WYDZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLÖWNA

II

L. inw.

4907

- Unterrichtsbücher

£ f a m t e Baugewerbe

Selbstunterricht und Schulgebrauch

Die BaukonstruktiMslehre II

Holzkonstruktionen enthaltend

Die Arbeiten des Ziminerers und Bautischlers

Von

| Osserbl. F^nifsscfiulo StHspii

Inventar G:    ,3'J

O. Keller

D ::t.............

Direktor der städtischen Baugewerk- und Tiefbauschule zu Roßweiu

Vierte gänzlich neu bearbeitete Auflage mit 202 Abbildungen auf 22 tafeln

W*Mr S

^rieV

Leipzig (902

Verlag von Beruh. Friedr. Voigt.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298998

1

■ V-

•vy

cr>

'

/1/V

Rollers Unterrichtsbücher

für das gesamte Baugewerbe

Für Praxis, Selbstunterricht und Schulgebrauch

Die Baukonstruktionslehre II

Holzkonstruktionen enthaltend

Die Arbeiten des Zimmerers und Bautischlers

Don

O. Keller

Direktor der städtischen Baugewerk- und Tiefbauschule zu Roßwein

Vierte gänzlich neu bearbeitete Auflage

x?

co

Mit 202 Abbildungen auf 22 tafeln

/§

,1512

Leipzig H902

Verlag von Beruh. Friedr. Voigt.

KR

N.    [U '    \ c

CT)

O

a

v

/;........ Nr. 3^01'feo

Vorwort

„3n der vorliegenden vierten Auflage, welche fast neu bearbeitet wurde, sind an der Hand von 22, seitens der Verlagsbuchhandlung sauber hergestellten, Zeichnungstafeln die wichtigsten Holzkonstruktionen des Zimmerers und Bautischlers vorgeführt und, eines klaren Verständnisses halber, in möglichst knapper und dabei verständlicher Form erläutert worden. Veraltete Beispiele, besonders Dachstühle, wurden streng ausgeschieden. Die Beifügung einer kurzen, leicht faßlichen Anleitung zur statischen Berechnung von Zimmerwerken dürfte besonders den weniger mit Mathematik Vertrauten willkommen sein.

Roßwein, im Januar 1902

O. Keller

'

■ -i

,

.    .... : . T

- • .. .

.1

Vorwort

Einleitung

Inhaltsverzeichnis

in

Material.

Allgemeines.

1. Nadelhölzer. — 2. Laubhölzer

1—2

Nutzhölzer.

A.    Nadelhölzer......

B.    Laubhölzer......

C.    Nutzbarmachung des Nadelholzes .

D.    Kennzeichen eines guten Baumstammes

E.    Zurichten und Beschlagen der Hölzer .

Eisenteile.......

2-3

3-4

4-5

5-7

7-8

Zimmererarbeiten.

Fachwerkswände und deren Verbindungen

Einfriedigungen.....

Senkrechte Holzverbindungen

Balkenlagen.....

Decken und Fußböden Tribünen .    .    .

8—9

9-10

10-11

11

Dachkonstruktionen.

Dachformen Dachausmittelungen . Dachneigung Einfache Dachstühle . Größere Dachverbände Kirchen- und Turmdächer . Glockenstühle .

11

12—13

13

13—14 19—20

20

VI

Seite

Abgebundene Baugerüste Dachfenster

Werksatz und Schiftungen

20

21

21—23

Hängewerke.

Das einfache Hängewerk Das zweifache Hängewerk

15-16

16

Sprengwerke.

Einfache und zusammengesetzte Sprengwerke

16

Holzbrücken.

Arten und Konstruktion derselben

16-19

Bautischlerarveiten.

Treppenbau.

Form der Treppen . Konstruktion der Treppen . Austragen der Krümmlinge

23

24-25

25

Treppen.

Latten und Bretterthüren Gestemmte Thüren . Schiebethüren . Thürbeschläge Thore

25

25—26

26

26

26-27

Wandbekleidungen.

Paneele

27

Fenster.

Einfache Fenster..............

Doppelfenster. — Fensterbeschläge. — Schiebefenster. — Klappfenster. — Fensterläden

27

28

Allgemeines Praktische Beispiele

Statische Berechnung von Zirnrnerwerken.

a) Balkenlagen.

29

29-30

b) Hängewerke.

Einfach armierter Träger . Zweifach armierter Träger Hängewerkswand Dachbinder

30-32

32- 33

33- 34

34- 37

Einleitung.

Nachfolgend ist dasjenige aus den Holzkonstruktionen kurz und möglichst klar dargestellt, was der Bautechniker aus diesem Gebiete wissen muß. Die Figurentafeln enthalten nur neue und bewährte Konstruktionen. Eine trockene Aufzählung aller möglichen Holzverbindungen haben wir unterlassen, weil dieselben als Teilzeichnungen der einzelnen Konstruktionen, diesen zur Seite gestellt, besser verstanden werden.

Material.

Allgemeines.

1.    Nadelhölzer. Am meisten werden von ihnen verarbeitet: die Fichte, Kiefer, Tanne, als seltener zu findendes Holz die Lärche.

Pappel.

2.    Laubhölzer. Die Eiche, die Eller, die Ulme oder Rüster, die Aspe, Linde,

Mam unterscheidet an einem Stamme: Das Zopf- oder Wipfelende und das Stammende. Bei dem letzteren nennt man das untere Ende zunächst der Wurzel noch insbesondere das Wurzelende oder Wurzelstock.

An jedem aufgeschnittenen Holz sind mehr oder weniger unterscheidbar:

1.    Die Längenfasern, nach der Länge des Stammes aufsteigend.

2.    Die Spiegelfasern, gehen sternförmig vom Mittelpunkt des Stammes, rechtwinkelig gegen die Längenfasern nach der Oberfläche.

3.    Die Markfasern, sind nur an jüngerem Holze deutlich. In der Mitte des Stammes findet sich mehr oder minder sichtbar die Markröhre.

Diese Bestandteile zeigen sich in verschiedener Gestalt, je nachdem der Schnitt der Länge, der Quere nach, oder schräg geführt wird.

In der Struktur eines Stammes fallen zuerst die Jahrringe, Jahrestagen ans, wie dicht ineinander geschobene, aber innig verbundene Röhren. Sie. sind aus den oben genannten Fasern zusammengesetzt und begründen das Wachstum eines Stammes, indem sich jährlich eine solche Röhre ansetzt. Jede einzelne Röhre oder Schicht an sich ist immer nach der Stammmitte zu härter, dichter und dunkler, daher von der anliegenden leicht unterscheidbar. Aber auch im ganzen genommen sind die

Keller, Holzkonstruktionen.    ¹

Unter der Rinde und dem Baste (der sich allmählich zu neuen Jahresringen entwickelt) liegt nach der Folge:

Jahreslagen nach außen zu Heller, lockerer, weicher, daher als weniger reif zu betrachten.

1.    Der Splint, ein unreifes Holz, rötlicher am grünen, weißer am trockenen Holze.

2.    Das junge Holz, zwischen dem Splint und dem völlig reifen Holze.

3.    Das reife Holz, Kernholz, macht die vollkommensten Holzlagen eines Stammes aus. Bei Ueberreife wird es abständig und geht von innen heraus in anbrüchiges, überständiges Holz über.

Nach der Dicke der Jahresringe unterscheidet man grob- und feinjähriges Holz. Boden, Stand, Temperatur und andere Umstände verändern merklich die Form und Beschaffenheit der Jahresringe.

An der Mittagsseite sind sie immer stärker, als an der nördlichen Seite, ebenso auf mittägigen Anhängen; im fruchtbaren, feuchten Boden werden die Ringe dicker, als im mageren Boden; dagegen erzeugt letzterer ein schwereres, festeres Holz, als nasser, fetter. Im geschlossenen Stande wachsen die Bäume schlanker auf und das Holz wird spaltiger. Auf östlichen und mittägigen Lagen wird das Holz mehr kurz-schäftig, grobjährig, weniger hart und fest.

Die meisten Baumkrankheiten erzeugen sich in niedrigen, nassen, besonders in dumpfigen, geschlossenen Ebenen.

Diese Beobachtungen sind ratgebend beim Ankauf von Hölzern auf dem Stamme, namentlich bei Laubhölzern.

Nutzhölzer.

A. Nadelhölzer.

Die Fichte (Rottanne) hat ein wenig weißes, mehr rötliches Holz, als die Weißtanne, ist aber harziger und zwar mehr nach außen, als am Kern. Ihre größte Vollkommenheit erhält sie im 60. bis 120. Jahre. Sie wird am besten im Januar und Februar gefällt. Der Stamm wird 30 bis 50 m hoch und kann gegen 1,50 m stark werden.

Unter der Axt splittert das Holz gern. Nach dein Querschnitt ist es leicht zu trennen, im Längenschnitt klemmt die Säge häufig. Mit dem Hobel gibt es eine glatte, reine Fläche. Im Oberbau dauert es in freier Witterung wohl über 30 Jahre, im Unterbau zu Schwellen usw. oft nicht über 6 Jahre. Das Fichtenholz ist weniger spaltbar und elastisch, daher weniger tragkräftig, als das der Tanne.

Die Kiefer (Föhre, Kienbaum) erhält im 140. Jahre ihre wahre Reife, wird 17 bis 28 m hoch und 50 bis 90 cm stark; sie gibt das allgemein anwendbarste Bauholz. In Bezug auf Festigkeit steht das Holz zwischen Lärche und Fichte und ist schwerer, auch harzreicher, als das der Fichte und Tanne. Im allgemeinen hat sie ein grobjähriges, langgefasertes, festes, gering zähes, spaltiges, aber teilweise sprödes Holz. Sie leidet viel an Kern- und Rotfäule. Das beste Holz kommt aus sandigen und steinigen Gegenden. Es dauert länger, als Fichte und Tanne in abwechselnder Nässe und Trockenheit, wird aber in trockenem, heißem Sandboden sehr bald zerstört. Der Hobel gibt ihm eine gute Glätte, doch bricht es unter ihm leicht ein. Axt und Säge bearbeiten es leicht. Uebrigens ist das Kiefernholz eins der fenergefährlichsten.

Die Tanne (Weißtanne, Edeltanne) bildet fast den ganzen Thüringer Wald, zeigt sich nur spärlich am Harz und in der Mark; in Preußen ist sie nur ein Fremdling, macht dagegen im Schwarzwald den Hauptbestand aus. Sie wächst bis 30 und 50 m hoch bei einem unteren Durchmesser von 1,50 m und erreicht ihre Reife im 80. Jahre, dauert aber in bester Kraft bis ins 150. Jahr und wird noch viel älter.

Das Holz ist weiß, wenig harzreich, ungemein leicht spaltig, sehr elastisch und grobjährig, dabei aber ziemlich gleichförmig dicht, verwirft sich nicht leicht, im Trockenen und unter Wasser ziemlich dauerhaft, sehr vergänglich jedoch in abwechselnder Feuchtigkeit.

Zu Unterzügen, Balken, Sparren usw. und überhaupt zu freiliegenden Stücken ist es wegen seiner Federkraft und Leichtigkeit vorzüglich; weniger zu Schwellen und in feuchter Lage.

Die Lärche (Lärchenbaum) wächst nur spärlich auf den südlicheren Gebirgen Deutschlands, nicht in den nördlicheren. Die sogenannte Steinlärche ist sehr dauerhaft, ihr Holz rot. Das weiße, weichere Holz der Graslärche hat sehr wenig Dauer. Das Lärchenholz ist zu allen freistehenden und liegenden Baustücken ausgezeichnet; unter Wasser wird es steinhart.

Binnen 40 bis 50 Jahren erreicht die Lärche eine Höhe von 20 bis 28 m, oft 85 bis 120 cm dick. Deren Dauer beträgt 200 Jahre und mehr.

Die Nadelholzstämme werden meistenteils geflößt, zum Teil aus Schiff und Achse verfahren. Beim Flößen werden die Stämme entweder in einzelnen Flößen, Böten, Zellen, Gestörr eingebunden oder diese aneinander gekuppelt (Triften).

Man unterscheidet Stammholz und Schnittware, und gibt ihnen nach Größe und Stärke und dem Ursprung nach sehr abweichende Benennungen, wovon wir hier nur die aufführen, die am meisten zu Baustücken verwendet werden.

Stammhölzer.

Starkes Bauholz (Balkenhölzer, Zimmerhölzer, Säulbäume), 11 bis 14 m lang, 16 bis 18 cm im Zopf.

Kleines Bauholz, 11 m lang, 12 bis 14 cm im Wipfel.

Lattenstämme, 5,50 bis 8,5 m lang, 7 bis 9 cm im Zopf. Außerdem kommen noch in den Handel geschnittene Stollen, 9 und 7 cm ins Gevierte stark, 4 bis 4,5 m lang.

Schnittholz.

Hierher gehören: Schwarten, Bohlen, Bretter, Latten. Eine Bohle (Planke, Diele, Borde usw.) unterscheidet sich vom Brette nur durch die Dicke; erstere ist 5 und mehr Zentimeter stark, letzteres unter 5 cm. Die Schiffer unterscheiden Kara-vellen (Schnittbohlen) von den Karinbohlen (gespaltene Bohlen). Die Namen der geschnittenen Hölzer sind sehr mannigfaltig und dabei dem Maße nach ziemlich unsicher; sowie man auch bei den Stammhölzern nicht auf die Maßbestimmung rechnen kann, da sie unter demselben Namen immer kürzer und schwächer geliefert werden. Daher gehen jetzt auch 3,5 cm starke Bretter schon als Bohlen.

Bohlen und Bretter werden aus den Stammenden starker Stämme durch die Hand oder auf Brettmühlen geschnitten und gewöhnlich ihrer Stärke oder Anwendung nach benannt.

B. Laubhölzer.

Die Eiche, einer der nutzbarsten Bäume bei allen Bauten, besonders die Stieleiche, deren Holz härter, dauerhafter und zum Spalten tauglicher, als das der übrigen Eichenarten ist. In der Härte steht sie jedoch dem Holz der Wintereiche nach. Die Zeit ihres Aufwuchses erstreckt sich auf 200 Jahre und wird dann in angemessenem Boden 30 bis 50 m hoch. Dergleichen ausgewachsene Bäume findet man jedoch äußerst selten. Zu längeren, hohlliegenden Baustücken läßt es sich nicht verwenden, da es zu schwer ist und sich leicht krumm zieht. Der Splint ist dabei möglichst zu vermeiden; er wird leicht vom Wurm angegriffen und hat weniger Dauer und Festigkeit.

Man kauft die Eiche im Block nach der Kubikeinheit. Ein rundes Eichenstück gibt, im Quadrat beschlagen, einen Block von % der Stärke ihres schwächeren Durch-

Messers oder es muß der Durchmesser >/g stärker fein, als man den beschlagenen Block verlangt. Vorzüglich brauchbar ist das Eichenholz unter Wasser oder im stets feuchten Boden, zu Rosten usw., wo es schwarz und hart wie Ebenholz wird.

Die Erle (Else, Eller, gemeine oder Schwarz-Erle) hat unter den Bauhölzern nur einen untergeordneten Wert, indem sie in freier Witterung kurze Dauer hat und dem Wurmfraß sehr unterliegt; dagegen nimmt es unter Wasser — wie das Eichenholz — fast Steinhärte an. Daher ist es gut anzuwenden bei Wasserbauten, Rosten, Pfahlwerken, Röhren. Das Holz muß nach dem Fällen gleich vom Splint befreit werden. Die weiße oder nordische Erle ist im Wasser von geringer Dauer, wird von dem Tischler aber vorgezogen.

Die Rüster (Ulme) erlangt in angemessenem Boden die Höhe und Stärke der größten Eichen, vollendet in 80 bis 100 Jahren ihr Wachstum und dauert in gutem Zustande 150 bis 200 Jahre. Ihr Holz ist weißlich gelb, hart, zäh, schwer und schwer spaltig. Es wirft sich nicht leicht und läßt sich gut bearbeiten, dauert lange im Trockenen, wird von Würmern selten angegriffen und verhält sich unter Wasser wie Eichenholz. Es gibt viele Rüsterarten, unter denen das Holz der Feldrüster oder gemeinen Rüster als Bau- und Nutzholz von vorzüglichem Wert ist.

Die Buche (gemeine oder Rotbuche) ist sehr verbreitet, erreicht eine Höhe von 23 bis 37 m und eine Dicke von 0,50 bis 1,40 m.

Das ausgewachsene Holz ist schwer, hart, fest, bruchig, aber sehr leichtspaltig. Frisches Holz läßt sich leicht, ausgetrocknetes schwer bearbeiten. Zum Bau im Freien ist es nicht sehr brauchbar, weil es bei wechselnder Witterung leicht fault und dem Wurmfraß ausgesetzt ist.

Die Hainbuche (Weißbuche, Hornbaum) ist eigentlich keine Buchenart, wird nur vom Tischler, Maschinenbauer, Stellmacher, sehr selten bei Baugegenständen verwendet.

Die Birke (Weißbirke, Hängebirke), ein zähes, feinaderiges und dabei sehr festes Holz. Der Baum ist in 40 Jahren zu einer Höhe von 14 bis 17 m ausgewachsen.

Zu Zimmerholz ist kein Teil der Birke tauglich, dagegen wenden Tischler und Stellmacher es viel an. Die Rinde ist unverweslich, daher sie in nordischen Gegenden zum Dachdecken benutzt wird. Sie kann auch als Schutzmittel der Balkenköpfe in feuchter Lage brauchbar sein.

Die Aspe (Espe, Zitterpappel) wird zu Lattenstämmen, Stockholz verwendet.

Das Holz ist weiß, glatt, weich, etwas zäher als das Birkenholz und spaltet leicht; hat im Wetter wenig Dauer, als Bauholz sehr geringen Wert. Es wird häufig zu Dielen geschnitten.

nachstehen.

Die italienische Pappel soll im Innern dem Fichten- und Tannenholz nicht

Die Linde wird in Ostpreußen häufig zu Dielen benutzt, die denen von der Kiefer und Fichte vorgezogen werden, aber nur in oberen Stockwerken von Dauer sind. Das Holz ist dem Wurmfraß viel ausgesetzt. Es eignet sich vorzüglich gut zum Modellieren. Das Holz der Winterlinde ist etwas härter, als das der Sommerlinde.

C. Nutzbarmachung der verschiedenen Stämme des Nadelholzes.

Das extra starke Bauholz wird jetzt seiner Seltenheit und des hohen Preises wegen fast nicht mehr verwendet und durch das ordinäre starke Bauholz ersetzt. Man nimmt es als Ganzholz zu 12 m langen Balken und Trägern, zu Ecksäulen bei hohen und wichtigen Gebäuden, zu Wechseln, Bundsäulen, Unterstützungssäulen in Scheunen, Schafställen rc.

Als Halbholz verwendet man es zu Schwellen, Säulen, Nähmen, Kopfbändern, Stuhlsäulen, Thürzargen, zu Sparren in Gebäuden von 14 m und mehr Tiefe.

Als Kreuzholz zu Säulen bei niedrigen Wänden, zu Mauerlatten, Dachstühlen, Sparren, Dachrahmen, zur Ausbindung der Giebel und Dachwände, zu Riegeln, Bändern, Dachluken usw.

Das Mittelholz-Bauholz nimmt man zu Balken bei 8,5 bis 10 m Tiefe, zu Säulen, Kopfbändern, Stichbalken, Wechseln, zu kurzen Trägern, Dachstuhlschwellen; einmal getrennt zu Thürzargen, Sparren, Kehlbalken, Riegeln; auch zu den Verbandstücken, die beim Kreuzholz aufgeführt sind.

Das kleine Bauholz wird aus Mangel anderen Holzes nur zu häufig auf Unkosten der Festigkeit eines Gebäudes angewandt. Indes lassen sich Sparren, Riegel, Bänder, Stiele von ca. 2,25 m Länge und andere schwache Verbandstücke mit gehörigem Bedacht daraus anfertigen.

D. Kennzeichen eines guten Baumstammes.

Zu dem fehlerhaften Holze gehören: Das struppig gewachsene; das windschiefe, gedrehte, Bretter daraus (überspännige); das kernrissige oder eisklüftige, das kern-fchälige, kernspaltige; das fplinttote, doppelsplintige; das rotseitige, rotbrüchige, rotfaule Holz.

Das auf Höhen und magerem Boden gewachsene Nadelholz wird härter und fester, als das von niedrigem und feuchtem Bodenstande. Entblößt man den stehenden Stamm einer Kiefer auf der Mittagsseite (schalmt ihn an), so zeigt ein Hammerschlag auf dieser Stelle ein dichtes und gesundes Holz an, wenn er hell klingt; ein dumpfer, hohler Ton läßt einen faulen Stamm erwarten. Grauliche ©teilen auf der erhabenen Seite und rötliche, grau gemischte Vertiefungen der Rinde deuten auf einen gesunden Stamm; weiße und in den Vertiefungen blaßgrauliche Rinde auf Krankheit. Rötliche Jahresringe mit blaßrötlichen Zwischenräumen auf der Hirnseite sind ein gutes Kennzeichen, dagegen zeigen grauliche Jahresringe mit weicheren, weißstriemigen Zwischenräumen faules oder abgestandenes Holz an.

Bei der Eiche am stehenden Stamm deuten dürftig belaubte, gelbe Zweige auf Anbrüchigkeit; Löcher in der Rinde wie von Schroten oder Wurmmehl auf Wurmfraß; eine erhabene Ader oder Strahle in der Länge der Rinde, oft auch gewunden, auf eine Eiskluft; Beulen oder Rosen am Stamm, ein dumpfer Schall beim Schlag mit der Axt auf Kernfäule. Von selbst sich loslösende Borke ist ein Zeichen von Wurmfraß; verdorbene, schimmelige Wurzeln von Krankheit des Baumes.

Die Prüfung durch Anschlagen mit der Axt ist trüglich; auf der Winterseite ist der Klang stets heller, als auf der Sommerseite.

Alles im Safte gehauene und geschälte Eichenholz reißt oft bis zum Kern auf, hat offenere Poren und wirft sich bald nach dem Schneiden. Der frische Schnitt ist weiß, rauher und lockerer.

E. Zurichten und Beschlagen der Hölzer.

1.    Beschlagene Stämme und Halbholz krümmen sich stets gegen die Seite hin, in welcher der wenigste Splint vorhanden ist. Die entgegengesetzte Seite trocknet weit eher zusammen, daher die Ursache, daß Halbholz, besonders aus frischem Holze getrenntes, leicht sich krümmt.

2.    Gleiche Bewandtnis hat es mit dem Kreuzholze. Dieses krümmt sich in der Diagonale der Kanten und zwar an der Kernecke auswärts.

3.    Bei Brettern und Bohlen tritt der Kern auswärts, weil er dem stärker zusammengetrockneten Splint ausweichen muß.

4.    Es gehört zu den ersten Kenntnissen eines geschickten Zimmermanns, die Hölzer auf der Zulage so zu ordnen, daß sie entweder durch die Wirkung des eigenen Schwerpunktes oder durch den Druck anderer Hölzer dem Werfen entgegenstreben.

Besonders wird er darauf sehen, daß bei liegenden Hölzern die Seite, welche den meisten Kern hat, mithin die Winterseite, nach welcher der Baum gekrümmt war,

nach oben komme, weil dann die eigene Schwere gegen das eigentümliche Krümmen anwirkt.

Auch wird dadurch ein Holzstück tragkräftiger, indem diese Lage ihm eine gewisse Spannung verleiht. Ebenso müssen stehende Holzstücke in den Wänden, die einem Seitendruck unterworfen sind, wie bei Bollwerken, Scheunenwänden und bergt., so gestellt werden, daß die kernige Seite gegen den Druck gerichtet ist. Bei stehendem Holze in freien Wänden muß dagegen die kernige    Stelle in der Wand    liegen    und

gegen die Mitte des Gebäudes hin    gerichtet sein.

5. Bei Dielen, deren Breite    es zuläßt, hindert man das Werfen,    wenn    man

sie der Länge nach durch den Kern    trennt und so    aneinander legt, daß    immer die

Kernseite der Diele an die Splintseite der nebenliegenden stößt.

Ist nun der Stamm mittels der Zimmerklammer auf die Böcke festgelegt, so schreitet der Zimmermann zum Abschnüren der vorgeschriebenen oder erforderlichen Stärke. Zu diesem Behufe spannt er die Zimmerschnur vom Stamm- bis Zopfende entweder des noch ganz runden oder auch schon bewaldrechteten Stammes nach Maßgabe jener Stärke an und macht einen sogenannten Schnurschlag. Stämme mit starken Stammenden und schnell abfallenden Zopfenden, krumme und verwachsene Bäume, werden abgesetzt, d. h. sie werden zu verschiedenen Zwecken in veränderter Stärke beschlagen, um sie zu geringeren Stücken zu kürzen.

Hierauf treten zwei Zimmerleute gegeneinander neben das Stammende und hauen mit der Zimmeraxt nach der Schnur lotrecht abwärts die sogenannten Stiche — dreieckige Kerben — wobei der Vorwärtsgehende allemal den ersten Hieb thut und zum Zeichen, daß der Rückwärtsgehende weiter gehen soll, nach seinem und dem letzten Hiebe feines Kameraden die Zimmeraxt in gleichem Tempo leicht auf den Stamm neben der Kerbe fallen läßt.

Diese Stiche gehen bis an den Schnurschlag und bestimmen die eigentliche Stärke des beschlagenen Stammes. Nach Vollendung der Stiche haut ein Zimmermann den starken Span zwischen den Stichen mit der Zimmeraxt ab und ihm folgt der zweite mit dem Breitbeile, welches nur dünne Späne wegnimmt und dem Stamme die erforderlichen ebenen Flächen und die richtige Stärke gibt.

Damit die Zimmerleute bequem arbeiten können, wird der Stamnl auf llnter-lagen oder Haubänke gelagert. Bei schwachen Stämmen kann dieses ohne weiteres geschehen; zu schweren Stämmen fertigt man Bänke an, die nur an einem Ende Füße haben, schiebt deren liegendes Ende an den Stamm an und bewirkt durch Hebebäume das Aufwälzen des Stammes auf der schiefen Ebene, die man zuletzt durch Unterlagen erhöht und stützt.

Holzstücke.

Bedeutend starke Stämme bringt man öfters nur auf untergeschobene dicke

Nachdem der Stamm gewendet ist, wie er der Form nach die vorteilhafteste Nutzung gewährt, wird von der oberen Rundung ein dünner Span wagerecht abgehauen (er wird geschaut), dann wendet man ihn so, daß die Haufläche lotrecht zu liegen kommt und haut an dem anderen Ende das mit dieser Fläche gleichlaufende Lager, womit er beim Zurückwenden sicher auf den Bänken ruht.

Der auf der Seite des abfallenden Teils abgeputzte Stamm wird nun geschnürt, wobei die gestrichene Schnur an den beiden Stirnenden nach der gemessenen Stärke angehalten und von einem dritten in der Mitte aufgeschnellt wird. Dieser Schnurschlag gibt die Kante der lotrechten Fläche an, welche abzuhauen ist. Nach dem Schnüren schlägt man auf beiden Seiten des Stammes eine Klammer ein; der Längenschenkel wird in den Bock, der Querschenkel in den Stamm geschlagen. Um die Trennung des Holzes in Späne zu erleichtern, erfolgt nun zuerst das Ausstechen in Kerben, die lotrecht von dem Schnurschlag ausgehen. Die Stiche werden bei stark abhaltenden Stichen in ca. 30 cm, bei schwachen in ca. 60 cm weiter Entfernung gehauen.

Ist dieses auf beiden Stammseiten verrichtet, so spellt ein Arbeiter (rechts am Stamm stehend) die Späne mit der Axt vom Stamme, dem ein anderer (stets auf der linken Seite desselben stehend) mit dem Breitbeil folgt und die Fläche glatt

arbeitet. Wo die Klammern den Verfolg des Beschlagens hindern, werden sie auf die entgegengesetzte schon beschlagene Seite eingetrieben.

Zu gleicher Bearbeitung der jetzt wagerecht gelegenen Seiten legt man den Stamm entweder mit Hilfe des Kanthakens, der Axt oder eines Hebebaumes um, so daß diese Seiten nun eine senkrechte Lage erhalten, das Winkeleisen an der Stirnseite querüber gehalten und, nachdem cs mit dem Lote wagerecht gerichtet, die Breitenlinie nach dem Zollstabe angezeichnet und die Schnurschläge auf der beschlagenen Fläche vorgenommen werden können. Hierauf schlägt man den Stamm durch die Klammern fest und verfährt wie oben.

Bei dem Abspalten mit Beilen ist genau darauf zu sehen, daß eine Seite weder unterhauen, noch überhauen und dadurch außer dem Winkel abgearbeitet werde.

Stämme, die krumm gewachsen, beschlägt man in einem oder mehreren Absätzen (Gesprengen) mittels ebensoviel besonderen Schnurschlägen.

Wenn der Stirnschnitt von der Kreisfläche bedeutend abweicht, als auch um für ein liegendes Stück die größte Tragkraft zu erlangen, wird der Stamm beim ersten Aufbanken hoch gelegt, und somit derselbe hoch behauen.

Beiläufig bemerkt, wird aus einem runden Stamm ein Balken von größter Tragkraft gezimmert, wenn man ihm zum Querschnitt ein Rechteck nach folgender Konstruktion gibt und denselben hochlegt: Man teilt den Stamm-Durchmesser a b in drei gleiche Teile a, c, d, b, errichtet in c und d Senkrechte und verbindet deren Durchschnittspunkte e und f auf dem Kreise mit den Endpunkten ab des Durchmessers.

Es ist nicht immer nötig, den Stamm vollkantig zu beschlagen, namentlich geht dadurch viel an der Stärke und dem Widerstände des Holzes verloren, wenn der Stanim nach der Spitze zu sehr abfällt. Viele Verbandstücke sind mit wahnkantigem (schalkantigem, baumkantigem) Holze ausführbar. Dieselben erliegen jedoch wegen der bedeutenden Splintlagen einem zeitigeren Verderben, wenn sie der Witterung ausgesetzt sind. In diesem Falle kann man eine der Seiten breiter beschlagen, so daß man mehr Kernholz gewinnt und diese nach außen legen oder als Bundseite annehmen.

Beschlagene Stämme, die zu besonderen wichtigeren Verbandstücken ausgewählt und bestimmt worden, auf dem Bauplatze aber unter andere geschichtet werden, bezeichnet man auf folgende Weise, um sie später leichter herauszufinden.

Man gibt nämlich, wenn das Holz noch aufgebankt ist, den zu Manerlatten und Unterbalken bestimmten einen Schnurschlag ihrer ganzen Länge nach;

die Unterzüge, die Balken zur zweiten Lage und Schwellen erhalten zwei Schnurschläge;

die Rühme und die dritten Balken drei dergleichen;

den Hauptbalken und Kehlbalken gibt man einen Kreuzschlag;

den Stammriegeln einen Kreuz- und Mittelschlag;

den Sparren einen diagonalen Schlag oder Spitzschlag und

dem Säulenholz drei Linien in einen Spitzschlag.

Eisenteile (Rleineisenzeug).

Von den Gegenständen, die aus Stabeisen gefertigt werden, sind es die Zuganker, Stichanker, Balkenanker, Rauchfangeisen, Schrauben- und Spitzbolzen, Klammern, Hängeeisen usw., mit denen der Zimmermann zu thun hat und von denen im weiteren Verlauf die Rede sein wird.

Eine häufigere Anwendung findet in Hinsicht der Nägel statt. Die Nägel sind in der Benennung und Größe örtlich sehr verschieden und halten außerdem selten die gehörige Länge und Stärke. Es ist daher besser, den Einkauf nach der wirklichen Länge und nicht nach ihrer Benennung zu machen. Dabei hat man als Grundsatz anzunehmen, daß ein Nagel zum Anschlagen der Bretter dreimal so lang und zum

Aufnageln der Hölzer zweimal so lang ist, als das Brett oder Holz dick ist. Die großen Nägel führen den Namen Spießnägel, große und kleine Bodenspicker, Lattennägel, ganze und halbe Brettnägel.

Bolzen hat man dreierlei Arten:

a)    Spitzkolben, haben die Form großer Nägel von vierkantigem, 12 bis 24 mm starkem Eisen, 0,55 bis 1,10 m lang. Sie haben runde oder viereckige Köpfe und werden nur von der unteren Hälfte an zugespitzt, nach oben bleiben sie vierkantig mit ganzer Eisenstärke. Man bohrt in % seiner Stärke vor. Sie werden meistens nur zum Aufnageln der Schwellen von Rosten gebraucht.

b)    Schranbenbolzen von Rnndeisen mit aufgestauchtem oder verschweißtem Kopf, der vierkantig in das Bohrloch tritt. Am unteren Ende ist eine Schraube angeschnitten, deren Mutter so dick sein muß, als der Bolzen. Die Schraube erhält eine Länge, welche */» über der Mutter, V» in der Mutter und ‘/s vor derselben befindlich. Man gibt dem Bolzen ca. 2 cm Stärke. Das Bohrloch wird so weit gemacht, daß sich der Bolzen leicht eintreiben läßt.

c)    Splintbolzen erhalten ein längliches, viereckiges Loch, welches einen keilförmigen Splint (eine Schließe) aufnimmt. Der Bolzen muß um drei bis viermal seiner Stärke über das Holz vorstehen. Der Splint wird seitwärts umgebogen. Unter Kopf, Schraube und Splint legt man durchlochte Blechscheiben, um das Eindrücken in das Holz zu verhüten.

d)    Holzschrauben mit runden, glatten und kegelförmigen geschlitzten Köpfen.

Außerdem kommen noch vor:

Stichanker oder Balkenanker, Hängeeisen, Bänder oder Ringe, Bankeisen usw., deren Anwendung sehr mannigfaltig ist.

Hachwerkswande (Bl. 1 und 2).

Die Bestandteile derselben sind nach Fig. 1:

Die Grundschwelle a;

die Säulen, unterschieden in Ecksäulen b, Bundsäulen bi, Thürsänlen b₂, Fenstersäulen b» und Zwischensäulen b₄; die Streben c, wenn sich überschneidend, Andreaskreuze genannt; die Riegel d, unterschieden in Thürriegel dt und Fensterriegel d₂; die Nähme e;

die Balken f, auf Scheidungen Bundbalken fi genannt; die Saumschwelle g.

Verbindungen der Fachwände.

Grundschwellen an der Ecke durch gerades Hakenblatt, Fig. 2, Säule daselbst mit zurückgesetzten Zapfen, Fig. 3.

An beliebiger Stelle unter einem Winkel zusammentreffende Grundschwellcn nach Fig. 4 mit schwalbenschwanzförmigem Blatt.

Verlängerung der Grund- und Saumschwellen nach Fig. 5a durch stumpfen Stoß und Fig. 5b durch schrägen Stoß, mit Säule über dem Schnitt, meist aber durch gerades Blatt Fig. 6 mit Holznagelung in diagonaler Richtung wegen Springens. Gerader Zapfen der Säulen auf Schwellen nach Fig. 7, schräger Zapfen der Streben nach Fig. 8. Beide werden nicht vernagelt, was bei allen in Schwellen und Balken greifenden Zapfen Regel ist.

Einige andere Horizontalverlängerungen sind:

Das gerade Blatt mit Grat, Fig. 9, welches aber auch als senkrechte Verlängerung mit Schrauben dient.

Das schräge Blatt, Fig. 10.

Das gerade Hakenblatt, Fig. 11.

Das schräge Hakenblatt mit Keil und Schrauben, Fig. 12.

Die schwalbenschwanzförmige Anplattung, Fig. 13, als meist angewandte Verbindung von Rühmen und Mauerlatten.

Das gerade Hakenblatt mit Zapfen und Keil, Fig. 14, welches, besonders wenn auch noch mit Grat versehen (wie punktiert), nicht verschraubt zu werden brauchte. Vorzüglichste Verbindung für Dachrähme und Langhölzer.

Entwässerung der Zapfenlöcher bei Säulen und Streben nach Fig. 15.

Zapfen der Thürsäulen nach Fig. 16, der Thür- und Fensterriegel nach Fig. 17 mit Versatz anordnen.

Verblattung zweier Streben nach Fig. 18.

Fig. 19.

Verbindung der Balken mit Rühmen und Saumschwelle durch Dollen nach

Verkämmen der Balken nach Fig. 20 durch den Seitenkamm a, den Schwalbenschwanzkamm b und den Eckkamm c. Tiefe der Einkämmung 2 bis 3 cm.

Verbindung der Steine mit den Säulen und Streben in den einzelnen Fächern nach Fig. 21, Bl. 2, durch Aussalzen oder durch dreikantige Leisten, Fig. 22.

Fig. 23.

Anordnung zweier gegeneinander vorspringender Wände (mittelalterlich) nach

Verkleidung einer Fachwerkswand durch horizontale Bretter nach Fig. 24, durch senkrechte Bretter mit Deckleisten (beide nur einseitig zu nageln) Fig. 25.

Fachwerkswände mit verdoppelten Bindepfosten durch mehrere Geschosse gehend (bei Speichern, Sälen, abgebundenen Gerüsten re.) nach Fig. 26a. Verbindung der Säulen durch die sogenanute Verschränkung, Fig. 26 b.

Dimensionen der Fachwerkswände.

Säulenentfernung allgemein 1 m, wenn Strebe dazwischen bis zu 2 m von Mitte zu Mitte. Streben an den Ecken (immer nach auswärts richten) und auch in der Mitte bei Wänden von mehr als 10 m Länge. Verriegelung bei gewöhnlichen Geschoßhöhen zweimal in der Regel; es genügt jedoch einmal. Stärke der Hölzer: Grundschwelle 13/15 cm (am besten aus Eiche oder Lärche und immer auf Kernseite liegend), die anderen Hölzer, ausschließlich Balken 13/13 cm, bei Abfasung 14/14 cm.

Einfriedigungen (Bl. 2)

werden bewirkt durch den Bretterzaun, Fig. 27 und 28, und den Latten- oder Staketenzaun, Fig. 29. Bei letzteren statt Holzpfosten, in Entfernungen von nicht mehr als etwa 2 m am besten eingegrabene und festgestampfte T@ifett.

Einige senkrechte Verbindungen (Bl. 2).

Bei vierkantigen Hölzern der Schlitzzapfen mit Grat, Fig. 30.

Für Rundhölzer (Pfahlrost re.) am besten eiserne Ringe an den genau zusammengepaßten Enden und eingebohrter eiserner Dorn, Fig. 31. Nach dem Zusammenfügen können noch 2 bis 3 Blechklammern eingetrieben werden.

Balkenlagen (Bl. 2 und 3).

Anordnung der Balken gewöhnlich senkrecht zu den Langfronten, jedenfalls aber immer so, daß sich Deckenschalung und Fußboden gut daran befestigen lassen, Fig. 32; im Dache parallel zu den Haupthindern,

Balkenentfernung je nach Stärke und Konstruktion der Fußböden 0,85 bis 1 m.

Größte Freilänge 7 m. Anflagerlänge mindestens % h, besser = h. Auflagerung an Brandmauern nach Fig. 33 bis 35. Höhe der Balken bei 5 m Freilänge 25 cm, von 5 bis 7 rn Freilänge 26 bis 33 cm.

Auflagerung in Frontmaucrn nach Fig. 36 a, Bl. 3. Mauerlatte auf Dachpappe. Balkenkopf vorn Luftschicht, seitlich stramm einmauern, ohne daß Mörtel die Holzflächen berührt.

Bei Mauern jeden vierten oder fünften Balken verankern. Balken parallel einer Front oder Giebel nach Fig. 36b verankern und Stichbalken darunter. Eisen des Ankers 1,5 cm stark, 4,5 bis 6 cm breit und so lang, daß er bis zur äußeren Mauerfläche reicht und noch auf 0,75 bis 0,90 m den Balken berührt.

Je weiter die Freilänge der Balken, desto enger müssen sie liegen. Beträgt dieselbe mehr als 7 m, dann sind die verschiedenen Unterstützungen durch Holzträger oder Unterzüge anzuordnen, welche nicht über 5 m frei liegen sollen. Trägerlängen von mehr als 5 m werden durch Säulen und Kopfbänder unterstützt, Fig. 37. Als freie Länge gilt, wo Kopfbänder angeordnet werden können, die zwischen denselben, oder wenn der Träger noch durch etwa 2 m lange Sattelstücke verstärkt wird, Fig. 38, der Abstand der Sattel.

Wo keine Unterstützung der Träger durch Säulen stattfinden darf, Träger mit umgekehrtem Hängewerk oder mit Sprengwerk anordnen Durch eiserne Träger ganz verdrängt im Wohnhausbau ist der verzahnte Träger, Fig. 39, der verdübelte Träger, Fig. 40, und Gitterträger, Fig. 41a und b. Sie finden wohl nur noch beim Brückenbau Anwendung.

Zähne senkrecht zur Schräge in Vio Balkenhöhe. Zahnlänge 60 bis 70 cm. Besonders Trägerenden gut durch angezogene Schraubenbolzen sichern. Am besten zwischen die Zähne Holzkeile einschicken.

Dübel aus zwei Keilen, bestehend aus Eichenholz. Auch hier Enden besonders durch Schraubenbolzen sichern.

Trägerhöhe gewöhnlich 1 m. Bei Brücken dient der Gitter-Träger gleichzeitig als Geländer und die 1,5 bis 2 cm starken Bolzen tragen die Unterzüge für die Balken der Brückenbahn.

Stößt ein Balken auf eine Esse, dann ist er auszuwechseln, Fig. 42. Längere Balken müssen stets mit verstärktem Zapfen in die Wechsel eingreifen. Kleinere Wechsel werden nach Fig. 43 nur eingelegt.

Um lange Balken tragfähiger zu machen und die Decke gegen Schwingungen unempfindlicher zu gestalten (z. B. bei Tanzsälen) werden statt der sogenannten Kreuz-stakung besser Bandeisen, etwa 5 mm stark, zwischen die Balken geflochten und die Enden mittels Bolzen verschraubt, Fig. 44.

Decken und Fußböden (Bl. 3).

Die verschiedenen Arten der Windelböden dürften wohl selbst in Stallgebäuden wenig mehr ausgeführt werden; ebenso die halbmassiven Decken, Fig. 45. Zur Abhaltung von Stalldunst nach den Futterböden werden am besten statt jener veralteten Konstruktionen unter der einfachen Holzdecke 7 cm starke Gewölbe (der Leichtigkeit wegen ohne Zwischenfüllung) zwischen eisernen Trägern angeordnet, Fig. 46.

In Wohngebäuden findet fast ausschließlich die Einschubdecke Anwendung, Fig. 47.

Der Fußboden besteht am besten aus nicht über 18 cm breiten gespundeten Brettern, ohne und mit verdeckter Nagelung, Fig. 48a und b. Bestes Füllmaterial trockener Sand oder Lehm auf Strohlehm-Verstrich.

Der Riemenfußboden besteht aus nicht über 12 cm breiten Brettern mit verdeckter Nagelung.

Der Wiener Stabfußboden, Fig. 49, wird mit und ohne verdeckter Nagelung ausgeführt, Bretter aus Kiefer, Eiche oder Buche etwa 1 m lang, 10 cm breit und 2,5 bis 4 cm dick, am besten gespundet, damit besonderer Blindboden nicht darunter nötig.

Der Parkettfußboden, Fig. 50. Die einzelnen Stücke ans Eiche oder Buche werden von der Mitte aus auf einen rauhen, wagerechten Blindboden genagelt oder geschraubt und durch einen friesartigen Rahmen zusammengehalten.

Fußböden in nicht unterkellerten Räumen sind auf 10 cm starken Lagerhölzern, welche mit Karbolineum oder besser Antinonnin zu tränken sind, zu befestigen.- Diese Lagerhölzer werden auf Dachpappe gelegt, welche, sich gut überdeckend, über den ganzen Raum gebreitet und geteert wird.

Die bei Fußböden zu verwendenden Nägel müssen mindestens dreimal so lang sein wie das festzunagelnde Brett, was auch bei allen anderen Konstruktionen Regel ist.

Tribünen (Bl. 4).

Diese werden nach Fig. 51 entweder für ein Schauspiel errichtet, für daß ein Ueberblick über ein großes freies Feld gewonnen werden muß, oder es soll nur eine kleinere Arena übersehen werden. Zu ersteren gehören hauptsächlich die Renn-Tribünen, zu letzteren die Zirkus-Tribünen. Für die erstere Art von Tribünen genügt eine Steigung von % für die letztere Art von '/,. Genannte Figur stellt eine provisorische Tribüne der ersten Art dar. Bei der Aufstellung ist Hauptsache, die Konstruktion so einzurichten, daß irgend ein Knarren der Belagbretter oder Wackeln der Geländer oder Durchbiegen der Sitze usw. vermieden wird. Die Brüstungen müssen deshalb bei jedem Balken abgeschwartet und die Sitzbänke vorn und hinten zugenagelt werden, damit nicht durch ein Entstehen des Federns das Publikum geängstigt werden kann. Lehnen bleiben bei provisorischen Tribünen am besten fort, Nach dem Bauhandbuch stellt sich das Platzbedürfnis auf 55 bis 60 cm Sitzbreite, 32 bis 35 cm Bankbreite und 60 bis 65 cm Breite des Ganges. Die Breite einer Sitzreihe beträgt deshalb rund 1,00 m. Die erste Sitzreihe wird bei ebenem Gelände 2,00 m hoch angeordnet. Der Fußboden der Gänge wird schräge gelegt, um Treppenabsätze zu vermeiden. An Treppen, wovon hier links und rechts eine angebracht ist, genügt eine für je 500 Personen. Die Balken werden nicht auf die Binderrähmc aufgekämmt, sondern ruhen auf Keilen, die auf dem Rahmen vernagelt sind. Die Befestigung erfolgt durch Klammern und Nägel mit vielfacher Ab-schwartung durch Bretter. Bei der Anordnung ist darauf zu achten, daß vorhandene Holz- und Brettlängen ohne Verschnitt benutzt werden.

Dachkonstruktionen.

Die Konstruktion der Dächer hängt zunächst von der Grundrißform des Gebäudes, dem Deckmaterial, der Unterstützung der Dachbalkenlage durch Scheidewände und den im Dache zu schaffenden Räumen ab.

Hinsichtlich der äußeren Form der Dächer unterscheidet man nach Bl. 4:

1.    Satteldächer, Fig. 52,

2.    Pultdächer, Fig. 53,

3.    Ganze Zeltdächer, Fig. 54,

4.    Walmdächer, Fig. 55,

5.    Krüppelwalmdächer, Fig. 56,

6.    Pultwalmdächer, Fig. 57,

7.    Pultzeltdächer,

8.    Mansardedächer, Fig. 58.

Sehr steile Zeltdächer heißen Turmdächer, solche mit Dachflächen in Bvgenform Kugeldächer.

9. Windschiefe Dächer. Dieselben entstehen über unregelmäßigen viereckigen Grundformen. (Siehe bei w, Fig. 69, Bl. 5.)

A. Dachausmittelungen (Bl. 4).

Man versteht unter Dachausmittelung die Ermittelung von Form und Lage der das Dach bildenden Flächen.

Als Hauptregeln gelten:

haben.

l. Alle Dachflächen sollen in ein und demselben Dache möglichst gleiche Neigung

2.    Alle Winkel an den Ecken der Grundform müssen zur Erreichung einer gleichen Neigung der Flächen halbiert werden, Fig. 59.

3.    Die Halbierende eines Innenwinkels, Fig. 61), heißt Grat, die eines Außenwinkels Kehle. Die gerade Linie, welche in der Mitte des Dachgrundrisses liegt, heißt Firstlinie und läuft parallel zu den Kanten am Fuß des Daches, welche Trauf-linien oder kurz Traufen genannt werden.

4.    Bei ein- oder angebauten Häusern, Fig. 61 bis 63, darf das Wasser nicht von den Dachflächen nach dem Nachbargrundstück geleitet werden. Man erhält daher an der Nachbarseite Pultdächer.

5.    Die Sparren stehen nach Fig. 64 immer senkrecht auf den Traufen, die Nähme laufen aber parallel zu denselben. An dem Punkt, wo sich zwei Sparren schneiden, Anfallspunkt genannt, muß immer ein Sparrengebinde (Anfallsgebinde) liegen, ebenso muß ein Sparren den Winkel, den zwei Grate miteinander bilden, halbieren, und den Schnittpunkt einer Kehle mit einem Stückchen Grat (Verfallgrat) stützen.

6. Am einfachsten findet man die richtige Projektion einer Ausmittelung, wenn man, wie in all unseren Figuren punktiert angegeben, zunächst das größte Stück in der gegebenen Grundform aufsucht, welches je nach der Gestalt derselben ein Viereck, Fig. 60, oder auch ein Dreieck, Fig. 62, sein kann und dasselbe nach Fig. 60 aus-mittelt.

Hierauf sucht man das an besagtem Stück liegende nächst größte Stück, mittelt es aus und schiebt es in dasselbe, in das soeben eingeschobene das nach demselben größere, usw.

Das Ganze ist auf die Lehre von den Durchdringungen der Körper zurückzuführen und nur durch fleißiges Neben zu erlernen.

Die Zusammensetzung des Satteldaches mit dem Mansardedach zeigt Fig. 65, Bl. 5, den Anschluß eines Walmdaches an einen Turm Fig. 66. Eine Ausmittelung mit Dachflächen von gleichen Traufhöhen veranschaulicht Fig. 68, einen solchen von gleichen Firsthöhen Fig. 67.

Bei Dächern mit Höfen, Fig. 69, schneidet man die einzelnen ineinander zu schiebenden Stücke um die Grundform des Hofes herum ab.

Bei windschiefen Dächern macht man, der leichteren Arbeit wegen, nur eine windschiefe Fläche w, Fig. 69. Dies erreicht man, wenn man zunächst wie gewöhnlich die Grate des, die windschiefe Fläche enthaltenden Stückes zeichnet und den First vom Schnittpunkte der Grate aus parallel zur längsten Seite des Stückes legt, welcher dann in dem Schnittpunkt mit dem Grate des nächst größeren Dachteils sein Ende findet. Teilt man nun das betreffende Stück der Fläche (5) sowie Fläch: (3) und (4) durch Hilfslinien in gleich breite Streifen, so schneiden sith diese Hilfslinien in denjenigen Punkten, durch welche der krumme Grat und die krumme Kehle gehen müssen.

Würde man die Fläche w in Fig. 69 nicht windschief gemacht haben, so würde statt eines mit den Traufen paralleler, ein fallender First entstanden sein.

Da man der zeitraubenden Arbeit und der schlecht dicht zu bringenden Dacheindeckung wegen windschiefe Dachflächen gern vermeidet, wendet man zur Umgehung derselben verschiedene Verfahren an, wovon das beste die Anordnung einer Plattform, Fig. 70, ist; auch kann die Windschiefe dadurch vermieden werden, daß man dieselbe durch eine Diagonale wie bei x, Fig. 69, in 2 Dreiecke, die dann zweierlei Neigung haben, zerlegt.

Die wahre Größe der in der Ausmittelung, doch nur in der wagerechteu Projektion erscheinenden Dachflächen findet man nach Fig. 60, Bl. 4, mit Hilfe senkrechter Schnitte (Profile) durch die einzelnen ineinander geschobenen Dachstücke. Die Neigung der Sparren dieser Profile hängt nicht von der Richtung der Grate und Kehlen im Grundriß ab, sondern kann beliebig angenommen werden.

Die verschiedenen Arten der vollen und hohlen Zhlinderwalme, Kegelwalme 2c. haben wir, da sie fast gar nicht vorkommen, weggelassen, und dafür wichtigere Konstruktionen aufgenommen.

In Fig. 71 bis 75 sind Grundrisse und Ansichten verschiedener Turmformen, deren Gestalt sich aus den Figuren ergibt, dargestellt.

B. Dachneigung.

Dieselbe hängt von dem zu verwendenden Deckmaterial und der Bodenausnutzung ab. Man versteht unter Dachneigung das Verhältnis der Höhe zur Breite des ganzen Daches. Dieselbe beträgt für die verschiedenen Materialien:

Ziegeldach Schieferdach Teerpappdach Blei- oder Kupferdach Zink- oder Weißblechdach V12 Holzzementdach

Vs —¹li der Dachbreite.

Vs —Vs    „

V« —Vio    „

V*

V20 V 30

Einfache Dachstühle (Bl. 6 bis 8). Konstruktionsregeln.

Freilänge der Sparren nicht über 4 m. Hiernach ergibt sich die Anzahl der Unterstützungen durch Nähme oder Pfetten. Diese werden wiederum gestützt durch Stuhlsäulen. Sind diese senkrecht auf die Balken gerichtet, so heißt der Binder stehender Stuhl, haben sie aber eine schräge, nach den Auflagern zeigende Richtung, dann wird der Binder liegender Stuhl genannt. Zu unterscheiden ferner Dachstühle ohne und mit Versenkung.

über 1 m.

Binderentfernung nicht über 5 m. Sparrenentfernung nicht

Längenverband durch Kopfbänder nicht über 1 m lang, oder sogenannte Wiudkreuze (daher Längenverband auch Windverband genannt) sichern.

Auswechselung der Sparren, wenn sie auf eine Esse stoßen. Nähme möglichst nicht durch Essen unterbrechen; wo nicht anders möglich, neben Esse Säule stellen und Kopfbäuder anordnen, Fig. 76, Bl. 6.

Der stehende Dachstuhl (Bl. 6).

Zu unterscheiden nach Anzahl der Stuhlsäulen der einfache, zweifache usw. stehende Stuhl, als Kehlbalkeudach oder als Zangendach.

Bei ersterem muß jeder Sparren durch einen Kehlbalken gestützt werden, da das Nähmen unter letzterem in einer Entfernung von mindestens gleich der Kehlbalkenhöhe vom Sparren absteht. Beim Zangendach liegen die Pfetten oben und jeder Sparren findet durch Aufsatteln ein Auflager auf diesem; daher nur bei jedem Binder ein Zangenpaar nötig, durch welches die Stuhlsäulen hinwegreichen. Holzverbrauch geringer wie beim Kehlbalkendach. Sparren von 8 m Länge erfordern an der Dachspitze eine Firstpfette. Unter 8 m Länge fällt die Firstpfette weg und die Sparren werden durch Schere und Zapfen miteinander verbunden. Dachkonstruktionen, bei welchen die Sparren direkt auf Pfetten ruhen, heißen auch Zangendächer.

In letzterem Falle aus dem Sparren nur Vs seiner Dicke herausnehmen und Blattdicke — Vs Kehlbalkenbreite machen.

Beispiele.

Fig. 77 und 78 einfacher Stuhl mit den Teilzeichnnngen 78a bis d.

8 kann nach dem Aufstellen weggeschnitten werden.

Fig. 79 zweifacher Stuhl, a ohne, b mit Versenkung oder Trempelwand nebst den Teilzeichnungen c bis d.

Fig. 80 Pultdach mit Teilzeichnung a.

Fig. 81, Bl. 7, Pfettendach mit den Teilzeichnungen a¹ bis a³.

Der liegende Dachstuhl (Bl. 7).

Auch hier ist zu unterscheiden: Kehlbalken- und Zangendach. Neben den Konstruktionsregeln für den stehenden Stuhl ist hier zu beachten, daß die Stuhlrähme oder Pfetten senkrecht zu den Streben liegen, damit die Kopfbänder leicht eingezapft oder angeblattet werden können.

Verspiele.

Fig. 82a und b zweifacher Stuhl mit den Teilzeichnungen c und d¹ bis d³. Fig. 83 Pultdach mit den Teilzeichnungen a und b.

Das Mansardendach (Bl. 7 und 8)

besteht aus zweierlei Dachflächen, deren Neigungen nach Fig. 84 gefunden werden. Es läßt sich mit stehendem und liegendem Stuhl konstruieren.

Beispiele.

Fig. 85, Bl. 8, Binder mit a) stehendem, b) liegendem Stuhl und den Teilzeichnungen c bis d.

Fig. 86 Binder mit Holzzementdach nebst Teilzeichnungen a und b.

Holzstärken der einfachen Dachstühle.

In der Praxis werden die einzelnen Holzstärken nur für die Spannungen der Hauptteile bei Hänge- und Sprengwerken berechnet (siehe nachfolgend), bei den gewöhnlichen Konstruktionen aber nach Erfahrungsregeln bestimmt. Nach diesen wird angenommen, daß ein Sparren für lk m Länge 1 cm Höhe erfordert, eine Stuhl-pfette 1,25 cm. Die Breite bestimmt sich dann am besten nach dem Verhältnis b : h = 5 : 7. Eine Pfette von 4 m Länge erhält sonach folgende Maße:

Höhe --^--4 = 16-1,25 = 20cm,

20

Breite — -y - 5 — 3 - 5 — 15 cm rund.

In der Regel werden nach der Tabelle der Normalprofile des Baukalenders folgende Maße für Dachhölzer gewählt in cm:

Auf Druck beansprucht: Sparren 12/14 bis 12/16, Streben, Spannriegel und Kehlbalken 14/18 bis 16/20, Stuhlsäulen 14/14 his 16/16, Wandsäulen 14/14, Zangen 8/20 bis 10/20, Kopfbänder 10/10 bis 10/14; auf Biegun g beansprucht: Stuhlpfetten 14/18 bis 16/20, Fußpfetten 16/16, Balken (beim liegenden Stuhl auch Zuspannung) 18/22 bis 18/24, Unterzüge 22/28.

Die Maße werden auch für kleinere Hängewerke bis 12 m Spannweite an

genommen.

Hängewerke (Bl. 8 bis 12)

sind Fachwerkskonstruktionen über oder unter einem durchgehenden Balken, belasten die Auflager nur senkrecht und üben keinen Horizontalschub auf diese aus.

Die einzelnen Teile eines Hängewerks sind der Spannbalken, die Streben und die Hängesäule, wozu noch bei zwei Säulen zwischen diesen der Spannricgel kommt. Alle Teile bilden zusammengesetzt einen sogenannten Hängebock.

Nach Zahl der Hängesäulen wird unterschieden der einfache, Fig. 87, Bl. 8, und der zweifache Hängebock, Fig. 94, Bl. 10, in Fig. 87 sind die durch P hervorgerufenen Druckspannungen mit ₁⁸,, die Zugspannungen mit bezeichnet.

Anordnung der Hängesäulen wo möglich am besten in gleichen Entfernungen. Bei Anordnung einer Giebelstube in einem hängewerkartigen Dache hat sich die Entfernung der Säulen nach der gewünschten Breite der Stube zu richten.

Konstruktionen mit mehr als zwei Hängesäulen heißen zusammengesetzte oder kombinierte Hängeböcke und nach Zahl der Säulen werden unterschieden dreifache, vierfache usw. Hängewerke.

Strebenlänge zwecks Holzersparnis nicht über 4 m zwischen zwei Säulen, Neigung derselben am besten 45°, aber nur wo es möglich ist.

Aus der Strebenlänge ergibt sich die Anzahl der Hängesäulen.

Anwendung und Teilzeichnungen der Hängeböcke.

Das einfache Hängewerk (Bl. 8 und 9).

Wand über 4 m Spannweite bei 3 m Höhe, Fig. 88.

Hängeeisen ohne und mit Schrauben. Letztere eigentlich überflüssig, da, nachdem die Decke geschalt und verputzt ist, nicht mehr geschraubt werden kann.

Binder über 5,6'm Spannweite, Fig- 90, Bl. 9.

Die Streben am Fuß so anordnen, daß ihre Mittellinie wenigstens die Ecke des Auflagers trifft, Fig. 94 c, so daß keine Biegungsspannung des Balkens durch die Strebe als Einzellast eintritt.

Vor jedem Strebenversatz muß wenigstens soviel Holz der Hängesäule oder des Spannbalkens verbleiben als diese dick sind, Fig. 90 b und 91.

Anordnung des Hängeeisens bei Bindern am besten zum jederzeitigen Nachschrauben von oben aus, Fig. 90 c.

Träger bei Dachbalkenlagen immer oben liegend und die Balken daran geschraubt (Oberzüge).

Binderentfernung nicht über 5 m, Leergebinde dazwischen nicht über 1 m, je nach Bedachungsmaterial enger.

Fußrähme etwa bei jedem vierten Balken unter oder neben einem Leergebinde mit diesem verschrauben.

Bei Anwendung von Fußrähmen ist es nicht nötig, daß die Sparren der Leergebinde über den Balken liegen, da sie in diesem Falle aufgeklaut und vernagelt werden. Würde das Nähmen fehlen, dann müßte unter jedem Sparren ein Balken liegen und ersterer müßte in letzteren mit Zapfen eingreifen. Da diese Konstruktion allein von der Haltbarkeit des Balkenkopfes abhängt, sollte stets ein Fußrähmen angeordnet werden.

Binder über 11 m Sparrenweike, Fig- 93 ohne, Fig. 94 mit Versenkung.

Häufig wird auch bei Bindern mit einfachem Hängewerk, wie in Fig. 90 bei z bereits angedeutet, eine Doppelzange aus Halbholz angeordnet und auf diese eine Pfette gelegt. Da hierdurch Strebe und Sparren eine dritte Unterstützung erhalten, können beide je 2 • 4 = 8 m Totallänge bekommen und die Spannweite kann bei Fig. 93 und 94 doppelt so groß sein wie bei Fig. 90.

Das bei Fig. 94 unter der Pfette nötige Säulchen wird nur an die Strebe genagelt, da das Loch eines Zapfens diese zu sehr schwächen würde.

Eine Verbolzung des Strebenfußes mit dem Balken ist immer vorgeschrieben, wenn die Strebe einen kleineren Winkel als 30° mit selbigem bildet; sie sollte jedoch auch bei allen Streben, die nahe am Balkenrande fußen, vorgesehen werden. Geringste zulässige Strebenneigung 22°.

Die Verbandhölzer werden beim Zulegen meist mit einer Seite bündig gelegt. Da nun Streben und Stuhlsäulen immer stärker wie die Sparren sind, so hat das übliche Einlassen der Doppelzangen, um keine allzugroße Schwächung der Haupthölzer hervorzurufen, derart zu geschehen, daß an der Bundseite aus der Zange 1 cm und 1 cm aus den anderen Hölzern, an der anderen Seite aus den Sparren 1 cm und der Zange nichts, aus den anderen Hölzern und der Zange aber je die Hälfte der Mehrbreite aus den Sparren herausgenommen wird. Die Zangen sind immer mit der Unterseite an die anderen Hölzer zu legen, damit der tragfähige Splint nicht durch Einschneiden geschwächt wird.

Bei keinem Hängewerk sollen sich Ganzhölzer zur Hälfte überschneiden, was auch bei anderen Bindern als Regel dienen sollte.

Das zweifache Häugewerk (Bl. io).

Wand mit Thür in der Mitte, Fig. 94.

Wand mit Flach eisen statt der Holzstreben, Fig. 95. Binder über 10 bis 12 m Spannweite, Fig. 96.

^xrengwerke (Bl. ii)

sind Fachwerkskonstruktionen unter einem durchgehenden Balken und üben auf die Widerlage einen bedeutenden Horizontalschnb aus.

Nach Zahl der Knotenpunkte zwischen den Auflagern zu unterscheiden der einfache, zweifache usw. Sprengbock, Fig. 98 bis 100. Am besten gleiche Entfernung der Knoten.

Die zusammenstoßenden Flächen der Streben und Sattelstücke unter den Balken durch Doppelzangen überdecken und letztere verbolzen.

Holzbrücken (Bl. 10 und ii).

Dem Zwecke nach unterscheidet man Wegebrücken (Viadukte) und Wasserbrücken (Aquädukte). Der gemeinsame Name für beide dürfte die Bezeichnung „Durchlaß" sein.

Der Konstruktion nach unterscheidet man:

Feste Brücken, bewegliche Brücken und hängende Brücken.

Die beweglichen Brücken sind entweder Zugbrücken, Rollbrücken, Drehbrücken, Hubbrücken oder Schiffbrücken. Hängebrücken sind solche aus Eisen, welche in dem Hefte „Eisenkonstruktion" besprochen sind.

Da in neuerer Zeit Eisenbahnbrücken fast ausschließlich in Stein oder in Eisen ausgeführt werden, was auch selbst bei größeren Wegebrücken der Fall ist, sollen hierbei nur einige Beispiele von kleinen Brücken vorgeführt werden.

Das einfachste Beispiel eines kleinen Durchlasses in Ziegelstein mit umgekehrtem Gewölbe und Holzüberdeckung zeigt Fig. 103, Bl. 11, für eine Spannweite von 1,5 m.

Die Ansicht einer Brücke mit einfachem Hängebock stellt Fig. 93, mit zweifachem Fig. 97 auch im Grundriß bar. Fig. 104 stellt eine unterstützte Brücke, welche man Jochbrücke nennt, dar.

Lage und Richtung einer Brücke ergibt sich größtenteils aus der Richtung des darüber zu führenden Weges oder des darunter fließenden Wassers.

Die Brücken erhalten sehr verschiedene Breiten, je nachdem eine Wege-, Eisenbahn- oder Kanalbrücke in Betracht kommt.

Straße

erster Klasse: 7,30 m f. die Fahrbahn und 1,80 bis 3,00 m f. beide Fußwege zusammen, zweiter dritter

Die Breite der gewöhnlichen Straßen- und Wasserdrücken beträgt bei einer

6,50 m „ „

,, 1,50 bis 1,80 m ,,    ,,    ,,    ,,

4,50 in

tt n

„ die beiden Fußwege inbegriffen. Wasserdrücken sollen mindestens 1 m länger sein, wie die Breite der größten passierenden Schiffe.

Bei den oben benannten Brücken sind die Bestandteile folgende:

Widerlager.

Diese werden aus Holz, besser aber ans Stein hergestellt und sollen einmal als Auflager der Brückenbahnträger, das andere Mal als feste Vereinigung der Ufer dienen.

Hölzerne Widerlager werden ebenso konstruiert wie die hölzernen Bohlwerke lsiehe das Heft Grund- und Wasserbau), wobei darauf geachtet werden muß, daß die Pfähle nicht allein dem nach dem Wasser zu schiebenden Erdreich Widerstand leisten, sondern auch so tief eingerammt werden, daß ihre feste Stellung durch Unterspülung der Fluß- oder Bachsohle nicht leidet. Auch bei massiven Widerlagern, deren Stärke nur nach dem Erddruck berechnet wird, muß deren Basis so tief gelegt werden, daß ein Unterspülen des Mauerwerks nicht eintreten kann. Auch ein Hinterspülen der Widerlager muß durch mit denselben innig verbundene Flügelwände verhindert werden.

Die Stärke der massiven Widerlager bei hölzernen Brücken gibt nachstehende Tabelle ausgeführter Konstruktionen:

Lichte Weite

Widerlagshöhe

Widerlagsstärke

der

Oeffnung

von der Basis

vom Boden des Wassers

oben

unten

in der Mitte

in

5.57

3,14

2,86

1,43

1,43

1,43

5,70

5,00

5,00

1,30

2,10

1,65

6,00

4,50

6,15

2,08

3,90

0,90

2,10

1,50

1,60

1,14

1,14

1,14

7,50

2,40

2,10

1,60

1,80

1,65

8,80

5,00

5,00

1,30

2,10

1,65

9,00

6,60

6,00

0,20

2,10

1,80

9,90

3,00

2,40

1,50

1,80

1,74

11,10

18,40

21,50

4,20

1,80

1,20

2,25

1,80

9,40

7,00

6,70

6,80

1,90

1,90

3,50

2,60

2,90

2,60

Träger der Fahrbahnen.

Einfache Balkenbrücken erhalten Tragbalken oder Straßenträger, welche 0,75 bis 0,96 m von Mitte zu Mitte auseinander liegen, bei einer Höhe von 35 bis 36 cm, je nach Anzahl der Unterstützungen, welche, um nicht außergewöhnliche Holz-

Keller, Holzkonstruktionen.

stärken erforderlich zu machen, möglichst nicht über 6 m freiliegen sollen. Am geeignetsten zum Brückenbau ist kerniges Kiefernholz, welches man am besten durch Anstrich mit Karbolineum oder Antinonnin vor Fäulnis schützt.

Die Straßenträger werden auf den Mauerlatten der Widerlager oder Jochholmen aufgekämmt oder aufgedollt. Bei den Jochbrücken werden die Tragbalken vielfach zwecks Verminderung der freien Länge derselben meist nicht direkt, sondern auf 2,60 oder 2,80 m langen Sattelhölzern ruhend indirekt auf die Widerlager und Joche aufgekämmt. Diese Sattelstücke erhalten dieselbe Stärke wie die Träger und werden mit diesen verdübelt oder verschraubt.

Werden die Straßenträger künstlich verstärkt, so kann die Entfernung der Stützpunkte bei Straßen 12 bis 18 m, bei Eisenbahnen 4 bis 6 in betragen. Diese Verstärkung kann erfolgen:

1.    Durch Verzahnung oder Verdübelung zweier oder mehrerer Balken nach Fig. 39 und 40, Bl. 3.

2.    Durch verbolzte Balken mit untergelegten Sattelhölzern nach Fig. 38, Bl. 3.

3.    Durch Herstellung von Gitterträgern, Fig. 41, Bl. 3.

Fahrbahnen.

Dieselbe muß eben, fest und dauerhaft sein. Sie wird hergestellt:

1.    Aus einer einfachen oder doppelten Bohlenlage von Eichen- oder Kiefernholz oder nur die untere Lage aus Eichenholz und die obere Lage aus Kiefernholz.

2.    Aus einer eichenen Bohlenlage mit einer Schotter- oder Kiesdecke, Fig. 105.

3.    Aus einer eichenen Bohlenlage mit Holz- oder Steinpflasterung.

Am häufigsten wird die erstbenannte Art angewendet, da sie die Brücke am wenigsten belastet. Die untere Bohlenlage erhält eine Bohlenstärke von 9 cm und wird in der ganzen Brückenbreite dicht nebeneinander gelegt. Die obere Bohlenlage dagegen eine Dicke von 5 bis 6 cm. Zur Ableitung des Regenwassers erhält die Fahrbahn eine Wölbung von 3 bis 6 cm. Diese wird durch eine größere Höhe der Träger nach der Mitte zu erreicht. Bei stark belebten Brücken mit geringer Spannweite empfiehlt sich eine einfache Bohlenlage mit Beschotterung und Gefälle wie vorher. Besondere Fußwege sind gegen die Fahrbahnen etwas zu erhöhen und mit einem einfachen Bohlenbelag, der nach außen etwas Gefälle hat, zu versehen. Die Fahrbahn selbst wird, wenn beschottert^ am besten durch hölzerne oder steinerne Rinnen begrenzt. Eine Pflasterung der Fahrbahn mit Holz ist wenig haltbar und teuer und daher ebenso wenig zu empfehlen als eine Steinpflasterung.

Geländer.

Diese sind bei Straßenbrücken unbedingt nötig, ebenso bei Eisenbahnbrücken, wo beiderseits Fußwege angeordnet sind. Die Geländer werden größtenteils von Holz, nach Fig. 93 b, jedoch auch von Schmiedeeisen, 0,90 bis 1,20 m hoch hergestellt. Zum Schutz der Geländer sind außer einer seitlichen mit Schrauben versehenen Verstrebung neben den Köpfen derselben Prallsteine anzuordnen.

Joche.

Dieselben sind entweder eingerammte Joche, Fig. 104a, oder aufgesetzte Joche, Fig. 104 b. Die Jochständer müssen nicht allein bis zum Feststehen, sondern auch so tief eingerammt werden, daß ihr fester Stand selbst bei den tiefsten zu erwartenden Ausspülungen nicht leidet. Haben die Joche eine Höhe von 3 bis 5 m, so müssen die Jochständer mit Zangen umfaßt werden. Bei mehreren wagerechten Zangen wird die untere in Höhe des niedrigsten, die obere dagegen in Höhe des größten Wasserstandes gelegt.

Auf die Jochständer wird das Jochholm gezapft. Bei den aufgesetzten Jochen ist das eigentliche Joch und das Grundjoch zu unterscheiden. Letzteres dient dem ersteren als Unterlage und besteht aus einer Reihe von eingerammten Pfählen, auf welche eine Schwelle, die auch aus 2 oder 3 zusammengeschraubten Hölzern bestehen kann, gezapft und verschraubt ist.

Eisbrecher (Bl. 11).

Da durch starken Eisgang die Joche bei den Brücken im Grunde erschüttert und dadurch gelockert werden, kann dadurch leicht ein Einsturz der ganzen Brücke erfolgen. Diesem Uebelstande begegnet man durch Eisbrecher, Fig. 106, deren obere Kanten mit starkem Eisen versehen werden. Die Eisbrecher dürfen mit den Jochen in keinerlei Verbindung, sondern müssen von denselben in Entfernungen von 1 bis 3 m stehen.

Größere Dachverbände (Bl. 11 bis i6).

| KRAKC’

Verlag von Bernb. ^riedr. Voigt in Leipzig

Größere Dachverbände (Bl. 11 bis i6).

1.    Binder mit zusammengesetztem Hänge- und Sprengwerk, auch für geringe Spannweiten passend, Fig. 101 u. 102, Bl. 11.

2.    Hängewerkbinder mit dreifachem Hängebock, Fig. 107, Bl. 12, vierfachem Hängebock, Fig. 108 u. 109, und einem Pultdach, Fig. 110.

3.    Freitragendes Ardant'sches Dach unter Zugrundelegen eines Halbkreises, Fig. 111, Bl. 13, und Binder mit Querverband aus Halbholz-Streben, Fig. 112.

4.    Das Sched-Parallel- oder Sägedach, Fig. 113, Bl. 14. Für bestimmte Gebäudearten, die viel Licht brauchen, reichen die gewöhnlichen Dachkonstruktionen, bei denen eine größere Anzahl Oberlichter angeordnet werden müßten, nicht aus. Zudem kommt noch der Umstand in Betracht, daß z. B. für Webereien, Druckereien, Bleichereien dasjenige Licht das zuträglichste ist, welches als Reflexionslicht von Norden einfällt, weil die von den anderen Himmelsrichtungen einfallenden grellen direkten Lichtstrahlen gewisse Farben der zu fabrizierenden Stoffe zerstören.

Aus allen diesen Gründen zerlegt man die großen Dachffächen in kleinere von sägenartiger Gestalt, wonach diese Dachform den Namen Sägedach oder, nach dem Englischen, Lliocl-Dach erhalten hat.

Ein solches Sägedach ist eigentlich weiter nichts als ein Satteldach (von 5 bis 8 m Spannweite) mit ungleich großen Dachflächen und verschiedenen Neigungen. Die kleinste und ant stärksten geneigte Dachfläche jeder einzelnen Dachpartie wird immer gegen Norden verlegt und mit möglichst großen Fenstern versehen. Da die senkrechten Fenster das unter 45° einfallende Licht stärker brechen als die mehr geneigten, so gibt man dem Fenster, durch welches das Reflexionslicht einfällt, immer eine entsprechende geneigte Stellung. Für den Winkel x nimmt man am besten 30° an. Das Glasdach soll mindestens so groß sein, daß der unter einem Sägedach befindliche Webstuhl vom ganzen einfallenden Lichtbündel beleuchtet werden kann. Dieser soll in den Arbeitsrauin so eindringen, daß die Unterzüge rc. auf die Webstühle keinen Schatten werfen und daß namentlich durch den Arbeiter selbst keine Schlagschatten auf dessen Hände fallen.

Die Spannweite s für eine Dachpartie richtet sich nach der Größe des Webstuhls und der Breite des Arbeitsganges und wird gewöhnlich zwischen 5 bis 8 ui angenommen.

5.    Das Bohlendach. Die gebogenen Sparren werden entweder aus aneinandergenagelten Bohlenstücken in 2 bis 3 Lagen, Fig. 114 u. 115, Bl. 14, oder seltener nach Emh, wie Fig. 116 zeigt, gebogen und zusammengeschraubt.

2»

Kirchen- und Turmdächer (Bl. i5).

Kirchenbücher werden nach dem Längen- und Querschnitt, Fig. 118, damit die Gewölbe keine Belastung erfahren, als Hängewerke konstruiert. Beide Figuren veranschaulichen zugleich die Verbindung eines Kirchendaches mit einem Dachreiter, zu welchem die Fig. 18 a bis c die Horizontalschnitte sind.

Turmdächer sind zu betrachten als langgezogene Zeltdächer. Dieselben werden nur bei kleinen Kirchen noch aus Holz angefertigt. Größere Kirchen erhalten massive Turmhelme.

Bei Entwurf der Konstruktion ist die ganze Turmhöhe in Stockwerke von nicht über 4,00 m zu teilen, wovon jedes eine Balkenanlage, Kranz genannt, aus Ganzoder Zangenholz erhält. Die Balkenlagen dienen neben dem Zusammenhalten der Sparren als Ruhepunkte beim Befestigen der Spitze.

Man verwendet bei der Konstruktion gewöhnlich zwei Systeme, und zwar das mit bis auf die erste Balkenlage durchgehendem Kaiserstiel, welcher von den Kränzen und Streben in seiner senkrechten Lage gehalten wird, und das mit verkürztem Kaiserstiel, Fig. 117. Die Hauptkonstruktionsteile sind hier Andreaskreuz und Streben. Diese Konstruktion ist, da sie weniger Holz erfordert, der ersteren entschieden vorzuziehen, weshalb auch kein Beispiel mit durchgehendem Kaiserstiel auf den Tafeln angeführt wurde.

Glockenstühle (Bl. 16).

In neuerer Zeit werden dieselben größtenteils ans Eisen angefertigt.

Bei Konstruktionen aus Holz ist zu beachten, daß der Glockenstuhl ohne jegliche Verbindung mit dem Turmgemäuer aufgestellt und gut verstrebt wird. Auf ein völlig freies Schwingen und Ueberschlagen der Glocken muß gerechnet werden. Die Glocken hängen neben- und übereinander. Fig. 119 gibt die Konstruktion eines kleinen Glockenstuhles für 3 Glocken, wie er in der Eilbecker Kirche zu Hamburg ausgeführt ist. Die Hauptstreben sind hier durch starke Bohlenzangen gebildet, welche sehr vorteilhaft an die Stuhlpfosten und Holme angeschraubt werden konnten. Für Strebenstellung wären die Felder der Stuhlpfosten zu eng gewesen. Werden bei einem Glockenstuhl Streben verwendet, so sind sie mit ihren Enden rechtwinkelig zu ihrer Richtung an die anderen Konstruktionsteile zu schrauben.

Abgebundene Baugerüste (Bl. i6).

Dieselben werden meist dann angewendet, wenn die Fassade eines Gebäudes aus Werksteinen hergestellt wird, welche mit Winden aufgebracht werden, und der Bau mehrere Jahre dauert! Außerdem benutzt man abgebundene Gerüste bei größeren Gewölben, Brücken usw.

Die Konstruktion der abgebundenen Gerüste richtet sich nach dem Bauwerke. Es muß genügend breit angelegt werden, so daß der erforderliche Platz für die zu errichtende Mauer und die dazu nötigen Materialien vorhanden ist.

Die Gerüste stehen entweder ganz vor der Mauer, oder auch, wie Fig. 120 zeigt, teils mit im Innern des zu errichtenden Hauses.

Bei der Konstruktion ist immer zu berücksichtigen, daß die gut durch Schraubenbolzen mit einander zu verbindenden und zu verstrebenden Hölzer, mit welchen möglichst sparsam umgegangen werden muß, wenig verschnitten werden, damit sie wieder zu anderen Zwecken nutzbar sind.

Dachfenster (Bl. i6).

Die Anordnung eines an der Dachfläche befestigten Dachfensters veranschaulicht Fig. 122 im Schnitt und halber Ansicht.

Die Zulage und der Merksatz (Bl. n).

Unter Zulage versteht der Zimmermann die Einteilung und Anordnung, sowie den Zuschnitt aller bereits behauenen Hölzer zu einem Bauwerk nach dem gegebenen Risse, so daß jedes Stück bei dem Aufrichten genau paßt. Es geschieht dies auf einem gut geebneten Platze, bei wichtigen und künstlicheren Konstruktionen auf einem abgewogenen, auf Schwellen gestreckten Reißboden. Die Teile, welche in der Zulage ebenso übereinander gelegt werden, wie sie in dem Gebäude zu liegen kommen, wo sie die Balkenlagen, Schwellen und Rahmen der Wände, die Hauptbalken und alle horizontalen Hölzer des Daches bilden, heißt der Werksatz.

Gewöhnlich bringt man Schwellen, Rahmenstücke oder Mauerlatten auf untergelegte Klötze in die Lage, die sie beim Bau einzunehmen haben, wozu eine genaue Messung der Plinthenmauern oder bei massivem Bau des oberen Endes der Mauern und der Winkel nötig wird.

Zur Absteckung rechter Winkel fertigt man aus drei schmalen Brettern eine Lehre in Gestalt eines gleichschenkeligen, rechtwinkeligen Dreiecks unter Benutzung des Pythagoräischen Lehrsatzes.

Zur Abmessung der Maße, wo irgend Schwellen liegen oder bestimmte Balken auf die Mauer zu verlegen sind, bedient man sich zusammengenagelter Latten, in welche die nötigen Punkte durch Sägeschnitte markiert und angeschrieben werden.

Nachdem die Länge und Breite nebst den Winkeln gemessen, werden zu dem Werksatze bei massivem Oberbau die Mauerlatten gelegt, genau in der Lage, die sie auf der Mauer einnehmen und man ordnet vor allem die Schwellen und die Bundbalken an, Fig. 123.

Sind die Balken gelegt und zwar verwechselt, so daß das Stammende des einen Balkens mit dem Zopfende des nebenliegendeu wechselt, so werden sie aufgekämmt oder aufgedollt und auf den Walmseiten die Stichbalken eingezapft. Bei Legung der Balken hat man die Maßlatte zu benutzen, auf der auch die Bundseite bemerkt sein muß, in welche die Anfallspunkte o fallen. Es werden sodann aus den Ecken die Richtlinien der Grate und Kehlen mit der Schnur geschlagen und danach die Grat- und Kehlstichbalken gerichtet. Nachdem die Zulage oder der Werksatz soweit fertig, werden die etwaigen Zapfenlöcher aufgeschnürt oder, wie hier die Fußrähme, die Länge der Balkenköpfe ebenfalls durch Schnurschlag bestimmt und abgeschnitten.

An der Stirnseite bezeichnet man die Reihenfolge der Balken und Stiche von der Rechten zur Linken mit römischen Zahlen, mittels der Stoßaxt, die an der Walm-seite aber noch mit einem besonderen Zeichen, dem sogenannten Ausstiche.

Zum Abbinden der Gespärre hebt man bei winkelrechten Gebäuden einen Binderbalken vom Werksatz und schnürt ihn in das Lehrgespärre, Fig. 124, auf, an dem alle übrigen abgebunden werden.

Die Länge der Grat- und Schiftsparren und deren Schmiege zu bestimmen, nennt man Schiften. Die sicherste und beste Schiftung ist die auf dem Leergespärre; die anderen sind: auf dem Werksatz und auf dem Gratsparren. Das Schiften in der Luft, d. i. nach dem Richten zu bewirken, ist mit Ausnahme der Bohlenschiftung ganz verwerflich. Das Austragen der einzelnen Schiftungsteile geschieht nun in folgender Weise:

1. Der Gratsparren. Man verlängere in Fig. 124 die obere Fußrähmen-kante a d nach x und trage die Punkte a d b nach a d b in den Werksatz, Fig. 123.

Nun trage man mit Hilfe einer Latte die Abmessungen o a, o , o e, o b und o c, Fig. 123, nach o f, o p, o q, o r und o s, Fig. 124, verbinde mit t und schlage parallel hierzu die Schnurschläge r u und f v. Es ist dann s t die wahre Länge des Gratsparren, t v die Lotschmiege, f s die Fußschmiege und die Abmessung z die Höhe der erforderlichen Abgratung. Die Länge des Dachüberstandes und der Rahmen-klaue vom Gratsparren findet sich leicht durch parallele Schnurschläge zu o x, Fig. 124, von g m und n aus. Die Schmiege des Gratsparrens G, Fig. 123, am Anfall o, findet sich, wie beim Mittelschifter, nachfolgend unter 4 beschrieben.

2.    Der Kehlsparren. Derselbe wird wie der Gratsparren ausgetragen, zeigt aber je nach Befestigung der Schifter an demselben andere Form wie jener im Querschnitt.

Nach Fig. 125 wird der Sparren in der Richtung der Dachflächen ausgekehlt. Die Tiefe dieser Auskehlung ist gleich der Höhe der Abgratung des Gratsparrcns. Die Schiftsparren oder kurz Schifter werden einfach an denselben angeschmiegt. Der Kehlsparrcn ist in der Richtung h i k, Fig. 123, abgeschnitten.

Besser ist es, die Auskehlung zu vermeiden und die Anordnung Fig. 126 zu treffen, bei welcher durch ein ausgerundetes Bohlcnstück eine nicht zu scharfe Kehle geschaffen und der Ncbelstand des Sammelns von Regenwasser in der Sparrenauskehlung vermieden wird, so daß bei guter Eindeckung des Daches ein Faulen nicht gut eintreten kann.

Dasselbe erreicht man nach Fig. 127 durch Aufklauen der Schifter, wobei aber der Kehlsparren und die beliebige Abmessung a b niedriger werden muß wie vorher, da b doch der höchste Punkt ist.

3.    Schifter am Gratsparren. Die längste Seite g m des Schifters A, Fig. 123, wird in dem Profil, Fig. 124, von m nach g parallel der Balkenrichtung abgetragen und daselbst ein Lot aufgeschnürt, so ist m y die wahre Länge desselben, welcher in Richtung g y seine Lotschmiege hat. Diese kann also stets wie die Fußschmiege und Rähmenklaue am Profil entnommen werden.

Die eigentliche Anlehnungsfläche, die Backenschmiege, findet sich dadurch, daß man ein Winkeleisen nach Fig. 128 an den Schifter A, (von Fig. 123) im Werksatz legt, und in einer kleinen beliebigen Entfernung von e einen Kreidepunkt auf den kürzeren Schenkel des Winkeleisens anmerkt. Hierauf legt man nach Fig. 129 die längste Winkeleisenseite in die Richtung der bereits vorgerissenen Lotschmiege so, daß der angemerkte Kreidepunkt b die Kante y des Schifters trifft, woselbst er anzumerken ist. Legt man nun das Winkeleisen mit der Kante y z bündig an den Punkt b auf die obere Fläche des Schifters, winkelt denselben über und trägt darauf a b von b nach d, so ist die Verbindung von y d die Richtung der Backenschmiege.

4.    Mittelschifter. Die halbe Schifterbreite ab, Fig. 130, ist in dergleichen Weise ab und an Fig. 131 zu tragen wie vorher.

5.    Die Schifter am Kehlsparren. Diese sind nach Fig. 125 und 126 angeschmiegt nichts anderes als umgekehrte Gratschifter und werden wie diese der Länge nach bestimmt und ausgetragen.

Bei dem Klauenschifter, Fig. 132, ist die wahre Länge der Lot- und Backenschmiege gleichfalls wie vorher zu bestimmen. Die wirkliche Gestalt der Klaue findet sich, indem man einen rechtwinkeligen Schnitt x y, Fig. 130, durch den Kehlsparren legt, diesen Schnitt in der Ansicht Fig. 133 darstellt, wo er die Richtung des Profils, Fig. 124 (nicht die des ausgetragenen Kehlsparrens), erhält, darauf b c aus Fig. 130 nach be in Fig. 133 lotet, und abc daselbst nach abc, Fig. 132, trägt.

Das Schmiegenaustragen genügt für jede Schifterart einmal bei gleicher Dachneigung, da man hierbei zum Anreißen der anderen Schifter Schablonen benutzen kann. Bei ungleicher Dachneigung sind für jede Schifterart soviel Schablonen nötig, wie verschieden geneigte Dachflächen vorhanden sind.

Bei der Bohlenschiftung, welche bei kleinen, nicht als Bodenraum benutzbaren Anbauten Anwendung findet, läßt man die Sparren des Hauptdaches bis auf das

Fußrähm gehen und stellt die Kehlen durch Bohlen B B, Fig. 123 und 124 her, auf welche die Schifter wie beim Gratsparren geschmiegt werden.

Der Treppenbau (Bl. is und 19).

Die Treppen kann man sich als schiefe Ebene denken, die durch Stufen, zur Erleichterung des Ersteigens, unterbrochen sind.

Bezüglich der Form unterscheidet man gerade, Fig. 133 bis 137, Bl. 18, und gewundene Treppen, Fig. 138 bis 141. Wenn es der Platz erlaubt, werden die geraden Treppen immer als Podesttreppen, welche nach Anzahl der Arme in zweiarmige, Fig. 134, dreiarmige, Fig. 135 und 136, und vierarmige Treppen zerfallen, Fig. 137. Ein Podest wird gewöhnlich nach 8 bis 15 Stufen angeordnet.

Bei Anordnung von Steigung (Stufenhöhe) und Auftritt (Stufenbreite) einer Treppe geht man von der Annahme aus, daß ein Mann mittlerer Größe auf wage-rechter Ebene durchschnittlich 64 cm ausschreitet, daß aber das Aufsteigen doppelt so schwer sei, wie das Gehen auf einer wagerechten Ebene. Hierauf hat man die alte und bewährte Regel begründet, daß doppelte Steigung und Auftritt einer Treppe, wenn sie bequem begehbar sein soll, die Summe 64 ausmachen müssen. Hat man demnach bei Anordnung einer Treppe gefunden, daß eine Stufe 17 cm Höhe erhalten muß, so findet nian die Auftrittsbreite, wenn man 2 mal 17 — 34 von 64 abzieht, was 30 cm Auftritt, als gutes Verhältnis für Haupttreppen mehrgeschossiger oder besserer zweigeschossiger Häuser ergibt. Bei geringeren Häusern mit nur einer Geschoßtreppe kann man, wenn dieselbe gewunden ist, den Auftritt 22 cm annehmen,

42

wozu sich eine Steigung von 64 weniger 22 =    = 21 cm findet. Podesttreppen

sollten, wegen ihrer gleich breiten Stufen, nie unter 24 cm Auftritt erhalten.

Die Breite eines Treppenarmes (ein mehrere Stufen aufnehmender Treppenteil) wird bei Haupttreppen nicht unter 1 m, bei Nebentreppen (Bodentreppen und Schlupftreppen, die zur Zeit von nur einer Person begangen werden) nicht unter 0,7 m angenommen.

Ein Treppenarm besteht nach Fig. 138, Bl. 18, aus den 3 bis 6 cm starken Trittstufen t, den 2 bis 3 cm dicken Setz- oder Futterstufen f, die (bei gewundenen Treppen) in nach Fig. 149 zu verbindende, 5 bis 8 cm starke Wangen w ca. 2 cm tief eingestemmt werden und dem 0,8 m hohen Geländer, Fig. 139, Bl. 18, dessen Spindel oder Pilar durch eine Holzschraube s und ein Winkeleisen v mit der massiven hölzernen oder steinernen Block- oder Äntrittsstufe verbunden wird (siehe auch Fig. 145, Bl. 19). Der Handgriff des Geländers wird entweder in die Spindel gezapft oder nach Fig. 155, Bl. 19, an dieselbe geschraubt, in welchem Falle die Traillen meistens ebenfalls und zwar an die Wangen geschraubt werden. Der Handgriff, siehe auch Fig. 156, Bl. 19, wird bei besseren Treppen poliert, nach Fig. 157 aber auch mit Plüsch überzogen, der entweder mit Nägeln, wie bei b, oder mit Leisten, wie bei a, gehalten wird.

Die Setzstufen greifen entweder mit Zapfen in die obere und untere Trittstufe, Fig. 150, oder werden nach Fig. 151, Bl. 19, an die untere Stufe genagelt, während sie oben, wie vorher gesagt, eingreifen.

Bei ganz untergeordneten Treppen läßt man, Fig. 147 a und b, Bl. 19, die Setzstufen oft ganz weg und gibt den Tritten nur eine geringe Breite. Die Stufen sind unten, in der Mitte und oben durch zu verteilende Zapfen mit den Wangen zu verbinden. Solche Treppen bezeichnet man auch mit dem Namen Leitertreppen.

Sind die Stufen in die Wangen eingestemmt, wie bei Fig. 140, Bl. 18, so hat man eine gestemmte, sind sie jedoch wie Fig. 138 und 144, Bl. 18, auf die Wangen geschraubt, dann hat man eine aufgesattelte Treppe vor sich. Damit der Kopf der Schraube nicht sichtbar ist, wird mit dem Zentrumbohrer zuerst ein etwa 1 cm tiefes etwas größeres Loch wie der Schraubenkopf gebohrt, welches, nachdem die Schraube durch ein kleines Loch getrieben, mit einem Dübel geschlossen wird.

Die Wangen gestemmter Treppen müssen rechtwinkelig gemessen, oben mindestens 2 und unten 4 cm gegen die Stufenecken vorspringen. Bei aufgesattelten Treppen beträgt die Breite der Wangen an der schmälsten Stelle nicht unter 14 cm.

Zur Schonung der Wand des Treppenhauses werden die Stufen am besten in Wandwangen gezapft, bei aufgesattelten Treppen.

Die Art und Weise der Profilierung von Wangen und Stufen dürfte genügend aus den gegebenen Figuren zu ersehen sein, nur sei bemerkt, daß die Trittstufen oben keine scharfe Kante zeigen dürfen, sondern etwas abgerundet sein müssen.

gefertigt.

Die Podeste werden entweder unten geputzt, oder nach Art der Holzdecken an

Viel läßt manchmal die Befestigung der Geländer zu wünschen übrig. Man wird dieselben sehr oft kurze Zeit nach Aufstellung an den Podesten und Austritten wackelig finden und eine Reparatur ist schwer und nicht auf die Dauer möglich. Dieser Uebelstand kommt aber dann zum Vorschein, wenn an besagten Stellen der Handgriff nur auf den schwachen Traillen ruht, statt besser in einen Pfosten, Fig. 154, Bl. 19, oder eine durchgehende Hohlspindel, Fig. 140, Bl. 18, eingestemmt, oder an die erstere angeschraubt zu sein, Fig. 155, Bl. 19. Der zur Aufnahme der Wangen dienende Pfosten wird durch diese so fest an die Wechselbalken gedrückt, daß das Geländer dauernd standhaft befestigt werden kann. Anordnungen der Spindeln bei beschränktem Treppenhausraum geben die Fig. 153 a und b, Bl. 19.

Die gewundenen Treppen betrachtet man als sogenannte gebrochene und volle Wendeltreppen. Erstere betrachtet man wieder als viertel- und halbgewundene Treppen, je nachdem die Windung einen Viertel- oder Halbkreis beschreibt.

Das Aufschnüren einer gewundenen Treppe geschieht, wenn man Fig. 140, Bl. 18, zu Grunde legt, wie folgt: Zuerst verzeichnet man die Form des Treppenhauses, hierauf die Breite der Treppenarme einschließlich der Wangen, welche um die Windung herum dieselbe ist wie am Antritt, und trägt dann die Wangendicke an. Die beiden inneren Wangen werden hierauf durch die halbkreisförmige Spindel verbunden, von deren Mittelpunkt aus man nun mit der halben Treppenarmbreite als Radius die halbkreisförmige Mittellinie der Windung beschreibt, welche in die Mittellinie der beiden geraden Armstücke übergeht. An den Wangen ist die Tiefe der Einlochung der Stufen zu verzeichnen, ebenso die Blockstufe mit der Antrittsspindel und die Austrittsspindel.    >

Damit die Treppe gut bestiegen werden kann, müssen die Stufen, welche man nun einzuteilen hat, an der inneren Wange nach der Windung zu an Breite gleichmäßig abnehmen, wodurch man auch nicht so breite Wandwangen gebraucht und meist ein Zusammenleimen derselben vermeidet.

Die Konstruktion ist hierzu folgende:

Nachdem die Anzahl Trittstufen im Grundriß der Treppe durch Darstellung der vorderen Kanten der Setzstufen auf der Mittellinie verzeichnet, trägt man an einer beliebig langen Linie a c, Fig. 142, die Breite der an der Spindel befindlichen, nach dem Mittelpunkte gezogenen schmälsten Stufe rechtwinkelig von a nach b und die der Antrittsstufe ebenso von c nach d. Hierauf teilt man die Linie ac in soviel gleiche Teile und einen mehr, als zwischen der schmälsten und breitesten Stufe sich Tritte befinden, wodurch man soviel gleichmäßig abnehmende, senkrecht zu a c stehende Teile zwischen a b und c d erhält, als Tritte an der inneren Wange e g sich befinden. Diese Teile werden nun der Reihe nach, Fig. 143, an eine beliebige Linie e f angetragen. Zieht man nun von e derselben Figur aus unter beliebigem Winkel eine Gerade, gibt ihr die Länge eg der inneren Wange von der breitesten bis zur schmälsten Stufe, verbindet f mit g und zieht zu dieser Linie Parallele, so hat man die gleichmäßig abnehmenden, an die Wangen zu tragenden Stufenbreiten, deren Richtungen durch die Teilpunkte der Mittellinie zu ziehen sind.

Außer den oben erwähnten Setzstufenkanten hat man auch noch die Profilvorsprünge der Trittstufen aufzuschnüren.

Die Konstruktion der einzelnen nach Fig. 146 und 148, Bl. 19, durch Zapfen und Holznägel, auch Bandeisen, zu verbindenden Wangenstücke, Fig. 152, sei nachfolgend beschrieben:

Wendeltreppen werden entweder mit durchgehender Spindel, oder auch an deren Stelle mit krummen Wangenstücken, hier Kropfstücke oder Krümmlinge genannt, ausgeführt.

Damit man zunächst nicht zu breite Holzblöcke zu beschaffen, resp. zusammen zu leimen hat, lasse man nicht zu viel Stufen in ein Wangenstück gehen.

In das hier auszutragende Stück, dessen Grundriß, wie Fig. 158, Bl. 19, zeigt, zunächst aufzureißen ist, gehen 2 volle Tritte und 3 Steigungen.

Man hat nun zunächst an die Ecken des Grundrisses eine Berührungslinie in der Richtung a—tg zu ziehen und die durch Verlängerung der Setzstufen-Vorderkante mit dem Wangenstück entstehenden Schnittflächen b c, f g, k I usw. des Grundrisses, senkrecht zur Berührungslinie aufzuschnüren. Nachdem dies geschehen, bestimmt man mit Hilfe der Abwickelung oder wahren Länge und Größe des Wangenstückes, Fig. 160, den Aufriß der besagten Schnittflächen, deren Eckpunkte richtig miteinander verbunden, die Ansicht, Fig 159, des Krümmlings ergeben.

An den Aufriß ziehe man oberhalb und unterhalb je eine Tangente, winkle die Schnittpunkte der Schnittflächen mit der oberen Tangente als Linien heraus und trage aus dem Grundriß in den Aufriß die Längen ab, den Punkt c, die Längen df, eg, sk, sl usw. Durch richtiges Verbinden der so erhaltenen Punkte erhält man die in der Mitte immer schmälere Form der gesuchten Schablone.

Die Länge und Höhe des nötigen Holzstückes ergibt sich aus Fig. 160, die Breite desselben aus der Schablonenbreite.

Die Benutzung der Schablone, auf welcher die Schnitte der Stufen c b, f g, k 1 usw. bezeichnet sein müssen, geschieht aber wie die isometrische Fig. 161 zeigt, nachfolgend:

Aus dem Grundriß und der Ansicht läßt sich nun leicht die zur Anfertigung nötige Schablone (Verstreckungsschablone genannt) fertigen, was nachfolgend erläutert sei.

Man legt die Schablone mit ihren Kanten bündig auf den Holzblock und verzeichnet darauf deren Form, aber mit Angabe der Stufenrisse. Jetzt entnimmt mau mit Hilfe eines Stellwinkels aus Fig. 159 den Neigungswinkel der Treppe, trägt denselben an Fig. 161 und legt die Schablone nach Maßgabe des Winkels unten auf. Der Krümmling wird nun nach der Schablonenrichtung ausgeschnitten, wonach die Form desselben aber noch nicht fertig ist. Es sind noch die gegenüberliegenden Punkte in wagerechte Linien zu bringen, weshalb man sämtliche Abstände der wagerechten Begrenzungslinien der Schnittflächen, Fig. 159, von den Tangenten an das oben ausgeschnittene Stück zu tragen hat. Wie dies geschieht, mögen die Ziffern 1, und 2, 3 und 4, 5 und 6, sowie 7 in Fig. 159 und 161 deutlich machen.

Wer diese eben beschriebene Arbeit gut erlernen will, übe die Sache praktisch. Sehr leicht macht sich dies, wenn man, statt Holz zu nehmen, sich einen kleinen Gipsblock gießt, der sich mit dem Taschenmesser leicht bearbeiten läßt.

Thüren (Bl. 20 und 22).

Je nach der Konstruktion unterscheidet man Lattenthüren, Fig. 162, Bl. 20, Bretterthüren, Fig. 163, Jalousiethüren, Fig. 164, und Füllungsthüren. Erstere finden nur in Kellern, bei Stallgebäuden und auf Böden, letztere aber als Zimmerthüren Anwendung. Der Gestalt nach unterscheidet man die Füllungsthüren je nach Anzahl der Füllungen in Zwei-, Drei-, Vier-Füllungsthüren usw., Fig. 165 bis 168. Die Thüren können ein- und zweiflügelige Dreh- oder Schiebethüren sein.

Das glatte oder gestemmte (mit Füllungen versehene) Futter und die Bekleidung einer Thür werden bei massiven Wänden entweder an einem Zargengestell, Fig. 169,

oder auf eingemauerten Klötzen, Fig. 170, befestigt, was bei Fachwänden auf die Thürsäulen und den Riegel geschieht.

Hausthürfutter werden entweder durch Bankeisen oder durch Steinschrauben an dem massiven Thüranschlag befestigt.

Die Thürrahmeu werden durch zu verkeilende in Löcher greifende Zapfen miteinander verbunden, Fig. 171 und 172. Die Füllungen bei inneren Thüren greifen mit Zapfen in die Rahmstücke, Fig. 173. Bei schweren Hausthüren und Thorwegen werden die Füllungen meist überschoben, Fig. 176. Man nennt diese Verbindung auch überschobenen Kehlstoß. (Kehlstoß heißt das Profil der Rahmen.)

Die Anordnung der Bekleidungen an der Thüranschlagseite geschieht nach Fig. 177 meist so, daß sich ein Falz ergibt.

Bei zweiflügeligen Thüren werden Schlagleisten angeordnet, welche an je einem Flügel befestigt fütb,' Fig. 173.

Es kommt bei Flügelthüren, namentlich Hausthüren, oft vor, daß der eine Flügel, wenn es Platzmangel gebietet, breiter gemacht werden muß, wie der andere, dies geschieht entweder so, daß man, wie Fig. 174 zeigt, den einen Flügel um ein anzuleimendes Rahmenstück breiter macht und die Fuge durch Schlagleisten verdeckt, oder man ordnet bei sehr beschränktem Raum die Thür nach Fig. 175 so an, daß sie das Ansehen einer dreiflügeligen bekommt, bei welcher aber zwei Flügel einen aufgehenden bilden.

Thürverdachungen werden nach Fig. 177 und 182 zusammengesetzt. Bei Hausthüren mit Oberlicht ist ein Kämpfer wie bei Fenstern anzuordnen, gegen welchen die Thürflügel und das Oberlichtfenster schlagen.

Sollen bei durch Glasthüren verschlossenen Hauseingängen, zum Schutze des Glases, eiserne Füllungen angebracht werden, so ist zwischen Kehlstoß und Fenster der nötige Raum dafür zu lassen.

Schiebethüren werden meist nur dann angeordnet, wenn Raummangel es gebietet. Die Anlage ist derart, daß bei einflügeligen Thüren aus einer Seite, bei zweiflügeligen auf beiden Seiten der Wand ein Falz von der Länge des Flügels vorzusehen ist, wie Fig. 178 zeigt. Die Thür läuft oben auf einer Rolle, während sie unten mit einem Falz über eine Eisenschiene greift. Damit die Thür ausgehängt werden kann, macht sich die Anordnung einer nach a schlagenden Klappe b erforderlich.

Als Vorrichtungen zum Aufhängen und Bewegen der Thüren dienen, bei leichten Thüren, das Scharnierband, Fig. 179, für Zimmerthüren das Aufsatz- oder Fischband, Fig. 172, für schwere Thüren das einfache, Fig. 180, besonders aber das Winkelband oder Kreuzband, Fig. 181.

Folgende Abmessungen der Einzelteile von Thüren sind die üblichen: Rahmstücke 12 bis 15 cm breit, 2'/r bis 5 cm dick und die Füllungen 2 bis l'/r cm dick. Die Abplattung der Füllungen beträgt ca. 4 cm exkl. Zapfen. Bekleidungen erhalten eine Breite von flz bis ^7 der Thürweite, also ca. 13 bis 18 cm, welches Maß zugleich als Höhe für Friese und Verdachungen gilt.

Zum Verschluß der Thüren dienen Riegel, Haken mit Krampe und Schlösser.

Die Schlösser zerfallen in: Hänge- oder Vorlegeschlösser, Kastenschlösser für gewöhnliche und Einsteckschlösser für bessere Zimmerthüren und Hausthüren.

Ein vollständiges Schloß besteht aus dem Drücker, dem Schlüsselkasten und dem Nachtriegel.

Ist der Schlüssel eines Schlosses hohl, so ist dasselbe ein „deutsches", ist er hingegen massiv, so ist dasselbe ein vom Schlossermeister Frehtag in Gera erfundenes sogenanntes „französisches Schloß". Wird ein Schlüssel zwecks Verschlusses einmal gedreht, so heißt das Schloß eintourig, wird er zweimal gedreht, zweitourig. Zum Verschluß der Schiebethüren muß das sogenannte Springhakenschloß verwendet werden.

Da dieses Heft nicht allein dem Bautischler, sondern auch dem Zimmermann zur Instruktion dienen soll, sei hier auch die Konstruktion der Scheunenthvre erwähnt, Bl. 22.

Schwere Thore werden nach der inneren Ansicht, Fig. 192, durch ein außen bündiges, abgebundenes, außen mit Brettern verschlagenes Gerüst gebildet. Zum Verschluß dient hier statt des Schwengels ein an einem eisernen Bolzen drehbarer Riegel, welcher an dem einen Ende in einen Haken schlägt, während das andere Ende mit einem durch eine Krampe greifenden Bolzen versehen ist, welcher unten ein Loch zur Aufnahme eines Vorlegeschlosses hat. Die kleine Thür, welche mit einem Kastenschloß versehen ist, vermittelt den Verschluß des Thores von innen. Die Ecksäulen, auch Wändesäulen genannt, sind mit einer an starkem Winkelbande befestigten Pfanne versehen und stehen, Fig. 193, auf einem starken, oben kugelförmigen eisernen, Körner genannten Zapfen, der in einen Granitwürfel eingelassen und mit Blei vergossen ist. Oben werden die Säulen durch einen nach Fig. 194 befestigten, um einen Zapfen greifenden Eisenring gehalten.

Schiebethore, Fig. 195, bewegen sich oben mittels einer Rolle auf einer durch Bolzen gehaltenen Schiene, Fig. 196, welche mindestens doppelt so groß sein muß, wie der Thorflügel breit ist. Unten läuft der Flügel in der Rute einer Schwelle. Oft findet man auch die Thore als Jalonsiethore hergestellt.

Wandbekleidungen (Bl. 20).

Dieselben dienen zum Schutz und zur Dekoration der Wände. Nimmt eine solche Bekleidung die ganze Wand ein, was jetzt kaum mehr gemacht wird, so heißt sie Lambri, während sie bei einer Höhe von 0,70 bis 1,00 m hoch, vom Fußboden aus gemessen, Paneel genannt wird. Solche Paneele werden nach Fig. 182 und 183 entweder aus gleich breiten profilierten Brettern oder Füllungen, mit Fußleiste beginnend und mit Gesims abschließend, hergestellt. Dieses Gesims erhält auch öfter eine reichere Gestalt und eine solche Ausladung, daß es zur Aufnahme von Vasen usw. dienen kann.

Fenster (Bl. 21).

Die Fenster schlagen entweder nach innen oder, wie in Norddeutschland üblich, nach außen. In beiden Fällen werden die Fensterflügel (siehe Fig. 188) an Scharnier-bändern bewegt, welche an den Ecken und den Blindrahmen befestigt werden. Die Verstärkung der anderen Ecken geschieht durch einfache Winkel, sogenannte Scheinecken.

Der Konstruktion nach unterscheidet man noch Fenster mit feststehenden und solche mit beweglichen Mittelpfosten. Bei letzteren ist die Fuge innerlich und äußerlich durch Schlagleisten zu decken.

Als Verschluß der Fenster dienen:

Einfache Haken, welche an einer Krampe befestigt in eine ebensolche eingreifen. Diese einen höchst unvollkommenen Verschluß bildende Vorrichtung findet kaum anders, als bei nach außen schlagenden Fenstern Verwendung, bei welchen sich noch, zur Feststellung der Fensterflügel in geöffnetem Zustande, größere Haken, Sturmhaken genannt, nötig machen.

Die Hauptbestandteile eines Fensters sind: die 4,5 bis 6,5 cm breiten und 3,25 bis 4,5 cm starken Rahmenstücke, welche ans einer Seite den Karnies, auf der anderen (äußeren) den Kittfalz erhalten, die an den unteren Rahmen anzubringenden, mit Wassernase zu versehenden, 6,5 bis 8 cm breiten, 4,25 bis 6 cm dicken Wasserschenkel; der 6 bis 8 cm starke, mit den mittelsten Rahmenstücken das sogenannte Feiisterkreuz bildende, ebenfalls mit Wassernase versehene Kämpfer, welcher in der Regel in einer Entfernung von ?/s der Fensterhöhe, von der Brüstung aus gerechnet, placiert wird; das zur Ableitung des Fensterschwitzwassers mit einer Nute versehene Fenster- oder Lattei-Brett, welches die innere Fensterbrüstung abdeckt. Hierzu kommen noch Sprossen, welche den Zweck haben, lange Fensterrahmen in kleinere Flächen zu teilen.

Am meisten kommen in verschiedenen Formen Vorreiber bei nach innen schlagenden, oder auch Einreiber, bei nach außen schlagenden Fenstern, zur Anwendung. Ein sehr guter Vorreiber-Verschluß ist der in Fig. 191 skizzierte Ruderverschluß.

Bei eleganten und so hohen Fenstern, wo die gewöhnliche Körperlänge eines Menschen nicht mehr ausreicht, den doppelten Vor-- oder Einreiber am Kämpfer erfassen zu können, werden der Espagnolett-Verschluß, Fig. 188, und der Basküle-Verschluß angeordnet. Beide Verschlüsse bewirken den gleichzeitigen Verschluß der Fenster von oben, unten und in der Mitte der Fensterflügel. Während beim Espag-nolett-Vcrschluß zwecks Oeffnung des Fensters die Haken der Stange durch eine Drehung mittels des ausgehobenen Ruders oben und unten aus den am Rahmenholze befestigten Oesen gebracht werden, wird dies beim Basküle-Verschluß durch eine Zahnstange bewirkt, welche mittels eines mit Zahnrad versehenen Hebels aus ihren Haltepunkten gebracht wird. In neuerer Zeit ist der Hebel besser durch eine Drehvorrichtung ersetzt worden.

Bei Doppelfenstern, Fig. 184, wozu Fig. 185 den Horizontalschnitt, Fig. 186 den senkrechten Schnitt in größerem Maßstabe zeigen, hat man zu beachten, daß das innere Fenster so anzulegen ist, daß es ein Oeffnen des äußeren zuläßt.

Ein sogenanntes dreiteiliges Fenster, bei welchem nur der mittelste Flügel aufgeht, gibt Fig. 189.

Schiebefenster sind hauptsächlich als Schalterfenster usw. zu empfehlen und in Amerika vorzüglich auch als Zimmerfenster im Gebrauch. Die Einrichtung ist die, daß die Fensteröffnung durch einen Kämpfer in zwei Fensterhälften geteilt wird, wovon die obere feststehend, die untere aber an einem Knopf und mit Hilfe von seitlich angebrachten, durch Kasten verdeckten Gegengewichte hinter ersterer auf- und abgezogen werden kann.

Klappfenster, in der Mitte an horizontaler Achse, mit Hilfe einer Schnur auf-uud zustcllbar, werden häufig da angeordnet, wo eine kräftige Lufterneuerung erforderlich ist. Fig. 190 zeigt ein solches Fenster, bei a b in geöffnetem, bei c d in geschlossenem Zustand.

Als Fensterläden dienen die außen oder innen anzubringenden glatten, auch gestemmten Läden, Fig. 187; Jalousieläden, welche durch eine in halber Höhe angebrachte eiserne Querstange festgestellt werden; Läden mit beweglichen Jalousien; Rollläden aus auf Leinwand geleimten Holzstäben bestehend; Rollläden aus Eiseu-blechstreifen.

statische Berechnung der Holzkonstruktion, a) Balkenlagen.

Ist die Last gleichmäßig auf die Balken einer Decke verteilt, so findet sich das Widerstandsmoment W in cm³ eines Balkens ans der Biegungsformel

P-l

bei ungleichmäßig verteilter Last oder einer Einzellast aus der Formel

PI

In beiden Formeln bedeutet:

P die zu ermittelnde, auf einen Balken kommende Last = 500 kg auf 1 qm in Wohngebäuden, 1 dessen freie Länge in cm, k die zulässige Beanspruchung von Kiefernholz = 80 kg auf 1 qcm.

Zu dem aus einer der beiden Formeln ermittelten Zahlenwert für W wird nunmehr der gleiche oder, wenn dieser nicht vorhanden, der nächste Grenzwert in der Tabelle des Baukalenders, Kubikinhalt vierkantiger Hölzer, ermittelt und der links davon unter Qnerschnittsabmessung stehende Bruch gibt Breite und Höhe des gesuchten Balkenquerschnitts in cm.

Wird eine Balkenlage durch einen Unterzug und dieser durch eine Holzfäule in der Mitte gestützt, so wird der Unterzug nach der vorstehenden Formel für gleichmäßige Belastung berechnet, die Säule aber für das Trägheitsmoment J in cm4 auf Zerknicken nach der Formel

P-l²

10

und auf Zerdrücken nach der Formel

F- P

F~ W'

worin P die zu ermittelnde Last und 1 die Länge in m darstellt.

Zu dem für J gefundenen Zahlenwert wird in derselben Tabelle wie vorher unter Trägheitsmoment der gleiche oder nächste Grenzwert gesucht, unter größtes für quadratischen, unter kleinstes für rechteckigen Querschnitt, wenn seitliche Ausbiegung zu befürchten, und der links stehende Bruch unter Querschnittsabmessung gibt die gesuchte Holzstärke.

Praktische Beispiele.

1. Die Decke eines Saales hat die Abmessungen Fig. 197, Bl. 22. Die durchgehenden Balken liegen 1 m weit und werden in der Mitte durch einen Unterzug gestützt, der selbst in der Mitte durch eine Holzfäule einen Stützpunkt findet. Die Freilänge des Unterzugs soll durch Kopfbänder von 4 m auf 2,5 m verkürzt werden.

Die auf die einzelnen Teile kommenden Lastflächen sind durch Schraffierung hervorgehoben und es folgt daraus, wenn Balken und Träger auf den Stützpunkten gestoßen angenommen werden:

1. Die Balken.

1 = 4,00 m.

Freilänge Auf einen Balken kommt Belastung

Widerstandsmoment W —

P = (4,00 -1,00) - 500 -- 2000 kg. 2000 - 400

PI

— 1250 cm³.

8-80

Hierfür nach dem Baukalender, Tabelle des Kubikinhalts vierkantiger Hölzer unter Widerstandsmoment 1323 mit 18/22 cm Querschnittsabmessung.

640

2. Der Unterzug.

Freilänge Belastung

Widerstandsmoment W —

1 — 2,50 m.

P = (4,00 - 2,50) - 500 = 5000 kg. 5000 - 250

PI

640

— 1953 cm³.

8-80

Hierfür nach obiger Tabelle 2016 mit 21/24 cm Querschnitt.

3. Die Säule.

Höhe

Belastung

Trägheitsmoment

li — 3,00 m.

P = (8/Q°₂⁴'Q0j. 500 = 8000 kg.

= 7200 cm⁴.

P-r-    8000-3²

10

10

Hierfür unter Trägheitsmoment genannter Tabelle

a)    für guadratischen Querschnitt nächster Grenzwert unter größter 8748 mit 18/18 cm Abmessung,

b)    für rechteckigen Querschnitt unter kleinstes 7168 mit 16/21 cm Abmessungen. Gegen Druck erforderlich

P 8000

80 80

— 100 cm²,

mit 10/10 cm Abmessungen, so daß die unter a) und b) angenommenen Werte auch gegen Zerknicken eine mehr als reichliche Sicherheit bieten.

2. Ist ein Unterzug durch 2 Säulen gestützt, so ist die Lastverteilung auf Balken-Unterzug und Säule die aus Fig. 198, Bl. 22, ersichtliche.

b) Hängewerke.

Beispiele.

1. Welche Querschnitte würde ein einfach mit Eisen armierter Träger, Fig. 199, Bl. 22, erfordern, wenn dessen Mittelstütze aus Holz, die einfache Zugstange aus Rundeisen hergestellt werden sollen. Der Balken ist, damit die Zugstange angebracht werden kann, aus zwei miteinander zu verschraubenden Halbhölzern herzustellen. Die Mittelstütze wird unterhalb nach Fig, 200 durch einen 1 cm starken schmiedeeisernen Bügel verstärkt. Die Zugstange wird an den Balkenenden durch 1,5 cm starke schmiedeeiserne Schuhe, Fig. 201, gesteckt und dort verschraubt.

Vorbemerkung.

Der auf Knicken zu berechnende Träger soll rechteckigen Querschnitt erhalten mit b : h = 5 : 7, so daß sich findet aus der Formel

b-h³

12

die Höhe, wenn statt b =

b gesetzt wird,

5 .

7 h 12

h»

woraus

= J, d. i.

5 h* = J-84

5 h*

84

und

■    | VJ • 84

h - v —

Hierbei wurde angenommen, daß der Träger infolge Verkämmung mit den Balken nur Höhenausbiegung erfahren kann.

Belastung.

Nach vorstehender Skizze beträgt dieselbe für

P = (4,5 - 3,5) - 500 = 7875 kg.

Spannungen.

Die Zugstangenspannung folgt aus der Formel

P - 8    7875 - 4,65

2 • h ~    2 1,0

Die Balkenspannung ergibt sich aus der Formel P -1    7875 • 9,0

4 • h ⁻    4-1,0

= 18310 kg Zug.

= 17719 kg Druck.

Die Mittelstütze erfährt

D = P = 7875 kg Druck.

Querschnitte.

a) Zugstange.

8 18310 750 “ 750"

— 24,49 cm²,

woraus

dO

— 5,4 cm — 54 mm.

b) Balken.

Freilänge I — 9,09 m statt    = 4,5 m, mit Rücksicht auf die über derselben

noch gleichmäßig verteilte Biegungslast.

Trägheitsmoment J —    J()

= 17719 - 9² = 143523 cm*.

Ul²

2. Die Decke mit den gleichen Abmessungen wie die vorige Figur soll durch einen zweifach armierten Träger, Fig. 202, gestützt werden.

Vorbemerkung.

Wie bei Aufgabe 3.

Belastung.

Nach oben stehender Skizze beträgt dieselbe für

P = (3,5 - 3,0) • 500 - 5250 kg.

Spannungen.

Die Zugstangenspannung folgt aus der Formel

16590 kg Zug.

P • s _ 5250 - 3,16

h ~    1,0

15750 kg Druck.

Höhe

, iVJ-84 1V143523 • 84

h~v~s^~y—6

— 39 cm.

Breite

i 39 K b = -y- ■ 5 =

28 cm.

c) Mittelstütze. F-i

7875

80 80

= 100 cm² mit 10/10 cm aus Eichenholz.

wofür

d) Auflagerplatten. Auflagerdrucke A = B = P = 7875 kg,

7875

^— — 1125 cm² mit 36/32 cm.

Die Balkenspannung ergibt sich aus der Formel P - li    5250 - 3,0

b _    1,0

Die Mittelstützen erfahren je

D = P = 5250 kg Druck.

Querschnitte.

a) Zugstange.

woraus

8    16590

750

750

— 22 cm²,

3,14

— 4,7 cm = 47 mm.

b) Balken.

Freilänge 1 = 6,00 m statt I, --- 3 rn mit Rücksicht auf die über den Balken noch gleichmäßig verteilte Biegungslast.

3.

Wand über 4 m Spannweite, Fig. 88, Bl. 8.

1. Belastn ng.

- 4000 kg. Gesamtlast P = 6880 kg.

Trägheitsmoment J =

U-l² 15750 • 62 10 “ 10

= 56700 cm⁴.

Höhe

j⁴/J • 84    ! V56700 • 84

h — V TT - V — 5

— 31 cm.

Breite

31 _ -T'⁶

— 23 cm.

c) Mittelstütze.

F = „D

5250

80 80

— 66 cm² mit 8/8 cm aus Eichenholz.

Wandlast w = (4,00 • 0,15 • 3,00) = l,8m⁵ä 1600 kg = 2880 kg. Deckenlast d = (4,00 -1,00) • 2 = 8,0 m² a 500 kg

Hängesäule Q =    —

2880    4000

2    ⁺    4

— 2440 kg.

2. Spannungen.

Ist P die berechnete Gesamtlast, 1 die Freilänge des Balkens, s die Strebenlänge und h die Länge der Hängesäule, dann ergibt sich: die Strebenspannung 8 aus der Formel

6880 • 3,0

2 - 2,3

— 4488 kg Druck,

= 2191 kg Zug,

die Balkenspannung U nach der Formel P.l _ 6880-4,0 4 - h ~    4-2,3

die Spannung in der Hängesäule war schon berechnet unter \. Belastung mit

Q = 2440 kg Zug.

3. Querschnitte.

der Formel

Für die auf Knicken beanspruchte Strebe folgt das Trägheitsmoment J aus

S-s²

4488 - 3²

10

10

= 4039 cm⁴.

Hierfür nach der Tabelle des Kubikinhalts vierkantiger Hölzer im Baukalender, unter größtes Trägheitsmoment 4437 mit 13/16 cm = 208 cm² Querschnitt.

Gegen Druck erforderlich:

= 56 cm²,

4488

80 80

mithin ist der für Knicken berechnete Querschnitt mit 208 cm² mehr als ausreichend. Der Balken erhält den Querschnitt ans der Formel

= 22 cm².

ü . 2191 * ⁻ 100 ~ 100

Hierzu noch die Biegungsspannung bei 200 cm Länge von Hängesäule bis Auflager, bei einer Belastung von

p = 2,0 • 1,0 = 2 m² ä 500 kg = 1000 kg nach der Formel für das Widerstandsmoment bei gleichmäßiger Belastung

W = P'¹ = [8 - 80

— 312 cm³.

1000 - 200

640

Hierfür unter Widerstandsmoment in der Tabelle des Baukalenders 366 mit 13/13 cm = 169 cm².

Im ganzen Querschnitt

22 + 169 = 191 cm².

Verwendet wird ein Balken von 18/21 cm — 378 cm². Die Hängesäule erfordert einen Querschnitt von

Q 2440 100 ~~ 100

— 24,4 cm².

Verwendet wird mit Rücksicht auf die Strebenbreite ein Querschnitt von 13/13

= 160 cm².

Das Hängeeisen erhält eine erfahrungsgemäße Breite von 6 cm bei 1 cm Dicke.

Blatt 12.

4. Zu berechnen die Holzstärken eines dreifachen Hängewerkbinders, Fig. 107,

gelegt:

Derselben sind nach dein Baukalender nachfolgende Totalbelastungen zu Grunde

Ziegel-Doppeldach h = y s,

306 kg auf 1 m² Horizontalebene, Dachbalkenlage 350 kg auf 1 m².

In ganzer Last auf 1 m² Horizontalprojektion Hängewerk L = 306 + 350 = 656 kg.

Nach vorstehender Skizze erhält jeder Knoten unter Einsetzen obiger Einheit P = (3,5 - 4,4) - 656 = 10102 kg.

Die Holzstärken des zusammengesetzten Hängewerks sollen für die gedrückten und gezogenen Teile beider Böcke gleiche werden. Da die Hölzer des zweifachen Bockes die größte Beanspruchung erfahren, ergeben sich für diesen, entsprechend der Knotenbelastung P = 10102 kg, folgende

Spannungen.

Die Strebenspannung folgt aus der Formel

= 18184 kg Druck.

P • s _ 10102 • 3,5

h _    2,0

17678 kg Zug.

Die Balkenspannung ergibt sich aus der Formel TT Pli 10102-3,6 h ~    2,0

Der Balken wird außerdem noch gleichmäßig auf Biegung beansprucht mit p = (3,5 - 0,88) - 350 = 1078 kg.

Der Spannriegel erfährt dieselbe Belastung wie der Balken, jedoch

Q = 17678 kg Druck.

Die Hängesäule wird belastet mit

Q = (3,5 - 4,4) - 350 = 5390 kg Zug.

Der Oberzug hat aufzunehmen

P — (3,5 - 4,4) • 350 — 5390 kg Biegung. Eine Pfette erhält Biegungslast

P = (3,5-2,9). 306 = 3106 kg.

Ein Sparren wird senkrecht zur Dachfläche beansprucht mit Q = (4,25 - 0,88). 306 = 1145 kg, woraus der Biegungsdruck in der Horizontalebene

• 1145 = 940 kg.

3,5

4,25

Der Strebenversatz an der Hängesäule des einfachen Bocks übt auf deren Kopf einen Schub aus einseitig von

5390

2    = 2695 kg der Hängesäule.

Querschnitte.

Vorbemerkung.

Ueber Formeln für die auf Biegen und Knicken zu berechnenden Querschnitte würde der hierher gehörige Wortlaut aus den Aufgaben 1 bis 3 unter Balkenlagen zusammenzustellen sein, wenn die Querschnitte nicht einfach für W und J direkt dem Baukalender, Tabelle des Kubikinhalts vierkantiger Hölzer, entnommen werden sollen.

Strebe.

Freilänge

Trägheitsmoment J — ^

8 = 3,6 m.

S-s² _ 18184-3,6²

10

23566 cm⁴.

Höhe

₌ p/J'⁸⁴ ₌ j^/23566 • 84

— 25 cm.

25 , T'⁵-

18 cm.

Breite Querschnitt

g

Gegen Druck erforderlich F =

Hierbei wurde angenommen, daß infolge Berschraubens und Verkeilens der beiden Streben miteinander keine seitliche Ausbiegung stattfinden kann.

F = 18 • 25 = 450 cm².

18184

80

= 228 cm².

Balken.

Für die Zugspannung ergibt sich

= 177 cm².

F ü 17678 100 ~ 100

Für die Biegungsspannung entsteht Widerstandsmoment W —

p-1

1078 - 350

8-80

640

589 cm³.

Höhe

17 cm.

17 -T‘ö =

Breite Querschnitt

Im ganzen Querschnitt F — 177 + 221 — 398 qcm mit

24 cm

13 cm.

q = 13.17 = 221 cm².

b =~--5

= 18 cm.

Spannriegel.

Freilänge

Trägheitsmoment .1 = ^

Quadratseite Querschnitt

Gegen Druck erforderlich F = ~~ =

1 = 3,5 m.

0 • 1*    17678 - 3,5²

= 21656 cm⁴.

b = 1X7712 = 1^21656 -12 = 23 cm.

F = 23² = 529 cm².

10

17678

80

= 221 cm².

Hängesäule.

Q 5390 100 ⁻ 100

— 54 cm².

Mit Rücksicht auf die Breite des Spannriegels wird verwendet ein Querschnitt von 18/18 cm = 324 cm².

Länge der Fläche vor dem Versatz an der Firstsäule bei k = 8 kg pro cm² auf Abscheeren aus

2695

337 cm²,

woraus bei 18 cm Breite

337

18

— 20 cm.

Oberzug.

Freilänge Widerstandsmoment W =

1 — 440 cm.

P -1    5390 - 440

8-80

640

3706 cm³.

Höhe

Breite

. iVW.42 -.73706-42 h = |/-6— \ b

b= $-.6 = 23 cm.

— 32 cm.

Psette.

Freilänge Widerstandsmoment AV

1 = 290 cm.

P -1    3106 - 290

8-80

640

= 1407 cm³.

Höhe

iVW-42 i V1407

~y 5 -y 5

• 42

— 23 cm-

Breite

24

b — -=- -5 — 18 cm.

Sparren.

Freilänge

I — 425 cm.

Widerstandsmoment W =

PI 940 • 425

8-80

640

= 624 cm³.

Höhe

624 - 42

— 17 cm.

Breite

17

b = -y = 12 cm.

yXßV ‘ O/

KRAKOW

Das fiandbucb des Bautetbnikers

Eine übersichtliche Zusammenfassung der an Baugewerkschulen gepflegten technischen Lehrfächer.

Zum Gebrauche für studierende und ausführende Bautechniker. Unter Mitwirkung von erfahrenen Baugewerkschullehrern herausgegeben von Hans Issel. Zwölf Bände. Lex.-8. Mit etwa

7000 Textabbildungen und 125 Tafeln. 1899/1902. Jeder Band Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Band 1. Der Zimmermann, umfassend die Verbindungen der Hölzer untereinander, die Fachwerkwände, Balkenlagen, Dächer einschließlich der Schiftungen und die Baugerüste, bearbeitet von Prof. A. Opderbecke, Direktor in Zerbst. Zweite vermehrte Auflage. Mit 732 Textabbildungen und 25 Tafeln.

Band 2. Der Maurer, umfassend die Gebäudemauern, Decken, Fußböden, die Putz- und Fugearbeiten, bearbeitet von Prof. A. Opderbecke, Architekt in Kassel. Mit 625 Textabbildungen und 17 Tafeln.

Band 3. Die Bauformenlehre, umfassend den Backsteinbau und den Werksteinbau für mittelalterliche und Renaissance-Formen, bearbeitet von Prof. A. Opderbecke und Architekt Hans Issel. Mit 675 Textabbildungen und 10 Tafeln.

Band 4. Der innere Ausbau, umfassend Thüren, Fenster, Wandvertäfelungen, Holzdecken und Treppen in Holz, Stein und Eisen, bearbeitet von Architekt Hans Issel in Kassel. Mit 533 Textabbildungen und 7 Tafeln.

Band 5. Die Wohnungsbaukunde, umfassend das freistehende und eingebaute Miethaus, das städtische Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung, bearbeitet von Architekt Hans Issel in Kassel. Mit 300 Textabbildungen und 3 Tafeln.

Band 6. Die allgemeine Baukunde, umfassend die Wasserversorgung, die Beseitigung der Schinutzwässer und Abfallstoffe, die Abortanlagen und Pissoirs, die Feuerungs- und Heizungsanlagen, bearbeitet von Prof. A. Opderbecke in Kassel. Mit 597 Textabbildungen und 6 zum Teil farbigen Tafeln.

Band 7. Die landwirtschaftliche Baukunde, umfassend Bauernhäuser und Bauerngehöfte, Gutshäuser und Gutsgehöfte mit sämtlichen Nebenanlagen, Feld- und Hofscheunen, Stallungen für Groß- und Kleinvieh und Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe, bearbeitet von Architekt Hans Issel. Mit 611 Textabbildungen und 19 Tafeln.

Band 8. Der Holzbau, umfassend den Fachwerk-, Block-, Ständer- und Stabbau und deren zeitgemäße Wiederverwendung, bearbeitet von Architekt Hans Issel. Mit 400 Textabbildungen und 12 Tafeln.

Band 9. Die Eisenkonstruktionen des Hochbaues, umfassend die Berechnung und Anordnung der Konstruktionselemente, der Verbindungen und Stöße der Walzeisen, der Träger und deren Lager, der Decken, Säulen, Wände, Balköne und Erker, der Treppen, Dächer und Oberlichter, bearbeitet von Oberlehrer Ingenieur Richard Schüler in Barmen. Mit 820 Textabbildungen, darunter 9 Tafeln und 18 Tabellen.

Band 10. Der Dachdecker und Bauklempner, umfassend die sämtlichen Arten der Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen und die Konstruktion und Anordnung der Dachrinnen und Abfallrohre, bearbeitet von Direktor Prof. A. Opderbecke. Mit 700 Textabbildungen und 16 Tafeln.

Band 11. Die angewandte darstellende Geometrie, umfassend die Grundbegriffe der Geometrie, das geometrische Zeichnen, die Projektionslehre oder das projektive Zeichnen, die Dachausmittelungen, Schraubenlinien, Schraubenflächen und Krümmlinge sowie die Schiftungen, bearbeitet von Professor Erich Geyger in Kassel. Mit 439 Textabbildungen.

Band 12. Die Baustillehre, umfassend die wichtigsten Entwickelungsstufen der Baukunst, mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte des bürgerlichen Wohnhauses bis auf die neueste Zeit, bearbeitet von Hans Issel (erscheint 1902).

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Preis Mark 5.— geheftet; Mark 6.— gebunden.

Altberg, O., Die Feuerungsanlagen für das Haus, erläutert durch die Resultate der Wärmetechnik und die Leistung der verschiedenen Brennstoffe. Sechste unveränderte Auflage. Mit Atlas, enthaltend 21 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 5 Mark 25 Pfg.

Aster, G., Das Einfamilienhaus. Eine Sammlung von Entwürfen in Grundrissen, Ansichten und Höhenschnitten nebst Kostenanschlägen. 26 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Behse, Dr. W. H., Die Baurisse, umfassend die zeichnerische Darstellung und das Entwerfen der gewöhnlich vorkommenden Gebäudegattungen. Nebst einer Aufstellung eines ausführlichen Kostenanschlags. Fünfte erweiterte Auflage herausgegeben von Hermann Robrade, kaiserlicher Postbauinspektor. Mit einem Atlas von 30 Tafeln, gr. 8. Geh. 6 Mark.

Behse, Dr. W. H., Die praktischen Arbeiten und Baukonstruktionen des Maurers und Steinhauers in allen ihren Teilen. Ein Handbuch für Maurer und Steinhauer, sowie für Baugewerksschulen. Sechste verbesserte und vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 51 Foliotafeln, enthaltend 659 Figuren. 8. Geh. 10 Mark.

Behse, Dr. W. H., Treppen aus Holz. Eine kurze Anweisung zum Gebrauch für Treppenbauer, Baugewerksmeister, Zimmerleute und Bauschüler. Fünfte Auflage herausgegeben von W. Müller, Großh. Sächs. Baukommissar. Mit 100 Abbildungen auf 6 Tafeln, gr. 8. Geh. 1 Mark 50 Pfg.

Behse, Dr. W. H., Treppemverk für Architekten, Zimmerleute und Tischler, sowie für Bau-gewerk- und Gewerbeschulen oder vollständige Abhandlung der Treppen in Holz. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage nach den neuesten Ausführungen mit besonderer Berücksichtigung der Konstruktion bearbeitet von W. Müller, Großh. Sächs. Baukommissar. Mit 36 Tafeln, enthaltend 270 Abbildungen, gr. 4. Geh. 6 Mark.

Behse, Dr. W. H., Der Zimmermann. Eine umfassende Darstellung der Zimmermannskunst. Elfte erweiterte Auflage herausgegeben von H. Robrade, kaiserl. Postbauinspektor. Mit einem Atlas von 44 Großfoliotafeln, enthaltend 685 Abbildungen, gr. 8. Geh. 12 Mark. Geb. 16 Mark.

Berger, Alfons, Moderne Fabrik- und Industriebauten. Eine Sammlung von Entwürfen und ausgeführten Anlagen zum Gebrauche für Architekten, Baugewerksmeister und Bauschüler, dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Teilzeichnungen. 28 Tafeln mit Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Berndt, H., Häuser in Stein- und Putjban. Eine Sammlung von Entwürfen zu bürgerlichen Bauten und Villen in verschiedenen Stilarten, vorwiegend in Putzbau mit Stein- und Holz-Architekturteilen. Zum Gebrauch für Baumeister, Architekten, Bauunternehmer und Bauschüler. 26 Tafeln mit Text. 4. In Mappe. 4 Mark 50 Pfg.

Bleichrodt, W. G., Meister-Examen der Maurer- und Zimmerleute. Ein Nachschlage-buch für die Praxis nach den neuesten Konstruktionsgebräuchen und Erfahrungen und Wiederholungsunterricht für Innungs-Kandidaten und Bauschul-Abiturienten, zur Vorbereitung für die Prüfung. Vierte völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage, zusammengestellt und herausgegeben von Paul Gründling. Mit einem Atlas, enthaltend 16 Tafeln mit über 600 Figuren, gr. 8. Geh. 9 Mark.

Bock, O., Die Ziegelfabrikation. Ein Handbuch umfassend die Herstellung aller Arten von Ziegeln, sowie die Anlage und den Betrieb von Ziegeleien. Neunte gänzlich neu bearbeitete Auflage. Mit 353 Textabbildungen und 12 Tafeln. Lex.-8. Geh. 10 Mark 50 Pfg. Geb. 13 Mark.

Böhmer, E. und Neu mann. Fr., Kalk, Gips, Zement. Handbuch für Anlage und Betrieb von Kalkwerken, Gipsmühlen und Zementfabriken. Fünfte verbesserte Auflage bearbeitet von Fr. Neumann, Ingenieur. Mit einem Atlas von 10 Foliotafeln und 40 in den Text eingedruckten Holzschnitten, gr. 8. Geh. 6 Mark 75 Pfg.

Büchner, Dr. O., Die Konstruktion und Anlegung der Blitzableiter. Zum Schutze aller Arten von Gebäuden und Seeschiffen nebst Anleitung zu Kostenvoranschlägen. Dritte vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 8 Foliotafeln. 8. Geh. 3 Mark 60 Pfg.

Christiansen, O., Der Holzbaustil. Entwürfe zu Holzarchitekturen in modern-deutschem, norwegischem, schweizer, russischem und englisch-amerikanischem Stil. Eine Sammlung von Sommersitzen, Vlllen, Land- und Touristenhäusern, Jagdschlössern, Wirtschafts- und ähnlichen Gebäuden. 30 Tafeln in 4. mit Text. In Mappe. 9 Mark.

Erlach, H., Sprüche und Reden für Maurer bei Legung des Grundsteins zu allerlei öffentlichen und Privatgebäuden. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 8. Geh.

1    Mark 80 Pfg.

Fab er, R., Schulhäuser für Stadt und Land. Eine Sammlung ausgeführter Entwürfe von Dorf-, Bezirks- und Bürgerschulen, Realschulen und Gymnasien, mit und ohne Turnhallenanlagen, sowie Kinderbewahranstalten oder Krippen, unter besonderer Berücksichtigung der bewährtesten Subsellien. 27 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 12 Mark.

Graes, A. und M., Die moderne Bautischlerei für Tischler und Zimmerleute, enthaltend alle beim inneren Ausbau vorkommenden Arbeiten des Bautischlers, liebst einem Anhang: Bildliche und beschreibende Darstellung der besten Holzbearbeitungsmaschinen. Zwölfte neu bearbeitete Auflage. Mit einem Atlas, enthaltend 40 Foliotafeln, und 150 Text-Holzschnitte, gr. 8. Geh. 10 Mark 50 Pfg. Geb. 13 Mark.

Graes, M., Dekorativer Holzbau. Zeitgemäße Entwürfe zur inneren und äußeren Ausgestaltung des Hauses und seiner Umgebung durch Holzarchitektur. Vorlagen von Einzelheiten und Baulichkeiten für die Praxis. Zweite vollständig neu bearbeitete Auflage. 36 Foliotafeln mit erläuterndem Texte. gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Graes, A. und M., Werkzeichnungen für Glaser und Bautischler, insbesondere jede Art von Fenstern und alle damit verwandten Arbeiten zum Zwecke der inneren und äußeren Ergänzung und Ausstattung der Wohnhäuser und anderer Gebäude. Ferner eine große Anzahl aller möglichen Profile und Durchschnitte von Fenstern, sowie auch Jalousie-, Roll- und anderer Verschlußläden re. Zweite verbesserte Auflage. 28 Foliotafeln mit erklärendem Text. gr. 8. In Mappe. 9 Mark.

Gründling, P., Entwürfe zu bürgerlichen Bauten im Rohbaustil. Ein Skizzen- und Rachschlagebuch für alle vorkommenden bürgerlichen, öffentlichen und Privat-Bauten, als Villen-, Wohn- und Geschäftshäuser, Restaurants re. in Grundrissen, Fassaden und Details in Ver-blendbau-AuSführung. 25 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Gründling, P., Reue Garten-Architekturen. Praktische Motive zu Eingängen, Thoren, Einfriedigungen, Lauben, Pavillons, Ruheplätzen, Terrassen, Veranden, Laubengängen nebst

2    Lageplänen zu Garten- und Park-Anlagen. 24 Tafeln mit Text. gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Gründling, P., Motive für die Gesamt-Jnnen-Dekoration. Ein Skizzen- und Nach-schlagebuch für Architekten, Bauunternehmer, Zimmermaler re. enthaltend Darstellung von Arrangements zur Jnnen-Dekoration der Decken und Wände aller vorkommenden Räume des bürgerlichen Hauses, sowie von Villen, Restaurants, Sälen, Gesellschaftshäusern re. In Gesamt-Ansichten, Grundrissen und Details des Einzel-Ornaments. 25 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Gründling, P., Moderne Wohnhäuser und Villen. Eine Sammlung von Entwürfen und Darstellungen ausgeführter Bauten zu Miethäusern, Wohn- und Geschäftshäusern, sowie Einfamilienhäusern in der Stadt und auf dem Lande. In Gruppen und nach Bauart zusammengestellt für das heutige moderne Bedürfnis nach hygienischer, baupolizeilicher, sowie praktisch formeller Richtung hin. 30 Tafeln in gr. 4. Mit Text in Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Gründling, P. und Hannemann, F., Theorie und Praxis der Zeichenkunst für Handwerker, Techniker und bildende Künstler. Ein Vademekum über alle Zweige und Gebiete des Zeichnens. Vierte Auflage. Mit Atlas von 30 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 9 Mark.

Hintz, L., Die Baustatik. Ein elementarer Leitfaden zum Selbstunterricht und zum praktischen Gebrauch für Architekten, Baugewerksmeister und Schüler bautechnischec Lehranstalten. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einer Tafel und 305 in den Text eingedruckten Abbildungen, gr. 8. Geh. 8 Mark. Geb. 9 Mark 50 Pfg.

Jeep, W., Der Asphalt und seine Anwendung in der Technik. Gewinnung, Herstellung und Verwendung der natürlichen und künstlichen Asphalte. Zweite neu bearbeitete Auflage herausgegeben von Prof. Ernst Nöthling, Architekt und Oberlehrer der Kgl. Baugewerkschule zu Deutsch-Krone (Westpr.). Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen, gr. 8. Geh. 6 Mark.

Jeep, W., Einfache Buchhaltung für baugewerbliche Geschäfte. Zum Gebrauche für Bauhandwerker und technische Lehranstalten. Nebst einem Anhang: Die gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeiter-Versicherungskassen. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage, gr. 8. Geh. 3 Mark.

Jeep, W., Die Einrichtung und der Bau der Backösen. Ein Handbuch für Bau- und Maurermeister, Bäcker und alle diejenigen, welche sich mit dem Bau und Betriebe der Backöfen und Bäckereien befassen. Zweite sehr vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 15 Tafeln, enthaltend 158 Abbildungen. 8. Geh. 5 Mark.

Jeep, W., Die Eindeckung der Dächer mit weichen und harten Materialien, namentlich mit Steinen, Pappe und Metall. Eine Anleitung zur Anfertigung der verschiedenen Dacheindeckungen für Schiefer- und Ziegeldecker, Klempner, Bauhandwerker und Bauunternehmer. Vierte Auflage. Mit Atlas von 12 Foliotafeln. 8. Geh. 4 Mark 50 Pfg.

Jeep, W., Das graphische Rechnen und die Graphostatik in ihrer Anwendung auf Baukonstruktionen. Zum Gebrauche für Baugewerksmeister, Baugewerksschulen rc. Zweite Auflage. Mit Atlas von 35 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 5 Mark.

Jen Heu, Ed., Die Flächen- und Körperberechnungen nebst vielen Beispielen zum praktischen Gebrauch für Bau- und Maschinentechniker. Mit 116 Figuren. Zweite vermehrte Auflage, gr. 8. Geh. 2 Mark 25 Pfg.

Kl äsen, 8., Landhäuser im Schweizer Stil und ähnlichen Stilarten. Eine Sammlung billig zu erbauender Villen für eine oder zwei Familien zum Gebrauche für Architekten, Baugewerksmeister, Bauunternehmer und Schüler bautechnischer Lehranstalten. 25 Tafeln in 4. mit erläuterndem Text. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

König, A., Entwürfe zu ländlichen Wohngebäuden oder Häusern für den Bauer, Arbeiter und Handwerker, sowie Pfarr-, Schul- und Gasthäusern, mit den dazu erforderlichen Stallungen. Nebst der ausführlichen Angabe des zu deren Erbauung nötigen Aufwandes an Materialien und Arbeitslöhnen. Vierte Auflage, neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von Paul Gründling, Architekt in Leipzig. Mit Atlas von 14 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfg.

Kreuzer, Herrn., Farbige Bleiverglasungen für Profan- und Kirchenbauten. Für Architekten und praktische Glaser. I. Sammlung: Profanbauten. Zweite Auflage. 10 Blatt Folio in Farbendruck. Geh. 5 Mark.

Lande, R., Stadt- und Landhäuser. Eine Sammlung von modernen Entwürfen in gotischen Formen. Dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Perspektiven und Teilzeichnungen mit Aufstellung der annähernden Baukosten. 24 Tafeln mit Text in Mappe, gr. 4.    7 Mark 50 Pfg.

Lande, R., Villa und Stadthaus. Eine Sammlung von Entwürfen und ausgeführten Bauten in Formen der Renaissance und des Barockstils. Für Baugewerksmeister, Bauunternehmer und Bauschüler, dargestellt durch Grundrisse, Ansichten, Perspektiven und Teilzeichnungen mit Aufstellung der annähernden Baukosten. 24 Tafeln mit Text in Mappe, gr. 4.    7 Mark 50 Pfg.

Lindner, M., Die Technik des Blitzableiters. Anleitung zur Herstellung und Prüfung von Blitzableiteranlagen auf Gebäuden jeder Art; für Architekten, Baubeamte und Gewerbetreibende, die sich mit Anlegung und Prüfung von Blitzableitern beschäftigen. Mit 80 Abbildungen. gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Ludwig, R., Wegbrücken (Wegüberführungen) in Stein, Eisen und Holz. Beschreibung, Konstruktion und statische Berechnung der Wegbrücken, mit besonderer Rücksicht auf ausgeführte Bauwerke. Zweite Auflage. Mit 28 Tafeln in Quart. Geh. 4 Mark.

Manega, R., Die Anlage von Arbeiterwohnungen vom wirtschaftlichen, sanitären und technischen Standpunkte, mit einer Sammlung von Plänen der besten Arbeiterhäuser Englands, Frankreichs und Deutschlands. Dritte neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Paul Gründling, Architekt in Leipzig. Mit einem Atlas von 16 Tafeln, enthaltend 176 Figuren, gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfg.

Müller, W., Der Bau eiserner Treppen. Eine Darstellung schmiedeeiserner Treppen mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Konstruktionen. Zum Gebrauche für Architekten, Baugewerken und Schlosser, sowie für gewerbliche Fachschulen. Vierundzwanzig Tafeln und zwei Detailblätter, gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Neupert, F., Geschäftshäuser. Eine Sammlung von Entwürfen zu eingebauten Geschäftsund Lagerhäusern für größere und kleinere Städte. 25 Tafeln mit erklärendem Text in Mappe, gr. 4.    9 Mark.

Nieper, F., Das eigene Heim. Eine Sammlung von einfachen, freistehenden Einfamilienhäusern. Für Baugewerksmeister und Bauschüler. Dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Perspektiven. 26 Tafeln mit erklärendem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Nöthling, E., Der Schutz unserer Wohnhäuser gegen die Feuchtigkeit. Ein Handbuch für praktische Bautechniker sowie als Leitfaden für den Unterricht in Baugewerkschulen. Mit 24 eingedruckten Figuren, gr. 8. Geh. 1 Mark 20 Pfg.

Nöthling, E., Die Eiskeller, Eishäuser und Eisschränke, ihre Konstruktion und Benutzung. Für Bautechniker, Brauereibesitzer, Landwirte, Schlächter, Konditoren, Gastwirte usw. Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 161 Figuren, gr. 8. Geh. 3 Mark.

Op der decke, A., Die Bauformen des Mittelalters in Sandstein. 36 Blatt in Folio mit Text in illustrierter Mappe. Zweite Auflage. 6 Mark.

Pritttz, Ed., Die Bau- und Nutzhölzer oder das Holz als Rohmaterial für technische und gewerbliche Zwecke, sowie als Handelsware. Nebst Beschreibung von über 200 europäischen und fremden Holzarten. Mit 42 Abbildungen, gr. 8. Geh. 5 Mark.

Rebber, W., Fabrikanlagen. Ein Handbuch für Techniker und Fabrikbesitzer zur zweckmäßigen Einrichtung maschineller, baulicher, gesundheitstechnischer und unfallverhütender Anlagen in Fabriken, sowie für die richtige Wahl des Anlageortes und der Betriebskraft. Neu bearbeitet von C. G. O. Deckert, Ingenieur. Zweite vermehrte Auflage, gr. 8. Geh.

3    Mark 75 Pfg.

Nobrade, H., Die Heizungsanlagen in ihrer Anordnung, Berechnungsweise und ihren Eigentümlichkeiten mit besonderer Berücksichtigung der Centralheizung und der Lüftung. Ein §>ilfsbuch zum Entwerfen und Berechnen derselben. Mit 117 Abbildungen, gr. 8. Geh.

4    Mark.

Nobrade, H., Taschenbuch für Hochbautechniker und Bauunternehmer. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 200 Textabbildungen. 8. Geb. 4 Mark 50 Pfg.

Schtoms, E., Der Schnittholzberechner. Hilfsbuch für Käufer und Verkäufer von Schnittmaterial, Zimmermeister und Holzspediteure. Zweite Auflage. 8. Geb. 2 Mark.

Schubert, A., Diemenschuppen und Feldscheunen, ihre zweckmäßige Konstruktion, Ausführung und deren Kosten, für Landwirte und Techniker. Mit 20 Textillustrationen und 8 Tafeln, gr. 8. Geh. 1 Mark 80 Pfg.

Schubert, A., Kleine Stallbauten, ihre Anlage, Einrichtung und Ausführung. Handbuch für Baugewerksmeister, Bautechniker und Landwirte. Mit 97 Textfiguren und 3 Kostenanschlägen. gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Seyfsarth, C. v., Modell der zeichnerischen Darstellung für ein freistehendes, bürgerliches Einfamilienhaus. Dargestellt durch Zeichnungen im Maßstab 1 : 100. Zum Gebrauche beim Unterrichte im Entwerfen und Veranschlagen an Baugewerk- und technischen Mittelschulen, sowie zum Privatstudium für Bauschüler. 15 farbige Tafeln mit erklärendem Text. gr. 4. In Mappe. 6 Mark.

Bl. 1.

"Ws—sr~Tr'n~~~Tr~;

t=0==a==33=p3^ßOJ=q^

*!

<>?v

•i

•i

3t

ft

,/V

#»»

U* I 1: ioe

iS.

//

3Öl

4-

//

lEH

/.

Le

fr

-j

'±

0*>

8. !

fl

Hi!

5.

VT

?iVT

T\

6.

9.

1-20

s\ i!

j]

6\

18

it-

10.

z?.

/ ~TJ / *2

zZ I

T<

TT~I

i'

13.

MM

Bohrloch

10~15-)»

>v

15.

L'V

/I

I    IyZ

A

I

KRAKOW

21.

-Mi

3 l7W->

22.

25.

26?

1*20

il*>

20-WV —

TJ

2t.

26}

/• SO

27.

r?

23.

fv^TW

i____

:j

nn nn .

(cT o -» o ?) 8cm)

jrj?

1*50 i

32.

tK

— r - TT"¹

M M #cm

H- I

V/» r

c«

L____1

28.

29.

\/

it:.]

30.

y////ZzzzszzzÄ

YZZZZY/Z/ZZZ//Z

yx/ZZZZZZZa

mm

ZA

33.

3lt.

35.

31.

KRAKOW '

Bl. 3.

XI³:

Stichbalken

Zz

■1

mm

X* Dachst njisie

37.

XL

-O

17

i4 a *

-cc;

l-y

w.

38.

Äff!

m:ci

fyü

vl s

xp

::

4-/5

!1

BQ

s X1

L\

y. V v>

M

EMllI

mm

mm

IS

l---

L.

L._

?V

rvx

////////_ ///;/.

w.

W'/cm

\;

VxX-

W/

r//i

79.

77.

verschieden - -k- 1-1.S

-t 1

«

■

KRAKO ^///

V

t;

52.

53.

)

M

□■z

ff

✓

//

tf'

51.

5*1.

55.

v'1

p.

' ^

> !

V>

M

i

1

1

-⁰®

&

iT

T-

•'M>

L

m

N

~~Täüm~

f2

8

8

"

d=8

1\

i -

\

p:

J

§

' §

Zz 1

§

IcC

D

W.

K

Vi

cm

_ J. _

Kd

n

n

a

*

■,.-?s.

i

Hä!

■js

»L

w

^ /z

•;

- - V

ir-

y

is

ui

*

r-MM7L

KRAKOW

fi

j->x

Bl. 5.

UE

i

T

JO

;

I

\

1

t-L

z/

M

67.

66.

/s~>\

K

/

TTür

♦

;V

|yXI

I

I

/

T

7

65.

i

i

i.

i

^vH

i

i

A

\

Ir \

t

}

!

l

I /

' Gerader Kegelnalm oder' Chor ho übe

L/>

V'

I >

X

h;

66.

Bohlen-

^h-T

» 1 M I /--t -j^-4

Back

r

Kufijieid/LCh

<Z-I

T

.'j

J:

--f:

--W

TV

I

I

I

,tx

Zk

-il-j-LJ—

v

f

—i

* T *

" 'I----

In!

i

j

u

*

y

S

w

X><<E

/h

75.

70.

73.

a

71.

72.

70.

'

KRAKOW

</

ZK

w.

<L

6y6m

77.

(i

y;

iVj

it'Z

l___j

10 - Um

78P

78.

1:20

1:200

\V

78*

79.

h\

JJTT

Y 2-3cm,.

/~o~}    ;

2 3 ctn

! sVX

-x.

L° z

>■»

79?

o J Jo

79?

'fes.

Lj

| KRAKC’

I

v>

!

o >

I

I

7<

/

/

T

O

a¹

81.

o

T

81.*'

O

o

° s

z, 2 <*7.Ä

o

81 f

a

c

d¹

xt

82.

b

O

i

82.d>

a,

1*20

82.c

Zs

r>

o\

!

\

r

TO

OX

>

83.

,x?

r

II!

K

k

3<z*

<*>.

V6gi.Teile

x

SS5i

Ul

AJ

>

N\

d¹

Nv

83?

X o

82?*

\ 1:200

\

,!

X V

/

<$y.c

y

KRäXÖ

CL

85.

1:200

85*

1:20

ds?

86.b

1,76 r™rt'n-boden

GL

1:200

gh.

86.

1'100

§Lx

M Z

8üa

Wandstärke

15 cm.

I_<L

AK

< 1,0 >

4%DOTu;>

KRAXv

'

.

St

b5°

*ü2=m=u

;

3^

a

S.

KN

$9.

h

b

□

D

i

i

I

Z

8

M

l

X

1

89?

-1

1

3

£

•C

- i

89.d

N

?8 !

*»

K>'

K">V

'--r

|K fc.

SS

n /

□ /

/

j

93a

«s

$

X

/ '

Q V

I □ I

7t

D

D

'V

K

>x>

X

L , J

\

'x-

<

6

-

I KRAiCÖV

«O

N

f

_.J

”1

s—

L-j-^

r

Ld

N

NM

N

M

N

n

v\

M

X

R

4

0

1

%

'X

0

r-H

!

rT

r>

-

M

r ;

;

Kl

m

i

v

%

&

m

&

93.b

v

•4

D X

9f.

□

XN 0

WZ

I

I

"xx

I

95

S1

i

a

I

L

.0/71

-W

tV

&

Bl. 11.

<9

1

I«,

98.

£2

V

\

S

fr

D

b

l---

i

i

□

w

AA?

i ■

99.

•r

V/.

I

1

M

<S

100.

' Elil

1

3

-

101.

*

/

3

-

6'

106.

102.

i

□

° D

■

105.

m

u

102*

n

i

m

N

r

i

i

i

i

m

i

r~n~i

!'

ii

v

kraköv,

Bl. 12.

>1

p 4b

-23

h-2,0

r ; y

(—lj-3,6    —¥

1-

il

<r

Vs

% -

/ -11,0

Z7

>1^,^ |<

107.

V/

ts__

Vli

ms

- - y-'fA-

- -I'

x- QZZl

ir

108.

109.

ii

] m3

'x)—cSs

WzSz[_

"I

-i

(i

A.

KRAKÖW

xs

'i

V5>

I--

///.

///?

Bl. 13.

112*

111*

/ al

112.

sä

7-r-

-u

-i

... !i Ti

.

*püc¥i:^

KRÄICÖW

□

Bl. 14.

□

□

'x

□

i

I

□ ;

l

mc.

M

b

!

130°

a

J

&

I

^—I

L

113.

I

113f

[

M—B_41

z

w

//L?

I

O

ET

116.

I

i

a

116.

%r

I

I

I

115.a

I

I

i

///^' it^

w.

i

i

^VICJS^X

V>

Bl. 15.

j

117*

u

i

Z

s

U

117f

117:

Kreuz

i

m

■

a.

w

117.a

Hl

T

qitt

üm

a »

V&

fO

M

117f

5

y

v

//X ®- "    ---^

V

9811

JA

I

i

i

i

i

118.

I

Kk

i

r i

i

i

1185

118*

i

i

1181

k

^ I

118*

I

0m

- '

.

N

Bl. 16.

ul vvMi' \JLtl. 'M

fM

\ /

\

XI

ri⁵

7s

I

13

X7

119.a

\

X

S

e

S

fl

}

119.

In

BE

I

I

I

i M

W

Xj

C

D

i

I

I

■]

!L

III

I

I

I

£

2

■I

2

a

I

M

i] i

i

X

i

Cß

I

i

IZT

Lj i_j'

121.

1

I 1

X □ ''

\

X

Xr

i

i

v

1

L-

i

i

i

f)

ü"!

XL

ä

.

-i

5

x

\

/

N

[l

I

P

VA

>

1

»

X

XX

t/X

X

Xx\

s

N

/

I

i

I

i

I

I

\

i

i

Xj

I

M

U

i

i

i

Lj

i

120.

I

!

■

%

t

i

V

tra

i

r

i

—■ >

z

<25.

V

4[

i

i

I

i

yiTl

55 n

i i i

--/!

i

---1 - -

!

: I2it.

m

i

!

I I

i

I

!

i

i

\

kMM

¹

W///////M

IN

i

j

r

\

i.

a

i

i

\

\

'y

\

i

i

i

ix

T

X

m

o;:-i

11

i

/

i

I

Ä

rr

!

i

i

%

.

J

%

%

___1

L

y

i

r.Xi

1/

I

z

I

<

9

i

J

i

z

i

I

i

i

i

%

I

123.

V/

v'

//

y

/ hO

%

V

§

i

I

iE

I

^ &

/ÖS

m.

131.

/

a

Ä .

XX

! i

'.!

c'

M-

S

KXi:

äV\\

T>

W-

>X<y

s

s

<L

120.

nr.

.

^ucmcx

kra;;c j

chnicjS

.

& b

c

s

m

->

- - -r?

■■---1 ~ --

s

.rx

139.

■ ^

t

C

ZI

vr

m.

ZI

y^X y

/Cm

111.

Y'

---ii

T-

itai

1-\fo

135.

n

V

t:

Lzt

r-.rZ

Tt

i

XXll

3^X

--

i

vc : \

>* '4-A

I;

/,

//

T

<r

a

s \ V

ffs=

m.

/JA

t

f

A

U €

138.

11Z.

Bl. 18.

K

m:

110.

131.

136.

137.

Q

---M'ci C ,

KRAKÖVV |

,

<mm.

Ny

i i!

i-l!

7?

('^WM

1+5.

MW

'' l

WMMmm

-I I

15+.

153*

<0

m.

<\

151.

M!

153*

1+7.

150.

Vt9.

Xxi

v'ft

X 'S*

I»

IX^x-XX ■x x >X ^

I !.\v

>Ji

1k

rr

V_,

-t—-

xT

\>

l\\

Cv

V

xXv

160.

—[---

~-l-

V.\

'Xi

\\1a

X\\\

155.

-?7

Jö

i ii

¹ I ii

~A?

16t

IV

Ai Wicklung.

=1—

-- r - - t ~ -

>■<>-------v-

v:

V-V

x I

Mi;

Xli!

\ X ik

4/.

A> II

/—/?i^X.! X

H>vy m| /Xv't

■«‘%T7/ * ■

S X \'    /    '

156.

»MUMj

157,

.

KKäJCÖW

162.

163.

m.

165.

166.

JU

167.

168.

CT

171.

'i

±s>

182.

183.

169.

ir

m.

wm

!=7|

r-j

II

\7

172.

170.

17%

178.

ZID

gm

EE

176.

173.

tgi

179.

,"-T

f"

m.

□S--.....---^

180

MW

W«

<hr

\

......<'

IAKÖW

ÄÄc ;

Süüs

tu

BL 21.

I

I

8

8

l

t

&

E

i

Ks

_\

j

185.

V60

MI

1:5

m.

l*

M

W

m

1

I

I

1

I

W

1

187.

©

l

M

nr

k

{

i

I

M

m

mit

188.

1

UW

Hl

s

s.

s

b ,.->4

{

V-25

ä

i

W W

GxG

yyA

Mo

C'A

JJ

\Y

y\\ \

' ⁴ X„A

<2>

ld

■E;

11 M 11 i i rrm/

/.»L

njr-f-

i— i__i

m.

x>

_0

<r>

19b.

dl

y,oo

ri

KWM

_ A».

(ZZ/'Z

~Jk--

!*

9,0

SSSäsS>

-i'n

__ZL

0,0

K-

-*--6,0

8,0 ----------

197.

Bl. 22.

mh

II

196.

s 111s 1111

i III dir

.1

190.

ie

3.0

■*

T4;

i“

i*-W

J_u__

lr³

V Z7

h-1,0 s

= ',0

l -3m

9,0

200.

I<-

9.0

3,0

iMM

rMW

»a

21

4-

Zj

üsbbss

\Avf.

TI?

UlE

.

\

S-96

■,

■ .

■i,

Verlag von Bernb. ^riedr. Voigt in Leipzig

Kellers Unterrichtsbücher

für das gesamte Baugewerbe

^iir Praxis, Selbstunterricht und Schulgebrauch

Band V Die Mathematik I. Arithmetik, Algebra, Bürgerliches Rechnen und Trigonometrie. Zweite vermehrte Auflage. Gebunden ZlTt f.50.

„ 2. Die Mathematik II. Planimetrie, Stereometrie und darstellende Geometrie. Dritte Auflage. Mit 8 Tafeln. Gebunden Isis. 1.50.

„    3. technische Waturlehre. mit besonderer Berücksichtigung der Physik, Bau

mechanik, Themie u. Baumaterialienlehre. Dritte vollständig neu bear beitete Auflage. Mit 7 Tafeln. Gebunden Mk. 3.—.

„ 4. Die Waukonstruktionskehre I. Steinkonstruktionen, enthaltend die Arbeiten des Maurers und Steinmetzen. Zweite gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit \2 Tafeln. Gebunden Mk. f.50.

„ 5. Die WauKonstruKtionstehre II. Holzkonstruktionen, enthaltend die Arbeiten des Zimmerers und Bautischlers. Vierte gänzlich neu bearbeitete Auflage. Mit 22 Tafeln. Gebunden Mk. 3.—.

7.

„ 6. Die Waukonstruktionslehre III. Eisenkonstruktionen, enthaltend die Aonftruktionen des Hochbaues nebst den einfachen Eisenbrücken. Verbindungen des Eisenbahnoberbaues. Mit \3 Tafeln. Gebunden Mk. t.50. Die WauKonstruKtionskehre IV. Feuerungsanlagen, enthaltend die Anlage der Feuerungen für häusliche und gewerbliche Zwecke. Ventilation der Räume. Zweite gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit \2 Tafeln. Gebunden Mk. 1.50.

9-

8. Die Wauformenlehre. Enthaltend die Entwicklung und Verhältnisse der Baufornren. Der Fassadenbau und architektonische Einzelheiten. Zweite vermehrte Auflage. Mit 24 Tafeln. Zn Mappe Mk. 3.- -. Die CiefliauKunde I. Enthaltend die verschiedenen Gründungsarten und die Elemente des Wasserbaues. Mit 8 Tafeln. Gebunden Mk. f.50. „ f0. Die tiefbaukunde II. Enthaltend die Elemente der praktischen Geometrie und des Planzeichnens; Straßen- und Eifenbahnbau. Mit zahl reichen Figuren auf f5 Tafeln. Gebunden Mk. ;.50.

„ ff Die CiefliauKunde III. Enthaltend die Baumaschinen und die Elektrotechnik im Baufach. Gebunden Mk. f.50.

„ \2. Die allgemeine WauKnnde. Die Einrichtung der landwirtschaftlichen, bürgerlichen, gewerblichen und gemeinnützigen Gebäude. Dritte vermehrte Auflage. Mit \2 Tafeln. Gebunden Mk. 3.—.

Keller, H., Architektonische und konstruktive Detail-, zum Gebrauch für Bauausführende und Schüler des Baufaches. fO Großfoliotafeln mit Text in Mappe. Mk. 6.—.

Keller, H., Entwürfe von Kokzverzierungen aller Art zum Aussägen^ Für

den praktischen Gebrauch des Architekten, Baugewerksmeisters usw. 5 Tafeln in größtem Format. Zweite vermehrte Auflage. Zn Mappe Mk. 3.—.

Keller, H., Das AWK des Aimmermanns oder die ersten Begriffe der Zimmermannskunst für Lehrlinge und angehende Gesellen, bestehend in den nötigen Sätzen der Projektionslehre usw. Zweite Auflage von Hertels A-B-T des Zimmermanns, kl. 4. Mit, \2 Tafeln. Geh. Mk. 2.50.

Keller, H., Der Wau kl« BibiiotekaPoiitechnikiKrakowskiej eine Familie. Line

Sammlung von einfachen — ----- etails usw. Vierte

Auflage. 26 Tafeln mit    appe. Mk. 3.—.

100000298998