziału Chemii technicznej) korzystania bezpłatnie z materyałów i przyrządów stacyi, jeżeli profesor Technologii chemicznej w porozumieniu z kierownikiem stacyi uzna za właściwe zająć ich badaniami naftowemi. Również za szczególnem zezwoleniem Grona profesorów mogą pracować w stacyi bezpłatnie, pod kierunkiem profesora Technologii chemicznej i w porozumieniu z kierownikiem stacyi ukończeni technicy chemicy, którzyby pragnęli wykształcenie swe dopełnić lub przeprowadzić spe-cyalną pracę w gałęzi przemysłu naftowego.

¹³

W celu uzyskania przyjęcia na ćwiczenia ma słuchacz wykazać się egzaminem z Elektrotechniki ogólnej.

*) O ile laboratoryum będzie doprowadzone do takiego stanu, aby mogło funkcyonować normalnie.

¹⁴

Do przyjęcia wymagany egzamin z Elektrotechniki ogólnej i frek-wentacya z Elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemi.

¹⁵

W tych rysunkach mogą brać udział tylko słuchacze, którzy uzy

¹⁶

skali frekwentacyę z ćwiczeń konstrukcyjnych z dziedziny maszyn elektrycznych.

¹⁷

Do przyjęcia wymagany egzamin z Elektrotechniki ogólnej lub Encyklopedyi elektrotechniki.

¹⁸

Część I. wykładana będzie w półroczu letniem, zaś część II. w na-stępnem półroczu zimowem.

¹⁹

Z wykładem teoryi motorów cieplikowych połączone są ćwiczenia w laboratoryum kalorymetrycznem, do których słuchacze mogą być dopuszczeni w miarę możności za opłatą taksy w kwocie 5 koron za półrocze.

Do przyjęcia na ten przedmiot wymaga się egzaminu kursowego z Matematyki I., Fizyki ogólnej i technicznej, oraz frekwentacyi z Maszynoznawstwa ogólnego.

Laboratoryum będzie czynne, o ile lokale będą opróżnione i będzie mogło funkcyonować.

130. Pomiary maszynowe.

Profesor: Posada nieobsadzona.

Zastępca: Profesor inż. Tadeusz Fiedler.

. (Tygodniowo 2 godziny wykładu i 5 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

Cel, rodzaj i zakres pomiarów maszynowych. Metody pomiarów. Bilanse ciepła i pracy. Wykreślne zestawianie wyników. Nomografia. Wyrównywanie błędów i dokładność pomiarów. Najważniejsze przyrządy w technice pomiarów używane, teorya oraz zakres ich zastosowania. Pomiary typowe na wykonanych urządzeniach mechanicznych oraz rachunkowe i wykreślne opracowywanie wyników.

131. Maszynoznawstwo ogólne¹).

Profesor: Inż. Dr. Ludwik Eberman.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

Części składowe maszyn i transmisye. Układ korbowy. Kotły. Maszyny parowe i ich wykresy, turbiny parowe, motory gazowe, wodne i wietrzne. Wielokrążki, windy, żórawie, wyciągi.

Pompy tłokowe, odśrodkowe, tętniki (pulsometry) i smoczki. Wentylatory, miechy i kompresory. Urządzenia do transportu i gromadzenia ciał stałych. Sporządzanie rysunków technicznych. Stosowanie elementów masowego wyrobu do budowy maszyn, (śrub, nitów, klinów i rur, oraz ich połączeń; klap, wentyli, kurków i zasuw).

132. Techniczne rysunki maszyn.

Profesor: Inż. Dr. Ludwik Eberman.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

Rysowanie z wzorów w sposobie czarnym i kolorowym. Zdjęcie i szkice rzutowe i aksonometryczne z modeli. Wykonywanie rysunków fabrycznych na podstawie sporządzonych szkiców. Ćwiczenia stosowania elementów masowego wyrobu do budowy maszyn na podstawie wykładów z maszynoznawstwa.

133. Budowa maszyn.

(Dla Kursu górniczego).

Profesor: Inż. Dr. Ludwik Eberman. (Tygodniowo 6 godzin wykładu w obu półroczach, z tego 4 wspólnie z Maszynoznawstwem ogólnem (L. 131 spisu wykł.).

Treść wykładów jak 1. 131, uzupełniona obliczaniem elementów maszyn, kotłów i maszyn parowych.

134. Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy maszyn.

(Dla Kursu górniczego).

Profesor: Inż. Dr. Ludwik Eberman. (Tygodniowo 8 godzin w obu półroczach).

Szkice i zdjęcia z modeli. Obliczanie i konstrukcya części składowych maszyn, transmisyi, przyrządów i maszyn. Wykresy maszyn parowych, obliczanie i konstrukcya kotłów.

135. Elementy maszyn.

(Budowa maszyn I.). Profesor: Inż. Edwin Hauswald.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w I., a 3 godziny w II. półroczu i po 6 godzin ćwiczeń w 2 półroczach*).

Wykład I. Części składowe maszyn: teorya klinów, śrub i połączeń nitowych ; czopy, osie, wały, korby, sprzęgła, łoża, koła tarciowe, zębate, łańcuchowe, pasowe i linowe; transmisye. Tłoki, trzony, łączniki, wodziki, mimośrody, dławiki, armatury.

II. Obliczenie i o murowa nie kotłów parowych.

Ćwiczenia konstrukcyjne i ogólne. Obliczenie, szkicowanie i konstrukcya części składowych maszyn. Projekt kotła z omurowaniem i układem rur*). Projekty i konstrukcye specyalne. Doświadczenia. Referaty.

136. Bodowa kotłów parowych.

Docent płatny: Inż. Tadeusz Blauth.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w Ietniem półroczu).

(Dział wybieralny).

Wykład: Kotły parowe, ważniejsze typy i ich właściwości, obliczanie kotłów, szczegóły konstrukcyjne i ich wykonanie technologiczne. Części pomocnicze. Omurowania, kominy, przewody rurowe, podgrzewacze, przegrzewacze, czyszczalniki. Ciąg sztuczny. Kotłownie. Zbiorniki na ciecze i gazy.

Ćwiczenia z budowy kotłów. Szkicowanie, obliczanie i konstrukcya kotłów. Projekt kotła z omurowaniem.

137. Bodowa maszyn do podnoszenia i transportu ciężarów **).

(„Budowa Maszyn 11.“ część I.).

Profesor: Inż. Wacław Suchowlak.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem, 2 godz. w półroczu Ietniem i 4 godziny ćwiczeń w 2 półroczach).

Wykład: Rodzaje maszyn i urządzeń do podnoszenia

*) Uwaga: Dział „Kotłów“ odpadnie w razie wprowadzenia osobnego wykładu „Budowy kotłów parowych“. Słuchacze, zapisujący się na ćwiczenia konstrukcyjne, winni się wykazać frekwentacyą z Maszynoznawstwa ogólnego. Do przyjęcia na I. część wykładu wymagana frekwentacya z Maszynoznawstwa.

) Do przyjęcia wymagana frekwentacya z Elementów maszyn (wykład i ćwiczenia).

ciężarów. Części składowe i pomocnicze tych maszyn. Cięgła, dźwignie, haki, krążki, wielokrążki, bębny, układy zapadkowe i zaciskowe, hamulce, mechanizny sterujące i pomocnicze. Dźwig ark i (windy), podciągi zębate i ślimakowe, wózki ciężarowe. Popędy mechaniczne dźwigarek i wyciągów, stosunki mechaniczne przy podnoszeniu i hamowaniu, fazy ruchu, wpływ mas. Urządzenia elektryczne dźwigarek i wyciągów. Żórawie, ich rodzaje, wiązania, wyznaczenie sił i momentów. Wyciągi mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne.

Maszyny i urządzenia do transportu materyałów masowych. — Ćwiczenia w obliczaniu i szkicowaniu maszyn ciężarowych, w rysowaniu planów sił i t. p.

Projektowanie konstrukcyjne maszyn ciężarowych i urządzeń transportowych.

138. Teorja i Mowa pomp²).

(Budowa maszyn II., część I. a).

Profesor: Inż. Zygmunt Ciechanowski. (Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

Pompy do cieczy:

Pompy tłokowe. Wentyle samoczynne. Pompy pojedynczo i podwójnie działające, pompy różnicowe i t. d.

Pompy tłokowe i szybkobieżne. Warunki szybkobieżności.

139. Teorja i Mowa motoröw wodnych²).

(Budowa maszyn II., część II.).

Profesor: Inż. Zygmnnt Ciechanowski. (Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem i 4 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem).

Rozmaite sposoby wyzyskania spadków i zależny od tego podział motorów wodnych na koła wodne, turbiny i motory wodne tłokowe.

Turbiny naporowe (cisnące) i reakcyjne. Regulowanie i re

gulatory.

140. Bodowa maszyn i turbin parowych.

(Budowa maszyn II., część II. a).

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 6 godzin wykładu w półroczu letniem, 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

A) Maszyny parowe.

Wykresy i układy maszyn jedno- i wielocylindrowych. Obliczanie skutku. Konstrukcya części składowych. Stawidła i regulacya. Wykresy objętości i sił stycznych. Koło zamachowe. Kondensatory i tłokowe pompy powietrzne. Lokomobile. Wybrane działy.

B) Turbiny parowe.

Rodzaje turbin parowych. Wykresy cieplikowe i obliczenie skutku. Konstrukcya części składowych. Regulacya. Wybrane działy.

141. Budowa motorów gazowych.

(Budowa maszyn II., część II. b).

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem). Wykresy, układy i rodzaje motorów gazowych i ropowych. Paliwa. Obliczanie skutków motorów. Konstrukcya części składowych. Koła zamachowe. Stawidła, regulacya, zapalniczki, puszczanie motorów w ruch. Chłodzenie i smarowanie motorów. Wybrane działy.

142. Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy motorów cieplikowych ³).

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 6 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

143. Budowa maszyn kolejowych.

Profesor: Inż. Zygmunt Sochacki.

(Tygodniowo 5 godz. wykł. w półr. letniem a 3 godz. w półr. zim. oraz 4 godz. ćwiczeń konstrukcyjnych w obu półroczach)

Podział, rodzaje i obliczanie parowozów. Prawa i opory ruchu. Konstrukcya parowozów i jaszczyków. Podział, rodzaje i konstrukcya wozów. Teorya i konstrukcya hamulców. Dodatkowe urządzenia parowozów, jaszczyków i wozów.

144. Ruch kolejowy⁴).

Profesor: Inż. Zygmunt Sochacki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Organizacya ruchu kolejowego. Służba ruchu stacyjna i pociągowa. Rozkład jazdy. Służba w pracowniach (w warsztatach), ogrzewalniach i magazynach. Statystyka i ekonomia ruchu kolejowego. Przepisy i ustawy.

145. Urządzenia kolejowe⁴).

Profesor: Inż. Zygmunt Sochacki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Pracownie, ogrzewalnie, stacye wodne i opałowe, składo-wnie (magazyny). Urządzenia maszynowe na stacyach. Utrzymanie taboru i urządzeń kolejowych.

146. Budowa i ruch samochodów.

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 4 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Materyały budowlane. Opory jazdy. Paliwo. Karburyzacya, zapalanie, chłodzenie. Wykresy i układy silników czterosuwo-wych, wyrównanie mas. Konstrukcya części składowych silnika, chłodnicy, sprzęgła, skrzynki zmian prędkości, popędu kół tylnych, podwozia. Hamulce i kierownice. Ruch samochodów.

147. Obsługa kotłów i maszyn parowych.

Docent płatny: Inż. Maryan Dziewoński. (Tygodniowo 2 godziny wykładu i 4 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem i 1 godz. ćwiczeń w półroczu letniem.

Ustawianie zespołów motorycznych, obsługa, kontrola i kon-serwacya ich, jakoteż przepisy prawne.

148. Budowa maszyn rolniczych.

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w obu półroczach).

Maszyny do uprawy roli : pługi, kultywatory, brony, walce, wypielacze, siewniki do nawozów sztucznych, siewniki zbożowe, rzutowe i rzędowe. Maszyny do zbioru plonów: kosiarki, żniwiarki, wiązałki, maszyny do wykopywania ziemiopłodów, grabiarki, roztrząsacze siana. Maszyny do obróbki plonów: mło-carnie ręczne, konne i parowe, wialnie, prasy do siana i słomy.

Maszyny do przygotowania karmy: sieczkarnie, krajacze, śrutowniki, parniki.

Motory: kieraty, lokomobile, lokomotywy rolnicze, lokomo-bile wybuchowe.

Rysunki.

Obliczanie i konstrukcya maszyn podanych w wykładzie*

149. Nauka o maszynach rolniczych.

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

Motory zwierzęce, wodne, parowe i t. d., używane w rolnictwie. Maszyny robocze: Maszyny do uprawy roli, do siewu, do pielęgnowania roślin, do obróbki i zbioru plonów, do przygotowania karmy dla bydła.

Obsługa i konserwacya maszyn rolniczych, przepisy bez-pieczeństwa przy ich obsłudze.

ISO. Budowa maszp górniczych.

Profesor: Inż. Karol Milkowski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w obu półroczach).

Ogólny zarys techniki górniczej. Typy lin, ich teorya i obliczanie. Urządzenia szybowe, przyrządy, zabezpieczające od wypadków, automaty sygnałowe. Teorya spadochronów i sprężyn bodźczych. Ustrój i teorya hamulców. Praktyka i teorya równoważenia ciężarów martwych w szybach i pochylniach. Teorya i ustrój bobin, bębnów stożkowych i wężownic. Naczynia wy-

Teorya wywrotnic i chylarek. Ustrój

ciągowe i przewozowe, klatek jedno- i wielopiętrowych. Urządzenia mechanicznego wywozu; kolejki linowe i łańcuchowe. Teorya sprężarek (kompresorów), ustrój szczególnych typów.

Odwodnianie kopalń; szczegóły ustroju pomp o nizkiem ciśnieniu. Pompy żerdziowe, tłokowe i nurnikowe,

Pnmnv Rittingera. oompy

i wysokiem

je

t wir¹"

gwożdżeń. Kuźnia i roboty kowalskie. Wiercenie szybów. Dzienniki wiertnicze, profile odwiartów, zbieranie próbek, konstatowanie nawierconych minerałów. Stratametry, mierzenie temperatur, oznaczanie skrzywień i torpedowanie odwiartów. Prowadzenie inwentarza, koszta wierceń, wybór metody. Wykonane celniejsze wiercenia. Kierowanie robotami, kontrakty wiertnicze-^

7/

i;

■ (■

53

Sztuka Miceriska, jako najstarsza w Grecyi z czasów przedhistorycznych.

Sztuka heleriska w porównaniu ze sztuką najodleglejszej starożytności. Sztuka archaiczna, sztuka wieku złotego, budowle z epoki trzeciej. Najważniejsze przykłady.

Rzym nowem ogniskiem działalności artystycznej. Porównanie z Heladą. Sprowadzenie architektury w dziedziny praktycz-ności. Świątynie schodzą na miejsce drugie. Sklepienia kopulaste i krzyżowe, jako twory sztuki rzymskiej.

Bazylika rzymska, bazylika chrześcijańska. Rzuty poziome. Przewrót na polu architektury. System sklepienny rzymski wśród działań architektonicznych. Epoka bizantynizmu. Dwa ogniska: Rawenna i Konstantynopol. Dzieła epokowe.

Odznaczenie się sztuki arabskiej. Stanowisko pośrednie między sztuką bizantyńską a średniowieczną.

Sztuka rzymska we Francyi południowej. Znamiona kierunków sztuki kościelnej. Ustrój sklepienny przyczyną odmiennego układu bazylikowego. Kopuła i kolebka. Styl romański, jako okrągłołuczny, w znamionach ogólnych. Szkoła burgundzka. Równocześnie system pułapowy we Francyi, w Niemczech, w Polsce, we Włoszech i t. d. System sklepienny na zasadzie krzyżówki. Najważniejsze dzieła Francyi, Normandyi, Niemiec, Włoch, Anglii i Polski. Sztuka starosławiańska i sztuka pogańska w Polsce. Znamiona jej dotychczas żyjące. Wpływ wzajemny krajów i różnice wedle narodów.

Okres sztuki ostrołucznej czyli gotyckiej. Zasługa mistrzów Francyi. Łęki odporne; ich konstrukcyjne i estetyczne znaczenie. Wyniki w dziedzinie architektury przez system łęków odpornych. Dzieła francuskie, niemieckie, angielskie i polskie. Gotycyzm we Włoszech, Hiszpanii i w Polsce.

Okres Odrodzenia. Włochy ogniskiem sztuki pałacowej. Najważniejsze szkoły: toskańska, lombardzka, wenecka i rzymska. Idea pałaców a idea zamków nowoczesnych. Zamki francuskie, angielskie i polskie. Architektura świecka wogóle i w rzędzie dzieł jej odcień renesansu polskiego. Szczyty renesansu polskiego, atyki polskie. Architektura kościelna. Dzieła przełomowe. Kościół św. Piotra w Rzymie.

Styl barokowy. Przykłady architektury włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej. W Polsce Warszawa zajmuje miejsce pierwsze.

Styl Roccoco, jako ostatni stopień rozwoju Odrodzenia. Czasy napoleońskie, styl Empire XIX w., nowo-klasycyzm, nowo-romanizm, nowo-gotycyzm. Najnowsze prądy, ostatnie wysiłki ducha artystycznego na polu architektury.

158. Ćwiczenia wyższe z architektury polskiej.

Profesor: Inż. Dr. Jan Sas Zubrzycki.

(Tygodniowo 2 godziny w półroczu zimowem).

Studya nad zabytkami sztuki wogóle. Zadania krytyczne przez porównanie dzieł rozmaitych. Szczególnie uwzględnienie zabytków polskich. Zdjęcia dzieł epokowych. Tematy własne, wynikłe z zamiłowania wybitnego do epoki lub do działu pracy.

159. Estetyka.

Profesor: Inż. Dr. Jan Sas Zubrzycki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Stanowisko architektury w rzędzie sztuk pięknych. Histo-rya architektury i historya cywilizacyi.

Umiejętności filozoficzne w rzędzie twórczości estetycznych. Estetyka czyli „Umnictwo piękne“ obejmuje architekturę. Zestawienie historyi estetyki począwszy od Platona. Stanowisko piękna wobec przyrody. Wpływ jej na architekturę. Przykłady historyczne.

Piękno przedmiotowe i piękno podmiotowe. Poznanie świadome i poznanie nieświadome. Kierunek realny w sztuce przez uwzględnienie przedmiotu. Kierunek idealny przez uwydatnienie podmiotu. Ochrona podmiotowości artystycznej, stąd swoboda i wolność. Znamiona artyzmu prawdziwego. Znaczenie wzniosłości architektonicznej, rodzaje wzniosłości. Przykłady na podstawie dzieł epokowych i rozprowadzenie wywodów naukowych na tle idei.

Prawo „podziału złotegou. Historya jego i stosowanie go drogą poczucia bezwiedniego.

Znamiona narodowe w architekturze polskiej. Warunki wytworzenia stylu narodowego na podstawie dzieł historycznych. Sztuka narodowa. Mickiewicz i Słowacki, jako twórcy piękna narodowego.

Wielkość duchowa, wielkość przestrzenna.

163. Architektura IL

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 12 godzin rysunków w obu półroczach).

Architektura nowoczesna, stosunek jej do innych sztuk pięknych i do konserwacyi zabytków, jej zadania i cele. Monografie oddzielnych architektów nowoczesnych. Kompozycye na tematy życiowe z jak najszerszem zestawieniem zdobyczy na polu wiedzy inżynierskiej.

164. Konserwacya zabytków hodowlanych.

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach).

167. Rysunki zdobnicze.

Profesor: Inż. Władysław Sadłowski. (Tygodniowo 6 godzin w obu półroczach na wydziale Budownictwa lądowego, na innych wydziałach, [jako przedmiot polecony], po 4 godziny).

168. Rysunki odręczne, kurs Ii.

Profesor: Inż. Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

169. Rysunki ornamentalne, kurs I.

Profesor: Inż. Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

170. Rysunki ornamentalne, kurs II.

Profesor: Inż. Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

171. Dekoraeya wnętrza.

Profesor: Inż. Władysław Sadłowski. (Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach). Dekoracya i urządzenie mieszkań od czasów rzymskich aż do najnowszych.

172. Stylizowanie.

Profesor: Inż. Władysław Sadłowski. (Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach). Przemiana form przyrodniczych w formy stylowe w histo-:znym przebiegu, od zdobnictwa egipskiego począwszy.

173. Nauka perspektywy malarskiej.

Profesor: Dr. Kazimierz Bartel.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 2 godziny rysunków w obu półroczach).

Wykład: Zasady perspektywy ogólnej i zastosowanie jej szczegółowo do architektury i malarstwa krajobrazowego.

Rysunki: Ćwiczenia konstrukcyjne na przykładach i zdjęcia z natury.

174. Rysnneł aktu.

Docent płatny: Jan Nalborczyk. (Tygodniowo 4 godziny rysunków w obu półroczach).

175.    Modelowanie, kurs 1.

Docent płatny: Jan Nalborczyk.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w zimowem i 3 godziny w let-niem półroczu na III. roku według dawnego planu, a dla I. roku według nowego planu po 3 godziny w obu półroczach).

176.    Modelowanie, kurs U.

Docent płatny: Jan Nalborczyk.

(Tygodniowo 4 godziny ćwiczeń w obu półroczach).

V. Nauki społeczne i ogólnie kształcące.

177. Ekonomia społeczna⁵).

W zastępstwie profesor: Dr. Jerzy Michalski. (Tygodniowo 3 godz. wykładu w obu półroczach).

W półroczu zimowem: Ekonomia ogólna czyli teo

retyczna.

Wstęp.

Historya ekonomii (średnie wieki, merkantylizm, fizyokra-iyzm, ekonomia klasyczna, socyalizm, ekonomia współczesna). Pojęcia podstawowe (potrzeba, dobro, wartość, praca,

kapitał).

Nauka o produkcyi (czynniki produkcyi w ogólności i we wzajemnym stosunku do siebie).

Nauka o obrocie (obrót w ogólności, handel, targ, giełda, pieniądz, cena, kredyt).

Nauka o podziale dóbr, (renta gruntowa, dochód z kapitału, płaca).

Nauka o organizacyi gospodarstwa społecznego (rodzina, państwo, przedsiębiorstwo, asocyacye).

W półroczu letniem : Ekonomia szczegółowa czyli praktyczna.

Część I.: Miary i wagi, polityka monetarna, kredyt i banki, transport i komunikacye ze szczególnem uwzględnieniem kolei żelaznych, asekuracye.

Część II.: Polityka agrarna, polityka przemysłowa (zarys ogólny) i polityka handlowa.

177 a. Geografia górnictwa i wielkiego przemysłu.

Zastępca profesora: Inż. Leon Syroczyński.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach).

Rozwój i obecne ekonomiczno-społeczne znaczenie wielkiego przemysłu, łączność tego przemysłu z wytwórczością górniczą świata i oddzielnych krajów.

Podział zawodów pracy i granice wielkiego i małego przemysłu, przyjęte w różnych państwach. Warunki pracy w wielkim przemyśle, a szczególnie w górnictwie.

Warunki istnienia i rozwoju wielkiego górniczego przemysłu ze szczególnem uwzględnieniem kopalnictwa węgla i żywic ziemnych, hutnictwa i przemysłu maszynowego, przemysłu produktów spożywczych i innych.

Znaczenie środków komunikacyjnych i opłat celnych dla wielkiego przemysłu, a szczególnie dla largu produktów górniczych.

178. Dzieje literatury polskiej w XIX. wieku.

Docent: Profesor Dr. Bronisław Gubrynowicz.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem⁶).

179. Organizacya i Zarząd przedsiębiorstw.

Wykłada: Inż. Profesor Edwin Hauswald. (Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Wykład: Zakres przedmiotu. Ekonomika przemysłowa. Przedsiębiorstwa przemysłowe, rolnicze, handlowe; przedsiębiorstwa prywatne, publiczne i mieszane. Formy przedsiębiorstw.

Przemysł: Zakłady przemysłowe, fabryki; ich warunki

rozwoju.

Organizacya i administracya wewnętrzna zakładów przemysłowych i innych przedsiębiorstw technicznych. Tok spraw i zajęć we fabrykach. Zadania zarządu. Kierownictwo. Przygotowywanie, rozdzielanie i kontrolowanie robót; fabrykacya, gospodarowanie zasobami i urządzeniami. Pozyskiwanie zamówień, projekty, kosztorysy, oferty, umowy, wykonanie zamówień.

Biura administracyjne i techniczne, pracownie, składy, oddziały, referenci. Obliczanie zarobków, rachunkowość fabryczna; kalkulacya kosztów własnych i cenników; organizacya zbytu. Sprawy personalu, regulaminy fabryczne, stosunki prawne, ubezpieczenia robotnicze. Sprawy patentowe i kartelowe.

Zadania techników w zakładach przemysłowych i w urzę

dach.

Ćwiczenia: Zbieranie materyałów z praktyki i literatury. Sprawozdania, dyskusye i oceny krytyczne. Zbiorowe ćwiczenia biurowe. Kaikulacya kosztów obróbki z dodatkami; kosztorysy, obliczenia rentowności, układanie schematów organizacyjnych, układanie umów w zarysie. Referaty samodzielnie opracowane.

Projektowanie nowych zakładów i ocena ich rentowności.

180. ÂdmiEistracya rolna.

Docent prywatny: Dr. Stefan Pawlik. (Tygodniowo 4 godziny wykładu w zimowem półroczu).

Istota i zadanie, oraz podział nauki. Cel gospodarstwa wiejskiego, jako przedsiębiorstwa. O środkach i gałęziach pro-dukcyi.

Ziemia, jako czynnik produkcyi. Istota i charakter tego czynnika wogóle, szczególnie jego własności i ich ekonomiczne znaczenie, to jest wpływ na ukształtowanie się gospodarstwa.

Kapitały w gospodarstwie: budynki i inwentarz martwy, inweniarz żywy, roboczy i użytkowy, rodzaje kapitałów obiegowych.

Praca, jako czynnik produkcyi: rodzaje pracy w gospodarstwie. Rodzaje robotników, stosunki, od których zależy zapotrzebowanie robotników, koszta robocizny i sposoby wynagradzania.

Gałęzie produkcyi roślinnej, zwierzęcej i przemysłowej. Ich ekonomiczna charakterystyka, warunki, w jakich mogą być wprowadzone, zależność od istniejących środków produkcyi i wpływ ich na unormowanie tych środków, zależność od innych gałęzi produkcyi i wpływ wzajemny na nie.

Połączenie środków i gałęzi produkcyi w organizm go

spodarczy.

O dochodzie i kosztach produkcyi. Środki, zapewniające

regularność dochodu. O utrzymaniu trwałości dochodu.

Systemy gospodarcze i systemy polowego gospodarstwa. Zadania administratora. Organa administracyjne. Własna administracya, zarząd z poręką, dzierżawa.

Metodyka urządzenia przedsiębiorstw rolnych.

Istota, zadanie i metoda rachunkowości oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwie rolnem.

181. Zarys prawa prywatuego.

(Prawo cywilne, handlowe i wekslowe).

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem).

I.    Prawo cywilne:

Pojęcie i źródła obowiązującego w Polsce prawa cywilnego. O prawach prywatnych i ich ochronie. Osoby fizyczne i prawnicze, zdolność do działań prawnych. Prawo małżeńskie i rodzinne. Prawa rzeczowe. Zobowiązania. Prawo zastawu. Prawo spadkowe.

II.    Prawo handlowe:

O prawie handlowem w ogólności. Kodeksy handlowe obowiązujące na ziemiach polskich. Czynności handlowe. Kupiec i przedsiębiorstwo handlowe. Osoby pomocnicze w handlu. Handlowe spółki i stowarzyszenia. Prawo rzeczowe handlowe. Zobowiązania handlowe. Komisant. Spedytor. Przewoźnik. Giełda.

III.    Prawo wekslowe.

Historya weksla i prawa wekslowego. Weksel przekazowy i własny. Istota zobowiązania wekslowego. Indos. Obieg weksla. Protest. Sądownictwo wekslowe.

182. Zarys prawa publicznego.

(Prawo państwowe i administracyjne).

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro. (Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

I. Wiadomości wstępne z zakresu ogólnych pojęć

prawnych.

II. Zarys prawa państwowego:

Pojęcie państwa. Związki państw. Źródło i funkcye władzy państwowej. Władza prawodawcza, sędziowska i administracyjna. Stosunek państwa do jednostki. Prawa i obowiązki obywatel-

skie. Prawa wolnościowe. Ustrój państwowy Polski. Zasady konstytucyi Polskiej. Naczelnik państwa. Sejm konstytucyjny i sejmowe prawo wyborcze. Samorząd. Samorząd powiatowy. Samorząd gminny.

III. Zarys prawa administracyjnego:

Pojęcie, zasady i zadania administracyi państwowej. Orga-nizacya polskich władz państwowych. Służba państwowa. Sądownictwo administracyjne. Poszczególne działy administracyi z szczególnem uwzględnieniem administracyi gospodarczej według obowiązującego obecnie w Polsce prawa.

183. Ustawy budownicze.

Profesor: Inż. Dr. Tadeusz Obmiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

I.    Ustawy budownicze: Władze budownicze: Upoważnieni technicy. Przemysł budowniczy. Policya budownicza i przepisy budownicze.

II.    Ustawy drogowe: Przepisy, tyczące się ponoszenia kosztów budowy i utrzymania dróg publicznych. Policya drogowa.

184. Ustawa wodna i przepisy o urządzeniu ksiąg wodnych, o meiioracyach i stawach.

Docent płatny: Leopold Brąglewicz. (Tygodniowo 2 godziny w półroczu zimowem).

185. Przepisy o podatkach spożywczych.

Docent płatny: Dr. Aleksander Kreutz.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Historya powstania podatków. Uzasadnienie prawa państwa do ich pobierania. Rodzaje podatków i ich właściwości. Podatki spożywcze w ogólności, ich strony dodatnie i ujemne. Podatki spożywcze od płynów, zawierających alkohol; podatek spożywczy od wódki. Rodzaje opodatkowania i zastosowania ich w rozmaitych państwach. Historya opodatkowania wódki w Austryi. Obecne ustawodawstwo austryackie ze szczególnem uwzględnieniem przepisów, odnoszących się do technicznej służby kontrolnej. Statut organizacyjny i instrukcye służbowe technicznej kontroli skarbowej.

Postanowienia skarbowe karne na przekroczenia przepisów o opodatkowaniu wódki.

186. Nauka o katastrze i ustawach mierniczych.

Docent płatny: Inż. Jan Tobiczyk.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Rozwój historyczny katastru podatku gruntowego. Pomiary dla celów katastru w starożytności. — Pomiar Józefiński. Pomiary katastralne 1817—1861. Nowsze pomiary.

Instrukcye pomiarowe jakoteż ustawy i rozporządzenia dotyczące katastru podatku gruntowego i prowadzenia ewidencyj, obowiązujące w byłych zaborach austryackim i pruskim.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące operacyj agrarnych w byłych zaborach austryackim i pruskim ze szczególnem uwzględnieniem części technicznej, jakoteż tymczasowa instrukcya dla pomiarów w celach agrarnych, obowiązująca w byłym zaborze rosyjskim wydana przez Rząd Polski.

187. Nauka o księgach publicznych.

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

O istocie i celu ksiąg publicznych w ogólności. aj Księgi gruntowe. Ich rodzaje i zasady urządzenia. Wpisy hipoteczne. Postępowanie hipoteczne. Zakładanie, zmiana, uzupełnienie i wznowienie ksiąg gruntowych. Ich sprostowanie na zasadzie galicyjskiej ustawy z roku 1906. b) Księgi kolejowe. c) Księgi górnicze, d) Księgi naftowe*).

188. Buchalterya.

Docent płatny: Dr. Jan Adamski. (Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach). Pojęcia wstępne.

*) Podstawą wykładu są urządzenia ksiąg publicznych obowiązujące w b. zaborze austryackim, uwzględnia się jednak porównawczo stan prawny w innych dzielnicach Polski.

O buchalteryi w ogóle — różne jej systemy.

Zasady i system buchalteryi podwójnej oraz pojedynczej.

O założeniu, prowadzeniu i zamknięciu ksiąg handlowych według buchalteryi podwójnej i pojedynczej.

O bilansowaniu.

Zasady korespondencyi handlowej i styl kupiecki.

O rachunkach bieżących i metodach ich zamykania.

Ćwiczenia praktyczne — a mianowicie : książkowe prowadzenie przedsiębiorstwa przemysłowego z uwzględnieniem dotyczącej korespondencyi i obliczeń; zamknięcie ksiąg i zestawienie bilansu.

189. Hygiena 1 pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Docent płatny: Dr. Kazimierz Panek.

(Tygodniowo 2 godziny w zimowem półroczu).

I.    Hygiena, jako „nauka. O zapobieganiu chorobom. O drobnoustrojach. Odporność. Antyseptyka i Aseptyka. Wpływ klimatu i zmian atmosferycznych na ustrój. Hygiena żywienia. Skład i zanieczyszczenia wody do picia. Studnie i wodociągi. Hygiena mieszkań i miast. Sposoby kanalizacyi. Hygiena przemysłowa (fabryczna). Hygiena górnictwa.

II.    Krótki zarys anatomii człowieka. Fizyologia krążenia i oddychania. Zranienia i krwotoki. Złamania i zwichnięcia. Zgniecenia. Zatrucia. Uduszenia. Utopienie. Ciała obce. Porażenia. Oparzenia i zamrożenia. Oznaki śmierci. Ćwiczenia praktyczne w zakładaniu opatrunków i wykonywaniu sztucznego oddychania i mięsienia.

190. Stenografia polska.

Nauczyciel: Vacat.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach).

191.    Język niemiecki, kars i.

Nauczyciel: Dr. Albert Zipper. (Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

192.    Język niemiecki, knrs 11.

Nauczyciel: Dr. Albert Zipper. (Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

UWAGA: Bliższe szczegóły co do wykładów z języka niemieckiego będą podane później przez nauczyciela Dr. Alberta Zippera.

193. Język francuski, kurs I.

Nauczyciel: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

194. Język francuski, kurs II.

Nauczyciel : Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

193. Język angielski, kurs I.

Nauczyciel: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

196. Język angielski, kurs II.

Nauczyciel: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

197. Język włoski, kurs I.

Nauczyciel: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

198. Język włoski, kurs II.

Nauczyciel: Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

199. Nauka form przyrodniczych.

Docent płatny: Vacat.

(Tygodniowo 2 godz. wykł. i 4 godz. ćwiczeń w półr. letniem).

200. Nauka form architektonicznych.

Docent płatny: Inż. Kazimierz Rechowicz. (Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny rysunków w półroczu letniem, 2 godziny zaś wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu zimowem i 1 godzina wykładu i 8 godzin rysunków w półroczu letniem).

Plan nauk na rok naukowy 1919/20.

W ciągu roku nauk. 1918/19 Grono Profesorów uchwaliło szereg zmian tyczących się organizacyi i nazw poszczególnych wydziałów i planu nauk na nich wykładanych. Zmiany te dotychczas przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie jeszcze nie zatwierdzone mają być wprowadzane stopniowo w życie i będą tyczyły się w r. nauk. 1919/20 tylko I. roku study ów na wszystkich wydziałach i oddziałach, następnie zaś będą wprowadzane kolejno w przyszłych latach. Stosownie do tych uchwał plan nauk poniżej podany oraz nazwy wydziałów są wprowadzone dla I. roku studyów według zaprojektowanej nowej organizacyi i nowej nomenklatury, dla wyższych zaś lat według dawniejszych niezmienionych planów i odpowiednio do tego dawniejsze nazwy wydziałów dla nich jeszcze pozostają. Według nowego projektu szkoła w dzisiejszym stanie ma obejmować: 1. Wydział komunikacyjny z oddziałami drogowym (dawny wydział Inżynieryi), wodnym (dawny wydział inżynieryi wodnej) i trzyletnim mierniczym (w miejsce dawnego dwuletniego kursu geometrów); na oddziale drogowym projektowana jest wybieralna grupa kolejowa i miejska, na oddziale zaś wodnym wybieralna grupa melioracyjna i hydrotechniczna; w obecnym planie nauk uwzględniono zmiany te w ten sposób, że I. rok studyów obejmuje nowy program I. roku wydziału komunikacyjnego z wszystkimi trzema oddziałami (drogowym, wodnym i mierniczym), na skutek tego nie ma I. roku dawnego wydziału inżynieryi i inżynieryi wodnej oraz kursu geometrów, a tylko są wszystkie wyższe lata, od II. roku studyów począwszy według dawnego planu i pod dawnemi nazwami.

II.    Wydział architektoniczny (dawny wydział budownictwa lądowego) z oddziałami konstrukcyjnym i artystycznym).

III.    Wydział mechaniczny z oddziałami maszynowym (dawny wydział budowy maszyn) i elektrotechnicznym oraz połączony z nim dwuletni przygotowawczy kurs górniczy; oddział maszynowy ma wybieralne grupy: konstrukcyjną, kolejową i nowo zaprojektowaną naftową.

IVi Wydział chemiczny (dawny wydział chemii technicznej) z oddziałami chemików laboratoryjnych i chemików fabrycznych.

Oprócz tego planu zaproponowano Ministerstwu przyłączenie Rolniczej Akademii Dublańskiej do naszej Szkoły tak, iżby trzy pierwsze półrocza rolniczego studyum teoretycznego odbywały się w naszej Szkole we Lwowie, a trzy dalsze kursa fachowego studyum w Dublanach ; nadto ma być zorganizowany przy tym wydziale rolniczym osobny oddział dla studyum la-sowego. Projekty te jednak nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Ministerstwo; studyum rolnicze byłoby wprowadzone już od półrocza -zimowego 1919/20, wreszcie projektowany jest dwuletni kurs asekuracyjny dla techników ubezpieczeń.

Rok

I.

- 68 -

PLAN NAUK NA ROK 1919-1920.

(Przedmioty polecone oznaczone są gwiazdką).

Wydział komunikacyjny (według nowego planu). a) Oddział drogowy. (Dawny Wydział Inżynieryi).

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

Matematyka I............

Ćwiczenia z matematyki I.......

Geometrya wykreślna A.......

Rysunki z geometryi wykreślnej A . .

*    Ćwiczenia z geometryi wykreślnej A .

*    Wybrane działy z geometryi syntetycznej

Fizyka A (wspólnie z II. rokiem) . . . Mechanika ogólna i techniczna A . . . Ćwiczenia z mechaniki ogólnej i technicznej A............

Petrografia.............

Ćwiczenia z petrografii.......

Geologia ogólna..........

Ćwiczenia z geologii ogólnej.....

*    Geologia histor. i regionalna (z dem.) Technologia materyałów budowlanych

(wspólnie z II. r.)    ........

Wybrane działy z technologii chemicznej

Ekonomia społeczna.........

Zarys prawa publicznego (prawo państw.

i adm.).............

Budownictwo ogólne (wspólnie z II. r.

w półr. zim.)...........

*Buchalterya............

*    Stenografia............

*    Literatura polska.........

*    Matematyka stosowana ......

tOOl-OOlfltO-

Oi4*.tOtOCT>4*.tOCO

, ^ ÇO CO O    00    4 4 4^    CO CO CO CO CO

■0 00 0 00 4*.    to    4000    co

to •

to • •

4* • •

СЧ

CO CO CO CO    CN| T-* CM CM

• • co

• CM

to to

Rok

II.

Wydział Inżynieryi (według dawnego planu).

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

Matematyka II............

Ćwiczenia z matematyki II.......

Fizyka A (wspólnie z I. r.).....

Mechanika techniczna (rok przejściowy) Ćwiczenia z mechaniki technicznej . . Technologia materyałów budowlanych

(wsp. z I. r.)...........

Budownictwo ogólne (wsp. z I. r. w półr.

zim.)...............

Rysunki z budownictwa ogólnego. . .

Miernictwo I.............

Ćwiczenia z miernictwa I.......

Encyklopedya maszyn A.......

Encyklopedya elektrotechniki.....

*    Geologia historyczna........

*    Nauka form architektonicznych . . .

*    Encyklopedya górnictwa......

*    Ćwiczenia z encyklopedyi górnictwa .

>—¹ to

OlOtOWMUlMMOO 4*

fO to O to O) Ol to to 4>. ^ CO WWÜt^W

"t CO 't ł-1 CO rj* .    . ■ CO CO CM CM CO "-i

-Ü1WOO)

• CM —I •    •

Teorya błędów i rachunek wyrównania Ćwiczenia z teoryi wyrównania .

Miernictwo II. A.

Ćwiczenia z miernictwa II.......

Statyka budowli...........

Rysunki ze statyki budowli......

Prowadzenie budowy i kosztorysy . . Rysunki i ćwiczenia z prowadzenia budowy i kosztorysów........

Budownictwo żelazno-betonowe . . . Rysunki z budownictwa żelazno-beto-

nowego.............

Budowa mostów I..........

Rysunki z budowy mostów I.....

Budownictwo żelazne I........

Rysunki z budownictwa żelaznego I. .

Wiertnictwo.............

Ćwiczenia z wiertnictwa.......

. er

kJ rachunku

от ох O O 00 00 O    OO    O 00 00 “4 “-4    “>4

►—    4^ 4ł. OJ    CO (O    co to to co co ►—

CM

СО СО Ю CM ^ co

• СО Ю •    •

• CM

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

III.

Kurs eksploatacyi nafty.......

Rysunki z kursu eksploatacyi nafty . .

Teorya wektorów..........

Koleje elektryczne..........

СО СО Ю Ti* Ю Ю СЧ

w to • •

to

• to

IV.

Ustawy budownicze.........

Geodezya wyższa..........

Rysunki z budowy dróg.......

Budowa kolei żelaznych I.......

Fundamenty............

Budowa ulic miejskich i tunelów . . . Rysunki z bud. ulic miejsk. i tunelów

Budownictwo wodne I........

Rysunki z budownictwa wodnego I. .

Zbiorniki i przegrody dolin.....

Wodociągi i kanalizacya miast    .    .    .    .

Budowa mostów II..........

Rysunki z budowy mostów II.....

Budownictwo kolejowe ........

Rysunki z budownictwa kolejowego. . . Ubezpieczenie ruchu pociai Hygiena i pierwsza pom%

Budowa miast......

Ćwiczenia z budowy miast Wybrane działy ze statyki budowli. . . Literatura polska..........

wyp.

183

80

80

78

93

93

96

92

94

94

86

86

90

91

85

85

107

107

98

189

166

166

83

178

O) Ot • • to to

• <N CN! •    • Tf Ю -CM 5ГЮ 00 *-* CO •

tO tO tO •

tO •

to to to tO •    *— 4*. tO •

V.

Budowa kolei żelaznych II.......

Rysunki z budowy kolei żelaznych II. .

Wodociągi i kanalizacya.......

Rysunki z wodociągów i kanaliz. miast Budownictwo żelazne II,

Rysunki z budownictwa

II. .

оооююю to bo •—**—* "O —4

tO

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę oraz przedmioty ogólnie kształcące, a zwłaszcza:

Literatura polska..........

Wybrane działy z geometry i syntetycznej Stenografia.............

t'

ai

— to to

Wydział komunikacyjny.

b) Oddział wodny (według nowego planu). Dawny Wydział Inżynieryi wodnej.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem.

I.

Matematyka I............

Ćwiczenia z matematyki I.......

Geometrya wykreślna A........

Rysunki z geometryi wykreślnej A. . .

*    Ćwiczenia z geometryi wykreślnej A .

*    Wybrane działy z geometryi syntetycznej

Fizyka A..............

Mechanika ogólna i techniczna A . . . Ćwiczenia z mechaniki ogólnej i techn. A

Petrografia.............

Ćwiczenia z petrografii . . . . . . .

Geologia ogólna..........

Ćwiczenia z geologii ogólnej.....

Technologia z materyałów budowlanych

Ekonomia społeczna.........

Zarys prawa publicznego (prawo państwowe i administr.).......

Budownictwo ogólne........

Meteorologia i klimatologia.....

*Buchalterya............

*    Stenografia............

*    Literatura polska..........

o to to to

GO 4^ O 00    OJ OJ OJ OJ >—»

00 Cn 4^ to “O 00 I—>—o O to to СЛ

<1 to co o

ОД ^ Ю CM -CO •    • <N

tO OJ 4^ OJ OJ OJ •    •

to

Wydział Inżynieryi wodnej (według dawnego planu),

Matematyka II............

Ćwiczenia z matematyki II......

Fizyka A .............

Mechanika techniczna (rok przejściowy)

Ćwicz, z mech. techn. „    „

Technologia materyałów budowlanych.

Budownictwo ogólne........

Rysunki z budownictwa ogólnego. . .

Miernictwo I.............

Ćwiczenia z miernictwa I.......

Meteorologia i klimatologia......

Encyklopedya maszyn........

15

13

13

48

104

104

72

72

45

156

co    «—¹ co    • • -coco

Ol4^-tOtOO>4^tOOJ

• CO

to

CM *4    • tO О СО Ю • Т-Ч

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

II.

Encyklopedya elektrotechniki.....

Zarys prawa prywatnego (prawo cywilne,

handlowe i wekslowe)......

Geologia historyczna i regionalna . .

*    Encyklopedya górnictwa......

*    Ćwiczenia z encyklopedyi górnictwa .

*    Literatura polska.........

126

181

32

152

152

178

co

to —* co to •

• N9 CO

III.

Teorya błędów i rachunek wyrównania Ćwiczenia z teoryi błędów i rachunku

wyrównania...........

Miernictwo II. A...........

Ćwiczenia z miernictwa II. A.....

Budownictwo żelazno-betonowe . . . Rysunki z budownictwa żelazno-beton.

Statyka budowli..........

Rysunki ze statyki budowli......

Prowadzenie budowy i kosztorysy . . Rysunki i ćwiczenia z prowadzenia budowy i kosztorysów........

Budowa mostów cz. I........

Budownictwo żelazne I........

Rysunki z budownictwa żelaznego I. .

Chemia rolnicza...........

Botanika rolnicza........

Gleboznawstwo...........

Ćwiczenia z gleboznawstwa.....

Nauka o maszynach rolniczych ....

Wiertnictwo.............

Ćwiczenia z wiertnictwa.......

Kurs eksploatacyi nafty.......

Ćwiczenia z kursu eksploatacyi nafty

*    Wiercenia studzien.........

*    Literatura polska..........

71

71

73

73

103

103

82

82

109

109

84

101

101

28

38

43

43

149

151

151

153

153

154

178

CN "-ICOCOCO • Ю ^ CM

• CO <N

• • co

to • •

to Ю •— tO •    ^ CO 00 •

to

IV.

Budowa dróg............

Rysunki z budowy dróg.......

Budowa mostów cz. II........

Rysunki z budowy mostów cz. II. . .

93

93

85

O «£*• О Ш

Rok

IV.

V.

- 73 -

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem.

Wodociągi i kanalizacya miast . . . .

Budownictwo wodne I........

Rysunki z budownictwa wodnego I. . Ćwiczenia z budownictwa wodnego I..

Rolnictwo. . .............

Encyklopedya budowy kolei żelaznych. 15-dniowe pomiary geodezyjne . . . .

♦Encyklopedya leśnictwa......

Zbiorniki i przegrody dolin......

Budownictwo wodne II. (melioracye) . Wybrane działy ze statyki budowli . . Rysunki z budownictwa wodnego II. .

Fundamenty............

♦Wiercenia studzien.........

♦Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych

wypadkach ............

♦Hodowla zwierząt gospodarskich . . * Literatura polska.........

91

86

86

87

41

95

78

44

90

89

83

89

92

154

189

36

178

• CO

to to to

• rH

N3 tO •

Rysunki z regulacyi rzek i żeglugi śródziemnej .............

Wodociągi i kanalizacya miast . . . . Rysunki z wodoc. i kanalizacyi miast . Rysunki z budownictwa wodnego II. .

Prawo wodne...........

Administracya rolna.........

Budownictwo wiejskie........

*    Hodowla zwierząt gospodarskich . .

*    Literatura polska.........

88

91

91

89

184

180

106

36

178

tototo^to^^^O)

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę oraz inne przedmioty ogólnie kształcące, a zwłaszcza:

Literatura polska.........

Wybrane działy z geometryi syntetycz. Stenografia............

178

11

to

CM CM ~

_ 74

Kurs Geometrów.

Z powodu zamierzonego zwinięcia dotychczasowego (dwuletniego) „Kursu Geometrów“, będą w r. szk. 1919/20 na tym Kursie urządzone tylko wykł. i ćwicz, dla II. (końcowego) roku studyów. Wpisów na rok I. Kursu Geometrów przyjmować się nie będzie.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

СС-ОС0^4^0000С0СЮ-<1<]-О^Д-О~4

«OOO^tOG-jOOOOOWW'-'-^W

Matematyka II............

Ćwiczenia z matematyki II......

Teorya błędów i rachunek wyrównawczy Ćwicz, z teoryi błędów i rach. wyrówn.

Miernictwo II. A...........

Ćwiczenia z miernictwa II. A.....

Pomiary geodezyjne.........

15-dniowe pomiary geodezyjne ....

Astronomia sfer. i geodezya wyższa. .

Ćwiczenia z astr. sfer. i geod. wyż.. .

Nauka o księgach publicznych ....

Nauka o katastrze i ustawach miernicz.

Encyklopedya rolnictwa.......

Encyklopedya leśnictwa .......

*Hyg. i pierwsza pom. w nagł. wyp.

Literatura polska...........

*    Encyklopedya nauk inżynierskich A. .

Oddział Mierniczy.

Na tym nowo utworzonym oddziale Szkoły (o trzyletnim programie studyów) otwiera się na r. szk. 1919/20 tylko I. rok studyów. W r. szk. 1920/21 beda prawdopodobnie otwarte już II. i III. rok studyów tego Oddziału. Ukończeni słuch. II. r. „Kursu Geometrów“ będą mogli wówczas pod pewnymi warunkami zap. się nar. III. „Oddz. Miern.“

Matematyka I............

Ćwiczenia z matematyki I.......

Geometrya wykreślna A........

Rysunki z geometryi wykreślnej A. . .

Ćwiczenia rachunkowe.........

Fizyka A..............

Miernictwo I.............

Ćwiczenia z miernictwa I.......

Nauka o terenie i rysunkach sytuac. .

Rysunki sytuacyjne.........

Ekonomia społeczna........

Zarys prawa publicznego......

*    Stenografia........... .

*    Ćwiczenia z geometryi wykreślnej A. .

*    Wybrane działy z geom. syntetycznej

II.

76

15

72

72

75

77

177

182

190

10

11

•'T *-« CM

СО СО Ю

•    • СО Ю CM

• to •

■ со ■м* со см cm co

. to •

OJ 4^ i-* •

• to

tO to *— .

Wydział Architektoniczny.

a) Oddział Artystyczny (według nowego planu). Dawny Wydz. Budown. ląd.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

I.

Geometrya wykreślna A.......

Rysunki z geometryi wykreślnej A. . .

Fizyka A..............

Technologia materyałów budowlanych .

Rysunki zdobnicze.........

Modelowanie............

Budownictwo ogólne........

Dzieje sztuki plastycznej.......

*    Ćwiczenia z geom. wykreślnej A . .

*    Wybrane działy z geom. syntetycz. .

Architektura historyczna.......

Ćwiczenia z Architektury historycznej .

Formy przyrodnicze.........

Ćwiczenia z Form przyrodniczych . .

15

48

167

175

104

161

10

11

160

160

199

199

тг со СО СО Ю CO to CO CM • CO ''t    •    -

t£btO£»OJtOtOOJO)OJO)* OJ Oi 4^

b) Oddział Konstrukcyjny (według

CU

crq

i.

Geometrya wykreślna A......

Rysunki z geometryi wykreślnej A .

Fizyka A.............

Technologia materyałów budowlanych

Rysunki zdobnicze........

Modelowanie...........

Budownictwo ogólne.......

Dzieje sztuki plastycznej......

Ćwiczenia z geometryi wykreśl. A. Wybrane działy z geom. syntetycznej Elementa wyższej matematyki . . . Mechanika ogólna i techniczna A . . Ćwiczenia z mech. ogólnej i techn. A.

Petrografia............

Ćwiczenia z Petrografii......

О—‘>£.С_п-400СЛСОЮ    O

Ю CM CM o o rococo

Cl

to OJ • OJ 05 OJ OJ O) ^

• CM

to CO • to СО СО СО СО CM СО Ю —I •    •

Wydział Budownictwa lądowego (według dawnego planu). Fizyka ogólna i techniczna A . . . . .

Mechanika techniczna (rok przejściowy)

Ćwicz, z mech. techn. „    „

Ю CO CO

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

II.

Technologia mechaniczna metali i drewna ...............

Budownictwo lądowe........

Rysunki z budownictwa lądowego . .

Ęlementa geodezyi.........

Ćwiczenia z element, geodezyi ....

Encyklopedya maszyn A.......

Nauka form architektonicznych . . . . Rysunki z nauki form architektonicznych

Rysunki odręczne II.....

Encyklopedya elektrotechniki Historya^ architektury średniowiecznej i

nowożytnej............

Perspektywa malarska........

Rysunki z perspektywy malarskiej . . .

Rysunek aktu............

Literatura polska..........

•«**

"toosNmo

CM CM

t> CO CO 00 lOt't't't'

to rfb. to i-* CO co 4* 4^. to CO to OJ • 05

to

• CO O • CO «— CM 00 тН СО    со«—'СМтГСМ

+ +

•P

Statyka budowli...........

Rysunki ze statyki budowli......

Budownictwo utylitarne I.......

Rysunki z budownictwa utylitarnego I.

Architektura I............

Rysunki z architektury I........

Prowadzenie budowy i kosztorysy . . Rysunki i ćwiczenia z prowadzenia budowy i kosztorysów.......

Budownictwo żelazne I. . ......

Rysunki z budownictwa żelaznego I. .

Rysunki ornamentalne I........

Modelowanie I............

Ustawy budownicze.........

Rysunek aktu.......... . .

Literatura polska..........

O 05 05 O O 00 00

o to to 00 00 to to

05 Ю CO Tf co OOOONCOM>

tO O 4* • to 4>» СЛ

•    4*. £» 00 4ь> •    •

•    4^

• ■'t CM CM Tt CM

Architektura II.....

Rysunki z architektury II,

co co Ю co

4*. —

00 to

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

IV.

Budownictwo utylitarne II.......

Rysunki z budownictwa utylitarnego II. Budownictwo żelazno-betonowe . . . Rysunki z budownictwa żelazno-beto-

nowego.............

Encyklopedya nauk inżynierskich A . .

Rysunki ornamentalne II........

Modelowanie II............

Ćwiczenia z historyi architektury (niższe)

Ogrzewanie i wentylacya.......

Budowa miast............

Rysunki z budowy miast.......

Dekoracya wnątrza..........

Literatura polska..........

108

108

103

103

99

170

176

158

155

166

166

171

178

00 00

• OO ^ ^ CN CN CN •

to

CN

V.

Architektura II............

Rysunki z architektury II.......

Kompozycye architektoniczne.....

Estetyka..............

Ćwiczenia z historyi architektury (wyższe) ...............

Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych

wypadkach............

Literatura polska..........

-o OO Cn U\<7> O) O) OO Ю 00 ЮШ ww

to to to to to to w

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę oraz inne przedmioty ogólnie kształcące, a zwłaszcza:

Literatura polska..........

Wybrane działy z geometry i syntetycznej . Stenografia.............

178

11

CM •

to to

Wydział Mechaniczny*).

a) Oddział maszynowy (według nowego planu). Dawny Wydział Budowy maszyn.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

I.

Matematyka I...........

Ćwiczenia z matematyki I......

Geometrya wykreślna В......

Rysunki z geometryi wykreślnej B. . Ćwiczenia z geometryi wykreślnej . . Wybrane działy z geometryi syntetycznej

Fizyka В.............

Mechanika ogólna i techniczna В . . Ćwiczenia z mechaniki ogólnej . . . Maszynoznawstwo ogólne¹) .... Techniczne rysunki maszyn¹) .... Encyklopedya chemii technicznej . .

Literatura polska.........

Ćwiczenia w laboratoryum fizycznem .

Stenografia............

Rysunki odrączne /.........

CT) СО >—⁴ —J    OJ OJ • ■

OOOCT)COOtO>—‘NJtsJCJi*-*OCOCOlO

OJ to • Ф* СЛ •    • СЛ • N3 СЛ to ^

to

CnOitOtOUlOJtOOJ

CO Tf CO CM CO »—• CM

II.

Wydział Budowy maszyn (według dawnego planu).

Matematyka II............

Ćwiczenia z matematyki II.......

Mechanika techniczna (rok przejściowy)

Ćwicz, z mech. techn. „    „

Technologia mechaniczna I......

Ćwiczenia z technologii mechanicznej I.

Teorya motorów cieplikowych (cz. I.) .

Elementy maszyn i kotły (bud. maszyn I.).

Ćwiczenia z elementów maszyn i kotłów

Budowa kotłów...........

Elektrotechnika ogólna........

Ćwiczenia z elektrotechniki ogólnej (na Oddziale elektrotęchn. obowiązkowe) .

13

13

46

46

128

135

135

136

111

112

• ot

• "'T co •

CM

*) Przy zestawieniu przedmiotów zechcą pp. słuchacze uwzględnić »Wyjaśnienie komisyi II egzaminu państwowego Wydziału budowy maszyn“ co do przedmiotów i ćwiczeń, wymaganych w grupie „konstrukcyjnej“, względnie „kolejowe j“.

Szczegółowe wskazówki są podane w broszurze pod tytułem: „II. egzamin państwowy na Wydziale Budowy maszyn“. (Do nabycia w Rektoracie). ) Jako część „budowy maszyn“.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

II.

Chemia ogólna nieorganiczna i organiczna Petrografia (obow. na grupie naft.) . . Ćwicz, z petrografii (obow. na gr. naft.)

Księgi publiczne..........

Ćwiczenia w laborat. elektrotechn. . .

Prawo handlowe i wekslowe.....

Zarys prawa publicznego......

Mechanika analityczna........

Ćwiczenia w laboratoryum fizycznem . .

Encyklopedya górnictwa.......

Ćwiczenia z encyklopedyi górnictwa . . Literatura polska..........

⁰⁵ co co oo ^ oo oo

CM CM CO CM CM 00 Ю Ю r—

co CM 'CO • CM CM co co

CM •    •

CO CM

• CM •    •

III.

Statyka konstrukcyi¹)........

Ćwiczenia ze statyki konstrukcyi¹) . . Teorya motorów cieplikowych (cz. II.)

Laboratoryum kalorymetryczne.....

Pomiary maszyn²).........

Ćwiczenia z pomiarów maszyn²) . . .

Teorya i budowa pomp.......

Ćwiczenia z teoryi i budowy pomp. . Teorya i budowa motorów wodnych (dla grupy kolejowej nieobowiązkowa) Budowa maszyn i turbin parowych . . Młynarstwo zbożowe (dla grupy kolejowej nieobowiązkowe)³)......

Ćwiczenia z budowy młynów.....

Encyklopedya budownictwa.....

Ćwiczenia z encyklopedyi budownictwa Budowa maszyn do podnoszenia. . . Ćwiczenia z budowy maszyn do podnoszenia ..............

Budowa maszyn kolejowych (dla grupy

kolejowej obowiązkowe)......

Urządzenia kolejowe (dla grupy kol. obow.) Ćwiczenia w laboratoryum elektrotechni-cznem (dla słuch. bud. maszyn) . . .

ОООЮООООО    CT> o    rf Ю o o t>    t-

00 00 CM CM CO CO CO CO    CO O'    ЮЮ-|«СО

со ю ^ co O'

• CO to OJ 4^ to to I to

CM • CM • CO rt*

• co

to •

•мю • ^ co co

to 4^ en ^ to to to to •

*) Jako część „Budowy maszyn“.

²)    Jako część „Teoryi maszyn“.

³)    Jako część „Technologii mechanicznej“.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

III.

Techniczne badanie żelaza......

Ćwiczenia z technicznego badania żelaza

Ogrzewanie i wentylacya.......

Rysunki z ogrzewania i wentylacyi. . .

Wiertnictwo............

Ćwiczenia z wiertnictwa......

Kurs eksploatacyi nafty......

Ćwiczenia z kursu eksploatacyi nafty . Ubezpieczenie ruchu pociągów (dla grupy

kolejowej obowiązkowe)......

Seminaryum matematyczne /.....

Telegraf bez drutu........

Ubezpieczenie społeczne. .•.....

Organizacya i Zarząd przedsiębiorstw Ćwiczenia z organizacyi i zarządu . .

Ćwiczenia z budowy kotłów.....

Literatura polska.........

47

47

155

155

151

151

153

153

98

127

181

179

179

136

178

• • CM CM co

CO i— 03 N5 to to

to to

to to • •

CM •    • CM CM

to •

IV.

Budowa maszyn i turbin parowych . Budowa motorów gazowych .... Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy mo-

r torów cieplikowych.......

Ćwiczenia z teoryi i budowy motorów

wodnych............

Elementy geodezyi........

Ćwiczenia z elementów geodezyi . . Encyklopedya nauk inżynierskich B.. Ekonomia społeczna (na grupie naft.

obowiązk.)...........

Obsługa kotłów i maszyn parowych Ćwiczenia z obsługi kotłów i maszyn

parowych...........

Ćwiczenia w laboratorym elektrotechn.

Budowa maszyn rolniczych.....

Ćwiczenia konsir. z bud. maszyn roln. Budowa maszyn kolejowych (dla grupy

' kolejowej obowiązkowe)........

Ćwiczenia konstr. z budowy maszyn kolejowych (dla grupy kolej, obowiązkowe)

CM 010)0)0 ■'t T*    COhNO

CM Tf co ^ CO CM co

co co

4*. OJ 4*00 10 4^ tO 00

Ю • CO CO • CO • CO

4^ 00 Ю •

4^

Rok

IV.

- 81

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

Urządzenia kolejowe (dla grupy kol. obow.)

Budowa maszyn górniczych......

Techniczna analiza gazów (dla grupy

' naft. obowiązk.)..........

Ćwiczenia z techn. analizy gazów (dla

grupy naft. obow.).........

Ustawa naftowa i przepisy bezpieczeństwa w kopalniach (dlagr. naft. obow.)

Laboratoryum oleju skalnego.....

Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy maszyn górniczych..........

Technologia chemiczna oleju skalnego (dla

grupy naft. obowiązk.).......

Budowa i ruch samochodów......

Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy samochodów ............

Buchalterya.............

Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych

wypadkach............

Wiertnictwo.............

Ćwiczenia z wiertnictwa.......

Eksploatacya nafty.........

Ćwiczenia z eksploatacyi nafty . . . . Materyały budowlane i konstrukcyjne . .

Prawo patentowe..........

Encyklopedya kolei żelaznych (polecone

dla grupy kolejowej)........

Seminaryum matematyczne II. .... . Literatura polska..........

■"T

• ''t

CNI

150

05    • to

00

05 05

CO 00

151

00 00 oo

OO OO СЛ

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę mioty ogólnie kształcące, a zwłaszcza:

Mechanika analityczna........

Wybrane działy z geometryi syntetycznej

12

11

to •

• CN|

cni co *—• co

g- to to •

cL

tO>N • OO 05 oo •

oo •

to NO to to to •— OO

CD

o.

CN -

to to I-

05

¹

Kandydaci, zgłaszający się do II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, winni się wykazać egzaminem z tego przedmiotu, zdanym z postępem przynajmniej dostatecznym.

²

Do przyjęcia na ćwiczenia wymaga się kollokwium z wykładu oraz frekwentacyi z Elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemi.

³

Do przyjęcia wymagana frekwentacya z Teoryi maszyn cz. I. i II. i z Elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemi oraz egzaminy kursowe z przedmiotów I. egzaminu państwowego.

⁴

„Ruch kolejowy“ i „Urządzenia kolejowe“ będą wykładane na-przemian. W r. 1919/20 będzie wykładany „Ruch kolejowy“.

⁵

W myśl §. 30 rozporządzenia ministeryalnego z 30. marca 1900 1. 8.439 do II. egzaminu państwowego potrzeba uzyskać potwierdzenie frek-wentacyi z tego przedmiotu.

⁶

Wykład ten polecony dla wszystkich słuchaczów, na wszystkich wydziałach i latach.

Rok

b) Oddział elektrotechniczny.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczbtf' godzin w półroczu

zimow. letniem

-J И

Tak jak na wydziale budowy maszyn rok I. i II.

;?sp

ss^-S&lg-

^gse-a.1

Sailli

§i=Hł

î|!-ïï|

pl|ï;

§■■§ S"²- S «

IIIV4

•    05 О

3

t§

о й ö à

«çj    S'

5 Э- Г"

§ а« й

S'*

SStSBs

ö s-3.g-

öS ⁰⁵ r>

Ulf l

Elementy maszyn..........

Ćwicz, konstr. z elementów maszyn . Teorya motorów cieplikowych (cz. II.) Teorya i budowa pomp ......

Teorya i budowa motorów wodnych Budowa maszyn i turbin parowych . Teorya i konstr. maszyn elektrycznych

Pomiary elektrotechniczne.....

Oświetlenie elektr. i przenoszenie siły Ćwiczenia z oświetlenia elektrycznego Laboratoryum elektrotechniczne I.. . Ćwiczenia w laboratoryum elektrotechn

Pomiary maszyn¹).........

Ćwiczenia z pomiarów maszyn¹) . . Encyklopedya budownictwa .... Rysunki z encyklopedyi budownictwa

Statyka konstrukcyi........

Telegraf bez drutu........

Ćwiczenia ze statyki konstrukcyi. . . Ubezpieczenie ruchu pociągów .... Literatura polska.........

tO СЛ tO 05    ‘ • to to •    •    . СО 4^ 05 4*

to tO tO i—* to •

•    •    05 tO СЯ tO 05 •— tO N5 • U O U ¹

to —.

Budowa maszyn do podnoszenia . . . Budowa maszyn i turbin parowych . .

Budowa motorów gazowych.....

Teorya i konstrukcya maszyn elektryczn. Ćwiczenia konstrukcyjne z maszyn elektrycznych ............

!) Jako część „Teoryi maszyn.“

4^ 4^ CO

H- O ■<!

00    05

CO CM ^ СО CO

CM •    •

05

"W

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

IV.

Projektowanie elektrowni......

Ćwiczenia w projektowaniu elektrowni

Koleje elektryczne....... . . .

Projekty i kosztorysy urządzeń elektrycznych ..............

Elektrotechniczne konstrukcye specyalne Elektrotechniczne laboratoryum II. . . Ćwiczenia w elektrotechnicznem labo-

r ratoryum II............

Ćwiczenia w elektrotechnicznem laboratoryum III.............

Encyklopedya nauk inżyn. В......

Elementy geodezyi.........

Ćwiczenia z elementów geodezyi . . .

Ekonomia społeczna.........

Buchalterya.............

Telegrafia i telefonia...... . . .

Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych

wypadkach............

Seminaryum matematyczne II......

Literatura polska..........

to to to to to

to

ЮОЮ Ю Ю O 05 Ol t^ 00 t>    O) CO 00

O    N l> OO Ot    00    t~—

CO

to to to to to OJ to OJ co •

to to •

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz inne przedmioty ogólnie kształcące, a zwłaszcza:

Mechanika analityczna Geografia górnictwa . Geometrya syntetyczna Stenografia polska .

CO 1—4 co *—* O •—¹ 00 Ю

>— to to

- 84

Kurs przygotowawczy dla kandydatów zawodu górniczego.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

I.

Ęlementa wyższe] matematyki . . . . Ćwiczenia z elementów wyższej matematyki ..............

Fizyka ogólna i techniczna В.....

Geometrya wykreślna B. .......

Rysunki z geometryi wykreślnej B. . .

Mechanika ogólna В.........

Ćwiczenia z Mechaniki.......

Miernictwo I.............

Ćwiczenia z miernictwa I.......

Rysunki sytuacyjne.........

Geologia I. (Petrografia).......

Ćwiczenia z geologii I. .......

Geologia II............ .

Chemia ogólna nieorganiczna.....

Budowa maszyn dla górników . . . .

*    Wybrane działy z geometr. syntetycznej

*    Ćwiczenia z geometryi wykreślnej . .

*    Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych

wypadkach............

Buchalterya............

Stenografia............

Literatura polska..........

СЛ^ WWW I -M -o .

O co |—* О О I tOtOtOtOCDCDOT^ ot

O CiOOOOO CO 00 cn t>

ю CM Ю ^ co •    •

to •

to to

to

co CO •    •    • Tf CNI to CM CM

to •

Miernictwo II............

Ćwiczenia z miernictwa II.......

Teorya błędów i rachunek wyrównania Ćwicz, z teoryi błędów i rach. wyrówn.

Mineralogia.............

Ćwiczenia z mineralogii.......

Mechanika (część II.)........

Ćwiczenia z mechaniki technicznej . . Budowa maszyn (cz. II.) dla górników. Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy masz.

Paleontologia............

Ćwiczenia z paleontologii......

ТГ    _    _

t" t" t^ t- CM CM

OJOiCMCMO-^COCO

ю co co co

WMfOWOJ

to to 00 to 4b.

CM , CO CO •    • CM CM CM

• • 00 •

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

II.

*    Matematyka ubezpieczeń ......

Zasady prawa prywatnego......

*    Encyklopedya górnictwa.......

*    Ćwiczenia z encyklopedyi górnictwa. .

*    Wiertnictwo............

*    Ćwiczenia z wiertnictwa.......

*    Kurs eksploatacyi nafty.......

*    Ćwiczenia z kursu eksploatacyi nafty .

*    Literatura polska.........

*    Geografia górnictwa........

*    Geologia hist, i reg.........

00

ОООО^СЛЦСЛСПСЛОТОО

. co •

co

to — to • •

• CO CO CN ~ CN

.A

Reskryptem z 28 sierpnia 1909 L. 29.289 zamieniło c. k. Ministerstwem* wyznań i oświaty istniejący dotąd trzyletni kurs górniczy na dwuletni, a to orf zimowego półrocza 1909/10 począwszy. Absolwenci tego kursu mają po myśli wymienionego reskryptu te same prawa, co absolwenci dotychczasowego trzyletniego kursu, pod tym jednak warunkiem, że w razie przejścia do akademii górniczej, mają w III. lub IV. roku studyów uczęszczać dodatkowo na wykłady „Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach“ i „Hygieny ze szczególnem uwzględnieniem pracy w kopalniach i hutach“, tudzież na wykłady „Ekonomii społecznej“.

Słuchaczom Kursu górniczego, którzy przygotowują się do objęcia kierownictwa kopalń naftowych, zaleca się, po odbyciu studyów powyższych, uczęszczać na specyalne ćwiczenia z głębokich wierceń i eksploatacyi nafty, tudzież na encyklopedyę elektrotechniki.

Wydział chemiczny.

a) Oddział chemików laboratoryjnych. (Według nowego planu). Dawny Wydział chemii technicznej.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

I.

Elementa matematyki wyższej z ćwicz.

Fizyka В..............

Chemia ogólna nieorganiczna.....

Chemia analityczna.........

Ćwicz, w laborat. chemii analitycznej .

Mineralogia.............

Ćwiczenia z mineralogii.......

Mechanika ogólna i techniczna . . . . Ćwiczenia z mechaniki ogólnej i techn. Ćwiczenia w laboratoryum fizycznem .

Chemia fizyczna cz. I.........

Botanika (z uwzględ. przedew. fizyologii

r i anatomii roślin).........

Ćwiczenia z botaniki........

Ekonomia społeczna.........

Buchalterya.............

Stenografia.............

to —

—‘ to on On

■«J O) 4». to Ю

— to to

t'NMJOO CO CO 00 05

to

to

OJ •    •

to OJ to to

*. «L *. * *

* * * * * CO CN —¹ CO CNJ

b) Oddział chemików fabrycznych.

Elementy matematyki wyższej z ćwicz.

Fizyka В..............

Chemia ogólna nieorganiczna.....

Chemia analityczna.........

Ćwicz, w laborat. chemii analit. . . .

Mineralogia............

Ćwiczenia z mineralogii.......

Mechanika ogólna i techniczna . . . . Ćwiczenia z mech. ogólnej i techn. . .

Maszynoznawstwo ogólne......

Techniczne rysunki maszyn.....

Elementa statyki..........

Ćwiczenia z -elemnentów statyki . . . Ćwiczenia w laboratoryum fizycznem .

Chemia fizyczna cz. I.........

Botanika z uwzględn. przedew. fizyologii i anatomii roślin.........

ю ю o>

to

CNI

05 05 ■'t

OJ O *— 00 0П OJ

00 00 OJ OJ

co

CNI СО co to t- t—

to

• • 4*.

•    • Nt Nf CNI CNI CO

00

to

-X-

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

1.

Ćwiczenia z botaniki Ekonomia społeczna

Buchalterya.....

Stenografia.....

CO 00 -O OJ O co -o -o

to

* to OJ 3

* to OJ

Oznaczone gwiazdką oznacza przedmioty nadobowiązkowe (polecone).

s:

>»

•o

ET

<U

I-»-

CD

sr

2.

«2.

o>

CL

0Q

O-

<u

ьл

o.

Mineralogia.............

Ćwiczenia z mineralogii.......

Chemia ogólna organiczna......

Chemia analityczna.........

Ćwiczenia w laboratoryum chemii analitycznej ............

Encyklopedya maszyn В.......

Rysunki z encyklopedyi maszyn B. . .

Mikroskopia techniczna.......

Ćwiczenia z mikroskopii technicznej . Ćwiczenia w pracowni fizycznej . . . .

Chemia fizyczna fez. II.) .    .....

Ćwiczenia z chemii fizycznej I. . . . . Ćwiczenia z chemii fizycznej II. ... .

Encyklopedya elektrotechniki.....

Zoologia..............

Ćwiczenia z zoologii.........

Encyklopedya górnictwa.......

Mikrochemia jakościowa.......

Ćwiczenia z mikrochemii jakościowej

r (część I.). ............

Ćwiczenia z encyklopedyi górnictwa . Literatura polska..........

to to to to OtOO

05 СГ) сл СЛ to 00ЬОСЛСДО1ЧЧЧО)^»^О5О5ь-

to СЛ OJ co to

-о Сл to 00 to OJ

C CO    11 co »-*

CM

to

OJ • • OJ O OJ to OJ • • to OJ o

to

4L. to to

to

to

. . co o

t—*

- CM

Technologia chemiczna I.......

Technologia chemiczna II.......

Ćwiczenia i prace w laboratoryum nieorganicznej technologii *)......

Ćwiczenia i prace w I. laboratoryum

organicznej technologii*).....

Ćwiczenia i prace w II. laboratoryum organicznej technologii*).....

(Oh    CD    o

Ю Ю    Ю    CO    co

to    to    to

o    o    o    to OJ

to    to    to

o    o    o    to oj

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

III.

Encyklopedya budownictwa.....

Rysunki z encyklopedyi budownictwa . Mykologia techniczna (przedmiot wybieralny) .............

Ćwiczenia z mykologii technicznej . . Prace samodzielne f głównie z zakresu

chemii organicznej*)........

Wiertnictwo.............

Ćwiczenia z wiertnictwa.......

Kurs eksploatacyi nafty.......

Ćwiczenia z kursu eksploatacyi nafty. .

Encyklopedya rolnictwa........

Przepisy o podatkach spożywczych. . .

Mikrochemia ilościowa........

Ćwiczenia z mikrochemii jakościowej

(część II.)............

Mikrochemia techniczna.......

Literatura polska..........

O O O') O) CM

COCO ПЮЮЮЮ^СОСМ

СО СО CM Ю т* со Ю co CM CM t*-

CM co co

W «1^ •    •    >—k 00 ■

.    . CM

O) N3

to

•o •

to

Technologia chemiczna I.......

Technologia chemiczna II.......

Technologia chemiczna III.......

Towaroznawstwo techniczne.....

Ćwiczenia z towaroznawstwa technicznego .............

Ćwiczenia i prace w laboratoryum nieorganicznej technol. chemicznej*) . . Ćwiczenia i prace w I. laboratoryum organicznej technol. chemicznej*) . . . Ćwiczenia i prace w II. laboratoryum organicznej technol. chemicznej*) . . Chemia rolnicza (przedmiot wybieralny) ..............

Elektrochemia............

Ćwiczenia z elektrochemii.......

Prace samodzielne z zakresu chemii organicznej*)............

(ОМХИО    Ю    O)    o

ю ю ю to    со    ю    со    со cm

to to to w

to to to o o o

CM

to 00 00 <1

to to o o w •

to to to

o o to w o o o to to to to w

to to

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

IV.

Prace samodzielne z mykologii technicznej¹)...........

Technologia chemiczna oleju skalnego

i wosku ziemnego.........

Gazownictwo............

Farbiarsiwo.............

Elektrotechnika ogólna........

Ćwiczenia z elektrotechniki ogólnej. . . Przepisy o podatkach spożywczych. . . Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych

wypadkach............

Mikrochemia ilościowa........

Ćwiczenia z mikrochemii jakościowej

(część II.)............

Mikrochemia techniczna.......

Literatura polska..........

-O to to    to 00    00

00 СЛ GO    4^ co

to

w to co to to w o

to

• to w • • to o

— to

to • •

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz inne przedmioty ogólnie kształcące.

— 90 -

ETAT OSOBOWY

SZKOŁY POLITECHNICZNEJ.

(Tytuły umieszczone niżej). Jego Magnificencya

Rektor :

Dr. Maksymilian Matakiewicz.

Prorektor :

Dr. Tadeusz Godlewski.

Dr. Karol Wątorek.

Dziekan wydziału Inzynieryi,

(Prowadzący kurs geometrów) :

Dr. Jan Bogucki.

Prodziekan wydziału Inzynieryi :

Dziekan wydziału Inzynieryi wodnej :

Adam Karpiński.

Prodziekan wydziału Inzynieryi wodnej:

Dr. Lucyan Grabowski.

Dziekan wydziału Budownictwa lądowego :

Dr. Jan Sas Zubrzycki.

Prodziekan wydziału Budownictwa lądowego:

Władysław Sadłowski.

Dziekan wydziału Budowy maszyn: (Prowadzący oddział elektrotechniczny i kurs górniczy) :

Karol Miłkowski.

Zygmunt Ciechanowski.

Prodziekan wydziału Budowy maszyn:

Wiktor Syniewski.

Dziekan wydziału Chemii technicznej :

Prodziekan wydziału Chemii technicznej :

Dr. Tadeusz Wiśniowski.

Profesor honorowy

Karol Skibiński, inżynier, kawaler orderu żelaznej korony III. klasy, emerytowany profesor budowy kolei żelaznych i tunelów, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi i na wydziale Inżynieryi wodnej, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych inżynierów budowy, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego, Galie. Izby inżynierskiej, Związku słuchaczów Inżynieryi Chóru technickiego, b. rektor w r. 1891/2. (Ul. Domagaliczów 1. 1.).

Grono profesorów.

Placyd Dziwiński, doktor filozofii, p. z. profesor matematyki, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli liceów żeńskich, zastępca dyrektora komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół wydziałowych we Lwowie, członek tymczasowej Rady król. stół. miasta Lwowa, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor w r. 1893/4. (Ul. Kleinowska 1. 3).

Kazimierz Olearski, doktor filozofii, p. z. profesor fizyki b. rektor w r. 1913/14. (Ul. Królowej Jadwigi 1. 27).

Maksymilian Thullie, inżynier dyplomowany, doktor nauk technicznych, p. z. profesor budowy mostów, prezes komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi, członek kom. II. egz. państwow. na wydziale Inżynieryi wodnej, rząd. upoważniony cywilny inżynier budowy, członek Rady m. Lwowa, b. rektor w roku 1894/5 i w r. 1910/11. (Ul. Dąbrowskiego 1. 11).

Stefan Niementowski, doktor filozofii, p. z. profesor chemii ogólnej, członek korespondent Akademii Umiejętności w Krakowie, prezes kom. II. egz. państw, na wydziale Chemii techn., członek komisyi egzaminacyjnej dla urzędników technicznej kontroli skarbowej, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów

na nauczycieli szkół średnich, b. rejrtor w latach 1899/1900, 1900/1 i 1908/9. (UJ. Zacharyewicza 1. 7).

Roman Dzieślewski, inżynier, p. z. profesor elektrotechniki, prezes komisyi II. egzaminu państwowego na oddziale elektrotechnicznym, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, rząd. upoważniony inżynier cywilny budowy maszyn i elektrotechniki, b. rektor w r. 1901/2. (Ul. Murarska 51).

Tadeusz Fiedler, inżynier, p. z. profesor mechaniki i teo-ryi maszyn, prezes komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, egzaminator dla kandydatów na dozorców maszyn i kotłów parowych, członek Rady szkolnej krajowej, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor w r. 1902/3 i 1911/12. (Ul. Kornela Ujejskiego I. 4).

Edwin Hauswald, inżynier, b. radca p. z. profesor budowy maszyn, zast. prezesa komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, członek komisyi II. egz. państw, na oddziale elektrotechnicznym, członek komisyi egzaminacyjnej inżynierów cywilnych, członek Rady miasta Lwowa, przewodniczący komisyi do badania samojazdów, b. rektor w r. 1912/13. Wykłada oprócz Budowy maszyn naukę o „Organizacyi i zarządzie przedsiębiorstw“. (Ul. Szymonowiczów 1. 5).

Wiktor Syniewski, inżynier, p. z. profesor technologii chemicznej i mykologii technicznej, dziekan wydziału chemii technicznej, członek komisyi II. egzaminu państwowego na Wydziale Chemii technicznej, inż. cywilny technologii chemicznej, zaprzysiężony znawca sądowy spraw gorzelniczych, redaktor „Gorzelnictwa“, b. rektor w roku 1907/8. (Ul. Technicka 1. 8).

Maksymilian Huber, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor mechaniki technicznej i nauki o materyałach budowlanych, członek komisyi egzaminu państwowego na Kursie geometrów, b. rektor w r. 1914/15. (Ul. Potockiego 1. 31).

Aleksander Rothert, p. z. profesor elektrotechniki konstrukcyjnej, wiceprezes komisyi II. egzaminu państwowego na oddziale elektrotechnicznym. (Ul. Issakowicza 1. 22).

Stanisław Anczyc, inżynier, doktor nauk techn., p. z. profesor technologii mechanicznej, zast. prezesa komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, członek komisyi II. egzaminu państwowego na oddziale elektrotechnicznym,

— 93 -członek Rady nadzorczej Miejsk. Muzeum Przem. we Lwowie, były rektor w roku 1915/16. (Ul. Chrzanowskiej 1. 5).

Tadeusz Wiśniowski, doktor filozofii, p. z. profesor mineralogii i geologii, członek komisyi fizyograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek honorowy państwowego Instytutu geologicznego w Warszawie, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej. (Ul. Mikołaja Reja 1. 5).

Zdzisław Krygowski, doktor filozofii, p. z. profesor matematyki, były rektor w r. 1917/18. (W r. n. 1919/20 na urlopie).

Jan Bogucki, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor statyki budowli i budownictwa żelaznego, zastępca prezesa komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzam. państw, na wydziałach Inżynieryi wodnej, Budownictwa lądowego i na Kursie geometrów, członek komisyi egzaminacyjnej autoryzowanych inżynierów budowy i inżynierów kultury, rząd. upow. inżynier cywilny budowy. (Ul. Łąckiego 1. 2).

Tadeusz Obmiński, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor budownictwa lądowego i ustaw budowniczych, były rektor w r. 1916/17, prezes komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Budownictwa lądowego, członek komisyi II. egzaminu państw, na wydziale Inżynieryi i Inżynieryi wodnej, członek komisyi dla egzaminów na cywilnych Inżynierów architektury, oraz Komisyi egzaminów na koncesyo-nowanych budowniczych, inżynier cywilny architektury, członek Kollegium znawców dla sztuk pięknych, wiceprezes Rady Nadz. Miejsk. Muz. Przem. (Ul. Sykstuska 1. 49).

Tadeusz Godlewski, doktor filozofii, p. z. profesor fizyki były rektor w r. n. 1918/19. (Ul. Potockiego 1. 31).

Zygmunt Sochacki, inżynier, p. z. profesor budowy maszyn kolejowych, b. profesor maszynoznawstwa ogólnego i en-cyklopedyi maszyn, członek Komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, inżynier cywilny budowy maszyn, zaprzysiężony znawca sądowy z zakresu budowy motorów, maszyn, młynarstwa i wszelkich przedsiębiorstw przemysłowych, opartych na zastosowaniu maszyn, komisarz egzam. dla kandydatów na nadzorców maszyn i kotłów parowych, członek kuratoryi Stacyi doświadczalnej dla automobilów we Wie-

«§

dniu, dyrektor „Krajowego zakładu dla przemysłu rolniczego“. (Ul. Fredry 1. 6).

Adam Maurizio, doktor filozofii, p. z. profesor botaniki i towaroznawstwa, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej. (Ui. Orzeszkowej 1. 11).

Maksymilian Matakiewicz, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor budownictwa wodnego, prezes komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi wodnej, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi, cywilny inżynier budownictwa, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów- na autoryzowanych inżynierów budownictwa i kultury. (Ul. Głęboka 1. 6).

Wacław Suchowiak, p. z. profesor bud. maszyn do podnoszenia ciężarów. W r. 1915/16, 1916/17, 1917/18 i 1918/19 nie wykładał.

Lucyan Grabowski, doktor filozofii, p. z. profesor astronomii sferycznej i geodezyi wyższej, członek komisyi egzaminacyjnej na Kursie geometrów. (Ul. Ossolińskich 1. 6).

Ignacy Mościcki, p. z. profesor chemii fizykalnej i technicznej elektrochemii, członek komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej. (Ul. Zyblikiewicza 1. 24).

Adam Karpiński, p. z. profesor rolnictwa, dziekan wydziału Inżynieryi wodnej, docent Akademii weterynaryi, członek sekcyi rolniczej Gal. Tow. Gospodarskiego. (Ul. Zielona 1. 35).

Karol Wątorek, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor budowy kolei żelaznych, dziekan wydziału Inżynieryi, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziałach Inżynieryi i Inżynieryi wodnej oraz egzam. państw, na Kursie geometrów, inżynier cywilny budowy. (Ul. Chodkiewicza 1. 6).

Karol Miłkowski, inżyn. górn., p. z. profesor budowy maszyn górniczych, dziekan wydziału Budowy Maszyn, b. dyrektor kopalń węgla Aleksiejewskiego Tow. Akcyjn. w Rosy i Południowej, wykładał na kursie górniczym Mechanikę ogólną i Maszynoznawstwo górnicze. (Ul. Chodkiewicza 1. 6).

Zygmunt Ciechanowski, inżynier, p. z. profesor teoryi i konstrukcyi pomp i motorów wodnych, członek komisyi П.

- 95 —

egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn. (Ul. Poniatowskiego 11).

Władysław Bratkowski, inżynier, p. z. profesor technologii włókien. (Ul. Sykstuska 1. 47). W r. n. 1919/20 na urlopie.

Władysław Sadłowski, architekt, p. z. profesor rysunków odręcznych i ornamentalnych, członek kom. II. egz. państw, na wydziale Budownictwa, rząd.eupoważniony inżynier cywilny architektury i budownictwa, zaprzysiężony znawca sądowy, dla spraw budowlanych i przemysłu artystycznego. (Badenich 1. 7).

Kasper Weigel, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor miernictwa, członek komisyi II. egzam. państwow. na wydziale Inżynieryi i Inżynieryi wodnej, członek komisyi egzam. na Kursie geometrów, cywilny inżynier budowy i geometra. (Ul. Zyblikiewicza 1. 5).

Kazimierz Bartel, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor geometryi wykreślnej. (Ul. Nabielaka 1. 28).

Zbigniew Pazdro, doktor praw, p. z. profesor nauk prawniczych, b. profesor nauk społecznych w Akademii rolniczej w Dublanach, członek komisyi egzaminacyjnej na Kursie geometrów, członek rządowej komisyi egzaminacyjnej z nauk politycznych na Uniwersytecie lwowskim i komisyi egzaminacyjnej dla profesorów szkół handlowych, członek Rady miasta Lwowa. (Ul. Gipsowa 1. 28).

Jan Sas Zubrzycki, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor historyi architektury i estetyki, dziekan wydziału Budownictwa lądowego, inż. cywilny architektury i budownictwa, członek komisyi II. egz. państwowego na wydziale Budownictwa, członek koresp. Komisyi historyi sztuki w Akademii Umiejętności w Krakowie. (Ul. Nabielaka 1. 29).

Jan Łopuszański, inżynier, doktor nauk technicznych, p. z. profesor budownictwa wodnego II. członek Komisyi II. egzaminu państwowego na Wydziale Inżynieryi i Budownictwa wodnego oraz rządowo upoważ. inżynier budowy. (Ul. Lenartowicza 1. 15).

Julian Fabiański. inż., p. z., profesor encyklopedyi górnictwa, eksploatacyi nafty i głębokich wierceń. (Ul. Nabielaka 26 A).

- 96 —

Artur Kühnei, inż., p. z. profesor budowy, dróg i tu

nelów.

Ludwik Eberman, inżynier, doktor nauk technicznych, p. n. profesor maszynoznawstwa. W r. 1917/18 nie wykładał.

Witold Broniewski, inżynier, doktor filozofii, doktor nauk fizycznych, p. n. profesor teoryi i konstrukcyi maszyn używanych w przemyśle chemicznym. •

Gabryel Sokolnicki, j. n. delegat docentów do Grona profesorów.

Władysław Kohman-FIoryański, j. n. delegat docentów do Grona profesorów.

Komisya administracyjna.

Rektor :

Dr. Maksymilian Matakiewicz, j. w. Prorektor: Dr. Tadeusz Godlewski, j. w. Dziekani: Karol Miłkowski, j. w.

Wiktor Syniewski, j. w.

Adam Karpiński, j. w.

Dr. Karol Wątorek, j. w.

Dr. Jan Sas-Zubrzycki, j. w. Delegaci Wydziałów: Dr. Maksymilian Thullie, j. w.

Dr. Lucyan Grabowski, j. w. Zbigniew Pazdro, j. w.

Dr. Kazimierz Bartel,

Dr. Stanisław Anczyc.

Docenci prywatni (habilitowani).

Bronisław Biegeleisen, inżynier, doktor nauk technicznych, b. asystent stacyi doświadczalnej dla ogrzewania i wentylacyi przy politechnice w Charlottenburgu, inżynier cywilny budowy maszyn zaprzysiężony znawca sądowy z zakresu instalacyi w budynkach i opalania, inżynier magistratu lwowskiego, docent ogrzewania i wentylacyi.

Jan Blauth, doktor nauk technicznych, tyt. profesor nadzwyczajny, em. starszy inżynier Wydziału krajowego, autoryzowany inżynier budowy i kultury, docent melioracyj rolnych. (Ul. Jakóba Strzemię 1. 7).

Arnold Boiland, doktor nauk technicznych, profesor akademii handlowej w Krakowie, docent mikrochemii.

Łucyan Böttcher, doktor filozofii, docent matematyki. (Ul. Sodowa 1. 4).

Stefan Bryla, inżynier, doktor nauk technicznych, docent statyki budowli.

Antoni Łomnicki, doktor filozofii, profesor gimnaz. VII., docent matematyki. (Nabielaka 17).

Marceli Marcichowski, inżynier, doktor nauk technicznych, docent konstrukcyi żelazno-betonowych.

Stefan Pawlik, doktor filozofii, profesor administracyi gospód. wiej. i dyrektor Akademii rolniczej w Dublanach, doc. kraj. Szkoły gorzelniczej, członek Komisyi historyi nauk matem.-przyrodniczych Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych, kierownik kursu nauki gospodarstwa wiejskiego dla nauczycieli szkół ludowych, członek sekcyi rolniczej, ekonomicznej i redakcyjnej Gal. Towarzystwa gospodarskiego, docent administracyi rolniczej. (Dublany).

Witold Rybczyński, doktor filozofii, docent fizyki teore

tycznej.

Zygmunt Weyberg, doktor filozofii, profesor Uniwersytetu lwowskiego, docent krystalografii, mineralogii i petrografii.

Docenci płatni.

Jan Adamski, doktor praw, dyrektor filii Zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu, członek Komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli wyższych i 2-klasowych szkół handlowych, docent buchalteryi. (Ul. Piotra Skargi 1. 6).

Tadeusz Blauth, inżynier, docent budowy kotłów paro

wych.

Leopold Brąglewicz, radca Wydziału kraj., docent ustawy wodnej i opierających się na niej przepisów.

Władysław Derdacki, inżynier, rządowo upoważniony architekt cywilny, docent encyklopedyi budownictwa lądowego. W r. 1916/17 i 1917/18 nie wykładał. (Ul. Leona Sapiehy 1. 2).

Tadeusz Dobrzelewski, inż., inżynier magistratu, docent ogrzewania i przewietrzania.

- 98 -

Maryan Dziewoński, inż. miejskich Zakładów elektr., docent obsługi kotłów i maszyn parowych.

Ignacy Drexler, inżynier, st. radca budownictwa miejskiego, docent budowy miast. (Ul. Ochronek 1. 12).

Józef Frühling, inżynier, b. dyrektor farbiarni w Iwanowo Wozniesieńsku w Rosyi, docent farbiarstwa. (Ul. Długosza 1. 31).

Bronisław Władysław Janowski, docent Akademii we-terynaryi, Akademii rolniczej, wyższej szkoły lasowej, inspektor rolniczy galic. Towarzystwa Gospodarskiego, kurator Semina-ryum dla gospodarczego wykształcenia kobiet, redaktor „Rolnika“ i „Biblioteczki rolniczej“, docent botaniki rolniczej i uprawy łąk. (Ul. A. Potockiego 1. 4).

Władysław Kohmann - Florjański, inżynier, inżynier teatru miejskiego, zaprzysiężony znawca sądowy z zakresu lotnictwa i budowy samochodów, docent encyklopedyi budowy maszyn. (Ul. Sadownicka 1. 29).

Dr. Aleksander Kreutz, sekretarz kraj. Dyrekcyi Skarbu, docent ustaw i przepisów o podatkach spożywczych. (Ul. To-rosiewicza 9).

Aleksander Lutze-Birk, inżynier, docent technologii metali i drewna. (Ul. 29. Listopada 1. 44 a).

Józef Makarewicz, docent telegrafii i telefonii.

Adam Maksymowicz, doktor filozofii, profesor gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie, docent elementów wyższej matematyki. (Ul. Miłkowskiego 1. 2).

Karol Malsburg, doktor nauk technicznych, doktor agronomii, zwycz. profesor Akademii rolniczej w Dublanach, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli niższych szkół rolniczych, członek sekcyi hodowlanej, mleczarskiej i rybackiej Galic. To w. gospodarskiego we Lwowie, docent hodowli ogólnej i szczegółowej zwierząt gospodarskich. (Dublany).

Jan Nalborczyk, artysta-rzeźbiarz, profesor szkoły przemysłowej we Lwowie, docent modelowania, prowadził naukę rysunków aktu. (Ul. Hetmana Tarnowskiego I. 101).

Kazimierz Panek, doktor medycyny, profesor Akademii weterynaryi, docent Uniwersytetu, docent hygieny. (Ul. Senatorska 1. 11).

Stefan Pawlik, j. w.

99 -

Antoni Pawłowski, członek Rady szkolnej krajowej i krajowej komisyi dla spraw przemysłowych, krajowy inspektor szkół handl., docent matematyki ubezpieczeń. (Ul. Skarbkowska 1. 39).

Gabryel Sokolnicki, inżynier, docent zasad elektrotechniki. (Ul. Wiśniowieckich 1. 1).

Stanisław Sokołowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, b. dyrektor Szkoły lasowej we Lwowie, docent encyklopedyi leśnictwa. (Ul. Jabłonowskich 1. 26).

Adam Teodorowicz, inżynier, dyrektor Gazowni miejskiej we Lwowie, docent gazownictwa.

Jan Tobiczyk, inżynier, dyrektor ewidencyjny Krajowej Dyrekcyi skarbu, prezes komisyi egzaminacyjnej na Kursie geometrów, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych geometrów, docent nauki o katastrze. (Ul. Kadecka 1. 16).

Adam Walewski, inżynier, radca kolej., doc. sygnalizacyi.

Roman Wawnikiewicz, doktor filozofii, b. prof, chemii i technologii chemicznej w Akademii rolniczej w Dublanach, b. dyr. kraj. Szkoły gorzelniczej, wiceprezes kom. egzam. dla nauczycieli niższych szkół rolniczych, czł. kom. egzam. II. egzaminu państw, na wydziale Chemii technicznej, doc. technologii chem. i chemii roln. W r. 1916/17 i 1917/18 nie wykładał.

Dr. Maryan Górski, doc. chemii roln. na wydziale chemii technicznej.

Lektorzy.

Albert Zipper, doktor filozofii, profesor w II. gimnazyum, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół ludowych i wydziałowych, członek honorowy Tow. literackiego im. Grillparzera, b. lektor języka i literatury niemieckiej we Wiedniu, lektor języka niemieckiego.

Adjunkci.

Przy katedrze Chemii ogólnej I.: Włodzimierz Baczyński.

II.: Dr. Zygmunt Jakubowski.

Elektrotechniki : Vacat

Matematyki: Dr. Łucyan Böttcher j. w.

Teoryi maszyn: Vacat.

Miernictwa: Vacat.

Konstruktorzy.

Przy katedrze Astronomii sferycznej i Geodezyi wyższej : Dr. Józef Ryzner.

Budownictwa lądowego : Władysław Derdacki. Budowy mostów: Stanisław Brzozowski. Budowy kolei żelaznych : Vacat.

Budowy maszyn: Vacat.

Statyki i budowli Żelazn.: Vacat.

Budowy maszyn III.: Vacat.

Budownictwa wodnego I.: Ludwik Pazirski.

yy

yy

УУ

УУ

yy

yy

yy

yy

Asystenci.

Przy katedrze Architektury I. : Antoni Kowalski.

II. : Vacat.

Przy katedrze Astronomii sferycznej i Geodezyi wyższej: Władysław Lichtenberg.

Botaniki i Towaroznawstwa: Vacat.

Budownictwa lądowego : Maryan Nikodemowicz. Budownictwa utylitarnego : Eugeniusz Czerwiński. Budownictwa wodnego I.: 2 Vacant.

II. : Vacat

III. : Vacat.

Budowy dróg i tunelów I. : Andrzej Wasilewski.

IL: Vacat.

Budowy kolei żelaznych: Henryk Sadowski. Stypendysta: Vacat.

Budowy maszyn I.: Vacat.

Budowy mostów I.: Adam Kuryłło.

IL: Vacat.

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

У9

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

ft ft

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

У9

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

yy

УУ

УУ

Budowy motorów cieplikowych: Vacat. Chemii ogólnej asyst. I.: j

Dr. Łucyan Bratz, Dr. Edward Suchard

„ II.: Michał Grossek.

„ III.: Vacat.

„ I. stypendysta: Vacat.

Chemii fizykalnej i elektrochemii: Walenty Dominik.

Elektrotechniki : Vacat.

Elektrotechniki konstrukcyjnej: Vacat.

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

I.    Ludwika Grabczakówna.

Przy katedrze Fizyki: |

II.    Tadeusz Malarski.

Dr. Antoni Plamitzer, Geometryi wykreślnej: • Mieczysław Teliczek,

Vacat.

Górnictwa: Stanisław Mołoń.

Budownictwa lądowego stypendysta: Vacat. Budowy dróg stypendysta: Vacat.

Chemii ogólnej stypendysta: Vacat. Geometryi wykreślnej stypendysta: Vacat. Matematyki I. stypendysta: Vacat.

Vacat.

2 Vacant.

II.

Miernictwa (I. i II.) „

Konstr. pomp i motorów wodn. : Eliasz Zielski. Maszyn górniczych: Vacat.

Maszyn kolej : Władysław Kohmann-Florjański. Maszynoznawstwa: 2 Vacant.

Matematyki: asyst.: Vacat.

Mechaniki I.: Vacat.

„ II.: Dr. Zygmunt Fuchs.

Miernictwa (I. i II.): 5 posad: Vacant. Mineralogii: Ludwik Wasilewski.

Rolnictwa: Vacai.

Rysunków odręcznych: Vacat.

Statyki i budown. Żelazn.: Vacat.

Technologii chemicznej I. i II.: Vacat. Stypendysta: Vacat.

Technologii chemicznej III.: asystent : Jerzy Pfann-hauser, stypendysta: Vacat.

Technologii mechanicznej: Vacat.

Technologii mechanicznej włókien: Vacat.

Teoryi maszyn: |

Stefan Frisch,

Vacat.

„ docenturze konstrukcyj żelazno-betonowych: asyst.: Vacat.

rysunków technicznych: stypendysta: Vacat. modelowania, stypendysta: Vacat. form architektonicznych i perspektywy malarskiej, stypendysta: Vacat. maszynoznawstwa ogólnego stypendysta: Vacat.

102 —

¹

Od kandydatów II. egzaminu państwowego wymaga się dowodu, że pracowali ze skutkiem przez cztery półrocza w laboratoryach Jedno półrocze musi być spędzone w pracowni nieorganicznej technologii chemicznej (Nr. 63 spisu wykł.), a jedno w któremkolwiek z obu laboratoryów organicznej technologii chemicznej (I. lub II. Nr. 64 i 65 spisu wykł.); przez dwa pozostające półrocza może słuchacz pracować albo w dalszym ciągu w któremkolwiek la-boratoryum technologicznem, albo też w laboratoryach równoważnych, a mianowicie w laboratoryum chemii organicznej (Nr. 26 spisu wydziałów), w labora-toryum elektrochemii (Nr. 22 spisu wykł.), lub w laboratoryum mykologii technicznej (Nr. 42 spisu wykładów).

Kaneelarya Szkoły politechnicznej.

Rektor: Dr. Maksymilian Matakiewicz.

Sekretarz: Dr. Stanisław Salkowski.

Koncypista: Wincenty Zalewski.

Kwestor: Vacat.

Kancelista: Bronisław Kalecki.

2    pomocników kancelaryjnych.

3    pomocnice kancelaryjne.

Biblioteka Szkoły politechnicznej.

Kierownik: Roman Dzieślewski.

Bibliotekarz: Urban Wareg Massalski.

Asystent: Dr. Kazimierz Hartleb.

Skład Komisyi egzaminacyjnych

II. egzaminu państwowego.

I. Wydział Inżynieryi.

Prezes: Dr. Maksymilian Thullie, j. w.

Zastępca prezesa : I. Stanisław Rybicki, em. dyrektor kolei państw, we Lwowie.

„    „ II. Dr. Jan Bogucki, j. w.

Członkowie: Gustaw Bisanz, em. profesor Szkoły politechnicznej, Fryderyk Blum, radca ministeryalny Namiestnictwa, Dr. Jan Łopuszański, j. w., Dr. Maksymilian Matakiewicz, j. w., Dr. Tadeusz Obmiński, j. w., Waleryan Pichl, starszy radca budów. Namiestnictwa, Karol Skibiński, em. prof. Szkoły politechn., Dr. Karol Wątorek, j. w., Dr. Kasper Weigel, j. w., Aleksander Wierzbicki, dyr. kraj. biura meliorac.

2. Wydział Inżynieryi wodnej.

Prezes: Dr. Maksymilian Matakiewicz, j. w.

Wiceprezes: I. Andrzej Kędzior, radca dworu, em. dyrektor kraj. biura melioracyjnego.

„ II. Fryderyk Blum, radca ministeryalny w Namiestnictwie.

Członkowie: Gustaw Bisanz, j. w., Dr. Jan Bogucki, j. w. Dr. Jan Łopuszański, j. w., Dr. Tadeusz Obmiński, j. w., Waleryan Pichl, j. w., Karol Skibiński, j. w., Dr. Karol Wą-torek, j. w., Dr. Kasper Weigel, j. w.

3. Wydział Budownictwa lądowego.

Prezes: Dr. Tadeusz Obmiński, j. w.

Zastępca prezesa : I. Inż. Alfred Broniewski, st. radca budownictwa.

„    „ II. Władysław Sadłowski, j. w.

Członkowie : Gustaw Bisanz, j. w., Inż. Michał Łużecki, dyr. Urzędu budów, miasta Lwowa, Dr. Jan Bogucki, j. w., Dr. Jan Sas Zubrzycki , j. w.

4. Wydział Budowy maszyn.

Prezes : Tadeusz Fiedler, j. w.

Zastępca prezesa: I. Edwin Hauswald, j. w.

„    „ II. Dr. Stanisław Anczyc, j. w.

Członkowie: Zygmunt Ciechanowski, j. w., Dr. Ludwik Ebermann, j. w., Zygmunt Sochacki, j. w., Jan Witkiewicz, starszy inspektor kolei państw., naczelnik warstatów kol., Włodzimierz Zborowski, dyrektor kol. państw.

5. Oddział elektrotechniczny.

Prezes: Roman Dzieślewski.

Zastępca prezesa: I. Aleksander Rothert, j. w.

„    „ II. Józef Tomicki, dyrektor Zakładów

elektrycznych miejskich.

Członkowie: Dr.Stanisław Anczyc, j. w., Tadeusz Fiedler, j. w., Edwin Hauswald, j. w., Wacław Suchowiak, j. w.

6. Wydział Chemii technicznej.

Prezes: Stefan Niementowski, j. w.

Zastępca prezesa: I. Arnulf Nawratil, st. insp. przemysł. II. Wiktor Syniewski, j. w.

Członkowie : Dr. Adam Maurizio, j. w., Ignacy Mościcki, Adam Teodorowicz, dyrektor gazowni miejskiej, Dr. Roman

104 —

Wawnikiewicz, b. profesor Akademii rolniczej w Dublanach, Dr. Tadeusz Wiśniowski, j. w.

Skład Komisyi egzaminacyjnej

egzaminu państwowego na kursie geometrów.

Prezes: Jan Tobiczyk, j. w.

Zastępca: Prof. Dr. Kasper Weigel, j. w.

Członkowie : Dr. Jan Bogucki j. w., Dr. Józef Buzek, prof. Uniwersytetu, Dr. Lucyan Grabowski, j. w., Dr. Wiktor Hamerski, radca ministeryalny w Prokuratoryi skarbu, Dr. Maksymilian Huber, j. w., Dr. Zbigniew Pazdro, j. w., Dr. Karol Wątorek, j. w., Dr. Kasper Weigel, j. w.

Kronika.

W ciągu trwania roku szkolnego 1918/19 Polska po prawie póltorawiekowej niewoli odzyskała wolność i byt niepodległy.

Rok szkolny 1918/19 rozpoczął się inauguracyjnem nabożeństwem dnia 14. października 1918. Na skutek zajęcia głównego gmachu Szkoły politechnicznej przez szpital wojsk austrya-ckich i na skutek tego, że mimo wszelkich starań ze strony Szkoły nie można było szpitala usunąć, niektóre wykłady wobec wielkiej ilości zapisanych na nie słuchaczy w ciągu października r. 1918 nie mogły być rozpoczęte.

W nocy z 31. października na 1. listopada 1918 został Lwów podstępnie opanowany przez Ukraińców. Kiedy dojrzała część społeczeństwa stanęła wobec dokonanego faktu bezradna, inicyatywę czynu chwyciła w swe ręce młodzież. W tej walce, która miała rozstrzygnąć o przyszłości części Polski, młodzież Szkoły politechnicznej stanęła odrazu w pierwszych szeregach. Już o godzinie 9-tej rano 1. listopada młodzież ta zajęła skład broni szpitala austryackiego, pomieszczonego na Technice i z bronią tą rozpoczęła bohaterską walkę o niepodległość i wolność Lwowa i wschodniej Polski.

W walce tej, która stanowić będzie po wszystkie czasy jednę z najpiękniejszych kart naszych dziejów, młodzież Szkoły Politechnicznej brała najżywszy i najsilniejszy udział, a dom Techników od pierwszego dnia inwazyi oddany jako objekt wojskowy przez cały czas walki był jedną z pierwszych i najsilniejszych placówek bohaterskiej obrony.

Ten wielki czyn młodzieży naszej, która swym trudem i krwią, swem bezprzykładnem męstwem i poświęceniem przyczyniła się tak wiele do wywalczenia ostatecznego zwycięstwa, pozostanie po wszystkie czasy najpiękniejszą chlubą Szkoły politechnicznej we Lwowie.

Grono Profesorów na posiedzeniu d. 26. listopada 1918 r. po odpowiedniem uczczeniu pamięci w obronie Lwowa poległych słuchaczy uchwaliło założyć fundacyę dla młodzieży Szkoły politechnicznej ku uczczeniu pamięci obrony miasta Lwowa. Składki zebrane dotąd osiągnęły 6.670 K, z czego 6.600 ulokowano w papierach polskiej pożyczki wojennej, a 70 К na książeczce Banku przemysłowego.

Z początkiem grudnia 1918 odbyło się uroczyste nabożeństwo za dusze poległych słuchaczy Szkoły politechnicznej lwowskiej, celebrowane przez Arcybiskupa Teodoro wieża.

W dalszym ciągu roku 1918/19 Szkoła była zamknięta; wykłady się nie odbywały (od 1. listopada 1918), ponieważ cała prawie młodzież zaciągnęła się do wojska polskiego. Tylko dla słuchaczy służących wojskowo, a chwilowo urlopowanych odbywały się egzamina.

W ciągu roku naukowego 1918/19 zaszły następujące zmiany w Gronie Profesorów:

Rozporządzeniem z dnia 17. kwietnia 1919 L. 5335 udzieliło Ministerstwo W. R. i O. P. profesorowi mechaniki ogólnej Dr. Alfredowi Denizotowi jednorocznego urlopu na rok nauk. 1919/20 w celu uporządkowania zbiorów fizycznych w Uniwersytecie w Poznaniu.

Rozporządzeniem z dnia 26. maja 1919 L. 4191 zamianowało Ministerstwo W. R. i O. P. Dr. Witolda Broniewskiego nadzwyczajnym profesorem teoryi i konstrukcyi maszyn używanych w przemyśle chemicznym.

Rozporządzeniem z dnia 26. maja 1919 L. 4194 zamianowało Ministerstwo W. R. i O. P. Inżyniera Juliana Fabiańskiego profesorem zwyczajnym dla encyklopedyi górnictwa, eksploatacyi nafty i wiertnictwa.

Rozporządzeniem z dnia 26. maja 1919 L. 4206 zamianowało Ministerstwo W. R. i O. P. nadzwyczajnego prołesora hi-storyi architektury i estetyki Dr. Jana Sas Zubrzyckiego profesorem zwyczajnym.

Rozporządzeniem z dnia 26. maja 1919 L. 4207 zamianowało Ministerstwo W. R. i O. P. nadzwyczajnego profesora Budownictwa wodnego II. Dr. Jana Łopuszańskiego prof, zwycz.

Rozporządzeniem z dnia 26. maja 1919 L. 4211 zamianowało Ministerstwo W. R. i O. P. Inż. Artura Kiihnela zwycz. profesorem dla budowy dróg i tunelów.

Rozporządzeniem z dnia 26. maja 1919 L. 4212 zamianowało Ministerstwo W. R. i O. P. nadzwyczajnego profesora nauk prawniczych Dr. Zbigniewa Pazdrę prof, zwycz.

Rozporządzeniem z dnia 25. kwietnia 1919 L. 4210 przeniosło Ministerstwo W. R. i O. P. profesora Budowy kolei żelaznych i tunelów Karola Skibińskiego w stały stan spoczynku.

Profesor Budowy motorów cieplikowych Wiesław Chrzanowski i profesor Budownictwa wodnego Karol Pomianowski przenieśli się do Warszawy.

Rozporządzeniem z dnia 26. maja 1819 L. 6238 zamianowało Ministerstwo W. R. i O. P. emerytowanego profesora Karola Skibińskiego profesorem honorowym.

Rozporządzeniem z dnia 22. czerwca 1919 L. 6233 przyznało Ministerstwo W. R. i O. P. sekretarzowi Rektoratu Dr. Stanisławowi Salkowskiemu VIII. klasę rangi urzędników państwowych.

Rozporządzeniem z dnia 30. czerwca 1919 L. 6605 kreuje Ministerstwo W. R. i O. P. zwyczajną katedrę Miernictwa elektrotechnicznego.

Rozporządzeniem z dnia 19. lipca 1919 L. 7051 zatwierdziło Ministerstwo W. R. i O. P. uchwałę Grona Profesorów dopuszczającą Dr. Antoniego Łomnickiego jako docenta habilitowanego dla matematyki.

Dnia 9. lipca 1919 zmarł zwyczajny profesor Budownictwa kolejowego i utylitarnego Jan Lewiński.

Rozporządzeniem z dnia 13. sierpnia 1919 L. 7551-IV. udzieliło Ministerstwo W. R.M O. P. profesorowi Władysławowi Bratkowskiemu urlopu na rok naukowy 1919/20 na studya za granicę.

Rozporządzeniem z dnia 19. sierpnia 1919 L. 7138 nadało Ministerstwo W. R. i O. P. architekcie Józefowi Pius Dziekoń-skiemu tytuł doktora nauk technicznych honoris causa.

Profesor matematyki Dr. Zdzisław Krygowski przeniósł się na Uniwersytet w Poznaniu.

Były profesor Architektury Adolf Szyszko Bohusz przeniesiony do Krakowa jako kierownik restauracyi Wawelu uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Wpisy.

Wpisy słuchaczów (zwyczajnych, nadzwyczajnych i gości) odbywają się z reguły tylko z początkiem półrocza zimowego odrazu na cały rok; na przedmioty, wykładane tylko w letniem półroczu, zapisać się można także z początkiem półrocza letniego.

Wpisy odbywają się w czasie od 1 do 15 października, względnie od 1 do 7 marca, te ostatnie wyłącznie na półrocze letnie. Na przyjęcie później zgłaszających się może zezwolić Rektor, względnie K. A. G. P., o ile spóźnienie będzie należycie usprawiedliwione.

Dla słuchaczów, służących wojskowo, dopuszczone są przez czas trwania wojny daleko idące ulgi w terminach wpisów; ulgi te mogą być przyznane za zgłoszeniem się słuchacza.

Słuchacze, którzy ukończyli gimnazyum, zdają przed wpisem egzamin wstępny z geometryi wykreślnej i rysunków odręcznych — o ile nie mogą udowodnić świadectwem, że tych przedmiotów uczyli się w gimnazyum w wystarczającym zakresie.

Bliższe szczegóły o warunkach przyjęcia i wszelkie przepisy szkolne podają „Przepisy i postanowienia dla słuchaczów Szkoły politechnicznej“, które podobnie jak „Program wykładów“ nabyć można w Rektoracie.

Egzamin wstępny.

Absolwenci tych szkół średnich, w których geometrya wy-kreślna i rysunki odręczne nie są przedmiotami obowiązkowymi, muszą, zapisując się do Szkoły politechnicznej, złożyć z obu tych przedmiotów egzamin wstępny z wynikiem przynajmniej dostatecznym. Wymagania przy tym egzaminie są następujące:

1.    Geometrya wykreślna. Dokładna znajomość metody rzutów prostokątnych, a w szczególności:

Rzuty punktu i prostej na trzy płaszczyzny. Dwie proste. Wyznaczenie płaszczyzny. Punkt i prosta na płaszczyźnie. Figury płaskie. Ślady prostej. Ślady płaszczyzn, przechodzących przez jedną i dwie proste. Cień punktu, prostej i figur płaskich. Prosta przecięcia się dwóch płaszczyzn. Punkt przebicia się prostej z płaszczyzną. Przenikanie się dwóch figur płaskich. Wyznaczenie płaszczyzn dwusiecznych. Kład odcinka. Obrót punktu, prostej i figur płaskich około prostej. Kład płaszczyzny. Rysowanie określonych figur na płaszczyźnie. Zadania o punkcie, prostej i płaszczyźnie. Rzuty koła. Ostrosłupy i graniastosłupy, ich rzuty i przekroje płaskie. Punkty przebicia się prostych z ostrosłupami i graniastosłupami. Przenikania.

2.    Rysunki odręczne:

a)    wykonanie rysunku perspektywicznego z modelu (przedmiot użytkowy).

b)    Przedstawienie liścia w sytuacyi pędzlem i w formie szczegółowej w konturze.

Ruch w Bibliotece

w r. 1918 przedstawiał się następująco:

Miesiąc

Wypożyczanie do domu

Czytelnia

Zwroty

osób

tomów

osób

tomów

osób tomów

Styczeń .

Luty

Marzec .

Kwiecień

Maj .    .

Czerwiec

Lipiec .

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

260

367

449

324

569

887

429

188

62

431

116

331

640

1249

277

329

425

724

1402

288

323

535

723

1574

416

481

378

575

1224

279

320

663

1019

605

236

81

520

149

1042

1927

588

687

1379

2640

823

935

624

223

240

836

500

1311

300

286

1500

957

529

647

65

76

49

64

374

459

68

76

Razem

4082 ; 4942

7506

14370

3756

4397

Zatem w ciągu roku 1918 obsłużono 15.344 osób, wydając lub odbierając 23.709 tomów i czasopism.

"<#> '

ч

'

■

Cp i

it I

• i -40 '

vf

W***«

M

f- ■;%

й

У

ł

f

V

- ЖЩ<-

.

V

>

fi

V

•4

“N

j

)

/

i

V **■

.

Y

"У;

у ^-y ■:

УУУУУУ':

' /V^îv

-■

. Ш‘\ .

- Jf -V

- :

-

■ ■ -к ' ■< <

5

i

\

Ш1

Г; '

I

V

Щ’

■

V

?

.

*

t

*

i

ft

t

ЧШ

IP

-Г.

¹ Й§И

pËÉ f,

/ШШШ

цШу Hi

•    , .;•■•.i-

■ ■ i ^ ' 4л'-. i-

■SS;

■

⁴

ŁN

Biblioteka PK

wT

'-«ł

J.X.3

?

pi

.4

/1919-20

'Ш.М?

fte

fi

ïSWI

P&

Sil

T-

’’ i

*5

Ж;.?! i!».iî ,l|f ■

7"s v»

tm

x!

•ûW&

Aft. ■

■;г ‘9? л

:;"/ a

V . * •

ffi

Щ&

y.jÿ

gu;

€)

*

■Jà

« Ä

lÉT

V ш

'•?

Щ'%

Шт

л;

% • ;*/#

i —

■ m >■

■НИШ

.

iét*'

w®

*?

*'

'-Д

Гг]

4Ïb

‘.V

.<3Aj*î

. I r . tr

шт

If Щг

*K?

>/*Г;

i^4*â|s

:.v.

“.гг:

. i««

ago-

ши

fe-śT

§/|Ш f

ï\i «■• X L'j

i..-;. >

•i? Л-’ .

. ч*

■V .

?bv

ой

. -J

sH

Ш.

Ù f

W •

-■ \Ы

fr

&

U*

й#

r$£Z

‘ć;

*»*.• Jß

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000231963