/,

/

■/

://

/

ff

/

)

i

baSsjji

I

i

I i

I

I

)

I

f )•■

f.) f

;

j

Je II l:

I,

I

1

I

I.    •

I

V.

o

I

\

f

)

\

I

l

1

■

I I I

¹

e

-

-

las

55

m

/■V ( |j Ti i

\

\

j

s

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

100000300832

4    ^ •    . ' -

T

iT%

Beiträge zur

flies senden G-ewässer

II.

Biblioteka PK

Beiträge zur

Hydrographie des Grossherzogthums Baden.

Herausgegeben von dem

Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie.

Achtes Heft.

Inhalt. Die Wassermengen der fliessenden Gewässer im Grossherzogthum Baden»

itoü

Karlsruhe.

Druck und Verlag der G. Braun’schen Hofbuchhandlung.

1893.

^§UÖTf^

{ KRaXÖW

.T*- "fX. i /

11/

xA%\^ auweia

Äkc. Nr,

Die

Wassermengen der

flies senden G-ewässer

im

Grossherzogthum Baden.

Auf Grund der durch die Grossh. Rheinbau-, Wasser- und Strassenbau- und Kultur-

Inspektionen vorgenommenen Ermittlungen bearbeitet von

C. Sayer,

Professor an der Technischen Hochschule.

Inhalts -Verzeichniss.

Seite

Vorwort .......

Erläuternde Bemerkungen

I. Wassermengen der nicht schiffbaren Zuflüsse des Rheins im Grossherzogthum Baden.

A.    Bodenseebecken. Von der Rothach bis zum Pegel bei Stein ....................

B.    Hegau und Klettgau. Vom Pegel bei Stein bis zu dem bei Waldshut................

C.    Südabhang des Schwarzwaldes. Vom Pegel bei Waldshut bis zu dem bei der Schusterinsel.........

D.    Westabhang des Schwarzwaldes. Oberer Theil. Vom Pegel bei der Schusterinsel bis oberhalb des Leopoldskanales

E.    Westabhang des Schwarzwaldes. Mittlerer Theil. Vom Leopoldskanal bis unterhalb der Kinzig.......

F.    Westabhang des Schwarzwaldes. Unterer Theil. Von der Kinzig bis unterhalb der Murg.........

G.    Nördliche Ausläufer des Schwarzwaldes. Pfinz- und Kraichgau. Von der Murg bis zum Pegel bei Mannheim .    .

H.    Neckargebiet mit Westabhang des Odenwaldes. Vom Pegel bei Mannheim bis zur Landesgrenze zwischen Baden

und Hessen....................................

J. Maingebiet. Fränkisches Hügelland. Linksseitige Zuflüsse von der Landesgrenze zwischen Baden und Bayern bei Bettingen bis zum Mudbach..............................

II. Wassermengen des Rheins, des Neckars und des Mains, längs des badischen Gebiets.

VII

Ln Ln

00 ON LO

a.    Rhein

b.    Neckar

c.    Main .

85

86

87

III. Wassermengen der Donau und ihrer Zuflüsse im Grossherzogthum Baden.

9i

Gebiet der Donau: Von den Quellen bis zur Ostrach....................

Gewässerverzeichniss...............................

Vorwort.

Bei der Herausgabe der vorangegangenen sieben Hefte der Beiträge zur Hydrographie des Grossherzogthums Baden war hin und wieder im Vorwort zu erläutern, inwiefern der Inhalt der Veröffentlichung mit der Hydrographie in Beziehung steht; im Vorwort zu diesem VIII. Heft ist eine solche Rechtfertigung entbehrlich. Trifft ja doch die Feststellung der Mengen des in den einzelnen Fluss- und Bachgerinnen abfliessenden Wassers einen Kernpunkt der Gewässerkunde, und die Mittheilung dieser Wassermengen bedeutet einen Beitrag zur Hydrographie Badens, der nicht allein vom Gesichtspunkt der physikalischen Landeskunde auf Interesse Anspruch machen darf, sondern hauptsächlich auch für die praktischen Zwecke der Wasserwirtschaft eine bisher oft vermisste Unterlage bildet. Viel eher mag hier eine Aeusserung darüber erwartet werden, dass gerade dieser »Beitrag« nicht schon früher erschienen ist.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes ist von dem Centralbureau von Anfang nicht verkannt worden, aber auch nicht die Schwierigkeit seiner Behandlung. Die Ermittlung der Durchflussmengen in den zahlreichen natürlichen Gerinnen eines so reich bewässerten Landes, wie das Grossherzogthum Baden, erfordert eine sehr umfassende Arbeit, die sich schon wegen der verschiedenen Zustände der Wasserführung über mehrere Jahre zu erstrecken hat. Zur Vornahme von ausgedehnten Messungen und sonstigen Erhebungen reichen aber die eigenen Kräfte des Centralbureaus nicht aus; dasselbe muss für solche Arbeiten die technischen Bezirksbehörden'— Rheinbau-, Wasser- und Strassenbau-und Kulturinspektionen — in Anspruch nehmen. Nun waren diese Behörden in den ersten Jahren des Bestehens des Centralbureaus durch die Folgen der vorangegangenen Hochwasser und durch andere Umstände vollauf beschäftigt und schon in der ersten Hälfte der 1880er Jahre hat der schwache Zugang von jungen Ingenieuren zur Staatsbauverwaltung sich fühlbar zu machen begonnen. Die Absicht war deshalb dahin gegangen, die Ermittlung der Wassermengen erst dann in Angriff zu nehmen, wenn hinreichend Kräfte zur Verfügung stehen, um die Arbeit ohne Nachtheil für die Erledigung der praktischen Aufgaben der genannten Behörden mit der wünschenswerthen Gründlichkeit und Vollständigkeit zur Ausführung zu bringen. Dieser Zeitpunkt ist seither nicht gekommen, — im Gegentheil, der Mangel an Ingenieuren ist von Jahr zu Jahr empfindlicher geworden und bald war keine Täuschung darüber möglich, dass man es hier mit einer keineswegs rasch vorübergehenden Erscheinung zu thun habe. Anderseits ist aber das Bedürfniss, wenigstens für die gewöhnlichen Gewässerzustände die Durchflussmengen zu kennen, mehr und mehr hervorgetreten, und als 1886 die Chemisch-technische Prüfungs- und Versuchsanstalt in einer Vorstellung an das Grossherzogliche Ministerium des Innern die NothWendigkeit solcher Feststellungen und deren Bekanntgabe besonders betont hat, schien die weitere Verschiebung der Sache auf unbestimmte Zeit nicht mehr angängig.

Die Chemisch-technische Prüflings- und Versuchsanstalt kommt nämlich oft in die Lage, Gutachten über die Frage zu erstatten, in welchem Mass das Wasser eines Flusses oder Baches durch die Einleitung von Abwasser einer zu errichtenden oder zu vergrössernden Fabrikanlage voraussichtlich verändert — verunreinigt — würde, eine Frage, die für den gemeinwirthschaftlichen Gebrauch des Wassers meist von grösster Bedeutung ist. Von dem Unternehmer, der die Genehmigung zur Einleitung fremder Stoffe in ein fliessendes Gewässer nachsucht, wird verlangt, dass er die Art und den Umfang des Fabrikationsprozesses genau darlegt, so zwar, dass die abzuleitenden Abfallstoffe nach Beschaffenheit und Menge sich bestimmen lassen; in der Regel unterliegt diese Bestimmung keinen erheblichen Schwierigkeiten, dagegen hat in vielen Fällen die zur Beurtheilung der Zulässigkeit der beabsichtigten Einleitung erforderliche Kenntniss des anderen Faktors gefehlt, nämlich der in der Zeiteinheit durchfliessenden Wassermenge des Flusses, in welchen die Einleitung der im Wasser schwebenden und gelösten Abfallstoffe stattfinden soll. Der Natur der Sache nach handelt es sich dabei hauptsächlich um die Kleinwassermengen, wie sie nach längerer Dauer niederschlagsarmer Zeit oder nach längeren Frostperioden in dem Wasserlauf noch abfliessen. Bis daher habe man sich, — so führt der Vorstand der genannten Versuchsanstalt in seinem Bericht an das Grossherzogliche Ministerium des Innern vom 16. März 1886 aus — meist dadurch geholfen, dass man der Sicherheit wegen immer eher eine zu geringe als zu grosse WTassermenge in dem fraglichen Flusslauf angenommen habe. Die Interessen der Flussanlieger seien dadurch allerdings gewahrt worden; das Verfahren entspreche aber nicht der gleichmässigen Wahrung aller wirthschaftlichen Interessen des Landes, die auch die thunlichste Förderung von Gewerbe und Industrie verlange. Die Entwicklung der letztem könne aber leicht in bedauerlicher Weise dadurch gehemmt werden, dass die Einleitung von Fabrikabgängen in die Gewässer wegen allzu weit getriebener Vorsicht hinsichtlich der Fernhaltung fremder Stoffe untersagt oder mehr als nöthig beschränkt werde. Ob seither in solchen Fällen die Fürsorge zur Verhütung von Verunreinigung der Gewässer im Grossherzogthum Baden zu weit gegangen, darüber sind die Meinungen so verschieden, als die Interessen, die dabei in Frage kommen; jedenfalls aber kann es für alle Betheiligten und insbesondere für die Staatsorgane, welche mit der Prüfung und der Bescheidung der Gesuche um Genehmigung zur Einleitung von Abwassern aller Art in die Fluss- und Bachläufe sich zu befassen haben, nur höchst erwünscht sein, wenn eine mangelhafte Grundlage für diese Prüfung verbessert wird.

Demnach ist auf Anordnung des Grossherzoglichen Ministeriums des Innern das Centralbureau im Jahre 1887 durch Hinausgabe einer Anleitung zu den Erhebungen über die Wasserführung der fliessenden Gewässer an die Rheinbau-, Wasser- und Strassenbau- und Kulturinspektionen in die Arbeiten eingetreten, deren Ergebnisse nunmehr zum Zweck der Benützung in den betheiligten Kreisen veröffentlicht werden — nicht ohne Bedenken, denn die Güte und die Vollständigkeit der Arbeit lassen, es darf dies hier nicht verschwiegen werden, manches zu wünschen. Die oben erwähnten Personalverhältnisse der technischen Bezirksbehörden brachten es mit sich, dass die angeordneten Erhebungen und Messungen vielfach den Unterbeamten überlassen werden mussten; wo indess, und es ist dies immerhin in der grösseren Zahl der Bezirke der Fall gewesen, der Inspektionsvorstand öder ein Ingenieur dem Gegenstand lebhafteres Interesse entgegengebracht hat, dürfen die Angaben in ihrer überwiegenden Mehrheit mit Vertrauen aufgenommen werden. In vielen Fällen, namentlich in den kleineren Wasserläufen des Mittelgebirges kann aber auch, wegen der unregelmässigen Gestaltung des Bettes überhaupt nicht unmittelbar gemessen werden; man sah sich hier vorwiegend auf Erhebungen an den Wasserwerken angewiesen; die Besitzer hauptsächlich der kleineren Wasserwerke pflegen aber derartigen Erkundigungen erfahrungsgemäss ein gewisses Misstrauen entgegenzusetzen; oft war unter mehreren abweichenden Angaben das Richtige zu ermitteln. Während fünf Jahren waren die genannten Behörden und war das Centralbureau mit dem Gegenstand befasst; ganz wohl hätte man noch eine weitere Reihe von Jahren dazu verwenden können, das Zahlenmaterial zu prüfen, zu verbessern und zu vervollständigen. Allein die Arbeit musste einmal zu einem Abschluss gebracht werden; denn nur im Druck vorliegend und der allgemeinen Benützung zugänglich, ist sie von Werth. Auch hier musste man sich sagen: das Bessere ist des Guten Feind! und so gut als nach den Umständen möglich, ist die Arbeit durchgeführt worden; gut ist es wohl auch, wenn das, was ermittelt worden ist, in einer die Benützung erleichternden Form bekannt gegeben wird.

Mit der gegenwärtigen Veröffentlichung soll die Behandlung des Gegenstandes indes auch nicht endgiltig abgeschlossen sein; das im Druck vorliegende Tabellenwerk soll nun erst recht dazu dienen, bei allen sich bietenden Anlässen — und diese sind namentlich in dem Dienste der technischen Staatsbehörden nicht selten — die Angaben zu prüfen, zu berichtigen und zu ergänzen. Aber auch von anderen Betheiligten — insbesondere Werkbesitzer, Wässerungsberechtigte dürften hiezu in die Lage kommen — wird das Centralbureau jede auf genauer Messung gegründete Berichtigung mit Dank entgegennehmen. Möchte es so nach einer Reihe von Jahren ermöglicht sein, eine zweite, »vielfach verbesserte und erweiterte« Auflage dieses Heftes erscheinen zu lassen.

Karlsruhe, im März 1893.

Der Vorstand des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie.

LI o n s e 11.

Erläuternde Bemerkungen.

Die Erhebungen sind ausgedehnt worden über alle diejenigen nicht schiffbaren, fliessenden Gewässer des Landes, bei denen die Feststellung der Wassermenge mit einiger Zuverlässigkeit überhaupt möglich ist; demzufolge haben die Gewässer, welche das IV. Heft der „Beiträge“* in der mit „Benennung der Gebiete“ iiber-schriebenen Spalte aufführt, mit wenigen Ausnahmen Berücksichtigung gefunden. Aber auch eine namhafte Anzahl der kleineren, in dem obigen Werk in der Spalte „Bemerkungen“ genannten und ausserdem noch einige an jener Stelle überhaupt nicht berücksichtigte Gewässer ganz untergeordneter Bedeutung sind hier in den Kreis der Erhebungen einbezogen.

Bei allen grösseren, auch bei vielen minder bedeutenden Gewässern haben die Erhebungen an mehreren Stellen des Laufes, wo immer möglich an hydrographisch wichtigen Punkten, stattgefunden.

Für den Rhein, den Neckar und den Main sind die bis jetzt bekannten Angaben über die Wasserführung längs des badischen Gebiets am Schluss des Werkes zusammengestellt.

Die Feststellung der Wassermengen ist in erster Linie für diejenigen Zustände der Wasserläufe angestrebt, welche für die Wasserbenützung ein besonderes Interesse bieten. Es sind hiernach ermittelt:

a.    Mittelwasser —M.W. —, d. i. die gewöhnliche (mittlere) Wassermenge, also diejenige, für welche im Vergleich zu allen übrigen die Anzahl der Tage des Vorkommens im Jahr die grösste ist.

b.    Gewöhnliche Nieder wassermen ge — N.W. —, d. i. diejenige, welche erfahrungs-gemäss alljährlich in niederschlagsarmen Jahreszeiten ziemlich regelmässig wochen- und selbst monatelang vorhanden zu sein pflegt.

c.    Wasserklemme — W.K. —. Mit diesem in der badischen Wasserwirtschaft gebräuchlichen

* Die Flächeninhalte der Flussgebiete des Grossherzogthums Baden mit einer hydrographischen Uebersichtskarte. Karlsruhe. 1886.

Ausdruck ist ein sehr kleiner Wasserstand gemeint, der meist nicht regelmässig wiederkehrt, sondern nur in Folge längerer Dauer ungewöhnlich trockener Witterung, vorwiegend im Spätsommer und Herbst, auch bei strengem Frost in den Gebirgsflüssen und -bächen sich einstellt. Bei Wasserwerken, welche gleichzeitig für Landwirthschaft und gewerbliche Triebwerke benütztwerden, hat der Eintritt der „Wasserklemme“ in vielen Fällen auf Rechtstiteln, auf polizeilicher Vorschrift oder auf Verabredung beruhende Beschränkungen in der Wasserbenützung zur Folge.

Bei den kleineren Gewässern, hauptsächlich im Mittelgebirge ist zwischen M. W. und N. W. oft kaum zu unterscheiden, gewöhnlich ist hier Niederwasser vorhanden; die Angaben sind dann für M.W. und N.W. gleichlautend.

Um den Werth der Zusammenstellung für hydrographische und wasserbauliche Zwecke nach Möglichkeit zu erhöhen, wurden auch die Angaben über Hochwassermengen — H. W. — gesammelt. Dieselben sind, da es sich hier der Natur der Sache gemäss um sehr lückenhaftes und häufig unsicheres Material handelt, in der Spalte für Bemerkungen mitgetheilt. Wo nichts anderes angegeben, bezieht sich die Zahl immer auf das grösste bekannte Hochwasser. —

Die Erhebungen sind auf Grund einer von dem Centralbureau herausgegebenen Anweisung durch die technischen Bezirksbehörden — Wasser- und Strassen-bau-, Rheinbau- und Kultur-Inspektionen — erfolgt. Die Angaben beruhen:

a.    auf vorhandenen Aufzeichnungen, insbesondere auf jenen, welche in den Jahren 1878—1882 zum Zweck der Aufstellung einer Statistik der Wasserkräfte des Landes gesammelt wurden,

b.    auf Erhebungen bei den Besitzern von Triebwerken und andern Wasserbenützungsanlagen,.

c.    auf Wassermengenermittelungen, die anlässlich der Bearbeitung von Entwürfen für Fluss- und Bachregulirungen, Brückenbauten, Bewässerungs-

II- Schlücht

III.    Schwarza

IV.    Fischbach

und Wasserversorgungsanlagen, sowie bei der Begutachtung von Gesuchen um Genehmigung von Wasserbenützungsanlagen, bei Gutachten in Wasserrechtsstreiten und dgl. stattgefunden haben,

d.    auf Berechnungen aus dem Längen- und Querprofil, sowie mit Hilfe von Ueberfällen,

e.    auf unmittelbarer Messung (Aichverfahren) bei kleinen Wassermengen,

f.    endlich auf Schätzung.

Die letztere ist indessen nur da als genügend erachtet worden, wo der grössere Theil der Wassermenge bekannt war und es sich nur noch um einen, ander-weit nicht genauer feststellbaren Zuschlag handelte, auch in Fällen, wo für die Schätzung annähernd sichere Anhaltspunkte gegeben waren.

Im Uebrigen war überall die gesammte Wasserführung des betreffenden Gewässers festzustellen, also in vielen Fällen der Menge des im Fluss- oder Bachbett fliessenden Wassers noch diejenige eines Nebenarmes oder Kanals zuzurechnen.

Frühere Angaben waren in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen, nöthigenfalls zu berichtigen.

In dieser Weise haben die Erhebungen in den Jahren 1887—1 891 stattgefunden. Wiederholt sind die Ergebnisse dem Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie vorgelegt und nach erfolgter Durchsicht und Prüfung den Inspektionen zur Ergänzung, insbesondere zur Berichtigung durch Kontrolmessungen wieder hinausgegeben worden. —

Die gesammelten Ergebnisse wurden zunächst einer sorgfältigen vergleichenden Prüfung unterzogen. Hierbei hat sich eine grosse Verschiedenheit derselben sowohl hinsichtlich ihrer Vollständigkeit als ihrer Zuverlässigkeit ergeben und es war in letztei'er Hinsicht die mit Würdigung aller Verhältnisse vorzunehmende Sichtung eine schwierige und mühevolle Arbeit.

Es hat sich insbesondere gezeigt, dass die Feststellung der den Erhebungen zu Grund zu legenden Wasserstände die grössten Schwierigkeiten bereitet hat. Regelmässige tägliche Beobachtung der Wasserhöhen, welche für diesen Zweck benützbar sind, finden nur an einigen der grösseren Gewässer statt und sie können auch hier wegen der Zuflüsse und der künstlichen Kanäle nur für verhältnissmässig kurze Strecken des Laufes als massgebend angenommen werden. Meist haben die aus eigener Anschauung gewonnenen Erfahrungen der technischen Beamten, sowie Erkundigungen bei den Anwohnern, insbesondere bei Werkbesitzern, die entscheidenden Anhaltspunkte liefern müssen. Es ist indessen in vielen Fällen gelungen, befriedigende Ergebnisse zu erhalten, in andern allerdings sind die mitgetheilten Zahlenwerthe noch wenig zuverlässig. In der Zusammenstellung ist dies in der Spalte für Bemerkungen durch „Unsicher“ bezeichnet.

In manchen Fällen endlich sind die Erhebungen ganz unterblieben, weil aus äusseren Gründen der für Messungen günstige Zeitpunkt nicht hat benützt werden können. —

Eintheilung und allgemeine Anordnung der Zusammenstellung entsprechen denjenigen des IV. Heftes der „Beiträge“. Insbesondere sind die in dem letzteren mit Rücksicht auf natürliche und politische Grenzen, sowie auf die wichtigeren Pegelstationen gewählten acht Abtheilungen, sowie die Aufeinanderfolge der Gewässer innerhalb dieser Abtheilungen beibehalten. Des Raum-ersparnisses wegen erscheinen die Namen der Gewässer sämmtlich in einer Spalte. Die Unterscheidung der Gewässer hinsichtlich der Ordnung ist durch entsprechende Abstufungen der Schrift und durch römische Ordnungszahlen in der ersten Spalte kenntlich gemacht. Es bedeutet beispielsweise:

I. Wutaell einen Zufluss erster Ordnung

zweiter „ dritter    ,,

vierter    „

Die Zuflüsse V. und noch niedrigerer Ordnung sind durch dieselbe Schrift bezeichnet wie jene IV. Ordnung.

Von der Mittheilung der sekundlichen Abflussmengen für die Flächeneinheit des Niederschlagsgebiets (spezifische Abflussmenge) ist Umgang genommen worden, weil der Flächeninhalt des Gebiets nur für eine beschränkte Anzahl von Erhebungsstellen bekannt ist, auch die Angaben über die Wassermengen zum Theil noch unsicher sind. Indessen ist in der achten Spalte die Gebietsgrösse mitgetheilt für alle diejenigen Erhebungsstellen, für welche sie aus dem IV. Heft der Beiträge entnommen werden konnte, ausserdem für eine Anzahl anderer Punkte, für welche die Ermittelung nachträglich noch erfolgt ist.

!■—i

Wassermengen

der

nicht schiffbaren Zuflüsse des Rheins

im

Grossherzogthum Baden.

[*

Rheingebiet.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

i;

A. Bodenseebecken.

Von der Rothach bis zum Pegel bei Stein.

J-¹

Rothach

1.    beim Jonistobel.....

2.    beim Fuchstobel (Landesgrenze) .    ......

0,500

o,75°

0,350')

0,400 ¹)

Mai-Sept.

Mai-Sept.

0,25c¹)

O.JOO¹)

Selten; im Juli-Aug.

44,60

*) Angaben auf Erkundigung beruhend, unsicher.

Selten; im Juli-Aug.

l“¹

Brunnis-Aach

bei Kluftern

0,500

0,250

Juli-Nov.

0,050²)' Oft; im ! Aug.-Sept.

17,08

z) Unsicher. H. W. (v. 1885) — 11 cbm.

Lipbach (Lippach) bei Kluftern .    .    .

0,250

b, 15°³)

Juni-Nov.

0,030⁴)

J uni-No v.

1—1

Kleine Zuflüsse zwischen dem Lipbach und der See-felder-Aach

³)    Mittel aus mehreren Messungen, die zwischen 0,096 und 0,190 cbm. ergaben.

⁴)    Unsicher. Messungen ergaben 0,015 bis 0,060 cbm.

Mühlbach bei Schloss Kirch-berg⁵).........

H. w. (v. 1885) = 12 cbm.

0,025

0,020

Dysenbach bei Stetten⁶) . .

o, 100

0,070

Während des grösseren Theils des Jahres Oft; nach längerer Trockenheit

0,0IÖ | Ziemlich oft;

im Sommerund bei Frost

⁰>°3° | Ziemlich oft;

im Sommer und bei Frost

⁵) H. W. = ca. 1,0 cbm.

⁶) IT. W. = ca. 1,50 cbm.

Töbelebach bei Meersburg⁷)

0,050

0,050

Fast alljährlich

0,030

⁷) Bildet den Abfluss des Siechenweihers.

H.W. == ca. 1,00 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

r-i

Seefelder Aach

i. bei Linz

0,140

Aug.-Sept.

2. kurz vor der Einmündung

des Herderenbaches .    .    .    0,300

Selten; in (sehr trockenen Jahren

²4,79

h-H

Herderenbach (Herdenbach)

bei der Alündung .    .    .    .

0,250

12,87

h4

1—1

Furthbach (Dobelbach)

1. bei der Furthmühle .    .

0,100

0,060

0,050

2. bei der Hubmühle .    .

0,250

0,250 ;

3. bei der Mündung .    .

0,300

Selten; im Juli-Aug. und bei Frost Selten; im Juli-Aug. und bei Frost Selten; im Juli-Aug. und bei Frost

16,38

i-*

Seefelder Aach

1. bei der Taisersdorfer Brücke

0,480

! 0,350

Selten; im Juli-Aug.

2. bei der Frickinger Strassen-brücke ........

1,150

0,620

Aug.-Sept.

0,350

Selten; im Juli-Aug.

3. beim Schwandorfer Hof oberhalb Salem......

1,600 0,800

Aug.-Sept.

Nichtjedesjahr

HH

t—I

Stefansfelder Kanal bei Stefansfeld ........

1,000    0,275

0,100*)

hH

I—I

Deggenhauser Aach

’) Schätzung.

Die Wasserführung kann durch die Schleusen beim Schwandorfer Ablass oberhalb Salem regu-lirt werden.

1. bei der Strassenbrücke oberhalb Untersiggingen²) . .

0,45°    °,3²⁰ Im Aug.-Sept.jp,250

i und bei Frost!

i 0,300

2. bei Neufrach

0,650    0,400 Im Aug.-Sept. 0,300

und bei Frost

II    I

Selten; im Juli-Aug. und bei strengem Frost

Selten; im Juli-Aug. und bei strengem P'rost

45,76

²) H. w. = 45 cbm.

77,70⁰) ³) Bei der Mündung.

H. W. = 66 cbm.

!l

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

qkm

Bemerkungen

J—I

Seefelder Aach bei der

Mühle in Ahausen¹) .    .    .

2,00

1,20

Im Aug.-Sept. und bei Frost

1,00

Nichtjedesjahr

227,07

b H. W. bei Ahausen = 142 cbm.

j—j

Bermatinger Bach bei der

Mündung²)...... .

0,100    0,050

HH

I—I

Torpenbach bei der Strassen-brücke in Mühlhofen³). .    .

Während des grösseren Theils des Jahres

0,015

Fast alljährlich

*9,87

²) H. W. = ca. 6 cbm.

0,075

0,060

0,010

12,49

3) H. W. = ca. 2 cbm.

HH

Seefelder AaeK bei der

Mündung⁴).......

2,50

2,000

Juli-Sept.

1.500

Selten; im Winter

286,76

⁴) H. W. = 190 cbm.

l-H

Kleine Zuflüsse zwischen der Seefelder Aach und dem Owinger Mühlbach

Nussbach bei der Strassen-brücke in Nussdorf⁵) .    .    .

Oh35

0,080

Während des grösseien Theils des Jahres

0,050

Nichtjedesjahr

⁵) H. W. = 2,5 cbm.

J—i

Owinger Mühlbach

bei Owingen

0,150

0,080

Im Aug.-Sept. und bei strenger Kälte

Sehr selten

2. bei Deisendorf .    .

0,400

0,200

Kleine Zuflüsse zwischen dem Owinger Mühlbach und der Stockacher Aach

Mühlbach bei Ludwigshafen

0,040

,0,02 5-

0,030

Juli-Aug.

0,020

Oft; bei trockener Witterung und bei Frost

t"¹

Stockacher Aach bei

Schwackenreuthe .    .    .    .

0,230

0,150

Juli-Sept.

Nichtjedesjahr

j—j

Weierbach bei Zoznegg . .

0,060

0,040

Juli-Sept.

Nichtjedesjahr

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs-

Stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Stockacher Aach oberhalb der Erlebachmündung

0,310

0,240 Juli-Sept.

0,09

Selten; bei starkem Frost

2963

1—1 1

Erlebach bei der Mündung .

0,120

0,065

Juli-Sept.

0,030

Nichtjedesjahr

7.38

H

I—I

Afolterbach oberhalb Hop-petenzell.......

0,020

0,010

Juli-Sept.

0,000

Oft; im Juli-Aug. und bei Frost

Quellenbach (Weierbächle) oberhalb Hoppetenzell .    .

0,020

0,015

Juli-Sept.

Nie beobachtet

HH

Mühlbächle in Hoppetenzell

0,030

0,020

Juli-Sept.

Nie beobachtet

t-

Stockacher Aach bei

der Eisenbahnbrücke unterhalb Hoppetenzell .    .    .    .

0,450

0,350

Juli-Sept.

0,150

Selten; bei starkem Frost

HH

hH

Schmidtenbach (Dobelbach) oberhalb Zizenhausen .    .    .

0,07

0,025 Juli-Sept.

0,020

Selten; bei starkem Frost

5>73

i—l

Stockacher Aach

1.    in Zizenhausen (unterhalb

der Heyd’schen Säge) .    .

2.    in Stockach (oberhalb der

Schweizermühle) .    .    .    .

0,540

0,400

Juli-Sept.

0,630

0,400

Juli-Sept.

0,200

Selten; bei starkem Frost

ÖO,JO¹)

*) Bei der Vereinigung mit der Mahlspürer Aach.

HH

Mahlspürer Aach (Winter-sfürer Aach) oberhalb Billafingen ........

0,120

0,090

Juni-Sept.

Oefters

HH

r—H hH pH hH HH HH

Dobelbach beim Veitshof oberhalb Seelfingen²)    .    .    .    .

Orpenbach bei Seelfingen .    .

Längenbach bei der Mündung

0,040

0,020

0,125

0,020 Sehr selten; im Juli-Aug.

²) Viel Quellwasser.

0,010 J 0,080

0,000

Juni-Sept.

Oft; im Juli-Aug.

Selten; im Juli-Aug.

7,8 2

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Stockacher Aach

hH

Mahlspürer Aach oberhalb der Mühle in Mahlspüren .

0,350

0,200

Juni-Sept.

0,120

Selten; bei anhaltendem Frost

28,60

hH

Dobelbächle bei Blildegrund .

0,050

0,035

Juni-Sept.

Oft; imSommer und bei Frost

hH

HH

Dobelbach bei Einöde¹) .    .

0,080

0,040

Juni-Sept.

Selten; in sehr trockenem Sommer

¹) Viel Quelhvasser.

hH

Langenbach bei der Mündung²)

0,200

0,120

Selten ; in sehr trockenem Sommer

18,24

²) Viel Quellwasser.

hH

Mahlspürer Aach oberhalb der Weissmühle in Stockach (kurz vor der Vereinigung mit der Stockacher Aach) .

0,700

0,500

Aug.-Sept.

0,300

Sehr selten

71,22

hH

Stockacher Aach

1. unterhalb der Einmündung der Mahlspiirer Aach .    .    .

1,300

0,800

Aug.-Sept.

0,600

Sehr selten

I3I,9²

2. bei der Bleiche unterhalb Risstorf........

1,400

1,000

Aug.-Sept.

0,650

Sehr selten

HH

I—I

Detzelbach beim Lohnerhof (in der Nähe der Mündung)

0,023

0,012

0,000

Oft; im Sommer und bei Frost

Stockacher Aach oberhalb der Krebsbachmündung

i,50o³)

o,goo

Aug.-Sept.

0,400

Sehr selten

I47>3²

hH

Krebsbach bei Glashütte . .

0,030

0,020

Juni-Sept.

0,000

Oft; im Juli-Aug.

³) Unsicher. Die Angaben schwanken zwischen o,8o und 2,20 cbm.

hH

hh

Krättlemühlbach

0,040

0,025

Juni-Sept.

Oft; im Juli-Aug.

hH

HH

Honstetterbach unterhalb Honstetten ........

0,010

0,004

Juni-Sept.

0,000

Sehr selten

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebung-sstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Stockacher Aach Krebsbach in Eigeltingen

0,200

0,150

Juni-Sept.

0,070

Selten; bei starkem Frost

hH

Brielbach bei der Landstrassen-brücke unterhalb Eigeltingen

0,2 IO

0,130

Juli-Sept.

0,070

Selten; bei starkem Frost

x9>74

hH

I

Krebsbach bei der Mündung

0,400

0,200

Juli-Sept.

0,100

Selten; bei starkem Frost

62,06

i-h

Stoekaeliei⁹ Aach, oberhalb Wahl wies¹).....

1,800

1,250

Juli-Sept.

1,000

l-H

h-i

Wäschgraben bei der Det-

telbachbrücke (Mündung)

Selten; in sehr trockenem Sommer u. bei starkem Frost

209,38

•) H. W. unterhalb Espasingen ca. 28 cbm.

O, I OO

0,035

Juli-Sept.

0,010

t-¹

Stockachei* Aaeh bei

der Hurtbrücke (kurz oberhalb der Mündung). .    .

Selten; in sehr trockenem Sommer u. bei starkem Frost

I 1,20

1,900

1,400

Juli-Sept.

1,000

Kleine Zuflüsse zwischen der Stockacher Aach und dem Wallhauser Bach

Wallhauser Bach bei der

Mündung.......

Selten; in sehr trockenem Sommer u. bei starkem Frost

237,62

0,015

0,003

Juli-Sept.

! Sehr selten; in trockenem Sommer

Kleine Zuflüsse zwischen dem Wallhauser Bach und dem Eichhorn

Krebsgraben²) bei der Kreuzung mit dem Weg von Wallhausen nach Dingelsdorf

0,01 5 j! 0,008

Juli-Sept.

Selten; in sehr tiockenem Sommer

²) Bildet einen Abfluss des Wittmoosweihers.

Oberer Krebsgraben bei der

Kreuzung mit dem Weg von Wallhausen nach Ding'elsdorf

0,015 0,003

Juli-Sept.

Selten ; in sehr trockenem Sommer

Dingelsdorfer Mühlbach³)

unterhalb Dingelsdorf .

0,060

0,040

Juli-Sept.

0,010

i Selten; in 'sehr trockenem Sommer

³) Erhält Zufluss durch eine Quelle im Ort Dingelsdorf.

SunupjQ

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

f-H

Kleine Zuflüsse auf der

rechten Rheinseite im Woll-matinger Ried zwischen der Konstanzer Rheinbrücke und dem Aliensbacher Mühlbach

Wollmatinger Bach unterhalb des Ortes Wollmatingen (einschl. Schwaketengraben)

0,150

0,060

Jirli-Sept.

0,050

Selten; in sehr trockenem Sommer

I.

Allensbaelier Mühl-

baeh¹) unterhalb der obern Brücke bei Allensbach

0,200

0,100

Juli-Aug.

0,050

Selten ; in trockenem Sommer

!) Zu- und Abfluss des Mühlenweihers bei Kaltbrunn.

I.

Markeifinger Mühlbach²) unterhalb Markel-hngen (bei der obern Mühle)

0,300

0,200

Juli-Sept.

0,100

Selten; in trockenem Sommer

28,48

-) Abfluss des Mindel-sees.

II.

Zuflüsse zum Mindelsee:

III.

Mögginger Ortsbach bei der Mögging'er Mühle .    .    .

0,050

0,020

Juli-Sept.

Selten; im Juli-August

III.

Fällgraben oberhalb der Schlossmühle bei Möggingen

0,080

0,050

Juli-Sept.

Selten; in trockenem Sommer

III.

Krebsbach bei der Säge- und Mahlmühle oberhalb des Mindelsees.......

0,060

0,030

Juli-Sept.

Selten ; in trockenem Sommer

III.

Adernbach ca. 1 km oberhalb der Mündung......

0,040

0,020

Juli-Sept.

Selten; in trockenem Sommer

III.

Bruchgraben

0,030

0,020

Juli-Sept.

Selten; in trockenem Sommer

2*

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

.Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kleine Zuflüsse zwischen dem Markeifinger Mühlbach und der Radolfzeller Aach

Radolfzeller Mühlbach

i. in Böhringen .    .

0,250

0,160

Juli-Aug.

Sehr selten

2. in Radolfzell .    .

0,330

0,250

Juli-Aug.

Sehr selten

SteisslingerBach ⁴) oberhalb der Hardmühle.......

0,030

0,015

Juli-Aug.

I Sehr selten

Versinkt unterhalb der Hardmühle.

Radolfzeller Aach, unterhalb der Fabrik in Vol-kertshausen......

6,500

3.500-

4,000

Juli-Aug.

Nie beobachtet

HH

I—i

Weitenriedgraben bei der

Mündung .......

0,160

0,1 IO

Juli-Aug.

Nie beobachtet

HH

I—I

Riedgraben (von Wiechs kommend).......

0,040

0,020

Juli-Aug.

Nie beobachtet

1-5 1—1

Saubach²)    (Thalbach) bei

Mauenheim.......

0,020

0,014

Juli-Aug.

Selten; in sehr trockenem Sommer

-) Versinkt unterhalb Mauenheim.

hH

Kriegerthalbach³) bei der Thalmühle ........

0,040

0,020

Juli-Aug.

Sehr selten

³) Versinktunterhalbder Thalmühle.

hH

Pfaffenthalbach unterhalb Bargen .........

0,020

0,010

Juli-Aug.

0,002

Sehr selten

hH

HH

Saubach (Thalbach) oberhalb Engen ........

0,020

0,010

Juli-Aug.

0,000

Fast jedes Jahr

48,10

hH

Zimmerhölzer

Eng'en

Wildbach in

0,100

0,060

Mai-Okt.

Oft;

im Sommer

12,65

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Radolfzeller Aach

Saubach

III.

Anseifinger Thalbach bei der

Mündung.......

0,020

0,010

Mai-Okt.

0,001 ; Sehr selten

II.

Saubach bei Neuhausen¹).    .

0,170

0,100

Juli-Aug.

0,045 Sehr selten; im Aug.-Sept.

¹) H. W. 13,50 cbm.

III.

Welschinger Bach in Welschingen ........

o,i5o²) 0,1 oo²)

Juli-Aug.

-) Unsicher.

III.

Wasserburger Thalbach³) bei

der Bühlmühle.....

0,020

³) Versinkt unterhalb der Biihlmühle.

IV.

Zeilenthalbach⁴) .

0,040

⁴) Versinkt unterhalb der Mühle.

IV.

Thälebach⁵)

0,040

⁵) Versinkt unterhalb des Wasserburgerhofes.

III.

Kaltenbach³) bei Ehingen .    .

0,030

0,025

Bei sehr trockener Witterang

Nie beobachtet

II.

Saubach bei Mühlhausen . .

o,4Qo⁷)

0,250

Juli-Sept.

0,200

Selten

⁶)    Bildet die Fortsetzung des Wasserburger Thalbaches.

⁷)    Unsicher.

H. W. 13,5 cbm.

III.

Böser Graben bei der Mündung

0,090

0,045 I Juli-Sept.

Nie beobachtet

III.

Schwefelgraben bei der Mündung .........

0,010

0,010

Juli-Sept.

Nie beobachtet

III.

Beuggengraben zwischen Schlatt und Hausen......

0,010

0,006

Juli-Sept.

0,003

Sehr selten; im Aug.-Sept.

II.

Saubach bei der Mündung .

0,500

0*350

Juli-Sept.

0,260

Sehr selten; im Aug.-Sept.

143*17

Rhein gebiet.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M. W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

I. Radolfzellex* Aacli

i. oberhalb Singen (bei der Kreisweg-Brücke) .    .    .    .

7,000

4,000

Juli-Sept.

Sehr selten

2. bei der Ten Brink’schen Fabrik in Arien¹) .    .    .

7,000

4,000

Juli-Sept.

2,300

Sehr selten

b H. W. 35 cbm.

II.

Egelbach bei Ueberiingen a. Ried .    .    .......

O.OÖO ; 0,050

I.

Radolfzeller Aacli bei

der Mündung......

Während ji des grösseren Theils des Jahres

Nie beobachtet

7,000

8,000

,4,000

5,000

I.

Kleine Zuflüsse zwischen der Radolfzeller Aach und dem Pegel bei Stein

Während des grösseren Theils des Jahres

Sehr selten

260,92

Nettenbach oberhalb der Mühle in Weiler .    .    .    .

0,030

0,020

Juli-Aug.

Nie beobachtet

Gaienhofer Bach oberhalb der Mennig’schen Mühle .    .

0,020

0,014

Juli-Aug.

Nie beobachtet

Hemmenhofer Bach oberhalb der Ruf’schen Mühle .

0,020

0,014

Juli-Aug.

Nie beobachtet

Wangener Ortsbach oberhalb des Mühlweihers

0,035

0,020

Juli-Aug.

Nie beobachtet

Klingerbach unterhalb der Riedlinger’schen Mühle in Oehningen .    .

•    •    0,050

0,035 Juli-Aug.

Nie beobachtet

Stiegener Bach b. Oehningen oberhalb des Hammerwerksweihers ........

0,010

0,004

Juli-Aug.

Nie beobachtet

R h e i n g e b i e t.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

B. Hegau und Klettgau.

Vom Pegel bei Stein bis zu dem bei Waldshut.

h-H

SellienerdbacllinSchienen

(bei der Köpfer’schen Mühle)

0,020

0,010

Juli-Sept.

Selten; in sehr trockenem Sommer

Biber

i. bei Blumenfeld .

0,250

0,060

Juli-Okt.

0,017

2. bei Beuren am Ried¹) .    .

0,280

0,075

Juli-Okt.

In trockenem Sommer und | bei strengem Frost

0,020 In trockenem Sommer und bei strengem Frost

¹ 9>²5

') H. W. 4—5 cbm.

j-H

Biberbach in Binningen . .

0,030

0,010

Juli-Okt.

t“¹

RiedgrabenbeiderLandstrassen-brücke oberhalb Beuren a. R.

0,005 j Selten; in

sehr trockenem Sommer u. bei strengem Frost

0,050

0,025

Juli-Okt.

1—i

h—i

Biberbach an der Mündung bei Beuren a. R.....

Selten; in sehr trockenem iSommer u. bei jstrengem Frost

0,080

0,020

Juli-Okt.

0,007

20,75

h—H

Biber in Büsslingen, oberhalb der Gewölbebrücke

0,350

0,1 IO

Juli-Okt.

0,040

41.63

HH

t—I

Körbelbach

1. unterhalb der Mühle bei Uttenhofen......

0,070

0,005

Juli-Okt.

0,003

Im Aug.-Sept. u. bei strengem Frost

2. unterhalb Uttenhofen .    .

0,090

0,025

Juli-Okt.

0,010

Rhein gebiet

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Biber

Körbelbach

II

ö    >

1—1    (—1

Alter Bach bei Thengen-Stadt

0,050    0,018 Juli-Okt.

Riedbach

1. bei Thalheim, oberhalb der Oelmühle.......

0,040    0,010 Juli-Okt.

2. bei Thengen-Stadt .    .

0,030

0,004 | Juli-Okt.

Körbelbach

0,010 Selten;

bei grosser Trockenheit oder strengem Frost

0,005 Bei grosser Trockenheit und bei istrengem Frost

0,001 Bei grosser i Trockenheit i und bei strengem Frost

1. unterhalb Thengen .    .

0,180

0,050 ! Juli-Okt.

0,015

Aug.-Sept. und bei strenger Kälte

2. in Büsslingen, oberhalb der Gewölbebrücke.....

0,200

0,060

Juli-Okt.

0,020

Aug.-Sept. und bei strenger Kälte

19,61

Biber bei der Randegger Mühle........

0,700

0,400 Juli-Okt.

0,250

Selten; im Aug.-Sept.

89,25*)

*) Bei der Dorfbachmün-dung unterhalb Randegg

t-?

H-i

Dorfbach in Hilzingen, oberhalb der oberen Mühle .    .

0,120

0,045

Juli-Okt.

HH

hH

Rohrbach beim Briickchen bei Riedheim.......

0,030 Selten; in

sehr trockenem , Sommer oder bei stark. Frost

0,060

0,020

Juli-Okt.

0,010

I—i

Biber beim Eintritt in das Schweizer Gebiet .    .    .    .

Selten; in : sehr trockenem | Sommer oder bei stark. Frost

0,830

0,440

Juli-Okt.

J—I

Kleine Zuflüsse zwischen der Biber und der Durach

Sehr selten ; in trockenem Sommer und bei stark. Frost

139.84²)

²) Biseinschliessl. Dorfbach.

Schleifenbach bei Obergailingen ........

0,020

0,010

Juli-Aug.

In sehr trockenem Sommer

j—1

Durach bei der Schlauchmühle bei Wiechs a. Randen³)

0,100

0,030

Juli-Okt.

0,010

In sehr trock-| enem Sommer und bei strengem Frost

³) H. W. 1,50—2,00 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

t“¹

Kleine Zuflüsse zwischen der Durach und der gegenüber der Glattmündung liegenden Stelle

Eulengraben bei Altenburg

0,015

0,015

Während des grossem Theils des Jahres

0,007

Volkenbach bei Jestetten

0,053

0,045

Im Sommer und in trockenem Winter

0,025

Selten; bei grosser

Trockenheit u. bei strengem Frost

Oft; in trock-enenjahrenvon Mai-Okt.

Balmer Mühlbach bei Balm

o,oi 6

0,008

Juli-Aug. und bei strengem Frost

Nacker Mühlbach bei Nack

0,020

0,020

JH

Kleine Zuflüsse zwischen der Glattmündung und der Wutach

Riedbach bei Hohenthengen

Während des grossem Theils des Jahres

0,008 Juli-Aug.

{ und bei

| strengem Frost

1

0,012 Bei strengem Frost

0,070

0,050

In trockenem Sommer und im Winter

0,030

Aug.-Sept. und bei strengem Frost

Weilergraben bei Bergösch-ingen.........

0,025

0,008

Im Sommer und Spätjahr und bei Frost

Fluchbach bei Lienheim . .

0,025

0,020

Sept.-Okt. und bei Frost

Hinterbach

1. bei Küssnach .    .

0,005

0,004

Juni-Sept.

0,003 Selten; im Aug.-Sept. und Spätjahr

0,008 Selten; in

Iganz trockenen Jahren im Aug.-Sept. und Spätjahr

Oft; imSommer

0,001

2. bei Kadelburg .    .

0,010

0,003

Juni-Sept.

0,000

Oft; imSommer

Wutaeli

1. bei der Einmündung in den Titisee {Seebach)J) ...

0,500

0,300

Juli-Okt.

0,180

Selten; Aug.-Okt.

27T3

*) H. W. ca. 10 cbm

2. beim Ausfluss aus dem Titisee (Gutach)²)

3. beim Posthäusle, oberhalb der Josbachmündung³) . .

0,800

0,500

Juli-Okt.

0,320

Selten;

Aug.-Okt.

5T7°

²)    Der Ausfluss aus dem See wird durch eine Schleuse regulirt.

³)    H. W.nach Schätzung 25 cbm.

3 h    >

fc SIBL10TEKA

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

h4

1—1

i—j

i-4

Wutach (Gutach)

Josbach

Bruckbach bei der Mündung¹)

0,100

0,060

Juli-Okt.

0,040

Selten; Aug.-Okt.

*) H. W. ca. 2 cbm.

hH

>-4

Eckbach bei der Mündung.    .

0,030

0,020

Juli-Okt.

0,010

Selten; Aug.-Okt.

rH

Siedelbach bei der Mündung .

0,050

0,030

Juli-Okt.

0,020

Selten ; Aug.-Okt.

Schildwenderbach .    .

0,060

0,030

Juli-Okt.

0,020

Selten ; Aug.-Okt.

HH

Josbach oberhalb der Langenordnachmündung ²)    .    .    .

0,45°

0,250

Juli-Okt.

0,150

Selten ; Aug.-Okt.

24,90

²) H.W. nach Schätzung 20 cbm.

hH

Langenordnach bei der Mündung ³)........

0,400

0,250

Juli-Okt.

0,150

Selten; Aug.-Okt.

22,19

³) H. W. nach Schätzung 20 cbm.

1—5 1—1

Josbach bei der Mündung⁴) .

0,800    0,500 ¹ Juli-Okt.

0,300

Selten; Aug.-Okt.

47,66

⁴) H.W. nach Schätzung 40 cbm.

Reichenbach bei Neustadt .

0,130

0,080

Juli-Okt.

0,040

Selten ; Aug.-Okt.

t“¹

Wutach. (Gutach)

1. bei der Pfauensäge unterhalb Neustadt⁵).....

1,900

1,200

Juli-Okt.

0,700

Selten ; Aug.-Okt.

⁵) H.W. nach Schätzung 80 cbm.

2. oberhalb der Haslacheinmündung .......

2,200

1,300 Juli-Okt.

0,800

Selten; Aug.-Okt.

130,09

1-4

t—I

Haslach oberhalb dem Ursee-bach⁶)........

0,500

0,310

Juli-Okt.

0,150

Selten; Aug.-Okt.

24>50

UrseebachbeiderLandstrassen-brücke oberhalb Lenzkirch⁷)

0,200

0,120

Juli-Okt.

0,070

Selten; Aug.-Okt.

11,03

⁶)    DerWasserstandwird i| durch Sammelweiher I regulirt.

H.W. nach Schätzung 20 cbm.

⁷)    H.W. nach Schätzung I 10 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

j—H

Wutach {Gutach)

Haslach bei der Mündung

o,g 10

0,530

Juli-Okt.

0,300

Selten; Aug.-Okt.

53,°6

Röthenbach im Ort Röthenbach²) .........

Wutach, bei der Schattenmühle ³)........

Gauchach

1. bei der Eulenmühle⁴) .    .    .

0,250

0,120

Juli-Okt.

0,070

Selten; Aug.-Okt.

3,500

2,000

Juli-Okt.

1,200

Selten; Aug.-Okt.

0,260

0,060

Aug.-Jan.

[Nie beobachtet

2. bei der Unadinger Post (Gypsmühle)⁵).....

0,230

0,050

Aug.-Jan.

|j 0,050 Nichtjedesjahr;

Juli-August

3. bei der Lochmühle .    .

0,240

0,070

Juli-November 0,070⁶)

52,13⁷)

Tränkebach (.Bittenhach)

1. bei Seppenhofen⁸) .    .

0,080

0,040 Spätjahr,

auch im Wintep

0,040®)

2. bei Bachheim ¹⁰).    .

0,000

0,000

0,000

j—H

Gauchach

1. beim steinernen Wuhr .    .

0,240

0,070“) Aug.-Sept. 0,070“) und im Winter!

2. bei der Burgmühle¹²)

0,400

0,200

Aug.-Sept. und im Winter

0,080

Sehr selten; im Winter

78,89¹³)

⁴)H.W. nach Schätzung

35 cbm-

a) H. W. bei der Mündung nach Schätzung 15 cbm.

³)    H. W. nach Schätzung 180 cbm.

⁴)    H. W. ca. 36 cbm. Zwischen der Eulenmühle und der Una-dinger Post besteht das Bachbett zum Theilaus zerklüftetem Muschelkalk. N. W. wird mit einem Spargraben um die V ersickerungsstellen herumgeführt.

⁵)    Zwischen der Una-dinger Post und der Guggenmühle dient der Kanal der letzteren als Spar graben.

⁶)    Die oberhalb einmündenden Balken thalquellen liefern in knappe-sterZeit noch 0,002cbm.

⁷)    Bei der Einmündung des Tränkebaches.

⁸)    Im Ort Seppenhofen Zutritt von Quellen, welche den Mühlkanal; eisfrei halten.

⁹)    Wassermengen unter 1 0,040 cbm sehr selten.

¹⁰)    Kurz oberhalb Bachheim — ca. 8 km unterhalb Seppenhofen — versinkt der Bach vollständig und nur H.W. (13,5 cbm) nimmt den Weg durch Bachheim.

') Nichtjedesjahr, doch stets den Winter über, wenn der Spargraben zugefroren ist.

¹²)    Zwischen dem steinernen W uhr undklerBurg-mühle starke Quellen — vielleicht aus dem Tränkebach herrührend.

H. W. (v. 23. I. 1890) 64 cbm.

¹³)    Bei der Mündung.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

t-¹

Wutach bei Aselfingen *) .

3.500

2,300

Juli-Nov.

1,200

Selten

¹) H. W. ca. 350 cbm.

j—I

Weiler Graben bei der

Blumegger Mühle .    .

.    0,250

0,040

Juli-Nov.

Selten

14.03

pH

Kommenbach

1. bei Epfenhofen²)    .    .

0,040

0,010

Juli-Nov.

0,005

Selten; i. Aug.-Sept.u.b. Frost

2. oberhalb der Mühle in Grim-melshofen³)......

0,150

0,060

Juli-Nov.

0,040

Selten; i. Aug Sept. u.b. Frost

18,26

Merenbach

1. unterhalb Wellendingen*) .

²)    Die i. J. 1887 erstellte Wasserversorgung beansprucht einen Theil der Wassermenge.

³)    Nimmt auch das aus dem Buchbergtunnel fliessende Wasser auf.

0,120

0,045

Juli-Nov.

0,020

Selten; i. Aug.-Sept. u.b.Frost

2. bei der Dillendorfer Säge .

0,180

0,050

Juli-Nov.

0,030

Selten; i.Aug.-Sept. u.b. Frost

⁴) Der Bach nimmt auch das Abwasser der Bonn -dorfer Wasserleitung auf.

3. unterhalb Weizen beim Eisenbahnübergang .....

0,400

0,160

Juli-Nov.

0,100

Selten; i. Aug.-Sept. u.b. Frost

53.04

HH

Wutaell bei Stühlingen (bei der Hallauer Brücke) .    .    .

4.500

3.500

Aug.-Sept.

2,500

Nicht jedes Jahr; Aug.-Okt.

pH

Weilerbach bei Stühlingen .

0,100

0,030

Aug.-Sept. |j

Selten; bei starkem Frost

Wutaell bei Untereggingen

4,600

3.000

Mai-Okt. 2,200

Nicht jedes Jahr; Aug.-Okt.

594.68⁵)

M Ö* >

¹    H-1

Kothbach

Schwarzbach

Mühlbach bei Dettighofen

0,007

0,004

Oft; imSommer und Spätjahr

0,002

Selten; im Sommer

⁵) Einschliessl. Egginger Bach.

H. W. wird zu 420 cbm angenommen.

Schwarzbach bei Bühl .    .

0,035

0,006

Sommer

0,003

Selten; im Sommer

Brunnenbach bei Bühl

0,007

0,002

Sommer

0,001

Nichtjedesjahr

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Wutach

Kothbach

f¹

Schwarzbach bei Riedern .    .

0,030

0,006

Sommer

0,003

Sommer¹)

*) Versiegt oft unterhalb Riedern.

>

HH

Netzbächle

0,007

0,003

Sommer

0,001

Bisweilen; im Sommer

t-*

Schwarzbach bei Griessen .    .

0,025

0,007

Sommer

0,000

Oft; im Sommer

Kothbach bei der Mündung²)

0,035

0,008

Sommer

0,000

Oft

164,83

2) H. W. ca. 70 cbm.

i-5

hH

Steina

1. bei der Steinamühle .    .

0,200

0,055

Aug.-Okt.

0,045

SeltenjbeiFrost

2. kurz oberhalb der Ehrlen-bachmündung.....

0,150

0,120

Aug.-Okt.

0,100

Selten;beiFrost

29^7

r-¹

Ehrlenbach bei der Mündung

0,100

0,050

Aug.-Okt.

0,037

Selten

11,71

pH

Steina

1. unterhalb des Ehrlenbaches³)

0,200

0,140

Aug.-Okt.

0,115

Selten

2. bei der Illmühle

0,160

Aug.-Okt.

0,120

Selten

3. bei Untermettingen .    .

0,440

0,300

Aug.-Okt.

o,i8o⁴)

Selten

68,08

4. bei Detzeln

0,800⁵)

0,600

Mai-Okt.

0,350

Oft; Aug.-Okt.

Wutach, bei Thiengen⁶)

6,000

4,000

Mai-Okt.

j—H

Thalbach bei Thiengen⁷)

0,070

0,045

Oft; imSommer und Spätjahr

3,500 Nicht jedes Jahr; Aug.-Okt.

0,030 Oft; Aug.-Okt.

³)    H. W. ca. 70 cbm.

⁴)    Messung, nachdem alle kleineren Zuflüsse versiegt waren.

⁵)    Schätzung. Bei Reh-halden versickert das Wasser bei W. K. vollständig und das Bachbett liegt bis zur Mündungtrocken. Ein Theil des Wassers kommt in der Wutach unterhalb der Lauffenmühle wieder zum Vorschein.

H. W. ca. 70 cbm.

⁶)    Zwischen Oberlauchringen und Thiengen Speisung durch ständig fliessende Quellbäche (»Brunnenbäche«).

H. W. wird zu 560 cbm angenommen.

⁷) H. W. ca. 0,500 cbm (bei Gewitterregen, Schneeabgang).

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm | cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Wutach

Schlücht

i. bei Igelschlatt .    .

0,250

0,140 ! Spätjahr

Selten.

2. bei Uehlingen .    .

0,280

0,200

Spätjahr

0,1 IO

Selten.

3. oberhalb der Mettmamün-dung.........

0,700

°,35°

Spätjahr

0,230

Selten.

4°,5°

r-¹

Mettma

1. bei der Amertsfelder Säge

0,150

0,070 j Spätjahr

0,030

Selten.

2.

bei der Schaffhauser Säge .

0,200

0,13° Spätjahr

0,050

Selten.

3. bei der Mündung .    .

0,800

0,500

Spätjahr

0,350

Selten.

41,05

Schlücht unterhalb der Mett-mamündung......

1,500

0,980 Spätjahr

0,600

Selten.

8i,55

t-"

Schwarza

Fischbach¹) bei Schluchsee .

0,120

0,070

Sommer

0,030

August und bei starkem Frost

9 Zufluss des Schluchsees.

Dresselbach²) bei Schluchsee

0,037

0,010

In trockenem Winter

0,000

Bei grosser Trockenh. u. b. strengem Frost

Aubach

²) Zufluss des Fischbachs. Bei W. K. liegt der Bachlauf von der Dres-selbacher Mühle ab meist trocken.

1. oberhalb der Fohrenbachmühle ........

0,150

0,075

Mai-Okt.

0,040 Oft; Juli-Aug.

2. beiderMündung(Fh^^^t:^)³) 0,270

0,135

Mai-Okt.

0,070

Oft; Juli-Aug.

21,60

³) H. W. 25 cbm.

r-*

Schwarza zwischen Leinegg und Witznau......

I,75°

1,250

Spätjahr

1,000

Selten.

111,82⁴)

⁴) Bei der Mündung.

Ordnungs-Zahl

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Wutach

hH

Schlücht unterhalb derSchwar-zamündung ......

2,600

2,000

Spätjahr

Selten

198,02

h—l

Haselbach bei Weilheim

0,060

0,030

Juli-Okt.

0,015 J In sehr trock. | Jahren im | Spätsommer

15,20

Schlücht bei Gurtweil¹) . .

2,500

1,400

Mai-Okt.

0,600

Selten

¹) H. W. ca. 220 cbm.

h—I

Wutach bei der Mündung²)

²) H. W. wird zu 7 80 cbm angenommen.

HH

Kleine Zuflüsse von der

Wutach bis zum Pegel bei Waldshut

Seltenbach bei Waldshut⁸)

0,080 jj 0,050

Aug.-Okt.

0,035

In sehr trock. Sommer; auch bei Frost.

S)H. W. ca. 0,600 cbm (bei Gewitter und rasch. Schneeabgang).

Rhein gebiet.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

C. Südabhang des Schwarzwaldes.

Vom Pegel bei Waldshut bis zu dem bei der Schusterinsel.

I.

Kleine Zuflüsse zwischen dem Pegel bei Waldshut und der Alb

Liederbach

i. bei Gaiss

0,020

0,014

Juni-Okt.

0,009

Oft; imSommer

2. bei Waldshut*)

0,040

0,030

Juni-Okt.

0,014

Oft; imSommer

9 H. W. 0,120 cbm.

Schürlebach bei Dogern

.    0,065    0,034

Juli-Okt.; auch b.starkemFrost

0,024

Selten; August-September

Volkenbach

Mühlebach bei Birndorf²)

.    0,034

0,018

Juli-Okt.

0,008

Selten; in sehr trock. Sommer

²) H. W. im Frühjahr bei Schneeabgang ca. 0,120 cbm.

Volkenbach

1. unmittelbar unterhalb Mühlebacheinmündung

der

0,047

Juli-Okt.

Selten; in sehr trock. Sommer

2. bei Kiesenbach

0,070

0,040

Juli-Okt.

0,030

Selten; in sehr trock. Sommer

I.

Alb (.Hauensteiner Alb) oberhalb der Kunkelbacheinmündung (Menzenschwander Alb) 0,100

0,060

Aug.-Okt.

0,040

Ziemlich oft.

6,18

II.

. £unkelbach bei der Mündung

0,050

Aug.-Okt.

0,035

Ziemlich oft.

5>°4

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Alb

i. an der Heidmoosbrücke bei Menzenschwand.....

0,230

0,180

Aug.-Okt.

0,050

Ziemlich oft

2. unterhalb der Brücke in der Landstrasse von St. Blasien nach Bernau......

0,4 IO¹)

0,200

Aug.-Okt.

0,080¹) Ziemlich oft

3b28²)

Bernauer Alb unterhalb der Goldbacheinmündung .    .    .

0,053

0,026

*) Beiträge zur Hydrographie von Baden, VI. Heft.

²) Bei der Vereinigung mit der Bernauer Alb.

Aug.-Okt.

Ziemlich oft

5 ,77

Fischbach (,Sägebach:) bei der Säge.........

0,150

0,023

Aug.-Okt.

0,010

Ziemlich oft

2,81 ³)

³) Bei der Mündung.

Nettenbach in der Nähe der Mündung .......

0,005

Aug.-Okt.

0,002

Ziemlich oft

|h—I

Bernauer Alb bei Bernau-Innerlehen .......

0,500

0,100

Aug.-Okt.

Ziemlich oft

h—1

Riggenbach bei der Kreuzung des Gemeindewegs .    .    .    .

0,040

0,005

Aug.-Okt.

0,001

Ziemlich oft

Spitzenbach bei der Kreuzung des Gemeindewegs .    .    .

0,004

Aug.-Okt.

0,003

Ziemlich oft

⁴) Bei der Mündung.

HH

M

Sägebach (,Schivendelbach) bei der unteren Schwendeimühle

0,240

0,060 | Aug.-Okt.

0,060 Ziemlich oft

4.91

Rönischbach bei Bernau-Oberlehen .........

0,130

0,070

Aug.-Okt.

0,040

Ziemlich oft

Bernauer Alb bei Bernau-

Weierle⁵) .......

0,550

0,270

Sommer

0,130

Ziemlich oft

19,46

⁵) H.W. ca. 100 cbm (Beiträge zur Hydrographie v. Baden, VI. Heft).

Steinenbach bei St. Blasien

0,200

0,135

Mai-Okt.

0,045

Bisweilen; Aug.-Sept.

13,16

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Alb

i. bei St. Blasien .    .

1,200*)

0,600

Aug.-Okt.

0,380*)

Ziemlich oft

92,45

2. bei Niedermühle

1,900

0,800

Aug.-Okt.

Ziemlich oft

133,00

i) Beiträge zur Hydrographie von Baden, VI. Heft.

H. W. 228 cbm.

H—|

Ibach kurz oberhalb der Schwarzenbacheinmündung .

0,300²)

0,133

Aug.-Okt.

0,065

Ziemlich oft

14,40

y—j

£-<

Schwarzenbach bei der Mündung .........

²) Unsicher. Die Angaben schwanken zwischen 0,180 bis 0,410 cbm.

0,250³)

0,120

Aug.-Okt.

0,070

Selten; b.Frost

13,98

Sägebach unterhalb Hierbach

0,030

0,030

Aug.-Okt.

0,010 Selten;b.Frost

³) Unsicher. Die Angaben schwanken zwischen 0,160 bis 0,390 cbm.

y—h

M

Vogelbach oberhalb der Lochmühle ........

0,034

0,020

Aug.-Okt.

0,014 Selten;b.Frost

y—|

Ibach

1. bei der Wilfinger Säge .    . 0,800⁴)

0,400⁵)

Aug.-Okt.

0,110 Selten; b. Frost

2. bei der Einmündung in die Alb.........

⁴)    Unsicher.

⁵)    Beiträge zur Hydrographie von Baden, VI. Heft.

1,300⁶)

0,4 * 5 ⁶)

Aug.-Okt.

Selten; b.Frost

42,04

⁶) Unsicher.

(-4

Alb unterhalb der Ibach-mündung⁻.......

3,5oo⁷) 1,300 ⁷)

Aug.-Okt.

Selten; b.Frost

180,75

Höllbach bei der Mündung (östlich von Görwihl) .    .    .

⁷) Unsicher. DieAngaben für N. W. schwanken zwischen 0,800 und 2,100.

0,280    0,180

Juni-Nov.

Selten; in sehr trock. Sommer

13,44

Steinbach bei Tiefenstein .

0,090

0,070

Juni-Nov.

0,040

Selten

18,51

Lochmühlenbach vor der

Schildbachmündung .    .    .

0,150

0,130

Juni-Nov.

Selten; in sehr trock. Sommer

7,75

y——j

Schildbach bei Tiefenstein .    .

0,400    0,160

Juni-Nov.

Nicht jedesjahr

6,60

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der • Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Alb bei Albbruck .    .

3,750!) 1,500!)

Mai-Okt.

0,302!) Oft; Aug.-Okt. 242,50

!) Beiträge zur Hydrographie v. Baden, VI. Heft.

H. W. 380 cbm.

Kleine Zuflüsse zwischen der Alb und der Murg

Hauensteiner Mühlbach bei

Albert-Hauenstein .    .    .    .

0,035

0,017

Mai-Okt.

0,010

Oft; Aug.-Sept.

Andelsbach bei Laufenburg

°>¹55

0,120

Okt.-Juni

0,075

Juli-Sept.

*3,59

Hännerer Wuhr bei Laufenburg ²)........

0,160

0,145

Während des gross. Theils des Jahres

0,060

Selten

²) Das Wuhr vermag höchstens 0,250 cbm abzuführen.

Diegeringer Seelbach bei

Niederhof.......

0,055

0,015

Mai-Okt.

0,010 |Oft; imSommer

t-¹

Murg bei Murg . .

0,800

0,500

Mai-Okt.

0,280

Oft; Aug.-Sept.

53,70

y—1

Kleine Zuflüsse zwischen der Murg und dem Heiden-wuhr

Krebsbach bei Rippolingen

0,030

0,015

Juli-Nov.

0,005

Selten i Au?.-Sept.

Heidenwuhr

1. bei Willaringen

0,100

Aug.-Sept.; bisweilen auch bei strengem Frost

2. beimEinflussindenSäckinger Bergsee........

0,160

0,145

Aug.-Okt.

3. bei Säckingen (Schöffebach)

0,250

0,200

Aug.-Okt.

0,150

Aug.-Sept.; bisweilen auch bei strengem Frost

Aug.-Sept.; bisweilen auch bei strengem Frost

11,30

4*

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

HH

Wehra in Vorder-Todtmoos (hinter dem Rathhaus) .    .

0,100

0,020

Aug.-Okt.

0,008

Selten ; bei Frost

j——I

Rüttebach bei der Kreuzung des Gemeindewegs .    .    .    .

0,170

0,080

Aug.-Okt.

0,050

Selten; bei Frost

Sägebach unterhalb der Brücke in Todtmoos-Höfle .    .    .    .

0,120

°>°55

Aug.-Okt.

0,022

Selten; bei Frost

Rüttebach zwischen Höhe und Vorder-Todtmoos .    .    .

0,300

0,140

Aug.-Okt.

0,070

Selten; bei Frost

j—j

Todtenbach bei der Land-strassenbrücke (in der Nähe der Mündung)......

0,100

0,040

Aug.-Okt.

0,006

Selten; bei Frost

Wehra

1. in Vorder-Todtmoos (unterhalb der Strasse nach Murg)

0,400

0,200

Aug.-Okt.

0,060

Selten; bei Frost

2. bei der Brücke in Todtmoosau

0,700

0,500

Oft

0,200

Selten; bei Frost

3bOO

HH

Rothmoosbach bei der Mündung .    ........

0,160

0,090

Während des gross. Theils des Jahres

0,030

Selten

7>²4

Wehra in Wehr, oberhalb der Haselmündung .    .    .    .

1,200

0,800

Etwa 8 Monate im Jahr

0,360

Selten

77,08!)

*) Bei derHaselmündung.

HH

Hasel bei Hasel²) . .

0,240

0,100

Juli-Aug.

0,030

Juli-Nov.

²) Das Wasser versiegt von Juli-Oktober zwischen Hasel und der Erdmannshöhle.

Wehra bei Brennet (b. Wehr der Buntweberei Brennet) .

b53°

1,000

Etwa 8 Monate im Jahr

0,500

Selten; bei lang anhalten-derTrockenheit

115,16 ⁸) ³) Bei der Mündung.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

t-*

Kleine Zuflüsse zwischen der Wehra und dem Weidbach

Bachtelesgraben bei Nieder-Schwörstadt*)......

0,040

0,020

Mai-Okt.

0,010

Oft; Aug.-Sept.

Sägebach bei Riedmatt²)

0,030

0,012

Mai-Okt.

0,008

Oft; Aug.-Sept.

¹)    Zwischen Nieder-Dossenbachu. Nieder-Schwörstadt liegt das Bachbett im Sommer oft trocken.

²)    An einzelnen Stellen ist das Bachbett im Spätsommer trocken.

Minsein Bach (Dürrenbach) bei Minsein ³)......

0,035

0,015

Mai-Okt.

0,006—

0,010

Selten; Aug.-Sept.

³) Unterhalb Minsein versiegt im Aug. und Sept. derBach oft vollständig.

t-¹

Weidbacll (Grosser Bach) bei Degerfelden (oberhalb der Hagenbachmündung).    .

0,070

0,045

Oft; Mai-Nov.

Nie beobachtet

1—|

Hagenbacher Bach bei Degerfelden .......

0,140

0,1 IO

Mai-Nov.

Nie beobachtet

r-¹

Weidbaell unterhalb der Hagenbachmündung .    .    .

0,220

0,150

Oft; Mai-Nov.

Nie beobachtet

j—H

Dorfbach bei Nollingen⁴) .

0,120

0,070

Mai-Nov.

Nie beobachtet

⁴) H.W. ca. 0,500 cbm.

t-¹

Kleine Zuflüsse zwischen dem Weidbach und der Wiese

Klosterbach bei Wyhlen⁵) .

0,040

0,008

Aug.-Sept. und bei Frost

Nie beobachtet

⁵) H, W. ca. 2,0 cbm.

f¹

j-H

Wiese

Schönenbach

Stübenbach bei Todtnauberg .

0,500

0,170

Juni-Okt.

0,100

Selten; Aug.-Sept.

Schönenbach oberhalb Todtnau⁶) .........

0,360

0,250

Juli-Okt.

0,120

Juli-August

20,02⁷)

⁶)    H.W. ca. 50—öocbm. (DerBachkorrektion bei Todtnau zu Grunde gelegt).

⁷)    Bei der Mündung.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebun gsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

HH

Wiese kurz unterhalb der Schönenbacheinmündung ¹) .

0,940

0,400

Juli-Sept.

0,190

Selten

42,55

II.

Prägbach kurz vor der Mündung bei Geschwend .    .    .    0,600

*) H. W. (v. Dezember 1882) zwischen Todtnau und Geschwend 150—160 cbm.

0,260

II.

Wiedenbach bei der Mündung .........

Während des grösseren Theils des Jahres

0,180

Sehr selten

29,86

0,350

0,250 ¹ Meist im j Winter und Frühjahr

19,68

II.

Aiternbach bei Aitern .    .

0,500

0,150

Juli-Sept.

0,060

Selten; Aug.-Sept.

II.

Thalbach in Schönau .    .

0,170

0,080

Mai-Okt.

0,015

Oft; Aug.-Sept.

II.

Schliffbach bei Schönau .    .

i,ooo²) 0,300²)

Mai-Okt.

0,050²)

Selten; Aug.-Sept.

²) Die Angaben sind unsicher.

I.

'Wiese oberhalb der Einmündung des Böllenbachs .

1,500

0,940

Regelmässig in trockenem Sommer

0,45°

Selten; Sommer

123,60

II.

Böllenbach bei Wembach

0,350

0,200

Juli-Okt.

0,075

Selten; Aug.-Sept.

13,62

II.

Künbach bei der Mündung .

I,55°

0,800

Mai-Okt.

0,200

Selten; Aug.-Sept.

10,88

II.

Angenbach bei der Mündung

0,45°

0,200

Bei anhaltend. Trockenheit und bei Frost

0,100

Selten;

Juli-Aug.

21,79

I.

'Wiese bei Atzenbach, unterhalb der Angenbachmündung

3,800

2,200

II.

Himmelsbach bei Zell . .

0,145

0,070

Im Sommer und bei anhaltendem Frost Juli-Okt.

0,800

0,030

Beiungewöhnl. Trockenheit oder Frost

Oft; Aug.-Sept.

I.

Wiese bei Zell, unterhalb der Himmelsbacheinmündung

4,000

2,300

II.

Rischbach bei Zell . .

0,100

0,050

Im Sommer und bei anhaltendem Frost Juli-Okt.

1,000

0,020

Beiungewöhnl. Trockenheit oder Frost

Selten ; Aug.-Sept.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

i-¹

Wiese

i. oberhalb Fahrnau .    .

4>5°°

1,400

2. oberhalb Schopf heim¹) .    .

4,700

2,000

HH

I—I

Kleine (Belchen-)Wl&se. kurz vor der Einmündung der Köhlgartenwiese.....

Im Sommer und bei anhaltendem Frost

Im Sommer und bei anhaltendem Frost

0,900

1,000

Bei ungewohnt Trockenheit oder Frost

Beiungewöhnl. Trockenheit oder Frost

*) H. W. (v. Dezember 1882) ca. 380—400 cbm.

0,680

0,400

rH

i“¹

Köhlgartenwiese bei Tegernau

Kleine Wiese bei Langenau (in der Nähe der Mündung)²)

Wiese

1. bei Maulburg.....

0,480

0,250

Ziemlich regelmässig, von || Mai-Sept.

Juli-Okt. I 0,190

0,250

Beiungewöhnl.

Trockenheit

Selten; Aug.-Sept.

1,320

0,850

Regelmässig v. Mai—Sept.

0,600 Bei anhaltender Trockenheit oder Frost

40,29

29,67

9L73

²) H.W. ca. 100 cbm.

5,600

3,000

2. oberhalb Brombach, beim Brombacher Wehr .    .    .    .

6,300

4,000

II.

Steinenbach (Klosterbach) beim Kloster Weitenau .    .

0.350

0,170

Im Sommer regelmässig;

auch bei anhaltendem Frost

Im Sommer regelmässig;

auch bei anhaltendem Frost Juli-Okt.

b55°

1,900

0,050

Bei anhaltender Trockenheit oder Frost

Bei anhaltender Trockenheit oder Frost

Oft;

Sommer

III.

Schwammerich bei der Mündung .........

0,300

0,100

Juli-Okt.

0,014

Oft;

Sommer

11,83

II.

Steinenbach (Rohrgraben) bei Steinen......

0,800

0,250

Juli' Okt.

0,080

III.

II.

I.

Heilisaubach bei der Mündung

Steinenbach bei der Mündung .........

Wiese

1. beim Haagener Wehr .    .

0,050

0,030

Aug.-Okt.

0,020

Oft;

Sommer

Selten; Juli-Aug.

9,09

0,650

45.40

6,700

2. an der Landesgrenze⁸) .    .

7.300

II.

Aubach bei Inzlingen .    .

0,020

3,800 Im Sommer j regelmässig;

auch bei j anhaltendem Frost

4,000 ; Im Sommer regelmässig;

auch bei anhaltendem Frost

Juni-Okt.

2,000

2,300

0,015

o,oio-

Bei anhaltender Trockenheit oder Frost

Bei anhaltender Trockenheit oder Frost

422,62 ⁴) 3) H. W. wird zu ca. 500 cbm angenommen.

⁴) Am Pegel bei Lörrach.

Sehr selten; Aug.Sept.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

D. Westabhang des Schwarzwaldes.

Oberer Theil.

Vom Pegel bei der Schusterinsel bis oberhalb des Leopoldskanales.

I. I Kslliciei? in Rändern, zunächst oberhalb der Einmündung der Minder-Kander

0,700

II. Minder-Kander bei der Mündung .........

0,33° Regelmässigim Sommer; auch bei anhaltendem Frost

0,200

Nichtjedesjahr

29,04

0,300

0,200

I. Kander zunächst oberhalb der Wollbachmündung .

Regelmässigim Sommer; auch bei anhaltendem Frost

0,070

Nichtjedesjahr

12,03

1,000

0,600

II. Wollbach in Wollbach (beim Wehr hinter dem Gasthaus zur Blume).......

Regelmässigim Sommer; auch bei anhaltendem Frost

0,400 Nichtjedesjahr 49>^²

0,160

0,090

I. I Ränder bei Eimeldingen .

1,300

0,620

I. Feuerbaell bei Kirchend) 0,300

0,190

II. Engebach (Haselbach) bei Welmlingen......

Regelmässigim Sommer; auch bei anhaltendem Frost Regelmässigim Sommer; auch bei anhaltendem Frost Während des grösseren Th eil s des Sommers

0,045

0,220

Nichtjedesjahr

Nichtjedesjahr

0,090 j Ziemlich oft; Aug.-Sept.

0,080

0,025

Im Sommer und bei strengem Frost

0,005

Oft;

Aug.-Sept.

12,93

¹) H. W. ca. 9 cbm.

III. Lettenbach bei Welmlingen .

0,030

Im Sommer und bei strengem Frost

0,010

Oft;

Aug.-Sept.

II. Engebach

I 1. bei Efringen

0,200

0,060

2. im Ort Efringen .    .

0,220

0,070

Im Sommer und bei strengem Frost Während des grösseren Theils des Jahres

0,030

0,060

Nicht selten; im Sommer

Nicht selten; im Sommer

27,82²) 2^ ]3ej 4er Mündung.

Rheingebiet

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Hohlebaeh zwischen Schliengen und Steinenstadt

0,230

0,070

Sommer

0,030 | Nicht selten

34)95 ¹) ¹j Bei Steinenstadt

Klemmbach bei der Eisenbahnstation Müllheim .    .    .

0,400    0,140

Sommer

j 0,090 j Nicht selten

Sulzbaeh. von Sulzburg bis Heitersheim²)......

i⁻¹

Seltenbacll bei Eschbach

0,180 ) 0,130 |Den grösseren 0,000⁴) Theil des 1 Jahres

Juli-Sept.

0,160    0,080

0,000

Ziemlich oft

Oft; Sommer

t-¹

Möhlin

S-H

I

Eckbach

0,120⁵) 0,060 Juli-Sept.

0,035

rH

Schulbach

0,04 O⁷) 0,020

Juli-Sept.

0,010

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

2) Unterhalb Sulzburg zum Theil Speisung durch Grundwasser.

—    ³) Durchschnittlich etwa

5 Monate im Jahr vorhanden.

⁴) Unterhalb Heiters-heim liegt der Bach oft ganz trocken, da das wenige Wasser, sofern es nicht zur Wässerung benützt wird, versickert.

H.W. ca. 26 cbm.

10,24®) ⁵) Schätzung.

⁶) Bei der Mündung.

H. W. ca. 8 cbm.

—    ⁷) Schätzung.

H. W. ca. 3 cbm.

HH

h-H

Ehrenstetter Ah-Bach . .

0,1 oo⁸) 0,065⁸)

Juli-Sept.

0,030

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

12,46°)

⁸)    Schätzung.

⁹)    Bei der Mündung.

H. W. ca. 8 cbm.

Möhlin

1.    in Ehrenstetten¹⁰) .    .    .    .

2.    bei Offnadingen und bei

Biengen¹¹).......

0,400

0,230

Juli-Sept. I

0,150

0,400

0,200

Juli-Sept.

0,100

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

39,39

¹⁰) H. W. ca. 30 cbm.

b H. W. ca. 30 cbm.

j——l

Neumagen oberhalb der Stampfebachmündung .    .    .

o,2oo¹²) 0,120¹²)

Juli-Sept. |

o,o8o¹²)

HH

J—I

Stampfebach

0,190¹³) 0,1 io¹³)

Juli-Sept. 0,070¹³)

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

ii)37

10,71

¹²) Schätzung.

H.W. ca. 10 cbm.

¹³) Schätzung.

H.W. ca. 10 cbm.

pH

Neumagen oberhalb dem Ziegelplatz¹⁴)......

0,480

0,310

Juli-Sept.

0,200

HH

Langenbach beim Ziegelplatz .

°,37°¹⁵)

0,2 30¹⁵)

Juli-Sept.

0,130¹⁵)

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

33,83

26,77

¹⁴) H. W. ca. 30 cbm.

¹⁵) Schätzung.

H.W. ca. 20 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

HH I—I

Möhlin

Neumagen

1.    bei Staufen¹)

2.    bei Biengen

0,500

0,400

0,250

Juli-Sept.

0,100

0,150 Juli-Sept.

0,080

Oft; Sommer und Spätjahr

Oft; Sommer und Spätjahr

83,7s²)

H. W. ca. 80 cbm.

In dem grobkiesigen Boden unterhalb Staufen versickert viel Was-

ser.

Möhlin bei Hausen a. d. M.³)

0,600

0,300

Juli-Sept.

o,ooo⁴)

Ziemlich oft; Sommer und Spätjahr

Krebsbach

²)    Bei der Mündung.

³)    H. W. nach Schätzung 70—80 cbm.

⁴)    Das Wasser versickert in dem kiesigen Boden.

Krottenbach bei Niederroth-weil.........

0,170

0,100

Juli-Sept.

0,060

Selten ; Juli-Okt.

20,58

Krebsbach bei Niederroth-weil.........

0,310

0,190

Juli-Sept.

0,100

Ziemlich oft; Sommer

52,96 ⁵) 5) Einschi, des Krottenbaches.

Blau-Wasser bei der Neumühle ........

0,400

0,300

Juli-Sept.

0,200

Selten; Winter

Krebsbach bei Burkheim

0,700

0,500

Juli-Sept.

0,300

Selten; Winter

62,35

) ⁶) Bei der Mündung.

Kleine Zuflüsse zwischen dem Krebsbach und dem Pegel bei Sasbach ....

Riedgraben bei Jechtingen .

0,100    0,060

Juli-Sept.

0,020

Selten; Winter

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

E. Westabhang des Schwarzwaldes.

Mittlerer Theil.

Vom Leopoldskanal bis unterhalb der Kinzig.

Elz in Oberprechthal unterhalb der Einmündung des Landwasserbaches*)    .    .    .

1,600

hH

h-H

Frischnaubach unterhalb der Pelzmühle.......

0,450 Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, Okt. und Nov.

0,240

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

l) H. W. ca. 66 cbm.

0,140

0,070

i“¹

Elz oberhalb der Yachmün-dung.........

Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, ;Okt. und Nov.

0,030

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

1,800

I—H t—I

Yach bei der Mühle des Jakob Disch.........

1,000 Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, Okt. und Nov.

0,500

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

7²>38

0,400

Elz zwischen Yach und Biederbach .........

0,2 20 Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, Okt und Nov.

0,090

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

3,060

1,660

j—H

Biederbach unterhalb der Bolzbergbrücke.....

Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, Okt. und Nov.

0,880

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

91,60

0,550

0,150

ElZ bei der Stollenbrücke

3,600

1,800

Wilde Gutach

Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, Okt. und Nov. Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, Okt. und Nov.

0,090

0,970

Gewöhnlich im Juli-Aug ; seltener im Spätjahr Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

¹7¹ >4¹

1. oberhalb des Kilpenbaches

1,400

0,520

2. oberhalb des Ochsenwehrs in Altsimonswald .    .    .    .

Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, Okt. und Nov.

0,260

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

59**8

1,880

0,700

Gewöhnlich im Juli-Sept.; seltener im Juni, [Okt. und Nov.

0,350

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

98,96

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Elz

li

Wilde Gutach

hH

Ettersbach oberhalb des letzten Wehres........

hH

Simonswälder Haslach gegenüber dem Pfarrhaus in Altsimonswald ......

0,550 ! 0,200 Gewöhnlich im 0,050 Juli-Okt. Juli-Sept.; seltener im Juni,

Okt. und Nov.

10,72 !)

h Bei der Mündung.

0,330 j 0,150

hH

Wilde Gutach oberhalb der Niederbrücke in Altsimonswald (beim Gasthaus zum Adler)........

Gewöhnlich im 0,050 Juli-Okt. Juli-Sept.; seltener im Juni,1 Okt. und Nov.jj

1 1,55 ²) ²) Bei der Mündung.

I!

Elz beim Gütermann’schen Wehr in Gutach⁸) .    .    .    .

hH

hH

Lossele mit dem Oberlauf der Glotter an der Brücke bei km 11 der Glotterthal-strasse .    .....

2,760    1,050 Gewöhnlich im 0,460

Juli-Sept.; seltener im Juni,;!

Okt. und Nov.

6,37°    2,860 Gewöhnlich im 1,43°

Juli-Sept.; seltener im Juni,

.Okt. und Nov.

Juli-Okt.

Juli-Aug.; seltener im Spätjahr

302,48

o,4Qo⁴) 0,280*)

Juli-Okt.

0,150

Selten

dz beim Kollmarsreuther Wehr.........

7,530

hH

I—I

Brettenbach

3,000 ^Gewöhnlich im !Juli-Sept.; seltener im Juni, jOkt. und Nov.

2,000

⁸) Von hier abwärts liegt beiN.W. und bei W.K. das Flussbett nahezu trocken, da fast alles Wasser in den Gewerbekanälen.

H.W. wird beiWald-kirch zu ca. 350 cbm angenommen.

⁴) Messung u. Schätzung. Das Gebiet ist sehr quellenreich.

H.W.nachSchätzung 20 cbm.

hH

Litzelwälder Bach bei der Mühle in Keppenbach.....

0,100    0,037

Gewöhnlich im Juli und Aug.; seltener im Juni

0,015

Oft; Juli-Aug.

hH

hH

Tennenbach mit dem Aubach oberhalb der Brücke in dem Gemeindeweg von Keppenbach nach Emmendingen

0,1 IO

0,080 Gewöhnlich im Sjuli und Aug.;' seltener im Junij

0,025 Oft; Juli-Aug.

hH

hH

Brettenbach in Lörch, kurz unterhalb der Brücke beim Hornwald⁵).......

0,800

0,470

Gewöhnlich im: Juli und Aug.;l seltenerimjuni 1 und Sept. II

0,090 Oft; Juli-Aug.

⁵) H. W. bei der Mündung ca. 40 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Elz unterhalb der Bretten-bachmündung¹).....

8,340

1-4 1—1

Dreisam (Ravenna). .

0,2 90²)

3)470 Gewöhnlich im 2,090 Juli-Sept.; seltener im Juni,

Okt. und Novi

0,IÖ0²)j Juli-Okt. 0,090²)

Selten; Juli-Aug. und Spätjahr

479>9I

!) H . W. wird zu 4 5 0 cbm angenommen.

Sommer und Spätjahr

²) Schätzung.

Zartenbach³)

0,150    0,080

Juli-Okt.

0,050

Sommer und Spätjahr

HH

1-4

Alpersbach

0,100*)! 0,050*)

Juli-Okt.

0,030⁴)

Sommer und Spätjahr

³)    Zum Theil Speisung durch die Moore bei Hinterzarten.

⁴)    Schätzung.

Dreisam oberhalb des Wagensteigbaches (an der Brücke bei der Rainmühle) .    .    .

0,7 70⁵)

0440⁵)

Juli-Okt.

0,280®)

Selten

⁵)    Messung u. Schätzung.

H.W. ca. 40 cbm.

⁶)    Schätzung.

i—i    i—i

<    H

W agensteigbach

⁷)    Messung u. Schätzung.

⁸)    Bei der Mündung.

H. W. ca. 15 cbm.

Spirzenbach

0,180⁶)

O, IOO⁶)

Juli-Okt.

0,055'⁶)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

⁹) Messung u. Schätzung. Das Wasser versickert

i—i

Ibenbach bei der Brücke oberhalb der Mündung .    .    .    .

o,32o⁷) o,i8o⁷)

Juli-Okt.

0,120⁷)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

18,07⁸)

zum Theil in dem grobkiesigen Bett.

¹⁰) Bei der Mündung. H. W. ca. 50—60

cbm.

SH

Wagensteigbach bei der Brücke in Burg........

o,8oo⁹)

0,500°)

Juli-Okt.

o,3Qo⁹)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

7¹,59lc)

1-4

1—1

Dreisam bei Zarten . .

0,700n) 0,400”)! Juli-Okt.

0,250“)

Selten

121,78

i—j

h4

Krummbach oberhalb der Mündung .........

o,5Qo¹²)

0,300¹²) Juli-Okt.

o, 190¹²)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

30,71

¹ ’) Messung u.Schätzung. Oberhalb Zarten versickert viel Wasser in dem kiesigen Bett, daher bei Zarten die Wassermenge erheblich kleiner, als diejenige des Rothbachs und des Wagensteigbachs zusammen.

H.W.ca. ioocbm.

¹²) Messung u.Schätzung.

H. W. ca. 25 cbm.

Brugga oberhalb des St. Wil-helmer Thalbaches .    .    .

o,28o¹³)

o,i50¹³)

Juli-Okt.

o,o8o¹³)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

12,44

¹³) Schätzung.

1—1

St. Wilhelmer Thalbach .

0,320“)

o,i8o¹⁴)

Juli-Okt.

0,105“)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

r5,²5¹⁵)

l4j Schätzung.

¹⁵) Bei der Mündung. H.W. ca. 12 cbm.

I—I

Reichenbach

0,215¹⁶)

0,125’®)

Juli-Okt.

0,07 5¹⁶)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

13,75¹⁷)

¹⁶)    Messungu.Schätzung.

¹⁷)    Bei der Mündung. H.W. ca. 10cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Elz

Dreisam

III.

Brugga bei der Mündung¹). .

0,800

0,400

Juli-Okt.

0,200

III.

Eschbach bei Ebnet .... 0,300²) 0,150²)

Juli-Okt.

0,100'-)

Ziemlich selten; Sommer und Spätjahr

Ziemlich oft; Sommer

63,35

36,78

!) H.W. ca. 40 cbm.

II.

Dreisam

²) Messung u. Schätzung. Bei N. W. und W. K. ist das Bachbett streckenweise trocken. H.W. ca. 20cbm.

1. bei Ebnet, km 24,50c³) .    .

4,600

1,700

Juli-Okt.

2. bei Freiburg (km 21,200)    .

4,800⁴) i,8oo⁴)

Juli-Okt.

0,800⁴)

III.

Betzgraben oberhalb Neuershausen ........

Ziemlich oft; Sommer, Spätjahr und bei strengem Frost Ziemlich oft; im Sommer, Spätjahr u. bei strengem Frost

257,¹⁶

267,09

0,600

0,400

Juli-Okt.

0,300

Selten; im Sommer und Spätjahr

III.

Glotter (Unterlauf) oberhalb der Oelmühle in Denzlingen

0,640

0,450

Im Sommer;

seltener im Spätjahr

0,230

Selten; Juli-Aug.

IV.

Schobbach (Schoppach) etwas oberhalb der Bottinger Brücke

2,240

1,080

Juli-Aug.

0,660

In der Regel im Juli-Aug.

45>59

III.

Glotter mit Schobbach unter den beiden Brücken in Böttingen ........

2,880

1,530

Juli-Aug.

0,890 In der Regel im Juli-Aug.

55,83

³)    Der beim Ebneter Wehr rechts abzweigende Mühlbach führt bei M. W. bis N. W. 1,00—0,70 cbm, bei W. K. 0,40 cbm.

⁴)    Das Wasser befindet sich grösstentheils in den Kanälen.

Von Freiburg bis unterhalb Lehen und auch weiter abwärts versinkt in dem groben Geröll viel Wasser und das Flussbett liegt im Juli-September oft wochenlang vollständig trocken.

H.W. wird zu ca. 200 cbm angenommen.

Der bei der Neuers-hauser Stauschleuse von rechts einmündendeGe-werbekanal führt bei

M.    W. 2,0 cbm, bei

N.    W. und W. K.

O. 70—0,80 cbm.

III.

Eichstetter Mühlbach und alte Dreisam........

III.

Eichstetter Mühlbach (Reichen-hach) bei der Oelmühle in St. Georgen......

0,200

0,150

Juli-Okt.

0,100

Selten; Sommer und Spätjahr

Umkircher Mühlbach {Holder le- oder Bohrer-Bach) bei Güntersthal......

0,220

0,130

Juli-Okt.

0,085

Ziemlich oft;

Sommer und Spätjahr

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Elz

Dreisam

hH

j—H

Eichstetter Mühlbach (.Reichenbach)

i. bei Gottenheim .    .

1,200

0,700

Juli-Okt.

0,400

Sommer und Spätjahr

2. bei Bötzingen an der Mühle

1,200

0,700 Juli-Okt.

0,18c¹)

h Unsicher.

Riedkanal

1. bei der Eisenbahnstation Wasenweiler......

0,400

0,300

Juli-Okt.

0,180

2. unterhalb der Eisenbahnbrücke bei Wasenweiler

0,900

0,900

Juli-Okt.

0,300

3. bei Oberschaffhausen .    .

2,000

1,500

Juli-Okt.

0,400

r—1

HH

Eichstetter Mühlbach östlich von der Aumühle bei Eichstetten ........

1,300

0,500

Juli-Okt.

0,200

Aumühlebach bei der Aumühle ........

2,300

1,400

Juli-Okt.

o, 100 ²)

Ziemlich oft; im Sommer

a) Unsicher.

Herrenmühlebach (alteDrei-sam) unterhalb der Abzweigung von der Dreisam .    .

1,800

0,700

Juli-Okt.

o,i5°³)

Ziemlich oft; im Sommer

³) Unsicher.

h-H

Alte Dreisam bei Bahlingen .

5400

2,100

Juli-Okt.

0,200

Ziemlich oft; im Sommer

►H

dz mit Dreisam unterhalb der Landstrassenbrücke bei Riegel ........

14,600

7,200

Im Sommer;

seltener im Spätjahr

4,800

Selten; Juli-Okt.

1141,29

hH

H-l

Leopoldskanal unterhalb der Schleusen bei Riegel⁴) .    .

7,100

1,400

Im Sommer;

seltener im Spätjahr

⁵)

*) H. W. (der vereinigten Elz und Dreisam) wird zu ca. 660 cbm angenommen.

5) Bei W. K. erhält der Leopoldskanal Sickerwasser.

nur

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

I. Elz unterhalb der Riegler Schleuse.......

7.500

5,820 Im Sommer; |j 4>34° seltener im Spätjahr

Selten; Juli-Okt.

II.

Bleiche (.Bleichbach) oberhalb

der Kirnbachmündung .    .    0,360

0,200

III.

Kirnbach unterhalb Kirnhalden 0,030

0,020

II.

Bleiche in Bleichheim •    0,360

0,200

I.

Elz 300 m unterhalb der Brücke im Kreisweg Oberhausen-Ringsheim ....    7,860

6,020

II.

Ettenbach (Münstergraben) 100 m oberhalb des Hummel-schen Stauwehrs.....

0,047

0,030

III.

Dörlinbacher Grundbach oberhalb des Stauwehrs der Klostermühle in Ettenheim-münster .

0,060

0,050

III.

Lautenbach .oberhalb der Mündung .........

0,004

0,001

II.

Ettenbach unterhalb der Bleiche in Münchweier .    .    0,250

0,150

III.

Zufluss von Ettenheimweiler

oberhalb der Mündung .    .    0,035

0,020

III.

Fillmersbach 200 m oberhalb der Mündung......

0,008

0,002

II.

Ettenbach in Ettenheim . . I 0,290

0,170

x) Die der alten Elz j bei Hochwasser zu- J geführte Wassermenge soll höchstens den Be- j trag von 81 cbm in der j| Sekunde erreichen.

Selten; im Sommer u. bei (starkem Frost

Im Sommer und bei starkem Frost

Im Sommer jj 0,010 ; Selten; im

Sommer u. bei ; starkem Frost

und bei starkem Frost!!

Im Sommer und bei starkem Frost

0,130

0,150 j Selten; im

Sommer u. bei starkem Frost

Gewöhnlich im 4>49° Juli-Aug.; seltener imjuni,;

Sept. und Jan.

Oefters im ( Juli-Aug.; | mitunter im I Mai, Juni, Dez. und Jan.

Oefters im Juli-Aug.; mitunter im Mai, Juni, Dez. und Jan. Oefters im Juli-Aug.; mitunter im Mai, Juni, Dez. und Jan. Oefters im Juli-Aug. ; mitunter im Mai, Juni, Dec. und Jan. Oefters im Juli-Aug.; mitunter im Mai, Juni, Dec. und Jan. Oft; Sommer und Winter

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltenerimMai, Juni und im Winter

Selten; Juli-Aug.

0,020

0,040

0,070

Oft; wie N.W.

Oft; wie N.W.

Oft; wie N.W.,

0,010 Oft; wie N.W.

0,002

0,070

Wie N. W.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

t-5

Elz unterhalb der Ettenbach-mündung .......

8,1501 6,190

hH

Kinzig’ in Schenkenzell (bei km 78,90g)¹)......

0,510

0,380

Gewöhnlich im Juli-Aug.; seltener imjuni, Sept. und im Winter Im Sommer und Spätjahr; auch bei Frost

4,560

0,260

Selten; Juli-Aug.

1302,68

Gewöhnlich im Sept.; selten im Winter

76,44

9 H.W. ca. 85 cbm.

HH

HH

Kleine Kinzig (Reinerzauer-bach) bei Vorthal, oberhalb der Einmündung des Kaltbrunnerbachs ......

0,480

0,360

Im Sommer und Spätjahr; auch bei Frost

0,240

Gewöhnlich im Sept.; selten im Winter

36,78

j—H

hH

Kaltbrunnerbach oberhalb Vorthal .........

0,120

0,090

Im Sommer und Spätjahr; auch bei Frost

0,060

Gewöhnlich im Sept.; selten im Winter

13,95

pH

Kleine Kinzig bei Schenkenzell²) .........

0,640

0,480

Im Sommer und Spätjahr; auch bei Frost

0,320

Kinzig oberhalb Schiltach (bei km 76,6)³).....

Gewöhnlich im Aug.-Sept.;

selten im Winter

61,38

²) H.W. ca. 70 cbm.

I,5°°

1,100

Im Sommer und Spätjahr; auch bei Frost

0,700

pH

Schiltach

Gewöhnlich im Aug.-Sept. ; selten

im Winter

³) H.W. ca. 200 cbm.

1. unterhalb Tennenbronn, bei km 11,5 der Landstrasse St. Georgen-Schramberg⁴) .    .

0,600

0,350

2. bei Schiltach

1,100

0,600

Im Sommer und bei strengem Frost

Im Sommer und bei Frost

0,250

0,300

⁴) Speisung durch nachhaltige Quellen.

Kinzig

Gewöhnlich im Aug.-Sept.;

selten im Winter

H5,47

1. oberhalb der Heibachmün-dung (km 73)......

2,700

1,930

Im Sommer und bei Frost

1,150

2. unterhalb der Heibachmün-dung (km 72,60).....

Gewöhnlich im Aug.-Sept;

selten im Winter

2,750

2,080

Im Sommer und bei Frost

1,270

Gewöhnlich im Aug.-Sept.;

selten im Winter

277,57

HH

Langenbach bei der Mündung

0,130

Im Sommer und bei Frost

0,000

Gewöhnlich im Aug.-Sept. ;

selten im Winter

13,00

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kinzig oberhalb Wolfach (bei km 64)......

3,700

2450

Im Sommer und bei Frost

1,200

Wolf bach oberhalb der Seebachmündung ......

Gewöhnlich im Aug.-Sept.;

selten im Winter

327,80

0,500

Seebach oberhalb derMündungd)

0,200

Wolf bach zwischen dem Seebach und dem Wildschapbach

0,700

h-H

Wildschapbach oberhalb der Mündung²).......

0,400

J—H

Wolfbach zwischen dem Wildschapbach und dem Rankachbach (.Rankenbach) .

0,350 ' Während des gross. Theils des Jahres, besonders im Sommer

0,100 Während des gross. Theils des Jahres,

! besonders im Sommer

0,450 Während des gross. Theils des Jahres, besonders im Sommer

0,350 Während des 0,030 gross. Theils ! des Jahres, besonders im Sommer

0,200

0,030

0,250

Im Aug.-Sept; selten im Winter

Im Aug.-Sept.; selten im Winter

Im Aug.-Sept.; selten im Winter

Gewöhnlich im Sommer, selten im Winter

36,24

7,68

i3,98³j

*) Angaben unsicher.

²)    Angaben unsicher.

³)    Bei der Mündung.

j-H

Rankachbach (Rankenbach) bei der Mündung......

Wolf bach oberhalb der Mündung .........

Kinzig oberhalb der Siechenbrücke bei Wolfach .    .    .

pH

Kirnbach bei der Mündung .

0,600 \ Während des j gross. Theils des Jahres, besonders im Sommer

0,400 Während des gross. Theils des Jahres, besonders im Sommer

1,500 || O.gOO Während des ; 0,350 Jm Aug.-Sept.; gross. Theils des Jahres, besonders im Sommer

2,500 Während des gross. Theils des Jahres, : besonders im Sommer

0,130 Juni-Aug. und Okt.; sowie bei Frost

1,000

0,300

Gewöhnlich im Sommer, selten im Winter

0,600

0,060

Gewöhnlich im Sommer, selten im Winter

selten im Winter

4,880⁵)

0,880

1,300

0,040

Im Aug.-Sept.; selten im Winter

Im Aug.-Sept. ; selten im Winter

18,86

126,82⁴

17,20

) ⁴) Bei der Mündung. H.W. ca. 140 cbm.

⁵) DemWasserstand von 0,60 m am Pegel bei Wolfach entsprechend.

Kinzig zwischen der Kirnbach- und der Gutachmün-dung.........

5,700

2,800 ;Juni-Aug. und Okt.; sowie bei Frost

1,300

Im Aug.-Sept.; selten

im Winter

477,81 ⁶)

⁶) Bei der Gutachmün-dung (ohne Gutach). H.W. 526 cbm.

j-H

Gutach oberhalb derSchonach-mündung (bei km 1 der Landstrasse Triberg-Furt wangen)

0,300 Juni-Okt. und O, I50⁷) Im Juli-Aug. bei anhalten-i dem Frost

fast regelmässig 3—4 Wochen

⁷) Im Flussbett nur Sickerwasser, welches durch die undichten Wehre hindurchgeht.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kinzig

Gutach

HH

HH

Schonach in Triberg (Scho-nacher Vorstadt) .    .    .    .

0,300

0,18g¹)

Juni-Okt. und bei anhaltendem Frost

0,120

HH

Nussbach oberhalb der Kreuzbrücke bei Triberg .    .    .    .

0,130

0,070

Juni-Sept.

0,040

HH

Gutach bei Hornberg (km 63 der Landstrasse Hausach-Villingen).......

Regelmässig im Juli-Aug.

3—4 Wochen;

auch bei starkem Frost

Regelmässig im Juli-Aug.

3—4 Wochen;

auch bei starkem Frost

10,05

IÖ,I2²)

4 Bei N.W. liegt das Bachbett trocken, da alles Wasser in den künstl. Ableitungen.

²) Bei der Mündung. — Im Quellgebiet geht in Folge reichlicher Wässerung viel Wasser verloren.

H.W. ca. 10 cbm.

1,000

0,500

Juni-Okt.; auch bei Frost

0,250

HH

h-;

Reichenbach oberhalbHornberg

0,300

0,130

Gutach bei der Eisenbahnbrücke, kurz oberhalb der Mündung.......

Im Juli-Aug. und bei Frost (6 Monate im Jahr)

0,130

Ziemlich regelmässig im Juli-Aug. und bei Frost (etwa 4—6 Wochen im Jahr) Wie N. W.

9⁸,⁸3

3L33⁴)

³) H.W. ca. 200—220 cbm.

⁴) Bei der Mündung.

I,5°°

OJOO

Juni-Aug. und Okt. ;

auch bei Frost

°,35°

Aug.-Sept.;

selten im Winter

i6i,28⁵)

⁵) Bei der Mündung.

Hl

Kinzig unterhalb der Hagen-buchbrücke.......

7,000

3>50°

Juni-Aug. und Okt.;

auch bei Frost

2,300

Aug.-Sept.;

selten im Winter

639,0g⁶)

⁶) Bei der Gutachmün-dung (einschl. Gutach).

Einbach an der Mündung .

0,200

HH

Kinzig im Sulzbacher Durchstich (km 54,600)    .    .    .    .

7,100

3,600

Während des gross. Theils des Jahres, besonders in den Sommermonaten

Juni-Aug. und Okt.;

auch bei Frost

0,000

2,370

Aug.-Sept.

Aug.-Sept.; seltener im Winter

HH

Fischerbach oberhalb der Mündung .......

0,200

Während des gross. Theils des Jahres

0,060⁷)

Aug.-Sept. und bei Frost

hH

Mühlenbach oberhalb der Salmensbachmündung bei Haslach........

14,596) ⁷) Bisweilen ist das Bett trocken in Folge von Wiesenbewässerung und Verdunstung. ⁸) Bei der Mündung.

0,260

Während des gross. Theils des Jahres

0,170

Aug.-Sept.; auch bei Frost

33,68

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs-

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kinzig

Mühlenbach

Salmensbach am Pulverhäuschen bei Haslach .    .    .    .

0,200

Während des gross. Theils des Jahres

0,150

Aug.-Sept.; auch bei Frost

19,66 ^

!) Bei der Mündung.

j—H

Mühlenbach unterhalb der Eisenbahnbrücke.....

0,450

Während des gross. Theils des Jahres

0,280 ■ Augi-Sept.;

auch bei Frost

54,67

Welschensteinach bei der

Gern arkungsgrenze Steinach-Welschensteinach .    .    .    .

0,160

Während des gross. Theils des Jahres

0,002

Aug.-Sept.;

selten im Winter

24,77²) ²) Bei der Mündung.

Kinzig oberhalb Biberach (zwischen km 43,500 und 44,ooo)........

8,000

5,200

Juni-Aug.,auch Okt.;

sowie bei Frost

3,330

Aug.-Sept.; selten

im Winter

pH

Erlenbach (Harmersbach) in Zell, oberhalb der Schaaf-schen Fabrik......

0,400

Nordrach bei der Mündung

0,450

Erlenbach bei Biberach⁴)

0,730

Während des gross. Theils des Jahres

Während des gross. Theils des Jahres

Während des gross. Theils des Jahres

0,370

0,230

o,55o

Aug.-Sept.;

selten im Winter

Aug.-Sept.;

selten im Winter

Aug.-Sept.:

selten im Winter

62,33³)

40,48

104,40

³) Bei der Mündung.

4) H-W. 114 cbm.

Kinzig bei Schwaibach (km 35,000).......

8,ooo⁵)

4,860

Juni-Aug.; auch Okt. und bei Frost

3,46o

Aug.-Sept.; selten

im Winter

955,42⁶)

H—I

Hüttersbach bei Einach . .

0,015

Oefters; Juni-No v.

Haigerach bei der Mündung

0,060

Während des gross. Theils des Jahres

0,030

Oft; Juli-Okt.

10,88

⁵)    Entspricht dem Wasserstand 0,80 m am Schwaibacher Pegel.

⁶)    Beim Schwaibacher Pegel.

H. W. ca. ir00 cbm (vom Dezember 1882, dem Stand von 5,15 m amPegel entsprechend).

J-H

Kinzig bei Berghaupten (km 32,390)......

9,000

5,ooo

Juni-Aug.;

| auch Okt. und bei Frost

3,500

Aug.-Sept.;

selten im Winter

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kinzig

Reichenbach

i. bei der untern Reichenbacher Mühle......

0,026

Oft; Juni-Nov.

2. kurz oberhalb der Mündung

0,400

0,100

Während des gross. Theils des Jahres

0,060

Oft; Juni-Nov.

15,84*) !) Bei der Mündung.

Kinzig

1. unterhalb der Brücke zwischen Weier und Bühl .    .

10,000

7,900 Juni, Juli, Aug. und Okt.

4>5°°

Aug.-Sept.;

selten im Winter

2. oberhalb der Mündung der KleinenSchutterbeiDorfKehl

I 2,000

7,40°

Juni-Sept.

1,300

Selten

io55>98²)

t—j

Schütter in Schutterthal³) .

0,320

0,060

Juni-Sept.

0,030

Selten

Michelbronnbach in Wittelbach

0,040

0,020

Juni-Sept.

0,006⁴)

Oefters

²)    Bei der Mündung der „Kleinen Schütter“ bei Dorf-Kehl.

H. W. unterhalb der Kleinen Schütter ca. 1200 cbm.

3)    H. W. ca. 62 cbm.

⁴)    Das Bachbett liegt oft ganz trocken.

Litschenthalbach oberhalb der Mündung bei Seelbach .    .

0,100

0,050

Sommer

0,012

I4»33 ⁵j

⁵) Bei der Mündung. H.W. ca. 20 cbm.

pH

Schütter unterhalb der Mündung desLitschenthalbaches ⁶)

0,550

0,300

Juni-Sept.

0,070 [

66,23

6) H.W. ca. 80 cbm.

H-H

Steinbächle unterhalb der Goldleistenfabrik von Kapp und Hofmann in Steinbach .    .

0,050

0,009

Juni-Sept.

0,003⁷)

i-i

Reichenbacher Thalbach bei

Reichenbach⁸).....

0,200

0,027

Sommer

0,000

Fast alljährlich

11,85

”) Das Bächlein soll auch bei grösster Trockenheit nie vollständig versiegen.

H.W. ca. 8,50 cbm.

⁸) H.W. ca. 14,5 cbm.

r-H

H-H

Sulzbach bei Lahr⁹) .    .

0,065

0,035

2—3 Monate im Sommer

0,000

4—6 Wochen im Sommer

16,21

⁹) H.W. ca. 19 cbm.

Schütter unterhalbDinglingen¹⁰)

0,700

0,270

Juli-Sept.

0,110

Im Sommer; nicht jedes Jahr

¹⁹) H.W. ca. 160 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kinzig

Schütter

III.

Schutterbach

i. oberhalb der Mündung des Vogelbaches bei Friesenheim *)........

0,060

0,025

Juni-Sept.

0,005

Alljährlich;

4—6 Wochen

¹) H.W. ca. 9 cbm.

2. unterhalb der Mündung des Vogelbaches bei der Eisenbahnstation Friesenheim.    .

0,185

0,050

Juni-Sept.

0,020 ²) Fast alljährlich

24,22 ³) 2) Die

Wassermenge geht noch weiter zurück.

II.

Schütter oberhalb der Mündung des Niederschopf heimer Dorfbaches.......

0,900

0,450

Juni-Sept.

0,250

Selten;

nichtjedes Jahr

161,38

III.

Niederschopfheimer Dorfbach

oberhalb Niederschopfheim ⁴)

0,120

0,023

Juni-Sept. und bei Frost

0,009

Aug.-Sept.

II.

Schütter bei der Dundenhei-mer Mühle......

1,200

0,550

Juni-Sept.

0,250

Selten;

nicht jedes Jahr

190,38

III.

Unditz bei der Dundenheimer Mühle⁵)........

0,500

0,150

Bei Frost

0,000 ⁶)

Oft;

im Sommer

67-52

³)    Bei der Mündung.

H.W. ca. 19,5 cbm.

⁴)    H.W. ca. 16 cbm.

5)    Die Unditz ist Entwässerungskanal für sämmtliche Wiesen links der Schütter in

den Gemarkungen Schuttem, Schutterzell, Ichenheim und Dundenheim und führt desshalb in den Zeiten derWässerungWochen lang beträchtliche Wassermengen.

⁶)    In regenarmen Zeiten ist das Bachbett 6—8 Wochen lang ganz j trocken.

II.

Schütter bei der Sundheimer Mühle........

1,440

0,720

Juni-Sept.

0,300

310,53⁷)

⁷) Bei der Waldbachmündung (ohne Waldbach).

III. Waldbach

i. in Gemarkung Willstätt.    .

0,500

0,110 IndenSommer-monaten

0,000

2. bei der Mündung in die Kleine Schütter bei Sundheim ⁸)........

1,500

0,280

IndenSommer-

monaten

0,000

36,99

Schütter {Kleine Schütter) oberhalb der Mündung⁹)

⁸)    H. W. ca. 5—6 cbm. 1

⁹)    Die im Dorf Sund- j heim von der Schütter 1 abzweigende „Kleine 1 Schütter“ führt das Hochwasser der erstem in die Kinzig. Von der Abzweigungsstelle bis zur Mündung ist I die Schütter Gewerbe- I kanal („Schuttermühl- [I kanal“).

0,284

Juni-Aug. und Okt.

347,62¹*)

¹⁰) Bei der Mündung der „Kleinen Schütter“.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kinzig

Schütter

Schutter-Mühlkanal

Riedgraben vor der Mündung in den Schutter-Mühlkanal unterhalb Sundheim¹) .    .    .

0,350 ¹ 0,110

;|

Spätjahr und Winter

0,000

Nichtjedesjahr

hH

hH

Schutter-Mühlkanal oberhalb Dorf Kehl.......

1,090

Sommer 0,600 und Spätjahr

Aug.-Sept.; selten

im Winter

r*

Kinzig unterhalb der Mündung desSchuttermühlkanals²)

14,000^ 7,940

Juni-Aug. 1,900³) und Spätjahr |

li

Aug.-Sept.; selten

im Winter

1421,9Ö⁴)

') Der Wasserstand im Riedgraben ist durch denjenigen des Rheins bedingt.

Bei hohem Rhein läuft der Riedgraben voll und führt x —2 cbm Wasser ab; bei N.W. des Rheins liegt er trocken, da auch das von oben aus der Feld-schutter und dem Bettehveggraben zu-fliessende Wasser ober-halbSundheim versiegt.

²) H. W. ca. 1200 cbm. Nicht

Wassermenge wird im Flussbett ab- und bis zur Mündung geführt. Zwischen Griesheim und Kehl tritt das Hochwasser über die Ufer und ein beträchtlicher Theil desselben strömt über nördlich der Kinzig gelegene Gebiete dem Rhein zu.

diese ganze

3) Die Abnahme der Wassermenge bei W.K. im Unterlauf der Kinzig erklärt sich durch Versinken von Wasser in dem Geröllboden und durch Verluste bei der Wiesenbewässerung.

⁴) Bei der Mündung.

Rhein gebiet;

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

F. Westabhang des Schwarzwaldes.

Unterer Theil.

Von der Kinzig bis unterhalb der Murg.

J) Unterhalb des Orts Ebersweier liegt das Bachbett öfters im Jahr ganz trocken, da sich das Wasser in dem Untergrund versetzt.

H. W. ca. 20 cbm.

I.

Holehenbacll (.Durbach) unterhalb des Ortes Durbach

0,170

0,080

Juli-Okt.

0,050!)

Im Sommer 4—6 Wochen

II.

Appenweierer Dorfbach

unterhalb Appenweier²) .    .

0,056

0,020

Sommer

0,000 Fast alljährlich

²)    H. W. ca. i2-50cbm.

³)    Dient als Fluthkanal der Rench, von welcher er ca. 150 m oberhalb des Müllener W ehrs abzweigt. Die Capacität bei Hochwasser wird zu 80 cbm pro Sek. angenommen. Ausserdem führt er nur bei Wässerungszeiten Wasser.

*) Mit

II.

Stangenbach unterhalb Ur-loffen³)........

Glimmenbach, Finsterbach und Hurst-

0,220

0,100 Juni-Sept.

0,000 Fast alljährlich

II.

Schwarzer Graben⁴) vor der

Mündung in den Holchen-bach (Gemarkung Rheinbischofsheim) ......

graben. Die Wasserführung ist durch die Wiesenbewässerungim oberen Gebiet bedingt. So steigt bei reichlicher Bewässerung M. W. bis auf etwa 0,750 cbm.

0,350

0,050 Juni-Sept.

0,000

Fast alljährlich

I.

Holehenbacll vor der

Einmündung des Fisch-giessens (mit Kammbach) oberhalb Hausgereuth .    .

⁵) Der Wasserstand geht selten unterN. W. herab.

H. W. tritt über die Ufer und verbreitet sich zum Theil in andern Wasserläufen.

1,440

0,650

Sommer

0,050 Selten;

nicht jedes Jahr

128,50

Fischgiessen    (Kammbach)

kurz vor der Einmündung in den Holchenbach .    .

0,850

0,300

Sommer

⁵)

18,01

Holchenbach in Rheinbischofsheim (unterhalb der Abzweigung des Galgenbaches⁶)

0,800

0,800

0,050

Im Sommer; fast jedes Jahr 6—8 Wochen

⁶) Der Bach liefert im Frühjahr und Spätjahr 1,7—2,0 cbm. Ueberwasser wird alsdann durch den Galgenbach in Rheinbischofsheim direkt in denMühl-bach unterhalb Freistett abgeleitet. In den Sommermonaten fallt der Mühlbach in Rheinbischofsheim trocken oder hat W. K. 6—8 Wochenlang. Das Wasser des Fischgies-sens und des Kammbaches wird alsdann zur Wässerung benützt.

Das

häufig

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Holchenbach

H—|

Diersheimer Mühlbach

('Gieselbach) bei Neumühl¹) .

1,000

Nie beobachtet

j—H HH

Plauelbach bei Willstätt²) .    .

1,380

Nie beobachtet

HH

M

¹)    Bei Neumühl von der Kinzig abgezweigt, vereinigt sich oberhalb Leutesheim mit dem Plauelbach und heisst von da ab »Mühlbach«. Dieser mündet oberhalb Freistett in den Holchenbach.

²)    Bei Willstätt von der Kinzig abgezweigt.

Die Wasserführung ist bedingt durch diejenige der Kinzig.

³)    Wird in der Hauptsache aus der Kinzig gespeist vermittelst der Legelshurst-Sand-Will-stätter Bei W.K.bleiben diese, sofern nicht Hanfreezenzeit, geschlossen. Der Bach führt dann fast kein Wasser.

Reezdohlen.

Rinnbach (Reezgraben) bei Zie-rolshofen³).......

0,200

0,100

Sommer

0,000

Nicht jedes Jahr

⁴) Steht mit dem Diersheimer Mühlbach (Gieselbach) in soweit in Verbindung, als er das Abwasser der links-

HH

Alter Gieselbach⁴) .    .

seitig am Gieselbach gelegenen Wässerwie-sen, von der Boders-weierer Reezschleuse und der ärarisclienStau-schleuse in der Stein-ertsau, sowie von den Leutesheimer Gemeindewiesen aufnimmt und abführt.

Bei eingestellter Wässerungliegt er fast trocken. Unter

halb Leutesheim steht er mit dem Druckwasser des Rheins in Verbindung.

HH

Diersheimer Mühlbach bei

Diersheim⁵)......

2,250

UI25

Sommer

Nie beobachtet

⁵) Für den schwarzen Graben, Holchenbach, Fischgiessen, Rhein-bischofsheimer Mühlbach, DiersheimerMühl-bach und Rinnbach lassen sich die Hoch-Avassermengen nicht bestimmen, da bei all diesenWasserläufen die Hochwasser über die Ufer treten und sich in den verschiedenen Gebieten vermischen.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Rench oberhalb der Lier-bachmündung.....

1,700

0,800

Während des grösseren Theils des Jahres

0,500

j-—j

Lierbach oberhalb der Mündung .........

1,200

0,400

Rencll bei der Holzstofffabrik Hubacker²)    .    .    .    .

Während des grösseren Theils des Jahres

0,250

Regelmässig in trockenem Sommer, auch im Herbst und bei anhaltendem Frost

Einige Tage im Jahr

60,55

39,057 !) Bei der Mündung.

3,000

1,200

HH

Oedsbach an der Mündung

Während des grösseren Theils des Jahres

0,75°

0,180

0,000

Einige Tage im Jahr

24,76

²) Bei N. W. ist das Flussbett vom Wehr der Fabrik Hubacker abwärts auf etwa 500 m trocken.

Reneh

1. bei Oberkirch³) .    .

3,200

1,500

2. unterhalb Memprechtshofen (bei km 4,500)......

Während des grösseren Theils des Jahres

0,900

Einige Tage im Jahr

I59»²9

4,000

1,500

0,800

3) H. W. V. Aug. 1851 wird zu 300 cbm angenommen. Die Zahl ist unsicher.

H. W. v. Dez. 1882 ca. 200 cbm (entspr. 2.20 m am Oberkircher Pegel).

Aeher

Seebach oberhalb der Mündung .........

°,°54⁴)

0,036

Im Juli-Aug. und bei anhaltendem Frost

0,018⁴)

Nicht jedes Jahr

⁴) Schätzung.

H. W. ca. 5 cbm.

Acher unterhalb der Seebachmündung ......

0,360®)

0,180

Im Juli-Aug. und bei anhaltendem Frost!

0,120⁵)

Selten; im Sommer

⁵) Schätzung.

H. W. ca. 8,50 cbm.

r—H

Grimmerswaldbach in Seebach .........

0,225⁶)

0,150

Sommer; auch im Winter

0,075 ⁶)

Nicht jedes Jahr

⁶) Schätzung.

H. W. ca. 16 cbm.

Gottschlägbach in Ottenhofen .........

o,o6o⁷)

0,047

Im Juli-Aug. und bei anhal-{ tendem Frost!

0,040') Selten und kurze Zeit

nur

⁷) Schätzung.

H. W. ca. 5 cbm.

hH

Aelier in Ottenhofen, oberhalb der Mündung des Unterwassers ........

0,4 20⁸)

0,210

Im Sommer; auch bei anhal-j tendem Frost;' doch selten

o,io5⁸)

Selten; in trockenem Sommer bis zu 1 Monat andauernd

⁸) Schätzung.

H. W. ca. 50 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

H—H

Acher

Unterwasser bei Ottenhofen

0,180 *)

0.04

Im Sommer; selten im Winter

0,067*)

h-H

Simmersbach bei Ottenhofen .

o,ogo²)

0,048

Im Juli-Aug. und bei anhaltendem Frost

0,024²)

Lauenbach bei Ottenhofen .    .

o,04Ö³)

0,023

Im Sommer und bei anhaltendem Frost

0,011³)

Achter

Selten; kann aber bis zu 2 Monaten andauern

Selten; im Sommer; kann bis zu 1 Monat andauern

Selten; kann im Sommer bis 5 Wochen an-halten

J) Schätzung.

H. W. ca. 11 cbm.

²) Schätzung.

H. W. ca. 4 cbm.

³) Schätzung.

H. W. ca. 2,50 cbm.

1. bei der Bindfadenfabrik oberhalb Oberachern .    .    .

1,500

2.

{Feldbach) in Achern⁵) .    .

0,800

0,490 Im Sommer; auch in strengem Winter

0,200 Mitunter im Sommer; doch nur einige Tage

0,150

0,010

Nicht jedes Jahr 4)

⁴) Gewöhnlich nicht über 3 Wochen andauernd, ausnahmsweise etwa 6 Wochen.

H. W. ca. 80 cbm.

j-—j

Fautenbach in Fautenbach .

0,060

0,025

Im Sommer;

auch bei starkem Frost

0,015

Fast alljährlich³)

⁵) Der grösste Theil des Wassers wird bei Oberachern aus der Acher in den Mühlkanal (Schwarzbach) abgeleitet.

H. W. ca. 90 cbm.

j—H

Ansenbach oberhalb Wagshurst .........

0,100    0,029

HH

Acher {Feldbach) in Scherzheim .........

Im Sommer; zuweilen auch bei strengem Frost

0,009⁷)

⁶) Kann im Jahr zus. 6 Monate herrschen. Im Sommer liegt das Bachbett mitunter mehrere Wochen ganz trocken. H. W. ca. 12,50 cbm.

0,540

0,180

Aug.-Sept.

0,050®)

Juli-Aug.

⁷) Bachbett oft vollständig trocken.

H. W. ca. 20 cbm.

Schwarzwasser in Ulm-Lichtenau.......

0,57°

0,150

Sommer

0,035 ⁹)

Sommer

19,07

⁸) Schätzung, kann bis 3 Wochen andauern.

W. K.

Sulzbaeh

1. bei Balzhofen

0,750

0,280

Juli-Aug.; auch bei anhaltendem Frost

0,140’°)

Nicht jedes Jahr

2. oberhalb der Abbach-{Lauf-bach-) Mündung .    .    .    .

0,400

0,250

Juli-Nov.

0,080

hH

Abbach {Laufbach) bei Ottersweier .......

0,320”)

0,160

Im Sommer und bei Frost

0,080”)

Regelmässig im Sommer und Herbst, bei grosser Trockenheit; selten im Winter

Nicht jedes Jahr

24,09

⁹) Bachbett im Sommer öfters mehrere Wochen lang wasserleer. In Ge-markungMuckenschopf wird durch den sog. Mühlkanal Wasser vom Schwarzwasser nach der Acher geleitet.

lü) Speisung durch Quellen, daher niemals vollständig trocken.

!1) Schätzung.

H. W. ca. 19 cbm.

||

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Sulzbach

Abbach

Röderbach {Dorf bach) in Ottersweier .........

0,200

0,100

Juli-Aug.

0,05c¹)

Oft; auch im Winter

*) Schätzung. W.K.kann im Sommer einige Wochen andauern.

Abbach (Laufbach) mit Röderbach bei Breithurst .    .

1,000

0,320

Juli-Aug.; auch bei Frost²)

37.57

²) Bachbett kann ganz trocken werden.

Sasbach in Sasbach .    .

0,130

0,070

Im Sommer; ausnahmsweise auch imWinter

o,040⁸)

Nicht jedes Jahr⁴)

H—j

Abbach {Laufbach)

1. bei Balzhofen

0,960®)

0,320

Im Sommer; auch bei anhaltendem Frost

o,ioo⁵)

Oft; meist im Sommer

2. an der Mündung

0,500

0,300

Juli-No v.

0,100

H-H

Schwarzbachkanal (Mühlkanal) bei der Stollhofener Schweineweide.....

Regelmässig im Sommer und Herbst bei grosser Trockenheit; selten bei starkem Frost

61,89

³)    Schätzung.

⁴)    Etwa alle 2—3 Jahre, kann aber 2—5 Monate andauern. Im Unterlauf bei Breithurst ist wegen des starken Wasserentzugs durch Bewässerung der Bach meist trocken.

H. W. ca. 19,5 cbm.

⁵)    Schätzung.

⁶)    Unsicher.

1,000

0,650

Juli-Nov.

0,400®)

H—I

Schwarzbach {Mühlbach)

Regelmässig im Sommer u. Herbst bei grosser Trockenheit;

selten bei starkem Frost

⁷) Unsicher.

Der Wasserzufluss kann durch die Einlassschleuse bei der Abzweigung von der Acher regulirt werden.

1. in Achern

0,800⁷)

o,48o⁷)

Juli-Aug.; auch imWinter

0,240⁷)

Fast jedes Jahr

®) Schätzung.

Für den oberhalb Moos einmündenden Scheidgraben ist M.W. ca. 0,400 cbm.

2. unterhalb des Scheidgrabens bei Moos.......

1,200

0,680

Im Sommer; auch im Winter

°>45°⁸)

Nicht alljährlich ;nicht lange andauernd

Sulzbach unterhalb der Heckenmühle bei Stollhofen⁹)

1,900

1,200

Juli-Nov.

0,600

Sandbacll (.Bülot) oberhalb der Einmündung des Wiedenbaches in Oberbühlerthal

Regelmässig im Sommer u. Herbst bei grosser Trockenheit;

selten bei starkem Frost

⁹) Die Wassermenge des Sulzbaches bei der Erhebungsstelle setzt sich aus derjenigen des Sulzbaches oberhalb der Abbachmündung, des Abbaches an der Mündung und des Schwarzbachkanals an derStoll-hofenerSchweineweide, sowie aus dem durch das Ablasswehr am Schwarzbach etwa abgehenden Ueberwasser zusammen.

°,075¹⁰)

0,050

0,025¹⁰)

Sommer; selten; kann 3—4 Wochen andauern

¹⁰) Schätzung.

H. W. ca. 9 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Sandbach

j-H

Wiedenbach oberhalb der Mündung.......

0,13s¹)

0,090

Juli-Aug. und bei anhalt. Frost

0,045!)

hH

Sandbach (.Bülot)

1. in Hof-Oberbühlerthal .    .

Sommer; selten ; kann 3—4 Wochen andauern

*) Schätzung.

H. W. ca. 7 cbm.

0,164

0,107

Juli-Aug. und bei anhalt. Frost

0,05 3²)

2. in Bühlerthal

0,690

0,230

Juli-Aug. und bei anhalt. Frost

0,115³)

3 in Altschweier⁴). .

0,700

0,190

Juli-Aug. und bei anhalt. Frost

0,120

4. oberhalb der Steinbachmündung bei Weitenung⁵) .    .

Sommer; selten; kann 3—4 Wochen andauern

Sommer; selten ; kann 3—4 Wochen andauern

Sommer; selten ; kann 3—4 Wochen andauern

²) Schätzung.

H. W. ca. 17 cbm.

³) Schätzung.

H. W. ca. 73 cbm.

⁴) H. W. ca. 75 cbm.

0,700

0,056

Meist in der Wässerzeit

0,040

Oft und anhaltend in der Wässerzeit

⁵) H. W. ca. 82 cbm.

Steinbach unterhalb Steinbach .........

0,230

0,066

Im Sommer und bei anhalt. Frost

0,03 3 ⁶) Fast alljährlich

j—“1

Grünbach beim Liedeishof .

0,150

0,065

Juni-Okt.

0,000

Sa.ndba.Cll unterhalb Müllhofen .........

0,900

0,500

Juli-Nov.

0,200⁷)

Ziemlich selten; im Sommer bei grosser

Trockenheit u. b.starkemFrost

Oft; im Sommer und Spätjahr

⁶)    Schätzung. In trockenen Jahreszeiten führt der Steinbach in seinem unteren Laufe kein Wasser, da die geringe nochvorhandeneMenge zur Wässerung benutzt wird.

H. W. ca. 15 cbm.

⁷)    Unsicher.

H. W. (v. Juni 1887) 30 cbm.

j-H

Röhriggraben unterhalb der Eisenbahn bei Sinzheim .    .

0,026

0,013

Juni-Okt.

0,000

j-H

Hohbach unterhalb der Eisenbahn bei Kartung .    .    .    .

Regelmässig im Sommer bei grosser

Trockenheit u. b.starkemFrost

0,005

0,003

Juni-Nov.

0,000

hH

Sandbacll oberhalb der sog. Schaafbrücke bei Iffezheim (in der Landstrasse Rastatt-Kehl)......

Mitunter in recht trockenem Sommer; regelmässig bei strengem Frost

1,000

0,500

Juli-Nov. sowie bei Frost

0,200⁸)

Ziemlich selten; bei sehr grosser Trockenheit im Sommer und Herbst,sowie b. starkem Frost

⁸) Schätzung. BeiW.K. hören die seitlichen Zuflüsse ganz auf.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

I.    Murg

II.    Schönmünzach bei der Mün

dung .........

1,400

0,700

Aug.-Nov. und bei Frost

0,400

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei Frost

47>*¹

I.

Murg bei Schönmünzach

4,400

2,500

1,250

228,40

II. Kaltenbach bei der Mündung

0,050

0,030

Aug.-Nov. und bei Frost

0,025

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei Frost

II.

Raumünzach    (.HundsbacK)

bei Ebersbronn.....

1,000

0,600

Aug.-Nov. und bei Frost

0,400

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei Frost

37j9q1)

¹) Bei der Einmündung | des Schwarzenbaches 1 (ohne diesen).

III.

Schwarzenbach bei der Fallbrücke .    .......

0.750

0,400

Aug.-Nov. und bei Frost

0,250

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei Frost

26,32²) 2) Bei der Mündung.

1 II.

Raumünzach bei der Mündung .........

1.750

1,000 ³)

Aug.-Nov. und bei Frost

0,550

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei Frost

65.75

⁸) Schätzung.

II.

Sasbach bei der Mündung .

0,080

0,055

Aug.-Nov. und bei Frost

0,03 5 ⁴) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei Frost

⁴) Unsicher.

I.

Murg bei der Heiligenmühle in Forbach.......

6,500

3,300

Aug.-Nov. und bei Frost

2,400

Sehr selten

II.

Forbacher Dorfbach (vereinigter Franken- und Wiedbach) .........

0,040

0,022

Aug.-Nov. und bei Frost

0,Ol8 Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

II.

Sersbach bei Forbach . .

0,060

0,050

0,050

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

£-H

Murg

Gausbacher Dorfbach . .

0,020

0,015

Aug.-Nov. und bei Frost

0,007

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

pH

Altenbach bei der Mündung

0,050

0,023

Aug.-Nov. und bei Frost

0,015

pH

Langenbrander Dorfbach

(.Beerenbronn)......

0,010

0,004

Aug.-Nov. und bei Frost

0,004

Melbach bei Langenbrand .

0,026

0,01 I

Aug.-Nov. und bei Frost

0,003

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

f¹

bei Weisenbachfabrik

6,750

3*640

Aug.-Nov. und bei Frost

2,600^)

Selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

p-i

Latschigbach

0,050

0,030

Aug.-Nov. und bei Frost

0,020

Selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

*) Sehr selten, in sehr trockenem Sommer und bei andauerndem starkem Frost geht die Wassermenge zurück bis auf etwa 1,740 cbm.

hH

Gaisbach (Weissenbach) . .

0,020

0,01 I

Aug.-Nov. und bei Frost

0,008²)

Selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

²) KleinsteWassermenge ca. 0,002 cbm.

1—? t—1

Reichenbach bei der Mündung .........

0,230

0,132

Aug.-Nov. und bei Frost

0,095

Selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

14,94

bei der Holzstofffabrik Obertsroth......

7,100

4,000

Aug.-Nov. und bei Frost

2,800

Selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

pH

Obertsrother Dorfbach .

0,020

0,012

Aug.-Nov. und bei Frost

0,009³)

³) KleinsteWassermenge ca. 0,005 cbm.

Lautenbach

h-H

Lochbach oberhalb Lautenbach

0,022    0,012

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Murg

Lautenbach

III. Krummewegwiesenbach oberhalb Lautenbach*) .    .    .    .1 0,008

0,004

Aug.-Nov. und bei Frost

0,004

II. Lautenbach oberh. Scheuern²)

0,040

0,020

Aug.-Nov. und bei Frost

0,015

Selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

]) Lochbach und Krum-j

mewegwiesenbach bil-! den den Lautenbach i und werden bei N. W. J fast ausschliesslich aus |l Quellen gespeist.

II. Igelbach bei Gernsbach .

•    °.055

0,019

Aug.-Nov. und bei Frost

0,016³)

Selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

²)    Wird fast ausschliesslich aus Quellen gespeist.

³)    KleinsteWassermenge ca. 0,007 cbm.

II. Waldbach bei Gernsbach

0,030

0,010

Aug.-Nov. und bei Frost

0,004 ⁴) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

⁴) KleinsteWassermenge | ca. 0,001 cbm.

II. Hahnbach (.Ziegelbach)

1. bei Staufenberg .    .

•    •    0,038

0,026

Aug.-Nov. und bei Frost

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

2. bei Gernsbach .    .

.    .    0,070

0,030

Aug.-Nov. und bei Frost

0,012

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

II. Leutersbach bei der Mündung

0,020

0,010

Aug.-Nov. und bei Frost

0,005°) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

⁵) Bachbett mitunter ganz wasserleer.

II. Laufbach bei der Mündung 0,062

0,040

Aug.-Nov. |0,020⁶) und bei Frost!

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

⁶) KleinsteWassermenge ca. 0,012 cbm.

II. Hasselbach oberhalb Hörden

0,020

0,013

Aug.-Nov. { und bei Frost'

0,006 ⁷) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

⁷) KleinsteWassermenge ca. 0,002 cbm.

II. Selbach bei der Mündung .

0,020

0,015

0,002 ⁸)

Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

⁸) Bachbett mitunter ganz wasserleer.

Rheingebiet

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

hH

hH

Murg

Wiebelsbach bei der Mündung .........

0,009

0,004

Aug.-Nov. und bei Frost

J-H

Sulzbach bei Ottenau .    .

•    0,035

0,020

Aug.-Nov. und bei Frost

HÖllbach bei der Mündung .

0,019

0,006

Aug.-Nov. und bei Frost

h—l

Michelbach

0,003 *) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

0,015 ²) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

0,002 ³) Sehr selten ; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

*) Bachbett mitunter ganz wasserleer.

²) KleinsteWassermenge ca. 0,008 cbm.

³)Bachbett mitunter ganz wasserleer.

1. bei Michelbach .    .

0,050

0,034

Aug.-Nov. und bei Frost

2. bei Gaggenau .    .

0,070

0,045

Aug.-Nov. und bei Frost

II.

Dreisbach bei Gaggenau

0,020

0,008

Aug.-Nov. und bei Frost

II.

Rothenfelserbach (Gommersbach) in Rothenfels .    .    .

0,030

0,014

Aug.-Nov. und bei Frost

II.

Stahlbach (mit Dürrenbach und Ittersbach).....

0,114

0,018

Aug.-Nov. und bei Frost

I.

Mui'CJ' bei Oberndorf³) .    .

0,032⁴) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

0,004 °) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

0,001 ⁵) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

0,003 ⁵) Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

⁴) KleinsteW assermenge ca. 0,014 cbm.

⁵) Bachbett mitunter nahezu wasserleer.

Gewerbekanal (Oberndorf-Rastatter) bei Kuppenheim.

6,480

3,ooo⁷)

II.

III.

Landgraben

Dorfbach (Oberbachgraben) .    .

⁶)    H. W. wird zu 650 cbm angenommen, entsprechend dem Wasserstand von 5,20 m am Pegel bei Rastatt (Dec. 1882).

⁷)    KleinsteWassermenge ca. 2,700 cbm (entspr. 0,25 m am Pegel bei Rastatt).

0,045

0,035

Juni-Okt.

III.

Eberbach⁸)

0,010 Regelmässig | in trockenem Sommer und Herbst,

sowie bei Frost

⁸) Der Eberbach hat gewöhnlich (H. W. ’ Dorfbach

im

ausgenommen) kein Wasser.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

II

Murg

. Landgraben bei Niederbühl oberhalb des Krebsbaches .

0,150

0,100

Juli-Okt.

0,034!)

III.

Krebsbach bei der Favorite

0,045

0,013²)

IV.

Hornungsgraben bei Niederbühl .........

0,015

0,013

Juli-Okt.

0,002³)

III.

Krebsbach mit Hornungsgraben

0,060

0,023

Sehr selten; nur in sehr trock. Jahren und bei sehr starkem Frost Nicht sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost Nicht sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

*) KleinsteWassermenge 0,009 cbm.

²) KleinsteWassermenge ca. 0,001 cbm.

³) Mitunter wochenlang ohne Wasser.

II.

Oosbach (Thalbach) in Beuern beim Wehr der Sägmühle von Dieterle

0,165

0,150

Juni-Nov.

o,ioo⁴)

Juni-No v. fast alljährlich 4—5 Wochen

19.53⁵)

III.

Grobbach (Geroldsauer Thalbach) an der Brücke beim Holzhof der Stadtgemeinde Baden........

⁴)    KleinsteWassermenge ca. 0.050 cbm.

⁵)    Bei der Einmündung des Grobbaches (ohne den letztem).

0,480

0,45°

Juni-Nov.

0,200

Juni-Nov. fast alljährlich 4—5 Wochen

31,86⁶)

⁶) Bei der Mündung.

II.

Oosbach

1. beim Bahnhof in Baden .    .

0,670

0,550

Juni-Nov.

°,37°⁷)

2. am Kuhunterteich in Oos .

0,720

0,600

Juni-Nov.

o,400⁸)

3. am sog. Landteich bei Sandweier ........

Juni-Nov. fast alljährlich 4—5 Wochen Juni-Nov. fast alljährlich 4—5 Wochen

⁷) Kleinste W assermenge ca. 0,250 cbm.

⁸) Kleinste Wassermenge ca. 0,270 cbm.

o,7'S

0,600

Juni-Nov.

0,400⁹)

4. oberhalb Rastatt¹⁰)

1,000

0,570

Juli-Okt.

Juni-Nov. fast alljährlich 4—5 Wochen Selten

8o,28ia)

I.

Murg bei der Rheinauer Brücke¹³).......

8,900

6,000

Aug.-Nov. j und bei Frost

Riedkanal bei der Brücke im Gemeindeweg von Steinmauern nach Plittersdorf

4,200 Sehr selten; im Aug.-Sept. und bei starkem Frost

1,000

0,860

0,500

32,20¹⁴)

⁹)    KleinsteWassermenge ca. 0,280 cbm.

¹⁰)    Zwischen Sandweier und Rastatt bestehen zahlreiche Ableitungen für Bewässerungszwecke.

1!) Kleinste Wassermenge ca. 0,120 cbm.

¹²)    Bei der Mündung.

¹³)    H. W. wird zu 700 cbm angenommen. (S. Bern. 6) S. 57.)

¹⁴)    Bei der Mündung.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

G. Nördliche Ausläufer des Scliwarzwaldes.

Pfinz- und Kraichgau.

Von der Murg bis zum Pegel bei Mannheim.

HH

Federbaeh

i. in Malsch .

0,250

0,120

Juli-No v.

0,050

Im Spätjahr; nicht selten

2.    bei der Kreuzung der Landstrasse Rastatt-Ettlingen

3.    bei Neuburgweier¹) .    .    .

0,400

0,250

Juli-Nov.

0,100

1,000

0,600

Juli-Nov.

0,250

Im Spätjahr; nicht selten

Im Spätjahr; nicht selten

55.38

Alb

') Hier meist reichlicher Grundwasserzufluss. Erhebungsstelle in dem Gebiet des Rheinrückstaus.

Rennbach bei Herrenalb .    .

0,070

0,060

Juli-Nov.

0,040

hH

Gaisbach bei Herrenalb . .

0,080

0,050

Juli-Nov.

0,035

In der Regel bei sehr grosser Trockenheit; seltener b.P'rost

In der Regel bei sehr grosser Trockenheit; seltenerb.Frost

6,79

8,82

h-i

I—I

Dobelbach bei Herrenalb

0,170

0,090

Juli-Nov.

0,060

h-H

Bernbach bei Herrenalb .    .

0,080

0,060

Juli-Nov.

In der Regel bei sehr grosser Trockenheit; seltenerb.Frost

0,040 In der Regel bei sehr grosser ! Trockenheit; seltenerb.Frost

8,10

4,65

i-*

Alb oberhalb Marxzell .    .

0,900

0,550

Juli-Nov.

0,300

Selten

bei sehr grosser Trockenheit; oder Frost

5L58

h-i

l-H

Maisenbach bei Marxzell .

0,350

0,140

Juli-Nov.

0,100

HH

Moosalb kurz vor der Mündung .........

Mitunter; bei sehr grosser Trockenheit oder sehr starkem Frost

28,92

0,400

0,150

Juli-Nov.

O, IOO

Selten; in sehr trock. Sommer

26,97

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

I.

Alb

i. oberhalb Ettlingen .    .

1,800

0,900

Juli-Nov.

0,500

Mitunter; in sehr trockenem Sommer

2. bei Beiertheim .    .

2,000

0,950

Juli-Nov.

0,500

Mitunter; in sehr trockenem Sommer

148,2c¹) >) Bei der Rathhausbrücke in Ettlingen.

H.W. bei Ettlingen 180—200 cbm.

160,08 ²) ²) Vor Einmündung des Malscher Landgrabens.

II.

Malscher Landgraben in

Bulach, in der Nähe der Mündung.......

0,300

0,150

Juli-Nov.

0,090³)

Mitunter; in heiss. Sommer oder trockenem Spätjahr

58,70

³) Vermuthlich etwas zu gross.

I. Alb oberhalb Knielingen .    .

2,500

1,000

Juli-Nov.

0,600 ⁴)

Selten; in sehr trock. Sommer und Spätjahr

I.

Karlsruber Landgraben oberhalb Karlsruhe

0,450

0,230

Juli-Okt.

0,120

Ziemlich oft; bei grosser Trockenheit

II.

Mittelbruchgraben bei Gottesaue ........

⁴) 0,500 cbm kann als kleinste bekannte Was-sermenge angenommen werden.

Bei W.K. findet zwischen dem Malscher und dem Karlsruher Landgraben kein erheblicher mehr statt.

Zufluss

0,120

0,060

Juli-Okt.

0,050

Ziemlich oft; bei grosser Trockenheit

III. Flossgraben an der Ettlinger Landstrasse......

0,120

0,090

Juli-Okt.

0,050

Ziemlich oft; bei grosser Trockenheit

I.

Karlsruber Landgraben unterhalb Mühlburg⁵)

0,700

0,540

Juli-Okt.

0,37°

Ziemlich oft; bei grosser Trockenheit

54,95

I. Alter Baeb bei Stutensee

0,030«)

0,030

0,020

I.

Pfinz oberhalb der Arnbacheinmündung ⁷).....

Regelmässig in trock. Sommer und bei strengem Frost

0,200

0,150

Aug.-Sept. und Winter

0,075

Ziemlich oft; im Sommer und Winter

28,31

II.

Arnbach unterhalb Ellmendingen ........

0,150

0,080

, Aug.-Sept. und Winter

0,060

Ziemlich oft; im Sommer und Winter

3Lo6

II.

Auerbach

0,040

0,005

Juli-Aug. und Winter

0,000

Ziemlich oft; im Juli-Sept. und Winter

11,26

⁵)    Die Zahlenwerthe sind nicht vollständig zuverlässig, da nicht genau bekannte künstliche Zuflüsse aus der Alb und Pfinz, sowie aus den Städten Durlach und Karlsruhe vorhanden. Der Zufluss aus der Stadt Karlsruhe beträgt ca. o,2co cbm.

H.W. 9 cbm.

⁶)    Hierbei 0,020 cbm Pfinzwasser.

Bei W.K. ist der Oberlauf trocken. Bei Blankenloch werden dann durch den Dorfbach ca. 0,020 cbm Pfinzwasser zugeführt.

⁷)    H.W. ca. 50—60cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Pfinz bei Wilferdingen ¹)

0,600

0,350

Juli-Aug. und Winter

0,250

h-j

(—i

Kämpfelbach zwischen Singen und Königsbach .    .    .

Ziemlich oft; im Aug.-Sept.

und bei starkem Frost

94»I3

t) Bei Wilferdingen starker Zufluss durch Quellen.

0,600

0,350

Juli-Aug. und Winter

0,250

HH

I—I

Bocksbach

0,050

0,010

Juli-Aug. und Winter

0,000

H—I

Pfinz

Ziemlich oft; im Aug.-Sept.

und bei starkem Frost

Regelmässig im Juli-Aug. und bei starkem Frost; oft auch im Spätjahr

85,94²)

²) Bei der Mündung.

31,3a³) 3) Bei der Mündung.

1. oberhalb Grötzingen .    .

1,300

0,700

Juli-Aug. und Winter

0,500

2. unterhalb Blankenloch .    .

1,600

0,600

Juli-Aug. und Winter

0,400

t-i

I—I

Weingarter Bach {Dreckwalz)

1. in Weingarten, unterhalb der Landstrassenbrücke .    .    .

Bei grosser Trockenheit mitunter im Aug.-Sept.; auch bei langandauerndem Frost

Bei grosser Trockenheit mitunter im Aug.-Sept.; auch bei langandauerndem Frost

246,30

273,02

0,300

0,100

Juli-Okt.

2. im Unterlauf

0,300

0,250

Juli-Okt.

— Sehr selten; im Aug.-Sept. und Winter

0,100^) Ziemlich selten

35,40

hH

rH

Grombach bei der Untergrom-bacher Mühle⁵).....

⁴) Schätzung. Zur Wässerungszeit liegt das Bachbett oft ganz trocken.

0,050

0,035

Juni-Okt.

0,020

Pfinz bei Graben oberhalb der Heglachmündung .    .    .

Regelmässig im Aug.-Sept.

und bei strengem Frost

⁵) H.W. nach Schätzung 3—4 cbm.

0,800

0,45°

Juli-Aug. und Winter

0,100⁶)

hH

hH

Heglach (Hecklach) kurz oberhalb der Einmündung in die Pfinz⁷)........

1,300

0,500

Aug.-Sept. und Winter

0,300

l-H

Pfinz oberhalb Russheim .

2,000

1,000

Aug.-Sept. und Winter

0,400

Mitunter; bei grosser Trockenheit im Aug.-Sept.

und bei starkem Frost

Mitunter; bei grosser Trockenheit im Aug.-Sept.

und bei starkem Frost Mitunter; bei grosser Trockenheit im Aug.-Sept.

und bei starkem Frost

3 7¹,7 7

1,7°

⁶) Schätzung.

⁷) Die Heglach führt nur Pfinzwasser.

Sekundliche Wassermenge

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

II.

Pfinz

Scheidgraben (Liedolsheimer Graben) bei Russheim .    .

0,350

0,200

Juli-Nov.

0,060

Mitunter; im Aug.-Sept. und bei andauerndem Frost

I. Pfinz bei Russheim .    .

2,400

1,000

Sept.-Febr.

Sehr selten

I.

Pfinzkanal bei Philippsburg ‘)........

1,900

0,500

Jan.-Febr.

Nie beobachtet

I.

') Wird im Wesentlichen ausBruchgelände gespeist, welchesimmer I Wasser abgibt.

Saalbach bei Bretten (oberhalb des Kressbaches)²) .    .

0,250

0,140

Juli-Dez.

0,060

Selten

4 *>87    I²) H.W. unterhalb der]

I Kressbachmiindung I nach Schätzung 20 cbm. II

II.

Kressbach bei Bretten . .

0,250

0,140

Juli-Nov.

0,075

Selten

52,09

I. Saalbach

i. bei Helmsheim, oberhalb der Mühle........

0,500

0,250

Juli-Dez.

0,150

Selten

150,83

2. bei der Metzger’schenPapierfabrik in Bruchsal³) .    .    .

1,200

0,700

Juli-Dez.

0,330

Selten

3. bei der Herrmänn’schen Sägmühle in Bruchsal .    .    .    .

1,250

0,700

Juli-Dez.

0,330

Selten

I 76,60

³) H.W. nach Schätzung 25 cbm.

Oberhalb Bruchsal fliesst der ergiebige Hallenbrunnen zu.

4. bei der Keilbach’schenMühle in Karlsdorf⁴).....

1,250

0,650

Juli-Dez.

0,330

Selten

5. bei der Woll’schen Mühle in Neudorf........

1,250

0,650

Juli-Dez.

0,300

Selten

⁴) Während der alljähr- | lieh 10—11 Wochen j[ andauernden Wässer-1 zeit ist das Bachbett![ unterhalb Karlsdorf | bisweilen trocken.

6. bei der Garnisonmühle in Philippsburg......

1,250

0,650

Juli-Dez.

0,250

Selten

Rhein gebiet.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Waagbaeh bei Waghäusel oberhalb der Fabrikbahnbrücke¹) ........

0,065

0,040

Juni-No v.

0,000

Sehr selten

20,73

¹ H.W. nachSchätzung 4—5 cbm.

Kriegbacll bei der Schneidmühlschleuse am Kraichbach²)

0,150

0,070

Juli-Okt.

0,000

Regelmässig im Aug.-Sept.

²) H.W. ca. 14—15 cbm.

HH    f—H

Dutlacher Graben

Speckgraben bei der Brücke im Weidenbrücker Richtwege⁸)

0,040

0,015

Mai-Okt. und bei strengem Frost

0,000

Nichtjedesjahr

³) H.W. ca. 0,50 cbm.

Dutlacher Graben oberhalb der Brücke in der Strasse Waghäusel-Kirrlach⁴) .    .    .

0,085

0,040

Mai-Okt. und bei strengem Frost

0,004

Nichtjedesjahr

I—H

KriegbacllbeiAltlussheim⁵)

0,400

0,100

Juni-No v.

0,000

Bisweilen

Kraiehbaeh oberhalb Fle-hingen........

O, I 20

0,100

Während des gross. Theils des Jahres

0,060

Ziemlich selten; im Spätjahr und bei strengem Frost

20,20

⁴)    Erhält Wasser aus der Saalbach. H.W. nach Schätzung 3—4 cbm.

⁵)    Angaben für den Unterlauf unsicher, weil die Abflussverhältnisse sehr unregelmässig und durch die Benützung des Wassers zur Wiesenbewässerung beeinflusst.

HH

HH

Kohlbach bei Sickingen . .

0,270

0,250

Während des gross. Theils des Jahres

0,200

Ziemlich selten; im Okt.-Nov.

und bei strengem Frost

28,90

hH

Humsterbach bei Kürnbach .

0,090

0,060

Während des gross. Theils des Jahres

0,030

t-¹

Kraichbach b. Gochsheim⁶)

0,600

0,45°

Während des gross. Theils des Jahres

0,350

Oft; in trock. Spätjahr und bei strengem Frost

Ziemlich selten; in trock. Spätjahr

86,04

hH

HH

Eschbach

⁶) Zwischen Flehingen und Gochsheim nimmt der Kraichbach eine grosse Anzahl Quellen auf.

1. bei der Mühle unterhalb Landshausen⁷).....

0,025

0,020

Sommer

0,015

Sehr selten

⁷) H.W. nach Schätzung 1—2 cbm.

2. bei der Mündung .    .

0,150

0,1 20

April-Okt.

0,060 ⁸)

Ziemlich selten; in trock. Spätjahr

21,87

s) Schätzung.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

I.

Kraichbach bei Münzes-heim.........

0,700

0,600

Juni-Sept.

0,400

Ziemlich selten; in trock. Spätjahr

II.

Kleiner Kraichbach bei der

Appenmühle*).....

0,030

0,020

Selten; Aug.-Sept.

0,015

*) H.W. nach Schätzung 2—3 cbm.

I.

Kraichbach oberhalb Ub-stadt²).........

0,800

0,500

Juli-Okt.

0,350

II.

Katzbach

Alljährlich; wenn im Oberlauf gewässert wird

²) H.W. 19,5 cbm (dem Regulirungsprojekt zu | Grunde liegend).

III.

Hainbach bei der Apfelbergbrücke oberhalb der Char-freitagsmühle......

0,035

0,020

Fast immer vorhanden

0,020

II.

Katzbach

1. bei der Mühle Odenheim .    .    .

oberhalb

0,170

0,040

Mai-Okt.

0,030

2. bei der Mühle oberhalb Stett-feld⁴).........

0,320

0,160

Mai-Okt.

0,100

Sehr selten; nach langer Trockenheit und bei strengem Frost Sehr selten; Mai-Okt.

) ³) BeiderStrassenbrücke in Odenheim.

H.W. nachSchätzung 3—4 cbm.

⁴) H.W. 6,75 cbm (Entwurf der Kraichbach-regulirung).

Kraichbach bei der Station Langenbrücken (unterhalb der Kriegbachabzweigung) .    .

1,000

0,600

Juli-Okt.

0,400

Sehr selten; Aug.-Sept.

II. Kleiner Bach

III.

Erlengraben an der Mingols-heimer Brücke⁵).....

0,020

0,015

0,010

Sehr selten; Aug.-Sept.

⁵) H.W. nachSchätzung 1,00 cbm.

II.

Kleiner Bach bei der untern Mühle in Mingolsheim

0,100

0,050 Juli-Okt.

0,025

23,82⁶) 6)

I. Kraichbach bei St. Leon⁷)

1,000

0,600 Juli-Okt.

0,400

Sehr selten; Aug.-Sept.

Bei der Mündung.

H. W. 3 cbm (Entwurf der Kraichbach-regulirung).

⁷) H. W. 9 cbm.

II. Landgraben b. d. Mündung⁸)

0,050

0,025

Juli-Okt.

0,001

Sehr selten

⁸) H. W. 2 cbm (Entwurf der Kraichbach-regulirung).

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Kraichbacll bei der Rei-

linger Schlossmühle¹) .    .    .

1,000

0,700

Juli-Okt.

0,400

Sehr selten; Aug.-Sept.

J) H.W. ii cbm (Entwurf der Kraichbach-regulirung).

hH

Kehrgraben

hH

Hengstbach bei der Kreuzung der Landstrasse Karlsruhe-Heidelberg²) ......

0,050

0,050

0,030

In trockenen Jahren im Aug.-Sept. und bei Frost

²) H.W. nach Schätzung 2,0—2,5 cbm.

Kehrgraben an derMündung³)

0,060

0,040

Juli-Okt.

0,020

Aug.-Sept. und bei Frost (etwa alle 4—5 Jahre)

³) H.W. 9 cbm (Entwurf der Kraichbachreguli-rung).

Kraichbach

1. bei Hockenheim .    .

1,000

0,700

Juli-Okt.

0,500

Sehr selten; Aug.-Sept.

2. bei Ketsch

1,850

0,500

Aug.-Sept.

Sehr selten

3 20,50⁴) ♦) Beim Hochgestade.

H.W. 20 cbm (Entwurf der Kraichbach-regulirung).

Leimbacb bei Horrenberg

0-075

0,035

Juli-Okt.

0,025

Alljährlich im Spätjahr

Baierthaler Angelbach

1. in Gauangelloch .    .

0,030

0,023

Juni-Dez.

0,010

Selten ; im Spätjahr

2. bei Baierthal

0,150

0,110

Juli-Okt.

0,080

Alljährlich im Spätjahr

3. bei der Mündung .    .

0,170

Juli-Okt.

0,150

Alljährlich im Spätjahr

Leimbach

1. bei Dielheim unterhalb des Angelbaches......

0,340

0,220

Juli-Aug.

0,200 Alljährlich;

Juli-Aug.

45-9¹

2. bei Altwiesloch .    .

0,45°

0,260

Juli-Aug.

0,240

Alljährlich;

Juli-Aug.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Leimbach

1-4

1—1

Rauenberger Angelbach

bei Eichtersheim.....

0,180

0,090

Juli-Sept.

0,070

Alljährlich ; Juli-Aug.

hH

Eschelbach bei Eichtersheim .

0.035

0,020

Juli-Sept.

0,015

Alljährlich im Aug.

1-4

1—1

Rauenberger Angelbach

1. bei Eichtersheim unterhalb der Eschelbachmündung

0,210

O, I IO

Juli-Aug.

0,100

Alljährlich;

Juli-Aug.

29.99

2. bei Rothenberg

0,400    0,200

Juli-Aug.

0,150

Alljährlich; Juli-Aug.

3. unterhalb Rauenberg

0,400

0,270

Juli-Aug.

0,150

Alljährlich;

Juli-Aug.

4. bei Wiesloch .    .

0,450

0,280

Juli-Aug.

0,160

Alljährlich:

Aug.-Sept.

55.47

t-¹

Leimbacll bei Wiesloch (unterhalb der Einmündung des Rauenberger Angelbachs)

1,000

0,700

Juni-Aug.

0,380 j Alljährlich;

Juli-Aug.

I 12,80

1-4 ►—1

hH

Landgraben

Rösbach(I/eldmöac/i)beiLeimen

0,022

0,022

Juni-Dez.

0,014

Oefters; im Spätjahr

hH

1—I

Rohrbach¹) bei Rohrbach

0,028 ! 0,028 | Juni-Dez.

0,010

Oefters; im Spätjahr

T) Verliert sich in der Rheinebene bei Kirch-heim.

i—l

Leimbach bei Brühl

1,500

0,350

Juli-Aug.

Nie beobachtet

204,83

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

. W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

H. Neckargebiet

mit Westabhang des Odenwaldes.

Vom Pegel bei Mannheim bis zur Landesgrenze zwischen Baden und Hessen.

Neckar

Horgener Eschach Fischbach

Glasbach oberhalb Fischbach

0,800

0,000 Juli-Sept.

0,240

Im Winter; etwa 3 Monate

26,1g¹)

*) Bei der Mündung.

Fischbach unterhalb Fischbach (bei der ehemaligen Pulvermühle im Vogelgesang) .    .

1,000

0,800

Juli-Sept.

0,220

Im Winter; etwa 3 Monate

Kappeier Eschach unterhalb Kappel........

0,300

0,150

Juli-Sept.

0,080

Im Winter; jetwa 3 Monate

H—I

<

Täuferbach (Teufenbach) bei Sinkingen.......

o,ioo²)

0,070

O.O50

²) Schätzung.

j—H

Enz oberhalb der Nagold zwischen Brötzingen und Pforzheim.......

3,500    2,000

Nagold

Gewöhnlich Aug.-Sept.; zuweilen bis Okt.

1,200 Sehr selten;

im Sept.-Okt., auch bis Nov.

325₅58⁸)

³) Unmittelbar oberhalb der Nagoldmündung.

H. W. 297 cbm. (V.Heft d.Beiträge etc.)

1. unterhalb der Strassenbrücke, bei der württembergisch-badischen Landesgrenze .    .

5,000

2. beim Kupferhammer (oberhalb der Würm)⁴) .    .    .    .

3,000 Gewöhnlich | Aug.-Sept.; zuweilen bis Okt.

2,000 Sehr selten;

im Sept.-Okt., auch bis Nov.

2,500

706,09

724,80    4) H. W. 648 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit cbm

Jahreszeit

qkm

>

HH

Neckar

Enz

Nagold

Würm

i. unterhalb der Welzgrabenmündung ¹)......

1,600

1,400

373.56

2. bei Würm, oberhalb der Schreiber’schen Mühle .    .

J) H. W. oberhalb der W elzgrabenmündung 145 cbm.

1,800

1,400

3. bei der Mündung²)    .    .

2,000

I,5°°

419,05

²) H. W. 405 cbm.

j——j

Nagold oberhalb der Mündung

7,000

4,500

1145,41 3) ⁸) Bei der Mündung.

H. W. 648 cbm.

HH

Enz bei der Gasfabrik in Pforzheim .........

⁴)

10,0001 7,100

HH

Kirnbach bei der Mündung'

0,500®)

0,1 IO

Gewöhnlich 4,5°0 Aug.-Sept., zuweilen bis jl Okt.

Gewöhnlich 0,040 April-Mai und Sept.-Okt.

Sehr selten; im Sept. und Okt.

Oft; Juli-Okt.

pH

Enz unterhalb der Kirnbachmündung .......

11,000

7,200

HH

HH

Lein

Massenbach bei Schlüchtern, an der Mündung .    .    .    .

Gewöhnlich Aug.-Sept., zuweilen bis Okt.

Sehr selten; Sept.-Okt.

1470,99®) 4) M. W. entspricht

nähernd dem Stand v. 1,00 m am Pegel bei der Altstätter Brücke.

⁵)    Unmittelbar halb der Nagoldmündung.

H. W. 1350 cbm.

⁶)    Unsicher,vermuthlicli zu gross.

26,50

I5²3,4I

an-

unter-

0,150

0,074

Juli-Sept.

0,060

Alljährlich;

Juli-Aug.

23,88

pH

Lein bei Schlüchtern (bei der Allmendbrücke).....

0,600

0,300

Juli-Sept.

0,200

Alljährlich; Juli-Aug.

hH

Jagst

1.    bei Klepsau, oberhalb der

Horrenbachmündung .    .    .

2.    bei Krautheim, unmittelbar

oberhalb der Günsbachmün-dung........

2,300

3,000

1,400

1,450

Juli-Nov.; auch in trock. Winter

1,000

Nicht oft; Juli-Okt.

Juli-Nov. ; auch in trock. Winter

1,100

Nicht oft; Juli-Okt.

1068,06

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

Jagst

Erlenbach bei Oberndorf . .

0,250

0,130

Juli-Okt.

0,090

Nicht oft; in sehr trock.

Sommer und Spätjahr

Hasselbach bei der Mündung

0.05

0,080

Juli-Okt.

0,040

Erlenbach unterhalb der Hasselbachmündung J).....

Nicht oft; in sehr trock.

Sommer und Spätjahr

21,27

0,45°

0,240

Juli-Okt.

0,125

HH

Kessach

1. an der Brücke beiMerchingen

Nicht oft; in sehr trock.

Sommer und Spätjahr

83,63

*) Der Erlenbach hat Speisung durch viele Quellen.

0,150

0,100

Sept.-Nov.

0,080

Selten; im Spätjahr

38,61

2. unterhalb Merchingen

0,200

0,130

Sept.-Nov.

0,100

Selten ; im Spätjahr

3. bei Widdern

0,550

0,400

Sept.-Nov.

0,350

Selten; im Spätjahr

75,35²)

²j Bei der Mündung.

Jagst bei Ruchsen .    .

4,500

3,000

Aug.-Okt.

2,500

Seckach oberhalb Zimmern

0,160

0,120

Aug.-Nov.

0,090

Selten; im Spätjahr und bei anhalt. Frost Oft;

im Spätjahr und bei Frost

13 70,64³)

³) Unmittelbar vor der Hergstbachmündung.

Schlierbach bei der Mündung

0,035

0,025

Aug.-Okt.

0,020

Oft;

im Spätjahr und Winter

Seckach oberhalb des Rinsch-baches ........

0,350

0,250

Aug.-Nov.

0,200

Oft;

im Spätjahr und bei Frost

5b32

Rinschbach

1. unterhalb Götzingen .    .

0,045

0,030

Juli-Nov.

0,025

2. bei Bofsheim

0,055

0,035

Juli-Nov.

0,030

3. bei der Mündung .    .

0,110

0,075

Juli-Nov.

0,060

Oft;

im Spätjahr und Winter

Oft;

i im Spätjahr j und Winter

Oft;

: im Spätjahr j und Winter

40,88

Seckach oberhalb Adelsheim .

0,500

0,350

Aug.-Nov.

0,300

94,84

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

qkm

Bemerkungen

Neckar

Jagst

Seckach

Kirnaubach

i. bei Rosenberg .    .

0,230

0,150

Sept. und Okt.

0,120

2.    bei Osterburken²) .    .

3.    bei Adelsheim .    .    .

0,700

0.550

Sept. und Okt.

0,500

0,900

0,600

Sept. und Okt.

0,550

Selten; im Spätjahr

Selten; im Spätjahr

Selten; im Spätjahr

64.73')

102,30

]) Unmittelbar halb der Mündung des Eubigheimer Bachs.

²) Zwischen Rosenberg und Osterburken findet kräftigeSpeisur.g durch Quellen statt.

unter-

Seckach bei Sennfeld

1,500

1,000

Aug.-Nov.

0,900

Oft;

im Spätjahr und bei Frost

Fischbach bei der Mündung

0,120

0,090

Sept.-Okt.

0,070

Selten ; im Spätjahr

H—I

Schefflenz

1. oberhalb Unterschefflenz

0,045

0,025 [ Aug.-Okt.

0,020

Fast jedes Jahr

22,88³)

³) Bei der südlichen Brücke in Unterschefflenz.

2. bei der Kelchenmühle (zwischen Unterschefflenz und Katzenthal)......

0,100

0,060

Aug.-Okt.

0,050

Fast jedes Jahr

3. bei Billigheim .    .

0,200

0,130

Aug.-Okt.

0,110

Sulzbach

1. unterhalb Sulzbach

0,035

O.024 Aug.-Nov.

0,020

2. bei der Mündung .    .

0,040

0,026

Aug.-Nov.

0,022

Selten; im Spätjahr u. bei starkem Frost Selten; im Spätjahr u. bei starkem Frost

Schefflenz unterhalb Allfeld .

0,250

0,180 Aug.-Okt.

0,150

Mühlbach

1. in Rappenau

0,030⁴);

0,020 Juli-Sept.

o,oio⁵)

Alljährlich; Juli-Aug.

2. bei Neckarmühlbach⁶) .    .

0,090

0,050

Aug.-Sept.

0,040

30,15

⁴)    Unsicher.

⁵)    Kleinste W assermenge ca. 0,006 cbm.

⁶)    H. W. ca. 20 cbm.

7i

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

j—H

Elz

i. unterhalb der Oederbachmündung (bei Unterscheringen) .

0,120

0,080 Aug.-Okt.

0,060

2. bei Rittersbach .    .

0,160

0,100

Aug.-Okt.

0,080

Auerbach oberhalb derMündung

0,018

0,012

Aug.-Okt.

0,009

Oefters; im Spätjahr und bei anhalt. Frost Oefters; im Spätjahr und bei anhalt. Frost Oft;

im Spätjahr und bei Frost

38,53

j—I

Elz bei Dallau (oberhalb der Trienzbachmündung .    .    .

0,220

0,140

Aug.-Okt.

0,1 IO

Oft;

im Spätjahr und bei Frost

84,06

Trienzbach

1. unterhalb Robern .    .

il

O, IOO

0,070

Aug.-Okt. 0,060

2. unterhalb Fahrenbach .    .

0,150

0,100

Aug.-Okt.

0,080

3. bei der Mündung .    .

0,200

0,140

Aug.-Okt.

0,120

H—t

Elz bei Neckarburken .    .

0,500

0,300 I Aug.-Okt.

0,230

j—H

Hasbach

1. bei der Lohrbacher Mühle²)

Selten; im Spätjahr und bei starkem Frost Selten; im Spätjahr und bei starkem Frost Selten; im Spätjahr und bei starkem Frost

Oft;

im Spätjahr und bei anhalt. Frost

1943

35.66

124,14!)

r) Unmittelbar oberhalb der Hasbachmündung.

0,025

0,018 Aug.-Nov.

0,014

Oft;

im Spätjahr und bei Frost

²) Die Angaben sind unsicher.

2. bei der Mündung .    .

0,040    0,025

Aug.-Nov.

0,020

Oft;

im Spätjahr und bei Frost

13.54

Nüstenbach oberhalb der Mündung .........

0,015

0,009

Aug.-Nov.

0,007

Nicht sehr oft; im Spätjahr

Heiligbrunnenbach bei der

Mündung (bei Obrigheim)³)

0,020    0,007

Juli-Nov. I 0,003

Sehr oft; im Spätjahr und bei Frost

³) H. W. ca. 2 cbm.

j—|

Krebsbach bei Guttenbach .

0,014 ' 0,009

Juli-Nov. 0,006

!.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

Seebach bei der Mündung . 0,200*)

0,100 j Juli-Okt.

0,075

Holderbach bei Eberbach .

0,060

0,040

Sept.-Nov.

0,035

Selten; im Spätjahr und bei starkem Frost

Selten; im Spätjahr

35*14

J) Unsicher,wahrscheinlich zu klein.

H. W. ca. 40 cbm.

j-H

Itter

J-H

HH

Galmbach oberhalb derMündung

0,080

0,060

Sept.-Okt.

0,050

Selten ; im Spätjahr

i4>92 2)

²) Bei der Mündung.

J-H

Itter bei Friedrichsdorf. .

1,200

0,700

Aug.-Sept.

0,500

H-H

Sensbach bei der Mündung

0,200

0,140

Aug.-Nov.

0,120

Selten; im Spätjahr und bei starkem Frost

18,17

j-H

tr

Reisenbach

Höllbach bei der Mündung .

0,150

0,100

Okt.-Nov.

0,070

Selten; bei starkem Frost

14,5!

j-H

Reisenbach bei der Mündung .

0,400

0,250 Okt. und Nov.

0,200 Selten; bei starkem Frost

38,07

j-H

Itter bei Eberbach .    .

2,250

1,200

Aug.-Sept.

0,700

Selten

¹5 5,² 7 ³) ³) Bei der Mündung.

Gammelsbach bei der Mündung .........

0,450

0,350

Sept.-Nov.

0,300

Selten; im Spätjahr

34,¹²

j-H

Igelsbach bei der Mündung

0,020

0,010

Aug.-Nov.

0,006 Oft;

im Spätjahr und bei Frost

J-H

Pleutersbach beim Ort Pleu-tersbach ⁴).......

0,100

0,070

Aug.-Nov.

0,055

Selten ; im Spätjahr und bei starkem Frost

*) H. W. ca. 15 cbm.

j-H

Finkenbach

Laxbach bei der untern Mühle in Heddesbach.....

0,750    0,500

Mai-Okt.

0,35°

Sehr selten

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

t—H t—I

Finsterbach beim Neckarhäuserhof¹) .......

0,015

0,015

In sehr , trock. Jahren und bei Frost

*) H.W. nach Schätzung 5 cbm.

HH

Steinach bei der Haumühle oberhalb Heiligkreuzsteinach²)

0,100

0,100

Fast das ganze Jahr

0,050 Sehr selten

²) H.W. nach Schätzung 4—5 cbm.

a.

Eiterbach in Eiterbach³).

0,070

°>°55

Fast das ganze Jahr

0,040 Aug.-Sept.

und bei Frost

³) H.W. nach Schätzung 4—5 cbm.

Wilhelmsfelderbach bei der

Neumühle⁴)......

0,060

0,050

Fast das ganze Jahr

0,025 Aug.-Sept.

iund bei Frost

⁴) H.W. nach Schätzung 5—7 cbm.

f-H

j-H

Schafbach im Steinkanal in Schönau³).......

0,090

0,040

0,030 Sehr selten

®) H.W. nach Schätzung 2 cbm.

hH I—H

Steinach

1. bei der Cavallo’schen Fabrik in Schönau⁶)......

0,550

0,400

Juni-Okt.

0,200

Sehr selten

⁶) H.W. nach Schätzung 20 cbm.

2. bei Neckarsteinach

0,650 0,450

Juni-Okt.

Sehr selten

69,11⁷)

⁷) Bei der Mündung.

KH

I—I

Elsenz

1. bei Brenner’s Mühle in Rohrbach .........

0,110 |; 0,070

Juli-Sept.

0,045

Oft;

im Sept.

2. bei Giesshübelmühle unterhalb Rohrbach⁸) .    .    .    .

0,120

0,080

Juli-Sept.

0,055

Oft;

im Sept.

⁸) H.W. ca. 2 cbm.

3. bei Eppingen

0,235

Juli-Sept.

Oft;

im Sept.

HH

Himmelreichbach

1. bei der Mühle unterhalb Mühlbach⁹)......

0,035

0,020

Juli-Nov.

0,007

Selten;

Aug.-Sept. und b.starkemFrost

⁹) H.W. nach Schätzung I—2 cbm.

2. bei Eppingen

0,040

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

Elsenz

Hilsbach

i. bei der Mettelmühle unterhalb Hilsbach¹).....

0,1 IO

O.055'

Juli-Nov. 0,035

Oefters ; Juli-Sept., auch b.starkemFrost

!) H. W. ca. 1—2 cbm.

2. bei Adelshofen .    .

0,100

Juli-Nov.

Oefters; Juli-Sept., auch b.starkemFrost

3. bei der oberen Mühle in Eppingen .......

0,120

0,075

Juli-Nov. 0,045

Oefters; im Juli-Sept., auch b.starkemFrost

2 5»⁶3²)

²) Bei der Mündung. H. W. 3—4 cbm.

1—1

Elsenz unterhalb der Hilsbachmündung .......

0,300

0,200

Aug.-Okt. 0,125

Oefters; Aug.-Sept. und bei Frost

66,99

t-i

Staudbach bei der Eichmühle, unterhalb Gemmingen³) .    .

0,060

0,040

0,025

Aug.-Sept. und bei Frost

³) H.W. nach Schätzung 1—2 cbm.

r-H

h-J

Berwanger Bach (Birkenbach') 1. bei Berwangen.....

O,200⁴)

Juli-Nov.

Aug.-Sept. und bei Frost

i) Unsicher.

2. bei derMühle oberhalb Richen

0,120

0,055

Juli-Nov.

0,045

Aug.-Sept. und bei Frost

25,03⁵)

⁵) Bei der Mündung.

H. W. nach Schätzung 1—2 cbm.

b-i H—I

Elsenz ander Mühle beiRichen

0,600

0,300

Juli-Nov.

0,200

Aug.-Sept. und bei Frost

118,36«)

I—I

Sulzgraben bei Ittlingen⁷) .    .

0,005

0,004

0,000

Juli bis Ende Nov. .

⁶)    Unmittelbar unterhalb der Mündung des Berwanger Bachs.

H.W.ca.12—15 cbm.

7)    H.W. 1—2 cbm.

H-i

(-H

Elsenz

1. bei der Seitz’schen Mühle in Ittlingen⁸).......

0,600

0,300

Juli-Nov.

0,225

Oefters; im Aug.-Sept. und bei Frost

⁸) H.W. nach Schätzung 15—20 cbm.

2. bei der unteren Reihener Mühle........

0,650*)

0,440

Juli-Nov.

0,275

Oefters; im Aug.-Sept. und bei Frost

158,64«)

r-¹

Insenbach bei der Grombacher Mühle H)........

0,060

0,030

Juli-Sept.

0,015

Oefters; im Spätjahr iund bei Frost

9)    Etwa ¹/₆ ist Quellwasser.

¹⁰)    Unmittelbar vor der Insenbachmündung.

H.W.nachSchätzung 20—30 cbm.

¹¹)    H.W. nachSchätzung 2 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

Elsenz

Insenbach

Mühlbach bei der Eulenhofer Mühle unterhalb Ehrstädt*) .

0,050

0,030

Juli-Sept.

0,015

Oefters; im Spätjahr und bei Frost

:) H.W. nach Schätzung I cbm.

i—5

KH

Elsenz

1. bei der Steinsfurth er Mühle

0,800

0,500

Juli-Nov.

0,300

Oefters; im Spätjahr und bei Frost

2. bei der Zwingermühle in Sinsheim.......

1,000

0,670

Juli-Nov.

0,400

Oefters; im Spätjahr und bei Frost

206,05²)

h-1

J-H

Ilversbach bei der Walkmühle³)

0,090

0,060

Juli-Nov.

0,045

Oefters; im Spätjahr und bei Frost

²)    Unmittelbar vor der Ilversbachmündung.

H. W. 30—40 cbm.

³)    H.W. nach Schätzung 3 cbm.

Elsenz bei der Schmollenmühle unterhalb Sinsheim⁴) .    .    .

1,200

0,700

Juli-Nov.

0,400

Oefters;

| im Spätjahr und bei Frost

⁴) H.W. nach annähernder Berechnung 50 cbm.

j—j

i—i

Dührener Bach zwischen der Daut’schen Mühle und Sinsheim ⁵)........

0,085

0,040

Juli-Nov.

0,025

Oefters; im Spätjahr und bei Frost

⁵) H.W. nach Schätzung 3 cbm.

1—1

M

Ursenbach bei der Landstrassen-brücke in Hoffenheim (d. i. bei der Mündung)⁶).....

0,020

0,015

0,001

Sehr selten

⁶) H.W. nach Schätzung 2—4 cbm.

i-i I—H

Elsenz bei Zuzenhausen .

1,800⁷)

Juli-Okt.

Oefters; im Spätjahr und bei Frost

⁷) Unsicher, wahrscheinlich zu gross.

h-H

Schwarzbach

1. bei Unterschwarzach .    .

0,120

0,040

Juni-Okt.

0,020

Oft; im Aug.-Sept. und Winter

2. beiAglasterhausen(Merz’sche Mühle)........

0,250

0,150

Juni-Okt.

0,035

Oft; im Aug.-Sept. und Winter

1—1

Forellenbach bei der Hacksmühle bei Reichartshausen⁸)

0,040

0,025

Juli-Nov.

0,010

In trockenen Jahren; im Aug.-Sept. und b.starkemFrost

⁸) H.W. nach Schätzung 4 cbm.

IO*

R h e i n g e b i e t.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

Elsenz

hH

I—H l—t

Schwarzbach bei derWaldmühle oberhalb Helmstadt¹) .    .    .

0,250

0,200

Mai-Sept.

0,100

Selten;

im Aug.-Sept.

und bei strengem Frost

*) H.W. nach Schätzung 12—15 cbm.

Wollenbach in Wollenberg²)

°>°55

O.O35

Mai-Sept.

0,005

Gailbach bei der Brücke in Bargen³).......

0,025

0,020 |

Mai-Sept.

Selten;

im Aug.-Sept.

und bei strengem Frost

0,015 Sehr selten

²) H.W. nach Schätzung 4—6 cbm.

³) H.W. nach Schätzung 1,2—1,5 cbm.

>

HH

Wollenbach

1. bei der Bargener Mühle in Flinsbach⁴)......

0,200

0,140

Mai-Sept.

0,070

Sehr selten

i) H.W. nach Schätzung 7 cbm.

2. bei der Sägmühle bei Helmstadt (kurz oberhalb der Mündung).......

0,300

0,200

Mai-Sept.

0,080

Sehr selten

42,04⁵)

⁵) Bei der Mündung. H.W. nach Schätzung 8 cbm.

HH

Wartschaftbach bei der Landstrassenbrücke (in der Nähe der Mündung) .    .    .

0,040

0,040

0,020

Sehr selten

hH

Schwarzbach oberhalb Waib-stadt (vor der Krebsbachmündung) .......

0,500

Sept.-Nov.

Selten ; im Spätjahr

114,96 .

Krebsbach bei der Mündung⁶)

0,500

Sept.-Nov.

Oefters; im Spätjahr

41,68

⁶) H.W. ca. 12—15 cbm.

HH

h-I

Schwarzbach

1. bei der sog. »Alten Mühle« unterhalb Waibstadt⁷) .    .

1,000    0,450

Aug.-Okt.

0,250

Selten; Sept.-Nov.

⁷) H.W. nach Schätzung 30—40 cbm.

2. bei der Eschelbronner Mühle

1,000    0,500

'!

Aug.-Okt.

0,400 Selten;

Sept.-Nov.

HH

Epfenbach bei der Wagenmühle⁸) ........

0,040    0,025

Juli-Sept.

0,015 Selten;

im Aug.-Sept. |und bei Frost

⁸) H.W. nach Schätzung 6 cbm.

R h e i n g e b i e t.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M.W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

Elsenz

Schwarzbach

Epfenbach

Spechbach bei der Mühle unterhalb des Dorfes Spechbach¹) ........

0,060

0,025

Juli-Sept.

0,010

Epfenbach bei Eschelbronn .

0,150

0,060

Aug.-Okt.

0,020

Selten;

im Aug.-Sept. und bei Frost

Alljährlich im Spätjahr

:) H.W. nach Schätzung 4—6 cbm.

pH

Schwarzbach unterhalb der Epfenbachmündung .    .    .

2,000²)

Aug.-Okt.

Oft; im Okt.

²) Unsicher,wahrscheinlich zu gross.

Maienbach {Lobbach)

1. bei der Fränkle’schen Mühle unterhalb Waldwimmersbach³)

0,170

0,090 Aug.-Sept.

0,050 Nicht selten

³) H.W. nach Schätzung 10—15 cbm.

2. bei der Meckesheimer Mühle

0,180

0,100

Juli-Aug.

0,065 Regelmässig einige Wochen im Sommer

27,08⁴)

⁴) Bei der Mündung. H.W.nachSchätzung 10—15 cbm.

Elsenz

1. bei der Mauerer Oelmühle⁵)

2,800

2,350

Juli-Nov.

2. bei der Hefft’schen Mühle in Bammenthal......

1,000 Oefters; Juli bis Ende Nov., meistens im Sept.

⁵) H.W. ca. 170 cbm.

2,850

2,350

Juli-Nov.

pH

i—i

Krebsbach bei der Bammen-thaler Mühle⁶).....

1,000 Oefters; Juli bis Ende Nov., meistens im Sept.

0,065

0,040

0,015

pH

Biddersbach bei der Mühle in Wiesenbach......

In trockenen Jahren, im Aug.-Sept. und bei Frost

⁶) H.W. nach Schätzung 1—1,5 cbm.

0,120

0,065

Juli-Sept.

0,030

pH

Hilsbach {Kohlhöfer Hilsbach) bei der Mühle inWaldhilsbach⁸)

In trockenen Jahren, im Aug.-Sept. und bei Frost

⁷) Bei der Mündung. H.,W. nach Schätzung 7—9 cbm.

0,045

0,025

HH

I—I

Elsenz bei der Mündung⁹) .

3,000

2,300

Juli-Nov.

0,015 In trockenen Jahren, im Aug.-Sept. und bei Frost

I,6oo Oft; im Sept.

⁸) H.W.nachSchätzung 3—4 cbm.

540,98

⁹) H. W. ca. 220 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

qkm

Neckar

II. Bärenbach

0,006

0,006

0,003 Spätjahr und bei starkem Frost

II. Steinbach bei derMack’schen

Mühle in Ziegelhausen*) .    . o, 125

0,085

Juli-Sept.

0,055 i trockenen | Jahren, im ;Aug.-Sept. und b.starkemFrost

*) H. W. ca. 2—5 cbm.

II. Kanzelbach in Schriesheim²)

0,200

0,150

Juni-Dez.

0,070 Oft; im

i Spätjahr und I b.starkemFrost

III. Romgraben bei der obersten Mühle bei Handschuchsheim ³)

0,050

0,040

Juni-Dez.

0,027 Oft;imSommer und Spätjahr

II. Kanzelbach oberhalb Ilvesheim .........

0,090

0,070 iFast das ganze [ Jahr

23,22    2) H.W. (1859) nach

Schätzung 70—80 cbm.

Den grösseren Theil des Jahres ist das Bachbett auf etwa —    4,5 km Länge trocken.

3) Das Bachbett liegt den grösseren Theil des Jahres trocken.

68,72 ⁴) 4) -ßej der Mündung.

I. Weselinitz bei Weinheim⁵)

i,45°; 1,300

Juni-Dez.

0,900ö)

Selten; im Spätjahr

II. Grundelbach

III. Michelbach bei Wünschmichelbach .........

0,055

0,028

Juni-Dez.

0,019

Oft; im Spätjahr und b.starkemFrost

146,72⁷) 5) Kleinste bekannte Wassermenge circa 0,700 cbm.

H.W. (vom Jahr 1859) ca. 200 cbm.

⁶)    Das Bachbett liegt den grösseren Theil des Jahres auf ca. 1 km Länge trocken.

⁷)    Unmittelbar vor der Grundelbachmündung. |

III. Gängelbach (Flockenbach) an der Brücke im Weg von Unter-nach Oberflockenbach .    .

0,037

0,025 Juni-Dez.

0,015

Oft; im Spätjahr und b.starkemFrost

II. Grundelbach in Weinheim⁸)

0,153

0,1 IO

Juni-Dez. O, IOO⁹)

Oft; im Sommer und Spätjahr und b.starkemFrost

27,61 ¹⁰)

I- Weschnitz {getheilte) “) .    —

II. Laudenbach im Mühlkanal

bei der untersten Mühle .    .    0,025

8)    H.W. im Jahre 1859 nachSchätzungi35cbm.

⁹)    Das Bachbett liegt den grösseren Theil1 des Jahres auf etwa: 1,3 km Länge trocken.

¹⁰)    Bei der Mündung. ,

¹¹)    Beim Rennhofe fasst das vollbördige Profil:

a.    AlteWeschnitz socbm |

b. Neue

62 cbm

0,015

Ende Mai-Okt.

0,010

In ganz trock. Jahren und bei strengem Frost

III. Hemsbach bei der untersten Mühle n)........

(Entwurf der Entwässerung).

112 cbm

0,015

0,008 Ende Juli-Okt.

0,005

In ganz trock. Jahren und bei strengem Frost

¹²) H.W. nachSchätzung 3 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Weschnitz

Laudenbach

j—j

(-5

Sulzbach oberhalb des Ortes Sulzbach⁴).......

0,025

0,010 Aug.-Okt.

0,008

In ganz trock. Jahren und bei strengem Frost

!) H.W. nach Schätzung I—3 cbm.

HH

Landgraben {Lorscher Land-graben) bei der untersten Mühle in Grosssachsen²).    .

0,070

0,035 Ende Juli-Okt.

0,020

Oft; im Aug.-Sept. und bei Frost

²) H.W. nach Schätzung 9 cbm.

Aepfelbach bei der Mühle oberhalb Hohensachsen³) .    .    .

0,040

0,017

Aug.-Okt.

0,010

Oft; im Aug.-Sept. und bei Frost

³) H.W. nach Schätzung 6 cbm.

t—1

1—5

Lützelsachsener Mühlbach bei

Koch s Mühle⁴).....

0,020    0,010

Aug.-Okt.

0,005

In ganz trock. Jahren und bei strengem Frost

⁴) H.W. nach Schätzung 3 cbm.

Landgraben {Lorscher Landgraben) beim Rennhof .    .

0,175    0,120

Mai-Okt.

0,070⁵)

Oft; im Aug.-Sept. und bei Frost

⁵) Schätzung.

H.W.nachSchätzung 20 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

I. Maingebiet.

Fränkisches Hügelland.

Linksseitige Zuflüsse von der Landesgrenze zwischen Baden und Bayern bei Bettingen bis zum Mudbach.

Main

HH

1—1

Aalbach bei der Mündung .

0,275

0,200

Sept.-Nov.

o,i35

139^5

HH

h-

Kembach bei der Mündung

0,200

0,100

0,035

49,93

Tauber

Baibach bei der Mündung .    .

0,150

0,100

HH

HH

Umpfer

Sommer bis Spätherbst, bei trockener Witterung

0,060

Spätherbst, bei sehr trockener Witterung

32,73

1. bei Wölchingen ..    .

0,300 *)

O, I 30 Sept.-Nov.

0,100

Selten; Aug.-Sept.

28,78

J) Unsicher.

2. bei Unterschüpf .    .

0,500 ²)

0,200

Sept.-Nov.

0,150

Selten ; Aug.-Sept.

64,65

²) Unsicher.

HH

Schüpfbach bei Unterschüpf

0,200

0,060

Aug.-Okt.

0,040

Selten; im Spätjahr

29,63

HH

HH*

Umpfer bei Königshofen .    .

0,650

0,300

Aug.-Okt.

0,200

Selten; im Spätjahr

120,38

HH

Tauber bei Königshofen . .

5,ooo

3,100

Aug.-Nov.

2,100

Spätherbst; fast alljährlich

1185,49

8i

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M. W.

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Main

Tauber

HH

Wittigbach

i. bei Unterwittighausen    . .

0,220

0,080

Sept.-Nov.

0,040

Selten; Sept.

2. bei Zimmern

0,45°

0,100

Sept.-Nov.

0,040

Selten; Sept.

3. bei Grünsfeld

0,500

0,120

Sept.-Nov.

0,070

Selten; Sept.

179,67

1—1

<:

Grünbach

1. bei Grünsfeldhausen .    .

0,280

0,140

Sept.-Nov.

0,100

Selten

2. bei Grünsfeld

0,380

0,200

Sept.-Nov.

0,120

Selten; imSept.

46,43

HH

HH

Wittigbach bei Gerlachsheim .

1,200

0,360

Sept.-Nov.

0,250

Selten; imSept.

250,6 t¹) l) Bei der Mündung.

HH

Tauber bei Tauberbischofsheim, oberhalb der Brehm-bachmündung......

6,500

3,5oo

Aug.-Nov.

2,300

Okt.-Nov.; fast jedes Jahr

1482,34

HH

HH

Brehmbach bei der Mündung

0,500

0,350

Juli-Aug. und Spätjahr

0,270

Okt.-Nov. ; in sehr trock. Jahren

89,31

hH

hH

Tauber bei Hochhausen .    .

7,500

3,9°°

Juli-Aug. und Spätjahr

2,700

Nicht selten; Okt.-Nov.

1603,11

HH

hH

Welzbach

1. bei Wenkheim .    .

0,325

0,130

Sept.

0,060

Nicht oft

36,64

2. bei Werbachhausen .    .

0,480

0,200

Sept.

0,100

Nicht oft

3. bei Werbach

0,500

0,200

Sept.

0,1 20

Nicht oft

54,21 ²)

²) Bei der Mündung.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Main

j—j

Tauber bei der Mündung¹)

9,000

5,000

Juli-Aug. und Spätjahr

3,200

Oefters; im Spätjahr

1800,97

¹) H. W. ca. 1000 cbm.

Wildbach bei der Mündung

0,050

0,050

Juli-Nov.

0,020

Ziemlich oft

38.95

j—j

Erfa unterhalb Hardheim²) .

0,650

0,400

0,250

129,58³)

j-—1

Mudbach oberhalb der Einmündung des Kirchzeller Baches........

²)    Der Bach führt viel Quellwasser.

³)    Bei Breitenau.

0,100

0,065

Juli-Okt.

0,050

Selten J im Spätjahr und b.starkemFrost

34.93

hH h—I

Billbach bei Schneeberg

0,1 IO

0,070

Sept.-Nov.

0,060

Selten; im Spätjahr

83.74

Morre (,Saubach)

1. unterhalb Buchen .    .

0,060

0,040

Aug.-Okt.

0,030

Ziemlich oft; im Spätjahr und bei anhalt. Frost

2. bei Hettingenbeuern .    .

0,240

0,160

Aug.-Okt.

0,140

Ziemlich oft; im Spätjahr und bei anhalt. Frost

3. bei der Mündung .    .

0,270

0,180

Aug.-Okt.

0,150

Ziemlich oft; im Spätjahr und bei anhalt. Frost

102,15

Billbach unterhalb der Morre

0,400

0,250

Sept.-Nov.

0,210

Selten; im Spätjahr

188,86⁴) 4) Bei 4er Mündung.

II.

W assermengen des

Rheins, des Neckars und des Mains

längs des badischen Gebiets.

/

%

Wassermengen des Rheins, des Neckars

und des Mains.

Im Wesentlichen aus »Der Rheinstrom und seine wichtigsten Nebenflüsse«. Herausgegeben von dem Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden. Berlin 1889, sowie — für den Main — aus »Beiträge zur Hydrographie des Grossherzogthums Baden«. V. Heft. Karlsruhe 1887.

a. Rhein.

Nach dem Ergebniss von Messungen, welche für das Studium der Frage einer Regelung des Bodenseeabflusses in den Jahren 1875 und 1876 mit den besten Einrichtungen und mit grösster Sorgfalt in einem Abflussprofil unweit unterhalb der Konstanzer Rheinbrücke ausgeführt worden sind, beträgt die sekundliche Abflussmenge des Bodensees:

beim niedrigsten Wasserstand, d. i. 2,27 m am Konstanzer Pegel,¹) ungefähr 20 cbm beim Mittelwasserstand, d. i. beim höchsten Wasserstand, d. i. 6,23 »    »

Ueber die Wasserführung des Rheins zwischen Aare und Neckar liegen verschiedene Angaben vor, denen zur Folge die sekundliche Durchflussmenge beim niedrigsten Wasserstand zu 330 cbm in der Gegend von Basel und gegen die Neckarmündung auf etwa 450 cbm anw^achsend, bei Mittelwasser (entsprechend dem gemittelten Jahresstand) zu 860 cbm bei Basel und zu 1250 cbm bei Mannheim anzunehmen ist. Die sekundliche Hochwassermenge mag zwischen 5000 und 6000 cbm betragen; eine Zunahme von Basel bis zum Neckar ist nicht nachgewiesen und wegen des Vorauseilens der Fluthwellen der Zuflüsse und der Verflachung der Fluthwelle im Rhein auch nicht wahrscheinlich. Nach Tulla beträgt die sekundliche Wassermenge in cbm

bei Basel

337 865

•    •    6075

Defontaine gibt folgende, aus zahlreichen Geschwindigkeitsmessungen abgeleitete Zahlen:

3.45 »

278    »

1176    »

beim niedrigsten Wasserstand . » mittleren » höchsten

bei Mannheim 418

1161

5400

Sekundliche Wassermenge in cbm bei

Messungsstelle

Nieder-

Wasser

Mittel-W asser

Hoch-

Wasser

330

340

380

465

o 00 co

i io6

4624

4630

4685

5010

!) Die Pegelzahlen sind auf den Nullpunkt vom 9. April 1891 bezogen (vergl. Jahresbericht des Centralbureaus für 1890).

In der neueren Zeit hat namentlich Grebenau umfangreiche Messungen zum Zweck der Wassermengenermittelung vorgenommen. Die von ihm geleitete, unter Betheiligung von Ingenieuren mehrerer Rheinuferstaaten im November 1867 durchgeführte Messung bei Basel ergab für den Wasserstand 1,50 m am dortigen Pegel die sekundliche Durchflussmenge zu 82g cbm.

Ende der 1860er und Anfangs der 1870er Jahre sind von Seite Bayerns durch Grebenau im Germersheimer Durchstich bei verschiedenen Wasserständen sehr sorgfältige Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen worden, welche zu nachstehenden Ergebnissen geführt haben:

450 cbm 828    »

Kleinstes Niederwasser

Gewöhnliches

Dem mittleren Pegelstand entsprechendes Mittelwasser .    .    1253    »

Gewöhnliches Hochwasser

2592    »

Diese Zahlen können mit Rücksicht auf die unerhebliche Wasserlieferung der Zuflüsse auf der betreffenden Stromstrecke für den Rhein von Germersheim bis Mannheim als annähernd zutreffend angesehen werden.

Aus den vorgenannten Messungen ist für die Kurve der sekundlichen Durchflussmenge innerhalb des Strombettes der Ausdruck gefunden:

Q — 223,46 (h — 0,64) M°⁴,

worin Q die sekundliche Durchflussmenge in cbm, h den Wasserstand in Meter am Pegel bei Sondernheim bezeichnet.

men

Im Jahre 1874 durch die elsass-lothringen’schen Wasserbaubehörden vorgenommene Wasser-gebestimmungen haben folgende Ergebnisse geliefert:

W asserstand

Sekundliche Durchflussmenge in cbm bei

Hüningen

Breisach

Kehl

Lauterburg

Ungewöhnlich niedrig..........

Nicht ungewöhnlich niedrig........

Gemittelter Winterwasserstand......

Gemittelter Jahreswasserstand.......

Etwas über dem gemittelten Sommerwasserstand

3070

323^0

349.9

93L4

402,2 812,4

¹251.7

1472,4

Die jüngsten Messungen im Rhein zu Basel .sind im Januar und Februar 188g durch Ingenieure des eidgenössischen Oberbauinspektorates vorgenommen worden; sie haben Wassermengen ergeben von 325,80 cbm bei 0,15 m, von 385,37 cbm bei 0,36 m und von 464,55 cbm bei 0,62 m am dortigen Pegel.

b. Neckar.

Nach den Ergebnissen der in neuerer Zeit von der Württembergischen Wasserbaubehörde mit einem verbesserten Woltmann’schen Flügel vorgenommenen Messungen beträgt bei Offenau (bei der württembergisch-badischen Landesgrenze) unterhalb der Mündung des Kochers und der Jagst die sekundliche Niederwassermenge 22,5 cbm. Davon kommen auf den Kocher ungefähr 4,8 cbm, auf die Jagst 4,0 cbm. Bei mittlerem Wasserstand führt der Neckar bei Offenau 87 cbm, davon entfallen ungefähr auf den Kocher 20,5 cbm, auf die Jagst 16,5 cbm.

Ueber die Wassermengen, welche der Neckar bei höherem Anschwellen abführt, können zuverlässige Angaben nicht gemacht werden, da unmittelbare Messungen hierüber nicht vorliegen. Für den höchsten bekannten Stand des Neckars (Oktober 1824) mit 687 cm am Pegel bei Heilbronn wurde in neuerer Zeit in einem geschlossenen Profil unterhalb Offenau die sekundliche Wassermenge zu 4500 bis 4600 cbm ermittelt. Für die gleiche Profilstelle und den höchsten Stand der Hochfluth vom Dezember 1882 (566 cm am Pegel bei Heilbronn) berechnet sich die sekundliche Wassermenge zu 3400 bis 3500 cbm.

Bei Heidelberg haben in der neuesten Zeit vorgenommene sorgfältige Messungen vermittelst des Woltmann’schen Flügels folgende Ergebnisse geliefert:

Sekundliche Wassermenge cbm

Wasserstand am Heidelberger Pegel

cm

115

IOÖ

50

39

96

2 9.5

91 (ungewöhnlich niedrig) 28

Für Mittelwasser (130 cm am Pegel bei Diedesheim) wird im Unterlauf die sekundliche Wassermenge zu 190 cbm, für das grösste bekannte Hochwasser (vom November 1824, entsprechend 1074 cm am Diedesheimer, 809 cm am Heidelberger Pegel) zu 4800 cbm angenommen.

c. Main.

Längs des badischen Gebiets ist auf Grund von Berechnungen aus Längen- und Querprofil die sekundliche Wassermenge anzunehmen

oberhalb

unterhalb

der Tauber

70 cbm 2500    »

80 cbm 3500    »

bei gemitteltem Niederwasser (100 cm am Pegel bei Wertheim) zu bei dem grössten bekannten Hochwasser zu ........

In den letzten Jahren von den bayerischen Wasserbaubehörden vorgenommene Messungen haben folgende sekundliche Wassermengen ergeben:

bis oberhalb der Tauber:

ausserge wohnliches Niederwasser    34,47    cbm    bei    83    cm]    am Marktheidenfelder Pegel (nahe dem oberen

gewöhnliches Niederwasser .    .    77,80    »    »    123    »    j    Ende der badisch-bayerischen Flussstrecke),

mit der Tauber:

ausserge wohnliches Niederwasser    37,84    cbm    bei    80    cm    )    am Miltenberger Pegel (nahe dem unteren

gewöhnliches Niederwasser .    .    85,60    »    »    104    »    J    Ende der badisch-bayerischen Flussstrecke).

Die Nichtübereinstimmung der aus diesen Angaben für die Tauber folgenden Ergebnisse mit den auf S. 82 enthaltenen Zahlenwerthen erklärt sich aus der Verschiedenartigkeit der zu Grund liegenden Gewässerzustände.

hH

Wasser m engen

der

Donau und ihrer Zuflüsse

im

Grossherzogthum Baden.

12

Gebiet der Donau.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

Sekundliche Wassermenge

M. W.

N. W.

W.K.

Fläche des Niederschlagsgebiets bis

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Gebiet der Donau.

Von den Quellen bis zur Ostrach.

Donau

Bpeg (Brege)

Schützenbach b.Furtwangen

0,350

0,170

hH

Breg

1. bei der Lochmühle unterhalb Furtwangen......

0,650

0,400

Sommer imd Spätjahr

0,260 *)

Juli-Aug. und bei starkem Frost

2. bei Vöhrenbach, unterhalb der Langenbachmündung .

J) Bei W. K. liegt das Bachbett trocken, da alles Wasser in den künstl. Ableitungen.

1,000

0,700

Sommer und Spätjahr

0,400

Juli-Aug. und bei starkem Frost

3. oberhalb der Mündung des Eisenbaches²).....

1,800

[ 1,000

Sommer und .Spätjahr

0,600

Juli-Aug. und bei starkem Frost

97>I4

2) H. W. ca. 50 cbm.

Eisenbach oberhalb der Schol-lachmündung³).....

0,180

0,120

Sommer und Spätjahr

0,075

Selten; im Sommer und Herbst

3) H. W. ca. 6 cbm.

I 2*

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Donau

Breg

Eisenbach

III. Schollach oberh. der Mündungx)

0,280

0,160

Sommer und Spätjahr

0,100

Selten; im Sommer und Herbst

¹) H. W. ca. 7 cbm.

II.

Eisenbach oberhalb derUrach-mündung²)

.    .    0,600

0,320

Sommer und Spätjahr

0,2 20

Selten; im .Sommer und Herbst

2) H. W. ca. 18 cbm.

III. Urach bei der Mündung³) .    .

0,39°

0,220

Sommer und Spätjahr

0,140

Selten; im Sommer und Herbst

³) H. W. ca. 19 cbm.

II.

Eisenbach bei der Mündung⁴)

0,970

0.570

Juli-Aug. und Spätjahr

0,370

Selten; Juli-Aug. und Herbst

56,21

⁴) H. W. ca. 30 cbm.

1.

Breg

1. unterhalb der Eisenbachmündung⁵) ......

2,800

1,650

Sommer und Spätjahr

0,960

2. oberhalb Bräunlingen

3.500

2,700

Sommer und Spätjahr

1,200

Juli-Aug. und bei strengem Frost

Juli-Aug. und bei strengem Frost

153,35

222,39

⁵) H. W. ca. 80 cbm.

II.

Brändbach

1. bei der Mühle in Unterbränd

0,210

0,050

Sommer und Spätjahr

0,020

Selten; im Spätjahr und Winter

2. bei Bräunlingen⁶) .    .

0,430

0,100

Sommer und Spätjahr

0,060

Selten

4b36

⁶) H. W. (1890) ca. 30 cbm.

I. Breg bei Allmendshofen . .

6,000

4,000

Juli-Aug.

1,500

Juli-Aug. und bei Frost

291,19

I. Brigaell unterh. St. Georgen

0,280

0,200

Sommer und Spätjahr

0,150

Juli-Aug. und bei starkem Frost

II.

Kirnach unterhalb Unter-kirnach........

0,500

0,300

Sommer und Spätjahr

0,130

Brigaell unterhalb der Station Unterkirnach⁷) .    .    .

Selten; in trock. Sommer und bei anhalt. Frost

1,200

0,700

Etwa 8 Monatejj 0,400 im Jahr

Juli-Aug. und bei starkem Frost

83,12

⁷) In wasserarmenZeiten findet A nsammlung des Wassers in dem 0,70 ha grossen Klosterweiher bei St. Georgen statt.

H. W. der Brigach bei Villingen ca. 80 bis 100 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M. W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

zur

Bemerkungen

Erhebungs

stelle

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Donau

Brigach

Warenbach bei Villingen¹)

0,080

0,036

Aug.-Nov.

0,013

Selten; bei anhalt. Frost

19.36

b H. W. ca. 15 cbm.

HH

Brigach. bei Donaueschingen

3,600

1.300

Sommer und Spätjahr

1,000 Nie beobachtet

194,96

hH

Stille Musel

1. bei Dürrheim

0,1 IO

0,030

Juli-Aug. und Spätjahr

0,010

Selten; Juli-Aug.

2. beim Weiherhaus²) .    .

0,170 0,060

Juli-Aug. und Spätjahr

0,030

Selten; Juli-Aug.

Donau oberhalb Pfohren (bei km 4 der Landstrasse³) .

10,000 5,000

Juli-Sept.

3.00°

Selten; im Juli-Aug. und b.starkemFrost

h-;

Kettach

-) Zwischen Dürrheim und Weiherhaus Zufluss durch mehrere starke Quellen, von denen die meisten nie ganz versiegen.

H. W. ca. 9 cbm.

³) H. W. ca. 400 cbm (den Regulirungsentwürfen zrr Grunde liegend).

1. bei Sunthausen .    .

0,1 IO

0,050

Juli-Aug. und bei Frost

0,030

Selten bei Frost

2. bei Oberbaldingen (bei der Brücke⁴).......

0,160 0,080

Juli-Aug. und bei Frost

0,050

Selten bei Frost

⁴) H. W. ca. 26 cbm.

3. bei Unterbaidingen .    .

0,170 ) 0,085

Juli-Aug. |j 0,060 und bei Frost |

Selten bei Frost

4. bei Geisingen (an der Land-strassenbrücke⁵)    .    .    .    .

0,260

0,080

Juli-Aug. und bei Frost

0,010 Selten bei Frost

57.07

Donau unterhalb Geisingen

15,000

8,000

Juli-Aug.

4,000

Selten; im Juli-Aug. und jbei anhalt.Frost

651.38®)

⁵)    Die Wasserabnahme gegenüber dem Oberlauf ist durch ausgedehnte Bewässerungsanlagen bedingt.

⁶)    Bei der Kettachmün-dung.

Aitrach oberhalb der Breitenthalbachmündung bei Leipferdingen ........

o,57o

0,150

Juli-Aug. und Spätjahr

0,040

Breitenthalbach kurz oberhalb der Mündung .    .    .    .

Selten; im Juli-Aug. und bei strenger Kälte

0,030

0,010

Juli-Aug. und Spätjahr

Aitracll bei Leipferdingen

0,600

0,160

Juli-Aug. und Spätjahr

0,035

Selten

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Donau

Aitrach

II. Leipferdinger Bach unterhalb Leipferdingen .... I 0,050

0,030

Sept.

0,010

II. Dörstel (Neunbrunnenbächle)

an der Mündung .    .    .    . I 0,150

0,080

Juli-Aug.

I. Aitrach. bei Kirchen. . . {0,800*) 0,350*)

Juli-Okt.

') Unsicher.

H. W. ca. 1 o—12 cbm.

II. Kiltelbach bei Hausen im I Aitrachthal.......

0,050

0,020

Juli-Aug.

0,010

Sehr selten; Juli-Aug.

I. Aitrach bei der Mündung. 0,900²)

0,380

Selten; in sehrj ¹04,65 trock. Jahren I

²) Unsicher.

I. Thalgraben bei Hint-

schingen.......

0,039

0,010

I. Amtenhauser Bach bei

Zimmern.......

0,080

OjOÖO

Juli-Aug.

0,010

I. 'Weissenbach bei Immendingen ........

Selten; in sehrj *8,05 trock. Sommer!

und bei strengem Frostl

0,1 IO

0,070

Juli-Aug. 0,010

Donau

Selten; in sehr trock. Sommer und bei strengem Frostl

21,19

1. bei Immendingen (unterhalb der Einmündung des Fabrikkanals⁸) .......

7.500

4.500

Juli-Aug. 1,400

Sehr selten 819,74

2. in Möhringen oberhalb der Stadtmühle⁴).....

³) Oberhalb der Eisenbahnbrücke, auf dem rechten Ufer, versinkt ein Theil des Wassers in der Flusssohle.

3,000

2,000

Juli-Aug. 0,000

Oft; Juli-Aug. 838,42 und bei starkem Frost!

⁴) Zwischen

I. Krähenbach bei Möhringen ⁵) .    .    .    .    .    .    .    .

0,300

0,150

Juli-Nov. I] 0,015

Oft; Sept.

29,74

Immen-1 dingen und Möhringen j versinkt ein Theil des Donauwassers in Spalten und Kluften längs des rechten Ufers und speist die Quelle der Hegauer Aach b. Aach.

5) H. W. ca. 8 cbm.

Ordnung

Bezeichnung des Gewässers und der Erhebungsstelle

M.W.

cbm

Sekundliche Wassermenge

N. W.

W. K.

zur

Erhebungs

stelle

Bemerkungen

cbm

Jahreszeit

cbm

Jahreszeit

qkm

Donau

Seltenbach

Riedgraben bei Emmingen ab Egg........

0,010    0,010 Das ganze Jahi

DoiiaU bei Gutenstein. .

14,000    8,000

Juli-Aug.

6,000 Sehr selten;

in

Ablaell b eiUnter-Bichtlingen

0,600

Juli-Aug.

trock. Jahren Selten

5b45

j—H

Krumbach

1. bei Volkertsweiler .    .

0,090

0,060

Juli-Aug.

0,040

Oft; bei starkem Frost

2. an der Mündung bei Unter-Bich tling’en¹)......

0,650

Juli-Aug.

Selten

68,08

') H.W. nach Schätzung 15 cbm.

Ablaell bei Messkirch .    .

1,000

0,600

Juli-Aug.

0,400

Selten

¹5²,55²)

²) Einschi, des Heu-dorfer Dorfbachs.

H. W. ca.Jßo cbm.

j—H

Andelsbach

1. bei Pfullendorf .    .

0,800

0,300 Spätherbst und Winter

Selten

56,59

2. in Zell am Andelsbach .    .

1,000

Spätherbst und Winter

3. oberhalb Krauchen wies .    .

1,300

Ostraeh bei Wangen .    .

1,500 0,900

Juli-Aug.

0,800

Selten

,*öSCior8a|

kraköw

^^•chni«*2S

I

\

r

>•

Gewässerverzeichmss.

Die eingeklammerten Seitenzahlen verweisen auf Gewässer, welche in den Tabellen genannt, für welche aber Wassermengen nicht angegeben sind. Die in Exponentenform beigesetzten Zahlen beziehen sich auf die in gleicher Weise bezeichneten Bemerkungen.

Seite I

Seite

Seite

Aach, Deggenhauser »    Mahlspürer .

» Radolfzeller » Seefelder .

» Stockacher . » Winterspürer

Aalbach ....

Aare.....

Abbach .... Ablach ....

Ach er.....

Adernbach Aepfelbach Afolterbach .    .    .

Ah-Bach, Ehrenstetter Aiternbach .    .    .

Aitrach ....

.    6 I Ansenbach ....

. 8, 9 J Appenweierer Dorfbach

12, 14 Arnbach.....

. 6, 7    ; Aubach (bei Inzlingen)

7 — 10    | Aubach (Schwarza-Zufl.)

Auerbach (Elz-Zufl.)

80 Auerbach (Pfinz-Zufl.) . (85) Aumühlebach .    .    .

8, 9

5¹» 52

95

50, 51

79

33

30

Alb, Bernauer * Hauensteiner » Menzenschwander (Hauensteiner

Alb).....

» untere ....

Aliensbacher Mühlbach Alpersbach ....

Alte Dreisam

93, 94

25

24—27

24

59, 60

37

39

(Herrenmühlebach) .    .    39

Bach, Amtenhauser .

Bermatinger.....

Berwanger.....

Dührener.....

Gaienhofer.....

Litzelwälder ....

Steisslinger.....

Stiegener......

Weingarter.....

Welschinger .... Wollmatinger ....

Bachtelesgraben......

Bärenbach........

Altenbach

Alter Bach (Körbelbach-Zufl.) ...    16

Alter Bach (b. Stutensee) ....    60

Alter Gieselbach Amtenhauser Bach

Angenbach .    .    .

Anseifinger Thalbach

30

13

o to *£ o "oo'il

NIBh

I-H LO CO C I 1GK CO

Beuggengraben.....

Biber ........

Biberbach.......

Biddersbach .......

; Biederbach......

! Billbach.......

Birkenbach (Berwanger Bach) j Bittenbach (Tränkebach) .    .

I Blau-Wasser......

Bleichbach (Bleiche) .    .    .

i Bleiche .......

Bocksbach ......

Bodensee .......

Böllenbach......

Böser Graben.....

| Bohrerbach......

Brändbach ......

Breg (Brege)......

Brehmbach......

Brettenbach......

Breitenthalbach.....

Brielbach.......

Brigach.......

Bruchgraben ......

Bruckbach ......

Brugga .......

Brunnenbach .....

Brunnis-Aach.....

Biilot (Sandbach) ....

i3

i5» i6

i5

77

35

82

• •    74

19

34

4a

40

61

85

30

13

38

92

9i. 92

81

36

93

io

92, 93

18

37» 38

20

• 52, 53

Deggenhauser Aach Detzelbach .... Diegeringer Seelbach . Diersheimer Mühlbach Dingelsdorfer Mühlbach Dobelbach (Alb-Zufl.) . » (Furthbach)

c>

13

Seite

Seite

Seite

Dobelbach (Mahlspürer Aach-Zufl.

beim Veitshof) .    .

(Mahlspürer Aach-Zufl. bei

Einöde).....

(Schmidtenbach) .    .    .

Fischbach (Schwarza-Zufl.)

»    (Seckach-Zufl.) .... 70

»    (Wiese-Zufl.) . . . » . 30

22

•1

Dobelbächle ....

Dörlinbacher Grundbach

Dörstel......

Donau......

Dorfbach, Appenweierer (Biber Zufl.)

Forbacher .

Gausbacher .

(Landgraben Zufl. und Murg

Gebiet)......

Langenbrander .    .    .    .    55

Niederschopfheimer ...    46

Obertsrother

40

94

93-95

48

16

54

55

57

55

52

Fischerbach Fischgiessen Flockenbach (Gängelbach) ....    78

Flossgraben .    .

Fluchbach

Fohrenbach (Aubach)

Forbacher Dorf bach E'orellenbach .

Frankenbach Frischnaubach .    .

Furthbach (Dobelbach)

Gängelbach . Gaienhofer Bach

43

48

60

17

22

• 54

• 75

54

35

78

14

Heldenbach (Rösbach).....

Hemmenhofer Bach......

Hemsbach .........

Hengstbach.........

Herdenbach (Herderenbach) .    .    .    .

Herderenbach........

Hergstbach.........

Herrenmühlebach.......

Hilsbach (Elsenz-Zufl. bei Eppingen) Hilsbach (Elsenz-Zufl. unterhalb vom Bammenthal, Kohlhöfer Hilsbach) .

Himmelreichbach.......

Himmelsbach........

Hinterbach.........

66

14

78

65

1»

(6₉3)

»    (Röderbach)

»    (Weidbach Zufl.)

Dreckwalz (Weingarter Bach) ...    61

Dreisam

29

Gailbach .... Gaisbach (Alb-Zufl.)

» (Murg-Zufl.)

76

59

Hölderlebach (Umkircher Mühlbach)

Höllbach (Alb-Zufl.).....

»    (Murg-Zufl.) ....

»    (Reisenbach-Ztrfl.) .

37, 38

alte

(Herrenmühlebach) .    .    .39

39

Dreisbach . Dresselbach . Dührener Bach

57

22

75

Dürrenbach (Minseln-Bach) ....    29

Dürrenbach (Stahlbach)

Durach......

Durbach (Holchenbach)

Dutlacher Graben .    .

Dysenbach ....

57

16

48

63

Galgenbach.....

Galmbach......

Gammelsbach .    .    .    .

Gauchach ......

Gausbacher Dorfbach .

(48)

72

72

19

• 55

Geroldsauer Thalbach (Grobbach) .    58

Gewerbekanal (Oberndorf-Rastatter) .    57

Gieselbach, alter

49

(Diersheimer Mühlbach) .    49

Eberbach.......

Eckbach (Josbach-Zufl.) . Eckbach (Möhlin-Zufl.)

Egelbach.......

Eggin ger Bach.....

Ehrenstetter Ah-Bach

Ehrlenbach......

Eichstetter Mühlbach .    .    .

Einbach (Kinzig-Zufl.) Eisenbach.......

r^oo co ur h rO

33

21

Glasbach .

Glatt .    .

Glimmenbach Glotter .

Goldbach .

Gommersbach (Rothenfelserbach) .    .    57

Gottschlägbach .

Graben, böser Graben, Dutlacher .

» Liedolsheimer

67

(17)

(48⁴)

38

(25)

50

13

63

62

•    38, 39

•    • 43

91, 92

Eiterbach (Steinach-Zufl.) ....    73

Elsenz

schwarzer Weiler . Grimmerswaldbach Grobbach . Grombach .

48

20

50

58

61

Hohbach .    ......

Hohlebach......

Holchenbach......

Holderbach......

Honstetterbach.....

Horgener Eschach    .    •

Hornungsgraben.....

Horrenbach.......

Hüttersbach.......

Humsterbach.......

Hundsbach (Ratimünzach) .    .

Hurstgraben.......

Jagst.....

Ibach .....

j Ibenbach .... j Igelbach ....

I Igelsbach .... i Ilversbach .    .

Insenbach ....

Tosbach .....

Itter......

Ittersbach (Stahlbach)

68, 69,

Elz (Neckar-Zufl.)

Elz (Rhein-Zufl.)

Engebach .

Enz.....

Epfenbach Erfa ....

Erlebach (Stockacher Aach-Zufl.) .    .

Erlenbach (Jagst-Zufl.).....

(Kinzig-Zufl.).....

73-77

7i

35-41

32

67, 68

76, 77

82

69

Erlengraben .

Eschach, Horgener Kappeier

Eschbach (Dreisam-Zufl.) ....    38

(Kraichbach-Zufl.) ...    63

Eschelbach Ettenbach . Ettersbach Eubigheimerbach Eulengraben .

Grundbach, Dörlinbacher Grundelbach ....

Günsbach .... Gutach (Kinzig-Zufl.) wilde (Wutach)

44 j Hännerer Wuhr 64 j Hagenbacher Bach Hahnbach

(67)

H Os) -P*

M ln O

78

(68)

, 43

36

18

27

29

56

67 Haigerach .

Hainbach .

Hallenbrunnen 66 Harmersbach (Erlenbach) ....    44

40    1 Hasbach

36 Hasel .

(70')

Haselbach (Engebach)

44

64

(Ö2³)

71

28

32

Kämpfelbach.......

; Kaltbrunnerbach ....'. Kaltenbach (Murg-Zufl.) .

» (Saubach-Zufl.) . Kammbach (Fischgiessen) .    .

[ Kanal, Stefansfelder .    .    .    .

] Kander.........

¹ Kanzelbach.......

Kappeier Eschach .    .    .    .

Karlsruher Landgraben .    .

Katzbach.......

Kehrgraben......

Kembach .......

Kessach.......

Kettach.......

Kilpenbach......

Kiltelbach.......

Kinzig........

» kleine Kirchzeller Bach Kirnach Kirnaubach

^    «sss a's.gvo'St.as'äs

32

• 78

67

.    .    60

64

65

80

69

(35)

94

41-47

4i

(82)

92

70

Kirnbach (Bleiche-Zufl.) »    (Enz-Zufl.) .

»    (Kinzig-Zufl.)

40

i.s

» (Schlücht-Zufl.) ....    23

Haslach, Simonswälder » (Wutach-Zufl.)

51    | Hasselbach (Erlenbach-Zufl. im Jagst-

gebiet).....

51 Hasselbach (Murg-Zufl.)

32 Hauensteiner Alb

17

36

42

Fällgraben Fautenbach Federbach Feldbach (Acher)

Feuerbach Fillmersbach .

Finkenbach

18, 19

Kleine Kinzig Kleiner Bach

41

64

59

69

56

» Kraichbach Kleine Schütter .

64

40

72

»    Mühlbach

Hecklach (Heglach) Heglach.....

Heiligbrunnenbach Heilisaubach .    .

24-27

61

61

27

7¹

3i

(45), 46

Wiese (Belchenwiese) ...    31

Klemmbach

33

14

Klingerbach Klosterbach (Rhein-Zufl.) ....    29

»    (Steinenbach) ....31

j Kocher .    .

j Köhlgartenwiese

86

31

15. ¹⁶

63

77

20

20, 21

94

⁶3-65

kleiner.    .    .    .

Krebsbach (Elsenz-Zufl.) .    .

27

62

63

12

34

95

56

30

24

60

79

60

(35)

57> 58

55

18

55

78

51

. . 5L 5²

56

72

65, 66

68

94

39

32

56

24

62

50

45

.    .    36

77

55

26

79

36

8, 9

77

80, 87

59

60

68

55

24

20

22

57

45

n*

32

29

60

11

33. 34

59

82

82

17

49

10

38, 39

17

70

12

38

n¹

54-58

93

Nacker Mühlbach Nagold .... Neckar ....

.    .    14

. 33, 34

Neumagen ,    .

Neunbrunnenbächle

94

21

44

7i

43

27

10

55

(7i)

50

58

95

12

60-62

62

49

72

30

12 — 14

12

42

66

54

Ravenna (Dreisam).    .    .    .

Reezgraben (Rinnbach) .

18

. . 45

Reinerzauerbach (Kleine Kinzig) .    .    41

Reisenbach

72

Rench . Rennbach Rhein .

. . 58

25

49

69

52

53

25

66

19

78

•37¹¹)

57

28

28

62

25

26

44

. . 37 . 52, 53

52

54

82

73

70

. 15 . 26

. 18

4i

. 16

69

Seite

Körbelbach Kohlbach . Kohlhöfer Hilsbach Kommenbach .    .

Kothbach . Krähenbach . Krättlemühlbach Kraichbach

64

Kressbach .....

Kriegbach.....

Kriegerthalbach .

Krottenbach ....

Krumbach (Ablach-Zufl.)

Krummbach (Dreisam-Zufl.) ....    37

Krummewegwiesenbach

Kiinbach.....

Kunkelbach .

Längenbach .... Landgraben, Karlsruher

(Kraichbach-Zufl.) ,    .    64

(Leimbach-Zufl.) ...    66

Lorscher

Malscher (Zufl. des Gewerbekanals

Oberndorf-Rastatt) Landwasserbach _

Langenbrander Dorfbach Langenordnach . Latschigbach .... Laudenbach ....

Lauenbach

Laufbach (Abbach)

» (Murg-Zufl.)

Lautenbach (Ettenbach-Zufl.) ...    40

» (Murg-Zufl.) .    .    .    . 55, 56

Laxbach .

Leimbach.....

Lein......

Liedolsheimer Graben . Lierbach .

Lipbach ........

Lippach (Lipbach) .....

Litschenthalbach.....

Litzelwälder Bach ....

Lobbach (Maienbach) ....

Lochbach ........

Lochmühlenbach.....

Lorscher Landgraben ....

Lossele.........

Ludwigshafener Mühlbach . Lützelsacbsener Mühlbach ....    79

Mahlspürer Aach Maienbach Main .... Maisenbach .

Seite

Malscher Landgraben......

Markeifinger Mühlbach.....

Massenbach.........

Melbach..........

Menzenschwander Alb (Hauensteiner

Alb)...........

Merenbach.........

Mettma..........

Michelbach (Grundelbach-Zufl.) ...    78

Michelbach (Murg-Zufl.) .    .

Michelbronnbach ....

Mindelsee.......

Minder-Kander.....

Minseln-Bach.....

Mittelbruchgraben ....

Mögginger Ortsbach ...

Möhlin..... .    .

Moosalb.......

Morre........

Mudbach.......

Mühlbach, Aliensbacher .

»    Balmer ....

»    (Bodensee-Zufl. bei Schloss

Kirchberg).....

»    Diersheimer.....

»    Dingelsdorfer.....

»    Eichstetter

»    Markeifinger

»    Nack er .

»    (Neckar-Zufl.)

»    Owinger

»    Radolfzeller

Murg, obere Murg, untere Musel, stille

17

67, 68 86, 87

Nettenbach (Bernauer Alb-Zufl.) .    .    25

» (Rhein-Zufl.) .

Netzbächle Niederschopfheimer Dorfbach ...    46

Nordrach........

Nüstenbach.......

Nussbach (Bodensee-Zufl.)

» (Gutach-Zufl.) .

Oberbachgraben (Dorfbach) ...    57

Obere Murg.........

Oberer Krebsgraben (Ueberlinger See-

Zufl.) ....    .....

Obertsrother Dorf bach.....

Oederbach.........

Oedsbach ..........

Oosbach..........

Orpenbach Ortsbach, Mögginger » Wangener

Ostrach .    .

Owinger Mühlbach

Pfaffenthalbach Pfinz .    .    .

Pfinzkanal

Seite

Plauelbach Pleutersbach Prägbach .

Quellenbach

(Wutach-Zufl.)

Reichenbacher Thalbach

50 59 85, 86

Riggenbach Rinnbach .

Rinschbach Röderbach Röhriggraben Rönischbach Rösbach Röthenbach Rohrbach bei Kirchheim ....    66

» (Dorfbach-Zufl.) ....    16

Rohrgraben (Steinenbach) .    .    .    .    31

Romgraben Rothach Rothbach .

Rothenfelserbach Rothmoosbach Rüttebach

Saalbach

Salmensbach

St. Wilhelmer Thalbach . Sandbach .......

Sasbach (Abbach-Zufl.)

» (Murg-Zufl.) Saubach (Morre)

(Radolfzeller Aach-Zufl.) . 12, 13

Schafbach Schefflenz

Schleifenbach i Schlierbach .

IOO

Schönenbach

Seite

.    .    30

. 22, 23

Seite

Seite

22¹

38

29

Schönmünzach .    .

Schöpfebach (Heidenwuhr b.Säckingen) 27

Schollach.....

Schonach .....

Schoppach (Schobbach)

Schüpfbach ....

Schürlebach ....

Schützenbach .    .    .

Schulbach ....

Schütter (Kinzig-Zufl.) .... 45, 46 » kleine .

.    .    54

92

43

38

80

24

9i

33

(45). 46

Stefansfelder Kanal Steina . . . . , Steinach . . . ,

21

73

»    (Wiese-Zufl.)

Steisslinger Bach Stiegener Bach Stille Musel .

Stockacher Aach Stübenbach

.    .    78

.    .    53

. • 45

31

12

14

93

7 — 10

29

Volkenbach (Rhein-Zufl. bei Kiesen-bach)...........

24

63

Waagbach .    .

Wäschgraben Wagensteigbach .

Waldbach (Murg-Zufl.)

» (Schutter-Zufl.) ....    46

Wallhauserbach

10

37

56

10

Schutterbach

45

. . (46⁹), 47

Schutter-Mühlkanal Schwaketengraben (bei Wollmatinger

Bach)..........

Schwammerich .

(n)

Sulzbach (Laudenbach-Zufl.) ...    79

(Murg-Zufl.)

(Rhein-Zufl. bei Heitersheim) 3 3 (Rhein-Zufl.beiStollhofen) 51,52 (Schefflenz-Zufl.) ....    70

(Schutter-Zufl.)

Sulzgraben

57

45

74

Weilerbach.......

93

76

13

28

29

20

Schwarza

31

20

61

. . 55 (Donau-Zufl.) ....    94

Täuferbach ....

Tauber ......

Tennenbach ....

Teufenbach (Täuferbach)

52 Thälebach.....

Thalbach, Anseifinger .

»    Engener (Saubach) .    .

»    Geroldsauer.

»    (Oosbach) .

»    Reichenbacher

»    St. Wilhelm er

»    Wasserburger

»    (Wiese-Zufl.)

»    (Wutach-Zufl.)

22

67

Schwarzbach    (Elsenz-Zufl.) .    .    .    75—77

»    (Kothbach-Zufl.)    .    .    20, 21

»    (Sulzbach-Zufl.)    .    .    .    52

Schwarzbachkanal

Schwarzenbach (Ibach-Zufl.) ...    26

»    (Raumünzach-Zufl.) .    54

Schwarzer Graben

Schwarzwasser

48

51

13

Schwefel graben .

Schwendelbach (Sägebach) ....    25

69, 70

Seckach

Seebach (Acher-Zufl.) .    .    .

Seebach (Neckar-Zufl.) ,    .

50

. . 7²

(Wolfbach-Zufl.) ....    42

» (Wutach) Seefelder-Aach .

17

6, 7

80—82, 87

36

W eitenriedgraben Welschensteinach

12

44

Selbach ......

Seltenbach bei Eschbach » bei Waldshut » (Donau-Zufl.)

56

33

.    .    23

95

Thalgraben Titisee .    .

Todtenbach Töbelebach Torpenbach Tränkebach Trienzbach

Sensbach Sersbach

Siechenweiher (bei Meersburg) ...    5 ⁷ Umpfer

...... 18 Unditz .    .

51 Untere Alb » Murg Unterwasser

Stangenbach . Staudbach .

72

54    ! Umkircher Mühlbach

.    •    36

77

63

37

25

. . 57

33

48

74

Urach .

| Urseebach Ursenbach

67    Welschinger-Bach......

13    Welzbach.........

13    Welzgraben........

12    Weschnitz........

58    Wiebelsbach........

Wiedbach.........

Wiedenbach (Sandbach-Zufl.) ...    53

» (Wiese-Zufl.) ....    30

29-31

58

.    . 45

. . 37

13

30

21

94

17

28

19

7i

38

80

46

59, 60

54-58

51

92

.    .    18

75

Vogelbach (Ibach-Zufl.)

Vogelbach (Schutterbach-Zufl.) .    .    . (46)

Volkenbach (Rhein-Zufl. bei Jestetten) 17

26

13

81

68

78

57

54

Wiese

» kleine.....

Wildbach (Main-Zufl.)

Zimmerhölzer .

Wilde Gutach Wildschapbach . Wilhelmsfelderbach

3i

.    .    82

12

35> 36 . 42

Wutach ....

Yach

Zartenbach ......

Zeilenthalbach.....

Ziegelbach (Hahnbach) Zimmerhölzer Wildbach . Zufluss von Ettenheimweiler

. 6H

73

81

IO"

42

32

. . 76

68

.    . 17-23

35

- 37

13

5&

12

. . 40

♦

*

■

/

•}

i

■

I

.

»

■

-

Biblioteka PK

J.X.18

/1893

> 1

,.k~ 1-J.-A'x';. • fe>- I¹-

S7Ä

i*rGf-'Oe&

Biblioteka Politechniki Krakowskiei