*«V3*Ć¥-'' cJ

y. «*»

SÉ.V&*

#?!*

KM

fet- x\"

Vyj#.;i.v

JL

III

■ r-

, Ęf 0:ilĄ

“ f ŒBS

V?

•&« a-

ji Vm.

- *** .

fik -• ^

r-i

:/    ’ i\

<

/> \ :ąu

■

w. j

m

W>Ą

là

K;::

mû

.■ fż'

H©

/-

.WK

Sr :-' . »5J*.î i

| ' f,

m

.* '•>-■

siMî

äP>

;’ ||i'

li«

gjl

El-

W-'

gkjfg

■■

Sü

Î5 -

;d._

li • ■' i- ■■■ - ....■■■ :#

Ir^y,

^iiiirHii

ofe

: im i

Pl#

jBH

*v

i®«

li

mim

-^■jy V-

'mH

‘ * -: :

J# .0

wk ;V.; Ąfk

(S

■:    ■    4

r J

* pg

i ,-■:;

fóf#f J'ï'

steÉïi*

Æÿ

iŁm

mm.

fÆ

n-.-.

-'cy

W/* &

FX:

/)

’ •?

' !< -h ’■ ';    ■■ .:    •-!

‘/vi

•<f v

f/ r.

■•. Ily '; 4

'j îiv-J

K jyy-‘ ’ -

s-'ya'

: ?•

*Lx

R.

w.

y#

*

%

. /

*

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000231924

y

t

Y

i

■

/

> - . :

>

■

>

.

-

'

i;

/

mA, r

PROQRAM

GES. KRÓL.

SZKOŁY POLITECHNICZNEJ

WE LWOWIE

NA ROK NAUKOWY 1907/8.

XXXVI.

WE LWOWIE rJflPJŁHDEM SZKOŁY POLiITECH^ICZflEtJ.

Z I. ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI WE LWOWIE.

1907.

ł \

M 3*- ?>/M7<-0?

^BIBLIOTEKA?'

r\f mO\

j:

mim

ilk

ii n s 3 . y

KRAKÓW

sus

Sć-

s*

Akc. Nr. .

ihik

Ul,

SPIS WYKŁADÓW.

I Nauki matematyczne.

1. Matematyka kurs I.

Profesor: Dr. Placyd Dziwiński.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w obu półroczach).

I.    Zasady analizy wyższej, aj Wstęp do analizy: Teorya działań. Szeregi i iloczyny nieskończone. Równania algebraiczne. Wyznaczniki i sposoby rugowania. Ilości zmienne i ich funkcye. b) Rachunek różniczkowy: Różniczki i pochodne funkcyi jednej i wielu zmiennych. Wzór Taylora i Mac-laurin’a. Symbole nieoznaczone. Maxima i minima. Styczność powierzchni, ej Rachunek całkowy: Całki określone i nieokreślone. Sposoby całkowania. Całki funkcyj algebraicznych i przestępnych. Sposoby przybliżone obliczania całek. Całki wielokrotne. Rektyfikacya i kwadratura linii krzywych. Kompla-nacya i kubatura powierzchni.

II.    Geometry a analityczna, aj Układy spółrzę-dnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Wzory trygönometryi płaskiej i sferycznej. Punkt, prosta i płaszczyzna. Miejsca geometryczne, bj Spółrzędne jednorodne. Stosunek podwójnego podziału i inwolucya. Teorya krzywych i powierzchni drugiego rzędu.

2. Ćwiczenia z matematyki kurs I.

Profesor: Dr. Placyd Dziwiński i Asystent: Dr. Łucyan E. Böttcher.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach). Rozwiązywanie zagadnień z zakresu matematyki kursu I-go.

3. Matematyka kurs II.¹)

Profesor: Dr. Stanisław Kępiński.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w obu półroczach).

I.    Analiza wyższa, a) Teorya całek określonych : Sposoby obliczania całek określonych. Całki określone wielokrotne. Całki Eulera. Całki i szeregi Fouriera, b) Teorya funkcyi zmiennej zespolonej. Ogólne własności funkcyi analitycznych. c) Teorya równań różniczkowych : Formowanie równań różniczkowych. Teorya Jakobianu. Całkowanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego i rzędów wyższych , osobliwie liniowych. Całkowanie układu równań różniczkowych zwyczajnych. Całkowanie równań różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego, liniowych i ogólnych z trzema zmiennemi. cl) Zasady rachunku przemienności.

II.    Teorya ogólna linii krzywych i powierzchni. a) Styczność i krzywizna krzywych skośnych i powierzchni. Powierzchnie prostokreślne. Powierzchnie drugiego rzędu, b) Linie krzywe na powierzchniach : Linie krzywiznowe , geodezyjne i asymptotyczne, c) Kubatura i kwadratura, powierzchni.

4. Ćwiczenia z matematyki kurs II.¹)

Profesor: Dr. Stanisław Kępiński i Asystent: Franciszek Ulkowski.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach). Rozwiązywanie zagadnień z zakresu matematyki kursu Ii-go,

5. Seminar y urn matematyczne.

Profesor: Dr. Placyd Dziwiński.

(Tygodniowo 2 godziny).

Rozwiązywanie i roztrząsanie zagadnień z nowszej analizy, wyższej geometryi i zastosowanej matematyki.

6. Mementa matematyki wyższej.

Docent: Dr. Zdzisław Krygowski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach).

Rozwój pojęcia liczby i przestrzeni. Zasady geometryi analitycznej płaskiej i przestrzennej wraz z trygonometryą płaską i sferyczną. Najważniejsze linie krzywe i powierzchnie. Pojęcie funkcyi. Różniczki i pochodne funkcyi. Szereg Taylora i Maclaurina i obliczenie pierwiastków, logarytmów i funkcyi goniometrycznych. Maxima i minima funkcyi, symbole nieoznaczone. Zastosowania geometryczne rachunku różniczkowego. Zasady rachunku całkowego. Rektyfikacya i komplanacya krzywych płaskich, komplanacya i kubatura powierzchni obrotowych.

7. Geometry a wykreśliła.

Profesor: Dr. Mieczysław Łazarski.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu, 6 godzin rysnnków w zimo-wem półroczu, a B godziny wykładu i 6 godzin rysunków w letniem półroczu).

A)    Metody geometryi wykreślnej :

1. Rzuty środkowe. 2. Szeregi punktów i pęki promieni; jednokreślność pęków' i szeregów. Teorya krzywych rzędu drugiego. 3. Kolineacya, podobieństwo, powinowactwo, inwolucya, przystawanie i symetrya układów płaskich. 4. Kolineacya i powinowactwo układów przestrzennych. 5. Rzuty ortogonalne. 6. Axyonometrya. 7. Wielościany.

B)    Teorya krzywych i powierzchni w ogóle :

1.    Krzywe wichrowate i powierzchnie rozwijalne : a) Stożki i walce, krzywe wichrowate rzędu B-go i 4-go ; b) Linia śrubowa i powierzchnia śrubowa rozwijalna.

2.    Teorya powierzchni wichrowatych: a) hyperboloida o jednej powłoce; b) paraboloida hyperboliczna; c) j}°wierz_ chnie śrubowe wichrowate.

3.    Teorya powierzchni rzędu 2-go krzywokreślnych : a) kula;

b) powierzchnie obrotowe rzędu 2-go jako utwory kolineacyjne kuli; e) powierzchnie rzędu 2-go trójosiowe, jako utwory powinowate z powierzchniami obrotowemi rzędu 2-go.

4.    Teorya powierzchni obrotowych i obwiednich.

5.    Konstrukcya cieniów własnych i rzuconych, oraz linii równego oświetlenia na powierzchniach.

7a. Praktyczne ćwiczenia w konstrukcyach geometry i

wykreślnej.

Profesor: Dr. Mieczysław Łazarski.

(Tygodniowo 1 godzina ćwiczeń w obu półroczach).

8. Mechanika ogólna.

Profesor : Vacat.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w obu półroczach).

Pojęcia zasadnicze. Mechanika swobodnego i nieswobo-dnego punktu materyalnego. Potencyał.

Kinematyka, statyka i dynamika układów materyalnych sztywnych, z zastosowaniem metod wykreślnych (początki statyki wykreślnej). Hydrostatyka i hydrodynamika.

9. Mechanika analityczna.

Profesor: Vacat.

(Tygodniowo dwie godziny wykładu w obu półroczach).

Wybrane działy z mechaniki punktu, ciała sztywnego i hydromechaniki.

10. Mechanika techniczna.*)

Profesor: Tadeusz Fiedler.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Opory tarcia; opór sztywności linew i łańcuchów. Statyka i dynamika układów materyalnych sprężystych. Obliczanie belek prostych przy użyciu sposobów analitycznych i wykreślnych.

Hydraulika.

II. Nauki przyrodnicze.

11. Fizyka ogólna i techniczna.

Profesorowie: Dr. Kazimierz Olearski i Dr. Tadeusz Godlewki.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu w obu półroczach).

*) Słuchacze zgłaszający się do egzaminu kursowego z tego przedmiotu, wykazać się winni egzaminem kursowym z mechaniki ogólnej.

Wstęp do fizyki: O ruchu, sile i energii.

Teorya ciepła.

Optyka.

Elektryczność i magnetyzm.

12. Ćwiczenia w laboratoryum fizycznem.

Profesorowie: Dr. Kazimierz Olearski i Dr. Tadeusz Godlewski.

(Tygodniowo 3 godziny w letniem półroczu).

IB. Chemia nieograniczna.

Profesor: Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 3 godziny wykładu w półroczu letniem).

Rys historyi chemii. Zasady chemii teoretycznej. Chemia ogólna na podstawie systemu peryodycznego.

14. Chemia organiczna.

Profesor: Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 4 godziny wykładu w półroczu letniem).

Wstęp do chemii organicznej. Związki alifatyczne. Związki aromatyczne. Związki budowy pierścieniowej izo- i hetero-cyklowe.

15. Chemia analityczna.

Profesor: Stefan Niementowski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 20 godzin ćwiczeń w czterech półroczach, dla słuchaczów kursu przygotowawczego do zawodu górniczego tygodniowo 1 godzina wykładu i 16 godzin ćwiczeń w półroczu zimowem).

16. Chemia rolnicza.

Docent płatny: Dr. Roman Wawnikiewicz.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu letniem). Wytwarzanie materyi organicznej w roślinach, jej przemiany, pokarmy roślinne.

Powstawanie gleby, jej własności fizyczne i chemiczne. Nawozy, ich skład i działanie.

17. Chemia fizykalna.²)

Docent prywatny: Dr. Ludwik Bruner. (Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach).

18. Mineralogia.

Profesor: Dr. Julian Niedźwiedzki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w półroczu zimowem ; 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Morfologia minerałów (krystalografia). Krystalofizyka. Charakterystyka około 100 gatunków minerałów ważniejszych ze względów technicznych, ich występowanie i użycie.

19. Geologia kurs I. (Petrografia).

Profesor: Dr. Julian Niedźwiedzki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w półroczu zimowem).

Charakterystyka minerałów wchodzących w skład skał. Tekstury skał. Sposoby badania petrograficznego. Charakterystyka około sześćdziesięciu gatunków skał ważniejszych ze względu na ich rozpowszechnienie lub użycie.

20. Geologia kurs II.

Profesor: Dr. Julian Niedźwiedzki.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i godzina ćwiczeń w półroczu letniem).

Zakres geologii. Temperatura w podziemiu. Tektonika geologiczna. Geologia dynamiczna : działania plutonizmu, wody, organizmów. Zadanie geologii historycznej.

21. Geologia kurs III.

Docent: Prof. Dr. Józef Siemiradzki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu, wraz z demonstracyami w obu półroczach. Dwudniowa wycieczka geologiczna). Przegląd formacyi systemów geologicznych ze szczególnem uwzględnieniem budowy geologicznej Glalicyi.

22. Z o o 1 o g i a.

Docent: Dr. Mieczysław Kowalewski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Podział i zakres umiejętności zoologicznych. Krótki rys historyczny. Teorya przeobrażeń. Zasady morfologii porównawczej i fizyologii z pewnem uwzględnieniem organizmu ludzkiego (protoplazma, komórka, tkanki i narządy : ich geneza, budowa i funkcya ; rozmnażanie się ; podstawy historyi rozwoju). Zasadnicze wiadomości ekologiczne. Krótki przegląd systematyczny typów z większem uwzględnieniem zwierząt ważniejszych w znaczeniu nauko wem i praktycznem (w technice, rolnictwie i medycynie).

28. B o t a n i k a.

Profesor : Vacat.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

I. Nauka o komórce. Anatomia i fizyologia roślin.

II. Morfologia i systematyka Skrytopłciowych (Crypto-gamae), Nagoziarnowych (Gymnospermae) i Okrytoziarnowych (Angiospermae).

24. Myk o logia techniczna.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem). Wykład. Zarys historyczny początków nauki o drobnoustrojach. Metody badań (sterylizacya, desinfekcya, hodowla czysta etc.). Ogólne wiadomości o drobnoustrojach (budowa komórki, jej odżywianie). Enzymy. Systematyka drobnoustrojów

— 10 —

(schizomycety, eumycety). Szczegółowe wiadomości o drobnoustrojach (bakterye, drożdżaki, pleśniaki). Zastosowanie wiadomości dotychczasowych o drobnoustrojach w piwowarstwie, gorzelnictwie, drożdżarstwie, przy wyrobie win owocowych, octu, w garbarstwie itd.

Znaczenie i rola drobnoustrojów w przyrodzie.

Ćwiczenia: Grleby odżywcze, metody hodowli, metody barwienia. Hodowle czyste bakteryj, drożdżaków i pleśniaków, ćwiczenia w hodowli i rozpoznawaniu najważniejszych gatunków' drobnoustrojów fermentacyjnych.

Analiza mieszanin rozmaitych drobnoustrojów, analiza drożdży piwowarskich i gorzelniczych, oraz innych produktów przemysłu fermentacyjnego.

Mikrobiologiczna analiza "wody, ziemi i powietrza.

25. Eneyklopedya leśnictwa.

Docent prywatny: Kazimierz Acht.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Pojęcie lasu i leśnictwa. Zarys botaniki leśniczej. Nauka o drzewostanach. Uprawa i pielęgnowanie lasu. Użytkowanie lasu. Ochrona lasu. Urządzenie gospodarstwa lasowego. Ocenianie lasu i statystyka leśna. Administracya lasu. Zadanie państwa wobec leśnictwa. Ustawodawstwo leśnicze. Historya i literatura leśnictwa.

26. Eneyklopedya rolnictwa.

Docent: Bronisław Janowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem,

2 godziny w półroczu letniem).

Część ogólna:

Zasady uprawy roli, nawożenia i melioracyj rolnych. Zasady uprawy i produkcyi roślin gospodarskich.

Ogólne zasady organizacyi i zarządu gospodarstwa rolnego. O systemach i formach gospodarczych i jej przystosowaniu do danych warunków ogólno-ekonomicznych.

11 —

27. Bonitacya gleby.

Docent: Bronisław Janowski.

(Tygodniowo 1 godzina w obu półroczach).

Nauka o glebie stosowana. Własności chemiczne i fizykalne gleby. O badaniu praktycznem, o klasyfikacyi i bo-nitacyi gleby. Zasady kartograf! pedologicznej.

28. Wybrane działy z nauki rolnictwa.

Docent: Bronisław Janowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach). Szczegółowa uprawa roślin gospodarskich.

Uprawa roślin przemysłoych. Uprawa łąk i pastwisk.

29. Meteorologia i klimatologia.

Docent: Dr. Eugeniusz Romer.

(Tygodniowo 1 godzina w półroczu letniem).

Pojęcia wstępne. Instrumenta, metody obserwacyi, jakoteż opracowanie materyału surowego. Wahania okresowe i nieo-kresowe, ich znaczenie klimatyczne. Ogólny rys rozmieszczenia temperatury na powierzchni kuli ziemskiej ; nieco o jej rozmieszczeniu pionowem. Relacye zachodzące między temperaturą , a innymi czynnikami meteorologicznymi, w szczególności ciśnieniem atmosfery, wiatrem i wilgocią. Nieco o wpływach lokalnych na wysokość i wahania temperatury. Hydrologiczne znaczenie temperatury.

30. Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Docent: Dr. Kazimierz Panek.

(Tygodniowo 1 godzina w zimowem półroczu).

I. Hygiena jako nauka. O zapobieganiu chorobom. O drobnoustrojach. Odporność. Antyseptyka i Aseptyka. Wpływ klimatu i zmian atmosferycznych na ustrój. Hygiena żywienia. Skład

— 12 -i zanieczyszczenia wody do picia. Studnie i wodociągi. Hygiena mieszkań i miast. Sposoby kanalizacyi. Hygiena życia codziennego. Hygiena płciowa.

II. Krótki zarys anatomii człowieka. Fizyologia krążenia i oddechania. Zranienia i krwiotoki. Złamania i zwichnięcia. Zgniecenia. Zatrucia. Uduszenia. Utopienie. Ciała obce. Porażenia. Oparzenia i zamrożenia. Oznaki śmierci. Ćwiczenia praktyczne w zakładaniu opatrunków i wykonywania sztucznego oddechania i mięsienia.

III. Nauki technologiczne.

BI. Tekli no logia mechaniczna I.

Profesor: Juliusz Jaxa Bykowski.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w półroczu zimowem). Technologia mechaniczna metali, drewna i kamienia.

Część ogólna:

Rodzaje, wyrób i własności metali, a mianowicie: żelaza, miedzi, cynku, cyny, ołowiu, antymonu, glinu, złota, srebra, platyny, rtęci, tudzież stopów.

Rodzaje własności drewna i kamieni używanych w przemyśle.

Obróbka tych materyałów. Narzędzia ręczne i mechaniczne, używane przy wyrobie surowców, tudzież wykonywaniu surowych wyrobów.

32. Technologia mechaniczna II.

Profesor: Juliusz Jaxa Bykowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem). Technologia mechaniczna metali, drewna i kamienia.

Wyrób szyn, blachy, drutu, rur, śrub, muter, gwoździ, igieł, szpilek itd.

— 13 -

33. Technologia mechaniczna III.

Profesor: Juliusz Jaxa Bykowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu, w obu półroczach).

I. Część ogólna:

Technologia mechaniczna włókna. Wyrób i własności przędziwa, a mianowicie: bawełny, lnu, konopi, juty, wełny i jedwabiu.

Przędzalnictwo i tkactwo, jakoteż narzędzia i maszyny przy tern używane.

2. Część szczegółowa:

Tkaniny gładkie, czynowate, wzorzyste i kosmate, tkaniny sukiennicze. Tkaniny Oczkowe, gładkie i wzorzyste. Tkaniny gazowe.

Papiernictwo. Materyały, wyroby, maszyny.

Młynarstwo zbożowe.

34. Technologia chemiczna kurs I.*)

Profesor: Bronisław Pawlewski.

sze

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach). Technologia wody. Kotły parowe i maszyny do wytwarzania zimna. Materyały opałowe i ich przeróbka. Urządzenia do ogrzewania i opalania. Materyały oświetlające i naj ważniej-urządzenia do oświetlania. Materyały wybuchowe. Wenty-

lacya i dezynfekcya. Sztuczne nawozy.

35. Technologia chemiczna kurs II.*)

Profesor: Bronisław Pawlewski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

Technologia włókien. Przeróbka mazi pogazowej. Barwniki. Farbowanie i drukowanie tkanin. Papiernictwo i Garbarstwo.

*) Inne działy tego przedmiotu będą wykładane w roku przyszłym.

— i4

86. Technologia chemiczna III.

(Technologia przemysłu rolniczego).

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

Gorzelnictwo, drożdżarstwo, piwowarstwo, occiarstwo, wyrób krochmalu, dekstryn i cukru gronowego.

87. Analiza chemiczno-techniczna.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

Ćwiczenia praktyczne w pracowni chemiczno-technicznej (laboratoryum III.).

88. Analiza i produkcya chemiczno-techniczna.

Profesor: Bronisław Pawlewski.

(Tygodniowo 20 godzin ćwiczeń w obu półroczach), ćwiczenia analityczno-syntetyczne w laboratoryum IY.

89. Towaroznawstwo techniczne i ćwiczenia mikroskopijne.

Profesor : Vacat.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w obu półroczach)

Historyczny rozwój umiejętności i jej ważność; charakterystyka surowców. Surowce roślinne : gumy, żywice i gumożywice, kauczuk, gutaperka, balata, opium, aloes, kamfora, katechu, gambir, ściągle, tłuszcze i woski roślinne, skrobie i mąki, włókna, kory, drzewa (szczególnie farbiarskie) liście, kwiaty, owoce, nasiona, korzeniaki i rośliny zarodnikowe, mające techniczne zastosowanie, garbniki i farby roślinne. Surowce zwierzęce : tłuszcz i wosk, albumin, mleko, ser, miód, kleje, spodium, mączka kościana, jedwab, wełna, skóra, pergamin, koszenila itd.

— 15 —

Mikroskopia techniczna.

(Tygodniowo 1 godzina w obu półroczach).

Ważność przedmiotu, teorya, budowa mikroskopów i ich ocena, przyrządy pomocnicze, mikrotechnika i mikrochemia, sposób przyrządzania preparatów mikroskopowych i ich przechowywanie. Mikroskopowe badania przedmiotów towaroznawstwa technicznego, wykonywane przez słuchaczów pod kierownictwem profesora.

40. Urządzenie zakładów przemysłu rolniczego.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach). Gorzelnie, fabryki drożdży prasowanych, browary, fabryki . octu, krochmalnie, cukrownie.

41. Metody analityczne w przemyśle fermentacyj n ym.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem).

42. Gorzelnictwo i kroclimalnictwo.

Docent płatny: Roman Wawnikiewicz.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

43. Technologia chemiczna oleju skalnego i wosku

ziemnego.

Profesor : Roman Załoziecki.

(Tygodniowo 8 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Ogólne pojęcie, charakterystyka i klasyfikacya minerałów żywicznych. Olej skalny i wosk ziemny. Znaczenie w przemyśle wraz z krótkim historycznym przeglądem rozwoju fa-brykacyi. Znachodzenie geograficzne i geologiczne z szczegól-nem uwzględnieniem stosunków krajowych. Sposoby wydobywania , przechowywania i przesyłania. Teorye tworzenia się i występowania ropy i wosku ziemnego. Ich własności fizyczne i chemiczne, skład i budowa chemiczna. Badanie materyałów

— 16 -

surowych ; charakterystyka ropy amerykańskiej , kaukazkiej i galicyjskiej. Szczegółowa fabrykacya olejów świetlnych, olejów smarowych i smarów stałych, parafiny, cerezyny, wazeliny, sadzy koksu, asfaltu, gudronów. Własności i zastosowanie poszczególnych produktów fabrycznych, sposoby badania i oznaczenia wartości, sfałszowania i ich wykrycie. Konstrukcya lamp i proces oświetlenia lampowego. Fabrykacya gazu świetlnego z odpadków naftowych. Nafta jako materyał opałowy. Pro-dukcya i statystyka. Ogólne urządzenie i prowadzenie fabryk : olejów, parafiny i cerezyny.

44. Oświetlanie i opalanie.

Profesor: Roman Załoziecki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

Fotometrya. Zastosowanie produktów naftowych do oświetlania w stanie gazowym, płynnym i stałym. Fabrykacya gazu z szczególnem uwzględnieniem gazu olejnego. Kalorymetrya. Zastosowanie produktów naftowych do opalania w formie gazowej, płynnej i stałej, Konstrukcya palników naftowych i zastosowanie tychże do ogrzewania pieców domowych, kotłów parowych i destylacyjnych, parowozów i parostatków, pieców hutniczych i metalurgicznych.

45. Ćwiczenia laboratoryjne.

W „krajowej stacyi doświadczalnej, dla przemysłu naftowego“

znajdującej się przy c. k. Szkole politechnicznej*).

Profesor: Roman Załoziecki.

Te ćwiczenia są połączone z wykładami nr. 43. i 44.

*) Wyjątek ze statutu stacyi doświadczalnej §. 3 g): Krajowa stacya doświadczalna daje możność i sposobność słuchaczom Technologii chemicznej (III. i IV. rok wydział Chemii technicznej) korzystania bezpłatnie z materyałów i przyrządów stacyi, jeżeli profesor Technologii chemicznej w porozumieniu z kierownikiem stacyi uzna za właściwe zająć ich badaniami naftowemi. Również za poszczególnem zezwoleniem Grona profesorów mogą pracować w stacyi bezpłatnie, pod kierunkiem profesora Technologii chemicznej i w porozumieniu z kierownikiem stacyi, ukończeni technicy chemicy, którzyby pragnęli swe wykształcenie dopełnić lub przeprowadzić specyalną pracę w gałęzi przemysłu naftowego.

46. Ćwiczenia laboratoryjne w kerainice

w krajowej keramicznej Stacyi doświadczalnej znajdującej się przy c. k. Szkole politechnicznej *).

Dyrektor stacyi keramicznej : Edmund Krzen.

Ćwiczenia obejmują:

a)    Badania materyałów surowych keramicznych na ich przydatność przemysłową.

b)    Próby sporządzania mas na wszelkie rodzaje wyrobów keramicznych.

c)    Próby sporządzania polew, szkliw, emalij i farb na wszelkie rodzaje wyrobów keramicznych.

d)    Różne ćwiczenia technologiczne, a mianowicie: wypalanie pod b) i c) podanych prób w piecach Stacyi keramicznej **).

47. Enyklopedya chemii technicznej.

Profesor: Wiktor Syniewski.

(Tygodniowo 3 godziny w półroczu letniem).

Zasadnicze wiadomości z chemii ogólnej. Charakterystyka najważniejszych związków nieorganicznych.

Technologia materyałów opałowych, proces palenia się paleniska.

Technologia wody.

Materyały budowlane. Żelazo. Impregnowanie drzewa. Charakterystyka najważniejszych związków organicznych. Technologia gazu świetlnego. Technologia nafty, smary. Technologia tłuszczów i mydła. Świece. Gliceryna. Materyały wybuchowe.

Zasady gorzelnictwa , piwowarstwa , cukrownictwa.

*) Na podstawie układu c. k. Szkoły politecłiniczn ej z Wydziałem

krajowym.

**) Powyższe ćwiczenia laboratoryjne odbywają się równolegle z nauką o keramice (wykład).

Do ćwiczeń w stacyi keramicznej są uprawnieni :

1.    Słuchacze III. i IV. roku wydziału Chemii technicznej.

2.    Słuchacze c. k. Szkoły politechnicznej innych wydziałów zawodowych, którzy kurs chemii swego wydziału ukończyli i na naukę o keramice eię zapisali.

“BiBimraaS

IV. lauki inżynierskie i budownicze.

48. Elektrotechnika ogólna.

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w obu

półroczach).

Jednostki elektrotechniczne. Pomiar wielkości elektrycznych. Zbiorniki elektryczne. Maszyny i motory o prądzie stałym i zmiennym. Oświetlenie elektryczne. Przenoszenie energii elektrycznej.

49.    Ćwiczenia w laboratoryum elektrotecli-

nicznein I.³)

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 3 godziny w obu półroczach).

50.    Ćwiczenia w laboratoryum elektrotech-

nicznem II.³)

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 3 godziny w półroczu zimowem).

51. Konstrukcyc elektrotechniczne.

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 3 godziny rysunków w półroczu letniem).

Obliczenie i konstrukcya maszyn, używanych w elektrotechnice.

52. Zakładanie elektrowni.

Profesor: Roman Dzieślewski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

53. Teorya błędów i rachunek wyrównania.

Profesor: Seweryn Widt

(Tygodniowo 2 godziny wykładu, 1 godzina ćwiczeń w zimo-

wem półroczu).

Zasady rachunku prawdopodobieństwa. Zasady teoryi najmniejszych kwadratów. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich i pośredniczących. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich za-warowanych. Wyrównanie graficzne. Przykłady wybrane ze wszystkich działów technicznych.

54. Miernictwo kurs I.

Profesor : Vaeat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 5 godzin ćwiczeń w letniem półroczu).

Zarys miernictwa. Najprostsze narzędzia i operacye miernicze. Pomiar parcel. Obrachowanie powierzchni. Planimetrya. Dzielenie gruntów, regulacya granic i komasacya. Zdjęcia stołem mierniczym.

55. Miernictwo kurs II.

Profesor: Seweryn Widt.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 3 godziny ćwiczeń w obu półroczach, tudzież co środy ćwiczenia w polu przez letnie

półrocze).

Instrument niwelacyjny i uniwersalny. Pomiary wysokości : poziomowanie, pomiar trygonometryczny i barometryczny. Tachymetrya. Fotogrammetrya. Pomiar większych obszarów: tryangulacya, obrachowanie spółrzędnych płaskich i kulistych, zdjęcia polygonalne. Trasowanie. Wypracowanie zadań z uwzględnieniem rachunku wyrównania.

56. Rysunki sytuacyjne.

Profesor: Seweryn Widt.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

Kopiowanie map na kalce i papierze. Znaki przyjęte. Plany warstwicowe. Rozwiązywanie różnych zadań warstwicowych.

57. Ćwiczenia z miernictwa.*)

Profesor: Seweryn Widt.

(Tygodniowo 5 godzin w zimowem a 12 godzin w letniem

półroczu).

58. Wybrane działy z rachunku wyrównania,*)

Profesor: Seweryn Widt.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

59. 10-dniowe pomiary geodezyjne.*)

Profesor: Seweryn Widt.

(W czasie od 15—25. października).

60.    Elementu geodezyi.

Profesor: Seweryn Widt (w zastępstwie). (Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu zimowem i 1 godzina wykładu i 8 godziny ćwiczeń w półroczu letniem).

Zarys miernictwa. Pojęcia zasadnicze. Najprostsze przyrządy i czynności miernicze. Pomiar parcel. Obrachowanie powierzchni. Planimetry. Zdjęcie stołem mierniczym. Poziomowanie. Instrument uniwersalny. Tachymetrya. Fotogrammetrya. Zasady miernictwa górniczego. Wypracowanie zadań mierniczych.

61.    Geodezya wyższa.

Profesor: Dr. Wacław Laska.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem i 2 godziny wykładu i 2 godziny ćwiczeń w półroczu letniem). Wstęp do astronomii sferycznej. Zmiany w położeniu płaszczyzn fundamentalnych. Aberacya. Refrakcya. Paralaksa. Katalogi gwiazd i efemerydy. Wyznaczenie i obrachowanie czasu, szerokości, jakoteż długości geograficznej i azimutu.

Historya , teorya i praktyczne wykonanie pomiaru ziemi. Pomiar kraju i stopni. Współrzędne geodezyjne. Główne zadanie geodezyi dla sferycznych i sferoidalnych współrzędnych. Zasady rysowania map. Geofizyka. Literatura.

62. Wybrane działy z miernictwa *)

Profesorowie : Dr. Wacław Laska i Seweryn Widt.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w obu półroczach).

63. Teorya motorów cieplikowych.

Profesor: Tadeusz Fiedler.

(Tygodniowo 8 godziny wykładu w obu półroczach).

Wybrane działy z termodynamiki technicznej. Kotły parowe. Motory parowe i maszyny do oziębiania. Motory wybuchowe.

64. Zasady mechaniki ogólnej i technicznej.

Docent płatny : Stanisław Zdobnicki.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i jedna godzina ćwiczeń w obu półroczach).

Zasady statyki i dynamiki, teoryi sprężystości i wytrzymałości, tudzież hydrostatyki i hydrodynamiki

65. Encyklopedya maszyn.

Profesor: Zygmunt Zagłoba Sochacki.

A.    (Dla wydziału inżynieryi i budownictwa lądowego tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem i 1 godzina

wykładu w półroczu letniem).

Część I. Części składowe maszyn i transmisye. Kotły. Motory cieplikowe, wodne i wietrzne. Pompy i wentylatory. Urządzenia do transportu materyałów.

Część II. Windy, żórawie i wyciągi. Tabory dróg zwykłych, żelaznych i wodnych. Maszyny budowlane.

B.    (Dla wydziału chemii technicznej tygodniowo 3 godziny wykładu i 2 godziny rysunków w półroczu zimowem, i 2 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

Część I. wspólna z I. częścią dla wydziału inżynieryi i budownictwa lądowego.

Część II. Naczynia i przyrządy używane w przemyśle chemicznym. Prasy, filtry i maszyny oziębiające. Przewody dla cieczy i gazów. Obsługa, kalkulacya kosztów zakładowych i kosztów ruchu motorów.

66. Maszynoznawstwo ogólne.

Profesor: Zygmunt Zagłoba Sochacki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w obu półroczach).

Wykład:

Części składowe maszyn i transmisye. Kotły. Maszyny parowe, turbiny parowe, motory wybuchowe, wodne i wietrzne. Wielokrążki, windy, żórawie, wyciągi. Pompy tłokowe, odśrodkowe, pulsometry i smoczki. Wentylatory, miechy i kompresory. Urządzenia do transportu i gromadzenia ciał stałych. Tabory dróg zwykłych, żelaznych i wodnych. Urządzenia maszynowe ważniejszych gałęzi przemysłu.

Rysunki:

Połączenia śrubowe i nitowe , oraz łączenie rur. Kopiowanie z wzorów w sposobie czarnym i kolorowym. Zdjęcia i szkice rzutowe i aksonometryczne z modeli. Wykonanie rysunków fabrycznych na podstawie sporządzonych szkiców. Sporządzanie szkiców aksonometrycznych z rysunków rzutowych.

67. Budowa maszyn kurs I

Profesor: Edwin Hauswald.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu i 10 godzin ćwiczeń w obu półroczach).

Wykład:

Części, składowe maszyn : kliny, śruby, nity, połączenia rur i innych części ; czopy, osie, wały, korby, sprzęgła, łożyska , koła tarciowe , zazębione, pasowe i linowe ; transmisye. Tłoki, trzony, łączniki, wodziki, mimośrody, dławiki, wodzidła, armatury.

ćwiczenia konstrukcyjne:

Obliczanie, szkicowanie i konstrukcya części składowych

maszyn.

68. Budowa maszyn kurs II.

Profesor: Bogdan Maryniak.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu i 10 godzin ćwiczeń z konstrukcyi maszyn w obu półroczach).

Wykład:

a)    Motory żywotne: Budowa maszyn i przyrządów do podnoszenia ciężarów, jako to: wieloklubów, wind i żórawi.

kruczkowe

b)    Motory nieżywotne: 1. Budowa maszyn parowych na podstawie teoryi tychże. Obliczanie i ustalanie rozmaitych systemów kotłów parowych. Stawidła suwakowe i wentylowe. Koła zamachowe. Kamy i fundamentowanie maszyn parowych. Budowa kondensatorów i pomp powietrznych, oziębialnych i zasilających.

ćwiczenia konstrukcyjne:

Obliczanie i konstrukcya maszyn podanych w wykładzie.

69. Pompy i motory wodne.

Docent: Zygmunt Ciechanowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w obu półroczach).

A. Motory wodne:

Kozmaite sposoby wyzyskania spadków i zależny od tego podział motorów wodnych na koła wodne, turbiny i motory wodne tłokowe:

1.    Koła wodne nasiębierne z wlotem kulisowym, wlotem przelewnym i wlotem z pod stawidła.

2.    Turbiny cisnące, naporowe (reakcyjne). Regulowanie i regulatory.

3.    Motory wodne tłokowe. Przegląd zasad konstrukcyj.

B. Pompy:

I. Pompy dla cieczy :

1. Pompy tłokowe. Wentyle samoczynne. Pompy pojedynczo i podwójnie działające, pompy różnicowe i t. d.

Pompy tłokowe szybkobieżne. Warunki szybkobieżności.

2. Pompy odśrodkowe jedno- i kilkostopniowe. Przegląd wykonanych konstrukcyj.

II. Pompy dla gazów. Kompresory tłokowe. Wentyle samoczynne. Kompresory suwakowe.

Kompresory dla wyższych ciśnień. Kompresory kilkostopniowe.

70. Obsługa, kontrola, konserwacja kotłów i maszyn parowych.

Profesor: Tadeusz Fiedler.

(Tygodniowo 1 godzina w półroczu letniem).

Ustawianie kotłów i maszyn parowych, zaszczelnianie. Obsługa kotłów i maszyn parowych i ustawy dotyczące. Dochodzenie usterek powstających w czasie ruchu. Sprawdzanie dzielności kotłów i maszyn parowych. Konserwacya kotłów i maszyn parowych.

71. Statyka budowli,

Protesor : Dr. Jan Bogucki.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu zimowem).

Wytrzymałość na ciągnienie, ciśnienie i ścinanie. Obliczanie nitów. Wytrzymałość na zginanie moment bezwładności, obliczanie przekroju belek drewnianych, żelaznych i żelazno-betonowych. Wytrzymałość na wyboczenie, obliczanie słupów. Układy kratowe płaskie i przestrzenne. Belki kratowe i wię-zary dachowe. Układy statycznie niewyznaczalne. Teorya łuków sprężystych i sklepień : sklepienia kolebkowe, krzyżowe i baniaste, linia ciśnienia. Równowaga stoków. Parcie ziemi, obliczone analitycznie i wykreślnie. Mury oporowe. Fundamenty.

72. Statyka budowli gotyckich.

Profesor: Dr. Jan Bogucki.

(1 godzina wykładu w letniem półroczu).

Zasady ustrojów gotyckich. Wyzyskanie sprężystości ma-teryału. Pokrywy sztywne. Sklepienia. Układy żebrowe.

Kształty łuków stosownie do obciążenia. Rozwój ostro-łuku. Równowaga sklepień gotyckich : krzyżowych, gniazdo -wych i siatkowych.

Równowaga filarów, przyczółków, murów odporowych i łuków odporowych. Wyznaczenie wymiarów w przykładach kościołów bazylikowych, halowych i centralnych.

73.    Budowa mostów część I.*)

Profesor: Dr. Maksymilian Thullie.

(Tygodniowo 8 godzin wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu letniem).

Obciążenie mostów drogowych i kolejowych. Siły poziome. Natężenie dopuszczalne. Belka jednoprzęsłowa zwykła. Działanie ciężarów skupionych i obciążenia ciągłego. Linie wpływowe. Wpływ poprzecznie.

Mosty drewniane belkowe i rozporowe. Przyczółki, filary i jarzma mostowe.

Belka kratowa równoległa i wieloboczna. Belka o kracie złożonej. Ilość materyału. Wyznaczenie ugięcia belki kratowej. Belka ciągła.

Mosty drewniane kratowe. Mosty kamienne; Przepusty płytowe i sklepione, mosty sklepione i wiadukty jedno- i wie-loprzęsłowe. Teorya mostów łukowych. Mosty blaszane.

74.    Budowa mostów część II.*)

Profesor: Dr. Maksymilian Thullie.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu zimowem).'

Mosty kratowe żelazne. Filary kratowe. Mosty łukowe. Wykonanie mostów, rusztowania, utrzymanie mostów.

75. Wybrane działy z budowy mostów.*)

Profesor: Dr. Maksymilian Thullie.

(Tygodniowo 1 godzina w obu półroczach).

Belki statycznie niewyznaczalne, mosty rozporowe, mosty

wiszące.

76. Budownictwo wodne kurs I.*)

Zastępca profesora : Łukasz Bodaszewski.

(Tygodniowo 6 godzin wykładu w półroczu zimowem, a 5 godzin wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu letniem). Fundamenty. Pomiary wodne. Rowy i kanały. Budowa jazów. Wodociągi.

77. Budownictwo wodne kurs II.*)

Zastępca profesora : Łukasz Bodaszewski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu zimowem)

Kanalizacya miast. Regulacya rzek. Spław drzewa. Żegluga śródziemna. Budowle morskie.

78. Encyklopedya nauk inżynierskich.

Profesor: Dr. Jan Bogucki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w obu półroczach).

Ogólne zasady projektowania dróg. Roboty ziemne. Grłó-wne własności kolei, budowa toru. Mosty kamienne, drewniane i żelazne. Pomiary wodne, projektowanie kanałów. Zarys budowy jazów, wodociągi i kanały miejskie.

79. Melioracye rolne

Profesor: Dr. Jan Blauth.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach). Osuszanie i nawodnianie.

Ogólne własności ziemi. Zasady fizyologii roślin, chemii rolniczej i uprawa roślin.

Działanie wody: opad, woda zaskórna, bieg wód

parowanie. Badanie ilości wody. Jakość wody. Badanie gruntu. Zasady melioracyj technicznych: podział tychże. Osuszanie rowami otwartymi mniejszych i większych obszarów. Drenowanie. Dreny podłużne, poprzeczne, Rerolla, Petersena. Fabryka-

cya drenów. .Nawodnianie w ogóle, zalewowe, zwilżające, stokowe, grządkowe. Budowle wodne. Zestawienie kosztów melio-racyi. Przykłady dokonanych w kraju melioracyj. Opłacalność. Spółki melioracyjne. Ustawa wodna.

Użytkowanie torfowisk, przemysłowe : na opał, ściel, proszek desinfekcyjny i inne wyroby; — rolnicze: na kulturę.

Komasacya gruntów. Dzieje komasacyi, zasady i sposoby przeprowadzenia. Ustawy komasacyjne.

80. Burtowa kolei żelaznych kurs I.

(Kolejnictwo kurs I.).

Profesor: Roman baron Gostkowski.

(Tygodniowo 3 godziny w półroczu zimowem).

(Wstęp do budowy kolei żelaznych).

Prawa ruchu lokomotywy. Adhezya konieczna do uzyskania ruchu. Opory ruchu. Prawa ruchu pociągów. Bieg pociągów po liniach poziomych, wzniesionych i spadzistych, jakoteż w łukach. Prędkość jazdy. Wpływ prędkości jazdy na stałość toru kolejowego. Jazda rozpędzającej się lokomotywy. Długość i stromość wzniesień, które przebyć może pociąg rozpędzający się. Stacye wodne, ich odległość od siebie.

81. Burtowa dróg i kolei żelaznych kurs II.*)

Profesor: Karol Skibiński.

roczu zimowem

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w pół-a 6 godzin wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu letniem).

Projektowanie komhnikacyi. Roboty ziemne. Praca zwierząt w pociągu. Spadki i łuki dróg. Trasowanie, budowa i utrzymanie dróg. Koszta budowy. Historyczny rozwój kolei żelaznych. Budowa toru, teorya wytrzymałości nawierzchni. Połączenia torów.

82. Budowa kolei żelaznych kurs III i budowa

tunelów.*)

Profesor: Karol Skibiński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 12 godzin rysunków w półroczu zimowem).

Trasowanie generalne i szczegółowe. Budowa stacyj. Koleje niezwykłe. Utrzymanie kolei żelaznych. Koszta budowy.

Budowa tunelów. Historyczny pogląd na rozwój budowy tunelów. Roboty przygotowawcze i górnicze. Odbudowa i budowa sztolni i szybów. Odbudowa i budowa całego profilu tunelu. Wytyczenie osi tunelu. Koszta budowy.

88. Kolejnictwo kurs II.

ETAT OSOBOWY

¹

Słuchacze zgłaszający się do egzaminu kursowego z tego przedmiotu wykazać się winni egzaminem kursowym z matematyki I.

²

W roku nauk. 1907/8 wykładana nie będzie.

³

W celu przyjęcia na ćwiczenia ma słuchacz wykazać się kolokwium z elektrotechniki ogólnej.

88. Kolejnictwo kurs II.

Profesor: Roman baron Gostkowski.

(Tygodniowo 6 godzin wykładu w półroczu letniem).

Zużywanie się szyn. Trwałość progów, ich impregnowanie. Koszta impregnowania. Komercyalna wartość progów. Przechyłka i rozszerzenie toru kolejowego. Ciepło potrzebne do wytwarzania pary w kotle lokomotywy. Urządzenie palowiska w lokomotywie. Siła ogrzewalna paliwa. Praca pary.

81. Kolejnictwo kurs III.

Profesor : Roman baron Gostkowski.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Związek między prędkością jazdy a oporem ruchu. Skutek użyteczny lokomotywy. Teorya hamowania. Krytyczny rozbiór hamulców używanych na kolejach. Wypracowanie i teorya rozkładu jazdy. Smarowanie wozów kolejowych. Ogrzewanie, oświetlanie i przewietrzanie wozów osobowych. Koleje elektryczne. Budowa taryfy kolejowej, teorya taryfowania. Krytyczny pogląd na taryfowanie. Kartele taryfowe.

85. Encyklopedia górnietwa.

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w obu półroczach; wycieczka pięciodniowa do kopalń).

‘29

Górnictwo, zadanie przemysłu górniczego i nauki górnictwa. Przegląd naturalnych, złożysk minerałów górniczych i wskazówki, jakie nauka o złożyskach daje poszukiwaniom górniczym.

Roboty rozpoznawcze i poszukiwawcze : wiercenia.

Roboty wydobywalne i użycie materyałów wybuchowych: górniczo-policyjne przepisy bezpieczeństwa przy tych robotach.

Budowle górnicze wogóle, t. j. kopanie, obudowanie i zabezpieczenie szybów, chodników i pól odbudowy; budowle górnicze w razie spotkania szczególnych trudności.

Odbudowa kopalń: kamieniołomy, kopalnie i ługownie; główne metody odbudowy kopalń objaśnione przykładami odbudowy kopalń krajowych.

Przewożenie produktów górniczych w kopalniach, po chodnikach, w pochylniach, szybach, szybikach i na powierzchni, wraz z urządzeniem dróg, przyrządami i motorami do tego służącymi. Sygnalizacya. Zjazd ludzi.

Przewietrzanie i oświetlanie kopalń.

Tamowanie przypływu wody do robót górniczych, odprowadzanie wody ; przyrządy i maszyny do tego służące.

Przebiórka mechaniczna minerałów górniczych.

Administracya kopalń ; społeczne i humanitarne instytu-cye ; kasy brackie i ubezpieczenia.

Objaśnienie prawa górniczego wogóle i odrębnej własności górniczej przeciwstawione przynależności tych minerałów do gruntu i odróżnienie tej odrębności od zasady koncesyi ustawodawstwa francuskiego.

Obowiązujące w Austryi ustawy górnicze.

86. Głębokie wiercenia.*)

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń w półroczu zimowem).

Cel i użyteczność głębokich wierceń: systemy udarowego i obrotowego wiercenia.

Główne rodzaje wiercenia udarowego: klasyczne, linowe i kanadyjskie, i odrębne systemy Raky’ego, Trauzla, Wolskiego

itp. ; opis dla każdego rodzaju używanych przyrządów, wier-talni i motorów. Przebieg pracy wiertniczej , zabezpieczenie ścian otworu i główne przy wierceniu zdarzające się wypadki. Pompowanie. Zarząd wierceniem, inwentarz i formularze robót, koszta i kosztorysy.

Wiercenie obrotowe: metoda Fauvelle’a, t. j. użycie do wiercenia i szlamowania strumienia wody i jej odmiany, oraz metoda wiercenia dyamentowego. Szczegółowy opis przyrządów i zestawienie kosztu tych wierceń.

Kombinowanie wiercenia udarowego i obrotowego. Przykłady głównych robót wiertniczych, wykonanych w Europie i w Ameryce, celem poszukiwania węgla, soli, nafty, wody i t. d. i porównanie różnych rodzajów wiercenia.

Rysunki : szkicowanie narzędzi i przyrządów wiertniczych, projektowanie rygów wiertniczych.

87. Kurs eksploataeyi nafty i wosku ziemnego.

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 2 godziny rysunków w półroczu letniem i 2-dniowa wycieczka).

Geograficzny i statystyczny obraz obecnej produkcyi minerałów żywicznych, ich użyteczność i wartość. Charakterystyczne cechy tych minerałów.

Znajdowanie się minerałów żywicznych w miejscach głównej ich produkcyi; wskazówki jakie daje dla poszukiwań to znajdowanie się ich i tłumaczenie powstania.

"Wiercenie, odrębne jego cechy gdy chodzi o eksploatacyę nafty. Wydobywanie nafty z otworów świdrowych: ropotryski, czerpanie, pompowanie i rygi pompowe, torpedowanie otworów świdrowych. Oświetlanie kopalni nafty, wypadki pożarów. Przechowywanie nafty, zbiorniki, transport jej lądem i wodą, ru-’

rociągi.

Odbudowa kopalń wosku ziemnego wraz z robotami wy-dobywalnemi, kopaniem szybów i chodników. Transport produktów, odprowadzanie wody, przewietrzanie i oświetlanie kopalń. Oczyszczanie wydobytego wosku ziemnego, przeróbka mechaniczna i topielnie.

Administracya kopalń nafty i wosku ziemnego : ustanowienie ceny własnej produktu.

Przedstawienie i wyjaśnienie ustawy krajowej z r. 1884 normującej eksploatacyę minerałów żywicznych w naszym kraju i wydanych na podstawie tej ustawy górniczo-policyjnych rozporządzeń.

88.    Budownictwo I.*)

Profesor: Gustaw Bisanz.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

I.    Materyały budowlane: Naturalne i sztuczne kamienie budowlane. Zaprawy. Drzewo budulcowe. Metale i inne materyały budowlane.

II.    Konstrukcye budownicze : Proste wiązania (połączenia) z kamienia naturalnego, cegły i drzewa.

89.    Budownictwo II.

Profesor: Gustaw Bisanz.

(Tygodniowo 5 godzin wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu zimowem, a 4 godziny wykładu i 8 godzin rysunków w półroczu letniem **).

I.    Konstrukcye budownicze: Mury, ściany drewniane. Fundamenty. Sklepienia. Stropy drewniane i mieszane. Kotwy. Posadzki i podłogi. Dachy. Pokrycie dachów. Gzymsy. Wyprawy. Buksztele i rusztowania. Schody. Drzwi i okna. Wychodki. Kanały i zbiorniki. Ogrzewanie lokalne i centralne. Kuchnie. Wentylacye.

II.    Ekonomia budownicza : Przedmiar i kosztorys. Cennik i analiza cen robót budowlanych. Warunki ogólne i szczegółowe dla wykonania tych robót. Kierownictwo budowy.

90. Budownictwo żelazne I.

Profesor : Dr. Jan Bogucki.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

Żelazo jako materyał ustrojowy. Połączenia żelaza. Słupy, dźwigary, wsporniki, łożyska. Stropy ogniotrwałe i mieszane.

'”") Z budownictwa I. nie można składać osobnego egzaminu.

**) Dla wydziału inżynieryi: B godzin wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu zimowem, a 2 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu letniem.

- 32 -

Kotwy dźwigarowe. Podciągi, otwory, ściany ryglowe. Schody żelazne.

Świetlnie stropowe i dachowe. Szczegóły krycia dachów żelaznych. Dachy więzarowe.

Budynki żelazne, rusztowania wieżowe, zbiorniki.

91. Budownictwo żelazne II.*)

Profesor: Dr. Jan Bogucki.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu zimowem).

I.    Dachy płaszczowe (kopuły żelazne i dachy namiotowe).

II.    Dachy łukowe i wiaty żelazne.

92. Encyklopedia budownictwa.**)

Profesor: Jan Lewiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 3 godziny rysunków w półroczu zimowem, a 2 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu letniem).

Zapotrzebowanie przestrzeni : komunikacya wewnętrzna w budynkach : zabezpieczenie przed ogniem, przed ściskiem podczas popłochu , hygiena budynków, odprowadzenie nieczystości z budynków; wentylacya i ogrzewanie; konstrukcya budynków i kominów fabrycznych. Projektowanie domków robotniczych fabrycznych, warsztatów i magazynów. Wykonanie budowli i dozorowania jej podczas roboty, kosztorys budynków.

98. Architektura.

Profesor: Edgar Kovâts.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu w obu półroczach i 10 godzin rysunków w półroczu zimowem a 12 godzin, w półroczu

letniem).

a)    Rozwój architektury na podstawie historycznej od czasów

greckich i rzymskich do najnowszych.

b)    Rysunki i kompozycye.

c)    Zdjęcia zabytków starożytnych.

*) Dwie części tego przedmiotu wykładane będą naprzemian ; w roku naukowym 1907/8 nastąpi część II.

**) Dla wydziału Budowy maszyn : tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem, a 2 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu letniem.

94. Architektura starochrześcijańska i średniowieczna.

Profesor: Teodor Talowski.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w półroczu zimowem, a 2 godziny wykładu i 8 godzin rysunków w półroczu letniem).

Rozwój architektury w wiekach średnich pod względem historycznym i konstrukcyjnym. Styl rzymsko-starochrześci-jański. Styl bizantyński, mahometański, romański i gotycki.

95. Budownictwa utylitarne I,, II. i III.

Profesor: Jan Lewiński.

(Tygodniowo 4 godziny wykładu i 8 godzin rysunków w obu

półroczach).

1.    Użyteczność budynków ogólna ze względu na technikę i hygienę¹ ²).

2.    Użyteczność szczegółowa ze względu na rozmiary, rozkład, stopień budowy i sytuacyę.

3.    Projektowanie ogólne i kosztorys przybliżony. Projektowanie szczegółowe domu mieszkalnego czynszowego, hotelów, zakładów, szkół, łazienek, domów dla urzędów. Budowle dla kolei, budowle portowe, budowle dla poczty, telegrafu i telefonu, budowle dla industryi rządowej.

4.    Wykonanie budowli. Kierownictwo budowy, kosztorys szczegółowy, przedsiębiorstwo budowy.

96. Historya architektury.

Docent prywatny: Michał Kowalczuk.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

I. Starożytność i okres s t a r o-ch r z e ś ci j a ń s k i'¹"¹)’ a) Architektura Egiptu, Chaldei, Asyryi, Fenicyi, Persyi i Azyi mniejszej. Indyjska architektura jako epizod.

— 34 -

b) Architektura klasyczna (Grecya, Etrurya i Rzym). Rozwój budowy świątyń i budynków przeznaczonych do publicznych celów w Grecy i. Ważniejsze pomniki architektury greckiej w historycznym przeglądzie. Etruskie budownictwo jako podstawa rzymskiego: wpływ sztuki greckiej na rzymską. Systemy konstrukcyjne rzymskiej architektury. Pomniki w historycznym przeglądzie.

e) Architektura okresu starochrześcijańskiego. Założenie podłużne (bazylikowe) i centralne w państwie zachodnio-rzymskiem. Architektura bizantyńska.

d) Mahometańska architektura jako epizod.

97. Nauka form architektonicznych.

Profesor : Edgar Kovàts.

roczu zimowem

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 6 godzin rysunków w pół-a 2 godziny wykładu i 10 godzin rysunków w półroczu letniem).

a)    Rozwój form architektonicznych i ich zastosowanie.

b)    Rysunki i projekta samodzielne.

98. Budownictwo kolejowe.

Profesor: Jan Lewiński.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu i 4 godziny rysunków w półroczu letniem).

1. Użyteczność ogólna budowli ze względu na technikę

i hygienę.

2.    Projektowanie ogólne i kosztorys przybliżony.

3.    Projektowanie szczegółowe domów robotniczych, dworców, ogrzewalni, warsztatów i magazynów.

99. Kompozycje architektoniczne.

Profesor: Edgar Koväts.

(Tygodniowo 16 godzin rysunków w zimowem półroczu). Wypracowania z zakresu architektury kościelnej i pry

watnej .

Zdjęcia zabytków.

— 35 —

100. Rysunki odręczne kurs I.

Profesor: Teodor Talowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

101. Rysunki odręczne kurs II.

Profesor: Teodor Talowski.

(Tygodniowo 6 godzin w obu półroczach).

102. Rysunki techniczne.

Konstruktor: Tadeusz Obmiński.

(Tygodniowo 6 godzin ćwiczeń w półroczu zimowem, 4 godziny w półroczu letniem).

I. Wykłady wstępne:

Cel i znaczenie rysunków technicznych. Stosowane metody rysunkowe: rzuty prostokątne, perspektywa równoległa. Przekroje.

Oznaczenie techniczne w manierze czarnej i barwnej ; używane uproszczenia i symbole rysunkowe.

Materyały konstrukcyjne i przedstawienie ich w rysunku. Wpisywanie wymiarów, podziałki.

Rysunki: Przerysowanie przykładów z uzupełnieniem rzutów i przekrojów, zmiana metody rzutów i zmiana podziałki.

II. Zdjęcia z modeli; szkicowanie.

Zdjęcia z natury konstrukcyj budowlanych.

103. Rysunki ornamentalne kurs I.

Profesor: Teodor Talowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach).

- 36 -

104. Rysunki ornamentalne kurs II.

Profesor: Teodor Talowski.

(Tygodniowo 4 godziny w obu półroczach.).

105. Modelowanie kurs I.

Profesor: Antoni Popiel.

(Tygodniowo 2 godziny ćwiczeń w zimowem i 3 godziny w letniem półroczu).

106. Modelowanie kurs II.

Profesor: Antoni Popiel.

(Tygodniowo 4 godziny ćwiczeń w obu półroczach).

V. Nauki społeczne i ogólnie kształcące.

„Ekonomia społeczna“, „Nauki prawnicze“, „Prawo handlowe i wekslowe“ i „Zarys administracyi i austryackiego prawa administracyjnego“, są przedmiotami objętymi ogólną nazwą „Nauk państwowych“.

(W myśl §. 30. rozporządzenia ministeryalnego z 30. marca 1900 1. 8.439 do II. egzaminu państwowego potrzebne jest uzyskanie potwierdzenia frekwentacyi z tych przedmiotów).

107. Ekonomia społeczna.

Profesor: Dr. Władysław Piłat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w półroczu zimowem

i letniem).

Wstęp: Przedmiot ekonomii społecznej. Stanowisko jej w systemie nauk. Metoda. Czy istnieją „prawa“ społeczne i ekonomiczne. Zasady gospodarstwa ludzkiego. Kollektywizm i indywidualizm.

— 37 -

Nauka o produkcyi: Czynniki produkcyi. Przyroda. Praca. Kapitał. Warunki społeczne produkcyi. Wartość. Cena. Pieniądz. Rezultaty produkcyi i ich rozdział. Dochód i jego rodzaje. Zysk przedsiębiorcy. Renta gruntowa. Płaca. Procent.

Nauka o konsumcyi: Pojęcie i rodzaje konsumcyi. Potrzeby ludzkie. Zbytek. Oszczędzanie. Kapitalizacya. Własność indywidualna i zbiorowa kapitału, ziemi.

Nauka o asocyacyi: Związki gospodarcze naturalne. Plemię, ród, rodzina. Podział społeczny pracy i zawody gospodarcze. Właściwa asocyacya dobrowolna. Spółki, stowarzyszenia. Asocyacya przymusowa. Wolna konkurencya i jej skutki. Interwencya państwa w życiu gospodarczem. Organizacya przymusowa pracy. Polityka gospodarcza i socyalna. .

108. Nauki prawnicze, prawo handlowe i wekslowe.

Profesor: Dr. Władysław Piłat.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu letniem).

A) Część ogólno-prawna.

Pojęcie prawa. Źródła prawa. Zwyczaj, ustawa. Stosunek prawa do moralności. Rozwój prawa. Podmiot i podmiotowość w prawie. Osoby fizyczne i prawne. Podziały prawa.

B) Prawo handlowe.

Część ogólna: Handel. Czynności handlowe. Pojęcie kupca. Część szczegółowa: I. Prawo osobowe handlowe: Rodzaje kupców. Rejestr. Firma. Prokura. Księgi handlowe. Pomocnicy handlowi. Spółki handlowe i ich rodzaje. Stowarzyszenia.

II.    Prawo rzeczowe handlowe : Posiadanie. Własność. Zastaw.

III.    Zobowiązania handlowe: Kupno i sprzedaż. Przedsiębiorstwo komisowe. Spedytor. Przewoźnik. Przewoźnictwo kolei żelaznych. Giełda i czynności giełdowe. Sądownictwo handlowe.

C) Prawo wekslowe.

Wstęp. Historya weksla i prawa wekslowego. Źródła prawa wekslowego austryackiego. Weksel przekazowy i własny. Zdolność wekslowa i odpowiedzialność. Poręka wekslowa. Indos. Protest. Akcept. Sądownictwo , wekslowe.

— 38 -

109. Zarys administracyi i austryackiego prawa administracyjnego³).

Profesor : Dr. Władysław Piłat.

(Tygodniowo 1 godzina wykładu w półroczu zimowem).

Pojęcie administracyi. Gałęzie administracyi. Prawo administracyjne i jego źródła. Pojęcie władzy i rządu. Bząd w ści-słem tego słowa znaczeniu. Samorząd. Reprezentacye interesów.

Organizm państwowy administracyjny w Austryi. Władze rządowe i ich rodzaje. Ciała autonomiczne: gminy, powiaty i kraje. Czynności administracyjne} postępowanie administracyjne. Stosunek administracyi do sądownictwa.

Stosunki polityczno-osobiste i ewidencya ludności. Policya bezpieczeństwa, stowarzyszeń i zgromadzeń, policya prasowa, teatralna, meldunkowa, paszportowa i służbowa. Policya moralności. Ochrona od wypadków. Policya budownicza, drogowa, fabryczna i górnicza.

Policya sanitarna. Ubodzy i klęski powszechne. Przepisy ogniowe, wodne i co do zaraz. Stowarzyszenia. Banki i insty-tucye kredytowe. Monety, miary i wagi. Wykupno służebności. Expropriacya. Sprawy wodne. Sprawy kultury krajowej. Górnictwo, handel i przemysł. Drogi i koleje. Stosunki służbowe i robocze.

Oświata i sprawy wyznaniowe. Sprawy wojskowe.

110. Austryackie ustawodawstwo agrarne i statystyka

agrarna.

Profesor : Dr. Władysław Piłat.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

Bys historyczny rozwoju rolnictwa i polityki agrarnej w ogóle. Austryacka polityka agrarna do r. 1848. Ustrój wła-

39 —

sności ziemi, położenie prawne ludności włościańskiej i stan rolnictwa w organizacyi poddańczej i patrymonialnej. Patent z 7. września 1848 r., zniesienie poddaństwa i przeprowadzenie indemnizacyi powinności poddańczycłi. Okres liberalny w polityce agrarnej Austryi. Kryzis agrarna od siódmego dziesiątka lat zeszłego stulecia w całej Europie, jej przyczyny i skutki. Zadanie państwa nowoczesnego na polu polityki agrarnej. Kompetencya ustawodawcza w sprawach agrarnych w Austryi.

Austryackie ustawodawstwo co do korzystnego dla produkcyi ustroju gospodarczego i prawnego ziemi. Wolność obrotu ziemią i jej ograniczenia, kwestya minimum posiadania i niepodzielności zagród. Regulowanie parcelacyi. Odrębne przepisy spadkowe co do własności ziemskiej. Kwestya wewnętrznej kolonizacyi i włości rentowych. Ustawy komasacyjne i o dzieleniu wspólności.

Organizacya kredytu rolniczego hipotecznego i osobistego. Księgi gruntowe.

Ustawy i zarządzenia celem podniesienia produktywności rolnictwa. Zakłady naukowe rolnicze, wystawy, nagrody i premie dla zachęty produkcyi. Usunięcie przeszkód naturalnych w wydatności produkcyi. Fundusz melioracyjny i technicy kultury. Unormowanie prawa wodnego i leśnego.

Ustawy o tępieniu szkodników roślinnych i zwierzęcych. Przepisy sanitarne dla ochrony od zarazy bydła i zwierząt domowych. Ubezpieczenia od szkód.

Uregulowanie stosunków pracy w rolnictwie. Ubezpieczenia przy motorach rolniczych.

Asocyacya rolnicza i r ep r e zen t a c y e interesów rolniczych. Ułatwienie korzystnego zbytu produktów rolnych. Statystyka produkcyi i konsumcyi produktów rolniczych w Austryi. Statystyka ich importu i exportu. Polityka cłowa i handlowa Austryi.

111. Ustawa o księgach publicznych.

Profesor: Dr. Władysław Piłat.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu letniem).

O istocie i celu ksiąg publicznych w ogóle a ksiąg gruntowych w szczególności.

40

O urządzeniu i prowadzeniu ksiąg gruntowych. System inskrypcyjny i system hipoteczny, system księgi gruntowej. Sposób urządzenia ksiąg gruntowych w Austryi.

Rodzaje nieruchomości i rodzaje ksiąg. Rodzaje wpisów

do ksiąg.

Zasady kierujące instytucyą ksiąg gruntowych. Zasada legalności. Zasada zezwolenia stron. Zasada dokładności. Zasada jawności. Zasada prawdy formalnej. Zasada wiarygodności. Zasada przymusu wpisywania. Skutki wpisu. Pierwszeństwo hipoteczne. Władze hipoteczne. Postępowanie w sprawach hipotecznych.

112. Ustawy budownicze i kolejowe.

Profesor: Gustaw Bisanz.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem).

I.    Ustawy budownicze: Władze budownicze. Upoważnieni technicy. Przemysł budowniczy. Policya budownicza i przepisy budownicze.

II.    Ustawy drogowe : Przepisy tyczące się ponoszenia kosztów budowy i utrzymania dróg publicznych. Policya drogowa.

III.    Ustawy wodne: Prawo własności i użytkowanie wod. Postanowienia tyczące się ponoszenia kosztów robót wodnych. Spółki wodne. Policya wodna.

na

IV.    Ustawy kolejowe: Wpływ administracyi państwowej sprawy kolejowe. O koncesyach kolejowych. Postępowanie

przy budowie kolei.

118. Nauka o katastrze i ustawach mierniczych.

Profesor: Seweryn Widt.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w obu półroczach).

Krótki rys rozwoju katastru. Instrukcya z roku 1865. Instrukcya z roku 1887. Ustawy dotyczące ewidencyi katastru. Ustawa komasacyjna. Najnowsze rozporządzenia.

— 41 —

114. Geografia górnictwa i wielkiego przemysłu.

Profesor: Leon Syroczyński.

(Tygodniowo jedna godzina wykładu w zimowem półroczu).

Rozwój i obecne ekonomiczno-społeczne znaczenie wielkiego przemysłu ; łączność tego przemysłu z wytwórczością górniczą świata i poszczególnych krajów.

Podział zawodów pracy i granice wielkiego i małego przemysłu, przyjęte w różnych państwach. Warunki pracy w wdelkim przemyśle, a szczególnie w górnictwie.

Warunki istnienia i rozwoju wielkiego górniczego przemysłu ze szczególnem uwzględnieniem kopalnictwa węgla i żywic ziemnych, hutnictwa i przemysłu maszynowego, przemysłu produktów spożywczych i innych.

Znaczenie środków komunikacyjnych i opłat celnych dla wielkiego przemysłu, a szczególnie dla targu produktów górniczych.

115. Buelialterya.

Docent płatny: Dr. Jan Adamski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Pojęcia wstępne.

O buchalteryi w ogóle — różne systemy tejże.

Zasady i system buchalteryi podwójnej oraz pojedyńczej.

O założeniu, prowadzeniu i zamknięciu ksiąg handlowych według buchalteryi podwójnej i pojedyńczej.

O bilansowaniu.

Zasady korespondencyi handlowej i styl kupiecki.

O rachunkach bieżących i metodach zamykania tychże.

ćwiczenia praktyczne — a mianowicie : książkowe prowadzenie przedsiębiorstwa przemysłowego z uwzględnieniem dotyczącej korespondencyi i obliczeń ; zamknięcie ksiąg i zestawienie bilansu.

— 42

116. Ustawy akcyzowe.

Docent płatny : Vacat.

(Tygodniowo 3 godziny wykładu w zimowem półroczu).

Historya i teorya opodatkowania wódki.

Rodzaje opodatkowania. Ustawodawstwo w Austryi i w innych państwach. Obecnie obowiązujące ustawy o opodatkowaniu wódki, tudzież rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw z szczególniejszem uwzględnieniem przepisów odnoszących się do służby technicznej kontroli skarbowej. Instrukcye służbowe dla urzędników tej kontroli.

Postanowienia kodeksu karnego na przekroczenia skarbowe odnoszące się do podatku od wódki.

117. Organizacya i zarząd przedsiębiorstw.

Profesor: Edwin Hauswald.

(Tygodniowo 2 godziny wykładu w półroczu zimowem co drugi rok).

Rodzaje przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, ich ustrój, zarząd, powstawanie; ich znaczenie w życiu ekonomicz-nem. Przedsiębiorstwa w rolnictwie, przemyśle i handlu; przemysł podstawowy i uzupełniający. Zadania techników w przedsiębiorstwach i urzędach.

118. Język niemiecki kurs I.

Nauczyciel: Dr. Albert Zipper.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach). Łatwiejsza lektura. Objaśnienia gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia w konwersacyi.

119. Język niemiecki kurs II.

Nauczyciel: Dr. Albert Zipper.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

Lektura dzieł trudniejszych. Konwersacya na tej podstawie. Praktyczne ćwiczenia piśmienne.

Wykłady o wybitniejszych zjawiskach nowszej literatury.

— 43 —

120. Język francuski kurs I.

Nauczyciel: Alfred Bignat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

121. Język francuski kurs II.

Nauczyciel: Alfred Bignat.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach.

122. Język angielski kurs I.

Nauczyciel: Edmund Naganowski.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

128. Język angielski kurs II.

Nauczyciel: Edmund Naganowski.

124. Język włoski kurs I.

Nauczyciel: Kazimierz Koniński.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

125. Język włoski kurs II.

Nauczyciel: Kazimierz Koniński.

(Tygodniowo 2 godziny w obu półroczach).

- 44 —

W roku naukowym 1907/8 będą dublowane następujące przedmioty:

1. Matematyka kurs I. przez profesora Dra Placyda Dzi

wińskiego.

2. Matematyka kurs II. przez profesora Dra Stanisława

Kępińskiego.

3.    G-eometrya wykreślna kurs B przez profesora Dra Mieczysława Łazarskiego.

4.    Mechanika ogólna kurs B przez Dra Maksymiliana

Hubera.

5.    Mechanika techniczna kurs A przez profesora Komana Dzieślewskiego.

6.    Miernictwo II. B przez profesora Seweryna Widta.

7.    Technologia mechaniczna kurs I. przez docenta Edwarda

Herzberga.    . .

8. Ekonomia społeczna B przez docenta Dra Zbigniewa

Pazdrę.

9.    Encyklopedya chemii technicznej przez profesora Wiktora Syniewskiego.

10.    Encyklopedya maszyn przez profesora Zygmunta So

chackiego.

11.    Miernictwo kurs I. przez — Yacat.

roku II. kurs A i B przez

12.    Kysunki techniczne na roku I. kurs A i B przez profesora Dra Jana Boguckiego.

13.    Kysunki techniczne na konstruktora Tadeusza Obmińskiego.

14.    Ćwiczenia konstrukcyjne z budownictwa lądowego przez profesora Gustawa Bisanza.

— 45 —

PLAN NAUK NA ROK 1907—1908.

(W. znaczy wykład. Ć. znaczy ćwiczenie. R. Znaczy rysunki. Znakiem

przedmioty są polecone).

* oznaczone

Wydział inżynieryi dróg i mostów.

Rok

Przedmiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. Ć. : R. W. | Ć. | R.

Matematyka I.....

Geometry a wykreślna. .. Rysunki z geometryi wykreśl Mechanika ogólna . Encyklopedya chemii techn. Ekonomia społeczna .

Nauki prawnicze, prawo han dlowe i wekslowe .

Zarys administracyi i austrya I. • ckiego prawa adm. Encyklopedya maszyn Rysunki techniczne .

*Buchalterya.....

^Encyklopedya leśnictwa . *Austryackie ustawodawstwc

a grarne.....

* Rysunki odręczne I. . ^Ćwiczenia praktyczne z geom wykreślnej ....

r-H

lO lO . lO .CO

to

CO

lO CO . lO CO CO

05

108

T—1

05 lO CM    lO    lO    O    O    <3

O CD O    i—l    CM    i—i    O    tj—

H CO . CM CO CM

05

. rH . 04 CO

rH

rH

Fizyka ogólna i techniczna .

Matematyka II.....

Mechanika techniczna Technologia mechaniczna I. .

Geologia I.......

Geologia II......

Budownictwo kurs I. . Rysunki z budów, kurs I. . Rysunki techniczne (rok przejściowy) ......

tHCOO—I 05 O GO CO t—i CO i—i CM GO GO

CD CO ^ hH cm .    .

. CM CM .    . T-l

IC

Rok

Przedmiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. Ć. R.

W. Ć. R.

II.

Miernictwo I......

*Nauka form architektonicz. . *Encyklopedya górnictwa .

t>- lO

lO 05 GO

oo to '

CO Ol co

I—¹ ■    Ol

Teorya błędów i rachunek wyrównania Miernictwo II. ćwicz, z miernictwa

III.

(w roku 1907/8 jako w roku , I przejściowym)

Ćwiczenia geodezyjne w polu Statyka budowli .... Rysunki ze statyki budowli .

Budownictwo II.....

Rysunki z budownictwa II. . Budowa mostów część I.. Rysunki z budowy mostów

część I.......

Budownictwo żelazne I. . Rysunki z budown. żelaznego Encyklopedya maszyn (w r. 1907/8 jako w r. przejść.) *Encyklopedya rolnictwa . *Bonitacya gleby .... *Grłębokie wiercenia *Kurs eksploatacyi nafty i wosku ziemnego .... *Seminaryum matematyczne .

CO lO lO lO

^J GO GO -<1    O*» Oi

OO ÇO <5D I—¹ t—¹ O* “3

co o o

Cd Od

GO tO tO 05 05 *<J 05 Ol

oi

00 to

T—I

co

’ Ol ’ Ol ‘

OJ CO H CO

to *

Ol *

.    . OJ .GO

co

to ‘ HIO bC

lO

.    . CD    O .

to *

to

IY.

Geodezya wyższa .... 10-dniowe pomiary geodezyjne od 15—25. października Budowa kolei żelaznych I. . Budowa dróg i budowa kolei

żelaznych II.....

Rysunki z budowy dróg i budowy kolei żelaznych II.. Budowa mostów część II.

r—I    Od O

CD    lO CO

-<J GO GO i—¹

to

to

to

05

OJ

*    05

Rok

Przeömiot

— 47 -

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimo wem

letniem

W. Ć. R. W. Ć. R.

IV.

Rysunki z budowy mostów

część II.......

Budownictwo wodne I. . Rysunki z budów, wodnego I. ^Budownictwo żelazne II.. ^Rysunki z budownictwa żelaznego ......

^Kolejnictwo kurs II. .

*    Wybrane działy z miernictwa

*    Wybrane działy z rachunku

wyrównania .    .    .    .

*Melioracye rolne .    .    .    .

*Wybrane działy z nauki rolnictwa ......

*Wybrane działy z budowy

mostów......

*Budownictwo kolejowe *Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

*    Geologia III......

H CO (M    GO 05    GO    lO CO    O—I

05 000    )Ot>    Ol    b- 05    CO

.CO . -rH

. rH

i—¹

rH

tH

. to .

. CD t—I    rH ■'nJ’I CG rH CG

to '

h-*

V.

Ustawy budown. i kolejowe. Budowa kolei żelaznych III.

i budowa tunelów . Rysunki z budowy kolei żel.

III. i z budowy tunelów . Budownictwo wodne II. . Rysunki z budownictwa wodnego II......

*Kolejnictwo kurs III. .

tH

rH

GO •<]    -<1 GO GO

^    -o to to

CG CO

to ■

00 *

rH

00

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, a mianowicie język niemiecki, francuski, angielski i włoski oraz przedmioty ogólnie kształcące.

— 48 -

Wydział budownictwa wodnego.

Rok

Przeömiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. Ć. I R.

W. Ć. R.

I.

Matematyka I......

Geometrya wykreślna.

Rysunki z geometryi wykreśl.

Mechanika ogólna .

Encyklopedya chemii techn..

Ekonomia społeczna .

Nauki prawnicze, prawo handlowe i wekslowe .

Zarys administracyi i austrya-ckiego prawa adm.

Encyklopedya maszyn

Rysunki techniczne

*Buchalterya......

^Encyklopedya leśnictwa . *Austryackie ustawodawstwo agrarne .    ...

*Rysunki odręczne I . *Cwiczenia praktyczne z geom. wykreślnej.....

1—I

H N I> GO N S

^ o

»0 iO

. 10 .co

to

lO CO , lO CO CO

to

co

108

GUC Ol iO iO

OCDOH(M H r—i rH

110

100

i-i co . ca co

‘ os ' *

rH

rH

00 to ■    I—¹ '

1—1

II.

Fizyka ogólna i techniczna . Matematyka II. .... Mechanika techniczna Technologia mechaniczna I. .

Geologia I.......

Geologia II......

Budownictwo kurs I. . Rysunki z budów, kurs I. Rysunki techniczne (rok przejściowy) ......

Miernictwo I......

^Encyklopedya górnictwa .

11

10

31

19

20

88

88

102

54

85

. . co

to ■

rH

rH

‘    ‘ to

t-¹ ■    ' to to ■

. co co

. lO tH

Teorya błędów i rachunek wyrównania .....

Miernictwo II. | (w roku 1907/8 Ćwicz, z mier- jako w roku . J przejściowym).

nictwa .

CO lO I-io 10 iD

oc to

rH

co

ca •

Ca

- 49 -

Rok

Przedmiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. I Ć. I R.

W.

Ć. | R.

III.

ćwiczenia geodezyjne w polu (co środy w ciągu let. półr.) Statyka budowli .... Rysunki ze statyki budowli .

Budownictwo II.....

Rysunki z budownictwa II. . Encyklopedya maszyn (rok

przejściowy).....

Budowa mostów część I. . Budownictwo żelazne I. . Rysunki z budown. żelaznego Meteorologia i klimatologia . Chemia rolnicza .... Botanika rolnicza .... Bonitacya gleby .... Rauka o maszynach roln. Głębokie wiercenia *Kurs eksploatacyi nafty i wosku ziemnego .... *Seminaryum matematyczne .

iohh® ®    iocooo® o    r>-    co    t~iO

lO t~ t- GO GO    CO t> O <® (M H    Ol    oo    00

to • ca • ot *

to ' !—I‘ ' ’ CO ’ ’

to '

rH

to * to I—¹    CO * ■ CO oo to ‘ to’ ’

to ■

. . co

' to

UWAGA: Na IV. i V. roku wykładane będą następujące przedmioty: budowa dróg, budowa mostów II., budownictwo wodne, rolnictwo, melioracye I. z zast. geodezyi, encyklopedya kolei źel., *hodowla bydła, encyklopedya leśnictwa, budownictwo wodne II., budownictwo wiejskie, ustawy wodne, melioracye II., komasacye, administracya rolnicza.

- 50 -

Kurs geometrów.

Rok

Przedmiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. j Ć. I R.

W. Ć. R.

I.

Matematyka I......

G-eometrya wykreślna. Rysunki z geometryi wykreśl. Miernictwo (geodezya niższa) Ćwiczenia z miernictwa . Rysunki sytuacyjne . Ćwiczenia geodezyjne w polu w ciągu letniego półrocza Ekonomia społeczna .

Nauki prawnicze, prawo handlowe i wekslowe .

Zarys administracyi i austrya-ckiego prawa administr. . Fizyka ogólna i techn. (optyka) ^Ćwiczenia z matematyki kurs I. *Austr. ustawodawstwo agrarne ^Praktyczne ćwiczenia z geometryi wykr.....

H t> N i# ^ CO lOlOO

lO lO . iO .    .

05 *    '

io co . io

• Ol *    '

'    05 ' ■ •

rH

I '- b-

io o

. co

. CO

108

c<

1—1 *

r—

to ■

■ Ü1 ■

to ' ■

1-1

II.

* Matematyka II.....

10-dniowe pomiary geodezyjne od 15—25 października Greodezya wyższa . Encyklopedya rolnictwa . Bonitacya gleby .

Ustawa o księgach publiez. . Nauka o katastrze i ustawy

miernicze.....

Encyklopedya leśnictwa . Ćwiczenia geodezyjne ^Ćwiczenia z matem, kurs II. ^Wybrane działy z miernictwa ^Wybrane działy z rachunku

wyrównania.....

*Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

rH

co os —icot>T-1    oo o

lOOCTOJH h Ot 0 ZD lO CO

05

.Ot Î0 H .

■ to *

to |_a to to *

to '

CU co

. 1—I

to o* * '

co to

h-i

Na obu latach poleca się obce języki i ich literaturę miecki, francuski, angielski i włoski oraz przedmioty ogólnie kształcące. *) Fizyka ogólna i techniczna w zimowem półroczu tylko polecona.

i-i

to to ’

mianowicie: język nie-

Kok

I.

II.

51

Wydział budownictwa lądowego.

Przedmiot

Elementa wyż. matematyki .

Geometrya wykreślna.

Rysunki z geometryi wykr. .

Mechanika ogólna .

Rysunki odręczne I. .

Ekonomia społeczna .

Nauki prawnicze, prawo handlowe i wekslowe .

Zarys administracyi i austrya-ckiego prawa administr. .

Encyklopedya chemii teclin..

Encyklopedya maszyn

*Buchalterya......

^Ćwiczenia praktyczne z geometryi wykr.....

Fizyka ogólna i techniczna Technologia mechaniczna I. Mechanika techniczna Budownictwo I.

Rysunki z budown. I. Rysunki odręczne II. .

Nauka form architektonicz. Rysunki z nauki form archit Elementa geodezyi Ćwiczenia z elementów geod Geologia I. (Petrografia) . Budownictwo utylitarne I. (Hygiena budowli) .

Statyka budowli .

Rysunki ze statyki budowli .

Budownictwo II.....

Rysunki z budownictwa II. . Budownictwo żelazne I. . Rysunki z budo wn. żelaznegol. Encyklopedya maszyn (rok przejściowy).....

Liczba

spisu

wykła

dów

CO N N GO O N O O

H rH

108

rH

tH

d t>- lO iO

O CO r-1

11

81

10

88

88

101

97

97

60

60

19

95

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. ! Ć. R. W. I Ć. R.

iO . lO .co

rH . CO

.CM .CM . CM

I—¹ to

^ co . iO .co

■ Ol ■

rH

. CO tH CM

lO . CM

1—1

Ci Ci

.CM .rH

. co

O ‘ Ci *

'l—¹

OT ’ OT

LO

tH

. rH .O

.CO

■ 00 ■ ■

to

*>•

52

Lok

PrzeÖmiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zitnowem

letniem

W. I Ć. i R.

W. | Ć. | R.

III.

Rysunki ornamentalne I..

Modelowanie I......

Architektura starochrześcijańska i średniowieczna . Rysunki z architektury starochrześcijańskiej i średniowiecznej ......

Historya architektury.

CO lD    ^

o o    os

1—i 1—I

’xH CD 02 02

tO ‘

. CO

to

CD

<M

to ■

’ GO

IV.

Architektura.....

Rysunki z architektury . Budownictwo utylitarne II. . Rysunki z budownic. utylit.. Historya architektury. Encyklopedya nauk inżynier. Rysunki ornamentalne II.

Modelowanie II.....

*Budownictwo żelazne II.. ^Rysunki z budownictwa żelaznego II......

*Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach . *Statyka budowli gotyckich .

CD ' CDOO~qCDCDCDCDCD I—l02rf^G002 0lÜ«a202

O Ol CO b-

I-¹

GO tO

Y.

Ustawy budown. i kolejowe. Kompozycye architektoniczne Budownictwo utylitarne II: . Rysunki z budownictwa utylitarnego ......

CD    CD CD

Ol    Ol CD tO

T—I

" to

h-*

. CD . GO

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, a mianowicie: język niemiecki, francuski, angielski i włoski oraz przedmioty ogólnie kształcące.

- 53 —

Wydział budowy maszyn.

Rok

Przeömiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. Ć. R.

W. Ć. i R.

ł-H

Matematyka I......

Fizyka ogólna i techniczna . Greometrya wykreślna. Rysunki z geometryi wykreśl. Mechanika ogólna . Maszynoznawstwo ogólne Rysunki z maszynoznawstwa ogólnego (techniczne) . Encyklopedya chemii techn. Nauki prawnicze, prawo handlowe i wekslowe .

Zarys administracyi i austrya-ckiego prawa administra-

, cyjnego......

*Ćwiczenia z matem, kurs I. . *Austryackie ustawodawstwo agrarne ......

^Ćwiczenia praktyczne z geometryi wykr.....

rH

r—I T—I    L>* GO CD

iO iO iO . iO co

. . <£> .

lO CO CO . iO co

66

47

108

to zd

tH

to ■

ZD .

. CO    t—!

. Ol

110

Ol rH

II.

Fizyka ogólna i techniczna (rok przejściowy) . Ćwiczenia fizyczne (rok przejściowy) ......

Matematyka II.....

Mechanika techniczna Elementa geodezyi Ćwiczenia z elementów geodezyi .......

Elektrotechnika ogólna . Technologia mechaniczna I. . Technologia mechaniczna II. *ćwiczenia z matemat. kurs II. ^Encyklopedya górnictwa.

CO O O    O CO rH OJ    u3

rH CO    ZD Hp co CO    GO

Ol

iO

. lO co (M

. lO CO rH

• to ł 00

.CO . <M .CO

CO rH .    . Ol rH

Technologia mechaniczna III. Teorya motorów cieplikowych

CO co co zo

co co

CO co

- 54 —

Rok

Przedmiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. j Ć. R. W. I Ć. R.

Budowa maszyn I.....

ćwiczenia konstrukcyjne z budowy maszyn I. Encyklopedya budownictwa . Rysunki z encyklop. budown.

^Zakładanie elektrowni III. ^Ćwiczenia w laboratoryum elektrotechnicznem I. .

^Kolejnictwo I. i II.

^Encyklopedya leśnictwa .

*Grłębokie wiercenia

*Kurs eksploatacyi nafty i wosku ziemnego .    .    .    .

■KI

o<

Ol CD co ac to to I O -cj

00 to GO 05 Oi O CD

f.

-'l

to ' to ‘

. CO co co

CO

tH

T—I

to ' to ’

. CD CO . Dl

co

o . co

to

Budowa maszyn II.

Ćwiczenia konstrukcyjne z budowy maszyn II. .

Motory wodne i pompy .

Encyklopedya nauk inżynier.

Ekonomia społeczna . ^Zakładanie elektrowni ^ćwiczenia w laboratoryum elektrotecbnicznem II.

IY. *Konstrukcye elektrotecłmicz.

*Buchalterya......

* Kolejnictwo III.....

^Technologia chemiczna oleju skalnego i wosku ziemnego *Obsługa, kontrola i konser-wacya kotłów parowych . *Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach ^Geografia górnictwa i wielkiego przemysłu

73

OI

en

t—

00 05 GO t» co co t- O iO

QO i—“-O¹ Oi

OT h-i o

CC

. CO CO CO <M .    . (M CO co

. CO CO CO <M

co

co

70

30    1

114

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, a mianowicie: język niemiecki, francuski, angielski i włoski oraz przedmioty ogólnie kształcące.

Rok

II.

— 55 -

Kurs przygotowawczy dla kandydatów dla zawodu górniczego.

Przeömiot

Elementa wyższej matemat. . Geometrya wykreślna. Rysunki z geometryi wykreśl. Mechanika ogólna .    .    .    .

Miernictwo I......

Chemia ogólna nieorganiczna Chemia analityczna Ćwiczenia w labor. chemii anal........

Fizyka ogolna i techniczna . Mechanika techniczna Teorya błędów i rachunek wyrównania ......

Miernictwo II......

Ćwiczenia geodezyjne w polu w ciągu półrocza letniego i w październiku od 15—25

Mineralogia......

Budowa maszyn I. ćwiczenia konstr. z budowy

maszyn I......

*Encyklopedya górnictwa .

Teorya maszyn Budowa maszyn II. Ćwiczenia konstr. z budc

maszyn II.....

Geologia I., II. i III. . Ekonomia społeczna . Nauki prawnicze, prawo h

dlowe i wekslowe .

Zarys administracyi i austi prawa administracyjnego *Buchalterya.....

Liczba

spisu

wykła

dów

CO b- b- 00 ^ CO lO lO i—I rH

CR CR    l—¹

CR 05    O I—*'

<0X0

lOHCO

t>- lO CO 00

CO co CD

68

19-21

107

108

Gï iO O

T—i t—H

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. Ć. I R. W. Ć. R.

t-¹    ’ CR ’ CR

■ * os ■ *

CO . lO CO CO H

• CR ■    ■

’    * Ci ■    *

cc

iO) CO (M CM

io co

to ■

r—I CO

1-^ *

CR ■

CR ■

. co io

' to '

05 '

. co

I-¹

CO lO

OC

co

co no

r-t CM

I—¹

. co co

■    * Ol

T—ł

to '

Rok

Przeömiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. Ć. R. W. I Ć. | R.

III.

*Encyklopedya budownictwa . *Bysunki z encyklopedyi budownictwa .....

*Głębokie wiercenia *Encyklopedya górnictwa . *Kurs eksploatacyi nafty i wosku ziemnego .... ^Technologia chemiczna oleju skaln. i wosku ziemnego . *Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

CN

to

. CO co

. tH rH

. CO (M

CO rH

Ci

to

UWAGA: W myśl rozporządzenia c. k. Ministerstwa wyznań i oświecenia z 22. maja 1905 I. 18.984, muszą kandydaci, którzy ukończyli powyższy kurs przygotowawczy i zdali I. egzamin państwowy, uczęszczać jeszcze przez 4 półrocza do c. k. Akademii górniczych w Przybramie i Leoben jeżeli chcą ukończyć normalnie szkołę górniczą lub hutniczą w tych zakładach naukowych względnie przez 6 półroczy jeżeli zamierzają ukończyć oba wymienione fakultety.

Rok

I.

II.

57 -

Wydział chemii technicznej.

Przedmiot

Elementa wyższej matematyki Fizyka ogólna i techniczna . Chemia ogólna nieorganiczna Chemia analityczna Ćwiczenia w laborat. chemii analitycznej .

Ekonomia społeczna .

Nauki prawnicze, prawo handlowe i wekslowe .

Zarys administracyi, austr.

prawo administracyjne Zasady mechaniki ogól. i tech.

*Botanika......

*Ćwiczenia w labor. fizycznem

*Buchalterya......

*Austryackie ustawodawstwo

agrarne ......

^Praktyczne ćwiczenia z geom. wykr........

Mineralogia......

Chemia ogólna organiczna . Chemia analityczna Ćwiczenia w labor. chemii

analitycznej.....

Encyklopedya maszyn

^Zoologia.......

^Encyklopedya górnictwa .

Technologia chemiczna I. Analiza chemiczno - technicz. Encyklopedya budownictwa . *Rysunki z encyklop. budown. *Grłębokie wiercenia *Kurs eksploatacyi nafty i wosku ziemnego ....

Liczba

spisu

wykła

dów

CD H CO lO

t-H t—I r-H

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

W. | Ć. i R.

W.

Ć. | R.

t-H

iC i> GO Cft ^ CO CM lO HO O OCO^hh

. co

CM

. CO

111

7a

GO ^ lO

T—l 1—i T—I

lO lO Ol lO HCDOIX

^ O- 03 03 OD

co co ctj a oo

-i

to to to to H

CO CO r—I

.co .co

CO . (M .CO

to ' to IO '

T—I

T—I

T—I

<M -dH rH

to

■ to ■

05 ^ to ■

10

IO

. Q . . ¹⁻¹

■    05 ■    ■

CO .03

to

10

•    • O*

.    . ZD . Ol

Rok

PrzeÖmiot

Liczba

spisu

wykła

dów

Tygodniowa liczba godzin w półroczu

zimowem

letniem

w. I d ! R. w. | Ć. I R.

*Ustawy akcyzowe .

III. *Encyklopedya rolnicwa . *Bonitacya gleby

CO CO b-t—( <03 OJ

CO CO 1—1

CM r-i

Technologia chemiczna II. . Technologia chemiczna III. . Towaroznawstwo techniczne . Analiza i produkcya chemi-czno-techniczna.

)lO CO CÏ

co co co

to to to

to to to

Mykologia technicz. j przedmioty Chemia rolnicza j wybieralne

CO ^ CO CO OJ T—I

co

co

. .CO O OJ .

py ^Technologia chemiczna oleju skaln. i wosku ziemnego . ^Oświetlanie i opalanie *Wybrane działy z nauki rolnictwa ......

^Elektrotechnika ogólna . *Ustawy akcyzowe .    .    .    .

*Hygiena i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

CO i—*■ tO O 05 OO 00

CO

OT CO CO tH

' co to to *

. 1—I .

Na wszystkich latach poleca się obce języki i ich literaturę, a mianowicie: język niemiecki, francuski, angielski i włoski oraz przedmioty ogólnie kształcące.

¹

W jednej godzinie wykładu przez oba półrocza na II-gim roku wydziału Budownictwa lądowego.

²

Inne działy tego przedmiotu wykładane będą w roku przyszłym.

³

Wykład Administracyi obejmuje teoryę administracyi jakoteż całe austryackie prawo administracyjne w zarysie ogólnym. Natomiast te działy austryackiego prawa administracyjnego, które technicy potrzebują szczegółowiej poznaó, wykłada prof. Dr. Piłat w osobnym cyklu wykładów rozłożonych na parę lat. Na rok 1907/1908 przypada: Austryackie ustawodawstwo agrarne i statystyka agrarna.

ETAT OSOBOWY

C. K. SZKOŁY POLITECHNICZNEJ.

(Tytuły umieszczone niżej).

Rektor zarazem członek Sejmu krajowego.

Wiktor SyniewskL

Edgar Koväts.

Prorektor.

Dziekan wydziału Inżynieryi dróg i mostów.

(Prowadzący kurs geometrów).

Dr. Stanisław Kępiński.

Karol Skibiński.

Prodziekan wydziału Inżynieryi dróg i mostów.

Dziekan wydziału Budownictwa wodnego.

Dr. Maksymilian Thullie.

Dr. Jan Bogucki.

Prodziekan wydziału Budownictwa wodnego.

Teodor Talowski.

Dziekan wydziału Budownictwa lądowego.

Gustaw Bisanz.

Prodziekan wydziału Budownictwa lądowego.

Dziekan wydziału Budowy maszyn.

(Prowadzący kurs górniczy).

Roman Dzieślewski.

Prodziekan wydziału Budowy maszyn.

Leon Syroczyński.

Stefan Niementowski.

Dziekan wydziału Chemii technicznej.

Dr. Władysław Piłat.

Prodziekan wydziału Chemii technicznej.

Grono profesorów.

Julian Niedźwiedzki, C. k. radca Dworu, kawaler orderu żelaznej korony III. klasy, doktor filozofii, p. z. profesor mineralogii i geologii, członek czynny c. k. Akademii Umiejętności w Krakowie, członek honorowy polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie, członek ces. mineralog. Towarzystwa w Petersburgu, członek c. k. komisyi egzamina-

nauczycieli szkół średnich, były

cyjnej dla kandydatów na rektor w latach 1879/80, 1884/5 i 1887/8. (Ulica Ziemiałkow-

skiego 1. 6.).

Bogdan Maryniak, c. k. radca Dworu, p. z. profesor budowy

na nadzorców 1886/7. (Ulica Pie-

k. komisarz egzam. dla kandydatów

maszyn, c.

maszyn i kotłów parowych, b. rektor karska 1. 49.).

Juliusz Jaxa Bykowski, p. Z. profesor technologii mechanicznej, b. rektor w r. 1883/4. (Ulica Kornela Ujejskiego 1. 10.).

Gustaw Bisanz, architekt, p. z. profesor budownictwa lądowego i ustaw budowniczych, prezes c. k. komisyi egzamina-

wydziale Budowni-

w r.

cyjnej dla II. egzaminu państwowego etwa lądowego, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych architektów, inżynierów budowy, inżynierów kultury, członek komisyi egzaminacyjnej na majstrów przemysłu budo-

1888/9 i 1898,9. (Ulica Krzyżowa 1. 48.).

na

wlanego, b. rektor w r.

Karol Skibiński, kawaler orderu żelaznej korony III. klasy, p. z. profesor budowy dróg, kolei żelaznych i tunelów, prezes c: k. komisyi egzaminacyjnej dla II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych inżynierów budowy, członek państwowej i krajowej Bady kolejowej, członek honorowy Towarzystwa politech-

Lwowie, były rektor w roku

nicznego i Izby inżynierskiej 1891/2. (Ulica Chrzanowskiej 1. 12.).

we

Bronisław Pawlewski, p. z. profesor technologii chemicznej, prezes c. k. komisyi egzaminacyjnej dla II. egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej, członek Rady król. sto-łecz. miasta Lwowa, członek krajowej komisyi dla spraw przemysłowych, członek krajowej Rady górniczej, b. rektor w roku 1895/6. (Gmach laboratoryum chemicznego).

w r.

Placyd Dziwiński, doktor filozofii, p. z. profesor matematyki, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli gimnazyów i szkół realnych, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla kandydatek na nauczycielki liceów żeńskich, zastępca dyrektora c. k. komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół pospolitych i wydziałowych we Lwowie, członek Rady król. stół. miasta Lwowa, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla geometrów autoryzowanych, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor 1893/4. (Ulica Batorego 1. 38.).

dydatów na (Ulica Małeckiego 1. 6.).

Roman baron Gostkowski, p. z. profesor kolejnictwa, b. radca generalnej Dyrekcyi austryackich kolei państwowych, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor 1897,8. (Ulica Franciszkańska 5.).

Kazimierz oiearski, doktor filozofii, p. z. profesor fizyki

Mieczysław Łazarski, doktor filozofii, p. z. profesor geome-tryi wykreślnej, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla kan-nauczycieli szkół średnich, b. rektor w r. 1896/7.

w r.

ogólnej i technicznej. (Plac Bema 1. 1.).

Maksymilian Thullie, doktor nauk technicznych, dyplomowany inżynier, p. z. profesor budowy mostów, wiceprezes c. k. komisyi egzaminacyjnej dla Ii-go egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi, b. rektor w roku 1894/5. (Ulica Dąbrowskiego 1. 9.).

1899/00 i 1900/01.

Stefan Niementowski, doktor filozofii, p. z. profesor chemii ogólnej, członek korespondent Akademii Umiejętności w Krakowie, członek komisyi egzaminacyjnej dla urzędników technicznej kontroli skarbowej, b. rektor w r.

(Gmach laboratoryum chemicznego).

Lwowie, członek

Roman Dzieślewski, p. Z. profesor elektrotechniki, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego we

Rady król. stół. m. Lwowa, b. rektor w 1901/2. (Ulica 29. Listopada 1. 68.).

Tadeusz Fiedler, p. z. profesor mechaniki i teoryi maszyn, członek honorowy Towarzystwa politechnicznego v/e Lwowie, członek Rady szkolnej krajowej, b. rektor w r. 1902/03. (Ulica Krzyżowa 1. 19.).

Seweryn Widt, p. z. profesor miernictwa, prezes komisyi egzaminacyjnej na kursie geometrów, autoryzowany inżynier budowy, członek c. k. normalnej komisyi dla miar i wag w Wiedniu, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych geometrów i inżynierów kultury, b. rektor w r. 1905/6. (Ulica Dwernickiego 1. 8.).

Wacław Laska, doktor filozofii, p. z. profesor astronomii sferycznej i geodezyi wyższej, habil, docent prywatny astronomii w c. k. Uniwersytecie, członek korespondent król. tow. nauk. w Pradze, członek korespondent c. k. centralnego instytutu dla meteorologii i geodezyi w Wiedniu, wiceprezes c. k. komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych geometrów, członek komisyi egz. dla Ii-go egz. państwowego na wydziale Inży-nieryi. (Gmach główny).

Stanisław Kępiński, doktor filozofii, jo, z. profesor matematyki, b. rektor w r. 1903/4. (Ulica Szeptyckich 1. 5.).

Władysław Piiat, doktor praw, p. z. profesor ekonomii społecznej, prawa handlowego i wekslowego i administracyi, docent c. k. Uniwersytetu we Lwowie, członek komisyi dla egzaminów politycznych prawnych na Uniwersytecie. (Ulica Lelewela 1. 5.).

Edgar Kovàts, kawaler orderu żel. korony III. kh, właściciel złotego krzyża zasł. z kor., p. z. profesor architektury i form architektonicznych, członek komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budownictwa lądowego, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych architektów, korespondent c. k. centralnej komisyi dla sztuki i zabytków historycznych, Radca ces , b. rektor w r. 1906/7. (Ulica Nabielaka 1. 28.).

Leon Syroczyński, inżynier górn., p. z profesor encyklope-dyi górnictwa, górnictwa nafty i głębokich wierceń, przewodniczący kuratoryi krajowej szkoły górniczej i wiertniczej w Borysławiu, członek komisyi do oceniania uzdolnienia kierowników i dozorców kopalń wosku ziemnego i komitetu dla

- 63 —

badania niebezpieczeństw właściwych kopalnictwu wosku ziemnego, członek honorowy międzynarodowego Towarzystwa inżynierów i techników wiertniczych w Wiedniu i Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, b. rektor w r. 19045. (Ulica Wronowskich 1. 3.).

Edwin Hauswaid, p. z. profesor budowy maszyn, członek komisyi dla II. egzaminu państwowego na wydziale Budowy maszyn, przewodniczący komisyi dla badania samochodów. (Ul. Łyczakowska 1. 24.).

Wiktor Syniewski, p. z. profesor technologii chemicznej i mykologii technicznej. (Ulica Kornela Ujejskiego 1. 129.

Teodor Talowski, architekt i koncesyonowany budowniczy,

р.    n. profesor rysunków odręcznych i ornamentalnych, członek

с.    k. komisyi egzaminacyjnej dla II. egzaminu państwowego na wydziale Budownictwa lądowego, c. k. konserwator, członek c. k. centralnej komisyi we Wiedniu dla spraw sztuki i zabytków historycznych, członek kolegium znawców dla zakresu sztuk pięknych w Krakowie, członek komitetu restauracyi Wawelu w Krakowie. (Ulica Wiśniowieckich 1. 3.).

Jan Lewiński, architekt, p. n. profesor Budownictwa utylitarnego i kolejowego oraz encyklopedyi budownictwa lądowego, członek komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Inży-nieryi i Budownictwa lądowego, członek komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na autoryzowanych inżynierów kultury i architektów, członek komisyi egzaminacyjnej dla koncesyonowany ch budowniczych. (Ulica Krzyżowa 1. 42.).

Tadeusz Godlewski, doktor filozofii, p. n. profesor fizyki ogólnej i technicznej. (Ul. Dąbrowskiego 1. 4 a).

Jan Bogucki, doktor nauk technicznych, p. n. profesor statyki budowli, budownictwa żelaznego i encyklopedyi nauk inżynierskich, członek komisyi egzaminacyjnej dla II. egzaminu państwowego na wydziale Inżynieryi i Kursie geometrów, członek komisyi egzaminacyjnej dla autoryzowanych inżynierów budowy i inżynierów kultury. (Ul. Głęboka 1. 15.).

Zygmunt Sochacki, p. n. profesor maszynoznawstwa ogólnego i encyklopedyi maszyn. (Ulica Zachariewicza 1. 3.).

Dr. Jan Blauth, j. n. delegat docentów do grona profesorów.

Roman Załoziecki, j. n. delegat docentów do grona pro

fesorów.

64 -

Zastępcy profesorów.

Łukasz Bodaszewski, inżynier cywilny, zastępca profesora budownictwa wodnego. (Ulica Kampiana 1. 6.).

sor

Maksymilian Huber, doktor nauk technicznych, c. k. profe-państwowej szkoły przemysłowej w Krakowie, zastępca profesora mechaniki ogólnej. (Ulica Nabielaka 1. 1.)

Docenci z tytułem profesorów nadzwyczajnych.

Roman Załoziecki, profesor technologii oleju skalnego i wosku ziemnego, kierownik krajowej stacyi doświadczalnej dla przemysłu naftowego, profesor c. k. Akademii handlowej, chemik sądowy i rzeczoznawca dla spraw karnych i cywilnych, członek państwowej Rady^ kolejowej, c. k. urzędu patentowego w Wiedniu, członek komisyi egzaminacyjnej dla Ii-go egzaminu państwowego na wydziale Chemii technicznej, komisarz egzaminacyjny dla kandydatów c. k. kontroli technicznej gorzelń, członek Rady przybocznej dla opodatkowania olejów min. w c. k. Ministerstwie skarbu. (Ulica Krzyżowa willa Romana).

Jan Blauth, doktor nauk technicznych, starszy inżynier Wydziału krajowego, docent melioracyj rolnych, autoryzowany inżynier budowy i kultury. (Ulica Zofii Chrzanowskiej 1. 9.).

Antoni Popiel, artysta - rzeźbiarz, profesor modelowania. (Ulica Issakowicza willa Sulima).

Stanisław Zdobnicki, st. inżynier c. k. Namiestnictwa, docent encyklopedyi mechaniki i nauki o maszynach. (Ulica Bo-imów 1. 3.).

Docenci prywatni.

Roman Wawnikiewicz, doktor filozofii, kawaler orderu Franciszka Józefa, b. profesor chemii i technologii chemicznej w wyższej Szkole rolniczej w Dublanach, b. dyrektor krajowej Szkoły gorzelniczej, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla nauczy-

cieli niższych szkół rolniczych, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla II. egzaminu rządowego na wydziale Chemii technicznej w c. k. Szkole politechnicznej, komisarz egzaminacyjny dla kandydatów wyższej kontroli technicznej w krajowej Dyrekcyi skarbowej, członek Rady w Ministeryum finansów dla spraw gorzelniczych, docent technologii chemicznej i chemii rolniczej. (Ulica 29. listopada 1. 14.).

Michał Kowalczuk, architekt i konces. budowniczy, docent historyi architektury, członek komisyi historyi sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie. (Ulica Krzyżowa 1. 16.).

Kazimierz Acht, dyplomowany leśnik, c. k. radca leśnictwa, członek Rady król. stół. miasta Lwowa, docent encyklopedyi leśnictwa. (Ulica Technicka 1. 10.).

Ludwik Bruner, docent chemii fizykalnej.

Eugeniusz Romer, doktor filozofii, docent meteorologii i kli-

matologii, docent prywatny c. profesor c. k. wyższej szkoły handlowej, członek komisyi bibliograficznej i fizyograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie. (Ulica Kornela Ujejskiego 1. 6.).

Stanisław Anczyc, doktor nauk technicznych, profesor c. k. szkoły przemysłowej w Krakowie, docent technologii mecha

k. Uniwersytetu dla geografii,

nicznej .

Bronisław Biegeleisen, doktor nauk technicznych, docent ogrzewania i wentylacyi. (Ul. św. Marka 1. 6.).

Docenci płatni.

Roman Wawnikiewicz, j. w.

Kazimierz Acht, j. w.

Zdzisław Krygowski, doktor filozofii, docent elementów matematyki wyższej, profesor szkoły realnej. (Ul. Kleinowska 1. 4.).

Kazimierz Panek, doktor medycyny, docent hygieny i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. (Pohulanka 3 a).

Bronisław Władysław Janowski, inspektor rolniczy c. k. gal. Tow. gospodarczego, docent encyklopedyi rolnictwa i bonita-cyi glęby. (Plac Św. Jura 1. 8.).

Zygmunt Ciechanowski, docent pomp i motorów wodnych. (Ulica Kadecka 1. 4.).

Jan Adamski, doktor praw, docent buchalteryi. (Ulica Zamojskiego 1. 11.)

Mieczysław Kowalewski, doktor filozofii, docent zoologii, profesor zoologii w akademii rolniczej w Dublanach.

Adjunkei.

Przy katedrze Greodezyi: Władysław Wojtan, docent krajowej szkoły lasowej. (Ulica Leona Sapiehy 1. 67.).

Przy katedrze Chemii ogólnej : Włodzimierz Baczyński. (Ul. Teatyńska 1. 7.)

Przy katedrze Elektrotechniki: Vacat.

Konstruktorzy.

Przy katedrze Budownictwa lądowego : Tadeusz Obmiński. (Ul. Krzyżowa 1. 27.).

„    „    Budowy dróg, kolei żelaznych i tunelów : Dr. Ka

rol Wątorek. (Ulica Kochanowskiego 1. 7.).

„    „    budownictwa wodnego : Karol Pomianowski.

Asystenci.

Przy katedrach Matematyki: { °r' Łucyar, E Böttcher. J    l Franciszek Ulkowski.

katedrze

f I. : Franciszek Michejda. lzy 1- 1 IL: Tadeusz Malarski.

Mineralogii : Jan Augustak.

Chemii ogólnej : |

Technologii chemicznej : j ( I. : Vacat.

I II. : Bogusław Świeżawski.

Technologii mechanicznej : Stefan Starzyński. Budowy maszyn I.: Bolesław Tołłoczko.

„    „ II.: Józef Hoschek.

Mechaniki :

Zygmunt Jakubowski Karol Mielecki.

I. Bom. Węckowicz. II. Edward Mianowski.

I.: Bazyli Kalicun.

Przy katedrze Greometryi wykreślnej : j

IL: Andrzej Marconi.

Rysunków odręcznych : Antoni Mażewski.

I.: Michał Mendelski.

Miernictwa :

II. : Alojzy Jakóbczak.

III. : Herman Goldberg. Astronomii sferycznej i geodezyi wyższej : Prof. Dr. Marcin Ernst.

Budownictwa wodnego : Wiktor Luczków.

Budowy kolei żelaz. i tunelów : Adolf Wizimirski. Architektury : Maryan Osiński.

Budownictwa lądowego : Feliks Kropf.

( I. : Marceli Marcichowski. Budowy mostów : J w Zast. Władysław Łasiński.

j II. : Bohdan Benedyktowicz. Górnictwa : Leopold Wiktor Szefer.

Budownictwa utylitarnego: Władysław Derdacki. . , , .    fi.: Bartłomiej Tokarski.

Rysunkówteohn. styp: ( Antonj Smo|iński.

Nauczyciele.

Albert Zipper, doktor filozofii, profesor w c. k. II. gimna-zyum, lektor języka i literatury niemieckiej, członek c. k. komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli szkół ludowych i wydziałowych, członek honorowy Towarzystwa literackiego im. Grrillparzera we Wiedniu. (Ulica Zofii Chrzanowskiej 1. 10.).

Kazimierz Koniński, nauczyciel języka włoskiego, lektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, sądowy znawca i tłumacz dla języka francuskiego i włoskiego. (Ulica Pijarów 1. 7.).

Alfred Bignat, nauczyciel języka francuskiego. (Ulica Trzeciego maja 1. 2.).

Edmund Naganowski, nauczyciel języka angielskiego. (Ul. Technicka 1. 10.).

Kancelarya c. k. Szkoły politechnicznej.

Rektor: Wiktor Syniewski. Sekretarz : Kazimierz Rosinkiewicz.

Prowadzący rachunki : Vacat. 1 oficyant kancelaryjny.

1 dyetaryusz.

Biblioteka c. k. Szkoły politechnicznej.

Kierownik: Bronisław Pawlewski. Amanuent: Urban Wareg Massalski. Praktykant: Dr. Łucyan E. Böttcher.

Inzea c. k. Szkoły politechnicznej.

Muzeum Budownictwa lądowego.

Kierownik : Gustaw Bisanz. Konstruktor: Tadeusz Obmiński. Asystent: Feliks Kropf.

Muzeum Architektury.

Kierownik: Edgar Koväts. Asystent: Maryan Osiński.

Muzeum rysunków odręcznych.

Kierownik: Teodor Talowski.

Asystent: Antoni Mażewski.

Muzeum modelowania.

Kierownik: Antoni Sulima Popiel.

Muzeum miernictwa.

Kierownik : Seweryn Widt. Adjunkt: Władysław Wojtan.

Asystent :

I.: Michał Mendelski. II.: Alojzy Jakóbczak. ( III.: Herman Goldberg.

Muzeum budowy dróg i kolei żelaznych.

Kierownik : Karol Skibiński.

Konstruktor : Karol Wątorek.

Asystent: Adolf Wizimirski.

Muzeum budowy mostów.

Kierownik: Dr. Maksymilian Thullie.

Asystent I. : Marceli Marcichowski (w zastępstwie Władysław Łasiński).

„ II. : Bohdan Benedyktowicz.

Muzeum mechaniki teoretycznej.

Kierownik: Tadeusz Fiedler.

Asystent : Vacat.

Muzeum geometryi wykreślnej.

Kierownik: Dr. Mieczysław Łazarski. Asystent I. : Kalicun Bazyli.

„ II.: Andrzej Marconi.

Muzeum budowy maszyn.

Kierownik: Bogdan Maryniak.

Asystent : Józef Hoschek.

Muzeum technologii mechanicznej.

Kierownik : Juliusz Jaxa Bykowski.

Asystent: Stefan Starzyński.

Muzeum i lahoratoryum elektrotechniczne.

Kierownik: Roman Dzieślewski.

Adjunkt : Vacat.

Muzeum i laboratoryum fizyczne.

Kierownicy: Dr. Kazimierz Olearski i Dr. Tadeusz Godlewski. Asystent: I.: Franciszek Michejda.

„ II.: Tadeusz Malarski.

Muzeum i laboratoryum mineralogiczne i geologiczne.

Kierownik: Dr. Julian Niedźwiedzki.

Asystent: Jan Augustak.

Muzeum i laboratoryum chemii ogólnej.

Kierownik: Stefan Niementowski.

Adjunkt: Włodzimierz Baczyński.

Asystent : I. : Zygmunt Jakubowski.

„ IL: Karol Mielecki.

Muzeum i laboratoryum technologii chemicznej.

Kierownicy: Bronisław Pawlewski i Wiktor Syniewski. Asystenci: Romuald Węckowicz i Edward Mianowski.

Muzeum zoologii.

Kierownik: Dr. Mieczysław Kowalewski.

Muzeum botaniki i towaroznawstwa.

Kierownik: Vacai.

Obserwatoryum c. k. Szkoły politechnicznej i stacya meteorologiczna.

Kierownik: Dr. Wacław Laska.

Asystent: Dr. Marcin Ernst.

Muzeum metematyczne.

Kierownicy: Dr. Placyd Dziwiński i Dr. Stanisław Kępiński. Asystenci : Dr. Łucyan E. Böttcher i Franciszek Ulkowski.

Muzeum górnictwa nafty i wosku ziemnego.

Kierownik: Leon Syroczyński.

Asystent: Wiktor Szefer.

Muzeum meiioracyi rolnych.

Kierownik : Dr. Jan Blauth.

— 71

Muzeum pomp i motorów wodnych.

Kierownik: Zygmunt Ciechanowski.

Krajowe Stacye doświadczalne.

Krajowa stacya keramiczna.

Kierownik: Edmund Krzen.

Krajowa stacya doświadczalna przemysłu naftowego.

Kierownik : Roman Załoziecki.

Mechaniczna stacya doświadczalna.

Kierownik: Tadeusz Fiedler.

Asystent: Augustyn Halawa.

Słnżlba c. k. Szkoły politechnicznej.

1 dozorca gmachów.

1    laborant katedry fizyki, mechanik zakładu, a zarazem dozorca przewodów gazowych, wodnych i elektrycznych.

2    laborantów w laboratoryach chemicznych.

1 odźwierny.

1    sługa kancelaryjny.

2    służących bibliotecznych.

1 sługa gabinetu mineralogii i geologii, a zarazem pełniący obowiązki laboranta tej katedry.

I    sługa przy katedrze elektrotechniki, a zarazem laborant tej katedry.

6 sług szkolnych.

II    sług tymczasowych 1 palacz.

1    sługa pomocniczy przy bibliotece.

4 stróżów.

2    pomocników stróżów na porę zimową.

72

SKI.AD

c. k. Komisyi egzaminacyjnych dla IL egzaminu państwowego.

î. Wydział Inżynieryi.

Prezes: Karol Skibiński, j. w.

Zastępca prezesa: Dr. Maksymilian Thullie, j. w. Członkowie : Łukasz Bodaszewski, autoryzowany inżynier cywilny, Andrzej Kędzior, dyrektor krajowego biura melioracyjnego, Gustaw Bisanz, j. w., Jan Bogucki, j. w., Roman br. Gostkowski, j. w., Stanisław Kułakowski, dyrektor krajowego biura kolejowego, Jan Lewiński, j. w., Seweryn Widt, j. w.

2. Wydział Budownictwa lądowego.

Prezes: Gustaw Bisanz, j. w. Zastępca prezesa: Vacat. Członkowie: Edgar Kovâts, j. w., Jan Lewiński, j. w., Teodor Talowski, j. w.

3. Wydział Budowy maszyn.

Prezes : Jan Nep. Franke, C. k. radca Dworu, c. k. inspektor krajowy szkół realnych i przemysłowych.

Zastępca prezesa : Bogdan Maryniak, j. w.

*7

Członkowie: Feliks Blauth, inspektor c. k. kolei państw

k. kolei państw., Wacław Przetocki,

c.

Adolf Müller, inspektor c. k. radca górniczy, Jan Witkiewicz, inspektor c. k. kolei państw.,

Edmund Zieleniewski, inżynier, właściciel fabryki, Juliusz Jaxa Bykowski, j. w., Tadeusz Fiedler, j. w., Roman Dzieślewski, j. w., Edwin Hauswald, j. w.

4. Wydział Chemii technicznej.

Prezes: Bronisław Pawlewski, j. w.

Zastępca: Dr. Julian Niedźwiedzki, j. w.

Członkowie: Arnulf Nawratil, c. k. radca rządu, starszy inspektor przemysłowy, Adam Teodorowicz, dyrektor gazowni miejskiej, Stefan Niementowski, j. w., Wiktor Syniewski, j. w., Dr. Roman Wawnikiewicz, j. w., Dr. Eustachy Wołoszczak, j. w., Roman Załoziecki, j. w.

8KÏ, AD

c. k. Komisyi egzaminacyjnej dla egzaminu państwowego

na kursie geometrów (mierniczych).

Prezes : Seweryn Widt, j. w. Zastępca : Dr. Wacław Laska, j.w. Członkowie : Dr. Jan Bogucki, Roman Dzieślewski, Stanisław Gaweł, insp. c. k. Dyrekcyi skarbu, Dr. Władysław Piłat, j. w.

Statystyka słuchaczów c. k. Szkoły politechnicznej w roku nauk. 1906/7.

1. Liczba słuchaczów.

Na wydziale

nowo

immatrykulo

wanych

immatrykulowanych w ogóle

zwy

czajnych

nadzwy

czajnych

gości

Razem

połroeze

zimowe:

Inżynieryi wraz z kursem geom. Budownictwa lądowego .

Budowy maszyn.....

Chemii technicznej.....

233

33

98

50

Razem .

414

rH

<Gd | I—¹ 00 I—L 00

i—"i ca cd ca cd O I CD 00 ~3 Cd

l>- b- CO 03 03 GO O rt GC tH (M t-H CO

CD co t>- I O

r—I r—I LO

GO t>- t>- iO lO 03 Oj CO

CD C- 00 05 Cd uO Gd iO GO rH CO tH

2171610

połroeze letnie:

Inżynieryi z kursem geometrów Budownictwa lądowego Budowy maszyn .... Chemii technicznej

Razem .

cc 00 CO CO

iO CD GO O CO 03 CO

L— rH CO t—i

^PCDOiO tH tH t-H OJ O* t—H CO rH

c- ib o oo

THiOûOt-

IO CO 00 O CO 03 CO ^ t>- 1—1 CO T—(

16313391265    30    44

1839

2. Podług* metryki urodzenia pochodziło:

pólr.

Z Gralicyi.....

„ Austryi dolnej .

„ Śląska austryackiego .

„ Bukowiny ....

v Czech.....

„ Morawii.....

?7 Węgier i Siedmiogrodu „ Król. Polskiego i Rosyi „ Niemiec i W. Ks. Poznańsk „ Rumunii ....

„ Turcyi _.....

„ Prancyi.....

„ Hercogowiny Włoch .    .    ...

1053

519

•• Â

półr. le't. :

845 słuch.

lO t>* CM H r—I CO ^ t-H t-H CM t—!

57

r:

55

57

75

77

75

Razem

1610

1339 słuch.

74 -

3. Ze względu na narodowość i wyznanie religijne był rozdział słuchaczów następujący :

rzym. kat. gr. kat

Narodowość

orm. ewan-kat. gel.

gr-

orj.

mojż. hezw. Bazem

Półrocze

i. ii.

i. ii. I.II i. ii. i. II. i.

11, i. ii. i. ii.

Polaków . . Rusinów . . Czechów . . Niemców Bosyan . . Francuzów . Anglików . Litwinów . Bułgarów . Beznarodo-wościowych

1049!

51

CO l-*

en O

I —I K

to to

ot

r—I

-ht

to.

13

13

1402

88

1142

63

Bazem .

1287

1063

S

CH)

CD

CD

—H    H

o    co

CO

O    lO

T—I    r-f

110

18 17 1610 1339

4. Wykaz pobieranych stypendyów :

Na Wydziale

Liczba słuchaczów pobierających stypendya

Wysokość pobieranych stypendyów

Półrocze

i.

ii.

i.

u.

Kr.

Kr.

Kr.

hl.

Kr.

hl.

Inżynieryi z kursem geometrów .....

61

47

23856

18560

Budownictwa lądowego . Budowy maszyn .

Chemii technicznej

1180

1180

10

10

4920

4920

11

11

4560

4560

Bazem .

86

72

84516

29220

- 75 -

Biblioteka c. k. Szkoły politechnicznej.

Biblioteka c. k. Szkoły politechnicznej tworzy integralną część Szkoły i ma na celu gromadzenie zasobów naukowych ze wszystkich gałęzi nauk, wykładanych w Szkole, oraz ułatwienie w korzystaniu z tych zasobów przez nauczających, uczących się oraz przez szerszą publiczność. Biblioteka dostępną jest nie tylko dla profesorów i młodzieży lecz i dla publiczności. Biblioteka posiada oddzielny regulamin.

Pisma i dzieła naukowe są zakupowane nie tylko z do-tacyi 8.000 koron, przyznanej bibliotece reskryptem minist, z 17. grudnia 1904 L. 226.909, lecz i z taks immatrykulacyj-nych, przypadających na rzecz biblioteki, oraz z darów autorów, władz i instytucyj. Taksy immatrykulacyjne w r. 1906 wynosiły 4.750 K. W roku 1906 biblioteka liczyła numerów inwentarza 12.966 t. j. przyrost nowych numerów wynosił tylko 534, gdyż dalsze ciągi dzieł i pisma peryodyczne, zaciągane są pod dawniejsze numera. W rocznym przyroście 534 numerów znajduje się 99 dzieł w 116 tomach wartości 441 ‘10 K., pochodzące z darów. Biblioteka otrzymuje 174 czasopism fachowych wartości rocznej 3.593'90 K; w tern niemieckich 116, polskich 32, francuskich 22, angielskich 6, rosyjskich 4, czeskich 2.

Numer inwentarza rzeczowego z końcem roku 1906 wynosił 204, t. j. roczny przyrost obejmuje 3 pozycye.

Zakupywane dzieła fachowe i czasopisma są rozdzielone na 28 katedr i docentur; prócz tego istnieje dział ogólny, obejmujący dzieła literackie, filozoficzne, społeczne i t. d.

Wartość roczna nabywanych dzieł i czasopism wynosi przeszło 7.000 K.

Ruch w bibliotece w r. 1906 przedstawiał się w następujący sposób :

Miesiąc

osób tomów

Wypożyczanie do domu

osób tomów

Czytelnia

Zwroty

osób tomów

Styczeń . Luty. . . Marzec.    .

Kwiecień . Maj . . . Czerwiec . Lipiec . . Wrzesień. Październik Listopad . Grudzień .

Razem

562

698

1060

2164

454

595

715

816

559

732

702

450

124

627

878

666

6831

878

1062

642

890

839

671

175

770

1055

852

8532

1402

2106

1130

1545

1345

988

242

2323

3611

2138

17890

2738

4691

2379

3301

2629

1535

535

4534

5645

4169

34320

704

886

725

894

541

634

702

776

650

823

756

135

445

708

703

6523

935

192

584

821

826

7966

Zatem w ciągu roku 1906 obsłużono 30.644 osób, wydając im lub odbierając 50.820 tomów, dzieł i czasopism. W myśl regulaminu przez cały sierpień biblioteka jest zamkniętą.

Po zakupieniu trzech wielkich nowych szaf na czas jakiś ułatwiono jeszcze racyonalne rozmieszczenie książek; natomiast lokal czytelni już dziś okazuje się niewystarczającym i zachodzi potrzeba rozszerzenia biblioteki.

Zachodzi też potrzeba wydania III. części drukowanego katalogu biblioteki wraz z katalogiem alfabetycznym dotychczasowego stanu biblioteki, o co też poczyniono starania.

Personal biblioteki składa się: z kierownika wybieranego corocznie z Grona profesorów, stałego amanuenta, praktykanta prowizorycznego i dwu służących stałych i jednego prowizorycznego.

KRONIKA

c. k. Szkoły politechnicznej w roku 1906/1907.

1.    Ministerstwo wyz. i ośw. zatwierdza rozporządzeniem z 12. października 1901 1. 37.063 Dr. Stanisława Anczyca jako prywatnego docenta dla technologii mechanicznej.

2.    Ministerstwo wyz. i ośw. ustanawia rozporządzeniem z 3. września 1906 1. 46.867 przy katedrze chemii ogólnej i analitycznej drugą posadę asystenta.

3.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 25. października 1906 1. 39.561 o zamianowaniu Dr. Jana Boguckiego nadzwyczajnym profesorem.

4.    Dr. Cezary Rusyan rezygnuje z posady profesora.

5.    Ministerstwo wyz. i ośw. rozporządzeniem z 28. października 1906 4. 21.767 zarządza przemianę posady asystenta przy katedrze budownictwa wodnego na posadę konstruktora.

6.    Ministerstwo wyz. i ośw. rozporządzeniem z 28. października 1906 1. 27.166 zarządza przemianę posady asystenta przy katedrze budowy mostów na posadę konstruktora.

7.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 30. listopada 1906 1. 45.141 o przeniesieniu profesora Dr. Eustachego Wołoszczaka w stały stan spoczynku i nadaniu orderu żelaznej korony III. klasy.

8.    Ministerstwo wyz. i ośw. podwyższa rozporządzeniem z 26. października 1906 1. 21.750 zwyczajną dotacyę dla katedry mechaniki i teoryi maszyn o 500 K rocznie.

9.    Ministerstwo wyz. i ośw. podwyższa rozporządzeniem z 28. października 1906 1. 21.769 zwyczajną dotacyę dla katedry mikologii i technologii chemicznej o 400 K rocznie.

- 78 —

10.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 20. listopada 1906 1. 21.762 o systemizowaniu drugiej posady asystenta przy katedrze mechaniki i nauki o maszynach.

11.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 7. listopada 1906 1. 21.941 o systemizowaniu posady profesora konstrukcyi elektrotechnicznych.

12.    Ministerstwo wyz. i ośw. zezwala rozporządzeniem z 20. listopada 1906 1. 21.775 na utworzenie docentury dla sy-gnalizacyi.

13. Ministerstwo wyz. i ośw. systemizuje rozporządzeniem z 23. października 1906 1. 21.768 trzecią posadę asystenta przy katedrze miernictwa.

14.    Ministerstwo wyz. i ośw. mianuje rozporządzeniem z 6. grudnia 1906 1. 44.198 Dr. Mieczysława Kowalewskiego docentem zoologii.

15.    Ministerstwo wyz. i ośw. zezwala rozporządzeniem z 8. stycznia 1907 1. 21.777 na utworzenie docentury płatnej dla nauki ogrzania i wentylacyi.

16.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 28. stycznia 1907 1. 1.721 o posunięciu sekretarza Kazimierza Rosinkiewicza do VIII. kl. rangi.

17.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 30. stycznia 1907 1. 2.446 o zamianowaniu nadzw. profesora Wiktora Syniewskiego zwyczajnym profesorem.

18.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 5. lutego 1907 1. 2.020 o zamianowaniu Zygmunta Zagłoby Sochackiego nadzwyczajnym profesorem maszynoznawstwa.

na

19.    Ministerstwo wyz. i ośw. mianuje rozporządzeniem z 20. stycznia 1907 1. 44.025 profesora Dr. Wacława Lńskę wiceprezesem, profesorów Romana Dzieślewskiego, Dr. Jana Boguckiego i inspektora ewidencyjnego Stanisława Gawła członkami komisyi egzaminacyjnej dla egzaminu państwowego kursie geometrów.

20.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 14. lutego 1907 1. 32.163 o kreowaniu wydziału Budownictwa

wodnego.

21. Ministerstwo wyz. i ośw. przyznaje rozporządzeniem z 9. lutego 1907 1. 44.049 kwotę 4.000 K na studya celem zaprowadzenia laboratoryum maszynowego.

— 79

22.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 28. lutego 1907 1. 7.156 o nadaniu tytułu nadzwyczajnego profesora docentowi Stanisławowi Zdobnickiemu.

23.    Ministerstwo wyz. i ośw. mianuje rozporządzeniem z 4. kwietnia 1907 1. 10.824 profesora Teodora Talowskiego członkiem komisyi II. egzaminu państwowego na wydziale Budownictwa lądowego.

24.    Ministerstwo wyz. i ośw. zatwierdza rozporządzeniem z 31. marca 1907 1. 603 Alfreda Bignota jako lektora języka francuskiego.

25.    Ministerstwo wyz. i ośw. przyznaje rozporządzeniem z 23. kwietnia 1907 1. 4.630 dla nowo systemizowanej katedry konstrukcyi elektrotechnicznycb zwyczajną dotacyę 1.000 K.

26.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 24. maja 1906 1. 12.935 o zamianowaniu Dr. Jana Adamskiego docentem buchalteryi.

27.    Ministerstwo wyz. i ośw. przyznaje rozporządzeniem z 23. października 1906 1. 5.781 kredyt nadzwyczajny w kwocie 10.000 K na pomalowanie artystyczne westybulu, klatek schodowych i korytarzy głównego gmachu.

28.    Ministerstwo wyz. i ośw. uwiadamia rozporządzeniem z 27. lipca 1. 29.625 o zamianowaniu Dr. Bronisława Biegel-eisena prywatnym docentem dla ogrzewania i wentylacyi.

- 80 -

Wycieczki naukowe.

W roku ubiegłym odbyły się następujące wycieczki

naukowe :

1.    Wycieczka słuchaczów wydziału Inżynieryi pod przewodnictwem profesorów : Skibińskiego, Thulliego, Niedżwiedz-kiego i zastępcy profesora Bodaszewskiego, do Solnogrodu, Styryi, Tyrolu i Tryestu.

2.    Wycieczka słuchaczów Budownictwa lądowego pod przewodnictwem profesorów: Bisanza, Kovâtsa i Lewińskiego, do Berlina i Drezna.

3.    Wycieczka słuchaczów zapisanych na wykłady górnicze, pod przewodnictwem profesora Syroczyńskiego, w listopadzie r. 1906 do Kałusza; w maju 1907 do kopalni soli w Wieliczce, węgla kamiennego w Sierszy i Dąbrowie górniczej tudzież do kopalni cynku w Bolesławiu i Olkuszu ; w czerwcu do kopalni nafty i wosku ziemnego w Borysławiu i Tustano-wicach.

4. Wycieczka słuchaczów Chemii technicznej pod przewodnictwem profesora Syniewskiego, do Wiednia i Preszburga, i profesora Pawlewskiego do fabryk i zakładów przemysłowych w Drohobyczu, Borysławiu, Gorlicach, Gliniku Maryanpolskim, Sanoku, Żywcu, Górce Węgierskiej, Białej, Bielsku, Szczakowej i Krakowie-Podgórzu.

Część słuchaczów, biorących udział w tych wycieczkach, otrzymała zasiłki z funduszu na wycieczki naukowe.

dobrowolnych składek tak

oraz

Fundusz ten składa się ze stałej subwencyi c. k. Kządu, wynoszącej rocznie 400 kor. członków Grona profesorów, jak i osób i instytucyj krajowych tudzież prywatnych.

- 81 —

252 K 22 h.

Dochody tego funduszu były w r. n. 1906/7 następujące: Pozostałość z roku 1905/1906 ....

Zasiłek rządowy......

450 ,, — „ 577 „ 90 „ 1.190 „ - „ 36 ,, 35 „

Zasiłek Wydziału krajowego z fundacyi im. Towarnickiego 500 kor., z czego na wycieczki ogólne przypadło.......

Zwroty b. słuchaczów......

Z taks egzaminacyjnych (przepadłych) .

Z puszki Rektoratu i z innych źródeł .

2.906 K 47 h.

Razem .

1.680 K — h.

Rozchody w tym samym czasie były następujące: Zasiłków udzielono słuchaczom Stemple Portorya .

Razem .

1.203 K 48 h.

Pozostaje zatem w kasie na rok następny .

Obrót funduszu wycieczkowego dla słuchaczów wykładów z zakresu górnictwa był następujący:

Przychód:

500 K - h. 50 „ -207 „ 30

Zasiłek Wydziału krajowego .

Z fundacyi im. Towarnickiego Pozostałość z roku 1905/6 ....

757 K 30 h.

Razem .

Rozchód:

557 K - h. 1 , 88 „

558 K 88 h.

198 K 42 h.

Zasiłków udzielono słuchaczom Stempel do kwitu na subwencyę krajową.

Razem .

Pozostaje zatem z tego funduszu w kasie na rok 1907/8    ..........

X

1 «0»

s t>\

fOij

E Pi

k'

■y

■§

!• j

? *v»

Hf ;;

ęg

fjf

Prm

4£

Ml.

~J?®

Biblioteka PK

J.X.3

4»|

■ •«!

,•'-    ‘i

>1!

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000231924

¹ u,

11907-08

y *':~s '

■ i«

«fl®

• 1 •• . - ;

*

! * .'«. •••'*<4 '

-M

MS

3T

jt    f !

V.

v.:

Wj? Z'' ''

■ :•:

«I®