I /ń*>

gi

i"£

ü$$k

rl

iły.

i//

\\

___«V3

ł-^r?

-V

1

®% /f

C?V - ! %

r„

cvs

s£f

j

: • ■: ¹

■‘ ?¥

f-im

TO*

JJ

É»

PJ

Äila

¥:    f‘

-JrIxI

BJBŁB    {WÈm

V r <5®**    '•<

[ .''' /

l~. 4f    Hgf!

^1,    '    -,^w; -,    Ł-jY'

jf

■«

Mf-ms %

il;; ;v:

•*>

h'-m .

*&«3|

Si

fâai

.....■

.    #*r-

17 ,    •    . : Ar

tt    '    î-/5v^'

f"*    ■'■* •

® -

F ■

c\

\X

m,

smi

Sj

•|    '    Jt«s

' ₄%<

J/

■r> °

■Im- W* -

iM 1 ;

t*Na

• t/j

/>•

V'

/i,;

■■■

.•>

;Ś

M

ńT,

■M

>,v

u- **Wi& #

..BK

i^k    W l i

/T

-

*

.

.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000231954

k

f

'

--

•• ■l-^<

'

'

%

\

r

■

y

%

r’

(

/

liii

1M

V

s '

tm

1l

i:

Wî

%

.*

\

t*.

-

PROGRAM

CES. KRÓL.

SZKOŁY POLITECHNICZNEJ

WE LWOWIE

NA ROK NAUKOWY 1912/13.

XLI.

WE LWOWIE.

NAKŁADEM SZKOŁY POLITECHNICZNE],

I. Związkowa drukarnia we Lwowie, ulica Lindego I. 4.

1912.

r\

•³ .Uÿn- o

“WBUOÏBÏAS 3 x

v\c t/JKr. /456

il

IIBLIGTEKA PSL!

KRÂÜ.OW

*    »5

9m

7T

€\

-t

\ ~EEL\

SPIS WYKŁADÓW.

I. Nauki matematyczne i przyrodnicze.

1. Matematyka I. A. i B.

A)    dla wydziałów: Inżynieryi, Inżynieryi wodnej i Kursu geometrów ,

B)    dla Wydziału Budowy maszyn.

Profesor: Dr. Zdzisław Krygowski.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w obu półroczach).

L Zasady analizy wyższej, a) Wstęp do analizy: Teorya działań. Szeregi i iloczyny nieskończone. Równania algebraiczne. Wyznaczniki i sposoby rugowania. Ilości zmienne i ich funkcye. b) Rachunek różniczkowy: Różniczki i pochodzenie funkcyi jednej i wielu zmiennych. Wzór Taylora i Maclaurin’a. Symbole nieoznaczone. Maxima i minima. Styczność powierzchni. c) Rachunek całkowy: Całki określone i nieokreślone. Sposoby całkowania. Całki funkcyi algebraicznych i przestępnych. Sposoby przybliżone obliczania całek. Całki wielokrotne. Rektyfi-kacya i kwadratura linii krzywych. Komplanacya i kubatura powierzchni.

II. Geometrya analityczna, a) Układy spółrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Wzory trygonometryi płaskiej i sferycznej. Punkt, prosta i płaszczyzna. Miejsca geometryczne. b) Spółrzędne jednorodne. Stosunek podwójnego podziału i inwo-lucya. Teorya krzywych i powierzchni drugiego rzędu.

2. Ćwiczenia z matematyki I. A. i B.

Kurs AJ dla wydziałów Inżynieryi, Inżynieryi wodnej i Kursu geometrów,

Kurs B) dla wydziału Budowy maszyn.

Profesor: Dr. Zdzisław Krygowski.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach). Rozwiązywanie zagadnień z zakresu matematyki kursu I-go.

3. Matematyka II. A. i B.*)

A)    dla wydziałów Inżynieryi, Inżynieryi wodnej i Kursu geometrów,

B)    dla wydziału Budowy maszyn.

Profesor: Dr. Placyd Dziwinski.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w obu półroczach).

I.    Analiza wyższa, a) Teorya całek określonych: Sposoby obliczania całek określonych. Całki określone wielokrotne. Całki Eulera. Całki i szeregi Fouriera, b) Teorya funkcyi zmiennej zespolonej. Ogólne własności funkcyi analitycznych, c) Teorya równań różniczkowych. Formowanie równań różniczkowych. Teorya Jakobianu. Całkowanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego i rzędów wyższych, osobliwie liniowych. Całkowanie układu równań różniczkowych zwyczajnych. Całkowanie równań różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego, liniowych i ogólnych z trzema zmiennemi. d) Zasady rachunku przemienności.

II.    Teorya ogólna linii krzywych i powierzchni. a) Styczność i krzywizna krzywych skośnych i powierzchni. Powierzchnie prostokreślne. Powierzchnie drugiego rzędu. b) Linie krzywe na powierzchniach: Linie krzywiznowe, geodezyjne i asymptotyczne, c) Kubatura i kwadratura powierzchni.

4. Ćwiczenia z matematyki II. A. i B.*)

A)    dla wydziałów Inżynieryi, Inżynieryi wodnej i Kursu geometrów,

B)    dla wydziału Budowy maszyn.

Profesor: Dr. Placyd Dziwinski.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach). Rozwiązywanie zagadnień z zakresu matematyki kursu Ii-go.

3. Seminaryum matematyczne I.

Profesor: Dr. Zdzisław Krygowski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach). Rozwiązywanie i roztrząsanie zagadnień z nowsze] analizy, wyższej geometryi i zastosowane] matematyki.

6. Seminaryum matematyczne II.

Profesor: Dr. Placyd Dziwinski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

7. Elementa matematyki wyższej.

Docent płatny: Dr. Adam Maksymowicz.

(Na wydziale Budownictwa lądowego i. Chemii techniczne] tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach, zaś na kursie przygotowawczym dla kandydatów zawodu górniczego 4 godziny wykładu w obu półroczach oraz ćwiczeń 2 godziny w zimowem a 1 godzina w letniem półroczu).

Rozwój pojęcia liczby i przestrzeni. Zasady geometryi analityczne] płaskie] i przestrzenne] wraz z trygonometryą płaską i sferyczną. Najważniejsze linie krzywe i powierzchnie. Pojęcie funkcyi. Różniczki i pochodne funkcyi. Szereg Taylora i Maclau-rina i obliczanie pierwiastków, logarytmów i funkcyi goniome-trycznych. Maxima i minima funkcyi, symbole nieoznaczone. Zastosowania geometryczne rachunku różniczkowego. Zasady rachunku całkowego. Rektyfikacya i komplanacya krzywych płaskich, komplanacya i kubatura powierzchni.

8. Zasady nomografii.

Docent prywatny: Dr. Łucyan Böttcher.

(1 godzina tygodniowo w obu półroczach).

Konstrukcya wykresów najważniejszych ze względu na techniczne zastosowania funkcyi i równań.

9. Matematyka ubezpieczeń.

Docent płatny: Antoni Pawłowski.

(D/2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Najpotrzebniejsze wiadomości z rachunku procentu składanego i prawdopodobieństwa. Tablice śmiertelności i ich podstawy matematyczne. Zasady ubezpieczeń, zależnych od życia lub śmierci jednej osoby: renty życiowe i ubezpieczenie kapitałów na dożycie, tudzież na wypadek śmierci, na podstawie jednorazowej wkładki i rocznych premii; rezerwa premiowa. Premie brutto, czyli taryfowe.

10. Geometrya wykreślna A. i B.

A) Katedra nieobsadzona, zastępca: Dr. Kazimierz Bartel. (Dla wydziałów Inżynieryi, Inżynieryi wodnej i Budownictwa lądowego, tygodniowo 4 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w obu półroczach).

B) Docent płatny : Dr. Kazimierz Bartel.

(Dla Wydziału Budowy maszyn i Kursu geometrów tygodniowo 4 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w obu półroczach; dla Kursu przygotowawczego dla kandydatów zawodu górniczego 4 godziny wykładu i 3 godziny rysunków w obu półroczach).

Rzuty prostokątne. Geometrya rzutowa przekrojów stożkowych. Kolineacya, powinowactwo, podobieństwo i przystawanie układów płaskich.

Wielościany, ich przekroje płaskie, przenikania, cienie,

Aksonometrya prostokątna i ukośna.

Krzywe płaskie, skośne i powierzchnie.

Stożek, walec, kula i ich przekroje płaskie, przenikania, cienie i zastosowania praktyczne. Powierzchnie obrotowe. Powierzchnie prostokreślne skośne rzędu drugiego. Konoidy. Linia i powierzchnie śrubowe.

Perspektywa środkowa.

Rzuty kotowane i ich zastosowania.

Rzuty stereograficzne i zasady kartografii.

11. Ćwiczenia z geometryi wykreślnej.

Docent płatny: Dr. Kazimierz Bartel.

(2 godziny tygodniowo ćwiczeń w obu półroczach).

12. Mechanika ogólna A. i B.

Profesor: Dr. Alfred Denizot.

A)    dla wydziału Budownictwa lądowego, tygodniowo 4 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w zimowem półroczu, dla wydziałów Inżynieryi i Inżynieryi wodnej, tygodniowo 4 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach, zaś Kursu górniczego tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach.

Docent płatny: Dr. Jan Stock¹).

B)    dla wydziału Budowy maszyn tygodniowo 4 godziny wykładu

i 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach.

Wstęp. Kinematyka. Wektory. Dynamika punktu materyal-nego. Miary i wymiary. Zasady statyki wykreślnej. Statyka i Dynamika ciał sztywnych. Zasady mechaniki cieczy i gazów. Ćwiczenia odbywają się łącznie z wykładem.

13. Mechanika analityczna.

Profesor: Dr. Alfred Denizot.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach). Dynamika ciał sztywnych, w szczególności teorya bąka i zastosowania.

14. Mechanika techniczna A. i B.²)

Profesor: Dr. Maksymilian Huber.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w zimowem, 2 godziny wykładu w letniem i 1 godzina ćwiczeń w obu półroczach).

Wstęp do teoryi sprężystości. Stan odkształcenia i stan napięcia. Wytrzymałość materyału. Praca odkształcenia.

Obliczenie wytrzymałości prętów (belek), płyt i powłok

(naczyń).

Przypadki niestałości równowagi sprężystej. Z kinetyki ciał sprężystych.

Zastosowania hydromechaniki cieczy „idealnych“. Ważniejsze kategorye ruchu cieczy.

Ruch płynów z tarciem wewnętrznem. Bieg wody w rurach, kanałach i rzekach.

Opory mechanizmów. Straty energii w maszynach.

15. Zasady mechaniki ogólnej i technicznej.

Profesor: Stanisław Zdobnicki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i jedna godzina ćwiczeń w obu

półroczach).

Zasady statyki i dynamiki, teoryi sprężystości i wytrzymałości, tudzież hydrostatyki i hydrodynamiki.

16. Fizyka ogólna i techniczna A. i B.

A)    Profesor: Dr. Kazimierz Olearski.

(Dla wydziałów: Inżynieryi, Inżynieryi wodnej, Budownictwa lądowego, tygodniowo 5 godzin wykładu w zimowem i 4 godziny wykładu w letniem półroczu).

B)    Profesor: Dr. Tadeusz Godlewski.

(Dla wydziałów: Budowy maszyn, Chemii technicznej i Kursu geometrów, 5 godzin wykładu w obu półroczach zaś Kursu górniczego 5 godzin wykładu w zimowem a 3 godziny w letniem półroczu).

Wstęp do fizyki: O ruchu, sile i energii.

Teorya ciepła.

Optyka.

Elektryczność i magnetyzm.

17. Ćwiczenia w Iaboratoryum fizycznem.

Profesorowie: Dr. Kazimierz Olearski i Dr. Tadeusz Godlewski.

(Tygodniowo 3 godziny w obu półroczach).

18. Chemia fizykalna.

Profesor: Ignacy Mościcki.

19. Chemia nieorganiczna.

Profesor: Dr. Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 3 godziny wykładu w półroczu letniem).

Rys historyi chemii. Zasady chemii teoretycznej. Chemia ogólna na podstawie systemu peryodycznego.

20. Chemia organiczna.

Profesor: Dr. Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 4 godziny wykładu w półroczu letniem).

Wstęp do chemii organicznej. Związki alifatyczne. Związki aromatyczne. Związki budowy pierścieniowej izo- i heterocyklowe.

21. Chemia analityczna.

Profesor: Dr. Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 20 godzin ćwiczeń w czterech półroczach).

22. Prace samodzielne

szczególniej z zakresu chemii organicznej.

Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach w labora-toryach chemii ogólnej prowadzonych przez prof. Dr. Stefana Niementowskiego.

Dostępne dla słuchaczy wyższych półroczy, którzy wysłuchali pełny kurs chemii ogólnej nieorganicznej i organicznej, złożyli odnośne egzamina z dobrym skutkiem, jakoteż uczęszczali przynajmniej przez cztery półrocza na ćwiczenia w labo-ratoryach chemicznych.

23. Elektrochemia.

Profesor: Ignacy Mościcki.

24. Chemia rolnicza.

Docent: Dr. Roman Wawnikiewicz.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem). Wytwarzanie materyi organicznej w roślinach, jej przemiany, pokarmy roślinne.

Powstanie gleby, jej własności fizyczne i chemiczne. Nawozy, ich skład i działanie.

25. Chemia rolnicza

(dla wydziału inżynieryi wodnej).

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Zarys historyczny. Wpływ klimatu na rośliny. Atmosfera jako źródło pokarmów dla rośliny. Procesy wywołujące tworzenie się gleby. Produkty wietrzenia minerałów. Opis gleb naniesionych. Własności absorbcyjne gleby. Procesy biochemiczne w glebie. Krążenie azotu. Analiza chemiczna gleby. Nauka o nawozach.

26. Mineralogia.

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w półroczu zimowem; 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem*).

Morfologia minerałów (krystalografia i nauka o budowie minerałów). Mineralogia fizyczna. O powstawaniu minerałów i ich występowaniu w przyrodzie. Z systematyki około 100 gatunków minerałów ważniejszych.

27, Geologia kurs I (petrografia).

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu z demonstracyami scioptyko-nowemi i 1 godzina ćwiczeń w 3 oddziałach po 1 godzinie w półroczu zimowem*).

11

Podział skał w związku z ich powstaniem. Główne składniki mineralne skał. Metody badań petrograficznych. Ogólne własności skał, zwłaszcza ważne technicznie. Schemat podziału stratygraficznego utworów geologicznych. Skały wybuchowe w ogóle i w szczegółowym opisie według rodzin naturalnych. Skały osadowe. Łupki krystaliczne i metamorfizm skał. Przegląd spółczesnych procesów i obszarów litogenicznych.

28. Geologia, kurs II (tektoniczna i

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 1 godzina demonstracyi scioptykonowych i t. p. w półroczu letniem, oraz około 12 dni wycieczkowych, z tych 3 dni obowiązkowe do frekwentacyi. Na wycieczki dalsze udziela się zasiłków*).

Wiadomości wstępne z astronomii i geofizyki. Geologia tektoniczna. O mapach i profilach geologicznych. O wodzie, powietrzu i organizmach jako eksogenicznych czynnikach. Z procesów endogenicznych o ruchach litosfery, zjawiskach sejsmicznych i wybuchowych. Zasadnicze pojęcia z geologii historycznej i paleontologii, z szczególnem uwzględnieniem budowy geologicznej Polski.

29. Geologia, kurs III (historyczna i regionalna).

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu wraz z demonstracyami, w obu półroczach. Około 12 dni wycieczkowych w ciągu roku. Na wycieczki dalsze udziela się zasiłków**).

młodzieży politechnickiej od godz. 9 do 1 codziennie z wyjątkiem każdej soboty, niedziel i świąt uroczystych, a w niedzielę z wolnym wstępem zarówno dla publiczności jak i dla studentów politechniki od godz. 11 do 1.

W innym czasie można Muzeum zwiedzać tylko za porozumieniem się z profesorem lub asystentem Instytutu.

*) Pomocniczym środkiem dydaktycznym, dużego znaczenia, jest Muzeum mineralogiczne i geologiczne.

**) Słuchacze zapisani na geologię III. i na ćwiczenia geologiczne, mają pierwszeństwo do zasiłków na wycieczki (zwłaszcza parudniowe), udzielanych ze specyalnego funduszu, przeznaczonego na ten cel przez Ministerstwo.

Metody badań w geologii historycznej. Przegląd grup i systemów geologicznych z obszerniejszem uwzględnieniem paleontologii; z geologii regionalnej przedewszystkiem geologiczne stosunki na ziemiach polskich.

30. Ćwiczenia geologiczne (kurs specyalny³).

Profesor: Dr. Tadeusz Wiśniowski.

(2 godziny ćwiczeń w obu półroczach i około 12 dni wycieczkowych w ciągu roku. Na wycieczki dalsze udziela się zasiłków).

Oznaczanie ważniejszych skamieniałości. Określanie na ich podstawie wieku geologicznego skał osadowych. Rysowanie geologicznych profilów i geologicznych map gotowych. Zasady sporządzania karty geologicznej.

31. Zoologia.

Docent płatny: Dr. Mieczysław Kowalewski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Podział i zakres umiejętności zoologicznych. Krótki rys historyczny. Teorya przeobrażeń. Zasady morfologii porównawczej i fizologii z pewnem uwzględnieniem organizmu ludzkiego (protoplazma, komórka, tkanki i narządy; ich geneza, budowa i funkcya; rozmnażanie się; podstawy historyi rozwoju). Zasadnicze wiadomości ekologiczne. Krótki przegląd systematyczny typów z większem uwzględnieniem zwierząt ważniejszych w znaczeniu naukowem i praktycznem (w technice, rolnictwie i medycynie).

32. Hodowla ogólna i szczegółowa zwierząt gospodarskich.

Docent płatny: Dr. Karol Malsburg.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

I. Półrocze zimowe: 1. Zasady hodowli ogólnej: Wstęp: Udomowienie zwierząt dzikich. Przegląd zoologiczny najważniejszych zwierząt domowych. Czynniki przeobrażające zwierzęta domowe: a) klimat; b) karma; c) ćwiczenie funkcyonalne. Kultura hodowlana, jako wyraz dzielności i kierunku użytkowego zwierząt. Systematyka zoologiczna. Dziedziczność i zmienność. Ocena wyglądu i użytkowości zwierzęcej. Metody chowu. Zasady wychowu i pielęgnowania zwierząt domowych. Urządzenia stajenne.

2. Zasady nauki żywienia:

Wstęp : Zarys fizyologii odżywiania się zwierzęcego. Składniki pokarmowe i wartość ich odżywcza. Najważniejsze środki pokarmowe objętościowe i treściwe. Woda i domieszki pokarmowe. Swoiste działanie pokarmów na ustrój i użytkowość zwierząt. Przygotowanie karmy. Karmienie zwierząt domowych stajenne i pastwiskowe stosownie do ich gatunku, wieku i użytkowości.

II. Półrocze letnie: I. Zarys hodowli szczegółowej koni i bydła, owiec i świń — na tle gospodarstwa pastwiskowego.

Wstęp: Łąki i pastwiska sztuczne i naturalne — oraz ich znaczenie dla hodowli zwierząt gospodarskich. Bonitacya pastwisk, ich kultura i wyzyskanie: a) przez konie; b) bydło; c) owce i d) świnie. Najważniejsze odmiany tych zwierząt nadające się dla naszego gospodarstwa pastwiskowego. Wychów, pielęgnowanie i użytkowanie tychże. Zasady hygieny zwierzęcej.

2. Gospodarstwo rybne (w zarysie).

Wstęp : Stanowisko i znaczenie stawowego gospodarstwa rybnego w kraju. Przegląd zoologiczny ryb nadających się do hodowli stawowej i rzecznej. Hodowla karpia w postępowem gospodarstwie stawowem. Wylęganie i wychów pstrągów i innych ryb łososiowatych. Szkodniki rybackie.

33. Mykologia techniczna⁴).

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

technicznej“.

— 14 -

Wykład. Zarys historyczny początków nauki o drobnoustrojach. Metody badań (sterylizacya, desinfekcya, hodowla czysta etc.). Ogólne wiadomości o drobnoustrojach (budowa komórki, jej odżywianie). Enzymy. Systematyka drobnoustrojów (schizomycety, eumycety). Szczegółowe wiadomości o drobnoustrojach (bakterye, drożdżaki, pleśniaki). Zastosowanie wiadomości dotychczasowych o drobnoustrojach w piwowarstwie, gorzelnictwie, drożdżarstwie, przy wyrobie win owocowych, octu, w garbarstwie i t. d.

Znaczenie i rola drobnoustrojów w przyrodzie.

Ćwiczenia: Gleby odżywcze, metody hodowli, metody barwienia. Hodowle czyste bakteryi, drożdżaków i pleśniaków. Ćwiczenia w hodowli i rozpoznawaniu najważniejszych gatunków drobnoustrojów fermentacyjnych.

Analiza mieszanin rozmaitych drobnoustrojów, analiza drożdży piwowarskich i gorzelniczych, oraz innych produktów przemysłu fermentacyjnego.

Mikrobiologiczna analiza wody, ziemi i powietrza.

34. Botanika⁵).

Profesor: Dr. Adam Maurizio.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem, a 1 godzina w półroczu letniem).

I. Nauka o komórce. Anatomia i fizyologia roślin.

II. Morfologia i systematyka Skrytopłciowych (Crypto-gamae), Nagoziarnowych (Gymnospermae) i Okrytoziarnowych (Angiospermae).

35. Botanika rolnicza.

Docent płatny: Bronisław Władysław Janowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

I. Nauka o komórce, anatomia i fizyologia roślin z szcze-gółowem uwzględnieniem żywienia się i transpiracyi roślin rolniczych.

15 —

II.    Morfologia i systematyka : Skrytopłciowe, Nagoziarnowe i Okrytoziarnowe. Szczegółowe traktowanie traw i wogóle roślin pastewnych włącznie z motylkowatymi i chwastami. Rośliny szkodliwe : pasożyty (grzyby) oraz kilka uwag o chorobach roślin w ogólności.

III.    Kilka dat o rozpostarciu roślin i o tak zwanych roślinach bonitacyjnych (rośliny gleby wapiennej, gliniastej, piaszczystej). Wartość i kontrola nasion; mieszanki pastewne. Botaniczna analiza flory łąk.

36. Rolnictwo.

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach).

Rola, jej skład oraz własności rolnicze. Mechaniczna uprawa roli. Nawożenie. Ustrój i życie rośliny. Ocena nasion. Przygotowanie nasienia do siewu. Sposoby wykonania siewu. Pielęgnowanie roślin podczas ich wzrostu. Zbiór i przechowanie roślin gospodarskich. Zasadnicze pojęcia o hodowli roślin. Szczegółowa uprawa roślin zbożowych, strączkowych, okopowych, przemysłowych, pastewnych i na zielony pognój.

37. Encyklopedya rolnictwa.

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 4 godziny w półroczu zimowem wspólnie z rolnictwem).

Rola, jej skład oraz własności rolnicze. Mechaniczna uprawa roli. Nawożenie. Ustrój i życie rośliny. Ocena nasion. Przygotowanie nasienia do siewu. Sposoby wykonania siewu. Pielęgnowanie roślin podczas ich wzrostu. Zbiór i przechowanie roślin gospodarskich.

38. Gleboznawstwo (Bonitacya gleby).

Profesor: Adam Karpiński.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach, tudzież 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Nauka o glebie stosowana. Własności fizyczne i chemiczno-fizyczne gleby. Praktyczne badanie i ocenianie gleby. Zasady klasyfikacyi gleby. Zasady kartografii pedologicznej.

39. Encyklopedya leśnictwa.

Profesor: Dr. Kazimierz Tarlowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Pojęcie lasu i leśnictwa. Zarys botaniki leśniczej. Nauka o drzewostanach. Uprawa i pielęgnowanie lasu. Użytkowanie lasu. Ochrona lasu. Urządzenie gospodarstwa lasowego. Ocenianie lasu i statyka leśna. Administracya lasu. Zadanie państwa wobec leśnictwa. Ustawodawstwo leśnicze. Historya i literatura leśnictwa.

40. Meteorologia i klimatologia.

Profesor: Dr. Lucyan Grabowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Składniki powietrza atmosferycznego. Pył w atmosferze. Promieniowanie słoneczne. Dopływ i utrata energii cieplnej na powierzchni ziemi. Temperatura w dolnej warstwie atmosfery: (rozmieszczenie poziome, wahania dzienne i roczne, wpływ wód i t. p.); temperatura warstw pod powierzchnią terenu; temperatura w wyższych warstwach atmosfery; równowaga adiabatyczna; rola prądów pionowych. Wilgotność bezwzględna i względna. Zachmurzenie; stadya kondensacyi w prądzie wstępującym. Opady. Ciśnienie powietrza. Wiatr. Ogólna cyrkulacya atmosfery. Nawałnice, cyklony i antycyklony. Elektryczność atmosferyczna. Typy klimatyczne.

41. Geografia górnictwa i wielkiego przemysłu.

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowa 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

Rozwój i obecne ekonomiczno-społeczne znaczenie wielkiego przemysłu, łączność tego przemysłu z wytwórczością górniczą świata i poszczególnych krajów.

Podział zawodów pracy przemysłowej, przyjęty w różnych państwach i granice wielkiego i małego przemysłu. Warunki pracy w wielkim przemyśle, a szczególnie w górnictwie.

Znaczenie środków komunikacyjnych i opłat celnych dla wielkiego przemysłu, a szczególnie dla targu produktów górniczych.

Warunki istnienia i rozwoju wielkiego górniczego przemysłu ze szczególnem uwzględnieniem kopalnictwa węgla, rud metalowych i żywic ziemnych, hutnictwa i przemysłu maszynowego, przemysłu produktów spożywczych i t. p.

II. Nauki technologiczne.

42. Materyały budowlane i konstrukcyjne⁶).

Profesor: Dr. Maksymilian Huber.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem). Własności materyałów budowlanych i konstrukcyjnych. Sposoby badania wytrzymałości materyałów z uwzględnieniem norm międzynarodowych.

43. Technologia mechaniczna metali część I.⁶)

(Dla wydziału Budowy maszyn).

Profesor: Dr. Stanisław Anczyc.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w półroczu zimowem).

Część I. Własności materyałów używanych w przemyśle maszynowym. Zarys hutnictwa żelaza. Odlewnictwo. Kucie, walcowanie i inne sposoby przerabiania metali na podstawie ich rozciągliwości.

44. Technologia mechaniczna metali cząść U.⁷)

(Dla wydziału Budowy maszyn).

Profesor: Dr. Stanisław Anczyc.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w półroczu letniem).

Narzędzia do obrabiania zapomocą cięcia, ich kształt i przygotowanie. Maszyny narzędziowe i metody obrabiania materyałów stosowane w przemyśle maszynowym.

logii mech. I., stwa cz. I.

"MTEXä!

;yi

45. Praktyczne ćwiczenia z zakresu technologii mechanicznej metali⁸).

Profesor: Dr. Stanisław Anczyc.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem). Ćwiczenia z zakresu formowania, kucia i obrabiania ma-teryałów na maszynach narzędziowych.

46. Technologia mechaniczna metali i drewna.

(Dla wydziałów: Inżynieryi, Budownictwa lądowego i Inżynieryi

wodnej).

Docent płatny:⁹)

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem). Rodzaje, wyrób i własności metali i stopów.

Rodzaje i własności drewna. Wyroby metalowe surowe : lejnictwo, kuźnictwo, wyrób szyn, blach, drutu i t. p.

Obróbka ręczna i maszynowa metali i drewna.

47. Młynarstwo zbożowe.¹⁰)

Docent płatny: Bogdan Stefanowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Zadanie młynarstwa w ogólnym zarysie. Budowa organiczna ziarna. Własności fizyczne ziarna. Własności chemiczne ziarna. Ocena ziarna. Przygotowanie ziarna do przemiału : cylindry, rafki i wialnie zbożowe, kąkolniki, aparaty magnetyczne, obłuskiwacze, żubrowniki Żarnowe, maszyny szczotkowe, wagi automatyczne, płuczki i suszarnie. Mielenie ziarna : walce, kamienie i tarcze młyńskie. Gatunkowanie produktów mielenia: pytle młyńskie, wialnie kaszkowe i miałowe, przenoszenie ziarna i produktów mielenia: przenośniki pionowe i poziome. Systemy mielenia. Własności mąki zbożowej fizyczne i chemiczne. Ogólny zarys kaszarstwa.

48. Ćwiczenie z budownictwa młynów.

Docent płatny: Bogdan Stefanowski. (Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem). Szematy przemiałowe. Oznaczenia wydajności maszyn młynarskich. Obliczenia siły popędowej urządzeń młynarskich. Planowanie i kosztorysy młynów.

49. Mechaniczna technologia włókien.

Profesor: Władysław Bratkowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 3 godziny wykładu w półroczu letniem).

Przędzalnictwo. — Teorya przędzenia w ogólności. Własności przędzy i sposoby ich określenia. Ogólna charakterystyka przyrządów roboczych czyli narzędzi zastosowanych w przędzalnictwie oraz związanych z niemi procesów przetwórczych. Rozpatrywanie szczegółowe przędzalnictwa bawełnianego, wełnianego, lnianego, konopnego, jutowego i jedwabniczego.

Nitkowanie.

Tkactwo. — Przygotowanie przędzy do tkania: nawijanie wątku, nawijanie oraz klejenie i suszenie osnowy. — Krosno ręczne i mechaniczne. Przyrządy do uskutecznienia odwoju i nawoju przędzy. Tworzenie przesmyku. Zasady splotów. Przyrządy nicielnicowe i jacquardowe. Przyrządy do prowadzenia wątku. Płocha i przyrząd gońcowy. Krosna o wielopółkowych skrzynkach czółenkowych. Zasada automatycznych krosien.

Wykończanie tkanin. — Pranie, bielenie, barwienie, merceryzacya, osmalanie, postrzyganie, maglowanie i kalandrowanie, suszenie etc. tkanin.

Papiernictwo. — Materyały służące do wyrobu papieru. Sortowanie, krajanie, gotowanie i miażdżenie szmat ; wyrób miazgi drzewnej oraz włóknika drzewnego. Papiernica Apretura papieru.

50. Badanie materyałów włóknistych.

Profesor: Władysław Bratkowski.

Klasyfikacya przędzy

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem). Mikroskopijne badanie włókien, i oznaczanie jej własności na drodze doświadczalnej. Oznaczanie splotów i dekompózycya tkanin. Obliczanie kinematycznie ważnych ustrojów mechanicznych przędzarek i krosien.

51. Urządzenie i organizacya fabryk tekstylnych.

Profesor: Władysław Bratkowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Obliczenie kompletu maszynowego podług danych o wymaganej jakościowo i ilościowo produkcyi. Wymiary maszyn i zapotrzebowanie miejsca. Ustawienie maszyn w budynkach parterowych i piętrowych. Zasady konstrukcyi i urządzenia budynków fabrycznych. Silnice i przenośniki siły. Ogrzewanie, wietrzenie, oświetlenie, zwilżanie powietrza w przędzalniach i tkalniach, względnie usuwanie oparów w farbierniach i papierniach.

Przyrządy do gaszenia ognia. Siły robocze. Obliczenie

kosztów.

52. Prawo patentowe.

Profesor: Władysław Bratkowski.

(Tygodniowo 2 godziny w półroczu letniem).

Historya prawa patentowego i jego teraźniejszy ustrój w najważniejszych krajach. Organizacya urzędu patentowego.

53. Technologia chemiczna kurs I.

Profesor: Bronisław Pawlewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Półrocze zimowe: Metalurgia żelaza, cynku, ołowiu, cyny, miedzi, rtęci, oraz innych rzadszych metali jak : glinu, sodu, srebra, złota, niklu i t. d. Aliaże ważniejsze i ich własności.

Półrocze letnie: Przemysł chemiczny ciał nieorganicznych: siarka i jej związki, podsiarczyny, siarczyny, kwas siarkowy; kwas solny i azotowy; sól kuchenna, soda, boraks, chlor

— 21

i ciała bielące, chloran potasowy; sole amonowe, cyanowe; sole glinowe i chromowe ; ceramika, wyrób szkła ; szkło wodne, fabryka cya zapałek.

54. Technologia chemiczna kurs II.

Profesor: Bronisław Pawlewski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

Półrocze zimowe: Cukrownictwo ; przeróbka tłuszczów na mydło i świece, margaryna, wyrób kleju, żelatyny i białka.

Półrocze letnie: Olejki eteryczne i żywice; smary, lakiery i pokosty; pieczywo, mleko, masło, ser.

55. Technologia chemiczna kurs III.

(Technologia przemysłu rolniczego).

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

Gorzelnictwo, drożdżarstwo, piwowarstwo, occiarstwo, wyrób krochmalu, dekstryn i cukru gronowego.

56. Analiza chemiczno ^ techniczna.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

Ćwiczenia praktyczne w pracowni chemiczno-technicznej (laboratoryum III).

Uwaga do Nr. 54 i 55. Na wypadek wykończenia Sali wykładowej w gmachu laboratoryjnym na połowę października b. r. zaprowadzony będzie rok przejściowy wykładów: w 8 godzinach tygodniowo wykładu w obu półroczach ma być wyłożoną całość technologii chemicznej I. i II. a. a lat następnych będzie wykładaną naprzemian jednego roku całość technologii I., drugiego całość technologii II., obie w 5 godzinach wykładowych przez cały rok szkolny. W roku przejściowym 1912/13 słuchacze IV. roku zwolnieni będą od słuchania tych partyj, które były wyłożone w poprzednim roku 1911/12; zapisywanie się słuchaczów II. roku na wykłady technologii tak dla braku miejsca w sali wykładowej, jak z powodu kolizyi godzin wykładowych i z powodu niedostatecznego przygotowania jest niedopuszczalne.

— 22 -

. 57. Analiza i produkcya chemiczno ^techniczna.

Profesor: Bronisław Pawlewski.

(Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

Ćwiczenia z analizy technicznej : z cukrownictwa, garbarstwa, farbierstwa; analizy pokarmów, napojów itd. Otrzymywanie preparatów tak mineralnych jak i organicznych; roboty syntetyczne i specyalne badania chemiczno - techniczne.

58. Mikroskopia techniczna.

Profesor: Dr. Adam Maurizio.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 1 godzina ćwiczeń w letniem

półroczu).

Ważność przedmiotu, teorya, budowa mikroskopów i ich ocena, przyrządy pomocnicze, mikrotechnika i mikrochemia, sposób przyrządzania preparatów mikroskopowych i ich przechowywanie. Mikroskopowe badania przedmiotów towaroznawstwa technicznego, wykonywane przez słuchaczów pod kierownictwem profesora.

59. Towaroznawstwo techniczne i ćwiczenia mikroskopijne.

Profesor: Dr. Adam Maurizio.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w zimo-wem półroczu, a 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w letniem półroczu).

Historyczny rozwój umiejętności i jej ważność; charakterystyka surowców. Gumy, garbniki, żywice i gumożywice, kauczuk, gutaperka, balata, opium, aloes, tłuszcze i woski roślinne, skrobie i mąki, włókna, kory, drzewa (szczególnie far-bierskie), liście, kwiaty, owoce, nasiona, korzeniaki i rośliny zarodnikowe, mające techniczne zastosowanie.

60. Urządzenie zakładów przemysłu rolniczego.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach). Gorzelnie, fabryki drożdży prasowanych, browary, fabryki octu, krochmalu, cukrownie.

61. Metody analityczne w przemyśle fermentacyjnym.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem).

62. Gorzelnictwo i krochmalnictwo.

Docent prywatny: Dr. Roman Wawnikiewicz.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

63. Technologia chemiczna oleju skalnego i wosku

ziemnego.

Profesor: Roman Załoziecki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Ogólne pojęcie, charakterystyka i klasyfikacya minerałów żywicznych. Olej skalny i wosk ziemny. Znaczenie ich w przemyśle wraz z krótkim historycznym przeglądem rozwoju fabry-kacyi. Znachodzenie geograficzne i geologiczne z szczególnem uwzględnieniem stosunków krajowych. Sposoby wydobywania, przechowywania i przesyłania. Teorye tworzenia się i występowania ropy i wosku ziemnego. Ich własności fizyczne i chemiczne, skład i budowa chemiczna. Badanie materyałów surowych : charakterystyka ropy amerykańskiej, kaukaskiej i galicyjskiej : Szczegółowa fabrykacya olejów świetlnych, olejów smarowych i smarów stałych, parafiny, cerezyny, wazeliny, sadzy, koksu, asfaltu, gudronów. Własności i zastosowanie poszczególnych produktów fabrycznych, sposoby badania i oznaczania wartości, sfałszowania i ich wykrycie. Konstrukcya lamp i proces oświetlenia lampowego. Fabrykacya gazu świetlnego z odpadków naftowych. Nafta jako materyał opałowy. Produkcya i statystyka. Ogólne urządzenie i prowadzenie fabryk: olejów, parafiny i cerezyny.

64. Oświetlanie i opalanie.

Profesor: Roman Załoziecki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

Fotometrya. Zastosowanie produktów naftowych do oświetlania w stanie gazowym, płynnym i stałym. Fabrykacya gazu z szczególnem uwzględnieniem gazu olejnego. Kalorymetrya. Zastosowanie produktów naftowych do opalania w formie gazowej, płynnej i stałej. Konstrukcya palników naftowych i zastosowanie tychże do ogrzewania pieców domowych, kotłów parowych i destylacyjnych, parowozów i parostatków, pieców hutniczych i metalurgicznych.

65. Ćwiczenia laboratoryjne

w „Krajowej stacyi doświadczalnej, dla przemysłu naftowego“ znajdującej się przy c. k. Szkole politechnicznej¹¹). Profesor: Roman Załoziecki.

Te ćwiczenia są połączone z wykładami nr. 63. i 64.

66. Ćwiczenia laboratoryjne w keramice

w „Krajowej keramicznej Stacyi doświadczalnej“ znajdującej się przy c. k. Szkole politechnicznej¹²).

Dyrektor stacyi keramicznej : Edmund Krzen. Ćwiczenia obejmują:

a)    Badania materyałów surowych keramicznych na ich przydatność przemysłową.

b)    Próby sporządzania mas na wszelkie rodzaje wyrobów keramicznych.

c)    Próby sporządzania polew, szkliw, emalii i farb na wszelkie rodzaje wyrobów keramicznych.

krajowym.

— 25 -

d) Różne ćwiczenia technologiczne, a mianowicie: wypalanie pod b) i c) podanych prób w piecach stacyi kera-micznej¹³).

67. Encyklopedya chemii technicznej A. i B.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Kurs A : dla wydziałów Inżynieryi i Inżynieryi wodnej, 3 godziny wykładu w półroczu letniem).

(Kurs B: dla wydziałów Budownictwa lądowego i Budowy maszyn 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Zasadnicze wiadomości z chemii ogólnej. Charakterystyka najważniejszych związków nieorganicznych.

Technologia materyałów opałowych, proces palenia się,

paleniska.

Technologia wody.

Materyały budowlane. Żelazo. Impregnowanie drewna. Charakterystyka najważniejszych związków organicznych. Technologia gazu świetlnego. Technologia nafty, smary. Technologia tłuszczów i mydła. Świece. Gliceryna. Materyały wybuchowe.

Zasady gorzelnictwa, piwowarstwa, cukrownictwa.

III. Nauki inżynierskie.

68. Teorya Weilów i rachunek wyrównania¹³).

Katedra nieobsadzona.

W zastępstwie : Profesor Dr. Kasper Weigel. (Tygodniowo 2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w zimowem półroczu).

Zasady rachunku prawdopodobieństwa. Zasady teoryi najmniejszych kwadratów. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich,

pośrednich i pośredniczących. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich zawarowanych. Wyrównanie graficzne. Przykłady wybrane ze wszystkich działów technicznych.

69. Miernictwo kurs I. A. i B.

Profesor: Dr. Kasper Weigel.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 5 godzin ćwiczeń w letniem

półroczu).

Zarys miernictwa. Najprostsze narzędzia i operacye miernicze. Pomiar parcel. Obrachowanie powierzchni. Planimetrya. Dzielenie gruntów, regulacya granic i komasacya. Libela i luneta. Kierownica i stół mierniczy. Zdjęcie stołem mierniczym. Zasady miernictwa górniczego.

70. Miernictwo kurs II. A. i B¹⁴).

Kurs A: dla wydziału Inżynieryi i Inżynieryi wodnej.

Katedra nieobsadzona.

W zastępstwie profesor: Dr. Kasper Weigel.

Kurs B: dla Kursu geometrów i Kursu górniczego.

Adjunkt. Michał Mendelski.

(Dla wydziału Inżynieryi, Inżynieryi wodnej i Kursu geometrów tygodniowo 3 godziny wykładu i 3 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem, a 3 godziny wykładu i 5 godzin ćwiczeń w półroczu letniem, dla Kursu górniczego tygodniowo 2 godziny wykładu i 3 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem i 1 godzina wykładu i 3 godziny ćwiczeń w półroczu letniem, tudzież ćwiczenia w polu w letniem półroczu).

Instrument niwelacyjny i uniwersalny. Pomiary wysokości: poziomowanie, pomiar trygonometryczny i barometryczny. Ta-chymetrya. Fotogrammetrya. Pomiar większych obszarów: try-angulacya, założenie sieci poligonalnej, zdjęcie szczegółów obrachowanie spółrzędnych. Trasowanie. Wypracowanie zadań z uwzględnieniem rachunku wyrównania.

71. Rysunki sytuacyjne.

Asystent: Alojzy Dąmbski (w zastępstwie). (Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach). Kopiowanie map na kalce i papierze. Znaki przyjęte. Plany warstwicowe. Rozwiązywanie różnych zadań warstwicowych.

72. Ćwiczenia rachunkowe.

Asystent: Bernard Welczer (w zastępstwie). (Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach na Kursie

geometrów).

73. Pomiary geodezyjne.

Adjunkt: Michał Mendelski.

(5 godzin ćwiczeń w półroczu zimowem, a 12 w półroczu

letniem).

74. 10-tlniowe pomiary geodezyjne¹⁵).

W zastępstwie profesor: Dr. Kasper Weigel.

(W czasie od 15—25. października).

75. Elementa geodezyi.

Adjunkt: Michał Mendelski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem, a 1 godzina wykładu i 3 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Zarys miernictwa. Pojęcia zasadnicze. Najprostsze przyrządy i czynności miernicze. Pomiar parcel. Obrachowanie powierzchni. Planimetry. Zdjęcie stołem mierniczym. Poziomowanie. Instrument uniwersalny. Tachymetrya. Fotogrammetrya. Wypracowanie zadań mierniczych.

76. ßeodezya wyższa.

Profesor: Dr. Lucyan Grabowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem a 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Układy spółrzędnych używane w astronomii sferycznej. Przemiana spółrzędnych sferycznych. Rachuby czasu. Refrakcya. Aberracya. Paralaksa. Precesya i nutacya. Katalogi gwiazd i efemerydy. Zjawiska szczególne ruchu dziennego. Zasady wyznaczania kierunku południka, czasu, szerokości i długości miejsca obserwacyi.

Określenia powierzchni ziemi i geoidy. Sformułowanie ostatecznego zadania geodezyi wyższej. Powierzchnie odniesienia. Zasady badania kawałków geoidy metodami geometrycznemi i badania całokształtu geoidy metodą grawimetryczną. Rozmie-rzanie kraju : przenoszenie spółrzędnych geograficznych na powierzchni sferoidy; rozwiązywanie trójkątów geodezyjnych; pomiar bazy; spółrzędne Soldnerowskie. Pomiar wysokości: wzniesienia ortometryczne i dynamiczne.

77. Rysunki techniczne A. i B.

Docent płatny: Dr. Stefan Bryła.

(Tygodniowo 4 godziny rysunków w półroczu zimowem

i letniem).

I.    Wykłady wstępne:

Cel i znaczenie rysunków technicznych. Stosowane metody rysunkowe: rzuty prostokątne, perspektywa równoległa. Przekroje. Wykonywanie rysunków ołówkiem i tuszem. Kopiowanie na kaice.

Oznaczenie techniczne w manierze czarnej i barwnej; używane uproszczenia i symbole rysunkowe.

Materyały konstrukcyjne i przedstawienie ich w rysunku.

Wpisywanie wymiarów, podziałki.

Rysunki: Przerysowanie przykładów z uzupełnieniem rzutów i przekrojów, zmiana metody rzutów i zmiana podziałki.

II.    Zdjęcia z modeli; szkicowanie.

78. Statyka budowli*).

Profesor: Dr. Jan Bogucki.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu i. 4 godziny rysunków w półroczu zimowem).

*) Słuchacze zgłaszający się na ćwiczenia rys. z tego przedmiotu winni się wykazać egzaminem kursowym z mechaniki ogólnej i frekwentacyą z mechaniki technicznej.

29 —

Wytrzymałość na ciągnienie, ciśnienie i ścinanie. Obliczanie nitów. Wytrzymałość na zginanie; moment bezwładności, obliczanie przekroju belek drewnianych i żelaznych. Wytrzymałość na wyboczenie, obliczanie słupów. Układy kratowe płaskie i przestrzenne. Belki kratowe i więzary dachowe. Układy statycznie niewyznaczalne. Teorya łuków sprężystych i sklepień: sklepienia kolebkowe, krzyżowe i baniaste, linia ciśnienia. Równowaga stoków. Parcie ziemi, obliczenie analitycznie i wykreślnie. Mury oporowe. Fundamenty.

79. Statyka utworów przestrzennych.

Docent prywatny: Dr. Stefan Bryła.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

80. Budowa mostów część I.*)

Profesor: Dr. Maksymilian Thullie.

(Na wydziale Inżynieryi i Inżynieryi wodnej: tygodniowo 6 godzin wykładu w półroczu letniem).

Obciążenie mostów drogowych i kolejowych. Siły poziome. Natężenie dopuszczalne. Belka jednoprzęsłowa zwykła. Działanie ciężarów skupionych i obciążenia ciągłego. Linie wpływowe. Wpływ poprzecznie.

Mosty drewniane belkowe i rozporowe. Przyczółki, filary, jarzma mostowe.

Belka kratowa równoległa i wieloboczna. Belka o kracie złożonej. Ilość materyału. Wyznaczenie ugięcia belki kratowej. Belka ciągła.

Mosty drewniane kratowe. Mosty kamienne i żelazno-be-tonowe. Przepusty płytowe i sklepione, mosty sklepione i wiadukty jedno- i wieloprzęsłowe. Teorya mostów łukowych. Mosty blaszane.

81. Budowa mostów część II.*)

— 79 -

Kronika Szkoły politechnicznej

¹

W myśl uchwaty Grona z 5. lipca br. zaproponowany został dla tego wykładu Dr. Jan Stock. Do chwili wydania programu powyższa no-minacya nie jest jeszcze przez c. k. Ministerstwo zatwierdzona.

²

Słuchacze zgłaszający się do egzaminu z tego przedmiotu winni się wykazać egzaminem kursowym z mechaniki ogólnej.

³

Mogą się zapisać tylko ci słuchacze, którzy słuchali geologii III.

⁴

Wymaga się frekwentacyi z wykładów i ćwiczeń „Mikroskopii

⁵

Wysłuchanie tego przedmiotu jest bardzo pożądane dla nauki Towaroznawstwa.

⁶

Z tym wykładem połączone są w miarę możności demonstracye w krajowej mechanicznej stacyi doświadczalnej.

⁷

Do przyjęcia na ten wykład wymaga się frekwentacyi z Techno-lawstwa ogólnego i Rysunków z Maszynoznaw-

⁸

W bieżącym roku szkolnym ćwiczenia nie będą się odbywały z powodu braku lokalu.

⁹

W myśl uchwały Grona profesorów z 5. lipca br. zaproponowany został dla tego wykładu inż. Michał Zeniuk. Nominacya ta do chwili wydania programu nie jest zatwierdzona.

¹⁰

Do przyjęcia na ten wykład wymaga się frekwentacyi z Maszynoznawstwa ogólnego cz. I.

Kandydaci zgłaszający się do II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, winni wykazać się egzaminem z tego przedmiotu, zdanym z postępem przynajmniej dostatecznym.

¹¹

Wyjątek ze statutu stacyi doświadczalnej §. 3. g): Krajowa sta-cya doświadczalna daje możność i sposobność słuchaczom Technologii chemicznej (III. i IV. rok wydziału Chemii technicznej) korzystania bezpłatnie z materyałów i przyrządów stacyi, jeżeli profesor Technologii chemicznej w porozumieniu z kierownikiem stacyi uzna za właściwe zająć ich badaniami naftowemi. Również za poszczególnem zezwoleniem Grona profesorów mogą pracować w stacyi bezpłatnie, pod kierunkiem profesora Technologii chemicznej i w porozumieniu z kierownikiem stacyi, ukończeni technicy chemicy, którzyby pragnęli swe wykształcenie dopełnić lub przeprowadzić specyalną pracę w gałęzi przemysłu naftowego.

¹²

Na podstawie układu c. k. Szkoły politechnicznej z Wydziałem

¹³

Powyższe ćwiczenia laboratoryjne odbywają się równolegle z nauką o keramice (wykład).

Do ćwiczeń w stacyi keramicznej są uprawnieni:

1.    Słuchacze III. i IV. roku wydziału chemii technicznej.

2.    Słuchacze c. k. Szkoły politechnicznej innych wydziałów zawodowych, którzy ukończyli kurs chemii swego wydziału i zapisali się na naukę o keramice.

¹⁴

Zapisujący się na ten przedmiot winni wykazać się frekwentacyą z Miernictwa.

¹⁵

Zapisujący się, winni się wykazać egzaminem z Miernictwa i Rachunku wyrównania.

81. Budowa mostów część II.*)

Profesor: Dr. Maksymilian Thullie.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 8 godzin rysunków w półroczu zimowem na wydziale Inżynieryi, a 4 godziny wykładu i 10 godzin rysunków na wydziale Inżynieryi wodnej).

*) Słuchacze zgłaszający się do egzaminu kursowego z tego przedmiotu winni wykazać się egzaminem kursowym ze statyki budowli.

Mosty kratowe żelazne. Filary kratowe. Mosty łukowe. Wykonanie mostów, rusztowania, utrzymanie mostów.

82. Wybrane działy z budowy mostów*).

Profesor: Dr. Maksymilian Thullie.

(Tygodniowo 1 godzina w obu półroczach).

Belki statycznie niewyznaczalne, mosty wiszące. Natężenia drugorzędne.

83. Budownictwo wodne I.*)

Profesor: Dr. Maksymilian Matakiewicz.

(Tygodniowo 6 godzin wykładu w półroczu zimowem, a 5 godzin wykładu w półroczu letniem ; nadto w półroczu letniem 12 godzin rysunków na wydziale Inżynieryi wodnej, a 8 godzin rysunków na wydziale Inżynieryi.

Metody i przyrządy hydrometryczne, przepływ wody w łożyskach przyrodzonych i sztucznych, wzory empiryczne z założeniem ruchu jednostajnego i zmiennego. Wyzyskanie sił wodnych, kanały robocze, akwadukty i lewary.

Fundamenty. Jazy, przepływ przez jazy, śluzy, upusty, budowa jazów stałych i ruchomych. Regulacya rzek. Spław drzewa. Żegluga śródziemna. Porty rzeczne i kanałowe.

84. Ćwiczenia z budownictwa wodnego I.

Profesor: Dr. Maksymilian Matakiewicz.

Tygodniowo 1 godzina ćwiczeń w półroczu zimowem (polecona dla obu wydziałów Inżynieryi).

Obliczenia hydrologiczne, zastosowanie przyrządów hydrometry cznych.

85. Rysunki z regulacyi rzek i żeglugi śródziemnej.

Profesor: Dr. Maksymilian Matakiewicz.

(Tygodniowo 8 godzin w półroczu zimowem).

— 31

86. Budownictwo wodne II. (melioracye).¹)

Katedra nieobsadzona. Zastępca: Dr. Jan Łopuszański. (Tygodniowo 4 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w obu

półroczach).

Osuszenia i nawodnienia gruntów. Obwałowanie rzek. Zabudowanie potoków górskich. Zakładanie stawów rybnych.

87. Zbiorniki i przegrody dolin¹).

Zastępca profesora: Dr. Jan Łopuszański. (Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem ; rysunki przewidziane w programie budownictwa wodnego II.).

88. Wodociągi i kanalizacya miast²).

Docent płatny: Karol Pomianowski.

a)    Dla wydziału Inżynieryi wodnej: tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem, a 2 godziny wykładu i 4 godziny

rysunków w półroczu zimowem.

b)    Dla wydziału Inżynieryi: tak samo, z tą różnicą, że w pół

roczu zimowem tylko jedna godzina wykładu.

89. Budowa dróg i kolei żelaznych I.²)

Profesor : Dr. Karol Wątorek.

(Rok przejściowy. Czwarty rok wydziału Inżynieryi tygodniowo 5 godzin wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu zimowem, oraz 4 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu letniem. Trzeci rok Inżynieryi 5 godzin wykładu w półroczu

letniem).

a) Projektowanie komunikacyi. Roboty ziemne. Praca zwierząt w pociągu. Spadki i łuki dróg. Trasowanie, budowa i utrzymanie dróg. Nawierzchnia ulic.

b) Historyczny rozwój kolei żelaznych. Budowa toru. Te-orya wytrzymałości nawierzchni kolejowej. Prawa ruchu lokomotywy i pociągu po torze. Adhezya. Opory ruchu. Teorya spadków. Teorya krzywizn.

90. Budowa dróg*).

Profesor: Dr. Karol Wątorek.

(Rok przejściowy. Czwarty rok wydziału Inżynieryi wodnej tygodniowo 5 godzin wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu zimowem. Trzeci rok wydziału Inżynieryi wodnej tygodniowo 5 godzin wykładu w półroczu letniem).

Projektowania komunikacyi. Roboty ziemne. Praca zwierząt w pociągu. Spadki i łuki dróg. Trasowanie, budowa i utrzymanie dróg. Nawierzchnia ulic.

91. Budowa kolei żelaznych 11.

Profesor: Karol Skibiński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem). Teorya i konstrukcya połączeń torów.

92. Budowa kolei żelaznych kurs III. i hudowa tunelów.

Profesor: Karol Skibiński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 12 godzin rysunków w półroczu zimowem).

Trasowanie generalne i szczegółowe. Budowa stacyi. Koleje niezwykłe. Utrzymanie kolei żelaznych. Koszta budowy.

Budowa tunelów. Historyczny pogląd na rozwój budowy tunelów. Roboty przygotowawcze i górnicze. Odbudowa i budowa sztolni i szybów. Odbudowa i budowa całego profilu tunelu. Wytyczenie osi tunelu. Koszta budowy. Szczególne metody budowy tunelów.

93. Encyklopedya budowy kolei żelaznych.

Profesor: Karol Skibiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem na wydziale Inżynieryi wodnej).

Historyczny rozwój kolei żelaznych. Budowa toru. Siły pociągowe. Opory. Spadki i krzywizny. Trasowanie. Koleje niezwykłe. Budowa sztolni.

94. Ubezpieczenie ruchu pociągów. (Sygnalizacya).

Docent płatny: Albin Zazula.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

Rozwój sygnalizacyi. Przepisy o sygnałach. Ubezpieczenie ruchu pociągów w stacyach i pomiędzy stacyami. Przyrządy blokowe. Przyrządy do ustawiania sygnałów i zwrotnic. Urządzenia na zwrotnicach do przestawiania iglic. Sygnały stałe. Przewód wraz z częściami składowemi. Zastosowanie przyrządów blokowych do ubezpieczenia ruchu pociągów. Projektowanie urządzeń ubezpieczających ruch pociągów. Przyrządy do przesyłania elektrycznych sygnałów dzwonkowych.

95. Encyklopedya nauk inżynierskich.

Docent płatny: Dr. Stefan Bryła.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem na wydziale budownictwa lądowego, a w półroczu letniem na wydziale Budowy maszyn).

Ogólne zasady projektowania dróg. Roboty ziemne. Główne własności kolei. Budowa toru. Mosty kamienne, drewniane i żelazne. Pomiary wodne. Projektowanie kanałów. Zarys budowy jazów, wodociągi.

96. Budownictwo lądowe.

Profesor: Dr. Tadeusz Obmiński.

(Na wydziale Inżynieryi i Inżynieryi wodnej, tygodniowo 6 godzin wykładu w zimowem półroczu, a 4 godziny wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu letniem).

(Na wydziale Budownictwa lądowego : tygodniowo 6 godzin wykładu w półroczu zimowem, a 6 godzin wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu letniem).

I. Materyały budowlane. Naturalne i sztuczne kamienie budowlane. Zaprawy. Drzewo budulcowe. Metale i inne materyały budowlane.

— 34 -

II. Konstrukcye budownicze. Proste wiązania z kamienia naturalnego, cegły i drzewa. Mury, ściany drewniane. Fundamenty. Sklepienia. Stropy drewniane i mieszane. Kotwy. Posadzki i podłogi. Dachy. Pokrycie dachów. Gzymsy. Wyprawy. Krążyny i rusztowania. Schody. Drzwi i okna. Wychodki. Kanały i zbiorniki. Ogrzewanie lokalne i centralne. Kuchnie. Wentylacye.

97. Budownictwo żelazne I.³)

Profesor: Dr. Jan Bogucki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

Żelazo jako materyał ustrojowy. Połączenia żelaza. Słupy, dźwigary, wsporniki, łożyska. Stropy ogniotrwałe i mieszane. Kotwy dźwigarowe. Podciągi, otwory, ściany ryglowe. Schody żelazne.

Świetlnie stropowe i dachowe. Szczegóły krycia dachów żelaznych. Dachy więzarowe.

98. Budownictwo żelazne II.

Profesor: Dr. Jan Bogucki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu zimowem).

I. Dachy płaszczowe (kopuły żelazne i dachy namiotowe). II. Wiaty żelazne i budynki fabryczne.

99. BudOYfiilctwo źelazno^Monowe.

Docent płatny: Dr. Marceli Marcichowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem, 2 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem). Materyały składowe betonu. Przygotowanie betonu. Teorya betonu wzmocnionego. Obliczanie wytrzymałości dźwigarów z betonu wzmocnionego. Konstrukcya dźwigarów zginanych, ciśnionych osiowo i mimoosiowo. Wykonanie i koszta budowy.

Konstrukcye stropów, wsporników, fundamentów, schodów i słupów, ścian, dachów.

Wykończenie i ozdabianie powierzchni budowli betonowych.

100. Wybrane konstrukcye żelazno betonowe.

Docent płatny: Dr, Marceli Marcichowski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem). Konstrukcye kominów fabrycznych, pilotów, masztów i rur. Konstrukcye szpichlerzy (sito) i zbiorników na wodę. Konstrukcye murów opasowych, bulwarów, jazów i grobli.

101. Budownictwo drewniane.

Profesor: Dr. Tadeusz Obmiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

102. Budownictwo wiejskie.

Profesor: Jan Lewiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w zimowem półroczu). Rozwój zagród włościańskich. Folwarki nowoczesne — fabryczne. Stajnie, wozownie, szpichlerze, stodoły, lodownie. Szczegóły konstrukcyjne i sanitarne.

103. Budownictwo kolejowe.

Profesor: Jan Lewiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

Pogląd na normalia budynków kolejewych. Projektowanie domów robotniczych, dworców, warsztatów i magazynów. Budowle portowe.

104. Budownictwo utylitarne I. i II.

Profesor: Jan Lewiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w jednem półroczu (Hygiena budowli) oraz 4 godziny wykładu i 8 godzin rysunków w ciągu następnych trzech półroczy).

— 36 -

I. Hygieniczna i techniczna użyteczność budowli (Hygiena

budowli).

II. Użyteczność szczegółowa: rozkład, rozmiary, stopień i sytuacya budynków. Projektowanie: domów czynszowych, will, domów urzędniczych, dworów, hoteli, szkół ludowych, gimnazyów, czytelń, sal gimnastycznych i koncertowych, teatrów, budowli dla instytucyi rządowych, fabryk, szpitali, koszarów. Parcelacya gruntów na parcele budowlane. Obliczanie rentowności domów czynszowych, tudzież budowa i zakładanie miast i ogrodów (dla słuchaczy Inżynieryi wykładane przy budownictwie kolejowem).

105. Prowadzenie budowy i kosztorysy.

Profesor: Dr. Tadeusz Obmiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 8 godzin rysunków w półroczu zimowem*).

Wykonanie projektu budowli. Plany szczegółowe. Kosztorys i analiza cen. Warunki ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych. Kierownictwo budowy.

Ćwiczenia i rysunki: sporządzanie szczegółowego projektu i kosztorysu budowli.

106. Encyklopedya budownictwa.

Docent płatny: Władysław Derdacki.

(Dla wydziału Chemii technicznej, tygodniowo 2 godziny wykładu i 3 godziny rysunków w półroczu zimowem, a 2 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu letniem. Dla wydziału Budowy maszyn: tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

Zapotrzebowanie przestrzeni: komunikacya wewnętrzna w budynkach: zabezpieczenie przed ogniem, przed ściskiem podczas popłochu, hygiena budynków, odprowadzenie nieczystości z budynków; wentylacya i ogrzewanie; konstrukcya budynków i kominów fabrycznych. Projektowanie domków robo-

.*) Słuchacze wpisujący się na ten przedmiot winni się wykazać frek-wentacyą z wykładu i ćwiczeń z budownictwa lądowego, zgłaszający się zaś do egzaminu z tego przedmiotu, egzaminem z budownictwa lądowego.

— 37 -tniczych fabrycznych, warsztatów i magazynów. Wykonanie budowli i dozorowanie jej podczas roboty, kosztorys budynków.

I.    Materyały budowlane: Naturalne i sztuczne kamienie budowlane. Zaprawy. Drzewo budulcowe. Metale i inne materyały budowlane.

II.    Konstrukcye budownicze: Proste wiązania (połączenia) z kamienia naturalnego, cegły i drzewa. Mury, ściany drewniane. Fundamenty. Sklepienia. Stropy drewniane i mieszane. Kotwy. Posadzki i podłogi. Dachy. Pokrycie dachów. Gzymsy. Wyprawy. Krążyny i rusztowania. Schody. Drzwi i okna. Wychodki. Kanały i zbiorniki. Ogrzewanie lokalne i centralne. Kuchnie. Wentylacye.

107. Elekrotechnika ogólna.⁴)

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w obu

półroczach).

Jednostki elektrotechniczne. Pomiar wielkości elektrycznych. Zbiorniki elektryczne. Maszyny i motory o prądzie stałym i zmiennym. Oświetlenie elektryczne. Przenoszenie energii elektrycznej.

108. Ćwiczenia w laùoratoryum elektrotechnicznem I.⁵)

Profesor: Roman Dzieślewski.

Adjunkt: Kazimierz Drewnowski (w zast.).

(Tygodniowo 6 godzin ćwiczeń i 1 godzina wykładu w obu półroczach).

Pomiary oporu, natężenia prądu, siły elektromotorycznej, samoindukcyi, indukcyi wzajemnej, pojemności, mocy światła. Badanie: przyrządów mierniczych, przewodników i izolatorów, własności magnetycznych żelaza, lamp elektrycznych, ogniw pierwotnych i akumulatorów.

- 38 -

109.    Ćwiczenia w laJioratoryum elektrotechnicznem II.*)

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 6 godzin ćwiczeń i 1 godzina wykładu w półroczu zimowem).

Ogólne pomiary maszynowe. Badanie maszyn i motorów prądu stałego, transformotorów, generatorów prądu przemiennego, motorów synchronicznych i asynchronicznych jedno- i trójfazowych, przetwornic, motorów z kolektorem. Próby odbioru maszyn i motorów.

110.    Ćwiczenia w lahoratorym elektroteclmicznem III.*)

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 4 godziny w półroczu letniem).

Doświadczenia z Wysokiem napięciem. Pomiary i badania

specyalne.

111. Pomiary elektrotechniczne**).

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem). Metody elektrotechniczne pomiaru prądu, napięcia i skutku elektrycznego. Zasady konstrukcyi dotyczących przyrządów mierniczych.

112. Oświetlenie elektryczne**).

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem). Lampy. Rozdział światła. Obliczanie sieci. Systemy oświetlenia. Elektrownie.

113. Teorya i konstrukeya maszyn elektrycznych***).

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

*) W celu uzyskania przyjęcia na ćwiczenia ma słuchacz wykazać się kolokwium z elektrotechniki ogólnej.

**) Do przyjęcia wymagany egzamin z Elektrotechniki ogólnej.

***) Do przyjęcia wymagany egzamin z Elektrotechniki ogólnej i frek-wentacya z Elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemu

39 -

114. Ćwiczenia konstrukcyjne z dziedziny maszyn elektrycznych*).

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 4 godziny rysunków w obu półroczach).

115. Sonstrukcye elektryczne specyalne**).

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

116. Projektowanie stacyl centralnych do oświetlenia i przenoszenia siły***).

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

117. Koleje elektryczne***).

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem). Zastosowanie prądu elektrycznego do trakcyi na liniach głównych i tramwajowych.

).

118. Przyrządy elektryczne

Profesor: Aleksander Rothert.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem). Opornice rozruchowe i regulujące, wyłączniki, przyrządy

ochronne.

119. Telegrafia i telefonia.

Docent płatny: Józef Makarewicz. (Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

*) Do przyjęcia wymagany egzamin z Elektrotechniki ogólnej i frek-wentacya z Elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemu

**) W tych rysunkach mogą mieć udział tylko słuchacze, którzy ukończyli rysunki maszyn elektrycznych wymienione pod 1. 114.

***) Do przyjęcia wymagany egzamin z Elektrotechniki ogólnej.

***) Koleje elektryczne i przyrządy elektryczne naprzemian co dwa lata. W r. 1911/12 wykładane będą „Koleje elektryczne“.

****) II. Część II. nastąpi po części I.

- 40 -

120. Statyka konstrukcyi⁶).

Dla wydziału Budowy maszyn).

Profesor: Dr. Maksymilian Huber. (Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem).

121. Mechanika ogólna.

(Dla górników).

Profesor: Tadeusz Fiedler. (Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

122. Maszynoznawstwo opine⁷).

Profesor: Wacław Suchowiak.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach).

Części składowe maszyn i transmisye. Układ korbowy. Kotły. Maszyny parowe i ich diagramy, turbiny parowe, motory gazowe, wodne i wietrzne. Wielokrążki, windy, żórawie, wyciągi. Pompy tłokowe, odśrodkowe, tętniki (pulsometry) i smoczki. Wentylatory, miechy i kompresory. Urządzenia do transportu i gromadzenia ciał stałych. Tabory dróg zwykłych, żelaznych i wodnych. Sporządzanie rysunków technicznych. Stosowanie elementów masowego wyrobu do budowy maszyn, (śrub, nitów, klinów i rur, oraz ich połączeń; klap, wentyli, kurków i zasów).

123. Techniczne rysunki maszyn.

Profesor: Wacław Suchowiak.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

Rysowanie z wzorów w sposobie czarnym i kolorowym. Zdjęcia i szkice rzutowe i aksonometryczne z modeli. Wykonywanie rysunków fabrycznych na podstawie sporządzonych szkiców. Sporządzanie szkiców aksonometrycznych z rysunków rzutowych. Ćwiczenia stosowania elementów masowego wyrobu do budowy maszyn na podstawie wykładów z maszynoznawstwa.

124. Maszynoznawstwo

(dla Kursu górniczego).

Profesor: Wacław Suchowiak.

(Tygodniowo 6 godzin wykładu w obu półroczach, z tego 4 wspólne z Maszynoznawstwem ogólnem (L. 120 spisu wykł.)

Treść wykładów jak 1. 120, uzupełniona opisem maszyn stosowanych w górnictwie.

123. Ćwiczenia konstrukcyjne z maszynoznawstwa

(dla Kursu górniczego).

Profesor: Wacław Suchowiak,

(Tygodniowo 8 godzin w obu półroczach).

Szkice i zdjęcia z modeli. Obliczanie i konstrukcya części składowych maszyn, transmisyi, przyrządów i maszyn. Diagramy maszyn parowych.

126. Teorya motorów cieplikowych i. i II.⁸)

Profesor: Tadeusz Fiedler.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach).

Wybrane działy z termodynamiki technicznej i z dynamiki mechanizmów. Kotły parowe, motory parowe i maszyny do oziębiania. Motory wybuchowe.

— 42 —

127. Laboratorynm kalorymetryczne.

Profesor: Tadeusz Fiedler.

(3 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem).

Cechowanie przyrządów używanych w kalorymetryi. Badanie gazów przemysłowych. Oznaczanie wartości opałowej materyałów stałych, płynnych i lotnych. Pomiary wydajności opalań z wyznaczaniem bilansu ciepła.

128. Pomiary maszynowe.

Docent płatny: Bogdan Stefanowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 5 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

Cel, rodzaj i zakres pomiarów maszynowych. Metody pomiarów. Bilanse ciepła i pracy. Wykreślne zestawianie wyników. Nomografia. Wyrównywanie błędów i dokładność pomiarów. Najważniejsze przyrządy w technice pomiarów używane, teorya oraz zakres ich zastosowania. Pomiary typowe na wykonanych urządzeniach mechanicznych oraz rachunkowe i wykreślne opracowywanie wyników.

129. Elementy maszyn i kotły parowe⁹).

(Budowa maszyn I.)

Profesor: Edwin Hauswald.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu i 8 godzin ćwiczeń w obu półroczach¹⁰).

Wykład :

Części składowe maszyn: teorya klinów, śrub i połączeń nitowych; czopy, osie, wały, korby, sprzęgła, łożyska, koła tarciowe, zazębione, pasowe i linowe; transmisye. Tłoki, trzony, łączniki, wodziki, mimośrody, dławiki, armatury.

Obliczenie i omurowanie kotłów parowych.

Ćwiczenia konstrukcyjne:

Obliczanie, szkicowanie i konstrukcya części składowych maszyn. Projekt kotła z omurowaniem.

130. Budowa maszyn dla podnoszenia ciężarów¹¹).

(Budowa maszyn II. część I.)

Katedra nieobsadzona.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem i 2 godziny wykładu w półroczu letniem tudzież 4 godziny ćwiczeń w obu półroczach).

a) Budowa wieloklubów, wind i żurawi.

Ćwiczenia konstrukcyjne:

Obliczanie i konstrukcya maszyn podanych w wykładzie.

131. Budowa maszyn i turbin parowych¹²).

(Budowa maszyn II. część II.)

Profesor: Dr. Wiesław Chrzanowski. (Tygodniowo 6 godzin wykładu w półroczu letniem, 2 godziny wykładu w półroczu zimowem i 6 godzin ćwiczeń w zimowem a 10 w letniem półroczu).

A) Maszyny parowe.

Wykresy i układy maszyn jedno- i wielocylindrowych. Obliczanie skutku. Konstrukcya części składowych. Stawidła i regulacya. Wykresy objętości i sił stycznych. Koła zamachowe. Kondenzatory i tłokowe pompy powietrzne. Lokomobile. Wybrane działy.

B) Turbiny parowe.

Rodzaje turbin parowych. Wykresy cieplikowe i obliczanie skutku. Konstrukcya części składowych. Regulacya. Wybrane działy. Odśrodkowe pompy powietrzne.

— 44 —

132. Budowa motorów gazowych¹³).

(Budowa maszyn II. część II. a.)

Profesor: Dr. Wiesław Chrzanowski. (Tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem i 6 godzin ćwiczeń w półroczu zimowem a 10 w letniem). Wykresy, układy i rodzaje motorów gazowych i ropowych. Paliwa. Obliczanie skutku motorów. Konstrukcya części składowych. Koła zamachowe. Stawidła, regulacya, zapalniczki, puszczanie motorów w ruch. Chłodzenie i smarowanie motorów. Wybrane działy.

133. Teorya i hudowa motorów wodnych¹⁴).

(Budowa maszyn II. część III.)

Profesor: Zygmunt Ciechanowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem i 4 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem).

Rozmaite sposoby wyzyskania spadków i zależny od tego podział motorów wodnych na koła wodne, turbiny i motory wodne tłokowe.

1.    Koła wodne nasiębierne z dopływem kulisowym, dopływem przelewowym i dopływem z pod stawidła.

2.    Turbiny cisnące, naporowe, (reakcyjne). Regulowanie i regulatory.

3.    Motory wodne tłokowe Przegląd zasad konstrukcyi.

134. Teorya i hudowa pomp¹⁴).

Profesor: Zygmunt Ciechanowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

Pompy do cieczy:

Pompy tłokowe. Wentyle samoczynne. Pompy pojedynczo i podwójnie działające, pompy różnicowe i t. d.

Pompy tłokowe i szybkobieżne. Warunki szybkobieżności.

— 45 —

Pompy do gazów. Kompresory tłokowe. Wentyle samoczynne. Kompresory suwakowe.

Kompresory dla wyższych ciśnień. Kompresory kilkustopniowe.

135. Pompy odśrodkowe.

Profesor: Zygmunt Ciechanowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem). Pompy odśrodkowe jedno- i kilku stopniowe.

Przegląd wykonanych konstrukcyi.

136. Budowa maszyn kolejowych.

Profesor: Zygmunt Sochacki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 3 godz. wykładu i 6 godzin ćwiczeń konstrukcyjnych w półroczu letniem).

Podział, rodzaje i obliczanie parowozów. Prawa i opory ruchu. Konstrukcya parowozów i jaszczyków. Podział, rodzaje i konstrukcya wozów. Teorya i konstrukcya hamulców. Dodatkowe urządzenie parowozów, jaszczyków i wozów.

137. Ruch kolejowy.

Profesor: Zygmunt Sochacki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Organizacya ruchu kolejowego. Służba ruchu stacyjna i pociągowa. Rozkład jazdy. Służba w pracowniach (w warsztatach), ogrzewalniach i magazynach. Statystyka i ekonomia ruchu kolejowego. Przepisy i ustawy.

138. Urządzenia kolejowe.

Profesor: Zygmunt Sochacki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem). Pracownie, ogrzewalnie, stacye wodne i opałowe, składo-wnie (magazyny). Urządzania maszynowe na stacyach. Utrzymanie taboru i urządzeń kolejowych.

139. Budowa i moli automobilów.

Docent płatny: Władysław Kohman-Florjański.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 4 godzin ćwiczeń w półroczu letniem).

140. Urządzenia do transportu mas.

Docent płatny: Tadeusz Gajczak.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 4 godziny ćwiczeń w obu półroczach).

141. Bodowa maszyn rolniczych.

Docent płatny: Dr. Jan Krauze.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

Maszyny do uprawy roli : pługi, kultywatory, brony, walce, wypielacze, siewniki do nawozów sztucznych, siewniki zbożowe rzutowe i rzędowe. Maszyny do zbioru plonów : kosiarki, żniwiarki, wiązałki, maszyny do wykopywania ziemiopłodów, grabiarki, roztrząsacze siana. Maszyny do obróbki plonów : mło-carnie ręczne, konne i parowe, wialnie, prasy do siana i słomy.

Maszyny do przygotowania karmy : sieczkarnie, krajacze, śrutowniki, parniki.

Motory: kieraty, lokomobile, lokomotywy rolnicze, lokomo-bile wybuchowe.

Rysunki.

Obliczanie i konstrukcya maszyn podanych w wykładzie.

142. Nauka o maszynach rolniczych.

Docent płatny: Dr. Jan Krauze.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

Motory zwierzęce, wodne, parowe itd. używane w rolnictwie. Maszyny robocze: maszyny do uprawy roli, do siewu, do pielęgnowania roślin, do obróbki i zbioru plonów, do przygotowania karmy dla bydła.

Obsługa i konserwacya maszyn rolniczych, przepisy bezpieczeństwa przy ich obsłudze.

143. Budowa maszyn górniczych.

Katedra nieobsadzona.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w obu półroczach).

144. Encyklopedya górnictwa.

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w obu półroczach; wycieczka pięciodniowa do kopalń).

Górnictwo, zadanie przemysłu górniczego i nauki górnictwa. Przegląd naturalnych złożysk minerałów górniczych ze szczególnem uwzględnieniem ziem polskich i wskazówki, jakie nauka o złożyskach daje poszukiwaniom górniczym.

Roboty rozpoznawcze i poszukiwawcze: wiercenia.

Roboty wydobywalne i użycie materyałów wybuchowych : górniczo-policyjne przepisy bezpieczeństwa przy tych robotach.

Budowle górnicze wogóle t. j. kopalnie, obudowanie i zabezpieczenie szybów, chodników i pól odbudowy; budowle górnicze w razie spotkania szczególnych trudności i przy odbudowie wosku ziemnego.

Odbudowa kopalń: kamieniołomy, kopalnie i ługownie; główne metody odbudowy kopalń objaśnione przykładami odbudowy kopalń krajowych, a w szczególności kopalń wosku ziemnego.

Przewożenie produktów górniczych w kopalniach, po chodnikach, po pochylniach, szybach, szybikach i na powierzchni, wraz z urządzeniem dróg, przyrządami i motorami do tego służącymi. Sygnalizacya. Zjazd ludzi.

Przewietrzanie i oświetlanie kopalń.

Tamowanie przepływu wody do robót górniczych; odprowadzanie wody; przyrządy i maszyny do tego służące.

Przebiórka mechaniczna minerałów górniczych, oczyszczanie i topienie wosku ziemnego.

Administracya kopalń ; społeczne i humanitarne instytucye ; kasy brackie i ubezpieczenia.

Objaśnienie prawa górniczego wogóle i odrębnej własności górniczej przeciwstawione przynależności tych minerałów do gruntu i odróżnienie tej odrębności od zasady koncesyi ustawodawstwa francuskiego.

Obowiązujące w Austryi ustawy górnicze.

- 48 —

145. Głębokie wiercenia.

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w półroczu zimowem¹⁵).

Cele i użyteczność głębokich wierceń : systemy udarowego i obrotowego wiercienia.

Główne rodzaje wiercenia udarowego: klasyczne, linowe i kanadyjskie, i odrębne systemy Raky’ego, Trauzla, Wolskiego, itp. ; opis do każdego rodzaju używanych przyrządów, wier-talni i motorów. Przebieg pracy wiertniczej, zabezpieczenie ścian otworu i główne wypadki zdarzające się przy wierceniu. Pompowanie. Zarząd wierceniem, inwentarz i formularze robót, koszta i kosztorysy.

Wiercenie obrotowe : metoda Fauvelle’a, t. j. użycie do wiercenia i szlamowania strumienia wody i jej odmiany, oraz metoda wiercenia dyamentowego. Szczegółowy opis przyrządów i zestawienie kosztu tych wierceń.

Kombinowane wiercenia udarowego i obrotowego. Przykłady głównych robót wiertniczych, wykonanych w Europie i w Ameryce, celem poszukiwania węgla, soli, nafty, wody itd. i porównanie różnych rodzajów wiercenia.

Rysunki: szkicowanie narzędzi i przyrządów wiertniczych, projektowanie rygów wiertniczych.

146. Kurs eksploatacyl nafty¹⁶).

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 1 godzina rysunków w półroczu letniem i 2-dniowa wycieczka).

Geograficzny i statystyczny obraz obecnej produkcyi minerałów żywicznych, ich użyteczność i wartość. Charakterystyczne cechy tych minerałów.

Znajdowanie się minerałów żywicznych w miejscach głównej ich produkcyi; wskazówki jakie to znajdowanie się daje dla poszukiwań i tłumaczenie powstania.

Wiercenie, odrębne jego cechy gdy chodzi o eksploatacyę nafty. Wydobywanie nafty z otworów świdrowych: ropotryski, czerpanie, pompowanie i rygi pompowe, torpedowanie otworów świdrowych. Oświetlanie kopalni nafty, wypadki pożarów. Przechowywanie nafty, zbiorniki, transport jej lądem i wodą, rurociągi.

Administracya kopalń nafty: ustanowienie ceny własnej

produktu.

Przedstawienie i wyjaśnienie ustawy krajowej z roku 1884 i ustawy z roku 1907 normującej eksploatacyę minerałów żywicznych w naszym kraju tudzież wydanych na ich podstawie gorniczo-policyjnych przepisów.

147. Ogrzewanie i wentylacya.

Docent prywatny: Dr. Bronisław Biegeleisen.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny rysunków w obu półroczach).

A) O gr z ew anie :

1. Ciepło potrzebne do ogrzania budynków. Obliczenie transmisyi ciepła. Obliczenie absorpcyi ciepła. Przykłady praktyczne.

II. Ogólne wiadomości o ogrzewaniu. Kotły i paleniska. Ogrzewacze. Obliczenie powierzchni ogrzewającej. Ochrona przed stratami ciepła. Podział systemów ogrzewania. Ogrzewanie lokalne i centralne.

III. Ogrzewanie wodne, konstrukcya, obliczanie i przykłady. Ogrzewanie parowe. Ogrzewanie powietrzne. Ogrzewanie parowo-wodne. Ogrzewanie parą wylotową. Przykłady wykonanych instalacyi w praktyce. Zastosowanie poszczególnych systemów.

B) Wentylacya:

I.    Własności powietrza. Konieczność wymiany powietrza i jej obliczanie.

II.    Części składowe wentylacyi i ich obliczanie.

III.    Wentylatory, ich konstrukcya i obliczanie.

IV.    Przykłady wykonanych w praktyce instalacyi.

148. Encyklopedya maszyn.

AJ Dla wydziału Budownictwa lądowego :

Docent płatny: Tadeusz Świeżawski*). (Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem i 1 godzina wykładu i 4 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

B) Dla wydziału Inżynieryi i Inżynieryi wodnej:

Docent płatny: Michał Szczepański*). (Tygodniowo 3 godziny wykładu w zimowem i 1 godzina wykładu w letniem półroczu).

C) Dla wydziału Chemii technicznej :

W miejsce nieobsadzonej dotąd Katedry: „Teoryi i kon-strukcyi maszyn używanych w przemyśle chemicznym“.

Profesor: Wacław Suchowiak (w zastępstwie). (Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem, 2 godziny wykładu w półroczu letniem, tudzież 2 godziny obowiązkowe rysunków w półroczu zimowem i 4 godziny nadobowiązkowe rysunków w półroczu letniem).

149. Instalacje iindowlane.

Docent płatny: Michał Szczepański.

(Dla wydziału Budownictwa lądowego: tygodniowo 2 godziny wykładu w letniem półroczu).

IV. Architektura

(z naukami pomocniczemi).

150. Historya architektury.

Katedra nieobsadzona.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

*) Do chwili druku programu powyżsi docenci jeszcze przez c. k. Ministerstwo nie zatwierdzeni.

151. Seminaryum z historyi architektury.

Katedra nieobsadzona.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

152. Estetyka.

Katedra nieobsadzona.

(Tygodniowo 2 godziny w zimowem półroczu).

153. Historyczny rozwój i stan obecny perspektywy

malarskiej.

Docent prywatny: Dr. Kazimierz Bartel. (Tygodniowo 2 godziny w półroczu letniem).

Wykład ilustrowany obrazami świetlnymi. Geometrya wykreślna w usługach sztuki.

Fotogrametrya i jej stosunek do malarstwa.

Perspektywa w malarstwie Egipcyan, Greków i Rzymian. Enclides i Heliodor.

Perspektywa w malarstwie starochrześcijańskiem i epoki stylu romańskiego.

Rozwój perspektywy w sztuce włoskiej i niemieckiej w okresie renesansu.

Traktaty o perspektywie: Pietro délia Francesca, Alberti, Leonardo da Vinci, Viator, Dürer, Commandin, Barbaro, Vignola, Ubaldi, Desargnes, Varlerard, Battaz, Curabelle, Bosse, Niceron, Huret, Schübler, Jeanrat, Taylor, Lambert.

Perspektywa w usługach wojskowości.

Perspektywiści w wieku XIX. Subjektywna perspektywa

Halicka.

Perspektywa w Polsce. Matejko — Siemiradzki — Gry-

glewski.

Perspektywa panoramowa.

Zagadnienia perspektywiczne w malarstwie współczesnem.

154. Nauka form architektonicznych.

Docent płatny: Maryan Osiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w pół-- 52 -roczu zimowem, a 1 godzina wykładu i 8 godzin rysunków w półroczu letniem).

a)    Rozwój form architektonicznych i ich zastosowanie.

b)    Rysunki i projekty samodzielne.

155.    Architektura I.

Katedra nieobsadzona.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach i 10 godzin rysunków w półroczu zimowem, a 12 godzin w półroczu

letniem).

156.    Architektura II.

Docent płatny: Maryan Osiński, (w zastępstwie). (Tygodniowo 3 godziny wykładu i 12 godzin rysunków w obu

półroczach).

157. Nauka form przyrodniczych.

Docent płatny: Dr. Władysław Witwicki.

158. Konserwacya zabytków budowlanych.

Profesor: Dr. Tadeusz Obmiński.

159.    Rysunki odręczne kurs I.

Profesor: Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 6 godzin w obu półinczach na Wydziale Budownictwa lądowego, na innych wydziałach [jako przedmiot polecony] 4 godziny).

160.    Rysunki odręczne kurs II.

Profesor: Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

161.    Rysunki ornamentalne kurs I.

Profesor: Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

162.    Rysunki ornamentalne kurs II.

Profesor: Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

163. Dekoracya wnętrza.

Profesor : Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem). Urządzenie i dekoracya mieszkań od czasów rzymskich aż do najnowszych.

164. Stylizowanie.

Profesor: Władysław Sadłowski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach). Przemiana form przyrodniczych w formy stylowe w historycznym przebiegu od Egiptu począwszy.

165. Nauka perspektywy malarskiej.

Docent płatny : Maryan Osiński.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 2 godziny rysunków w obu półroczach).

Wykład: Zasady perspektywy ogólnej i zastosowanie jej szczegółowe do architektury i malarstwa krajobrazowego.

Rysunki; Ćwiczenia konstrukcyjne na przykładach i zdjęciach z natury.

166. Rysunek aktu.

Docent płatny: Jan Nalborczyk. (Tygodniowo 4 godziny rysunków w obu półroczach).

167. Modelowanie kurs I.

Docennt płatny: Jan Nalborczyk. (Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w zimowem i 3 godziny w letniem półroczu).

168. Modelowanie kurs II.

Docent płatny : Jan Nalborczyk.

(Tygodniowo 4 godziny ćwiczeń w obu półroczach).

V. Nauki społeczne i ogólnie kształcące.

169. Ekonomia społeczna"').

Profesor: Dr. Antoni Kostanecki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem i letniem). W półroczu zimowem: Ekonomia ogólna, czyli teoretyczna.

Wstęp.

Historya ekonomii (średnie wieki, merkantylizm, fizyokra-tyzm, ekonomia klasyczna, socyalizm, ekonomia współczesna). Pojęcia podstawowe (potrzeba, dobro, wartość, praca,

kapitał).

Nauka o produkcyi (czynniki produkcyi w ogólności i we wzajemnym stosunku do siebie).

Nauka o obrocie (obrót w ogólności, handel, targ, giełda, pieniądz, cena, kredyt).

Nauka o podziale dóbr (renta gruntowa, dochód z kapitału, płaca).

Nauka o organizacyi gospodarstwa społecznego (rodzina, państwo, przedsiębiorstwo, assocyacye).

W półroczu letniem: Ekonomia szczegółowa, czyli

praktyczna.

Część I: Miary i wagi, polityka monetarna, kredyt i banki, transport i komunikacye ze szczególnem uwzględnieniem kolei żelaznych, asekuracye.

Część II.: Polityka agrarna, polityka przemysłowa (zarys ogólny) i polityka handlowa.

170. Główne zasady socjologii i statystyki.

Profesor: Dr. Antoni Kostanecki.

(Tygodniowo dwie godziny wykładu w półroczu letniem).

Historya i teorya statystyki. Statystyka ludności i jej najważniejsze wyniki.

Historya socyologii. Jej główne zagadnienia. Organizacya społeczna w stopniowym rozwoju.

*) W myśl §. 30. rozporządzenia ministeryalnego z 30. marca 1900 1. 8.439 do II. egzaminu państwowego potrzebne jest uzyskanie potwierdzenia frekwentacyi z tego przedmiotu.

171. Polityka przemysłowa.

Profesor: Dr. Antoni Kostanecki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Część pierwsza: Rzemiosło, przemysł domowy, przemysł fabryczny. Cechy, wolność przemysłowa, dzisiejsze prawodawstwo. Assocyacye przedsiębiorców, kartele.

Część druga: Kwestya robotnicza. Jej rozwój i istota. Ochrona prawna, asekuracya i assocyacya robotników. Historya i stan tych instytucyi w rozmaitych krajach.

172. Administracya rolna.

Docent prywatny: Dr. Stefan Pawlik. (Tygodniowo 4 godziny wykładu w zimowem półroczu).

Istota i zadanie, oraz podział nauki. Cd gospodarstwa wiejskiego jako przedsiębiorstwa. O środkach i gałęziach pro-dukcyi.

Ziemia jako czynnik produkcyi. Istota i charakter tego czynnika wogóle, poszczególne jego własności i ich ekonomiczne znaczenie, to jest wpływ na ukształtowanie się gospodarstwa.

Kapitały w gospodarstwie: budynki i inwentarz martwy, inwentarz żywy, roboczy i użytkowy, rodzaje kapitałów obiegowych.

Praca jako czynnik produkcyi ; rodzaje pracy w gospodarstwie. Rodzaje robotników, stosunki od których zależy zapotrzebowanie robotników, koszta robocizny i sposoby wynagradzania.

Gałęzie produkcyi : roślinnej, zwierzęcej i przemysłowej. Ich ekonomiczna charakterystyka, warunki, w jakich mogą być wprowadzone, zależność od istniejących środków produkcyi i wpływ ich na unormowanie tych środków, zależność od innych gałęzi produkcyi i wpływ wzajemny na nie.

Połączenie środków i gałęzi produkcyi w organizm gospodarczy.

O dochodzie i kosztach produkcyi. Środki zapewniające regularność dochodu. O utrzymaniu trwałości dochodu.

Systemy gospodarcze i systemy polowego gospodarstwa.

- 56 —

Zadania administratora. Organa administracyjne. Własna administracya, zarząd z poręką, dzierżawa.

Metodyka urządzenia przedsiębiorstw rolnych.

Istota, zadanie i metody rachunkowości, oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwie rolnem.

173. Prawo handlowe i wekslowe¹⁷).

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

A)    Prawo handlowe: O prawie handlowem w ogólności. Źródła austr. prawa handlowego. Czynności handlowe. Kupiec i przedsiębiorstwo handlowe. Osoby pomocnicze w handlu. Handlowe spółki i stowarzyszenia. Prawo rzeczowe handlowe. Zobowiązania handlowe. Komisant. Spedytor. Przewoźnik. Giełda. Sądownictwo handlowe.

B)    Prawo wekslowe: Historya weksla i prawa wekslowego. Weksel przekazowy i własny. Zobowiązania wekslowe. Indos. Obieg weksla. Protest. Sądownictwo wekslowe.

174. Prawo państwowe i administracyjne.

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Wiadomości wstępne z dziedziny prawa.

A)    Zarys prawa państwowego: Pojęcie państwa. Ustrój państwa Monarchii Austro - węgierskiej. Prawo obywatelskie i wolnościowe. Funkcye władzy państwowej. Władza ustawodawcza. Rada państwa i Sejmy krajowe. Gwarancye konstytucyjne, Samorząd. Samorząd krajowy. Reprezentacye państwowe. Gminy i obszary dworskie.

B)    Zarys prawa administracyjnego : Pojęcie, zasady i zadania administracyi. Organizacya władz. Służba państwowa. Sądownictwo administracyjne. Poszczególne działy administracyi z szczególnem uwzględnieniem admistracyi gospodarczej.

175. Prawo przemysłowe¹⁸).

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem).

Zakres prawa przemysłowego. Władze przemysłowe. Osobowe i rzeczowe warunki wykonywania przemysłu. Przemysł wolny, rękodzielniczy i koncesyonowany. Praca pomocnicza w przemyśle. Treść upomnień przemysłowych. Ich ochrona. Stowarzyszenie przemysłowe. Postępowanie w sprawach przemysłowych.

176. Prawo agrarne¹⁸).

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

Ustrój agrarny. Własność ziemska. Parcelacya. Podział gruntów wspólnych. Zniesienie ciężarów gruntowych. Komasacya. Melioracye. Podniesienie produkcyi rolnej. Hodowla. Robotnicy rolni. Kredyt rolniczy. Ubezpieczenia rolnicze. Organizacya rolników. Prawo lasowe. Prawo łowieckie. Prawo rybackie.

177. Ustawy Uudownicze.

Profesor: Dr. Tadeusz Obmiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

I.    Ustawy budownicze: Władze budownicze. Upoważnieni technicy. Przemysł budowniczy. Policya budownicza i przepisy budownicze.

II.    Ustawy drogowe : przepisy tyczące się ponoszenia kosztów budowy i utrzymania dróg publicznych. Policya drogowa.

178. Ustawa wodna i ustawy melioracyjne i komasacyjne.

Docent płatny: Leopold Brąglewicz.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

179. Przepisy o podatkach spożywczych.

Docent płatny: Franiszek Jossé.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Historya powstania podatków. Uzasadnienie prawa państwa do pobierania tychże. Rodzaje podatków i ich właściwości. Podatki spożywcze w ogólności, ich strony dodatnie i ujemne. Podatki spożywcze od płynów zawierających alkohol; podatek spożywczy od wódki. Rodzaje opodatkowania i zastosowanie ich w rozmaitych państwach. Historya opodatkowania wódki w Austryi. Obecne ustawodawstwo austryackie ze szczególnem uwzględnieniem przepisów odnoszących się do technicznej służby kontrolnej. Statut organizacyjny i instrukcye służbowe technicznej kontroli skarbowej.

Postanowienia skarbowe karne na przekroczenia przepisów o opodatkowaniu wódki.

180. Nauka o katastrze i ustawach mierniczych.

Docent płatny: Jan Tobiczyk.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Rozwój historyczny katastru podatku gruntowego. Pomiary dla celów katastru w starożytności. — Pomiar józefiński. Pomiary katastralne 1817—1861. Nowsze pomiary.

Instrukcye pomiarowe z r. 1820 i z r. 1865. Instrukcya dla pomiarów poligonalnych z r. 1904. Instrukcya z r. 1907 dla wykonywania pomiarów stołem mierniczym.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące katastru podatku gruntowego i prowadzenie ewidencyi (1869, 1879, 1880, 1881, 1883 i nowsze).

Ustawy i rozporządzenia dotyczące operacyi agrarnych, ze szczególnem uwzględnieniem części technicznej.

181. Nauka o księgach publicznych.

Profesor: Dr. Zbigniew Pazdro.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

O istocie i celu ksiąg publicznych w ogólności. a) Księgi gruntowe. Ich rodzaje i zasady urządzenia. Wpisy hipoteczne. Postępowanie hipoteczne. Zakładanie, zmiana, uzupełnienie i wznowienie księg gruntowych. Ich sprostowanie na zasadzie ustawy z r. 1906. b) Księgi kolejowe, c) Księgi górnicze. d) Księgi naftowe.

182. Buchalterya.

Docent płatny: Dr. Jan Adamski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Pojęcia wstępne.

O buchalteryi wogóle — różne systemy tejże.

Zasady i system buchalteryi podwójnej, oraz pojedynczej.

O założeniu, prowadzeniu i zamknięciu ksiąg handlowych według buchalteryi podwójnej i pojedynczej.

O bilansowaniu.

Zasady korespondencyi handlowej i styl kupiecki.

O rachunkach bieżących i metodach zamykania tychże.

Ćwiczenia praktyczne — a mianowicie: książkowe, prowadzenie przedsiębiorstwa przemysłowego z uwzględnieniem dotyczącej korespondencyi i obliczeń; zamknięcie ksiąg i zestawienie bilansu.

183. Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Docent płatny: Dr. Kazimierz Panek.

(Tygodniowo 2 godziny w zimowem półroczu).

I.    Hygiena jako nauka. O zapobieganiu chorobom. O drobnoustrojach. Odporność. Antyseptyka i Aseptyka. Wpływ klimatu i zmian atmosferycznych na ustrój. Hygiena żywienia. Skład i zanieczyszczenia wody do picia. Studnie i wodociągi. Hygiena mieszkań i miast. Sposoby kanalizacyi. Hygiena przemysłowa (fabryczna). Hygiena górnictwa.

II.    Krótki zarys anatomii człowieka. Fizyologia krążenia i oddychania. Zranienia i krwiotoki. Złamania i zwichnięcia. Zgniecenia. Zatrucia. Uduszenia. Utopienie. Ciała obce. Porażenia, Oparzenia i zamrożenia, Oznaki śmierci. Ćwiczenia praktyczne w zakładaniu opatrunków i wykonywaniu sztucznego oddychania i mięsienia.

184. Stenografia polska.

Nauczyciel : Karol Czajkowski. (Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach).

185. Język niemiecki kurs I.

Nauczyciel: Dr. Albert Zipper.

(Tygodniowo 2 godziny obu półroczach).

Praktyczna nauka jeżyka niemieckiego : przerobienie całej gramatyki, ze szczególnem uwzględnieniem polonizmów i germanizmów czyli różnic między językiem polskim a niemieckim na podstawie pojedynczych zdań jakoteż ustępów ciągłych, celem nabycia pewności i wprawy w używaniu obcego języka.

186. Język niemiecki kurs II.

Nauczyciel: Dr. Albert Zipper.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Lektura dzieł trudniejszych. Konwersacya na tej podstawie. Praktyczne ćwiczenia piśmienne.

Wykłady o wybitniejszych zjawiskach nowszej literatury.

187. Język francuski kurs I.

Nauczyciel : Dr. Stanisław Węckowski. (Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

188. Język francuski kurs II.

Nauczyciel: Dr. Stanisław Węckowski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

189. Język angielski kurs I.

Nauczyciel: Edmund Naganowski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Gramatyka praktyczna metody własnej z posługiwaniem się ćwiczeniami z gramatyki H. Bergera.

190. Język angielski kurs II.

Nauczyciel : Edmund Naganowski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Dalszy ciąg gramatyki jak na kursie I. w jednej godzinie, w drugiej czytanie Lamba „Tales of Shakesperae“ ; ćwiczenia w rozmowie.

191. Język włoski kurs I.

Nauczyciel: Kazimierz Koniński: (Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

192. Język włoski kurs II.

Nauczyciel: Kazimierz Koniński.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Egzamin wstępny.

Absolwenci tych szkół średnich, w których geometrya wy-kreślna i rysunki odręczne nie są przedmiotami obowiązkowymi muszą, zapisując się do Szkoły politechnicznej, złożyć z obu tych przedmiotów egzamin wstępny z wynikiem przynajmniej dostatecznym. Wymagania przy tym egzaminie są następujące:

1.    Geometrya wykreślna. Dokładna znajomość metody rzutów prostokątnych a w szczególności:

Rzuty punktu i prostej na trzy płaszczyzny. Dwie proste. Wyznaczenie płaszczyzny. Punkt i prosta na płaszczyźnie. Figury płaskie. Ślady prostej. Ślady płaszczyzn przechodzących przez jedną i dwie proste. Cień punktu, prostej i figur płaskich. Prosta przecięcia się dwóch płaszczyzn. Punkt przebicia się prostej z płaszczyzną. Przenikanie się dwóch figur płaskich. Wyznaczenie płaszczyn dwusiecznych. Kład odcinka. Obrót punktu, prostej i figur płaskich około prostej. Kład płaszczyzny. Rysowanie określonych figur na płaszczyźnie. Zadania o punkcie, prostej i płaszczyźnie. Rzuty koła. Ostrosłupy i graniastosłupy, ich rzuty i przekroje płaskie. Punkty przebicia się prostych z ostrosłupami i graniastosłupami. Przenikania.

2.    Rysunki odręczne:

a)    wykonanie rysunku perspektywicznego z modelu (przedmiot użytkowy).

b)    Przedstawienie liścia w sytuacyi pędzlem i w formie szczegółowej w konturze.

Rok

I.

PLAN NAUK NA ROK 1912-1913

((Znakiem * oznaczone przedmioty są polecone).

Wydział Inżynieryi.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. Ietniem

Sala

wykładowa

Matematyka I. A.    .    .    .

Ćwiczenia z matematyki I. A Geometrya wykreślna A . Rysunki z geometryi wykreśl *Ćwiczenia z geometryi wykr Mechanika ogólna A .    .

Ćwiczenia z mechaniki ogólne

Geologia I.......

Ćwiczenia z Geologii I. .

Geologia II......

Ćwiczenia z geologii II. . Encyklopedya chemii techn. Rysunki techniczne .    .    .

Ekonomia społeczna A . Prawo handlowe i wekslowe Prawo państwowe i admin *Nauka form architektonicznycl

*Buchalterya.....

*Rysunki odręczne .    .    .

*Stenografia......

o o to

OOUiOOOivlvto^oitOtOWtO

^COtOCn^OJCO-O-OGOOO-^l-OlOtO

toto4^toa>4^toui

4^ tO to • OJ 4^ •    •

4^-tOtO- tO CO 4^ OJ    •    •    t04^t00)4^t0Cn

II.

II.

II.

Fil. ul. Sapiehy

II.

IV.

III.

XII.

XII.

XII.

XII.

Fil. ul. Sapiehy

X.

II.

II.

VIII.

XI.

VIII.

Matematyka II. A ....

Ćwiczenia z Matematyki II. A Fizyka ogólna i techniczna A Mechanika techniczna A . . Ćwiczenia z mechaniki technicznej A ......

Technologia mechaniczna metali i drewna.....

Budownictwo lądowe .    . .

Rysunki z budownictwa ląd.

CO CO 4^

0 0)0)    ►£*    4^ O 4^ OJ

lO CN lO ^

IO CN CN

II.

Miernictwo I. A . . . Ćwiczenia z miernictwa I

*Geologia III.....

*Encyklopedya górnictwa *Polityka przemysłowa . *Mechanika analityczna . *Nomografia.....

Liczba

spisu

wykła

dów

-o 4^ to O) CTi

CO CO CO

co oo

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

i—¹ to OJ to •    •

I-* • OJ tO Ot OJ

Sala

wykładowa

X.

XII.

III.

X.

III.

Teorya błędów i rachunek

wyrównania.....

Ćwiczenia z teoryi błędów i rachunku wyrównania .

Miernictwo II. A.....

Ćwiczenia z miernictwa II. . Ćwiczenia geodezyjne w polu w półroczu letniem .    .    .

Statyka budowli f ...    .

Rysunki ze statyki budowli . Prowadzenie budowy i kosztorysy ........

Rysunki i ćwiczenia z prow.

budowy i kosztorysów. . Budownictwo żelazno-betonowe ........

^Rysunki z kursu ekspl. nafty

*Prawo agrarne.....

*Prawo przemysłowe . . .

oo oo o o o oo oo co CONt- t— t— t—

co co oo oo co    co    o    o

OiO)0)0)ÜiCJiOCn^]v|OCOCO    CO    Ot    Ot

CN

OJ OJ

Ot OJ •

X X X* x‘

• m rt* cm oo co

OJ to to

• to to 4^ OJ O) Ol ^ to

. —i —» to .

X.

VIII.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

IV.

Ustawy budownicze .    .    .

Encyklopedya maszyn . . . Geodezya wyższa . . . . Ćwiczenia z geodezyi wyższ. 10-dniowe pomiary geodezyjne od 15—25 października Budowa dróg i kolei żel. I. . Rys. z bud. dróg i kolei żel. I. Budownictwo wodne I. .    .

*Materyały budowlane . . . *Główne zasady socyologii

i statystyki......

*Ćwiczenia z bud. wodnego I.

4^* -O

<y> O) co ^5

CM CO CM •

to to •

IV.

Sala rys. IV.

00 4^ OJ CO CO 4^

cpopoooooooooooooooo-o O) 4^. Oj oj to

CO CM O 00 ^ t-

00 4^ •    • O) O) a> ■

to to • •

• to

• rf 1C CO CM •    •

CM

CM

to tO •

XI.

XI.

XII.

XI.

XI.

Fil. ul. Nabielaka

XII.

II.

II.

VII.

X.

Budowa kolei żelaznych II.

i budowa tunelów .    .    .

Rysunki z budowy kolei żelaznych II. i bud. tunelów Wodociągi i kanaliz. miast . Rysunki z wod. i kanał, miast Budownictwo żelazne II. . . Rysunki z bud. żelaznego II. Rysunki z budowy mostów II. *Wybrane konstrukcye żelbetonowe ......

O    00 CO CD 00 00 CO co CO CO

O    to 00 00 00 00 to I-* to

4^ OJ

XI.

XI.

X.

X.

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz ogólnie kształcące.    _

inne przedmioty

Rok

I.

— 66 -

Wydział Inżynieryi wodnej.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

Matematyka I. A.....

Ćwiczenia z matematyki I. A Geometrya wykreślna . . Rysunki z geometryi wykreśl *Ćwiczenia z geometryi wykr Mechanika ogólna .    .    .

Ćwiczenia z mechaniki ogóln Encyklopedya chemii technicz Ekonomia społeczna .    .

Prawo handlowe i wekslowe Prawo państwowe i admin

Geologia cz. I.....

Ćwiczenia z geologii cz. I.

Geologia cz. II.....

Ćwiczenia z geologii cz. II. Rysunki techniczne .    .    .

*Buchaltarya......

*Rysunki odręczne I..    .    .

*Stenografia......

o o to

OOUiCOOtOtOtOtO-vl^lOtOti-'Hi-* 4^^0t0--400 00^1-04^0jc0-<lt0t0

tO •    • tO tO tO • OJ- bj 4^ tO Ol ^ tO Ü1

^ bO 4^ —¹ 4^ •    •    • tOOJOJtO^tOCTl^tOOi

II.

II.

II.

Fil. ul. Sapiehy

II.

IV.

III.

VIII.

X.

II.

X.

XII.

XII.

XII.

XII.

Fil. ul. Sapiehy

IX.

VIII.

Matematyka II. A .    .    .    .

Ćwiczenia z matematyki II. A Fizyka ogólna i techniczna A Mechanika techniczna A . . Ćwiczenia z mech. techn. A Technologia mechaniczna metali i drewna.....

Budownictwo lądowe .    . .

Rysunki z budownictwa ląd.

Miernictwo I. A.....

Ćwiczenia z miernictwa I. A Meteorologia i klimatologia . Encyklopedya maszyn .    .    .

*Geologia III.......

*Ęncyklopedya górnictwa . . *Ćwiczenia z encyklop. górn.

lO CM ŁO

nJ* co • • • co co cn co

II.

II.

I.

IV.

IV.

IV.

X.

X.

IV.

XII.

III.

— 67

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

Sala

wykładowa

III.

Teorya błędów i rachunek

wyrównania.....

Ćwiczenia z teoryi błędów i rachunku wyrównania

Miernictwo II. A.....

Ćwiczenia z miernictwa II. A Budownictwo żelazno-beton. Rysunki z budownictwa że-lazno-betonowego .    .    .

Statyka budowli.....

Rysunki ze statyki budowli . Prowadzenie budowy i kosztorysy ........

Chemia rolnicza.....

Botanika rolnicza ....

Gleboznawstwo.....

Ćwiczenia z gleboznawstwa. Nauka o maszynach rolnicz. Głębokie wiercenia .... Ćwiczenia z głębokich wierceń *Kurs eksploatacyi nafty . . *Ćwiczenia z kursu eksploatacyi nafty.......

*Seminaryum matematyczne I. *Ćwiczenia geologiczne.    .    .

*Prawo przemysłowe .    .    .

*Prawo agrarne.....

CO tO 00 to O O    -O CO CO -4 ■<! O CT>

-M -M O O Ol Ol 00 00 co CO O O 00 00

4^4^4^4^0JOJOJt04i.

OlOlOitOOOOOUlOlO

CO io O IO to co t- t-

CM

CO co co

to Ol co •

4^ Oi •

• • 00 to

4^ 00 O) Ol •

to OJ OJ

■ CM CM

•    • CM

to • to to

— • to to

LZ

X.

X.

X.

X.

X.

X.

VIII.

pr

Budowa dróg......

Rysunki z budowy dróg .    .

Budowa mostów cz. II. . .

O CD O) 00 00

Rok

PRZEDMIOT

— 68 -

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

IV.

Rysunki z bud. mostów II. . Wodociągi i kanaliz. miast . Budownictwo wodne I. .    .

Rysunki z bud. wodnego I. .

Rolnictwo.......

10-dniowe pomiary geodezyjne od 15—25 października Encyklopedya leśnictwa . . Seminaryum matematyczne II. *Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach .    .

*Hodowla zwierząt gospod. . *Mechanika analityczna .    .    .

*Materyałv budowlane . . .

^ oo co ^ to oo oo oo oo co

^ CO to t" CO

4^ — OJ 00 to u to w

o • to • -"t

to oo •

• I—¹ to to

4^ to oi to •

to oo •

XII.

XI.

Fil. ul. Nabielaka

III.

II.

II.

XII.

III.

VII.

V.

Rysunki z regulacyi rzek i żeglugi śródziemnej .    .    .

Wodociągi i kanaliz. miast . Rysunki z wod. i kanał, miast Budownictwo wodne II. (me-

lioracye).......

Rysunki z bud. wodnego II.

Ustawa wodna.....

Adminislracya rolna . . . Budownictwo wiejskie.    .    .

Budowa przegród dolin i zabudów. potoków górskich *Hodowla zwierząt gosp. .    .

00 00 00 oo oo m

OO 00 O O") -O 00 oo to 00 to -O —¹ -O

XI.

V.

Fil. ul. Nabielaka

XI.

Fil. ul. Nabielaka

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz inne przedmioty ogólnie kształcące.

Rok

I.

II.

— 69 -

Kurs Geometrów.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

Matematyka I. A.....

Prawo handlowe i wekslowe Prawo państwowe i admin. Fizyka ogól. i tech. (optyka) B*)

Gleboznawstwo.....

Ćwiczenia rachunkowe .    .

*Stenografia.......

CO ^3 OJ —¹ ^4 <1 05 ^ 05 05    ¹ — •—

4^tOOOO)4^0JCOł—cocO — OOtO—¹

to CM Tf CO CM *    • ^t¹ CO

• CM TO — CM —

to — Ot-. Uoj^OTOJtOC54^IOOT

II.

II.

II.

Fil. ul. Sapiehy

II.

X.

X.

II.

II.

I.

Fil. ul. Nabielaka

X.

VIII.

Matematyka II. A . . . . Ćwiczeeia z matematyki II. A Teorya błędów i rach. wyrówn. Ćwiczenia z teoryi błędów i rachunku wyrównania.    . .

Miernictwo II. B.....

Ćwiczenia z miernictwa II. B Pomiary geodezyjne .    .    .

Geodezya wyższa .... Ćwiczenia z geodezyi wyższ. Nauka o księgach gruntowych Nauka o katastrze i ust. mier. Encyklopedya rolnictwa .    .

Encyklopedya leśnictwa .    .

*Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach .    .

r wo przemyłowe .... r wo agrarne.....

CL O-

kształcące.

05

to to Ot

to CM •

COOJOOOO^I-O-O-O^iai co -o o

oo o o co co

-M 00 05 OT OJ

to CO OJ •    • tO OT OJ OJ

OJ — to to to OT OJ •

OJ •

a h x* X x‘

Sala rys. IV. Sala rys. IV.

III.

Sala rys. IV. Fil. ul. Nabielaka

III.

II.

X.

X.

*) Fizyka ogólna i techniczna w zimowem półroczu tylko polecona.

Na obu latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz inne przedmioty ogólnie

Rok

I.

- 70 —

Wydział Budownictwa lądowego.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

Sala

wykładowa

Eleraenta wyższej matematyki Geometrya wykreślna .    .    .

Rysunki z geometryi wykreśl. Mechanika ogólna A. . . . Ćwiczenia z mechaniki ogólnej Geologia I. (Petrografia) .    .

Nauka form architektonicznych Prawo handlowe i wekslowe Prawo państwowe i admin. *Buchalterya.......

*Stenografia.......

*Nauka form przyrodniczych . Ćwiczenia z nauki form przyrodniczych ......

COOMMMtJtOOOM

05 £>■ 4^

VIII.

I. zim. II. letnie Fil. ul. Nabielaka

II.

m co rt cm ^ oo cMCMcoincouomt^t-ooooio

to to •    • to CO 05 OJ

to to to OJ 05

to

00

4^ tO

XII.

XII.

VIII.

X.

VIII.

VIII.

II.

II.

XI.

VIII.

VIII.

VIII.

Fizyka ogólna i techniczna A Mechanika techniczna A. . . Ćwiczenia z mechaniki technicznej A......

Technologia mechaniczna metali i drewna.....

Stylizowanie......

05 05 Ol 4^^00(0(04^

4^O0n    00 (O Oi Ol 05 05 “O 4^    4^05

CO • CM CM CO CM CO 1-

• co o

CO

4^ 00

I.

IV.

IV.

IV.

X.

X.

X.

IV.

VIII.

— 71

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

II.

Historya architektury II. . . *Perspektywa malarska.    .    .

*Rysunki z perspektywy malarskiej .......

^Historyczny rozwój i stan obecny persp. malarskiej . *Rysunek aktu ......

Ol Ul Ul >—*

O) m Ol Ol 4^ Ul

to

to

4^ •

VIII.

VIII.

Fil. ul. Nabielaka

III.

Statyka budowli.....

Rysunki ze statyki budowli . Budownictwo utylinarne I. . Rysunki z bud. utylitarn. I. . Prowadzenie budowy i kosztorysy ........

OOOOTt^ m £5 t-    t- 1—' t- CD 04 o

t"- t'- O O o ODD(OtDiOt>OTt-iO

•    •    4^ tO tO tO 4^ •    ■ 00 to • tO 4^ Ul

tO tO • to 00 4^ 4^ 00 •

X.

Fil. ul. Nabielaka

VIII.

X.

VIII.

VIII.

VII.

Architektura I......

Rysunki z architektury I. .    .

Budownictwo utylinarne II. . Rysunki z bud. utylitar. II. . Budownictwo żelazno-beton. Rysunki z bud. żelaz.-beton. Encyklopedya nauk inżynierskich ........

Rysunki ornamentalne II. .    .

Dekoracya wnętrza .    .    .    .

Modetowanie II......

(O tO 't ^ 05 Ol lOioOOOiOi

Ol Ol Ol CD 00 OJ to Ul

'ńt o rłi oo co • co

4^

4^ tO 00 4^> tO 4^

VIII.

Fil. ul. Nabielaka

X.

X. i XI. zim. XI. let.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

IV.

Architektura II......

Rysunki z architektury II. Ogrzewanie i wentylacya . . ^Budownictwo drewniane . . *Rysunki z budownictwa drew. *Seminaryum z historyi architektury .......

*Konserwacya zabytków bud.

CM 05

io io o o m m

• CM

CM CM

4^ tO tO tO OJ

00 to

V.

Architektura II......

Rysunki z architektury.    .    .

Kompozycye architektoniczne

Estetyka........

Ogrzewanie i wentylacya (rok

przejściowy).....

*Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach .    .

*Rysunek aktu......

*Seminaryum z historyi architektury .......

h—*

ot- co o co co CM 1010 10 'ńt oo co m

to 4^- to to to co to oj

VIII.

VIII.

III.

II.

VIII.

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz inne przedmioty ogólnie kształcące.

Rok

I.

II.

Wydział Budowy maszyn.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

Sala

wykładowa

Matematyka I. B.....

Ćwiczenia z matematyki I. B Geometrya wykreślna B . . Rysunki z geometryi wykr. B *Ćwiczenia z geometryi wykr. Fizyka ogólna i techniczna B *Ćwiczenia w laboratoryum fi-

zycznem.......

Mechanika ogólna B .    .    .

Ćwiczenia z mechaniki ogól. Maszynoznawstwo ogólne . EncyklQpedya chemii techn..

*Stenografia.......

*Rysunki odręczne I. .    .    .

t" CM CM CM t- M- CT) CM CO 00 lO

Ol to O 4^- to Ol

to 4^ •

• co

4^

lO CM CO CM lO

II.

II.

II.

Fil. ul. Nabielaka

II.

I.

III.

VII.

XII.

VIII.

Matematyka II. B .... Ćwiczenia z matematyki II. B Mechanika techniczna B ,.    .

Ćwiczenia z mechaniki technicznej B......

Maszynoznawstwo ogólne . Techniczne rysunki maszyn . Technologia mechan. cz. I. . Technologia mechan. cz. II.. Teorya motorów cieplików. I. Elementy maszyn (cz. I.) .    .

Elektrotechnika ogólna . . Ćwiczenia z elektrotechniki

ogól.........

Prawo handlowe i wekslowe Prawo państwowe i admin. *Mechanika analityczna . . . *Ćwiczenia w laboratoryum fi-

zycznem.......

*Ęncyklopedya górnictwa . . *Ćwiczenia z encyklop. górn.

4^ 4* OJ

cm

to to On

K K    't'to O tO tO 4^ 4^ tO tO

4^ 4* -O OJ 4^ OJ -O -^COC54*OJOJt04^

4* 4^

•    • Ol 4^ 4^-

• CO

• CM

►— OJ OJ

• to

• co

IV. zim. VII. letnie

VII.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

III.

Statyka konstrukcyi. . . . Ćwiczenia ze statyki konstr. . Elementy maszyn (cz. II.)

i kotły.......

Rysunki z elementów maszyn Teorya motorów cieplików. II. *Laboratoryum kalorymetrycz. *Pomiary maszyn .... Ćwiczenia z pomiarów maszyn Teorya i budowa pomp .    .

Ćwiczenia z teoryi i budowy Teorya i budowa motorów

wodnych .......

*Cwiczenia z głębokich wierceń *Kurs eksploatacyi nafty . . *Rysunki z kursu ekspl. nafty *Ćwicz. z technol. mechanicznej *Seminaryum matematyczne I. *Zasady socyologii i statystyki *Polityka przemysłowa .    .    .

*Sygnalizacya......

*Prawo przemysłowe .    .    .

*Ćwiczenia w laboratoryum elektrotechnicznem I. .    .

to to o o

oo oo to to to to to to OOOOOOOO-OOlCOtO

oi cm inooTfcooiinco .

• 00 •

>>

>—i    .

H-H H—I

4-.

O -4 CC -~4 -O 4^45*45»45»45»45»4i»O45»45»4^00 OO 00 On 45» OOtUiOlOiCnmoioCOOOtO

oo to to • - to to •

■ tO tO 45» tO •    0005 OO 45» •    0> tO ■

45»    I-* to to • to •

• CM —' CM CM CM •

xx = 5 = 5= 5 = S = = S

Budowa maszyn parowych i turbin parowych . .    .

Bud. maszyn do podnoszenia Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy maszyn do podn. .

O0 OO 00

o o

CN CO ^

45» tO -

— 75 -

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

IV.

Budowa motorów gazowych Ćwiczenia konstr. z maszyn i turbin parowych i z motorów gazowych .    .    .    .

Ęlementa geodezyi . .    .    .

Ćwiczenia z element, geodezyi Encyklopedya nauk inżyn. . Ekonomia społeczna B . . *Urządzenia do transportu mas *Ćwiczenia konstr. z urządzeń do transportu mas .    .    .

*Technol. chem. oleju skalnego *Budowa i ruch automobilów *Rys. z budowy automobilów

*Buchalterya.......

cm mioiooio co coco t^t-oico^r

CM

O ¹ r—i co Tf 'Ńf co

GO OJ OJ O On 4^ OJ OJ OJ

to 00 ^4 02

to CO co OJ

CO UO O CM 00 CO 20 lO

CO CM CM • CO CM ^ CO ^ co

OJ 4^ oj 4^ to oj oj oj

X. i XI. zim. XI. let.

X.

VI.

VII.

VII.

. CM •    •

CO • CO CM

>>>

• • • ►—H H—< I—| •—H ■< i—H

• OJ to

to •

• to to to

• • cm ^ cm

VII.

Sala chemii

XL

-,

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz inne przedmioty ogólnie kształcące.

Obowiązkowość względnie wybór przedmiotów objętych programem II. egzaminu państwowego, ustala dotyczące rozporządzenie Komisyi egzaminacyjnej II. egz. państw, na Wydziale Budowy maszyn.

Rok

Oddział Elektrotechniczny.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

Tak samo jak na Wydziale budowy maszyn.

*Pomiary maszyn.....

Ćwiczenia z pomiarów maszyn Encyklopedya budownictwa . Rysunki z encyklop. budów.

*Statyka konstrukcyi ....

*Ćwiczenia ze statyki konstr. .

*Seminaryum matematyczne I.

05    05 co co

CM    CM CM CO    CO CO

io 00 co

00

CO

CM 00 O

cooocococooom

O CM CM O O CM CM

• to •

CO CO CO • CO

co CM lO •    • CM CM CM

CO CM m ^ co •    • CM

Budowa maszyn do podnoszenia ciężarów .    .    .    .

Budowa maszyn parowych i turbin parowych .    .    .

Budowa motorów gazowych Teorya i konstr. maszyn elektr. Rysunki z teoryi i konstrukc. maszyn elektr......

— 00 00 oo

CM CO ^

05    00 4^ to 00

CM

l—< >—¹ l—i <—< >    > > =

77

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

IV.

Projektowanie elektr. urządzeń Elektryczne koleje . . . . Elektr. specyalne konstrukcye Elektr. laboratoryum II. .    .

*Sygnalizacya......

*Urządzenia do transportu mas *Rysunki z urządzenia do transportu mas......

*Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach .    .

*Seminaryum matematyczne II.

o o

O 'D O Ul ś Ol

lOimnoiMoirto    o coco

OlNNIOOO^Ol^t    ^    00

CO .

toto 4^ to to to to OJ to to •

• WWW

to

to •

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz ogólnie kształcące.

.5

T3

<D

N

.2

rf

Rok

I.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów zawodu górniczego.

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimow. letniem

Sala

wykładowa

Ęlementa wyższej matematyk Ćwiczenia z element, wyższe

matematyki.....

Fizyka ogólna i techniczna Geometrya wykreślna . . Rysunki z geometryi wykr. *Ćwiczenia z geometryi wy-

kreślnej......

Mechanika ogólna . . .

Miernictwo I......

Ćwiczenia z miernictwa I. Rysunki sytuacyjne . . . Geologia I. (Petrografia) . Ćwiczenia z geologii I. .

*Geologia II......

Chemia ogólna nieorganiczna Maszynoznawstwo ogólne

(cz. I.).......

*Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach . .

*Buchalterya.......

*Stenografia.......

O O O) -o -o

OJ 4^ Cn to 4^

4^

VIII.

to to to -o ot o> to CO 00 -4 -N ‘ CO co

00 00 00 to

4^ to OJ

CN CNI •    • CN CN

to to

COSTCO CN CN CO m CN •    • CO rt

I.

II.

Fil. ul. Nabielaka

II.

III.

X.

XII.

XII.

Sala Chemii.

VII.

— to •

II.

IX.

VIII.

Miernictwo II. B.....

Ćwiczenia z miernictwa II. B Teorya błędów i rachunek

wyrównania.....

^Ćwiczenia z teoryi błędów i rachunku wyrównania .

Geologia III.......

Geologia I. (Petrografia) (rok

przejściowy).....

Ćwiczenia z petrografii . .

Mineralogia......

Ćwiczenia z mineralogii • .

o o    oo    oo ot

!>■ t'-    CO    CO CN

t^- h- CO CO CN CN CN CN

to OJ to

CN CN

• CNI

CO

•    • CNI CNI

X.

X.

X.

XII.

XII.

¹

W r. n. 1912/13 jako przejściowym odpadają w letniem półroczu

²

wykłady Nr. 87 i 88, zaś w r. 1913/14 wchodzi w życie co do tych wykładów nowy program.

³

Słuchacze wpisujący się na ten przedmiot winni się wykazać frek-wentacyą z wykładu i ćwiczeń ze statyki budowli, zgłaszający się zaś do egzaminu z tego przedmiotu, egzaminem ze statyki budowli.

⁴

Do przyjęcia wymaga się frekwentacyi z Fizyki ogólnej i tech., do egzaminu kursowego, egzaminu z tego przedmiotu.

⁵

W celu uzyskania przyjęcia na ćwiczenia ma słuchacz wykazać się kollokwium z elektrotechniki ogólnej.

⁶

Słuchacze zgłaszający się do egzaminu z tego przedmiotu winni się wykazać egzaminem kursowym z mechaniki technicznej. Kandydaci zgłaszający się do II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn winni się wykazać egzaminem z tego przedmiotu, zdanym z postępem przynajmniej dostatecznym.

⁷

Kandydaci zgłaszający się do II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn winni się wykazać egzaminem z tego przedmiotu zdanym z postępem przynajmniej dostatecznym.

⁸

Część I. wykładana będzie w półroczu letniem, zaś część II. w na-stępującem półroczu zimowem. Z wykładem teoryi motorów cieplikowych połączone są ćwiczenia w laboratoryum kalorymetrycznem, do których Słuchacze mogą być dopuszczeni w miarę możności za opłatą taksy w kwocie .5 koron za półrocze.

Do przyjęcia na ten przedmiot wymaga się egzaminu kursowego z Matematyki I., Fizyki ogólnej i technicznej, oraz frekwentacyi z Maszynoznawstwa ogólnego.

Do egzaminu z tego przedmiotu wymagany jest postęp z pomiarów maszynowych.

⁹

Wykład ten rozpoczyna się w półroczu letniem dla słuchaczy II. roku.

¹⁰

Słuchacze zapisujący się na ćwiczenia konstrukcyjne winni się wykazać udałem kollokwium zdanem z I. części wykładu, frekwentacyą z Maszynoznawstwa ogólnego, oraz egzaminem z rysunków z Maszynoznawstwa. Do przyjęcia na I. część wykładu wymagana frekwentacya z Maszynoznawstwa I. i Technologii I.

¹¹

Do przyjęcia wymagana frekwentacya z Elementów maszyn (wykład i ćwiczenia).

¹²

Do przyjęcia wymagana frekwentacya z Teoryi motorów cieplikowych cz. I. i II. i z elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemi.

¹³

Do przyjęcia wymagana frekwentacya z Teoryi maszyn cz. I. i II. i z Elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemi.

¹⁴

Do przyjęcia wymagana frekwentacya z Elementów maszyn wraz z ćwiczeniami konstrukcyjnemi.

¹⁵

Dla słuchaczów wydziału Inżynieryi wodnej tylko 2 godziny wykładu tygodniowo traktujące specyalnie o wierceniu dla otrzymania wody. ) Eksploatacya wosku ziemnego jest objęta wykładem encyklopedyi

¹⁶

górnictwa.

¹⁷

W myśl §. 30. rozporządzenia ministeryalnego z 30. marca 1900 1. 8.439 do II. egzaminu państwowego potrzebne jest uzyskanie potwierdzenia frekwentacyi z tego przedmiotu.

¹⁸

Wykład „Prawa przemysłowego“ i „Prawa agrarnego“ ogłasza się co drugi rok.

— 79 -

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

II.

*Ćwiczenia z kursu ekspl. nafty *Budowa maszyn górniczych . *Rysunki z bud. maszyn górn.

4^ 4^ 4^ 4^ 4^. 4^ 4^ 4^. ^4 0JC0O5dCncn4^^0JCOC7XJi.4^^.

'śT i-¹ CO 00

to

IV.

IV.

• CO

00

CO tO • CG to

• CM

tO

Lf

VII.

ul. Nabielaka II.

>—< t—< ►—h >—¹ H-H ł—H ►—H H—H I—H ►—H    H >—■«

N—H H-H h-H I—H H—I

80 -

Wydział Chemii technicznej.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

I.

Elementa wyższej matematyki Fizyka ogólna i techniczna B Chemia ogólna nieorganiczna Chemia analityczna .    .    .

*Buchalterya......

*Stenografia......

to tO >—¹

t'OOl

4^ Cn 4^

CM

00 00 OJ CO -4 CT> 4^tO4^4i-4^0JCO0i Cn

to o

to

CO • CM CM CM CM i—¹

CO

to — to •

VIII.

I.

Sala Chemii Sala Chemii

VII.

VII. zim. VI. letnie

X.

II.

II.

V.

V.

XI.

VIII.

Mineralogia......

*Ćwiczenia z encyklop. górn. *Główne zasady socyologii

i statystyki......

*Ustawy górnicze.....

26

26

20

21

21

18

18

149

149

58

58

31

31

144

144

170

co

OJ

CM

to o

• CO CM •    •

•    • CO

"er CM CO

to

XX

Sala Chemii Sala Chemii

IV.

V.

V.

Fil. ul. Nabielaka Fil. ul. Nabielaka

III.

III.

X.

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

III.

Technologia chemiczna I. Technologia chemiczna II. . Analiza chemiczno-techniczna Encyklopedya budownictwa . Rysunki z encyklopedyi budownictwa ......

*Przepisy o podatkach spożywczych ......

co ^ co co    co    co    co    co io m co

mmioo    o    co    co

146

37

179

to

to OJ OJ to o to O)

to

O) tO O tO 05

VII.

in,

OJ •

to • • o to

iii.

iii.

iii.

iii.

XII.

Fil. ul. Nabielaka

XII.

Technologia chemiczna I. Technologia chemiczna II. . Technologia chemiczna III. . Towaroznawstwo techniczne Ćwiczenia z towaroznawstwa

technicznego.....

Analiza i produkcya chemiczno-techniczna .    .    .

Chemia rolnicza (przedmiot

wybieralny)......

*Ęlektrochemia......

^Ćwiczenia z elektrochemii *Prace samodzielne z zakresu chemii organicznej .    .    .

*Technologia chem. oleju skalnego i wosku ziemnego .

colinot    cr>    t-    ^ co co    cnj    co

IOUOUD10    io    LO    CN CNJ CN    CN    CO

to to to OJ

to

CN

OJ OJ o

OJ o

to

o to to to to OJ

to

o to •

co

Sala Chemii

- 82

Rok

PRZEDMIOT

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

Sala

wykładowa

zimow. letniem

IV.

t" t-

o o

O) 00

00 u> to

co

• to w

co

• CM

IV.

IV.

XII.

XII.

II.

III.

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, oraz inne przedmioty ogólnie kształcące.

ETAT OSOBOWY

C. K. SZKOŁY POLITECHNICZNEJ.

(Tytuły umieszczone niżej).

Jego Magnificencya

Rektor, zarazem członek Sejmu krajowego.

Edwin Hauswald.

Prorektor.

Tadeusz Fiedler.

Dziekan wydziału Inżynieryi.

(Prowadzący kurs geometrów).

Dr. Jan Bogucki.

Prodziekan wydziału Inżynieryi.

Dr. Maksymilian Hulber.

Dziekan wydziału Inżynieryi wodnej.

Dr. Maksymilian Matakiewicz.

Prodziekan wydziału Inżynieryi wodnej.

Karol Skibiński.

Dziekan wydziału Budownictwa lądowego.

Jan Lewiński.

Prodziekan wydziału Budownictwa lądowego.

Dr. Jan Bogucki.

Dziekan wydziału Budowy maszyn.

(Prowadzący oddział elektrotechniczny i kurs górniczy). Dr. Stanisław Anczyc.

Prodziekan wydziału Budowy maszyn.

Zygmunt Sochacki.

Dziekan wydziału Chemii technicznej.

Dr. Tadeusz Wiśniowski.

Prodziekan wydziału Chemii technicznej.

Dr. Adam Maurizio.

Profesor honorowy.

Julian Niedźwiedzki, doktor filozofii, radca Dworu, komandor orderu Franciszka Józefa, kawaler orderu żelaznej korony III. klasy, emer. p. z. profesor mineralogii i geologii, członek czynny c. k. Akademii Umiejętności w Krakowie, członek honorowy polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie, członek ces. mineralog. Towarzystwa w Petersburgu, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, były rektor w latach 1879 80, 1884/5 i 1887/8. (Ul. Na Bajkach 1. 1).

Grono profesów.

Karol Skibiński, radca Dworu, kawaler orderu żelaznej korony III. klasy, p. z. profesor budowy kolei żelaznych i tunelów, prezes komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi wodnej, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych Inżynierów budowy, członek krajowej Rady kolejowej, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego, Galie. Izby inżynierskiej i Kółka słuchaczów inżynieryi, b. rektor w r. 1891/2. (UJ. Lenartowicza 1. 5).

Bronisław Pawlewski, p. z. profesor technologii chemicznej, członek Rady król. stół. miasta Lwowa, członek Krajowej komisyi dla spraw przemysłowych, członek krajowej Rady górniczej, b. rektor w 1. 1895/6 i 1909/10. (Ul. Murarska 31),

Placyd Dziwiński, doktor filozofii, radca Dworu, p. z. profesor matematyki, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli gimnazyów i szkół realnych, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli liceów żeńskich, zastępca dyrektora komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów

na nauczycieli szkół wydziałowych we Lwowie, członek komisyi egzaminacyjnej dla geometrów autoryzowanych, członek Rady król. stół. miasta Lwowa, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor w r. 1893/4. (Ul. A. Potockiego 1. 21).

Kazimierz Olearski, doktor filozofii, p. z. profesor fizyki ogólnej i technicznej. (Ul. Królowej Jadwigi 1. 27).

Maksymilian Thullie, doktor nauk technicznych, radca Dworu, dyplomowany inżynier, p. z. profesor budowy mostów, prezes komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Inży-nieryi wodnej, wiceprezes komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi, b. rektor w roku 1894/5 i w r. 1910/11. (Ul. Dąbrowskiego 1. 11).

Stefan Memento wski, doktor filozofii, radca Dworu, p. z. profesor chemii ogólnej, kawaler orderu żelaznej korony III. kl., członek korespondent Akademii Umiejętności w Krakowie, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej, prezes komisyi egzaminacyjnej dla urzędników technicznej kontroli skarbowej, członek trybunału patentowego we Wiedniu, b. rektor w roku 1899/1900, 1900/1 i 1908 9. (Ul. Zacharyewicza 1. 7).

Koman Mzieślewski, p. z. profesor elektrotechniki, członek komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn i komisyi egzaminacyjnej na kursie Geometrów, członek Rady król. stół. miasta Lwowa, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor w r. 1901/2. (Ul. Jakóba Strzemię 1. 3).

Tadeusz Fiedler, radca Dworu, Prorektor, p. z. profesor mechaniki i teoryi maszyn, kawaler orderu żelaznej korony III. klasy, prezes komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, c. k. komisarz egzam. dla kandydatów na nadzorców maszyn i kotłów parowych, członek Komisyi kraj. dla spraw przemysłowych, członek Rady szkolnej krajowej, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor w r. 1902/3 i 1911/12. (Ul. Kornela Ujejskiego 1. 4).

Leon Syroczyński, inżynier górn., p. z. profesor encyklo-pedyi górnictwa, górnictwa nafty i głębokich wierceń, przewodniczący kuratoryi krajowej szkoły górniczej i wiertniczej w Borysławiu, członek komisyi do oceniania uzdolnienia kierowników i dozorców kopalń wosku ziemnego i komitetu do badania niebezpieczeństw właściwych kopalnictwu wosku ziemnego, członek honorowy międzynarodowego Towarzystwa inżynierów i techników wiertniczych w Wiedniu i Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor w r. 1904/5. (Ul. Wronowskich 1. 3).

Edwin Hauswald, Rektor Szkoły politechnicznej, p. z. pro-fesor budowy maszyn, zast. prezesa komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, przewodniczący komisyi do badania samochodów, członek kuratoryi Stacyi doświadczalnej dla automobilów we Wiedniu. (Ul. Karpińskiego 1. 7).

Wiktor Syniewski, p. z. profesor technologii chemicznej i mykologii technicznej, członek komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej, członek krajowej Rady górniczej, zaprzysiężony znawca sądowy spraw gorzelnicz>ch, redaktor „Gorzelnictwa“, b. rektor w r. 1907/8. (Ul. Technicka 1. 8).

Maksymilian Huber, doktor nauk technicznych, p. z. profesor mechaniki technicznej i nauki o materyałach budowlanych, członek Rady przybocznej c. k. technicznego urzędu doświadczalnego, członek c. k. Komisyi egzaminacyjnej egzaminu państwowego na kursie geometrów. (Ul. Lenartowicza 1. 15).

Jan Lewiński, architekt, Dziekan wydziału Budów, lądowego, p. z. profesor budownictwa utylitarnego i kolejowego, członek komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Inży-nieryi i Budownictwa lądowego, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na autoryzowanych inżynierów kultury i architektów, członek komisyi egzaminacyjnej dla koncesyonowanych budowniczych. (Ul. A. Potockiego 1. 59).

Aleksander Eothert, p. z. profesor elektrotechniki konstrukcyjnej.

Stanisław Anczye, doktor nauk technicznych, dziekan wydziału Budowy maszyn, p. z. profesor technologii mechanicznej, członek komisyi II. egzaminu państwowego na Wydziale Budowy maszyn, członek komisyi krajowej dla spraw przemysłowych, redaktor „Czasopisma technicznego“. (Ul. Kalecza 1. 11).

Tadeusz Wiśniowski, doktor filozofii, dziekan wydziału Chemii technicznej, p. z. profesor mineralogii i geologii, członek komisyi fizyograficznej Akademii umiejętności w Krakowie, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale chemii technicznej. (Ul. Andrzeja Potockiego 1. 6).

Alfred Denizot, doktor filozofii, p. z. profesor mechaniki ogólnej i analitycznej, docent fizyki w Uniwersytecie lwowskim. (Ul. Kadecka 1. 17).

Zdzisław Krygowski, doktor filozofii, p. z. profesor matematyki. (Ul. Kleinowska 1. 4).

Jan Bogucki, doktor nauk technicznych, dziekan wydziału Inżynieryi, p. z. profesor statyki budowli, i budownictwa żelaznego, członek komisyi egzaminacyjnej 11. egzaminu państwowego na wydziałach Inżynieryi, Budownictwa lądowego, Inżynieryi wodnej i na kursie Geometrów, członek komisyi egzaminacyjnej autoryzowanych inżynierów budowy i inżynierów kultury. (Ul. Łąckiego 1.2).

Antoni Kostanecki, doktor filozofii, p. z. profesor ekonomii politycznej, socyologii i statystyki, były profesor zwyczajny ekonomii politycznej i skarbowości oraz dziekan wydziału prawniczego przy uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim. (Ul. Obertyńska 1. 4).

Tadeusz Obmmski, doktor nauk technicznych, p. z. profesor budownictwa lądowego i ustaw budowniczych, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Budownictwa lądowego i Inżynieryi wodnej, członek komisyi dla egzaminów na budowniczych, członek c. k. centralnej komisyi dla utrzymania zabytków sztuki we Wiedniu, c. k. konserwator dla Galicyi wschodniej, zastępca przewodniczącego komisyi do egzaminów czeladniczych. (Ul. Badenich 1. 3).

Tadeusz Godlewski, doktor filozofii, p. z. profesor fizyki ogólnej i technicznej. (Ul. Nabielaka I. 67).

Zygmunt Sochaeki, p. z. profesor budowy maszyn kolejowych, b. profesor maszynoznawstwa ogólnego i encyklopedyi maszyn, zaprzysiężony znawca sądowy z zakresu budowy motorów i maszyn, c. k. komisarz egzam. dla kandydatów na nadzorców maszyn i kotłów parowych, członek kuratoryi Stacyi doświadczalnej dla automobilów we Wiedniu. (Ul. Zachariewicza 1. 3).

Adam Maurizio. doktor filozofii, p. z. profesor botaniki i towaroznawstwa, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej (Ulica Dwernickiego 1. 22 b).

Maksymilian Matakiewicz, doktor nauk technicznych, Dziekan wydziału Inżynieryi wodnej, p. z. profesor budownictwa wodnego, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziale inżynieryi i Inżynieryi wodnej, członek ko-misyi egzaminacyjnej dla kandydatów na autoryzowanych inżynierów budownictwa, względnie inżynierów budownictwa i kultury, oraz komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na autoryzowanych geometrów, względnie geometrów i techników kultury. (Ul. Głęboka 1. 6).

Wacław Sucho wiak, p. z. profesor maszynoznawstwa ogólnego i encyklopedyi maszyn. (Ul. Nabielaka 1. 10).

Lucyan Grabowski, doktor filozofii, p. z. profesor astronomii sferycznej i Geodezyi wyższej, członek komisyi egzaminacyjnej na kursie Geometrów. (Ul. Ossolińskich 1. 6).

Wiesław Chrzanowski, doktor nauk tech. p. z. profesor motorów cieplikowych.

Ignacy Mościcki, p. z. profesor chemii fizykalnej i technicznej elektrochemii.

Adam Karpiński, p. z. profesor rolnictwa.

Karol Wątorek, doktor nauk technicznych, p. z. profesor budowy dróg i kolei żelaznych, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na wydziałach Inżynieryi i Inżynieryi wodnej. (Ul. Ochronek 9 a).

Władysław Sadłowski, architekt, p. n. profesor rysunków odręcznych i ornamentalnych. (Ul. Friedrichów 1. 10).

Zygmunt Ciechanowski, p. n. profesor teoryi i konstrukcyi pomp i motorów wodnych, członek komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn. (Ul. św. Teresy 1. 12).

Władysław Bratkowski, p. n. profesor technologii włókien. (Ul. Fabryki „Zdrowie“ 1. 5).

Zbigniew Pazdro, doktor praw, p. n. profesor nauk prawniczych, b. profesor nauk społecznych w Akademii rolniczej w Dublanach, członek komisyi egzaminacyjnej na Kursie geometrów i rzędowej Komisyi egzaminacyjnej z nauk politycznych na Uniwersytecie lwowskim. (Ul. Gipsowa 1. 28).

Kasper Weigel, doktor nauk technicznych, p. n. profesor miernictwa. (Ul. 29. Listopada 1. 35).

Antoni Pawłowski, j. n. delegat docentów do Grona profesorów.

Władysław Derdacki, j. n. delegat docentów do Grona profesorów.

Komisya administracyjna.

W skład komisyi administracyjnej wchodzą:

J. M. Rektor: Edwin Hauswald.

Prorektor: Tadeusz Fiedler.

Dziekani profesorowie : Dr. Jan Bogucki, Dr. Maksymilian Matakiewiez, Jan Lewiński, Dr. Stanisław Anczyc, Dr. Tadeusz Wiśniowski.

Delegaci wydziałów, profesorowie: Dr. Maksymilian Tkullie, Dr. Alfred Denizot, Władysław Sadłowski, Zygmunt Ciechanowski, Dr. Tadeusz Godlewski.

Zastępcy profesorów.

Jan Łopuszański, doktor nauk technicznych, zastępca profesor budownictwa wodnego II. (Ul. Lenartowicza 1. 15).

Kazimierz Bartel, doktor nauk technicznych, zastępca profesora geometryi wykreślnej. (Ul. Głęboka 1. 21).

Docenci z tytułem prof. nadzwyczajnych.

Roman Załoziecki, docent prywatny technologii oleju skalnego i wosku ziemnego, kierownik krajowej stacyi doświadczalnej dla przemysłu naftowego, profesor Akademii handlowej chemik sądowy i rzeczoznawca do spraw karnych i cywilnych, członek państwowej Rady kolejowej, urzędu patentowego w Wiedniu, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu państwowego na Wydziale Chemii technicznej, komisarz egzeminacyjny dla kandydatów kontroli technicznej gorzelń, członek Rady przybocznej do opodatkowania olejów mineralnych w Ministerstwie skarbu. (Ul. Andrzeja Potockiego, willa Romana).

Jan Blauth, doktor nauk technicznych, em. starszy inżynier Wydziału krajowego, autoryzowany inżynier budowy i kultury, docent prywatny melioracyi rolnych. (Ul. Jakóba Strzemię 1. 7).

Stanisław Zdohnicki, starszy radca budownictwa Namiestnictwa, docent zasad mechaniki ogólnej i technicznej. (Ul. Bo-imów 1. 3).

Kazimierz Tarłowski, doktor nauk leśniczych, dyplomowany inż. leśnik, c. k. Radca Dworu, dyrektor lasów i dóbr państwowych, docent encyklopedyi leśnictwa. (Ul. Technicka 1. 10).

Docenci prywatni.

Koman Wawnikicwicz, doktor filozofii, kawaler orderu Franciszka Józefa, b. profesor chemii i technologii chemicznej w Akademii rolniczej w Dublanach, b. dyrektor krajowej Szkoły gorzelniczej, wiceprezes komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli niższych szkół rolniczych, członek komisyi egzaminacyjnej II. egzaminu rządowego na Wydziale Chemii technicznej, docent Technologii chemicznej i Chemii rolniczej. (Ul. 29. Listopada 1. 28).

Michał Kowalczuk, architekt i konces. budowniczy, docent historyi architektury, członek komisyi historyi sztuki Akademii umiejętności w Krakowie. (Ul. A. Potockiego 1. 96).

Bronisław Biegeleisen, doktor nauk technicznych, docent, ogrzewania i wentylacyi, (Ul. św. Marka 1. 6).

Stefan Bryła, doktor nauk technicznych, docent statyki budowli. (Ul. Polna 1. 7).

Łucyan Böttcher, doktor filozofii, docent matematyki. (Ul. Murarska 1. 17).

Jan Sas Zubrzycki, architekt, doktor nauk technicznych, docent historyi architektury.

Stefan Pawlik, doktor filozofii, docent administracyi rolniczej, profesor administracyi gospodarstwa wiejskiego w Akademii rolniczej w Dublanach, doc. kraj. Szkoły gorzelniczej, członek komisyi historyi nauk matem, przyrodniczych Akademii umiejętności w Krakowie, członek komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych, kierownik kursu nauki gospodarstwa wiejskiego dla nauczycieli szkół ludowych, sprawozdawca o stanie zasiewów i zbiorów Ministerstwa rolnictwa, członek sekcyi rolniczej, ekonomicznej i redakcyjnej gal. Towarzystwa gospodarskiego, redaktor „Dublańskiego kalendarza rolniczego“.

Władysław Wit wieki, doktor filozofii, docent form przyrodniczych.

Kazimierz Bartel, doktor nauk technicznych, docent geo-metryi wykreślnej.

Docenci płatni.

Kazimierz Panek, doktor medycyny, profesor Akademii weterynaryi, docent Uniwersytetu, docent hygieny i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. (Ul. Akademicka 26).

91

Jan Adamski, doktor praw, docent, buchalteryi, sekretarz filii c. k. uprzyw. austryackiego Zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu, członek Komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli wyższych i 2 klasowych szkół handlowych. (Ul. Piotra Skargi 1. 6).

Mieczysław Kowalewski, doktor filozofii, docent zoologii, profesor zoologii w Akademii rolniczej w Dublanach.

Franciszek Jossé, starszy radca Dyrekcyi skarbu, docent ustaw i przepisów o podatkach spożywczych. (Ul. Sobiesz-czyzna 1. 4 a).

Albin Zazula, inspektor kolei państwowych, docent sygna-lizacyi. (Ul. Lenartowicza 1. 23).

Adam Maksymowicz, profesor gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie, docent elementów wyższej matematyki. (Ul. Ochronek 1. 11 a).

Karol Pomianowski, inż. cywilny, docent wodociągów i kanalizacyi miast. (Ul. Pułaskiego 1. 14).

Karol Malsburg, doktor nauk technicz., docent hodowli ogólnej i szczegółowej zwierząt gospodarskich, doktor agronomii, zwycz. profesor Akademii rolniczej w Dublanach, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli niższych szkół rolniczych, członek komisyi remontowej, członek sekcyi hodowlanej, mleczarskiej i rybackiej galic. Tow. gospodarskiego we Lwowie. (Dublany).

Leopold Brąglewicz, doktor praw, docent ustaw wodnych, melioracyjnych i komasacyjnych. (Ul. Szeptyckich 1. 3).

Jan ToMczyk, c. k. starszy inspektor ewidencyjny krajowej Dyrekcyi skarbu, kawaler orderu Franciszka Józefa, docent nauki o katastrze, zastępca prezesa komisyi egzaminacyjnej na Kursie geometrów, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych geometrów. (Ul. Kadecka 1. 16).

Antoni Pawłowski, Radca Rządu, Dyrektor Akademii handlowej we Lwowie, docent matematyki ubezpieczeń. (Ul. Skarb-kowska 1. 39).

Jan Kranze, inż., doktor nauk tech., docent nauki o maszynach rolniczych i leśnych. (Ul. Karpińskiego 1. 19)c

Marceli Marcichowski, doktor nauk tech., inżynier c. k. Namiestnictwa, docent konstrukcyi żelazno - betonowych, (Ul. Ujejskiego 1. 8).

Władysław Derdacki, rządowo upoważniony architekt cywilny, docent encyklopedyi budownictwa lądowego. (Ul. Leona Sapiehy 1. 2).

Stefan Bryła, j. w., docent rysunków technicznych i encyklopedyi nauk inżynierskich.

Maryan Osiński, docent form architektonicznych i perspektywy malarskiej.

Jan Nalborczyk, docent modelowania, profesor szkoły przemysłowej we Lwowie. (Ul. Dwernickiego 1. 11 a).

Bohdan Stefanowski, docent pomiarów maszynowych mły-narstwa. (Ul. Sadownicka 1. 29).

Bronisław Władysław Janowski, docent botaniki rolniczej i uprawy łąk.

Adjunkci.

Przy katedrze Geodezyi: Michał Mendelski.

Przy katedrze Chemii ogólnej: Włodzimierz Baczyński. (Ul. Teatyńska 1. 7).

Przy katedrze Elektrotechniki : Wacław Günther.

Przy katedrze Matematyki: Dr. Łucyan Böttcher, j. w. Przy katedrze Teoryi maszyn: Bohdan Stefanowski, j. w.

Konstruktorzy.

Przy katedrze Budownictwa lądowego : Władysław Derdacki, jak wyżej.

„    „    Budowy dróg, kolei żelaznych i tunelów: Karol

Machalski. (Ul. Zacharyewicza 1. 7).

Przy katedrze Budownictwa wodnego : Otton Nadolski. (Ul. Franciszkańska 1. 19).

„    „    Budowy mostów: Dr. Marceli Marcichowski, j. w.

„    „    Budowy maszyn: Roman Witkiewicz.

„    „    Astronomii sferycznej i Geodezyi wyższej : Dr. Jan

Krasowski.

Asystenci.

I. Michał Ross.

II. Tadeusz Malarski.

Przy katedrze Matematyki: Dr. Arnold Freilich. „    „    Fizyki: j

„    „    Mineralogii: Dr. Jan Rychlicki.

93 —

Przy katedrze Botaniki i towaroznawstwa: Gustaw Goetze.

f Lucyan Bratz,

Chemii ogólnej:

Edward Sucharda,

{ styp. : Vacat.

yy

yy

yy

yy

yy

yy

Technologii chemicz.:

I. : Zenon Wierzchowski,

II. : Wacław Leśniawski, styp.: Anastazy Jerzy

Krzętowski.

I. : Antoni Mażewski,

II. : Józef Seredyński.

Architektury : |

Mechaniki ogólnej: styp. Witold Aulieh.

f I.: Stefan Frisch,

1 IL: Ignacy Mostowski. Technologii mechanicznej: Eugeniusz Porębski. Technologii włókien: asyst. Apolinary Bendych.

Budowy maszyn: j

Konstrukcyi pomp i motorów wodnych: Vacat.

Teoryi maszyn

I.    : Władysław Floryański,

II. : Konrad Zieliński.

Geometryi wykreślnej:

I. : Antoni Plamitzer,

II. : Stefan Juński,

III.: Henryk Grzybowski.

Rysunków odręcznych: Józef Blicharski.

I.    : Franciszek Błaszkowicz,

II. : Bernard Welczer,

III. : Franciszek Thomas,

IV. : Alojzy Dąmbski.

Maszyn górniczych: Aleksander Lutze-Birk. Mechaniki technicznej : Zygmunt Fuchs. Astronomii sferycznej i Geodezyi wyższej : Norbert

flapanowicz.

Elektrotechniki konstrukcyjnej: Zdzisław Skał-kowski.

Miernictwa:

I.    : Teofil Byżewski,

II.    : Michał Panek. Budowy kolei żelaz. i tunelów: Maksymilian

Geisler.

Budownictwa wodnego:

( asystent: Vacat.

Przy katedrze Budowy dróg i kolei żel. II.: { styp.: Tadeusz Jan

Wróbel.

Budownictwa lądowego: Ludwik Sokołowski.

Budowy mostów:

I. : Władysław Łasiński.

IL: Ludwik Pazirski.

„    „    Rolnictwa: Stanisław Pokrzywuicki.

„    „    Górnictwa: Adam Kotłowski.

r „ Budownictwa utylitarnego : Eugeniusz Czerwiński. „    „    Maszynoznawstwa: Kazimierz Kieszniewski.

„    „    Maszyn kolejowych styp. : Vacat.

„    „    Elektrotechniki: Vacat.

„    „    Statyki i budownictwa żelaznego: Stefan    Bryła

i Witołd Maksymowicz.

styp. I. : Roman Durkalec. styp. II. : Michał Orkisz.

„    „    Rysunków techn: |

„ docenturze konstrukcyi żelazno-betonowych : Vacat.

Nauczyciele.

Albert Zipper, doktor filozofii, radca Rządu, profesor w II. gimnazyum, nauczyciel języka i literatury niemieckiej, członek ko-misyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół ludowych i wydziałowych, członek honorowy Tow. literackiego im. Grilparzera we Wiedniu. (Ul. Zyblikiewicza 31).

Kazimierz Koniński, nauczyciel języka włoskiego, lektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, sądowy znawca i tłumacz języka francuskiego i włoskiego. (Ul. Sobieskiego 1. 4).

Edmund Kaganowski, nauczyciel języka angielskiego. (Ul. Technicka 1. 10).

Stanisław Węckowski, doktor filozoffi, nauczyciel języka francuskiego, profesor I. Szkoły realnej we Lwowie. (Ul. św. Zofii I. 10).

Karol Czajkowski, profesor gimn., nauczyciel stenografii.

Kancelarya c. k. Szkoły politechnicznej.

Rektor: Tadeusz Fiedler, j. w.

Sekretarz: Kazimierz Rosinkiewiez.

Koncepista: Wincenty Zalewski. Rachmistrz: Feliks Keyha. Kancelista: Bronisław Kalecki.

2 pomocników kancelaryjnych.

Biblioteka c. k. Szkoły politechnicznej.

Kierownik: Dr. Maksymilian Thullie.

Skryptor: Urban Wareg Massalski.

Praktykant: Dr. Kazimierz Hartleb.

Instytuty c. k. Szkoły politechnicznej.

Muzeum Budownictwa lądowego. Kierownik: Dr. Tadeusz Obmiński, j. w.

Muzeum Architektury.

Kierownik: Vacat.

Muzeum rysunków odręcznych.

Kierownik: Władysław Sadłowski, j. w.

Muzeum modelowania.

Kierownik: Jan Kalborczyk, j. w.

Muzeum miernictwa.

Kierownik: Dr. Kasper Weigel.

Muzeum Statyki budowli i budownictwa żelaznego. Kierownik: Dr. Jan Bogucki, j. w.

Muzeum budowy dróg i kolei żelaznych.

Kierownik : Karol Skibiński, j. w. i Dr. Karol Wątorek, j. w.

Muzeum budowy mostów.

Kierownik: Dr. Maksymilian Thullie, j. w.

Laboratoryum kalorymetryczne.

Kierownik: Tadeusz Fiedler, j. w.

Muzeum i pracownia geometryi wykreślnej.

Kierownik: Dr. Kazimierz Bartel, j. w.

Wspólne Muzeum Wydziału budowy maszyn.

Kierownik: Zygmunt Sochacki, j. w.

Muzeum budownictwa wodnego.

Kierownik: Dr. M. Matakiewicz, j. w.

Muzeum mechaniki ogólnej i analitycznej.

Kierownik: Dr. Alfred Denizot, j. w.

Laboratoryum technologii mechanicznej.

Kierownik: Dr. Stanisław Anczyc, j. w.

Muzeum i laboratoryum elektrotechniczne.

Kierownik: Koman Dzieślewski, j. w.

Muzeum i laboratoryum fizyczne.

Kierownicy: Dr. Kazimierz Olearski, j. w. i Dr. Tadeusz Godlewski, j. w.

Muzeum i laboratoryum mineralogiczne i geologiczne.

Kierownik: Dr. Tadeusz Wiśniowski, j. w.

Muzeum i laboratoryum chemii ogólnej.

Kierownik: Dr. Stefan Niemen to wski, j. w.

Muzeum i III. laboratoryum technologii chemicznej.

Kierownik: Wiktor Syniewski, j. w.

Muzeum i IV. laboratoryum technologii chemicznej.

Kierownik: Bronisław Pawlewski, j. w.

Muzeum i laboratoryum zoologiczne.

Kierownik : Dr. Mieczysław Kowalewski, j. w.

Muzeum botaniki i towaroznawstwa.

Kierownik: Dr. Adam Maurizio, j. w.

Muzeum i laboratoryum Mykologii technicznej.

Kierownik: Wiktor Syniewski, j. w.

Obserwatoryum c. k. Szkoły politechnicznej i stacya meteorologiczna.

Kierownik: Dr. Lucyan Grabowski, j. w.

— 97 -

Muzeum matematyczne.

Kierownicy: Dr. Placyd Dziwiński, j. w. i Dr. Zdzisław Krygowski, j. w.

Muzeum górnictwa nafty i wosku ziemnego. Kierownik: Leon Syroczyński, j. w.

Muzeum melioracyi rolnych. Kierownik: Dr. Jan Łopuszański, j. w.

Krajowe stacye doświadczalne.

Krajowa stacya keramiczna.

Kierownik: Edmund Krzen, (ul. św. Teresy 1. 6).

Krajowa stacya doświadczalna przemysłu naftowego. Kierownik : Roman Załoziecki, j. w.

Mechaniczna stacya doświadczalna.

Kierownik: Tadeusz Fiedler, j. w.

Asystent: Augustyn Halawa.

Służba c. k. Szkoły politechnicznej.

razem

Podurzędnik: 1 w laboratoryum fizycznem (mechanik, za-dozorca przewodów gazowych i elektrycznych). Podurzędnik: 1 w kancelaryi Rektoratu.

„    1 w laboratoryum chemii ogólnej.

Sługa stały: dozorca gmachów.

„    „    ogrodnik.

„    „    odźwierny.

„    „    gabinetu mineralogii    i    geologii,    a    zarazem pełniący obowiązki laboranta    tej    katedry.

przy

katedrze elektrotechniki, a zarazem laborant tej katedry.

Służba stała: 7 sług szkolnych i 2 bibliotecznych.

16 sług tymczasowych.

1 palacz.

1    sługa pomocniczy przy bibliotece.

4 stróżów.

2    pomocników stróżów na porę zimową.

3    pomywaczki korytarzy.

Skład c. k. Komisyi egzaminacyjnych²)

II. egzaminu państwowego.

I. Wydział inzynieryi.

Prezes: Karol Skibiński, j. w.

Zastępca prezesa: Dr. Maksymilian Tliullie, j. w.

Członkowie: Grustaw Bisanz, em. profesor Szkoły politechniczne], Fryderyk Blum, st. radca bud. c. k. Namiestnictwa, Dr. Jan Bogucki, j. w., Dr. Stefan Bryla, j. w., Andrzej Kędzior, radca Dworu, Dyrektor kra], biura meliorac., Stanisław Kułakowski, Dyrektor kra], biura kole]owego, Dr. Jan Łopuszański, ]. w., Dr. Maksymilian Matakiewicz, ]. w., Dr. Tadeusz Obmiński, ]. w., Walery an Pichl, st. radca bud. c. k. Namiestnictwa, Stanisław Rybicki, Radca Dworu i Dyrektor kolei państw., Dr. Karol Wątorek, ]. w., Dr. Kasper Weigel, j. w.

2. Wydział Inzynieryi wodnej.

Prezes: Dr. Maksymilian Thullie, j. w.

Wiceprezes : Andrzej Kędzior, radca Dworu.

Członkowie : Grustaw Bisanz, j. w., Dr. Jan Bogucki, j. w., Dr. Jan Łopuszański, j. w., Dr. Maksymilian Matakiewicz, j. w., Dr. Tadeusz Obmiński, ]. w., Waleryan Pichl, j. w. Dr. Karol Wątorek, j. w., Dr. Kasper Weigel, j. w.

3. Wydział Budownictwa lądowego.

Prezes : Gfustaw Bisanz, j. w.

Zastępca prezesa: Bajner Sopuch, st. radca bud. c. k. Namiestnictwa

„    „ Dr. Jan Bogucki, j. w.

Członkowie : Jan Lewiński, j. w., Dr. Tadeusz Obmiński, j. w., Władysław Sadłowski, j. w., Dr. Jan Zubrzycki, j. w.

4. Wydział Budowy maszyn.

Prezes: Tadeusz Fiedler, j. w.

Zastępca prezesa: Edwin Hauswald, j. w.

„    „ Dr. Stanisław Anczyc, j. w.

Członkowie: Wiesław Chrzanowski, j. w., Zygmunt Cie-ehanowski, j. w., Jan Nep. Franke, radca Dworu, kraj. inspektor szkolny, Adolf Müller, centralny inspektor kolei państwo, Zygmunt Sochacki, j. w., Jan Witkiewicz, radca ces., st. inspektor kol. państw., naczelnik warstatów kolej., Stanisław Zborowski, radca Dworu, dyrektor kol. państw., Edmund Zieleniewski, inżynier, właściciel fabryki.

5. Oddział elektrotechniczny.

Prezes: Roman Dzieślewski, j. w.

Zastępca prezesa: Aleksander Rothert, j. w.

»    „ Józef Tomicki, Dyrektor Zakładów elek

trycznych miejskich.

Członkowie : Dr. Stanisław Anczyc, j. w., Tadeusz Fiedler, j. w., Edwin Hauswald, j. w., Wacław Suchowiak, j. w.

6. Wydział Chemii technicznej.

Prezes: Stefan Niementowski, j. w.

Zastępca prezesa: Bronisław Pawlewski, j. w., Dr. Julian Niedźwiedzki, j. w.

Członkowie : Dr. Adam Maurizio, j. w., Arnulf Nawratil, radca Dworu, st. inspektor przemysłowy, Wiktor Syniewski, j. w. Adam Teodorowicz, Dyrektor gazowni miejskiej, Dr. Koman Wawnikiewicz, j. w., Dr. Tadeusz Wiśniewski, j. w., Koman Załoziecki, j. w.

Skład c. k. Komisyi egzaminacyjnej

egzaminu państwowego na kursie geometrów.

Prezes : Jan Tobiczyk, j. w.

Zastępca Dr. Łucyan Grabowski, j. w.

Członkowie: Dr. Jan Bogucki, j. w., Dr. Maksymilian Huber, j. w., Dr. Zbigniew Pazdro, j. w., Dr. Karol Wątorek, Dr. Kasper Weigel, j. w.

1. Liczba słuchaczów.

Na Wydziale

nowo

immatrykulo

wanych

immatryku

lowanych

wogóle

zwy

czajnych

nadzwy

czajnych

gości

Razem

półrocze

z i m owe:

Inżynieryi wraz z kursem geometrów

Inżynieryi wodnej......

Budownictwa lądowego .

Budowy maszyn z kursem górniczym Chemii technicznej......

to

OJ 4* OJ

OM O CO CO CO

45* to 00 CO to ~-4 45* OJ 05 On OJ 05

813

71

45* tO

05 Ol

oo m co

OJ w OJ toI 00

CO CO 50 co CO O¹ t- CM t- co

00    04 Tcf t—i

Razem

5301803 1723

CO

• 49 1803

potroeze letnie:

Inżynieryi z kursem geometrów .

Inżynieryi wodnej......

Budownictwa lądowego .

Budowy maszyn z kursem górniczym Chemii technicznej ......

4* tO 45*

-4 W CO CO 00

CO

45*

05 O CO 05 4* CO 45* O tO>

CO

CO

rf t- 00 ^ ^ 00 lO 00 05 ŁO

CO • CM t— CO

to

lO CO "T 00 t~

-a

CO 05 O CO

Razem .

39615391477    15    47

1539

2. Podług metryki urodzenia pochodziło:

półr. zim.:

. 1203 słuch.

Galicyi .

Austryi dolnej .

Śląska austryackiego .

Moraw.....

Czech.....

Styryi .....

Bukowiny .

Węgier i Siedmiogrodu

Bośnii.....

Niemiec i W. Ks. Pozn. Król. Polskiego i Rosyi

Francyi .....

Rumunii.....

Turcy i.....

Bułgaryi.....

Szwajcaryi .

półr. let. : 1012 słuch.

LO 'O lO o

to 4*.

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

io om co co

rfr CO UO CM UO

to oo —

77

77

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

71

77

Razem .

1803 słuch.

1539 słuch.

— 101

3. Ze wzglądu na narodowość i wyznanie religijne był rozdział słuchaczów następujący:

Narodowość

rzym.-kat.

orm.

kat.

ewan-

gel.

gr.

orj.

mojź.

kara-

ickie

bezw. I Razem

Półrocze

i.

ii. ; i. ii. i. ii. i. ii. i. ii. i. ii. li. ii. i. ii. i.

ii.

Polaków. . . Rusinów. . . Czechów . . Niemców . . Innych . . .

1444 1238 6 6! 5 3|l3 1lj 1 —    - 97 78 —

119 103 1 1

97 82--

to 00

Razem . . 1448 1241 103 84 5 3jl412 2 2216 185 4 4 11 8 1803 1539

4. Wykaz pobieranych stypendyów:

Liczba słuchaczów pobierających stypendya

Wysokość pobieranych stypendyów

Na Wydziale

Półrocze

r-

Inżynieryi z kursem geometrów .....

56

52

13149

10969

Inżynieryi wodnej , Budownictwa lądowego Budowy maszyn Chemii technicznej .

1408

1665

15

14

890

890 -

3096 —

3017, —

1017 -

968 —

Razem

87    81    19560 —

17509 —

Fundacye stypendyjne

zostające pod zarządem Grona profesorów c. k. Szkoły

politechnicznej.

. . K 84.547-38 . . „ 1.566*51

1. Majątek Fundacyi imienia śp. Stanisława Świątoniewskiego wynosił z dniem 31. grudnia r. 1911 : w realności w gotówce

Razem .    .    „ 86.113*89

W roku ubiegłym 1911/12 Grono nadało 13 słuchaczom Politechniki 2 stypendya po 600 K, 6 po 300 K, oraz 5 zasiłków po 100 K, w łącznej kwocie 3.500 K.

2. Majątek fundacyi imienia śp. Franciszka Kamockiego wynosił z dniem 31. grudnia r. 1911: w 4% list. zastaw. Tow. kred. ziemsk.

we Lwowie w nominalnej kwocie

20.000 K, podług kursu (15.30 za 100) K 19.060--

w gotówce .

449*75

Razem .    . K 10.509*75

Komitet założycieli tej fundacyi udzielił z przychodów jej zasiłków 3 słuchaczom w łącznej kwocie 1.125.

680 „

b)

3. Nadto są w zawiązku trzy fundacye stypendyjne: a) Imienia ś. p. prof. St. Kępińskiego w kwocie 1.860 K. „    „ J. Zacharyewicza

c)    Dar Prof. Leona Syroczyńskiego na stypendya górnicze w kwocie 3.151 K 30 h.

d)    Imienia ś. p. prof. B. Maryniaka przeznaczona na nagrody za najlepsze prace konstrukcyjne i laboratoryjne z zakresu budowy maszyn w kwocie 2.610 K.

Biblioteka c. k. Szkoły politechnicznej.

Biblioteka c. k. Szkoły politechnicznej tworzy integralną część szkoły i ma na celu gromadzenie zasobów naukowych ze wszystkich gałęzi nauk; wykładanych w Szkole, oraz ułatwianie korzystania z tych zasobów nauczającym, uczącym się, oraz szerszej publiczności. Biblioteka posiada oddzielny regulamin.

Pisma i dzieła naukowe są zakupione nie tylko z dotacyi 8.000 K, przyznanej bibliotece reskryptem minist, z 17. grudnia 1904 r. L. 226.909, lecz i z taks immatrykulacyjnych, przypadających na rzecz biblioteki, oraz z darów autorów, władziinsty-tucyi. Taksy immatrykulacyjne w r. 191/12 wynosiły K 5.790. W r. 1911 biblioteka liczyła numerów inwentarza 16.552, t. j. przyrost nowych numerów wynosił tylko 552, gdyż dalsze ciągi dzieł i pisma peryodyczne zapisywane są pod dawniejsze nu-mera. W rocznym przyroście 552 numerów znajduje się 154 dzieł w 171 tomach wartości 400 K 90 h, pochodzących z darów.

Biblioteka utrzymuje 224 czasopism wartości rocznej około 4.500 K, w tern niemieckich 137, polskich 40, francuskich 22, angielskich 4, rosyjskich 8, czeskich 3.

Zakupione dzieła fachowe i czasopisma są rozdzielone na 30 ketedr i docentur; prócz tego istnieje dział ogólny, obejmujący dzieła literackie, filozoficzne, społeczne i t. d.

Wartość roczna nabywanych dzieł i czasopism wynosi około 8.000 K, a około 6.000 K kosztuje oprawa, wydatki pocztowe, porta, wydatki drobne i t. d.

— 104 -

Ruch w bibliotece w r. 1911 przedstawiał się następująco :

Miesiąc

Wypożyczanie do domu

osób tomów

Czytelnia

osób tomów

Zwroty

osób tomów

Styczeń .

Luty.

Marzec .

Kwiecień

Maj .    .

Czerwiec

Lipiec

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

4^ On 4^ OO O) Ol tûtûM^OOWOOOOfOvl QO    O) Ot OJ

ct> o> oo

m ■** t— cm o> o

581

191

654

740

740

1396

2877

4560

4040

4056 7303 1716 3003 2840 4664 2234 4062 2157 3506

427

742

3307    5695

4120    7014

1752

4704

00

cn oi oi 4^ oo oi 4^

OO Ol 4^

4^ to 4^ en oi to oo

co

O CO CM

in co cm co Tt

CO "Cf Tfi

O) ~4 Ol (O O Ol

owoootooo^totooo -a oi o

Ol Ol OJ

CO CM

Razem. .    6108    7443    26531    49293    5381    6382

Zatem w ciągu roku 1911 obsłużono 38.011 osób, wydając lub odbierając 63.118 tomów, dzieł i czasopism. W myśl regulaminu przez cały sierpień biblioteka jest zamknięta.

Etat osobowy biblioteki składa się z kierownika wybieranego corocznie z Grona Profesorów, stałego skryptora, praktykanta, dwóch służących stałych i jednego prowizorycznego.

¹

Reskryptem z 28. sierpnia 1909 L. 29.289 zamieniło c. k. Ministerstwo wyznan i oświaty istniejący dotąd trzyletni kurs górniczy na dwuletni, a to od zimowego półrocza 1909/10 począwszy. Absolwenci tego kursu mają po myśli wymienionego reskryptu te same prawa co absolwenci dotychczasowego trzyletniego kursu, pod tym jednak warunkiem, że w razie przejścia do akademii górniczej, mają w III. lub IV. roku studyów uczęszczać dodatkowo na wykłady „Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach“ i „Hygieny ze szczególnem uwzględnieniem pracy w kopalniach i hutach“, tudzież na wykłady „Ekonomii społecznej“.

²

Ten skład Komisyi zaproponowało Grono profesorów, c. k. Mini-nisterstwo W. i O. jednak do chwili oddania programu do druku potwierdzenie tych wniosków z Ministerstwa jeszcze nie nadeszło.

Kronika Szkoły politechnicznej

w roku szkolnym 1910/1911.

Inauguracya.

Rok szkolny rozpoczął się uroczystą inauguracyą w dniu 14. października 1911. Po nabożeństwie w kościele św. Maryi Magdaleny odprawionem przez Przew. Ks. Biskupa Bandurskiego, złożył nowy rektor Tadeusz Fiedler wobec zebranych przedstawicieli władz, dostojników Kościoła, licznie zebranej publiczności i młodzieży politechnicznej sprawozdanie za ubiegły rok szkolny a prof. Dr. Alfred Denizot wygłosi! wykład inauguracyjny.

Nowe katedry i docentury.

Wskutek rozporządzenia Ministerstwa wyznań i oświaty na podstawie wniosków Grona profesorów powstały w ubiegłym roku szkolnym następujące nowe katedry i docentury:

1. Docentura budowy automobilów (rozp. z 2. listopada 1911

1. 6718).

2.    Docentura botaniki rolniczej i uprawy łąk (rozp. z 7. listopada 1911 1. 13236).

3.    Docentura płatna nauki form przyrodniczych (rozp. z 24. listopada 1911 1. 7343).

4.    Nadzwyczajna katedra historyi architektury i estetyki (rozp. z 6. grudnia 1911 1. 48903).

5.    Docentura dla wykładu o telegrafach i telefonach (rozp. z 22. grudnia 1911 1. 9447).

6.    Docentura pomiarów maszynowych (rozp. z 14. lutego 1912 1. 14628).

7.    Nadzwyczajna katedra budowy maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie (rozp. z 7. marca 1912 I. 16997).

8.    Nadzwyczajna katedra architektury II. (rozp. z 9. marca 1912 1. 7341).

- 106 —

9.    Zwyczajna katedra dla budowy maszyn górniczych (rozp. z 15. maja 1912 1. 15012).

10.    Nadzwyczajna katedra dla teoryi i konstrukcyi maszyn dla przemysłu chemicznego (rozp. z 24. lipca 1912 1. 30844).

Nowe dotacye.

Ministerstwo w. i o. przyznało następujące dotacye:

1.    Nadzwyczajną dotacyę 2.000 K na urządzenie labora-toryum przy katedrze mechaniki technicznej.

2.    Nadzwyczajną dotacyę 2.000 K na sprawienie środków naukowych dla rysunków z natury przy katedrze rysunków odręcznych i ornamentalnych.

3.    Zwyczajną dotacyę rocznie 300 K dla docentury geome-tryi wekreślnej.

4.    Zwyczajną dotacyę rocznie 100 K dla docentury hodo

wli bydła.

5.    Nadzwyczajną dotacyę 1.000 K dla docentury budowy maszyn używanych w gosdodarstwie i leśnictwie.

6.    Nadzwyczajną dotacyę 6.000 K dla katedry budownictwa wodnego na naukowe wyposażenie i urządzenie muzeum hydrotechnicznego.

7.    Nadzwyczajną dotacyę 2.000 K dla katedry technologii mech. na sprawienie instrumentów i środków naukowych.

8.    Nadzwyczajną dotacyę 600 K na założenie biblioteki podręcznej oraz zwyczajną dotacyę rocznie 200 K dla docentury nauki form architektonicznych i perspektywy malarskiej.

9.    Zwycząjną dotacyę rocznie 600 K dla katedry budowy maszyn górniczych.

10.    Nadzwyczajną dotacyę 2.000 K dla obserwatoryum astronomicznego na wyposażenie naukowe.

11.    Nadzwyczajną dotacyę 1.000 K dla katedry budownictwa wodnego I. na sprawienie środków naukowych.

Nowe posady.

Ministerstwo w. i o. na wniosek Grona profesorów sy-stemizowało następujące posady:

1.    Przy katedrze mechaniki technicznej i nauki o materya-łach budowlanych posadę asystenta.

2.    Przy katedrze teoryi maszyn posadę trzeciego asystenta.

3.    Przy katedrze geodezyi wyższej i astronomii sferycznej posadę konstruktora.

4.    Przy docenturze konstrukcyi żelazno-betonowych posadę asystenta w miejscu demonstranta.

5.    Przy katedrze budowy dróg i kolei żelaznych — posadę

asystenta.

6.    Przy katedrze chemii ogólnej posadę drugiego asystenta.

7.    Przy katedrze chemii fizykalnej i elektrochemii posadę

asystenta.

8.    przy katedrze architektury II., posadę drugiego asystenta.

9.    Przy katedrze budowy maszyn górniczych — posadę

asystenta.

10. Przy kancelaryi Rektoratu posadę kancelisty i posadę pomocnika kancelaryjnego.

Stypendya na studya i podróże naukowe.

W ubiegłym roku szkolnym uzyskali stypendya i subwen-cye następujący członkowie ciała nauczycielskiego Szkoły :

1.    Adam Maksymowicz, docent elementów wyższej matematyki, subwencyę rządową w kwocie 1.000 K.

2.    Dr. Stanisław Anczyc, profesor technologii mechanicznej, subwencyę rządową w kwocie 800 K.

3.    Edwin Hauswald, profesor budowy maszyn, subwencyę rządową w kwoc;e 1.000 K.

4.    Zygmunt Ciechanowski, profesor teoryi i konstrukcyi pomp i motorów wodnych, subwencyę rządową w kwocie 1.000 K.

5. Jan Krause, docent nauki o maszynach rolniczych i leśnych subwencyę rządową w kwocie 2.000 K.

Odznaczenia i mianowania.

1.    Profesorowie Stefan Niementowski i Tadeusz Fiedler otrzymali tytuł i charakter radców Dworu. (Najw. postanów, z 28/4 1912).

Nadto c. k. Ministerstwo mianowało :

2.    Inż. Tadeusza Gajczaka docentem płatnym budowy wind i żorowi (reskr. z 2,10 1911 1.36216).

3.    Romana Witkiewicza konstruktorem przy katedrze budowy maszyn II. (reskr. z 18/11 1. 47470),

5.    Inż. Dr. Wiesława Chrzanowskiego zwycz. profesorem motorów cieplikowych (reskr. z 27/1 1912 1, 4027).

4. Dra Zbigniewa Pazdrę, nadzw. profesorem nauk prawniczych i prawa handlowego i wekslowego (reskr. z 8/12 1911 1. 52385).

6.    Bronisława Władysława Janowskiego docentem płatnym botaniki rolniczej i uprawy łąk (reskr. z 15/2 1912 1. 3620).

7.    Dra Władysława Witwickiego docentem form przyrodniczych (jeskr. z 11/5 1912 1. 18943).

8.    Dra Łucyana Grabowskiego dotychczasowego nadzwyczajnego profesora miernictwa, zwyczajnym profesorem astronomii i geodezyi wyższej (roskr. z 20/6 1912 1. 28945).

9.    Dra Kaspra Weigela nadzwyczajnym profesorem miernictwa (reskr. z 20/6 1912 1. 28945).

10.    Michała Mendelskiego adjunktem przy katedrze miernictwa (reskr. z 26/3 1012 1. 15352).

11.    Ignacego Mościckiego dyrektora fabryki kwasu azotowego w Fryburgu, zwycz. profesorem chemii fizykalnej i technicznej elektrochemii (reskr. z 19/8 1912 1. 39010).

12.    Dra Karola Wątorka dotychczasowego nadzw. prof. budowy drogi kolei żelaznych zwyczajnym profesorem.

13.    Adama Karpińskiego zwyczajnym profesorem rolnictwa.

C. k. Namiestnictwo mianowało :

14. Bronisława Kaleckiego, kancelistą Rektoratu (rozp. z 24/4 1912 1. 856).

Członkami Komisyi egzaminacyjnych zostali mianowani:

1.    Doc. Jan Tobiczyk zastępcą prezesa a Prof. Dr. Kasper Weigel członkiem komisyi egzaminacyjnej dla egzaminu państwowego na kursie geometrów (reskr. z 22/12 1911 1.48044).

2.    Prof. Władysław Sadłowski członkiem dla II. egzaminu państw, na wydziale budownictwa lądowego (reskr. z 19/1 1912 1. 55869).

3.    Prof. Dr. Tadeusz Wiśniowski członkiem komisyi egz. dla II. egzaminu państw, na Wydziale chemii technicznej (reskr. z 19/1 1912 1. 55868).

4.    Radca Dworu Stanisław Rybicki członkiem komisyi egz. dla II. egzaminu państw, na wydziale inżynieryi a radca bud. Waleryan Pichl na Wydziale inżynieryi i inżynieryi wodnej (reskr. z 10/4 1912 1. 10646).

Ustąpienia.

W ubiegłym roku ustąpili z Grona profesorów następujący profesorowie i docenci :

1.    Edgar Koväts, profesor architektury został na własną prośbę przeniesiony w stały stan spoczynku, (umarł 8. maja b. r. we Lwowie).

2.    Seweryn Widt, profesor miernictwa, umarł w Davos dnia 11. marca 1912.

3.    Bohdan Maryniak, profesor budowy maszyn umarł we Lwowie dnia 9. czerwca 1912.

4.    Jan Łukaszewski, docent górnictwa i maszyn górniczych, umarł w Krakowie dnia 31. marca 1912.

Cześć ich pamięci!

Habilitacye.

Na wniosek Grona Profesorów, zatwierdzony przez Mini-nisterstwo wyznań i oświaty uzyskali veniam legendi w Szkole politechnicznej :

1.    Dr. Kazimierz Bartel, docent geometryi wykreślnej.

2.    Dr. Stefan Bryła, docent statyki budowli (rozszerzenie habilitacyi).

Doktoraty.

W roku szkolnym 1911/12 otrzymali stopień doktora nauk technicznych :

Mieczysław Józef Jasiński, Leonard Krauze, Andrzej Krze-mecki, Jan Krause, Ignacy Kazimierz Ihnatowicz, Michał Czerski.

Od czasu przyznania Szkole prawa nadawania stopni doktorów nauk technicznych w r. 1891 uzyskało go ogółem 35 kandydatów.

Przyjmowanie absolwentów zagranicznych szkół.

Rozporządzeniem Minist, wyzn. i ośw. (z 20. września 1911 1. 41595) przydzielono dziekanom prawo bez odwoływania się do ministerstwa przyjmowania do Szkoły absolwentów Szkół zagranicznych, mających prawa Szkół rządowych, tudzież Szkół prywatnych, których wychowankowie w poprzednich latach przyjmowali byli za zezwoleniem ministerstwa. Co do absolwentów szkół innych zastrzegło sobie Ministerstwo nadal prawo rozstrzygania.

Wycieczki naukowe.

W ubiegłym roku naukowym odbyły się następujące wycieczki :

1. Wycieczka naukowa słuchaczów wydziału Inżynieryi i Inżynieryi wodnej odbyła się w czasie od 26. maja do 4. czerwca br. pod przewodnictwem profesorów : Thulliego, Boguckiego, Matakiewicza, Wątorka i zastępcy profesora Łopuszańskiego. Obfity program, obejmujący budowle inżynierskie Berlina i okolicy, dał się tylko z trudem pomieścić w ciasnych ramach czasu, będącego do dyspozycyi.

Pierwszy dzień przeznaczono na zwiedzenie szeregu fragmentów elektrycznej kolei nad-i podziemnej w Berlinie, będących częścią w budowie, a częścią w ruchu, a słuchacze mieli sposobność podziwiać pedanteryę i czystość wykonywania budowli w wielkim stylu, bardzo kosztownych i w bardzo trudnych warunkach. Oczywiście dzień ten nastręczył wiele sposobności do oglądnięcia szeregu wspaniałych mostów i dworców tejże kolei, niektórych o śmiałej i niezwykłej konstrukcyi.

Następny dzień poświęcony był zwiedzaniu nowoczesnych budów tak gotowych, jak i w budowie w Charlottenburgu, na przepysznej drodze wojskowej döberyckiej pokrytej przeważnie brukiem drobnym, następnie dojazdy do placu wyścigowego z nawierzchniami, wykonanemi z betonów maziowych różnych systemów, oraz kilka ulic, opatrzonych maziowaniem powierz-chniowem. Przy sposobności oglądnięto szczegółowo śliczny most żelazny na Haboli (Hawel). Popołudnie przeznaczono na zwiedzenie fabryki betonu maziowego „Quarrste“ w Mariendorf pod Berlinem. Trzeci dzień zajęło zwiedzanie bardzo interesującego muzeum dla ruchu, oraz szeregu mostów na Sprewii.

- 111 —

Resztę czasu (około połowy całego, przeznaczonego na wycieczkę) poświęcono zwiedzaniu budowli wodnych. Rozpoczęto od zwiedzenia laboratoryum hydrologicznego w Charlo-tenburgu, gdzie przeprowadzono właśnie doświadczenia nad przepływem wody przez otwory w przegrodach dolin, tudzież nad wypływem wody z kanałów szluz komorowych i nad działaniem parcia tejże na statek. Cały dzień poświęcono na zwiedzenie kanału Teltowskiego, który posiada wzorowe urządzenie dla żeglugi, wspaniałe mosty różnych systemów, holowanie elektryczne statków itp. a tak samo cały dzień na zwiedzenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych Berlina, tudzież oczyszczalni biologicznej miasta Wilmersdorfu. W ostatnim dniu wycieczki zwiedzano drogę wodną Berlin - Szczecin w pobliżu Niederfinow, gdzie wykonują stopień śluzowy złożony z 4 śluz po 9 m spadu.

Oficyalną część wycieczki zakończono w Eberswalde, przeważna jednak część uczestników udała się jeszcze do Szczecina, a stamtąd na Rugię.

Udział słuchaczów w wycieczce był liczniejszy, niż w latach ubiegłych, co zawdzięczać należy także i tej okoliczności, że Ministerstwo oświaty przyznało osobną subwencyę 800 K na wycieczki naukowe dla słuchaczów Inżynieryi wodnej.

2. Wycieczka słuch, wydziału Budownictwa lądowego i architektury odbyła się w czasie od 1—9 czerwca 1912 pod przewodnictwem profesorów : Lewińskiego, Dr. Obmińskiego i Sadłowskiego z udziałem 12 słuchaczy.

Celem wycieczki było poznanie zabytków budownictwa na Spiżu i Orawie szczególniej z tych czasów gdzie ta pro-wincya wchodziła w skład Państwa polskiego. — W drodze na Węgry zwiedzono Nowy Sącz zaś na Węgrzech kościółek drewniany w Grawastowie, zamek w Lubowli, kościoły w Podobnie i Popradzie a następnie miasto Lewoczę z nadzwyczajnie interesującymi domami z czasów odrodzenia oraz znakomite ołtarze z epoki gotyckiej w tamtejszej katedrze. Następnie zwiedzono w Podgrodziu (Szepesvaralja) z interesującymi ołtarzami, zabudowaniami pałacu biskupiego oraz starożytny zamek tamtejszy. Wreszcie zwiedzono zamek w Orawie (Arvavaralja), jakoteż zdjęto drewnikny kościółek w Turdoszynie.

— 112 -

W powrotnej drodze do kraju zwiedzono Kraków, w którym prócz znanych zabytków tego miasta oglądnięto jeszcze otwartą właśnie „Wystawę architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem“.

3. Wycieczka wydziału Budowy maszyn pod przewodnictwem profesorów: Anczyca, Ciechanowskiego, Dzieślew-skiego, Fiedlera, Hauswalda i Sochackiego odbyła się w czasie od 2 — 8 czerwca 1912.

Rozpoczęto ją zwiedzeniem huty w Trzyńcu koło Cieszyna, własność Tow. „Oesterr. Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft“ gdzie po szczególnych zakładach hutniczych mających styczność z wyrobem żelaza oprowadzali uczestników wycieczki kierownicy i inżynierowie odnośnych działów. Bezpłatnem pomieszczeniem słuchaczów na nocleg w Cieszynie zajął się gorąco Dyrektor polskiego gimnazyum p. Popiołek, który również po Cieszynie oprowadzał uczestników wycieczki.

Wprost z Tryńca wyruszyła wycieczka do Wrocławia gdzie oglądano bogate zakłady i urządzenia tamtejszej nowej Politechniki, zwiedzano pod uprzejmem kierownictwem dyrektora i inżynierów ogromne warsztaty fabryki maszyn, parowozów i wozów kolejowych „Linke-Hofmann-Werke“ gdzie uczestników wycieczki gościnnie podejmowano; oglądano wreszcie miejską centralę elektryczną.

Z Wrocławia udano się do Hirschbergu dla obejrzenia niedaleko stamtąd w Mauer położonej wielkiej przegrody doliny wraz z centralą hydro-elektryczną, poczem wycieczka przybyła do Görlitz dla zwiedzenia znanej i wybornie urządzonej fabryki maszyn parowych, turbin parowych i t. p. „Görlitzer Maschinenbau Anstalt und Eisengiesserei A. G.“. Tam szczegółowo i pouczająco oprowadzał a następnie gościnnie podejmował wycieczkę w imieniu fabryki dyrektor techniczny p. Wacha.

Ostatnią i najdłuższą stacyą w podróży było miasto Chemnitz w Saksonii, gdzie zwiedzano następujące zakłady:

„Sächsische Metall-Brikett-Fabrik“ przerabiejąca sposobem Ronaya odpadki metalowe a przedewszystkiem wióry żelazne lane na brykiety, umożliwiające należyte topienie ich w piecu kupolowym ;

„Chemnitzer Actien Spinnerei“, przędzalnię bawełny urządzoną i prowadzoną zupełnie na wysokości dzisiejszej techniki;

„Wanderer Werke“ fabrykę maszyn narzędziowych, rowerów i maszyn do pisania;

„C. G. Haubold jr.“ fabrykę maszyn do wykończania tkanin z niezmiernie zajmującym działem budowy kalandrów papierowych i wyrobu walców do nich z materyałów włóknistych.

„Sächsische Webstuhlfabrik“, tkalnię wystawową, gdzie oglądano w ruchu rozmaite systemy krosien mechanicznych.

W drodze powrotnej zatrzymano się jeszcze w Dreźnie i Pradze dla zwiedzenia obu tych pięknych miast.

4. Wycieczka wydziału Chemii technicznej pod przewodnictwem profesorów: Dr. Adama Maurizio i Br. Pawlew-skiego odbyła się w czasie od 8—18. lipca b. r. do Witkowie, Ostrawy Morawskiej, Hruschau, Pardubic, Meissen i Lipska-Miltiz.

Zwiedzanie „Witkowitzer Bergbau u. Eisenhütten Gewerkschaft“ pod przewodnictwem dwóch przydzielonych inżynierów miejscowych zajęło cały dzień, oglądano przygotowanie węgla, ubijanie go, ładowanie i wyładowywanie pieców koksowych, ładowanie pieców wielkich, wypuszczanie i odlewanie surowca, ruch konwertorów Bessemera, piece Marlina, wyrób bloków, szyn, blach żelaznych i t. d. ; zwiedzano warsztaty, urządzenia mechaniczne i laboratoryum. Słuchacze mieli tu znakomitą sposobność zapoznania się z obszarem przemysłu koksowego i metalurgią żelaza. Inżynierowie kierujący z wszelką uprzejmością udzielali żądanych objaśnień.

„Werk Hru sch au“, należący obecnie do „Oesterreichischen Verein für chemische und metallurgische Produktion“ dał znów możność zapoznania słuchaczów z ważnemi gałęziami przemysłu chemicznego, jak wyrób kwasów : siarkowego, solnego, azotowego, wyrób wapna bielącego starym i nowym sposobem, wyrób bitoponu, sulfhydratu wapniowego używanego w garbars-stwie i przy sztucznym jedwabiu; w Hruschau z wypałków pirytowych otrzymują wielkie ilości siarkanu miedzi, a resztki wypałków sprzedają na wydzielenie złota i srebra. I tu dwaj inżynierowie dawali zwiedzającym wyczerpujące fachowe wyjaśnienia tak, że młodzież ze zwiedzenia tej fabryki wielką mogła odnieść korzyść.

„Aktien GesellschaftfürMineral Industrie vorm. David Fanko & Co“ dała znowu możność podziwiania obszaru

- 114 —

fabryki, wzorowego urządzenia i czystości w prowadzeniu robót. Z ropy bory sławskiej otrzymują tu różne gatunki benzyn, naftę, oleje, parafinę i t. d. Baterye podgrzewaczy, kotłów destylacyjnych, baterye odbiorcze, agitatory, parafiniarnia uderzają swoimi rozmiarami, czystością i ładem. Jest to największa w Austryi destylarnia nafty, urządzona na 40 wagonów dziennej przeróbki ropy. W laboratoryum oglądano różne wyroby i urządzenia do badań; objaśnień udzielał łaskawie kierownik ruchu inż. p. Ma-naberg.

W Prądze zwiedzano fabrykę p. Franc. Holoubka, przerabiającą tłuszcze na stearynę, oleinę, glicerynę i margarynę; a dalej na mydła zwyczajne i toaletowe, świece stearynowe i parafinowe; dodatkowo fabryka wyrabia sodę krystaliczną i szkło wodne. Zwiedzenie tej fabryki dało słuchaczom możność zapoznania się znowu z odrębnym działem ważnym przemysłu chemicznego, do czego znakomicie przyczyniły się fachowe objaśnienia p. kierownika ruchu. Również w Pradze zwiedzano browar na Śmichowie odznaczający się wzorowem urządzeniem warzelni, chłodzarni, hodowlą czystych drożdży i mechanicznemi urządzeniami czyszczenia i napełniania flaszek i beczek.

Królewska fabryka porcelany w Meissen za Dreznem dała możność zapoznania słuchaczów z najwyższym działem przemysłu ceramicznego; oglądano formowanie wyrobów, ich dekorowanie, palenie, konstrukcyę przyrządów, pieców; podziwiano dział artystycznego malowania porcelany. Fabryka ta za opłatą wstępu dla większych grup zwiedzających, zawsze jest dostępną, podobnie jak w Nymphenburgu pod Monachium.

Zwiedzenie światowej fabryki olejków eterycznych „Schimmel & Co w Miltiz pod Lipskiem było zakończeniem wycieczki. Kolosalna ta i pierwszorzędna fabryka istniała dawniej w samym Lipsku, z powodu jednak ciągłego rozrostu musiała się przenieść i z podstaw przebudować w Miltiz; dziś fabryka zajmuje 1,200.000 m² obszaru i tworzy całe miasteczko budynków fabrycznych i mieszkalnych; wybudowała stacyę kolejową i urząd pocztowy. Fabryka posiada własną wielką drukarnię dla etykiet, ogłoszeń, druków i sprawozdań; własną introligatornię, stolarnię i t. d. Przy fabryce istnieje wielka fachowa biblioteka, wspaniały gmach laboratoryjny nietylko dla fabrycznych, lecz i czysto naukowych badań w zakresie ciał wonnych ; z labora-

5 Wycieczki geologiczne odbyły się w roku bieżącym: I. 25. do 27. maja w Krakowskie; II. 28. do 31. czerwca do Zagłębia Dąbrowskiego i Olkusza; III. 9. czerwca do Brzuchowic i Grzybowic; IV. 16. czerwca do Podhorzec; V. 22. czerwca w okolice Lwowa; VI. 28. do 31. czerwca w Tatry. Łącznie 6 wycieczek w 13 dniach.

toryum tego wyszło wiele prac wielkiej wartości naukowej. Firma wydaje stałe sprawozdania z wyników prac laboratoryjnych i wogóle z prac w zakresie ciał pachnących. Kotłownie, hale maszyn, instalacye elektryczne, właściwy dział fabryczny obejmujący destylacyę olejków, ekstrakcyę, sublimacyę kamfory, mentolu itd. istotnie godne są widzenia; przeróbka drzewa sandałowego, odpadków od wyrobu ołówków itd. na odpowiednie olejki i preparaty są bardzo ciekawe. Rozmaitości urządzeń, rozmaitości wyrobów wprost zdumiewały zwiedzających. Przy zwiedzaniu wycieczkowcy tak ze strony właściciela, jak i kierownika wycieczki Dra Miillera doznawali wprost uprzedzającej grzeczności — za co im się szczere podziękowanie należy. Na pamiątkę każdy ze zwiedzających otrzymał illustrowaną książeczkę „Arbeitstätten der Firma Schimmel & Co in Miltiz bei Leipzig“.

Udział w wycieczkach bywał bardzo znaczny, pogoda z wyjątkiem wycieczki krakowskiej sprzyjała. Korzystaliśmy przytem z gościnności Szanownych Zarządów: „dóbr Krzeszowickich“, kopalń węgla w „Niemcach“ i „Saturn“, Olkuskich tudzież „dóbr Zakopane“ i kierownictwo wycieczek poczuwa się do miłego obowiązku najgorętszego podziękowania za życzliwą gościnność wszystkim wymienionym zarządom.

Obok korzyści natury dydaktycznej przyniosły tegoroczne wycieczki cenne zbiory dla Muzeum Politechniki, zarówno mineralogiczne (dzięki wielkiej uprzejmości zarządów kopalń „Ulisses“ w olkuskiem i Kazimierz w „Niemcach“, jak i geologiczne.

6. Wycieczki górnicze słuchaczów encyklopedyi górnictwa, głębokich wierceń, eksploatacyi nafty i wosku ziemnego.

Słuchacze kursu górniczego odbyli 21. listopada 1911 wycieczkę naukową do salin w Stebniku, dla nabycia wstępnych wiadomości o urządzeniach kopalnianych i robotach górniczych.

W kopalni zwiedzono odbudowę i ługownie soli, na powierzchni zaś urządzenia maszynowe i warzelnie. W wycieczce | wzięło udział 32 słuchaczy.

Pięciodniowa wycieczka górnicza, w której wzięło udział 14 słuch, górnictwa i 8 słuch, geologii, trwała od 28. maja do 2. czerwca 1912.

Zwiedzono: 28. maja kopalnię węgla warszawskiego Tow. w Niemcach, które już wprowadziło przy odbudowie węgla płynną podsadzkę, 29. maja zwiedzono kopalnię węgla franko-ruskiego Tow. w Dąbrowie górniczej i tamże zakłady żelazne Huty Bankowej, tudzież stacyę ratunkową urządzoną w Sosnowcu przez syndykat kopalni węgla Zagłębia Dąbrowskiego. W dniu 30. maja zwiedzono kopalnię węgla Tow. „Saturn“ i „Miłowice“ a w dniu 31. maja i 1. czerwca, kopalnię rudy cynkowej i oło-wianki w Bolesławiu i Olkuszu, gdzie oglądano interesującą z 18 wieku datującą sztolnię Czartoryskich, tudzież zakład przeróbki mechanicznej tych rud.

Słuchacze kursu eksploatacyi nafty odbyli wycieczkę 21. czerwca 1912 do Borysławia i Tustanowic, gdzie zwiedzono urządzenia na powierzchni kopalni wosku ziemnego, kilka kopalń nafty, zbiozniki ziemne i blaszane na ropę, oraz warstaty me-chanizzne przyrządów wiertniczych. W kopalniach nafty oglądano wiercenia systemem polsko-kanadyjskim, urządzenia maszynowe, oraz eksploatacyę nafty za pomocą tłokowania.

W wycieczce wzięło udział 12 słuchaczy.

Część słuchaczów, biorących udział w powyższych wycieczkach, otrzymała zasiłki z funduszów na wycieczki naukowe słuchaczów.

Fundusze te dzielą się na: ogólny, geologiczny, górniczy i hydrotechniczny, a składają się ze stałej subwencyi c. k. Rządu, oraz dobrowolnych składek tak członków Grona profesorów, jak i osób prywatnych i instytucyi krajowych.

Dochody funduszu na wycieczki ogólne były w r. 1911/12 następujące :

589 K 41 h 800 „ - „

Pozostałość z r. 1910/11.......

Subwencya rządowa........

Zasiłek Wydziału krajowego z fundacyi im To-

100 „ -

warnickiego.........

117

Zwroty b. słuchaczów . Dary b. słuchaczów

Razem .

Wydatki w tym samym czasie były następujące: Zasiłki udzielone słuchaczom Stemple ......

Portorya i czeki P. K. O. .

5.550 K 61 h

3.420 K — h

44 „

to OJ

Razem .

Pozostaje zatem w kasie Rektoratu na rok następny 2.085 K 71 h Obrót funduszu na wycieczki geologiczne:

Pozostałość z roku 1910/11 Subwencya rządowa ....

Zwroty b. słuchaczów ....

3.464 K 90 h

00 O co

K 01 h

„ 50 „

Razem .

Zasiłków udzielono słuchaczom .

Ot CO

to

t"- 00

K 51 h „ 18 „

419 K 33 h

345 K 90 h 600 „ — „ 148 „ 59 „ 12 „ - „

1.106 K 40 h

Pozostaje w kasie Rektoratu na rok następny Obrót funduszu na wycieczki górnicze:

Pozostałość z roku 1909/10    .....

Subwencya Wydziału krajowego ....

Zwroty b. słuchaczów.......

Dary b. słuchaczów.......

Razem .

Zasiłków udzielono słuchaczom . 625 K — h Stemple i portorya .

Razem .

Pozostaje w kasie Rektoratu na rok następny . Fundusz wycieczek hydrotechnicznych:

Subwencya rządowa w r. 1912.....

Zasiłków udzielano słuchaczom.....

Pozostaje w kasie Rektoratu na rok następny .

628 K 70 h

477 K 70 h

800 K - h 545 „ — „

255 K - h

Wykaz darów

jakie w ciągu roku naukowego otrzymały poszczególne katedry.

Docentura budowy maszyn rolniczych.

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

Broszury: Nagibir — Ornoja prorieżywanja; J. Krauze: Kopaczki do ziemniaków; Postępy w budowie maszyn rolniczych ; Maszyny do motorowej uprawy gleby; Korczownik „Australja“ .

Kulieszow — Opisanje kon-strukcii czertieźej .

Izwiestija biuro po sielsko choriajstwiennoj miechani-kie — roczniki za r. 1910 i 1911. (Drugi egzemplarz ofiarowany dla biblioteki).

Dr. Jan Krauze.

Muzeum rolnictwa w Petersburgu.

10 tomów

Rocznik za r. 1911 „Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte......

Biuro po sielskochoziaj-stwiennoj miechanikie w Petersburgu.

24 zeszyty

Rocznik za rok 1911 „Ziemianina“ i „Przeglądu leśniczego“ ......

Verlags - Anstalt Albert Vogt w Berlinie.

52 numera

Komplet nożów do wypielaczy wraz z dźwignią nożową .

4 zeszyty

Dr. Swinarski, redaktor i wydawca Ziemianina.

Herman Saas w Magde-j burgu.

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

Aparaty wysiewające R. Sacka klasy IV. i klasy VI. . Źapy spulchniaczy R. Sacka . Okaz kujnej leizny Model aparatu wysiewającego „Hallensis“ .    .    .    .    .

Model aparatu wysiewającego Kovafika.....

Tablica z przekrojem wirówki

Kaysera......

Tablice z przekrojami młynków

i wialni......

Tablice z przekrojami lokomo-bili i młocarni ....

| R. Sack w Lipsku - Plag-witz.

F. Zimmermann w Hali n/S.

Bracia Kovafik w Proście-jowie.

Firma Kayser.

Firma H. Dreyer w Gaste.

R. Wolf w Magdeburgu.

kilkanaście

kilka

geologii Szkoły politechnicznej.

kilkanaście

1 tom

Instytut mineralogii i

Publikacye Wydziału matem, przyrod. Akademii Umiejętności w Krakowie Okazy paleontologiczne z ce-nomanu w okol. Buczacza

Dzieło: A descriptive sketch of the geology and economic minerais of Canada by G. Z. Young Łopatka mamuta .... Fotografie geologiczne z Karpat Wapień serpulowy z Miodo-

borów......

Okazy geologiczne z Egiptu . Kryształ aleksandrytu (bliźniak) Duży okaz łupku kambryjskiego z okolicy Sandomierza Okazy paleontologiczne z Wielunia .......

Granit z Ukrainy .... Duży głaz narzutowy z szramami z moreny dennej w okol. Kilonii

Prof. Dr. J. Niedźwiedzki.

P. Kwaśniewski, inżynier Wydziału krajowego.

P. inż. Ramułt.

P. Rawski, stud. polit.

P. Szenk, stud. polit.

Akademicki Klub turyst. Prof. Dr. T. Godlewski. P. Biluchowski, stud. poi.

P. Świrski, stud. poi.

P. Packiewicz, stud. poi. P. Kownacki, stud. poi.

_ 120 —

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

kilka

kilka

tomów 3 z atlasem

kilkanaście

Fotografie geologiczne z Tatr

Fotografie z Krakowskiego . Kostki skat......

Kostka anderytu z Bryjarki .

Dryas octopetala .    .    .    .

Okazy paleontologiczne z Pod-łęża.......

Broszura: Berestowiecki wulkan bazaltowy ....

Okaz dermatytu ....

Portret prof. Neumayra .

Nożyk krzemienny ....

Portret Barranda ....

D’Orbigny:    Paléontologie

française. Terr. crétacés .

Koral (głaz narzutowy)

Okazy geologiczne z Sudanu i Helgolandu ....

Próbki przybrzeżnych osadów morskich z okolicy Ville Franche ......

Fotografie geologiczne

V    V    •

Staszic. O ziemiorodztwie gór dawnej Sarmacyi a później Polski etc. Cz. I. .

Staszic. Rozprawa piąta o Kra-paku Wielkim etc.

Portrety Władysława Dybowskiego, Czekanowskiego i Czerskiego.....

P. Urbańczyk-Zajączkow-ski, stud. poi.

P. Szulc, stud. poi.

Stacya doświadczalna na politechnice.

Zarząd dóbr Szczawnickich. Dr. Ruppert, asyst. poi.

P. Grocholski, stud. poi.

Prof. Pawlewski.

Zarząd łomów porfiru w Miękini.

Prof. Dr. Franciszek Suess w Wiedniu.

Dr. W. Łoziński.

Prof. Dr. Tad. Wiśniowski.

Prof. Dr. J. Niedźwiedzki.

Prof. Dr. Blauth.

Inż. Tad. Dybowski.

Prof. Dr. Niezabitowski.

P. Hecht, stud. poi.

Prof. B. Pawlewski.

Prof. Dr. B. Dybowski.

Katedra Botaniki i Towaroznawstwa.

Len przędzalny .

15

Nasiona

20

Tow. akc. żyrardowskie, Żyrardów.

Prof. Dr. S. Krzemie-niewski, Dublany.

- 121 —

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

Nasiona .

Próby to.rfu, większa ilość (50 kg) torfu, próbki pasz treściwych ......

Zboże przedhistoryczne ze Żmudzi......

Prof. Dr. Miczyński, Du-blany.

25

Proso przedhistoryczne . Pszenica węgierska

Żywe i Opuntie i Kaktee

„Peka“ pierwotny przyrząd do pieczenia chleba ...

Proso, ryż, groch i kukurydza

łuszczona .....

Zbiór nasion.....

około il₂ kg.

2 próby 8 prób

5 sztuk

5 prób 18 prób

Iriticum Spelta, T. monoco-cum i T. dicoceum Wielkie Laminarie i Floridee .

3 próby 5 sztuk

Nasiona, tłuszcze oraz maku-

chy

10

Nasiona, tłuszcze oraz makuchy .......

Nasiona, tłuszcze oraz maku-

10

chy

Wielki zbiór materyałów do wyrobu kapeluszy .

Liść preparowany z Chin (Ficus religiosa) .

Rośliny torfowe i ich kłącze .

Próby korków z Gdańska

30

Prof. A. Karpiński, Du-blany.

Prof. Dr. L. Krzywicki, Warszawa.

Prof. Dr. Hadaczek, Lwów.

Prof. Dr. Kosutany, Budapeszt.

Prof. Dr. Saud. Nagocsy-Dietz, Budapeszt.

Prof. Dr. von Degen, Budapeszt.

Hungaria-Mühle,Budapeszt.

Edm. Hauptner Cie, Budapeszt.

Dr. A. Volkart, Zurych.

Dr. C. H. Ostenfeld, Kopenhaga.

Georg Schicht, A. G. Aussig a. E.

Luzzatti Cie, Tryjest.

Em. Kühner Sohn, Kune-rolwerke, Atzgersdorf p. Wiedniem.

Walser Cie, Londyn i Prof. Dr. Rob. Burri-Beru.

Pani H. Gebhardt-Mauri-zio, Kraków.

P. Edw. Maurizio, Strzelce Wielkie.

Prof. A. Maurizio, Lwów.

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

Katedra Maszynoznawstwa ogólnego.

Sprzęgło Sekersa 30%

„    tarczowe 30% .

„    kołowe 40%

Łożysko samosmarujące 30%

55% grze-

Fabryka Johna w Łodzi.

» » bieniowe 55% .

Łożyska wiszące Sekersa 30% „    „ słupkowe 45%

Podstawa łożyskowa . Wspornik ścienny łożyskowy Kierowniki pasowe samosma-rujące z kołami pasowemi

Katedra Technologii włókien.

Kolekcya przędzy, nici i tkanin lnianych, konopnych i jutowych (tkaniny impregnow.)

Kolekcya próbek surowej bawełny i produktów wytwórczości poszczególnych maszyn w przędzalnictwie bawełny stosowanych .

28

Salzmann & Co. w Cassel.

26

Przędzalnia bawełny Towa-rzystwa akcyjnego wyrobów półwełnianych R. Kindlera w Pabianicach.

53

1 karta

1 karta

1 karta

' Cu

Kolekcya próbek bawełny, przędzy i tkanin

Chwytki do suszarek tkanin .

Okazy biegaczy obręczkowych i wodzików dla przędzawek

Okazy obić szmerglowych do szlifowania obić zgrzebnych

Okazy obić piłkowych dla bębnów wilkowych

Forma stara do drukowania tkanin......

Towarzystwo Schlosse-rowskie w Ozorkowie. C. G. Flaubold jr. w Chemnitz.

Arno Loose w Chemnitz.

Dronsfield Brothers Ltd. w Oldham.

. & C. Garnett Ltd. w Cleckheaton.

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

Katedra Technologii mechanicznej metali.

Illustrowane katalogi maszyn do przeróbki metali

250

Okazy rur z metalu Durana .

Okazy stali narzędziowej .

Okazy sztucznych materyałów do wyrobu tam szlifierskich

Okazy surowców żelaza . Okazy materyałów hutniczych

30

11

Różne fabryki austryackie, węgierskie, niemieckie, francuskie, angielskie, belgijskie i amerykańskie.

Dürener Metallwerke u. Düren.

Bracia Böhler & Co T. A. Wiedeń.

10

11

Schuchardt & Schütte Wiedeń.

Müller & Co. Hoaga. Katedra Elektrotechniki Szkoły politechnicznej we Lwowie.

Katedra elektrotechniki.

Element akumulatora przenośnego .......

Ręczna lampa łukowa

Fabryka akumulatorów Dra Zdzisława Stanec-kiego.

WPan Ludwik Kuchar we Lwowie.

Katedra geometryi wykreślił ej.

Reye Th., Geometrie der Lage. Ziembiński, Składnia wykreślna.

Prof. J. Rychter.

Katedra Astronomii sferycznej i Geodezyi wyższej oraz Ohserwa-toryum astronomiczno-meteorologiczne.

Übersicht üb. d. Witterungsverhältnisse im Königreich Bayern. Ihrgge 1891—1910

oprawiono w 4 tomy

K. Bayerische Meteorologische Zentralstation w Monachium.

Annales de l’Observatoire Royal de Bruxelles. Annales astronomiques, tome VI. Bruxelles 1887 .    .    .    .

Obserwatoryum w Uccle.

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

Annales de l’Observatoire Royal de Belgique. Annales astronomiques, tomes IX— XII. Brux. 1904-07, 1907, 1907—08, 1910    .    .    .

Annales de l’Observatoire Royal de Belgique. Physique du Globe, tome IV. Bruxelles 1908—09

Deutsche überseeische meteorologische Beobachtungen, hrsggb. v. d. Deutschen Seewarte. Hefte I—XVIII. Hamburg 1887-1910 .    .

Ergebnisse der meteorol. Beobachtungen an d. Landesstationen in Bosnien-Her-cegovina im J. 1901 ; in d. Jahren 1902 u. 1903; in d. Jahren 1906 u. 1907; im J. 1908; im J. 1909. Wien 1905, 1906, Sarajevo 1907, 1908, 1909, 1910 .    .    .

Obserwatoryum w Uccle.

oprawiono w 8 tomów

Deutsche Seewarte w Hamburgu.

Urząd Meteorologiczny bośniacko - hercego-wiński.

Astronomisch-geodätische Arbeiten des k. u. k. militärgeographischen Instituts. Bde II—XVI. Wien 1873— 1899 .......

16

K. u. k. Militär-geographisches Institut w Wiedniu.

Mitteilungen der Erdbebenkommission der k. k. Akademie d. Wiss. in Wien. Neue Folge Nr. 1—35. Wien 1901—09    .....

oprawiono w 7 tomów

Wiener Mitteilungen photographischen Inhalts (początkowo: Lechners Mitteilungen aus d. Gebiete d. Photographie). Jhrgge 1901—08

Erdbebenkommission Akademii Umiej, w Wiedniu.

Przedmiot ofiarowany

Ilość sztuk

Ofiarodawca

Bulletin Mensuel du Bureau Central Météorologique de France. Années 1896 à 1900; 1901 à 1905; 1906 à 1910. Paris 1896-1910 .    .    .

Meteorologische Beobachtungen, angestellt auf der k. k. Sternwarte in Krakau. Ihrgge

1896-1910 .....

Meteorologiai följegyzesek, Bu-dapesten. Evf. 1906—1910 (5 roczników) ....

Bureau Central Météorologique de France.

opraw, w 31.

Obserwatoryum w Krakowie.

oprawiono w 1 tom

Ung. Reichsanstalt für Meteorologie u. Erdmagnetismus.

Annuaire astronomique del’Ob-servatoire Royal de Belgique pour l’an 1911 ; dto. pour l’an 1912. Bruxelles 1910, 1911 Astronomische Rundschau. Ihrg. 1904 (=Bd. VI.). Lus-sinpiccolo 1904 Astronomisch nautische Ephe-meriden, hrsggb. v. d.. Observatorium in Triest, für das Jahr 1913. Triest 1911 Meteorologische Zeitschrift, Bd.

XXVI. Braunschweig 1909 Observations faites au Cercle Méridien ä l’Observatoire de Varsovie. 3 parties. Varsovie 1892; 1901 ; 1902—3

Monatliche Mitteilungen der k. k. Zentralanstalt für Meteorologie u. Geodynamik in Wien. Jhrgge 1906—1910

Telegraphischer Wetterbericht der k. k. Zentralanstalt f. Meteorol. u. Geodyn. in Wien. Jhrgg. 1911 .

Obserwatoryum w Uccle.

Prof. Dr. W. Làska.

Obserwatoryum w Try-jeście.

Prof. Dr. W. Làska.

Obserwatoryum uniwersyteckie w Warszawie

oprawiono w 1 tom

Zentralanstalt für Meteorol. u. Geodyn. w Wiedniu.

Zentralanstalt f. Meteorol. u. Geodyn. w Wiedniu

63

C23

?„J

2»

J'

t

S

;

?Ä

?

■

c°

\

\

*

\

V

V

s

*;wCł_;

(

).

,

;h

'

L

k.

■

■

,/•

/ >

f

W- Ą

.

r:

\

>

; ,

\

'

\

■/ft:

.

Biblioteka PK

<W

!':y :;|"lv

. î WM

[ i* ;

J.X.3

tnsi

11912-13

3®

',ß

tag

l-U$:

mim

■

g ;\d

r

y',

' X

msn

W

m

F:

V..

■

■

ta**. ‘ «ÄSfeV-

W&Çï v

1 “

7*1

: #J . ¹1

® -

Kg;

f

tk

^ i

•.•■r #

■

⁴. ?/.?;

OK

»:•

3

Jf,'l

M \

iff0

î

C

IC

■ -;

;t.i'i % >'V*

-77 . £&v:Wi

; XhVÎ&ilr

w,

r" J

l£

M

;

t ws*»>#

■V ,. .

’.v⁴?':-'/'

J

«

Mm4

833}

J.

⁸

iaäSFB

»ĆłfctoJ

•#v>v/ ■.

'Sfc^ÿ*".

ïÆmm

ÆMÆjh!

f&mwyMć-

ÖT

SEÜ

«I

■§8®

ił-

si

v

»fSPXs'

100000231954

• 7ife?$§

8^1

7*