i

*j

S

ÜE'

i-

$9

s! :j

m

m

m

.., >

r;

■;

.

$

:

•v V

*

■

* ^

.

! =:

m - *•

ii

: - *

t'

-

m

53

v'

■ Z

i

- '

-rt- ^

i

1

m

§s

1

m

- ^ :

-

m' ■■■■'■

2 ’;'

■

iL.;

*

■

■i

“ BIBLIOTEKArj,

w

Bautechnische

Gesteinsuntersuchungen

XXIV. Chaussee Neiße-Neustadt in Schlesien

XXVII. Chaussee Hildesheim-Seesen

XXX. Chaussee Berlin-Frankfurt a. O.

Gesteinsuntersuchungen

Mitteilungen aus dem Mineralog.-geolog. Institut der Technischen Hochschule Berlin herausgegeben von

Prof. Dr. ®i\ J. Hirschwald

Geheimer Regierungsrat

V. Jahrgang

Der ganzen Reihe 8. Heft

BERLIN

VERLAG VON GEBRÜDER BORNTRAEGER

W 35 Schöneberger Ufer 12 a 1921

•X.

w/m 1

£

>

* 1

c.

ru' inkJ.ASll^

Alle Rechte Vorbehalten

Druck von E. Buchbinder (H. Duske) in Neuruppin

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000315036

Inhalt

Untersuchungen an Kleinschlagdecken (Fortsetzung) Schottermaterial:

Basalt...................

Diabas ..................

Quarzporphyr................

Quarzit..................

Seite

26

34

42

Ortsverzeichnis

(Steinbrüche)

Goldberg i. Schles. S. 10; Graase, Kr. Falkenberg i. Schles. S. 14; Habichtswald S. 18; Hengstberg (Hohnstädt) b. Grimma S. 38; Ilsenburg a. Harz S. 50; Käuser-Steimel, Westerwald S. 6; Kerstein b. Niedersfeld S. 30; Linz a. Rhein S. 1; Lüptitz b. Wurzen S. 34; Oberhainer Höhe (Saalburg, Taunus) S. 46; Rossdorf i. Hessen S. 22; Rübeland a. Harz S. 26; Vierenberg

b. Schötmar (Lippe) S. 42.

»

t

i

I

;V:

f.

I

•:

*•

i

äf.

.

!

'

:

Untersuchungen an Kleinschlagdecken

behufs Gewinnung einer Grundlage für die Prüfung der natürlichen Gesteine auf ihre Verwendbarkeit als Straßenbaumaterial

Von

J. Hirschwald und J. Brix

Mitarbeiter: F. Tannhäuser und W. Schwarz

IV. Teil

Fortsetzung der Untersuchungen an Basalt-Straßendecken usw.

XXI. Chaussee Münster-Wesel

Probeentnahme: Zwischen 6,4 und 8,4 km. Einsender: Landesbauamt Münster i.Westf. Herkunft des Basaltkleinschlags: Linz a. Rh.

Alter der Decke: 11 Jahre.

Untergrund: Naß. Die Packlage besteht aus weichem, z. T. bereits zerstörtem Sandstein. Lage: Die Straße wird an der betreffenden Stelle auf einer Seite von Wiese, auf der anderen von Wald begrenzt.

Verkehr: Im Durchschnitt täglich 214 Zugtiere.

Abnutzung: 4,3 mm im Jahr. Ausbesserung: 5 cbm für 1 km; Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 9jähriger Liegedauer, 5 -j- 50 = 55 cbm. Steinbahnbreite 5 m.

Petrographische Beschreibung des Schottermaterials. Das Gestein ist ein sehr dichter, olivinführender Feldspatbasalt. Bruch: glatt bis splittrig. Die Grundmasse besteht zu etwa gleichen Teilen aus frischen Feld-spatleistchen und Augitkörnchen mit reichlichem Magnetit (s. Fig. 1). Stellenweise bildet der Feldspat oder der Augit zusammenhängende Partien. Die Olivin-Einsprenglinge sind im allgemeinen noch vollkommen frisch; nur an den Rissen zeigen sich Verwitterungsspuren.

Für den Wetterbeständigkeitsgrad kommen folgende Eigenschaften in BetrachtJ): Plagiöklas-basalt mit vollkommen frischem Feldspat, Typ: Bfi; die mikroskopisch sehr feinkörnige, voll-

x) Über die Signatur der Basalttypen und deren Bewertung für den Wetterbeständigkeitsgrad des Gesteins s. Hirschwald, Handbuch d. bautechn. Gesteinsprüfung S. 741 u. 753.

kommen kristalline Grundmasse, mit Ausscheidung einzelner größerer Kristalle, Typ: GII₂; der spärliche bis ziemlich reichliche Olivingehalt Typ: Oi_₂; der niedrige Sättigungskoeffizient Sr = 0,648.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades:

Bfi GII₂ Oi_₂ Sr 0,47 +    0

Der Prozentsatz der Korngruppe I ist demnach um ca. 10% größer als der Durchschnittswert, derjenige der Gruppe II nahezu gleich demselben und der der Gruppe III—V entsprechend kleiner. Der Erhaltungsgrad der Decke ist hiernach ein verhältnismäßig guter²).

= 0,47. Klasse IB.

Ern

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

y.

WmM.

jJ - i

M

Fig. 1. Vergr. 75 X; im pol. Licht

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner¹)

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a)    Korngröße0,49—0,01 mm = 33,50g (67,0%).

b)    Korngröße 0,09—0,01 mm = 10,05 g (20,1%).

c)    Korngröße unter 0,01 mm= 6,45g(12,90%).

Zu a) Die Hauptmasse bilden abgerundete Quarzkörnchen (ca. 95%); ferner mehr oder weniger scharfkantige Basaltbröckchen und spärliche Olivinpartikel; frei von Ton.

Zu b) Basaltreste und Splitterchen von Quarz, Feldspat, Augit, Magnetit und Olivin.

Zu c) Reine Tonsubstanz, deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

= 61,82 %

= 7,89 „

= 14,01 „

= 5,45 „

= 3,55 „

SiOä

Fe₂ Og Al₂ O3

CaO

Grober

Stein-

6 X 5 X 5 cm 9,22 kg 5,45 % 5X4X4 „ 49,31 „    29,15 „

schlag [ 4 X3 X3 ,,    20,82 „    12,31 „

46,91 %

MgO

(K, Na)₂ O = 0,90 „ 0,98 „ 5,40 „

CO;

Kleiner

Stein

schlag

30—20,1 mm 30,19 „ 17,84 „ 20-12,1 „ 18,34 „ 10,84 „

II

28,68 %

Grus

förmig

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5- 4,1 „

5,04 „ 10,50 „ 1,25 „

2,98 „ 6,21 „ 0,74 „

III

9,93%

h₂o

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen = 6,89 %.

In der Tonsubstanz sind demnach erheblich über dem Durchschnitt enthalten: Si0₂; unter

Sand

förmig

O    bO CO

Ol

Schlick

0,5— 0,11 „ 0,1— 0,01 „ unter 0,01

1,83 „ 2,66 „ 2,89 „ 3,00 „

1,30 „

1,08 „ 1,57 „ 1,71 „ 1,77 „

IV

6,13%

Ol

O OO

0,77 „ 4,62 „ 2,96 „

8,35%

169,17 kg

*) Da der Basalt ein quarzfreies Gestein ist, so kann der Sandgehalt nur aus dem Bindematerial oder derSchutz-

decke stammen. Die quantitative Bestimmung erfolgte in der Weise, daß in einer größeren Anzahl von Mischproben aus der Gruppe III und IV die Quarzkörner mikroskopisch ausgezählt wurden. Danach ist alsdann ihr Gesamtgewicht berechnet worden.

²) Aus 8 Basalt-Straßendecken im Alter von durchschnittlich 10 Jahren berechnen sich folgende Durchschnittswerte der Separationsprodukte: Gruppe I = 36,4 %, Gruppe II = 30,4%. Gruppe III = 13%. Gruppe IV = 9%, Gruppe V = 11,4 %.

Die den bisherigen Untersuchungen beigefügten Diagramme mußten wegen der gegenwärtigen hohen Herstellungskosten fortgelassen werden.

dem Durchschnitt: Fe₂0₃, A1₂0₃, CaO, MgO, (K, Na)o O, C0₂, während der Gehalt an löslicher Kieselsäure fast genau dem Durchschnitt entspricht¹) ²).

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks a) Vicat’sche Nadelprobe

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Gewicht Gewichts-d. Form Verlust (436 g) nebst In- Trocknen halt in g in g

beim

Be-

lastung

der

Nadel

Ein-

dringungs-

tiefe

Nach 45stündigem Trocknen fand bei 300 g Belastung kein Eindringen der Nadel mehr statt. Nach 51 Stunden zeigte die Probe einige kleine Risse, die sich im weiteren Verlauf des Versuchs vermehrten und bis 0,2 mm erweiterten. Jedesmal, wenn die Nadel die Probe vollkommen durchdrang, bildeten sich neue Risse, so daß nach 72 Stunden keine weiteren Bestimmungen mehr ausgeführt werden konnten.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick³)

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

Nach dem Einschlagen in 3 Std.

„ 6 „

„ 21 „

„ 24 „

„ 45 „

45 „

„ 45 „

„ 45 „

„ 45 „

„ 45 „

„ 45 „

„ 45 „

688.4

686,8

686.5

679.5

678.2

671.2 671,2 671,2 671,2 671,2 671,2 671,2 671,2

— vollkommen 300 g durchstoßen 300 „

300 „

300 „

14 mm

Probe I

4,320 kg 5,640 „ 6,555 „ 4,800 „

4^ 4^ 4^ Cn

bi b b b)

00 ^ N3 *    -    3

- - 0,930 kg/cm²

= 1,221 „

Mittel: 1,153 kg/cm

1,5 kg

2,0 „

2,5 „

3,5 „

4,5 „ 5,0 „

7,0 „

OO H-* ^ o

Ol O Oi

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlickes ist daher sehr beträchtlich geringer als der Durchschnittswert⁴).

* 48 „ „ 48 „ ,, 48 „ „ 48 „ „ 48 „ „ 48 „ „ 48 „ „ 48 „

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

K0 K0 K0 NO K0 K0 K0 K0

jojosoiy^co^coyo^ O O O Oi Cn © Cn Cn

„ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „

of of CN CN CN CO CD CO CD CD CD CD CO CD CD

662,7

662,7

03 05 05 05 j33 05 05

o o o o o o o

O CD j-0 03 Ol 4^ CO © O O © O © Ol

vollkommen durchstoßen 0,5 mm 1,0 „

2,0 „

4,0 „

4,5 „

7,0 „ 10,0 „ vollkommen durchstoßen 0 mm 0,5 „

1,0 „

3,0 „ 11,0 „ 12,5 „ vollkommen durchstoßen

x) Aus 8 Basalt-Straßendecken im Alter von durchschnittlich 10 Jahren berechnen sich folgende analytische Durchschnittswerte der Tonsubstanz: Si0₂ = 50,85 %; Fe₂Os = 9,29%; A1₂0₃ = 16,24%; CaO = 8,82%; Mg O = 4,36 %; K₂ O 4- Na₂ O = 1,21 %; C0₂ = 1,73 %; H₂0 = 7,48%; der Gehalt an löslicher Kieselsäure = 5,42%.

²) Bei denjenigen Straßendecken, zu welchen als Bindematerial neben Gesteinssplitt auch Kies verwendet worden ist, läßt sich aus der Analyse des Schlicks ein sicherer Anhalt für die chemische Verwitterung des Schotters

4.    Prüfung des frischen Basaltkleinschlags

von Linz a. Rh.

a) Druckfestigkeit (Materialprüfungsamt Berlin)

2021,8 bis 4077,2 kg/cm²; Mittel aus 10 Versuchen: 3568 kg/cm². Die Druckfestigkeit des sehr ungleichen Materials ist demnach etwas geringer als der Durchschnittswert⁵).

nicht gewinnen, weil eine Trennung der Zersetzungsprodukte des Kleinschlags und der tonigen Beimengungen des Kieses nicht möglich ist. Allenfalls könnte eine Sonderanalyse des verwendeten Kieses hierbei als Grundlage dienen, wenn vollkommen identisches Material noch erhältlich wäre, was meistens jedoch nicht der Fall ist. Es sind deshalb die bezüglichen Erörterungen, vergl. Heft 7 (1918)

5.    56 und 59, bei den folgenden Untersuchungen fortgelassen worden. Die Analyse des Schlicks wurde aber trotzdem beibehalten, um die Beziehungen festzustellen, welche zwischen der chemischen Zusammensetzung desselben und seinen physikalischen Eigenschaften, insbesondere der Austrocknungsfähigkeit, Bindefestigkeit und Härte, bestehen.

³)    Näheres s. Heft 1,1912, S. 13 u. Heft 7, 1918, S. 56.

⁴)    Das Mittel der Zerreißungsfestigkeit des getrockneten Schlicks von 7 Basaltstraßendecken im Alter von 9 bis 13,5 Jahren betrug 2,4 kg/cm².

⁵)    Der Durchschnittswert der Druckfestigkeit von 7 zu den untersuchten Straßendecken verwendeten Basalten beträgt 3818 kg/cm².

b) Bestimmung der Abnutzungshärte 9

Schleiffläche: 19,78 cm; Belastung: 13,85 kg

Lfd.

Nr.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

Cu Co NO •—*

500

500

500

500

500

Üi Ol Ol Ol Ol

o o o o o

o © o © ©

co lo lo lo CO

o o o o o

CO CD CD CD CD

co co co co co

CO CO CO CO CO

tO K0 K0 NO tO

o o o o o

©    o    o    o    o

NO    NO    KO    K3    To

Ol    Ol    Ol    Ol    Ü1

OO OO OO oo OO

o o o o o

Mittel 80

Mittel 167

Ziffer der Abnutzungshärte h = 17.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche 19,78 cm²; Belastung 13,85 kg; nach je 20 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe²).

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 8.

Reduktionskoffizient r = ₇    — „

hs 8

d. h. die Abnutzung hat sich durch die Meißelschläge auf das Doppelte erhöht³).

= 2,1,

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe: 40 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschn. Gewicht pro Stein

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

4X4X4

9,97

24,93

59

169 g

4X4X3

21,12

52,80

189

H2g

4X3X3

8,91

22,27

114

78 g

40,00

100%

362

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa; untergeordnet IVa; vereinzelt IIb, VIIb, IIa, IVb, VIb.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa; untergeordnet VI b, VII b, IV b; vereinzelt V b, II a, III b, IVa.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; vereinzelt IV b, VII b, VI b, V b, II b.

CDGO|<IG90i4^C⁰60*—»

60 60 60 m i——‘k—*00

WmOOvICaCOCDOO . „ 060600600004090 M

SS

cd

(V

E    . . . . . , * ,

C CJ

³³ N-OlOai(NCNOOOO C/O Mifit^iOiOCOlON oo <N CN CN CN CN CN CN CN CN

<u

Uh .......

CL O-iNCO^iOCDNOÖ

. t-h    r—<    r-H    T—H    T-H    t—H    r-H

CfQ

OJ

....... C/>

1° T³ i° KO KO NO NO 2 CDCDCDCDCDOOOOSS CDCD600000000CH

Cu

<u

<:

Oococooocococoooco Ou

555*5 SS§S*88 S

8 8 * 3 3 3 3 3 1 ^

&3

tr

üsr*

C/J

G

(U    N M oi O H N

f;    co ro co ■xf'

C/i

CO W OJ W O) CO

60    60    60    60    *-—*    i—*

60 60 60 o 00 oo

3,22 cm nach

Zusammenpressung:

40 Touren.

Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 35,18 Vol.-7o.

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung. 100 — 35,18

100

= 0,65.

S. 57.

9 Ausführung s. Heft 2, 1913, S. 1 u. f.; Heft 7, 1918,

9 Nach je 20 Touren waren von der Meißelung nur noch Spuren erkennbar.

³) Berichtigung für Heft 7, 1918, S. 57: Die Formel

hs

— für den Reduktionskoeffizienten r ist zu ändern in h

Es ergibt sich hieraus der reziproke Wert für r = 2,0.

?!=•

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Preßprodukte Gruppen I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine

Formtypen nach der Pressung

4X4X4

9,150

22,88

56

163 g

4X4X3

12,380

30,95

80,03 %

117

106 g

4X3X3

10,480

26,20

134

78 g

30—20,1 mm

20—12,1 „

12-10,1 „ 10— 5,1 „ 5— 4,1 „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2— 1 „

4,145

10,36

II

307

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; untergeordnet IVa; vereinzelt Hb, IIa, IVb, VI b, Via.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; untergeordnet IVb, VIb; vereinzelt Via, Ha, Va, VIIb, IIIb, IVa.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; vereinzelt IVb, IIb, VIb, Va.

1,298

0,335

0,921

0,146

0,209

0,248

0,208

3,25

0,84

2,30

0,36

0,52

0,62

0,52

J 13,61%

III

3,50 %

19,97 %

IV

1,66%

1,20%

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von 362 Steinen der Gruppe I (4X4x4 bis 4x4x3) sind 307 = ca. 85% von annähernd ursprünglicher Größe verblieben und 55 Steine = ca. 15% oder ca. 20 Gew.-% haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 17,11 Gew.-% kleinere Steine und splittartige Produkte, 1,66 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile nebst 1,20 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden.

In der Gruppe 4x4x4 fehlt der Typ VIIb, hinzugekommen ist der Typ Via In der Gruppe 4x4x3 fehlt der Typ V b, neu gebildet ist VI a, V a.

Es sind also die spitzeckigen und keilförmigen Steine, welche vorzugswsise das Zerkleinerungsmaterial gebildet haben.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Anmerkung: Um aus den vorstehenden Versuchsergebnissen einen Anhalt für die Beurteilung der Zerstörung zu gewinnen, welche das Schottermaterial innerhalb der alten Straßendecken im Laufe der Zeit erfahren hat, ist es erforderlich, die bei Herstellung der Decke zugesetzte Splittmenge mit dem üblichen Durchschnitt von 10% in Abzug zu bringen. Dabei ist zu berück

unter 1

0,480

1,20

sichtigen, daß der auf die nahezu fertig hergestellte Decke aufgebrachte Splitt beim Einwalzen eine verhältnismäßig starke Zerstörung erleidet, welche durch den Fuhrwerksverkehr noch entsprechend vergrößert wird. Das hierdurch gebildete Zerkleinerungsmaterial ist danach lediglich den Korngruppen III bis V zuzurechnen. Bei der in Rede stehenden Reduktion wurde deshalb die in Betracht kommende Splittmenge von der Summe der vorgenannten Korngruppe (vergl. das Separationsergebnis S. 2) abgezogen und das nunmehrige Resultat auf Prozente umgerechnet. Der als Bindematerial verwendete Kies ist bereits bei der Separation berücksichtigt worden.

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ur-sprüngl. Splittzusatzes

Pressungsprodukte des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

52,12% 31,87 „ 16,03 „

80,03 %

13,61 „

6,36 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 11 Jahre alten Straßendecke ca. 28% der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 18% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 10% zugenommen hat.

II

III—V

— 27,91 % + 18,26 „ + 9,65 „

XXII. Chaussee Münster-Ibbenbühren-Osnabrück

Probeentnahme: Zwischen 10,4 und 11,4km; Einsender: Landesbauamt Münster i. W. Herkunft des Basalt-Kleinschlags: Käuser-Steimel bei Schatzbach, Westerwald.

Alter der Decke: 11 Jahre.

Untergrund: Trocken. Die Packlage besteht aus zermürbtem Sandstein.

Lage: Frei und sonnig.

Verkehr: Täglich 200 Lasttiere.

Abnutzung: Jährlich 5 mm; Ausbesserung: 2,5 cbm p. a. für 1 km; Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 9jähriger Liegedauer, 2,5 -(- 50 = 52,5 cbm. Steinbahnbreite 5 m.

Petrographische Beschreibung des Schotter - Materials. Das Gestein ist ein

Varietäten erweisen sich als glasfrei; der Olivin zeigt schwache Verwitterung.

#■,

••

'ßH

mm

53

Sp

Hg

..'i

Fig. 2. Vergr. 75 X; im pol. Licht

Fig. 3. Vergr. 75 X; im pol. Licht

O2 t₂ S

dichter, olivinreicher Feldspatbasalt. Bruch ziemlich glatt. Nach dem mikroskopischen Befund besteht das Material, etwa zu gleichen Teilen, aus zwei verschiedenen Varietäten; die eine Hälfte zeigt eine mittel- bis grobkörnige Grundmasse, welche aus Feldspatleistchen in symplexer bis syndetischer Ausbildung besteht, mit dispergenten, größeren Augitkristallen, Magnetit und Olivin (Fig. 2).

Die andere Hälfte ist feinkörniger und setzt sich zu gleichen Teilen aus Feldspatleistchen und Augitkörnchen zusammen; daneben tritt Olivin und reichlich Magnetit auf (Fig. 3). Beide

Für den Wetterbeständigkeitsgrad beider Varietäten kommen folgende Eigenschaften in Betracht¹): Feldspatbasalt, Typ: Bfi; gleichmäßigkristallin-körnig mit Ausscheidung größerer Kristalle, Typ: GII; Augit als dispergenter bis syndetischer Gemengteil, Typ: a; Olivin ziemlich, reichlich mit schwacher Verwitterung, Typ: 02, t₂. Sättigungskoeffizient: S = 0,66.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Bf, Gila

(0,27) 1,4 + 0,3 + 0 = 0,68. Klasse IA-B.

*) Siehe die Fußnote S. 1.

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Grober ( 6 X 5 X 4 cm Stein- I 5 X 4 X 3 „ schlag [4X3X3 „

Kleiner Steinschlag

30—20,1 mm 20—12,1 „

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5- 4,1 „

-    3,1    „

-    2,1 , - 1,1 „

1— 0,51 „

0,5— 0,11 „ Schlick { 0,1— 0,01 „ ( unter 0,01 „

Grus

förmig

Sand

förmig

IO Cö

11,21 kg 39,14 „ 35,23 „

4,55% 15,89 „ 14,30 „

34,74%

der Schutzdecke), vermischt mit spärlichen Olivinresten. Frei von Ton.

Zu b) Basaltreste und Splitterchen von Quarz, Feldspat, Augit, Magnetit und Olivin. Frei von Ton.

Zu c) Reine Tonsubstanz, deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

= 51,87%

= 9,89 „

SiOä

40,27 „ 32,31 „

16,35 „ 13,12 „

II

29,47%

9,58 „ 17,69 „ 3,20 „

5,84 „ 4,87 „

5,87

6,21 „

23,69 „ 4,10 „ 7,13 „

3,89 „ 7,18 „ 1,30 „

2.37    „ 1,98 „

2.38    „ 2,52 „

9,62 „

1,66

2,89 „

III

12,37%

IV

9,25%

14,17%

Fe₂ 03 Ab 0₃    = 15,46 „

9,20 „ 4,69 „ 0,79 „ 2,13 „ 5,97 „

246,34 kg

Der Gehalt an wenig veränderten Gesteinskörnern der Gruppe I ist um ca. 2% kleiner als der Durchschnittsgehalt an 10 jährigen Basaltdecken; die Gruppen II und III stimmen mit dem Durchschnitt nahezu überein, während der Schlick (Gruppe V) um 3% größer ist, was eine Folge des erheblichen Gehalts an leicht zerstörbarem Olivin sein dürfte¹).

CaO MgO (K,Na)äO COä H₂0

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen: 4,66%.

Der Schlick der Straßendecke erweist sich hiernach im wesentlichen als von normaler Zusammensetzung; nur der Gehalt an (K,Na)äO und H₂0 ist etwas geringer, der Gehalt an CO etwas höher als der normale Durchschnittswert, während der Gehalt an löslicher Kieselsäure demselben nahezu gleich kommt.

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks

a) Vicat’sche Nadelprobe

2. Untersuchung des schlickartigen Zer-kleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und demnächst mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat: a) Korngröße 0,5 —0,1 mm = 36,89 g (73,78%) 0,09-0,01 „ = 4,79 „ ( 9,58 „) unter 0,01 „ = 8,32 „ (16,64 „) Zu a) Das Material ist sehr feinkörnig. Partikel von 0,5 mm treten nur vereinzelt auf. Die Hauptmenge bilden mehr oder weniger scharfkantige Basaltbröckchen und abgerundete Quarzkörnchen (letztere aus

Trocknung im Thermostaten bei 30° C.

b)

c)

0 Betreffs des Durchschnittsgehalts s, Fußnote 2 S. 2.

Ge-

wicht

Ge-

der

Form (436 g) nebst Inhalt

in g

wichts-

verlust

beim

Trocknen

in g

Be-

lastung

der

Nadel

Eindringungs

tiefe

Nach dem Einschlagen: nach 8 Std.

„ 21 „ „    24    „

„ 45 „ „ 45 „ „ 45 „ „ 45 „ „ 45 „ „ 45 „ „ 45 „

720.9 715,7 714,3

706.9

706,9

706,9

706,9

706,9

706,9

706,9

vollkommen

durchstoßen

desgl.

13 mm

0,5 „

1.5    „

2.5    „ 4,0 „

12,0 „

Ge-

wicht

Ge-

Trocknung im Thermostaten bei 30° C.

der

Form (436 g) nebst Inhalt

wichts-

verlust

beim

Trocknen

Be-

lastung

der

Nadel

Eindringungs

tiefe

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist daher sehr beträchtlich geringer als der Durchschnittswert (2,4 kg/cm²).

in g

in g

4,5 kg vollkommen durchstoßen

0,5 mm 1,0 „

13,0 „

vollkommen durchstoßen

0 mm 0,5 „

0,5 „

1,0 „

1.5    .

4,0 „

10,0 „

vollkommen durchstoßen 0 mm 0,5 „

0,5 „

0,5 „

1.5    „

5,0 „

5,0 „

6,0 „

12,0 „

vollkommen durchstoßen

Nach 45—48 ständigem Trocknen drang die mit 300 g belastete Nadel nicht mehr ein. Nach 51 Stunden zeigte die Probe einen Riß, der sich im weiteren Verlauf des Versuchs bis zu 0,4 mm erweiterte und verzweigte. Nach 69 Stunden bildeten sich beim vollkommenen Durchstoßen der Nadel immer neue Risse, so daß der Versuch nach 93 Stunden, infolge gänzlichen Zerspringens der Probe, abgebrochen wurde.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick¹)

nach 45 Std.

„ 48 „ „ 48 „ „    48    „

,, 48 „ „ 48 „ „ 48 „ „    48    „

„ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „

„ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93    „

Probe I

706,9

705,6

705,6

7,4

1,3

1,3

697,8

697,8

697,8

O Oi Ö O Cn © Cn

4. Prüfung des frischen Basaltkleinschlags von Käuser-Steimel (Westerwald)

a) Druckfestigkeit: 3100 bis 4144,6 kg/cm²

Mittel aus 8 Bestimmungen: 3673 kg/cm²

(Materialprüfungsamt Berlin)

b) Bestimmung der Abnutzungshärte²)

Schleiffläche: 18,90 cm²; Belastung: 13,23 kg

6,3

6,3

6,3

697,8    6,3

697,8

697,8

697,8

697,8

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

Belastung beim Bruch

1,5 ,

2,0 „

2,5 „

3,0 „

6,3

6,3

6,3

6,3

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

4,0 „

5,0 „

6,0 „

7,0 ,

3,0 „

3,5 „ 4,0 „

5,0 „

6,0 „

7,0 ,,

8,0 „

9,0 „

10,0    „

11,0    „

Zerreißungsfläche

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

500

500

500

500

500

150

150

150

150

150

LO O O LO LO CN CO (N CN CN

120

115

125

120

120

Mittel: 120

Ziffer der Abnutzungshärte h = 12.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag- und Abnutzungshärte

Schleiffläche: 18,90 cm²; Belastung: 13,23 kg; nach je 25 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren-

zahl

Ab-

nutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

83

25

0,45

56

83

83

83

25

25

25

0,40

0,45

0,40

63

56

63

Mittel: 59,5

4,93 cm² — 1,227 kg/cm2 4,97 „ = 1,286    „

4,99 „ = 1,153    „

Mittel: 1,222 kg/cm²

*) Näheres s. Heft 1, 1912, S. 13 und Heft 7, 1918, S. 56. I S. 57.

5 5=S

Cn 03 03

"-<1 co o

Cn CD Cn Cn Cn O

crq

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 6.

Reduktionskoeffizient r = ~ = 2,0, d. h. die

Hs

Abnutzung hat sich durch die Meißelschläge auf das Doppelte erhöht.

³) Ausführung s. Heft 2, 1913, S. 1 u. f.; Heft 7, 1918,

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse

Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewicht

in %

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen des Kleinschlags, s. Schema S. 46, Heft 7, 1918

5X5X4

12,42

31,05

50

248

4X4X4

21,70

54,25

146

149

4X3X3

5,88

14,70

68

82

40,00 kg | 100 %

264

Vorwiegend Villa; in geringer Menge VIIIb, IVb;

untergeordnet IIa, IVa, Ia; vereinzelt Va. Vorwiegend VIII b, IV b; in geringer Menge VI b; untergeordnet IVa, Villa, IIa, lila; vereinzelt Ia, Via, Vlla.

Vorwiegend Villa, VIIIb, IVb; in geringer Menge VIb, VIIb; vereinzelt IIa, lila, IVa.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

poSffitnAMMi-*

8 S 8 SS 8 2 fe 8

9. 2,13 cm

10. 2,22 „

11.    2,24 „

12.    2,28 „

13.    2,32 „

14.    2,34 „

15.    2,37 „

16.    2,39 „

17.    2,44 cm

18.    2,50 „

19.    2,54 „

20.    2,60 „

21.    2,64 „

22.    2,67 „

23.    2,70 „

24.    2,72 „

25.    2,82 cm

26.    2,84 „

27.    2,84 „

28.    2,90 „

29.    2,90 „

30.    2,92 „

31.    2,98 „

32.    3,02 „

33.    3,04 cm

34.    3,04 „

35.    3,08 „

36.    3,10 „

37.    3,10 „

38.    3,12 „

39.    3,12 „

40.    3,12 „

= 0,638.

Zusammenpressung = 3,25 cm.

Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag = 36,18 Vol.-%;

Dichtigkeit der Kleinschlagpressung: 100 — 36,18

100

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße in cm

Gewicht Gewicht in kg in %

Gruppen I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Formtypus

5X5X4

11,950    29,88

50

219

4X4X4

13,990    34,98

84,03 %

91

154

4X3X3

7,670    19,17

75

102

216

30—20,1 mm

20—12,1 „

4,401 , 11,00 0,628 ! 1,57

II

Vorwiegend Villa; in geringer Menge VIII b, IV b; untergeordnet II a, IVa, Ia; vereinzelt Vb.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge IV b, IV a; untergeordnet VI b, Villa, IIa, lila, Via; vereinzelt Ia.

Vorwiegend Villa, VIII b ; untergeordnet IV a, II a, lila, IV b; vereinzelt VI a, VI b, VII b.

| 12.57%

12—10,1 „ 10- 5,1 . 5- 4,1 „

0,145    0,36

0,451

1,13

0,077    0,19

III

1,68 „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2- 1 „

0,110

0,134

0,110

unter 1

0,334

p    p    o    o

OO    KD    GO    KD

Oo    n1    Ji    Oo

8S < $ <

15,97%

40,000

XXIII. Chaussee Posen-Schlehen

Einsender: Landesbauinspektion Posen-West.

Herkunft des Basaltkleinschlags: Schlesien (Umgegend von Goldberg)1}

Alter der Decke: 1372 Jahre.

Untergrund: Lehmboden.

Lage: Die Probe-Entnahmestelle befindet sich in freier, horizontaler Lage; Richtung der

Straße W—O.

Es sind somit durch die Pressung folgende 0 Vergleichung der Separationsprodukte der alten

Straßendecke mit denen der Pressungsversuche an frischem Kleinschlag

Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von den 264 Steinen der Gruppe I sind 216 = ca. 82°/o von annähernd ursprünglicher Größe verblieben und 48 Steine = ca. 18% oder 15,97 Gew.-°/o haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 14,24 Gew.-°/₀ kleinere Steine und splittartiges Material, sowie 0,89 Gew.-% Grus und Sand, nebst 0,83 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden. In der Gruppe 5X5X4 fehlt der Typ Va (dünnplattig keilförmig), in der Gruppe 4X4X4 der Typ IV b (scharf keilförmig) als wesentlicher Gemengteil, während in Gruppe 4X3X3 eine Zunahme von Typ Ha und IVa (dickplattig und keilförmig abgestumpft) stattgefunden hat.

Es sind hier also die scharf keilförmigen Steine, welche vorzugsweise das Zerkleinerungsmaterial gebildet haben.

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukte des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

-45,43% + 20,23 „ + 25,20 „

84,03 %

12,57 „

3,40 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 11 Jahre alten Straßendecke ca. 45% der großen Steine mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 20% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 25% zugenommen hat.

II

III—V

38,60 % 32,90 „ 28,50 „

Verkehr: Mäßiger, landwirtschaftlicher Verkehr; am bedeutendsten im Herbst, also zur Zeit starker Erweichung des Untergrundes.

Abnutzung: 6 mm im Jahr. Ausbesserung: Nähere Angaben konnten nach dem Kriege von der Bauinspektion Posen nicht mehr erhalten werden.

Petrographische Beschreibung des Schotter-Materials. Das Gestein ist ein sehr dichter, olivinführender Feldspatbasalt von glattem Bruch. Die Grundmasse erweist sich unter dem Mikroskop als ein dichtes Filzwerk aus vollkommen frischen Feldspatleistchen in vorherrschender Menge und Augit; untergeordnet sind Magneteisen- und Olivin-Körnchen. Amorphe Glasbasis fehlt. Als Einsprenglinge treten auf: Augit in größerer Menge; Olivin (frisch) untergeordnet (Fig. 4).

Für den Wetterbeständigkeitsgrad kommen folgende Eigenschaften in Betracht: Feldspatbasalt, Typ: Bf; gleichmäßig kristallinisch ohne

9 Der Bruch ist nicht mehr zu ermitteln. Die Vergleichsversuche sind an dem Basalt von Pilgramsdorf bei Goldberg i. Schles. ausgeführt worden, dessen Material im allgemeinen dem der Straßendecke entspricht. Mikroskopische Unterschiede sind insofern vorhanden, als das frische Gestein in der Grundmasse einen etwas größeren Gehalt an Magneteisen besitzt und die Einsprenglinge reichlicher sind, wobei Augit und frischer Olivin etwa ir gleicher Menge auftreten.

Glasbasis: Gis; Augit als dispergenter Gemengteil: A; Olivin frisch und ziemlich reichlich: 0₂; Sättigungskoeffizient Sr = 0,644.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Bf GI₅ a 0₂ Sr (0,27 + 0,5) 1,2 + 0 = 0,924. Klasse I.

jenige der Gruppen II und III um 3,4% bezw. 2% größer als derDurchschnittswert; die übrigen Korngruppen entsprechen demselben näherungsweise (s. Fußnote 2 S. 2).

;%

cs

5r

'vT

übt

Fig. 4. Vergr. 75 X: im pol. Licht

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Korngröße

Gewicht der einzelnen Separationen

In Prozenten des Gesamtgewichts

Gruppen

Grober | 6 X 5 X 4cm Stein- | 5 X 4 X 3 „ schlag l 4 X 3 X 3 „

Kleiner Steinschlag

30—20,1 mm 20—12,1 „

12—10,1 „ 10- 5,1    „

5- 4,1 „

4— 3,1 „ 3- 2,1 „ 2- 1,1 „ 1— 0,51 „

0,5- 0,11 „ Schlick | 0,1— 0,01 „ 1 unter 0,01 „

Grus

förmig

Sand

förmig

ao „ _ m * -o 10 OO iq O) O) CN CO IO"

8,44 „ 8,09 „

O 4^ JO S CO OJ

to o 4^

1,17 „ 1,16 „ 1,13 „ 0,78 „

2,67 „ 1,21 „ 1,62 ,

5,10% 14,18 „ 12,10 „

17,22 . 16,51 ,

4,77 „ 8, <7 „ 1,47 „

2,39 „ 2,37 „ 2,31 „

1,59

5,45 „ 2,47 „ 3,30 „

31,38%

\ ¹¹

j 33,73%

III

| 15,01 %

IV

8,66%

11,22%

2. Untersuchung des schlickartigen Zer-kleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und demnächst mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat: a) Korngröße 0,49—0,1 mm = 32,68 g (65,36%) 0,09-0,01 „ = 7,40 g (14,80 „) „ unter 0,01 „ = 9,92g (19,84 „)

Mikroskopische Untersuchung

Zu a) Die Hauptmenge bilden etwa zu gleichen Teilen mehr oder weniger scharfkantige Basaltbröckchen und abgerundete Quarzkörnchen, vermischt mit spärlichen Olivinresten. Frei von Ton¹).

Zu b) Basaltreste und Splitterchen von Quarz, Feldspat, Augit, Magneteisen und Olivin. Frei von Ton.

Zu c) Reine Tonsubstanz, deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

= 48,88%

= 9,59 „

= 12,89 „

= 12,74 „

= 3,82 „

= 0,72 „

= 3,38 „

- 7,98,,

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen: 3,65%.

Der Schlick der Straßendecke erweist sich hiernach als ein kalk- und eisenreicher Ton, von mittlerem Kieselsäure- und Magnesiagehalt. Verhältnismäßig ziemlich hoch ist der aus der chemischen Verwitterung stammende Gehalt an kohlensauren Verbindungen, sowie an löslicher Kieselsäure.

b)

c)

Si0₂

Fe₂ O3 Al₂ O3

CaO

MgO

(K,Na)₂0

co₂

HoO

Der Gehalt an wenig veränderten Gesteinsstücken der Gruppe I ist um 5% kleiner, die-

]) Da der Basalt ein quarzfreies Gestein ist, so muß angenommen werden, daß der Quarzgehalt im Schlick aus dem Bindematerial stammt.

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks a) Vicat’sche Nadelprobe¹)

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Gewicht der Form (436 g) nebst Inhalt in g

Gewichtsverlust beim Trocknen in g

Be-

lastung

der

Nadel

Ein-

dringungs-

tiefe

Gewicht der vollkommen getrockneten Probe = 215,5 g. Gesamtwasserabgabe: 45,8 g = 21,2%.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick²)

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

Probe I

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

II

701.5

699.6

III

12,720 kg 9,295 „ 9,860 „

CO *■—< Tt"1 CO Ob oo

^ -P

2,618 kg/cm 1,890    „

2,037    „

698.2 692,6

691.3 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0 684,0

sesssssili ⁸

.....?r

~    -    -    - Grq

OTQ

vollkommen

durchstoßen

desgl.

14 mm

684,0

684,0

684,0

684,0

684,0

684,0

684,0

7,3    ¹ 1,0 „

7,3

1,5 „

0,5 „

1.5    „

2.5    „

5,0 „

vollkommen durchstoßen 0,5 mm

1,5 „

Mittel: 2,182 kg/cm

4. Prüfung des frischen Basaltkleinschlags von Pilgramsdorf bei Goldberg i. Schles. a) Druckfestigkeit Mittelwert: 4500 kg/cm²

(Materialprüfungsamt Berlin) b) Bestimmung der Abnutzungshärte³) Schleiffläche: 20,68 cm²; Belastung: 14,48 kg

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Ab-

nutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

00 ^ Oo

10,5 „ vollkommen durchstoßen

^ CN co in

8 8 8 8 8

LO LO LO 1-0 LO

Cn Cn Cn Ol Cn O O O O O

P P P o © ® Cn O) O) üi

300

250

250

300

250

675,8

675,8

675,8

675,8

675,8

675,8

5,6    ! 1,5 „

GO OO CO oo § § ⁵⁰

667,5

667,5

667,5

667,5

667,5

667,5

667,5

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

3,0 „

3,5 „

4,0 „

5,0 „

6,0 „

7,0 „

8,0 „

0,5 mm

1,0 „

1 5 „

2,5 „

4,0 „ vollkommen durchstoßen 0 mm 0,5 „

1,0 „

Mittel 270

Ziffer -der Abnutzungshärte h = 27.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag- und Abnutzungshärte

Schleiffläche: 20,68 cm²; Belastung 14,48 kg; nach je 60 Touren wurde die Probe aufs neue gemeißelt

1,5

4,0

Lfd.

5,0 „ vollkommen durchstoßen

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

200

Nach 51 ständigem Trocknen zeigte die Probe einen kleinen Riß, der sich bei weiterem Trocknen bis zu 0,4 mm erweiterte und verzweigte. Bei jedesmaligem Durchschlagen der Nadel bildeten sich neue Risse. Der Versuch wurde nach 93 Stunden infolge Zerspringens der Probe abgebrochen.

200

200

200

200

200

200

200

88 88 88 co 8

p p o p pp O o

8 8 8 8 8 8 8 8

►—⁴    >—⁴    *—⁴    ►—⁴    (—⁴    b—⁴ t—⁴

Ol Cn    GO    Go    Cn Oi    CoGo

OO    CO    GO    OO    CO CO

Mittel 141,5

0 Ausführung s. Jahrg. 1918, Heft 7 S. 56 und 1912, Heft 1 S. 13.

²)    Näheres s. 1912, Heft 1, S. 13 und 1918, Heft 7, S. 56.

³)    Ausführung s. 1913, Heft2, S. 1 u.f.; 1918, Heft7, S.57.

Ziffer der kombinierten hs = 14.

Reduktionskoeffizient r =

Abnutzungshärte

CM |r-H

= 1,9.

Die Abnutzung hat sich demnach durch die Meißelschiäge nahezu auf das Doppelte erhöht.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe = 40 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewicht in %

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen des Kleinschlags, s. Schema S. 46, Heft 7, 1918

5X5X4

11,85

29,63

42

282

5X4X3

14,15

35,37

99

143

4X3X3

14,00

35,00

141

99

1.    0,90 cm

2.    1,24 „

3.    1,52 „

4.    1,82 „

5.    1,91 „

6.    2,10 „

7.    2,24 „

8.    2,42 „

Vorwiegend Villa, VIIIb; in geringer Menge IVb, VII b, VIII c; vereinzelt II b, VII a.

Vorwiegend VIIIb, Villa, VIIb; untergeordnet VIb, VIIIc, Vb, VIIa, IVb; vereinzelt IIIb. Vorwiegend VIIIb, in geringer Menge Villa, VIIb; untergeordnet VIIIc, VIIb, vereinzelt Va, IVb.

40,00 kg 100%

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

17.    2,94 cm

18.    2,98 „

19.    3,00 „

20.    3,12 „

21.    3,20 „

22.    3,23 „

23.    3,29 „

24.    3,32 „

282

9. 2,52 cm

10.    2,59 „

11.    2,62 „

12.    2,64 „

13.    2,72 „

14.    2,74 „

15.    2,74 „

16.    2,88 ,,

Zusammenpressung = 3,72 cm; Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag; 34,84 Vol.-°/₀;

25.    3,37 cm

26.    3,40 „

27.    3,44 „

28.    3,44 „

29.    3,52 „

30.    3,54 „

31.    3,54 „

32.    3,58 „

33.    3,62 cm

34.    3,64 „

35.    3,67 „

36.    3,70 „

37.    3,70 „

38.    3,72 „

39.    3,72 „

40.    3,72 „

Dichtigkeit der Kleinschlagpressung: 100 — 34,84

100

= 0,652.

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße in cm

Gewicht Gewicht in 7.

in kg

Gruppen I—IV

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen

5X5X4

8,640    21,60

38

228

5X4X3

9,940    24,85

72,88 %

70

142

4X3X3

10,570    26,43

117

90

225

30—20,1 mm

20-12,1 „

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5— 4,1 „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2— 1

unter 1

öS    ®    ^    °    CO

CM CD    CO    C5    >-<    CM    CN    CM    CD

cd“ r-T    o    -h"    o    o    o    o    cd

•—■CD    CN-—CD    >—I    OO    CO

lO'-H    05 CD    io    S    IO    CD

CO    o" CN    cT    0~    O    O    i-T

II

19,67 %

III

3,97%

II—V 27,12%

Vorwiegend Villa, in geringer Menge VIII b, VIII c, IV b; untergeordnet

VII    b, VII a, IV a; vereinzelt II b.

Vorwiegend VIIIb, Villa; untergeordnet

VIII    c, VII b; vereinzelt VII a, III b, VIb, IVb, Via, IVa, Vb.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; untergeordnet VIIIc, vereinzelt VIIa, VIIb, IVb, Vb.

, IV J 1,85%

V

1,63 %

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von den 282 Steinen der Gruppe I (5 X 5 X 4 bis 4 X 3 X 3) sind 225 von annähernd ursprünglicher Größe verblieben und 57 Steine — 20,2% oder 27,12 Gew.-% haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 23,64 Gew.% kleinere Steine und splittartige Produkte, 1,85 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile, sowie 1,63 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden. In der Gruppe 5x5x4 fehlt der Typ VIII b (scharfkantig mit vorspringenden Ecken), in der Gruppe 5X4X3 der Typ VII b (spitzeckig) und III b (plattig, scharfkantig mit vorspringenden Ecken), sowie in der Gruppe 4X3X3 der Typ VIIb (spitzeckig) und IV b (keilförmig).

Es sind also auch hier die spitzeckigen und keilförmigen Steine, welche vorzugsweise das Zerkleinerungsmaterial gebildet haben.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsversuche an frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

II

III—V

Alte Straßendecke abzüglich des ur-sprüngl.Splittzusatzes

Pressungsprodukt des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

34,90 % 37,50 „ 27,60 „

72,88 % 19,67 „ 7,45 „

— 37,98 % + 17,83 „ + 20,15 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 1372 Jahre alten Straßendecke ca. 34% der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleinen Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 18% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 20% zugenommen hat.

XXIV. Chaussee Neiße-Neustadt in Schlesien

Probeentnahme: Zwischen Station 7,6 bis 7,7; Einsender: Kreisbauamt Neiße. Herkunft des Basalt-Kleinschlags: Graase, Kreis Falkenberg in Schlesien.

Alter der Decke: 9 Jahre.

Untergrund: Kies und Sand.

Lage: Schattig; Steigung 1:20.

Verkehr: Im Durchschnitt täglich 200 Zugtiere und 20 Kraftwagen.

Abnutzung: 6—8 mm im Jahr. Ausbesserung: 5 cbm p. a. für 1 km; Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei lOjähriger Liegedauer, 5 + 24 = 29 cbm. Steinbahnbreite 5 m.

Petrographische Beschreibung des Schotter-Materials. Das Gestein ist ein dichter, olivinführender Feldspatbasalt. Bruch: glatt bis splittrig. In der feinkörnigen Grundmasse sind sehr reichlich und zu annähernd gleichen Teilen Augit und Olivin ausgeschieden, daneben Feldspat und untergeordnet Magnetit (s. Fig. 5). Augit und Olivin zeigen schwache Risse, sind sonst aber noch frisch.

Für die Wetterbeständigkeit kommen folgende Eigenschaften in Betracht: Plagioklasbasalt mit frischem Feldspat, Typ: Bf₂; die mikroskopisch feinkörnige Grundmasse, mit sehr reichlicher Ausscheidung größerer Kristalle,

Typ: GIF; Augit als dispergenter Bestandteil, Typ: a^; Olivin sehr reichlich, Typ: 0₄; der Sättigungskoeffizient Sr = 0,544.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Bfi GIF a<fö O4 Sr

0,34 X 1,3 + 0 = 0,442. Klasse IA—B.

Zu a) Die Hauptmenge bilden etwa zu gleichen Teilen mehr oder weniger scharfkantige Basaltbröckchen und abgerundete Quarzkörnchen, vermischt mit spärlichen Olivinresten. Frei von Ton.

W*.

WM

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

14,25 kg 4,47 %

54,40 „    17,08    „    j    33,42    %

37,80 „    11,87    „    )

Sr«

Grober l 6 X 5 X 4 cm Stein- 5X4X4 „ schlag I 4 X 3 X 3 „

Kleiner

Stein

schlag

30—20,1 mm 20—12,1 „

57,85 „ 46,25 „

18,16 „ 14,52 „

II

32,68 %

Grus

förmig

12—10,1 „ 1 — 5,1    „

- 4,1    „

Ol o

Sand

förmig

O JO CO

Cn

12,70 „ 25,31 „ 5,59 „

6,38 „ 7,32 „ 7,20 „ 6,03 „

0,5— 0,11 „ Schlick • 0,1— 0,01 „ unter 0,01 „

16,61 „ 14,46 „ 6,35 „

3.99    „ 7,95 „ 1,76 „

2,00 „ 2,30 „ 2,26 „ 1,89 „

5,22 „ 4,54 „

1.99    „

III

13,70 %

Fig. 5. Vergr. 75 Xim pol. Licht

IV

8,45%

11,75%

318,50 kg

Der Prozentsatz der Korngruppe I ist demnach um ca. 2% kleiner, derjenige der Korngruppe II um ca. 2% größer als der Durchschnittswert, während die übrigen Gruppen nahezu dem Durchschnitt entsprechen.

Zu b) Basaltreste und Splitterchen von Quarz, Augit, Magnetit und Olivin. Frei von Ton.

Zu c) Tonsubstanz, deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

Si02 Fe₂ O3 Ab O3 CaO MgO

(K, Na)₂ O =

. 50,95 % = 10,18 „ = 18,17 „ — 6,83 „

COi

H₂0

CO 1-1 O 05

b)

c)

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmäterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a) Korngröße 0,50—0,01 mm ■= 30,74 g (61,5%) 0,09-0,01 „ = 13,38 g (26,7 „) unter 0,01 „ = 5,88 g (11,76 „)

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen = 7,36 %.

In der Tonsubstanz entspricht somit der Gehalt an Si0₂ fast genau dem normalen Durchschnitt; der Gehalt an A1₂0₃ ist ca. 2%, CaO, H₂0 und der Gehalt an löslicher Kieselsäure ebenfalls um ca. 2% größer, dagegen der Kohlensäuregehalt um 1,3% kleiner als der Normalgehalt (s. Fußnote 2 zu S. 2).

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks a) Vicat’sche Nadelprobe

Ge-

wicht

Ge-

Trocknung im Thermostaten bei 300« C.

der

Form (436 g) nebst Inhalt

in g

wichts-verlust lastung beim der Trocknen Nadel

in g

Be-

Eindringungs

tiefe

4. Prüfung des frischen Basaltklemschlags von Graase, Kreis Falkenberg i. Schlesien

a) Druckfestigkeit

(Material-Prüfungsamt Berlin)

3984—4324 kg/cm². Mittel aus lOVersuchen: 4164 kg/cm². Die Druckfestigkeit ist somit erheblich größer als der Durchschnittswert (3818 kg/cm²)³).

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

„ 21 „

680,2

679.8

676.8

JNJ 60 60 to 4^ 4^ 4^ 4^ 4^» 4^* CD O 05 CD CD CD CD CD OOOOOOOTOO

~ ~ J-* Ca Ca p p p p ppp CO O | OOOOOOtOCOOO 0 4^ I

300 g 300 g

300 g 300 g 300 g 1,0 kg

1,5 ,

2,0 „

2,5 „

3,0 „

3,5 „

O OO K3 j— ►— O © O Ca o

vollkommeu

durchstoßen

desgl.

4 mm

0,5 „

1.5    „

5.5    „

8,0 „

10,0 „ vollkommen durchstoßen

2 mm

8,5 „

vollkommen

durchstoßen

Nach 69stündigem Trocknen fand kein Eindringen der Nadel bei 300 g Belastung mehr statt. Nach 45 Stunden zeigte die Probe einen durchgehenden Riß, der sich bei weiterem Trocknen bis zu 0,5 mm erweiterte.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick¹)

Belastung beim Bruch:

Zerreißungsfläche

b) Bestimmung der Abnutzungshärte⁴)

Schleiffläche: 18,80cm²; Belastung: 13,16kg.

Lfd.

Nr.

CN CO ^ IO

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Tourenzahl nutzung für 1 mm in mm Abnutzung

Ab-

Ca    Ca    Ca    Ca    Ca

O    O    O    O    O

o    o    o    o    o

Ca Ca Ca Ca Ca

c o o o o

o o io io

o o o io IO io

Mittel: 150

Ziffer der Abnutzungshärte h = 15.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche: 18,80cm²; Belastung: 13,16kg. Nach je 40 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in g

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

co co oo co co co oo co

p p p p Cn Ca Oi Ca Ca Ca Ca Ca

CO CO CO CO

rr— c— r—

19,105 kg 17,640 „ 17,035 „ 20,455 „

4,91    cm²    =    3,910    kg/cm²

Mittel 3,785 kg/cm²

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist demnach sehr beträchtlich größer als der Durchschnittswert (2,4 kg/cm²)²).

0 Näheres s. Heft 1, 1912, S. 13 und Heft 7, 1918,

Mittel: 73

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 7,3.

Reduktionskoeffizient r —    = 2,05.

hs 7,3

Die Abnutzung hat sich demnach durch die Meißelschläge auf das Doppelte des ursprünglichen Wertes erhöht.

S. 56.

²) s. Fußnote 4 S. 3.

⁸) s. Fußnote 2 S. 5.

⁴) Ausführung s. Fußnote 1 S. 3.

Korngröße in cm

5X4X4

4X4X3

4X3X3

OO S O) Ol 4^ OO to ►

cm

1,60 „ 1,60 „ 1,72 „ 1,86 „ 1,97 „ 2,10 „

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe: 40,0 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

7,94

19,85

36

220 g

21,67

54,18

181

120 g

10,39

25,97

131

79 g

40,00 kg

348

Vorwiegend VIIIb, Villa; in geringer Menge Vb. vereinzelt IVa, II a.

Vorwiegend VIIIb; in geringer¹ Menge Villa; untergeordnet VI b, VII b, LV b; vereinzelt IVa, II a, Vb.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa, VIb; untergeordnet VIIb, IVb; vereinzelt IIa, lila, IVa.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

9. 2,22 cm

10.    2,35 „

11.    2,42 „

12.    2,50 „

13.    2,60 „

14.    2,68 „

15.    2,78 „

16.    2,78 cm

17.    2,80 „

18.    2,82 „

19.    2,86 „

20.    2,89 „

21.    2,91 „

22.    2,91 „

23.    2,92 cm

24.    2,95 „

25.    3,00 „

26.    3,05 „

27.    3,10 „

28.    3,10 „

29.    3,10 „

30.    3,12 cm

31.    3,12 „

32.    3,18 „

33.    3,21 „

34.    3,23 „

35.    3,26 „

36.    3,28 „

37.    3,30 cm

38.    3,32 „

39.    3,35 „

40.    3,37 „

41.    3,38 „

42.    3,40 „

43.    3,40 „

44.    3,42 cm

45.    3,44 „

46.    3,45 ,,

47.    3,48 „

48.    3,50 „

49.    3,50 „

50.    3,50 „

3,35 cm

nach

Zusammenpressung 48 Touren.

Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 34,0 Vol.-°/<>.

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100—34

100

— 0,66.

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße

Gewicht Gewichtsin kg prozente

Preßprodukte Anzahl Gruppen der I—V

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Form typen nach der Pressung

5 X 4 X 4 cm

4,270

10.68

23

186

4X4X3 „

14,250

36,30

76,88 %

112

130

4X3X3 „

11,960

29,90

144

83

279

30—20,1 mm 20—12,1 „

12—10,1 „ 10- 5,1 „ 5— 4,1    „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2- 1

unter 1

o o p p p p p    Cn

O    CO    00 OO CO    ’T    (M    lO

^    G-    CNCO'sF    t—    (M    C—    CN

IO    CO    OOt^r-H    r-.    r-H    l_0

13,85

3,44

0,82

1,92

0,35

0,43

0,55

0,44

1,31

II

17,29 ®/₀

III

3,10%

IV

1,42%

1,31 %

23,12%

Vorwiegend VHIb; in geringer Menge Villa; vereinzelt IVa; IIa.

Vorwiegend VINb; untergeordnet Villa; vereinzelt VIb, IVb, IVa, IIa, VIIb, IIIb, Via.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; vereinzelt VIIb, VIb, IVb, III b, II b.

40,000 kgl

Es sind hiernach durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von 348 Steinen der Korngröße 5X4X4 bis 4X3X3 sind 279 = ca. 80 % der annähernd ursprünglichen Größe verblieben und 69 Steine = ca. 20 % oder 23,12 Gew.-°/o haben eine mehr weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 20,39 Gew.-% kleinere Steine und splittartige Produkte, 1,42 Gew.-°/₀ grus- und sandförmige Bestandteile, nebst 1,31 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden. In der Gruppe 5X4X4 fehlt der Typ Villa (scharf-kantig und eckig); in der Gruppe 4X4X3 sind stark vermindert die Typen IVb, VIb, Vllb (keilförmig und scherbenförmig), desgl. in der Gruppe 4X3X3 die Typen VIb und IVb (vierspitzig und keilförmig)¹).

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukt des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

9 Da bei allen untersuchten Basalten die Erscheinung wiederkehrt, daß die Steine mit vorspringenden Ecken, sowie die keilförmigen, spitzen, dünnplattigen und scherbenförmigen Steine vorzugsweise durch die Pressung abgeschert werden, so sollen für die Folge die Erläuterungen zu den Typen fortfallen. Man ersieht aber aus den be

- 39,68 % + 19,01 „ + 20,67 „

37,20 %

36,30 „

26,50 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 9 Jahre alten Straßendecke ca. 40 % der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 19% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 21 % zugenommen hat.

II

III—V

76,88 % 17,29 „ 5,83 „

treffenden Beobachtungen, wie wichtig es für die Beurteilung des Pressungsergebnisses ist, neben der Größe der Steine auch ihre Form zu berücksichtigen.

XXV. Chaussee Arnsberg-Beverungen

Probeentnahme: Zwischen Wrexen und Scherfelde, Strecke 84,0—84,1 km; Einsender: Landesbauamt Paderborn i. Westfalen.

Herkunft des Basaltkleinschlags: Brüche im Habichtswald.

Alter der Decke: 10 Jahre.

Lage: Horizontale, freie Lage, 0,5 m höher als das benachbarte Terrain.

Untergrund: Mit Ton durchsetzter Kies.

Verkehr: Täglich 115 Zugtiere.

Abnutzung: Jährlich 11 mm; Ausbesserung: 22 cbm p. a. für 1 km; Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 20 jähriger Liegedauer, 22 + 19,2 = 41,2 cbm. Steinbahnbreite 4,5 m.

Petrographische Beschreibung des Schotter - Materials: Das Gestein ist ein dichter, olivinführender Feldspatbasalt von glattem bis splittrigem Bruch. Vereinzelt sind auch Steine mit starken Verwitterungserscheinungen vorhanden und zwar wurden sowohl schalige Absonderungen, als auch typische Sonnen-brenner beobachtet. Teilweise kommen mehrere Zentimeter große, stark verwitterte Olivinnester vor. Die Grundmasse ist körnig und besteht

der Hauptmenge nach aus Augit in symplexer Ausbildung. Als Einklemmung treten frische Feldspatleistchen und Magnetitkörnchen auf, nebst geringem Glasgehalt. Die Einsprenglinge bestehen vorzugsweise aus Augit, Olivin und Magnetit (s. Fig. 6).

Für den Wetterbeständigkeitsgrad kommen folgende Eigenschaften in Betracht: Feldspatbasalt, Typ: Bf₂; gleichmäßig kristallinisch-körnig mit Ausscheidung größerer Kristalle, Typ:

GII—III; Augit als symplexer Bestandteil, Typ: aff4; Olivin ziemlich reichlich, Typ: 0₂_₃; z. T. t₄; geringe Glasbasis: Typ: GII. Sättigungskoeffizient: S = 0,7.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Bf GII—III GIIaö4 0,_₃ (t₄) S (0,25 + 0,25 X 1,3 + 0 = 0,65, Klasse IA—B. „Sonnenbrenner“ = 5,0. Klasse V.

Der Gehalt an wenig veränderten Gesteinskörnern der Gruppe I ist um ca. 5% größer, derjenige der Gruppe II und III um ca. 6°/0 bezw. ca. 4°/₀ kleiner als der Durchschnittsgehalt an 10jährigen Basaltdecken; die Menge des Schlicks dagegen um 4% größer als der Durchschnitt (s. Fußnote 2 S. 2).

-M

fcaC-.. /,J

JT*

khji

•3L

TT;

Fig. 6. Vergr. 75 X; im pol. Licht

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g des getrockneten und danach mit Wasser aufgekochten Schlicks im Schöne’schen Schlämmapparat:

a) Korngröße 0,5—0,1 mm = 26,92 g (53,8°/o) 0,09-0,01 „ = 14,86 g (29,7 „ ) unter 0,01 „ = 8,22 g (16,4 „ )

Zu a) Die Hauptmenge bilden mehr oder weniger scharfkantige Basaltbröckchen und abgerundete Quarzkörnchen, vermischt mit spärlichen Olivinresten. Frei von Ton.

Zu b) Basaltreste und Splitterchen von Quarz, Feldspat, Augit, Magnetit und Olivin. Frei von Ton.

b)

c)

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Gewicht des Probematerials 242,57 kg

Zu c) Reine Tonsubstanz, deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

= 45,4 l°/o = 8,87 ,,

Si0₂

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Grober

Stein

schlag

Kleiner

Stein

schlag

( 6X5X4 cm 22,12 kg 9,12% ¹ 5X4X3 „    34,54 ,    14,24 „

4X3X3 „    43,67 „    18,00 ,

, 30-20,1 mm 37,00 „ 15,25 „ | 20—12,1 „ 22,66 „ 9,34 „

Fe₂03 A1₂Ob    = 15,07 „

CaO    = 10,22 „

MgO

(K,Na)₂0 = 0,

7,15 „

41,36%

C0₂

H2O

KD O CO

II

24,59%

Grus

förmig

12—10,1 „ 10- 5,1 „ 5— 4,1 „

6,28 „ 12,19 „ 3,41 „

Sand

förmig

co cs

5,73 „ 6,32 „ 5,53 „ 5,23 „

f 0,5—0,11 „ Schlick I 0,1-0,01 „ [ unter 0,01 „

19,91 „ 11,57 „ 6,41 „

05    CS    '    'fl    ^    ®    (O    H    ^

LO    0_    ST    CO    CO    CS    —^    (N    N

CS    IO    —cs    cs    cs    cs“    00“    sF    cs“

III

9,02%

IV

9,417o

15,62%

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen: 4,11%.

In der Tonsubstanz ist demnach der Gehalt an Si0₂, Fe₂0₃, A1₂0₃ wesentlich geringer als der Durchschnittswert; der Gehalt an CaO, MgO, C0₂ und H₂0 erheblich größer als dieser¹).

*) Über die Durchschnittswerte s. Fußnote 1, S. 3.

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks

a) Vicat’sche Nadelprobe

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Gewicht Gewichts-

Be-

der Form Verlust (436 g) beim nebst In- Trocknen halt in g in g

lastung

der

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

4. Prüfung des frischen Basaltkleinschlags vom Habichtswald a) Druckfestigkeit

(nach den Bestimmungen der mech.-techn. Versuchsanstalt in Dresden)

2592 bis 2837 kg/cm²; Mittel aus drei Versuchen: 2728 kg/cm².

b) Bestimmung der Abnutzungshärte²)

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

05 05 CO CO

p 4^

P P

Schleiffläche: 20,64 cm²; Belastung: 14,45 kg

300 g vollkommen durchstoßen

„ 21 „ „ 24    „

„ 30 „ „ 45 „ „ 48 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „ „ 69 „

„ 72 „ „ 72 „

P P p p PP p p p p O) (O w s oo “ OOOOOO cocococo'cop.cocopp

o o io a o) io io io io io h rt co o io io" io" ui io

300 g 300 g 300 g 300 g 300 g 1 kg

desgl.

desgl.

8.5    mm

1.5    ,

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

P P P P P p

tD <£> CD (ß CD (O

3,5 „

1,0 „

3,0 , 10,0 „ vollkommen durchstoßen 0 mm 1,5 „

1,5 „

Cn    Cn    Cn    Cn    Cn

o    o    o    o

o    o    o    o

Cn Ol

o o

o o o IO IO io

►—‘    >—i t—i

Ol Di Ol

IO iO

Mittel 115

Ziffer der Abnutzungshärte h = 12.

vollkommen

durchstoßen

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche 20,64 cm²; Belastung 14,45 kg; nach je 25 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe³).

Nach 45 ständigem Trocknen zeigte die Probe zahlreiche feine Risse, die sich bei weiterem Trocknen bis auf 0,3 mm verbreiterten und über die ganze Probe ausdehnten.

Stahlsand-

»T verbrauch Nr.

in g

Lfd.

Touren

zahl

Ab-

Tourenzahl nutzung für 1 mm in mm Abnutzung

83

25

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

CN CO 'T t-O

83

83

83

83

0,50

50

25

25

25

25

0,50

0,45

0,45

0,45

50

56

56

56

Mittel 53,6

►—<    >■—< H-H

I—I ►—H

JU

Os»

9,840 kg

7,845

11,535 „

4,84    cm²    =    2,033    kg/cm²

5,00    „    =    1,569    „

5,08    „    =    2,271

Mittel    1,958    kg/cm²

Das Mittel der Zerreißungsfestigkeit des getrockneten Schlicks ist daher erheblich geringer als der Durchschnittswert (2,4 kg/cm²)¹).

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 5,4.

Reduktionskoeffizient r = .    —    ,

hs 5,4

Die Abnutzung hat sich somit durch die Meißelschläge um mehr als das Doppelte erhöht.

12

= 2,2.

S. 57.

²) Ausführung s. Heft 2, 1913, S. 1 u. f.; Heft 7, 1918,

0 Siehe Fußnote 4, S. 3.

³) Nach je 25 Touren waren nur noch Spuren der Meißelung vorhanden.

Korngröße in cm

5X5X4

5X4X4

4X4X3

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse

Gewicht der Kleinschlagprobe: 40 kg

Gewicht in .cg

Gewicht in %

Anzahl

der

Steine

Gewicht pro Stein

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

10,16

24,69

5,15

40,00 kg

1.    1,00 cm

2.    1,28 „

3.    1,50 „

4.    1,50 „

5.    1,60 „

6.    1,62 „

7.    1,75 „

8.    1,79 „

9.    1,85 „ 10. 1,85 „

25,40

61,72

12,88

100%

38

168

127

194

43

120

208

Vorwiegend II a; in geringer Menge IV b; vereinzelt VI b, VIII b.

Vorwiegend IIa, II b, IVb; in geringer Menge VIIIb; untergeordnet Villa, IVa, lila, IIIb; vereinzelt Ia, Ib.

Vorwiegend IVb; in geringer Menge IIa, IIb; untergeordnet IVa, VIIIb; vereinzelt Ia, IIIb, Vb.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

41.    2,80 cm

42.    2,80 „

43.    2,83 „

44.    2,90 „

45.    2,90 „

46.    2,92 „

47.    2,92 „

48.    2,92 „

tO >—» ►—» h—* ►—* ►—* *—¹ >—* ‘ y CcDOOSpCn^OJtO»

1,88 cm 1,88 „

* r-H CN CN CN CN CN CN

21.    2,22 cm

22.    2,30 „

23.    2,35 „

24.    2,37 „

25.    2,38 „

26.    2,40 „

27.    2,40 „

28.    2,40 „

29.    2,47 „

30.    2,50 „

31.    2,57 cm

32.    2,52 „

33.    2,58 „

34.    2,58 „

35.    2,60 „

36.    2,68 „

37.    2,70 „

38.    2,70 „

39.    2,74 „

40.    2,74 ff

Zusammenpressung = 2,92 cm. Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag = 37,77 Vol.-%.

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100 —37,77

100

= 0,62.

e) Separation des Pressung-sproduktes

Korngröße

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Preßprodukte Gruppen I—IV

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen nach der Pressung

5 X 5 X 4 cm

9,700

24,25

38

255

5X4X4 „

19,450

48,62

91,10%

100

195

4X4X3 „

7,290

18,23

58

126

196

30—20,1 mm

20—12,1 „

12—10,1 „

2— 2,1 „ 2- 1

1,545

0,628

0,160

0,462

0,074

0,113

0,136

0,107

3,86

1,57

0,40

1,15

0,19

0,28

0,34

0,27

II

5,43%

III

1.74%

8,90 %

IV

0,89 %

Vorwiegend II a; in geringer Menge IVb; vereinzelt VIb, VIIIb.

Vorwiegend II a, II b; in geringer Menge IVb, Villa; untergeordnet VIIIb, IVa, IIIb, lila.

Vorwiegend VIII b; in geringem Maße IIa, IIb, IVb; untergeordnet IVa; vereinzelt Ia, IIIb.

unter 1    „

0,335

0,84

0,84%

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von 208 Steinen der Gruppe 5X5X4 — 4X4X3 sind zwar 196 = ca. 94% erhalten geblieben; aber im einzelnen haben doch erhebliche Zerkleinerungen stattgefunden. So sind von 127 Steinen der Größe 5X4X4, infolge vorspringender Ecken (IVb, VIIIb), nur 100 Steine ohne erhebliche Abscherung verblieben; von 120 Steinen der Größe 4X4x3, aus gleicher Ursache, nur 58 Steine. Der Rest, sowie die übrigen 12 Steine haben eine erhebliche Zerstörung erlitten. Hierbei sind 7,17 Gew.-°/₀ kleinere Steine und splittartige Produkte, 0,89 Gew.-% grüß- und sandförmige Bestandteile, nebst 0,84 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden.

In der Gruppe 5X4X4 ist Typ IVb und VIIIb, in der Gruppe 4X4X3 Typ IVb stark vermindert, während Vb und VIIIb vollständig ausgefallen sind.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ur-sprüngl. Splittzusatzes

Pressungsprodukte des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

- 45,00% + 21,87 „ + 23,13 „

46,10%

27,30 „

26,60 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 10 Jahre alten Straßendecke ca. 45% der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung um ca. 22% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 23% zugenommen hat.

II

III—V

91,10% 5,43 „ 3,47 „

XXVI. Chaussee Frankfurt-Friedberg

Einsender: Landesbauamt Frankfurt a. Main.

Herkunft des Basaltkleinschlags: Roßdorf in Hessen.

Alter der Decke: 3 Jahre.

Verkehr: Täglich 274 Zugtiere und 11 Automobile.

Lage: Horizontal; frei und sonnig.

Abnutzung: Jährlich 8,7 mm.

Ausbesserung: 25 cbm p. a. für 1 km; Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 8jähriger Liegedauer, 25 + 75 = 100 cbm. Steinbahnbreite 6 m.

Petrographische Beschreibung des Schottermaterials. Das Gestein ist ein feinkörniger, olivinführender Feldspatbasalt. Bruch: etwas hackig. Die Grundmasse erweist sich unter dem Mikroskop als mittel- bis grobkörnig und besteht aus dispergenten Augitkristallen und Feldspatleistchen, mit geringem Magnetitgehalt. Stellenweise tritt der Augit auch in symplexer Form auf. Glasmasse fehlt. Als Einsprenglinge sind vorhanden: Blaßgefärbter Augit und Olivin. Letzterer bildet im Schottermaterial stellenweise große Nester und zeigt z. T. mehr oder minder starke Zersetzung, während der Olivin im frischen Kleinschlag nur in Form von kleinen Einsprenglingen vorhanden ist, die jedoch auch nicht mehr vollkommen frisch sind (s. Fig. 7). Im übrigen sind beide Materialien von gleicher Zusammensetzung und Struktur¹).

Für die Wetterbeständigkeit kommen folgende Eigenschaften in Betracht: Plagioklasbasalt mit

9 Der frische Kleinschlag stammt daher wohl aus einer anderen Bruchlage als das Schottergestein,

frischem Feldspat und etwas angewittertem Olivin, Typ Bf₂; die mikroskopisch mittel- bis grobkörnige Grundmasse, mit Ausscheidung von Augit und Feldspat in vorherrschend dispergenter Form, Typ Gn 3-4; reichlicher Olivin, mehr oder weniger stark zersetzt, Typ o₄ bezw. o₂; Sättigungskoeffizient Sr = 0,548.

Der Prozentsatz wenig veränderter Gesteinskörner der Gruppe I ist um 21,6% größer, derjenige der Korngruppen II und III 12,3% bezw. 5% kleiner als der Durchschnittsgehalt an 10jährigen Basaltdecken, während der Gehalt von Gruppe IV und V um 2,5 bezw. 2,3% geringer ist.

SOS

bi

Fig. 7. Vergr. 75 X; im pol. Licht

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: a<f 02 Sr

0,9 X 1,2 + 0 = 1,08. Klasse I. z. T. bei O4 = 1,44. Klasse I—II.

Bf₂ G11

3—4

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a) Korngröße 0,50—0,1 mm = 29,64 g (59,3%) 0,09-0,01 „ = 13,43 g (26,9 „ ) unter 0,01 „ — 6,93 g (13,9 „)

Zu a) Die Hauptmenge bilden mehr oder weniger scharfkantige Basaltbröckchen und abgerundete Quarzkörnchen, vermischt mit spärlichen Olivinresten. Frei von Ton.

Zu b) Basaltreste und Splitterchen von Quarz, Feldspat, Augit, Magnetit und Olivin. Frei von Ton.

b)

c)

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Grober / 6 X 5 X 4 cm Stein- | 5 X 4 X 4 „ schlag 14X4X3 „

Kleiner Steinschlag

30—20,1 mm 20—12,1 „

39,65 kg 32,90 „ 21,08 ,

24,56%

20,38 „ 13,06 ,

58,00 %

Zu c) Tonsubstanz, deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

SiOä Fe₂ O3 Al₂ O3 CaO MgO

(K, Na)äO =

C0₂    =

H₂0    =

= 43,61% = 10,22 „ = 17,10 „ = 11,68 „ = 5,41 „ 1,12 „

00 to

16,00 „ 13,27 „

Grus

förmig

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5— 4,1 „

Sand

förmig

Oi

Schlick

0,5—0,11 „ 0,1—0,01 „ unter 0,01 „

4,13 „ 7,43 „ 1,75 .

2,57 „ 3,35 „ 2,61 „ 1,96 „

7,68 „ 4,64 „ 2,40 „

— cs    co    o    00

°l °i    ^    ©

OT OO    CN    -3""    —

II

18,13%

III

8,24%

1,59 „ 2,08 „ 1,62 „ 1,21 „

4,76 , 2,88 „ 1,49 „

IV

6,50%

9,13%

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen = 6,24%.

In der Tonsubstanz ist somit der Gehalt an SiOä beträchtlich geringer, der Gehalt an CaO, MgO, C0₂ und H₂0 erheblich größer und auch derjenige von Fe20₃, A1₂0₃ sowie die Menge der löslichen Kieselsäure etwas größer als der Durchschnitt, während (K, Na)ä O demselben nahezu gleichkommt (s. Fußnote 1, S. 3).

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten Schlicks

4. Prüfung des frischen Basaltkleinschlags von Roßdorf In Hessen

a) Vicat’sche Nadelprobe

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Gewicht der Form (436 g) nebst Inhalt in g

Gewichtsverlust beim Trocknen in g

Be-

lastung

der

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

692.3

691.3

1,1

300 g

„ 21 „

687.2

686.2

684,4

680.9

679.9 674,2 674,2 674,2 674,2 674,2

4,0

1,0

1,8

3,5

1,0

Cn Cn Oi cn £n

b/) bc

300 g 300 g 300 g 300 g 0,5 kg

1,0

1,5 „

2,0 „

vollkommen

durchstoßen

desgl.

desgl.

desgl.

5,5

4,0

0,5

1,0

4,0

vollkommen

durchstoßen

a) Druckfestigkeit

(nach der Untersuchung des Material-Prüfungsamts Berlin).

3920—5139 kg/cm²; Mittel aus 10 Versuchen: 4573 kg/cm².

Die Druckfestigkeit des recht ungleichmäßigen Materials ist somit erheblich größer als der Durchschnittswert (3818 kg/cm²)¹).

b) Bestimmung der Abnutzungshärte

Schleiffläche: 19,36 cm²; Belastung: 13,55 kg.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Ab-

nutzung in 1 mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

500

150

97

673,2

673,2

673,2

673,2

1,0 ,,

1,5 ,,

0,5

4,5

11,0

vollkommen

durchstoßen

Nach 69stündigem Trocknen fand kein Eindringen der Nadel bei 300 g Belastung mehr statt. Nach 45 Stunden zeigte die Probe einen starken Riß, der sich bei weiterem Trocknen bis zu 1,5 mm verbreiterte und auch verzweigte.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

Cn 4^ Co to

500

500

500

500

150

150

1,60

>—* H—*

Cn Cn

1,55

1,60

97

94

97

94

Mittel: 95,8

Ziffer der Abnutzungshärte h = 9,6.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte ²)

Schleiffläche: 19,36cm²; Belastung: 13,55 kg; nach je 20 Touren erfolgte neue Meißelung der; Probe.

Lfde.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren-

zahl

Ab- Tourenzahl nutzung für 1 mm in 1 mm Abnutzung

CO CO CO CO CO

o o o o o

CN CN CN CN CN

© p o p p 4* 4i- 44 tfc* 4(4 O Cn O O Cn

Probe I

))

>)

15,065 kg 11,725 „ 13,110 „ 16,535 „

4,99 cm: 4,88 „ 5,27 „ 5,06 „

= 3,019 kg/cm²

,,

= 3,267    „

Mittel 2,794 kg/cm²

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist demnach etwas größer als der Durchschnittswert (2,4 kg/cm²).

Mittel: 47,o

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte h = 4,8.

Reduktionskoeffizient r = , — . ₀

hs 4,8

Durch die Meißelschläge hat sich demnach die Abnutzung auf das Doppelte erhöht.

x) s. Fußnote 5, S. 3.

²) Ausführung s. Fußnote 1, S. 4.

9,6

= 2.

Korngröße in cm

5X4X4

4X4X4

4X4X3

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe: 40 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Gewicht in kg

Gewicht

in %

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen des Kleinschlags, s. Schema S. 16, Heft 7, 1918

3,12

7,80

14

222

14,79

22,09

40 kg

1.    0,90 cm

36,98

55,22

100%

89

166

194

114

297

Vorwiegend II a, VIII b; in geringer Menge II b; vereinzelt IVb.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa, IIb; untergeordnet IIa, IVb, VIb, IIIb; vereinzelt IVa, lila.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa; untergeordnet VIb, Ha, IVb, lila, IIIb, IIb; vereinzelt IVa, VIIb.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

4L 2,96 cm

42.    2,98 „

43.    2,99 „

44.    3,01 „

45.    3,03 „

46.    3,06 „

47.    3,06 „

48.    3,06 „

49.    3,06 „

11.    1,92    cm

12.    2,00 „

13. 2,08 „

21.

22.

23.

14.

15.

O 00

24.

25.

26.

16. 2,22 „

17.    2,28 „

18.    2,35 „

19.    2,38 „

20.    2,40 „

Zusammenpressung = 3,06 cm nach 46 Touren. Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag 34,4 Vol.-%>.

27.

28.

29.

30.

CM CN CN CN CN CN CN <N CN CN

cm

31.    2,72 cm

32.    2,76 „

33.    2,80 „

34.    2,82 „

35.    2,86 „

36.    2,88 „

37.    2,90 „

38.    2,92 „

39.    2,92 „

40.    2,94 „

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100-34,4

100

= 0,66.

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße

Gewicht Gewichtsin kg prozente

Preßprodukte Gruppen I—V

Anzahl

der

Steine

Durchnitts-gewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen nach der Pressung

5 X 5 X 4 cm

3,040

7,60

14

217

4X4X4 „

12,990

32,47

85,37 %

84

155

4X4X3 „

18,120

45,30

174

104

276

30—20,1 mm

20—12,1 „

12—10,1 „

10— 5,1    „

5— 4,1    „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2— 1

3,170

0,835

0,247

0,622

0,102

0,148

0,171

0,133

7,93

2,09

0,62

1,56

0,25

0,37

0,43

0,33

II

10,02 %

III

2,43 %

14,63 %

IV

1,13%

Vorwiegend II a, VIII b; in geringer Menge II b; vereinzelt IVb. Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa, IIb; untergeordnet IVb, IIIb; vereinzelt IIa, IVa,VIb, lila. Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; untergeordnet IVa, IIIb; vereinzelt II a, II b, VI b, IV b; VIIb, lila.

unter 1

0,422

1,05

1,05%

40,000 kg

Mitt. d. Min.-geol. Inst. d. Techn. Hochschule Berlin

Es sind hiernach durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von 297 Steinen der Gruppen 5X4X4 bis 4X4X3 sind 276 = ca. 93% der annähernd ursprünglichen Größe verblieben und 21 Steine = ca. 7°/₀ oder 14,63 Gew.-% haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 12,45 Gew.-% kleinere Steine und splittartige Produkte, 2,43 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile, nebst 1,05 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden. In der Gruppe 4X4X4 sind die Typen II a und VI b stark vermindert, in der Gruppe 4X4X3 desgl. die Typen IIa, IIb, lila, IVb und VIb; hinzugekommen ist vereinzelt IVa.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukt des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 3 Jahre alten Straßendecke ca. 21% der großen Steine bereits mehr oder weniger 0 zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung um ca. 10% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 11 % zugenommen hat.

Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, daß das Material der Straßendecke größere Nester von z. T. zersetztem Olivin enthält, welcher in dem frischen Schotter nur in kleinen Einsprengungen vorhanden ist. Daraus ergibt sich hinsichtlich des Separationsprodukts der Pressung und desjenigen der Straßendecke wohl eine beträchtlich größere Differenz, als sie dem Zerstörungsprozeß in der letzteren tatsächlich entspricht.

II

III—V

64,40 % 20,15 „ 15,45 „

85,37 % 10,02 „ 4,61 „

— 20,97 % + 10,13 „ + 10,84 „

Nachtrag zu Heft 7 (1918) S. 59, Chaussee Neuß-Rheydt. Bei Abzug von 10 % Splitt (s. S. 5) ergibt sich folgende Abnahme (—) bekw. Zunahme (+) der Korngrößen in der 12 Jahre alten Decke: Korngruppe I, — 54,47%; II, +29,45%; III bis V, +25,02 %.

D. Untersuchungen an Diabas-Kleinschlagdecken

XXVII. Chaussee Hildesheim-Seesen

Einsender: Landesbauamt Hildesheim.

Probeentnahme: Zwischen 8,0 und 8,1 km.

Herkunft des Diabas-Kleinschlags: Rübeland, Harz.

Alter der Decke: 6 Jahre.

Lage: Horizontal, frei und sonnig.

Untergrund: Tonig und mäßig feucht.

Verkehr: Täglich 160 Zugtiere, 10 Reittiere und 10 Automobile; wöchentlich 1 Last-

automobil.

Abnutzung: Jährlich 10 mm; Ausbesserung: 8 cbm p. a. für 1 km; Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei öjähriger Liegedauer: 8 + 80 — 88 cbm. Steinbahnbreite 4,5 m.

Feldspat und Augit ziemlich beträchtliche Zersetzungserscheinungen, mit Neubildung von schuppigen und faserigen Aggregaten chloriti-tischer und serpentinartiger Substanzen, nebst Kalkspat. Magnetit und Titaneisen ist reichlich vorhanden (s. Fig. 8).

Petrographische Beschreibung des Schottermaterials. Das graugrüne Gestein ist ein Diabas von ausgesprochener Porphyrstruktur, mit zahlreichen in einer dichten Grundmasse liegenden Einsprenglingen von hellgraugrünem Feldspat. Unter dem Mikroskop zeigen

Für den Wetterbeständigkeitsgrad kommen folgende Eigenschaften in Betracht: die dichte, nicht mehr vollkommen frische Grundmasse Gmu; der ziemlich beträchtliche Verwitterungsgrad der Einsprenglinge Efpm; Mangel einer Schichtung Sm₀; Sättigungskoeffizient Sr = 0,53.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Gmu Efpm Sm₀ Sr 0,95 + 0,5 + 0

Der Prozentsatz wenig veränderter Gesteinskörner der Gruppe I ist um 14% größer, derjenige der Korngruppen II—V, bezw. um ca. 6, 1, 2, 5 % geringer ist als der Durchschnitt an 10jährigen Basaltdecken (s. Fußnote 1, S. 3), was offenbar auf das geringe Alter der Decke und deren häufige Ausbesserung zurückzuführen ist.

= 1,45. Klasse I—II.

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

ÄS

Fig. 8. Vergr. 15 X; im pol. Licht

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a) Korngröße 0,50—0,10 mm 0,09—0,01 „ unter 0,01 „

Zu a) Die Hauptmssse bilden annähernd zu gleichen Teilen Quarzkörnchen und Ge-steinsbröckchen.

Zu b) Etwa % Quarzkörnchen und ¹U Gesteins-bröckchen. Frei von Ton.

Zu c) Reine Tonsubstanz, deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

b)

c)

- 2,46 g (49,2 %) = 19,2g (38,4 „) = 6,2 g (12,4 „)

Si 0₂

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Fe₂ 0₃

Ala O3

CaO

Grober

Stein

schlag

2,50 % 8,96 „ 19,76 „ 19,15 „

50,37 %

MgO

(K,Na)₂0

H₂0

= 34,26% = 19,37 „ = 10,73 „ = 15,95 „ =    4,74    „

= 1,88 „

= 13,07 „

Kleiner

Stein

schlag

30—20,1 mm 10,900 „ 20—12,1    „    7,549 „

14,75 „

10,21 „

II

24,96 %

Grus

förmig

12—10,1 „ 1 — 5,1    „

- 4,1    „

ui O

1,954 „ 5,911 „ 0,871 „

III

18 „

11,82%

Sand

förmig

'nF CO CN

3.1    „

2.1    „ 1,1 „ 0,51 „

1,336 „ 1,729 „ 1,294 „ 0,608 „

| 0,5- 0,11 „ Schlick i 0,1— 0,01 „ > unter 0,01 „

2,390 „ 0,933 „ 1,205 „

1,81 „ 2,34 „ 1,75 „ 0,82 „

3,24 „ 1,26 „ 1,63 „

IV

6,72 %

6,13%

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen = 7,95 %.

In der Tonsubstanz ist somit der Gehalt an Si0₂ und AlaO» wesentlich geringer, der Gehalt an Fe₂0₃, CaO, H₂0 und löslicher Kieselsäure beträchtlich größer als der normale Durchschnitt im Basaltton; MgO und Alkalien entsprechen annähernd dem Durchschnittswert (s. S, 3, Fußnote 1).

73,900 kg

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten Schlicks

a) Vicat’sche Nadelprobe

(Gewicht der Form: 442,8 g)

Trocknung im Thermostaten bei 30 °C.

Gewicht der Form (436 g) nebst Inhalt in g

Gewichts

verlust

beim

Trocknen

Be-

lastung

der

5‘

i, OQ

Nadel

Ein-

dringungs-

tiefe

Nach dem Einschlagen Nach 3 Std. ,, 24 „

„ 24 „ 27

yy ^¹    ))

„ 27 „

,• 27 „

,, 27 „

cc OO OO OO

Cn Cn

i—< r—<

io io

a||| 1111 111III SS

- - T"“ w

O O C O OO OO o

co co co co Cn Cn cn oi

300 g 300 g 0,5 kg

4.5    „ vollkommen

durchstoßen 0,5 mm 1,0 „

2,0 „

5,0 „ vollkommen | durchstoßen 0 mm 0,5 „

1,5 „

2,0 ,.

2,0 „ 3,0 „ 4,0 „

2,0 „ 3,0 „ 4,0 „ 5,0 „

O O OO

mm

4. Prüfung des frischen Diabas-Kleinschlags von Rübeland a. Harz

a) Druckfestigkeit

(Material-Prüfungsamt Berlin)

1391—2508 kg/cm²; Mittel aus lOVersuchen: 2096 kg/ctn². Ein anderes Probematerial aus benachbartem Bruch ergab: 2429—2953 kg/cm²; Mittel aus 10 Versuchen: 2737 kg/cm².

Zufolge des beträchtlichen Verwitterungsgrades der Einsprenglinge in dem vorliegenden Schottermaterial läßt sich annehmen, daß für dasselbe der erstgenannte Festigkeitsgrad in Betracht kommt. Es ist also ein Gestein von beträchtlich geringerer Festigkeit als Basalt, dessen Durchschnittswert 3818 kg/cm² beträgt.

b) Bestimmung der Abnutzungshärte¹)

Schleiffläche: 21,12 cm²; Belastung: 14,78 kg.

Lfd.

Nr.

4S> CO to

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Ab-    Tourenzahl

nutzung für 1 mm in g    Abnutzung

co co co co Co Co Co CO co co co co

-° O O ^ 05 s OO

Mittel: 145

Nach 24stündigem Trocknen fand ein Eindringen der Nadel bei 300 g Belastung nicht mehr statt. Nach 51 ständigem Trocknen sprang die Probe bei 5 kg Belastung. Gewichtskonstanz war nach 195 Stunden erreicht. Es liegt hier demnach ein sehr schnell trocknender Schlick von geringer Widerstandsfähigkeit

zer-

vor.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

Ziffer der Abnutzungshärte h = 14,5.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche: 21,12; Belastung: 14,78 kg; nach je 30 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe.

Stahlsand-

,T verbrauch Nr.

in g

Lfd.

CN CO TP

Touren

zahl

Ab-

nutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

o o o o co co co co

P S=> S=> o

OJ OO OO Co Cn Cn Cr Ol

CO CO CD CO OO OO OO 00

Mittel: 86

Probe I

7,920 kg 8,130 „ 7,750 „

4,69 cm² = 1,689 kg/cm2 4,75 „ = 1,712    „

4,69 „ = 1,652    „

Mittel 1,684 kg/cm³

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 8,6.

Reduktionskoeffizient r =    — —-r

hs 8,6

Die Abnutzung hat sich demnach durch die

14,5

= 1,69.

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist hiernach nur etwa ⁷/io so groß als der Durchschnittswert beim Basaltschlick (2,4 kg/cm²).

Meißelschläge auf das 1,7 fache erhöht. Das Material ist somit beträchtlich zäher als Basalt.

b Ausführung s. Anm. 1, S. 4.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag¹ mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe: 40,0 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein in g

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

6X5X3

14,19

35,48

57

249

5X4X3

12,48

31,20

72

173

4X3X3

13,33

33,32

123

108

40,00 kg

100,00 %

252

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge VII b, VI b, Via; vereinzelt IIIb, IVb, IVa.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge VII b, VI b, Villa, Via; vereinzelt IVb, IVa, IIIb.

Vorwiegend VIII b, VII b; in geringer Menge VI b, IIIb; vereinzelt IVb, IVa.

1.    1,05 cm

2.    1,50 „

3.    1,62 „

4.    2,00 „

5.    2,16 „

6.    2,40 „

7.    2,50 „

8.    2,60 „ 9. 2,78 „

Zusammenpressung gemessen in der Mitte des Fahrkastens

28.    3,65 cm

29.    3,70 „

30.    3,70 „

31.    3,72 „

32.    3,75 „

33.    3,77 „

34.    3,80 „

35.    3,80 „

36.    3,82 „

19.    3,38 cm

20.    3,40 „

21.    3,47 „

22.    3,50 „

23.    3,56 „

24.    3,56 „

25.    3,57 „

26.    3,60 „

27.    3,60 „

= 0,657.

10.    2,88 cm

11.    3,00 „

12.    3,08 „

13.    3,14 „

14.    3,18 „

15.    3,20 „

16.    3,23 „

17.    3,30 „

18.    3,25 „

Zusammenpressung=3,94 cm nach 43Touren. Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 34,27 Vol.-°/o.

37.    3,82 cm

38.    3,87 „

39.    3,90 „

40.    3,90 „

41.    3,90 „

42.    3,93 „

43.    3,94 „

44.    3,94 „

45.    3,94 „

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100-34,27

100

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Preßprodukt Gruppe I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein

in g

Formtypen nach der Pressung

6 X 5 X 3 cm

9,300

23,25

38

245

5X4X3„

11,700

29,25

79,50 %

70

245

4X3X3,,

10,800

27,00

114

95

222

30—20,1 mm

20-12,1 „

12—10,1 „ 10- 5,1 „ 5— 4,1 „

4— 3,1    „

3— 2,1 „ 2— 1

4,905

12,36

II

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge VIb, VIIb, IIb, Villa; vereinzelt IVb, Via.

Vorwiegend VIII b, VII b; in geringer Menge VIb, Villa, Via; vereinzelt II b, Va, Vb.

Vorwiegend VIII b, VII b; in geringer Menge VIb, Villa; vereinzelt Via, IVa.

1,248

0,267

0,700

0,104

0,145

0,180

0,131

3,12

0,67

1,75

0,26

0,36

0,45

0,33

15,48 %

III

2,68 %

20,50 %

IV

1.14%

unter 1

0,520

1,30

1,30%

Es sind hiernach durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Von 252 Steinen der Gruppen 6X5X3 bis 4x3x3 sind 222 = 88,09 % der annähernd ursprünglichen Größe verblieben und 30 Steine ■= 11,91 °/o oder 20,50 Gew.-% haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 18,16 Gew.-% kleinere Steine und splittartige Produkte, 1,14 Gew.-°/o grus- und sandförmige Bestandteile, nebst 1,3 Gew.-°/0 Gesteinsmehl gebildet worden.

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukt des frischen Kleinschlags

Differenzen der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

In der Gruppe 5X4X3 ist der Typ VII b stark vermindert und in Gruppe 4X3X3 der Typ IIIb gänzlich in Via verwandelt.

— 23,50% + 12,35 „ + 11,15 „

79,50 %

15,48 „

5,07 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 6 Jahre alten Straßendecke ca. 24 % der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 12% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 11 % zugenommen hat.

II

III—V

56,00 % 27,80 „ 16,20 „

XXVIII. Chaussee Meschede-Winterberg (Ruhrstraße)

Probeentnahme: Zwischen 11,3 und 11,4 km; Einsender: Landesbauamt Meschede

in Westfalen.

Herkunft des Diabas-Kleinschlags: Kerstein bei Niedersfeld.

Alter der Decke: 14 Jahre.

Lage: Frei und sonnig.

Untergrund: Steinig und trocken.

Verkehr: Täglich 49 Zugtiere.

Abnutzung: Jährlich 5 mm. Ausbesserung: 9 cbm p. a. für 1 km. Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 20 jähriger Liegedauer, 9 + 30 = 39 cbm. Steinbahnbreite 6 m.

= 1,6. Klasse I—II.

Petrographische Beschreibung des Schotter-Materials. Der schwarz und gelblich-grün gefleckte Diabas ist von porphyrartiger Struktur. Die in der kleinkörnigen Grundmasse sehr reichlich ausgeschiedenen großen leisten- und tafelförmigen Feldspatkristalle zeigen einen beträchtlichen Verwitterungsgrad und desgleichen auch ein Teil der ausgeschiedenen Augite. Als Neubildungen treten schuppige und faserige Aggregate chlo-ritischer Substanzen auf, ferner Serpentin und

Kalkspat. Magnetit und Titaneisen ist reichlich vorhanden (s. Fig. 9). Für den Wetterbeständigkeitsgrad kommen folgende Eigenschaften in Betracht: Die mikrokristalline, nicht mehr vollkommen frische Grundmasse Gmn; beträchtlicher Verwitterungsgrad der Einsprenglinge Efpm-iv; Mangel einer Schichtung Sm₀; Sättigungskoeffizient Sr = 0,61.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Gmn Efpni—iv Smo Sr 0,95 + 0,65 + 0

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

2. Untersuchung des schlickartigen Zer-kleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Grober

Stein

schlag

r6X5x5cm 4,150 kg 5X4X4,,    13,200,,

' 4X4X3 „    31,050 „

4X3X3 „    46,790 „

2,00% 6,35 „ 14,93 „ 22,50 „

45,78 %

Kleiner

Stein

schlag

30—20,1 mm 31,600 „ 15,19 „ 20—12,1 „    25,470 „ 12,25 „

II

27,44 %

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat, a) Korngröße 0,50—0,10 mm = 23,5 g (47,0%) 0,09-0,01 „ =■ 19,7 g (39,4 „ ) unter 0,01 „

Zu a) Etwa die Hälfte besteht aus Quarz- und Gesteinsbröckchen.

b)

c)

6,8 g (13,6 „)

Grus

förmig

Sand

förmig

12—10,1 „ 10- 5,1 „ 5- 4,1 „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2- 1,1 „ 1— 0,51 „

6,120 „ 14,774 „ 2,146 „

3,570 „ 4,153 „ 4,505 „ 1,888 „

2,94 „ 7,09 „ 1,03 „

1,72 „ 2,00 „ 2,17 „ 0,91 „

III

11,06%

IV

6,80 %

Schlick

0,5— 0,11 „ 0,1— 0,01 „ unter 0,01 „

CM ^ 05 t— CN 00 OO oT 00 io

CO

OO

FO h-* 4^ Cn OO 4^

OO ^4 ^

8,92%

Zu b) Etwa % aus denselben Bestandteilen. Zu c) Reine Tonsubstanz (frei von Quarz), deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

Si02 Feä 0₃

Ala O3 CaO

207,968 kg

= 46,35 % = 4,84 „ = 31,22 „ = 3,12 „ = 6,67 „ (K, Na)äO = 0,69 „ 7,11 „

MgO

HaO

ytrjiL

mmm-

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz betrug im Mittel aus zwei Bestimmungen = 5,74%.

Im Vergleich zu den Basalttonen ist hier der Gehalt an AI2O3 beträchtlich höher, an FeaO.s und CaO wesentlich geringer als der Durchschnittswert an jenen Verwitterungsprodukten. Der Gehalt an löslicher Kieselsäure ist nahezu der gleiche (s. S. 3, Fußnote 1).

fM

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten Schlicks

a) Vicat’sche Nadelprobe (Gewicht der Form 442,8 g)

Fig. 9. Vergr. 10 X; im pol. Licht

Der Gehalt an wenig veränderten Gesteinsstücken der Gruppe I ist um ca. 10% größer, der der Gruppe II um ca. 3% und derjenige der übrigen Gruppen etwa um je 2% kleiner als der Durchschnittswert an 10 jährigen Basaltdecken.

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

„ 24 „ „ 27 „

Gewicht Gewichts-der Form    Verlust

(436 g) beim nebst In- Trocknen halt in g in g

h- b-t^T co

r-- o-

co co

672,2

671,0

Be-

lastung

der

Nadel

300 g

300 g 300 g

Ein-

dringungs-

tiefe

vollkommen durchstoßen 1 mm

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Gewicht der Form (436 g) nebst Inhalt in g

Gewichts- g£ Verlust beim Trocknen in g

lastung

der

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

nach 27 Std. „ 27 „

„ 27 „ 27

)} **¹

671,0

671,0

671,0

671,0

1,2

0,5 mm 4,0 „

10.5    „ vollkommen durchstoßen

0,5 mm

1,0 „

1.5    „

2.5    „

5.5    „ vollkommen durchstoßen

0,5 mm

1,0 „

1,0 „

2.5    „ vollkommen durchstoßen

Nach 24 ständigem Trocknen fand ein Eindringen der Nadel bei 300 g Belastung nicht mehr statt. Nach 51 ständigem Trocknen zersprang die Probe bei 5 g Belastung. Gewichtskonstanz war nach 192 Std. erreicht.

Schlick trocknet hiernach sehr schnell und zeigt eine geringe Widerstandsfähigkeit.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

„ 48 „ „ 48 „ „ 48 „ „ 48 „ „ 48 „ „ 48 „

„ 51    „

,, 51 ,, „ 51 „ „ 51 „ „ 51    „

Probe I „ II „ III

666,0

666,0

666,0

666,0

666,0

666,0

665,0

665,0

665,0

665,0

665,0

Belastung beim Bruch

7.220    kg

5.220    , 6,735 „

1,2

1,2

1,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5 kg

4.5    „ 6,0 „ 7,0 „

4.5    „ 5,0 „

Der

Zerreißungsfläche

5,04 cm² = 1,433 kg/cm2 4,86 „    = 1,074    „

4,73 „    = 1,421    „

Mittel 1,309 kg/cm2 Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist hiernach nur etwa V₂ so groß als der Durchschnittswert beim Basaltschlick (2,4 kg/cm²).

Korngröße* in cm

5X5X4

5X4X3

4. Prüfung des frischen Diabas-Kleinschlags von Kerstein bei Niedersfeld a) Druckfestigkeit (mech.-techn. Versuchsanstalt Dresden)

1714—2486 kg/cm²; Mittel aus 3 Versuchen: 2196 kg/cm². Die Festigkeit des Gesteins ist hiernach etwa ³/ö derjenigen des Basalts, dessen Durchschnittswert 3818 kg/cm² beträgt.

b) Bestimmung der Abnutzungshärte 9

Schleiffläche: 22,5 cm²; Belastung: 15,75 kg.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in 1 mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

CO CO CO Co co co co co

CO CO CO 00

100

100

100

100

Mittel: 100

Ziffer der Abnutzungshärte h = 10.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffäche:22,5cm²;Belastung: 15,75kg; nach je 20 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Ab-

Tourenzahl hutzung für 1 mm in 1 mm Abnutzung

67

67

67

67

20

20

20

20

0,5

0,6

0,4

0,5

40

33

50

40

Mittel: 41

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 4,1.

Reduktionskoeffizient r = ™ — —r

hs 4,1

Durch die Meißelschläge hat sich demnach die Abnutzung fast auf das 2Vg fache erhöht.

9 Ausführung s. Fußnote 1, S. 4.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe: 40,0 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

10

= 2,4.

9,63

24,08

39

247 g

16,99

42,47

103

165 g

13,38

33,45

131

40,0

100,00

273

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa;

vereinzelt IV b, VI b, II b.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge IV b, VI b, VIIb, Villa; vereinzelt IVa, Via.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge VIIb, Villa, VIb; vereinzelt Via, Vb, lila, IVa, IVb, VIIa.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

1.    1,25 cm

2.    1,62 „

3.    1,88 „

4.    2,00 „

5.    2,05 „

6.    2,15 „

7.    2,24 „

8.    2,30 „

9.    2,40 „

OOCNOOOOO^OO ^LOtDNooaiaiaiai CN CN CN CN CN CN CN CN CN

o ^ m ui td s oo'

tObObObObObObObO*-“

SO)Oi4^CObO^OCD

CO CO CO CO CO CO CO CO co NJ bO bO »—¹ i—1 1 o o o OiOOCnOOOObOO

CJ

cococococococototo

O“} Cn 4^ Co IO m o 0 Oo

COWCOCOOJOJCOWCO Cn 4^ 4^ 4^ CO CO CO CO CO

OOOtOOOOCnOOO

LO lO io 28 § § § 50 5C m co" W PO CO CO Cj" CO CO

No6oiö4cs'co4io

= 0,63.

Zusammenpressung: 3,62cm nach 44Touren. Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 37,39%.

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100 — 37,39

100

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße

Gewicht

Gewichts-

in kg

Prozente

Preßprodukt Gruppe I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein

Formtypen nach der Pressung

5 X 5 X 4 cm

7,400

18,50

30

247 g

5X4X3,,

14,570

36,42

85,22 %

93

157 g

4X3X3,,

12,120    30,30

132

98 g

225

30—20,1 mm

20—12,1 „

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5- 4,1 „

4- 3,1 „ 3-2,1 „ 2- 1 „

3,137

0,959

0,228

0,584

0,090

0,123

0,176

0,138

7,84

2,40

0,57

1,46

0,23

0,31

0,44

0,34

II

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Via, IIb; vereinzelt Villa, IVb, VII b.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Via, VIb, VIIb, IIb, IVa; vereinzelt IVb, Villa.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge VIIb, Via, VIb, Villa; vereinzelt IIb, IVa, Va, Vb, IVb, lila.

10,24%

III

2,26%

14,78 %

IV

1,09 %

unter 1

0,475

1,19

U9%

40,000

Es sind hiernach durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von 273 Steinen der Korngröße 5x4x3 bis 4X3X3 sind 225 = ca. 79,5% der annähernd ursprünglichen Größe verblieben und 48 = ca. 20,4% oder 14,78 Gew.-% haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung er-

Mitt. d. Min.-geolog. Inst. d. Techn. Hochschule Berlin fahren. Hierbei sind ca. 12,5 Gew.-% kleinere Steine, 1,09 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile, nebst 1,19 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden. In der Gruppe 5X5X4 ist der Typ Villa beträchtlich vermindert, in der Gruppe 5X4X3 desgleichen und der Typ III b vollständig ausgefallen.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukt des frischen Kleinschlags

Differenzen der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

ll

III—V

51,00% 30,40 „ 18,60 „

85,22 % 10,24 „ 4,54 „

— 34,22 % + 20,16 „ + 14,06 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 14 Jahre alten Straßendecke ca. 34% der großen Steine mehr oder weniger zerstört worden sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung um ca. 20% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. genommen hat.

14% zu

E. Untersuchungen an Porphyr-Kleinschlagdecken

XXIX. Chaussee Wethau—Zeitz—Pegau

Probeentnahme: Zwischen 25,2 und 25,3 km; Einsender: Landesbauamt Weißenfels. Herkunft des Porphyr-Kleinschlags: Lüptitz bei Wurzen.

Alter der Decke: 11 Jahre.

Lage: Horizontal; Entnahmestelle von Gärten und Häusern begrenzt.

Untergrund: Feucht, infolge hohen Grundwasserstandes. Packlage fehlt; die Decklage ist seinerzeit auf die alte, mit grobem Kies befestigte Straße aufgebracht worden.

Verkehr: Täglich 200 Zugtiere, 30 Automobile und 2 Lastautomobile.

Abnutzung: Mit den Jahren steigend, 5, 10, 15 mm. Ausbesserung 20 cbm p. a. für 1 km. Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 10jähriger Liegedauer, 20 -j— 30 = 50 cbm. Steinbahnbreite 4 m.

Petrographische Beschreibung des Schotter-Materials. Das Gestein ist ein grauer bis grauschwarzer Quarzporphyr. In der sehr dichten, stellenweise feinkörnigen, felsiti-schen, stark kieseligen Grundmasse liegen Einsprenglinge von Feldspat, Hornblende, Augit und Quarz. Der Feldspat, etwa zu gleichen Teilen aus Orthoklas und Plagioklas bestehend, zeigt unter dem Mikroskop reichlich Spaltrisse und gröbere Sprünge, an denen die Zersetzung beginnt. Manche Feldspäte sind bereits völlig trübe. Auch die Hornblende ist teilweise angegriffen, teils sogar gänzlich resorbiert. Augit ist nur untergeordnet vorhanden (s. Fig. 10). Die Güte des Materials wird durch die Veränderungen der Einsprenglinge nicht wesentlich beeinträchtigt, da die Grundmasse überaus hart und völlig frisch ist.

Für den Wetterbeständigkeitsgrad sind folgende Eigenschaften maßgebend: Die dichte, stark kieselige, fast völlig frische Grundmasse

Gmi; geringer Verwitterungsgrad der Einsprenglinge Efn; Sättigungskoeffizient Sr = 0,4.

35

wm

71/

¥:l

v.

Lite

Fig. 10. Vergr. 10 X; im pol. Licht

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Gmi Efn Sr

0,25 4- 0,2 -+ 0 = 0,45. Klasse IB.

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Zu c) Reine Tonsubstanz (frei von Quarz), deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

Si0₂

Korngröße

Gewicht

abzüglich

Kies

Gewichts

prozente

Gruppen

Fe₂ Os AI2O3

CaO

Grober

Stein

schlag

5 X5 X 4 cm 5X4X3,, 4X4X3,, 4X3X3,,

1,970 kg    2,39    %

MgO (K, Na)₂0

= 59,06% = 18,08 „ — 6,25 „ = 8,44 „ = 1,28 „

35,45 %

H₂0

Kleiner

Stein

schlag

j 30—20,1 mm | 20-12,1 „

n | 12-10,1 „ fQrus- 10-5,1 „

förmig | ₅_₄₁    __

4— 3,1 „ 3- 2,1 „ 2— 1,1 „ 1- 0,51 „

12,680 „ 15,43 „ 10,380 „ 12,61 „

II

28,04 %

Sand

förmig

2,867 „ 7,811 „ 0,954 „

1,929 „ 2,467 „ 2,550 „ 0,969 „

3.48    „

9.49    „ 1,16 „

2,34 „ 3,00 „ 3,10 „ 1,18 „

III

14,13%

IV

9,62 %

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz ergab im Mittel aus zwei Bestimmungen 14,72 %.

Im Vergleich zu den Basalttonen ist hier der Gehalt an Si0₂, Fe₂0₃ und Alkalien wesentlich höher, dagegen der Gehalt an A1₂0₃, CaO und MgO sehr beträchtlich niedriger (s. S. 2, Fußnote).

Schlick

0,5-0,11 „ 0,1—0,01 „ unter 0,01 „

o 00 2 CN CN O IO CO CN

CD OO

05

4^ O CO

^ o to

12,76 %

82,299 kg

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten Schlicks

a) Vicat’sche Nadelprobe

Der Prozentsatz der einzelnen Korngruppen entspricht näherungsweise dem Durchschnitt an 10jährigen Basaltdecken.

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

2. Untersuchung des schlickartigen Zer-kleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a) Korngröße 0,5—0,1 mm — 27,4 g (54,8 %) 0,09-0,01 „ = 17,3 g (34,6 „ ) 5,3 g (10,6 „) Zu a) Das Material besteht etwa zu gleichen Teilen aus scharfkantigen Gesteinsbröck-chen und abgerundeten Quarzkörnchen, die aus der Schutzdecke stammen. Nur ein kleiner Teil der letzteren rührt von dem Quarzgehalt des Porphyrs her und ist leicht an seiner Klarheit und Scharfkantigkeit zu erkennen.

Zu b) In der Hauptmenge Quarz, überdies Feldspat, Hornblende- und Magnetit-Körnchen.

Gewicht Gewichts-der Form Verlust ®e~ (436 g)

nebst In- Trocknen halt in g in g

beim

lastung

der

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

b)

c)

unter 0,01 „

Nach dem Einschlagen nach 3 Std.

„ 24 , „ 27 , „ 48 , „ 48 , „ 48 , „ 48 , ,, 48 ,

„ 48 ,

„ 48 , „ 48 , „ 51 ,

„ 51 „ „ 51 ,. „ 51 „ „ 51 „ „ 51 „

72

ff    ¹ **    ff

72

ff    ¹ **    ff

gigigigigigigigigigg §§

05 j-N J-N -4 JN J-l JN J-N tO CO -4 -4 -^JCDCDCDCDCDCDCDCDi—k O) CnCD

300 g

^ ^ •—* Co

to X) Tj Io Io Io Io Io Io cn Io

vollkommen durchstoßen 1,5 mm 0,5 „

5,0 „ vollkommen

durchstoßen

to lo t~-

co cd cd" cd 10 10 10 10 co co co co

CN CN CO CN CN IO IO IO CO CO CO

CN CN CN CN CN

10 10 >0 o

—I CN CO nF IO

mm

IO IO

■X⁻ tF

CN CO

Ol

1,5 „

5,0 „

vollkommen durchstoßen 0,5 mm 1,5 „

Ot

Die Probe zersprang nach 72 ständigem Trocknen bei einer Belastung von 4 kg. Die Gewichtskonstanz war nach 195 Std. erreicht. Der Schlick trocknet hiernach ziemlich schnell und zeigt eine geringe Härte.

b) Bestimmung der Abnutzungshärte¹)

Schleiffläche: 19,8 cm²; Belastung: 13,86 kg.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

co co co co Co CO CO CO co co co co

o o o o

t— t— t— t—

cT cT cs'

00 OO OO CO

Mittel 143

Ziffer der Abnutzungshärte h — 14,3.

Probe I

11,35 kg 8,90 „ 8,90 „

4,84 cm²    =    2,345    kg/cm²

4,71    „    =    1,890    „

4,64    „    1,918    „

Mittel    2,051    kg/cm²

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist hiernach ⁴/ö so groß als der Durchschnittswert beim Basaltschlick (2,4 kg/cm²).

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche: 19,8cm²; Belastung: 13,86kg; nach je 25 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

4. Prüfung des frischen Porphyr-Kleinschlags von Lüptiz bei Wurzen a) Druckfestigkeit (Material-Prüfungsamt Berlin)

2453—2723 kg/cm². Mittel aus drei Versuchen: 2579 kg/cm². Die Festigkeit des Gesteins wäre hiernach etwa ⁷/io der Durchschnittsfestigkeit der Basalte (3818 kg/cm²)

83

25

0,35

cm oo rt*

83

83

83

25

25

25

0,35

0,35

0,35

Mittel 71

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 7,1.

Reduktionskoeffizient r =

co '

= 2,0.

hs“ 7,1

Durch die Meißelschläge hat sich demnach

die Abnutzung auf das Doppelte erhöht.

9 Ausführung s. Fußnote 1, S. 4.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe 40 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht des Steins in g

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7

5X4X4

7,68

19,20

40

192

4X4X3

16,74

41,85

122

137

15,58

38,95

173

40,00 kg

100%

335

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge IVb, Villa, II a, II b, VI b; vereinzelt Vb.

Vorwiegend VIIIb, Villa; in geringer Menge VIb, Vb, IIb; vereinzelt Va, IIIb, IIa, IVa.

Vorwiegend VIIIb, Villa; in geringer Menge VIb, Vb, IVb, VIIb, IIb, lila, IVa; vereinzelt IIIb, II a, Va.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

1.    1,10    cm

2.    1,43 „

3.    1,58 „

4.    1,86 „

5.    2,06 „

6.    2,20 „

7.    2,38 „

8.    2,46 „

9.    2,66 „

10. 2,80 „

11. 3,00 „

12.    3,13 cm

13.    3,16 „

14.    3,30 „

15.    3,38 „

16.    3,49 „

17.    3,56 „

18.    3,56 „

19.    3,60 „

20.    3,66 „

21.    3,70 „

22.    3,80 cm

23.    3,88 „

24.    3,93 „

25.    3,98 „

26.    4,00 „

27.    4,06 „

28.    4,08 „

29.    4,08 „

30.    4,10 „

31.    4,10 „

E - s s s.....

o    ---

otooocotooocooora

^.’-i'-'CNC'gtNcocoTf^f* ^ ^    tF tF tF tF    tjT

c4 CO    IO CD t>-’ CO oi ö r-J

corococococococo^-t

E.........

O    ~    ~ ~    - -    -    -    - -

c4 cö lo tr> oö ct> ö r-J

= 0,66.

Zusammenpressung: 4,58.

Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 34,28 Vol.-°/o.

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100—34,28

100

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Preßprodukt Gruppe I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein in g

Formtypen nach der Pressung

5 X 4 X 4 cm

4,520

11,30

23

196

4X4X3 „

11,740

29,35

77,55 %

90

131

4X3X3 „

14,640

36,60

170

86

283

Vorwiegend VIIIb; vereinzelt Villa, IV b, IVa, II b, VI b.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa, IVa, VIb; vereinzelt IVb, IIa, Via, IIIb, lila, IIb.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa, IVb, IIb, IIIb, Via, VIb; vereinzelt II a, IVa, VII b.

30—20,1 mm

20—12,1 „

12—10,1 „

10— 5,1 „

5— 4,1 „

4- 3,1 „ 3— 2,1 „ 2— 1 „

4,810

1,430

0,385

0,911

0,150

0,210

0,288

0,240

12,02

3,58

0,96

2,28

0,38

0,52

0,72

0,60

II

) 15,60%

III

3,62 %    !

22,75 %

IV

1,84%

unter 1

0,676

1,69

40,000 kg

1,69%

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von 335 Steinen der Gruppen 5X4x3 bis 4 x 3 X 3 sind 283 = ca. 84,5 % annähernd ursprünglicher Größe verblieben und 52 Steine = 15,5% oder 22,75 Gew.-% haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind ca. 19 Gew.-% kleinere Steine und splittartige Produkte, 1,84 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile nebst 1,69 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden.

In der Gruppe 5X4X4 und 4 X 4 X 3 ist namentlich der Typ VIII vermindert, in der letzteren Gruppe auch der Typ IVa und in Gruppe 4X3X3 der Typ VIIIb.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukt des frischen Kleinschlags

Differenzen der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

II

III—V

39,40 % 31,10 „ 29,50 „

77,55% 15,60 „ 7,15 „

— 38,15% + 15,60 „ + 22,55 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 11 Jahre alten Straßendecke ca. 38 % der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört worden sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 16% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 23 °/o zugenommen hat.

XXX. Chaussee Berlin-Frankfurt a. O.

Probeentnahme: 22,6 km bei Vogelsdorf. Einsender: Landes-Direktion der Provinz

Brandenburg.

Herkunft des Porphyr-Kleinschlags: Hengstberg-Bruch zu Hohnstädt bei Grimma. Alter der Decke: 4 Jahre.

Lage: Horizontal, frei und sonnig.

Untergrund: Trockener Sandboden, auf dem die Decke ohne Packlage aufgebracht ist. Verkehr: Täglich 220 Zugtiere, 15 Lastautomobile und 65 Personenautomobile. Abnutzung: Jährlich 13 mm. Ausbesserung 40 cbm Kleinschlag pro km (Flicksystem); Gesamtverbrauch, mit Einrechnung der Neudeckung, bei einer Liegedauer der Decke von 6 Jahren, 40 -f- 53 = 93 cbm jährlich¹). Steinbahnbreite 4,5 m.

Petrographische Beschreibung des Schottermaterials. Das Gestein ist ein grauer bis grauschwarzer Quarzporphyr von zweifacher

Sr = 0,49. Ein anderer Teil (etwa 35%) zeigt eine feinkörnige, ziemlich stark zersetzte Grundmasse von sehr viel geringerer Härte, und es

r'-/v

iwLrS®

i*

SS

/'

-’V

■t

r+?

M J '4

f-v*

mm

Wh

r.J

<•« ■

Fi!

Ti

Fig. 11. Vergr. 10 X; im pol. Licht

Beschaffenheit: Ein Teil hat im allgemeinen die Zusammensetzung und Struktur des Porphyrs von Lüptitz (s. S. 34), doch ist die Verwitterung des Feldspats bereits weiter vorgeschritten als bei diesem (s. Fig. 11), Sättigungskoeffizient

Fig. 12. Vergr. 10 X; im pol. Licht

bestehen die Einsprenglinge zum größten Teil aus stark zerklüftetem Feldspat, der überdies

x) Nach Angabe des Kreisbauamtes ist bei der mangelhaften Beschaffenheit der Straßendecke voraussichtlich nur mit einer Liegedauer von 6 Jahren zu rechnen.

einen beträchtlichen Verwitterungsgrad aufweist (s. Fig. 12); Sättigungskoeffizient S = 0,66.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Material I: Gmi Efm Sr

0,25 + 0,35 + 0 = 0,6. Klasse B—C. Material II: Gmm Efm Sr

1,1 + 0,35 + 0 = 1,45. Klasse I—II.

SiOä

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Grober Stein- ■ schlag

6 X 5 X 5 cm 5X4X4,, 4X4X3,, 4X3X3„

5,00 kg 11,500 „ 19,570 „ 24,340 „

3,15% 7,24 „

12.32    „

15.33    „

58,19%

= 16,48 „

= 6,78 „

= 5,13 „

= 4,69 „

= 2,17 „

= 6,56 „

Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in der abgeschlämmten Tonsubstanz ergab im Mittel aus zwei Bestimmungen 13,35%.

Die Zusammensetzung des Schlicks entspricht, abgesehen von dem größeren Gehalt an MgO und dem geringeren Gehalt an Alkalien, annähernd der Zusammensetzung des Schlicks der Porphyr-Straßendecke XXIX, S. 35,

FeäO Ab O3

CaO

MgO (K, Na)ä O

H₂0

38,04 %

Kleiner

Stein

schlag

30—20,1 mm 20—12,1 „

20,800 „ 18,300 „

13,10 „ 11,54 „

II

24,64 %

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten Schlicks a) Vicat’sche Nadelprobe

Grus

förmig

Sand

förmig

Schlick

12—10,1 10- 5,1 „ 5-4,1 „

4- 3,1 „ 3- 2,1 „ 2- 1,1 „ 1— 0,51 „

0,5-0,11,,

0,1-0,01 „

unter 0,01 „

4,970 „ 13,064 „ 2,424 „

3,786 „ 6,206 „ 6,225 „ 5,552 „

7,947 „ 6,514 „ 2,592 „

3,12 „ 8,23 „ 1,53 „

2,38 „

3.91    „

3.92    „ 3,50 „

5,00 „ 4,10 „ 1,63 „

III

12,88 %

IV

13,71 %

10,73 %

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

Gewicht Gewichts-der Form Verlust e' (436 g)

nebst In- Trocknen halt in g in g

675,8

675,2

beim

lastung

der

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

0,6    300 g

158,790 kg

2. Untersuchung des schlickartigen Zer-kleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

c:

o of co cd" cd⁻ cd

tS !ß ü O (O (D

co co co co co cd

co co co co co co

CO CO CO OO CO CO I—>

'V “(VJ

4-

300 g 300 g 300 g

1 kg

vollkommen durchstoßen 4 mm

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat, a) Korngröße 0,50—0,1 mm = 23,3 g (46,6%)

b)

c)

0,09-0,01 „ = 19,1 g (38,2 „) unter 0,01    „

7,6 g (15,2 „)

Zu a) Das Material besteht etwa % aus Quarz und tU aus Gesteinsbröckchen.

Zu b) Desgl.

Zu c) Reine Tonsubstanz (frei von Quarz), deren chemische Analyse folgendes Resultat ergab:

CT) CT) O) O) < t-H

10    10    10    io¹10    o    cT    o    cT    cT    o    ©    o

(O    CD    CD    CD    (D    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD

CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD    CD

CO co co co co

— CN CO ■Cf 10

0,5 „

2,0 „

4,5 „

7,0 „

vollkommen durchstoßen 0 mm

4,5 „

7,0 „

vollkommen

durchstoßen

►P». ^ 4^ 4^. 4^. K3 “tO ’tO K0 K3

O O O OO GO 00

(N CO ^ 10 (O

CO ^ co

1,0 mm

1,0 „

2,0 „

3,5 „ vollkommen durchstoßen

1,0 mm 2,0 „ vollkommen durchstoßen

Die Probe zersprang nach 75stündigem Trocknen bei einer Belastung von 5 kg. Die Gewichtskonstanz war nach 171 Std. erreicht. Der Schlick trocknet hiernach noch etwas schneller als derjenige der Straßendecke XXIX und zeigt einen etwas größeren Härtegrad wie dieser.

b) Bestimmung der Abnutzungshärte des härteren Materials¹)

Schleiffläche: 19,8cm²; Belastung: 13,86kg.

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren-

zahl

Ab-

nutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

co co co oo co co co co

CO CO CO CO

LO O O IO c—    t—

crT © cT ©

133

CO CO CO

Belastung beim Bruch

Eindringungstiefe

Mittel 133

Ziffer der Abnutzungshärte h — 13,8.

Probe I

6,215 kg 6,835 „ 6,250 „

4,97 cm²    =    1,251    kg/cm²

5,13    „    =    1,333    „

5,02    „    =    1,245    „

Mittel    1,276    kg/cm²

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche: 19,8cm²; Belastung: 13,86kg; nach je 30 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe.

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist hiernach beträchtlich geringer als diejenige des Schlicks der Straßendecke XXIX (2,051 kg/cm²).

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

100

30

4. Prüfung des frischen Porphyr-Kleinschlags aus dem Hengstberg-Bruch zu Hohnstädt bei Grimma

CN CO ^

100

100

100

30

30

30

LO O O CO

co

67

60

75

67

Mittel 68

a) Druckfestigkeit

(Material-Prüfungsamt Berlin)

2849—3348kg/cm². Mittelaus lOVersuchen: 3018 kg/cm².

Die Bestimmung bezieht sich offenbar auf das härtere Material; die Druckfestigkeit des weicheren Gesteins (s. die petrographische Beschreibung S.38) dürfte 1500 kg/cm2 kaum übersteigen.

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs — 6,8.

Reduktionskoeffizient r = ~

hs 6,8

Durch die Meißelschläge hat sich demnach die Abnutzung auf das Doppelte erhöht.

= 2,0.

9 Die versehentlich unterbliebenen Schleifversuche an dem weicheren Material sollen später nachgeholt werden.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe: 40 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht Gewichtsin kg prozentc

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein

Formtypus des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7

5X5X4

21,74

54,35

94

232 g

4X4X4

16,63

41,58

91

183 g

4X3X3

1,63

4,07

12

136 g

Vorwiegend II a; in geringerer Menge II b, Ia, Ib, VIII b; vereinzelt IV b.

Vorwiegend II a, II b; in geringerer Menge VIII b, Ia, Ib; vereinzelt IIIb, IVb.

Vorwiegend IIa, IIb, Ib; vereinzelt VIIIb.

40 kg

100 %

197

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

OOOOOOOOCDCNt-iO CN^ 05 —«3 tD N OO 05 O O< CN CN CN CN CN CN CN CO

OcNco^iocdtOodoio

Es:

60 >—* ►—*►—*>—» ►—‘t—» >—t    *

OOOOSpOi^COIOM

CO CO CO CO w CO CO CO CO CO Cn Cn +*. +* Co Co 60 ►—* ‘ o C005COCnCoCocOCOOCn

Es:

cotototototototototo

O    CO    OO    -^4    05    Ol    4^    CO    60    ►—¹>

CO    CO    CO    CO    CO    CO    Co    CO    Co    Co

OO    OO    Vj    V,    Vl    Vq    Oi    05    05    05

5    2    2    -    -    5    2    -    -    3

4^-COCoCoCOCOCOCOCoCO O CO OO CJi Cn +* CO 60 >—*

COCOCOCOCOCOCOCOCOCO CO CO ~co CO ~co CO    CO 00

GCGoab+x+^OOOOC-O

oocot^oooo

O O O O 1-H y—I T—< < ^ ^ ^

Zusammenpressung: = 4,10 cm. Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: = 36,26%.

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100-36,26

100

= 0,64.

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße

Gewicht Gewichtsin kg prozente

Preßprodukt Gruppe I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein

Formtypen nach der Pressung

5X5X4

15,200

38,00

67

227 g

4X4X4

16,150

40,38

87,33 %

95

170 g

4X3X3

3,580

0°

co

Ol

34

105 g

30—20,1 mm

20-12,1 „

12—10,1 „ 10- 5,1 „ 5— 4,1 „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2— 1 „

1,810

1,025

0,235

0,700

0,120

0,180

0,228

0,188

unter 1

0,584

y    o    ©    ©    o y ©    yo y

45.    Ol    ►£.    X>-<l'oi    OIOI

05    N    N    Ot    OOiCO    05K3

II

196

Vorwiegend II a; in geringer Menge

II    b; vereinzelt Ia u. b, VIII b, IV b.

Vorwiegend II a, II b; in geringer Menge VIIIb, Ia u. b; vereinzelt

III    b, IV b.

Vorwiegend II b; in geringer Menge Ib, II a; vereinzelt VIII b.

} 7,08%

III

2,64 %

12,67 %

IV

1,49%

1,46%

40,000

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden:

Von 94 Steinen der Gruppe 5X5x4 sind 67 — 78,34% oder 38 Gew.-% von annähernd gleicher Abmessung verblieben, während die Größen 4X4X4 und 4X3X3 eine Vermehrung um 4 bezw. 22 Steine erfahren haben. Überdies sind 9,72 Gew.-% kleinere Steine und splittartige Produkte, 1,49 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile nebst 1,46 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden.

Mitt. d. Min.-geolog. Inst. d. Techn. Hochschule Berlin

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Korngröße

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukt des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

II

III—V

42,32 % 27,25 „ 30,43 „

87,33 % 7,08 „ 5,59 „

— 45,01 % + 20,17 „ + 24,84 „

Demnach ist zu folgern, daß

1.    in der 4 Jahre alten Decke bereits ca. 45% der großen Steine mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung um ca. 20% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 25% zugenommen hat.

Es ist hierbei jedoch zu berücksichtigen, daß nach dreijähriger Liegedauer der Decke, also 1 Jahr vor der Probeentnahme, eine Ausbesserung mit 60 cbm Kleinschlag p. km erforderlich geworden war und hierzu nicht Porphyr, sondern Findlingsmaterial von nachweisbar z. T. mangelhafter Beschaffenheit verwendet worden ist. Daß aber schon nach 3 Jahren eine so erhebliche Ausbesserung vorgenommen werden mußte, welche nach Angabe des Kreisbauamtes für die Folge einen jährlichen Aufwand von 100 cbm Kleinschlag p. km erforderlich machen wird, und daß trotzdem nur mit einer Liegedauer der Decke von 7 Jahren zu rechnen ist, läßt an und für sich auf eine ungewöhnlich starke Zerstörung der Decke schließen. Die Ursache hierfür ist nicht nur in dem starken Verkehr und dem Fehlen einer Packlage zu suchen, sondern wohl vorzugsweise in der Beimengung von ca. 35% minderwertigen Porphyrkleinschlags zu dem sonst guten Schottermaterial (s. S. 38). Nur wenige Brüche besitzen in ihren einzelnen Lagen ein vollkommen gleichmäßiges Gestein, und es bietet das vorliegende Beispiel Veranlassung darauf hinzuweisen, wie notwendig eine sachgemäße Kontrollunter-suchung des gelieferten Schottermaterials in größeren Stichproben ist.

F. Untersuchungen an Quarzit-Kleinschlagdecken

XXXI. Chaussee Minden-Coblenz

Probeentnahme: Zwischen 54,2 und 54,3 km; Einsender: Landesbauamt Bielefeld. Herkunft des Quarzit-Kleinschlags: Vierenberg b. Schötmar i. Lippe (Keuperformation). Alter der Decke: 5 Jahre.

Lage: Frei und sonnig; Steigung 3%.

Untergrund: Trocken.

Verkehr: Im Durchschnitt täglich 240 Zugtiere.

Abnutzung: Jährlich 14 mm. Aussbesserung 35 cbm p. a. für 1 km. Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 7jähriger Liegedauer, 35 -j- 32 = 67 cbm. Steinbahnbreite 4,5 m.

Eisenkies; ca. 15 % sind feinkörnig und ca. 5 % mittelkörnig, dabei fein- bis mittelporig.

a)    Dichtes Material: Kieselige, kontinuierliche Kornbindung Typ K; ungeschichtet Sm₀; Kornbindungszahl — 6—7; Kornbindungsmaß Bm == 1 (Fig. 13). Wasseraufnahme W₂ = 0,95 %, Wc —- 2,14 °/o; Sättigungskoeffizient S = 0,682.

b)    Feinkörniges Material: Kieselige, kontinuierliche Kornbindung, vereinzelte Strukturporen Typ K; ungeschichtet Sm₀; Kornbindungszahl Bz — 6—8; Kornbindungsmaß Bm = 1; Wasseraufnahme W₂ = 0,95%, W₀ = 1,85%; Sättigungskoeffizient S = 0,513.

c)    Mittelkörniges Material: Kieselige, kontinuierliche Kornbildung; ziemlich zahlreiche Strukturporen, die stellenweise Porenzüge bilden; vereinzelte Texturporen, welche mit kristallinem Quarz ausgefüllt sind, Typ K; ungeschichtet Sm₀; Kornbindungszahl Bz = 6—8; Kornbin-

Petrographische Beschreibung des Schottermaterials. Das Material scheint

yl

Lv

■ät.

AL/

ff :*

ykd

|V'%j

Fig. 13. Vergr. 70 X; im pol. Licht

aus verschiedenen Bänken zu stammen; ca. 80 % sind von dichter Struktur, mit reichlichem

dungsmaß Bm = 1; Wasseraufnahme W₂ = 0,73%, Wc=:2,25%; Sättigungskoeffizient S = 0,324.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades für a, b und c:

K Sm₀ Bi Bm S

0,35 -f 0 = 0,35. Klasse I A—B.

Zu a) Enthält nur Quarz, der zum Teil jedoch aus dem Zusatz von feinem Grubensand stammt. Eine zuverlässige Trennung war nicht angängig.

Zu b) Der Schlick enthält reine Tonsubstanz, die wohl vorzugsweise ebenfalls aus dem Grubensand stammt.

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks a) Vicat’sche Nadelprobe

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Grober

Stein

schlag

5 X 5 X 5 cm 5X4X4„ 4X4X3„ 4X3X3„

6,25 kg

11.24    „

14.25    „ 14,80 „

5,22 % 9,39 „ 11,90 „ 12,36 „

38,87 %

Trocknung im Thermostaten bei 30 °C

Gewicht Gewichts-der Form Verlust (436 g) nebst In- Trocknen halt in g in g

beim

Be

lastung

der

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

Kleiner

Stein

schlag

30—20,1 mm

20—12,1 „

16,60 „ 14,67 „

13,87 „ 12,26 „

II

26,13 %

Nach dem Einschlagen nach 3 Std.

U- 05 00" tc CD CD CD CD

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5— 4,1 „

4- 3,1 „ 3— 2,1    „

2— 1,1 „

1— 0,51 „

Schlick 0,5—0,01 „

Grus

förmig

Sand

förmig

3.88    „ 11,95 „

1.88    „

2,77 „ 3,68 „ 3,33 „ 2,41 „

12,01 „

3,24 „ 9,98 „ 1,57 „

2,32 „ 3,07 „ 2,78 „ 2,01 „

10,03 „

III

14,79%

IV

10,18%

119,72 kg

10,03 %

Der Vergleich mit den durchschnittlichen Zerkleinerungsprodukten an 10jährigen Basaltdecken läßt erkennen, daß der beträchtlich sprödere Quarzit eine annähernd gleiche Zerstörung schon in 5 Jahren erlitten hat.

5° P P P p p O p O O p p O © O CO CO 4^ Cn Cn Cn Cn Cn Cn NO NO 4o lo “tO 4o 4o NO K3 '*>-> “tO OO

JO JO JO JO JO JO JO JO JO © O OO o lo Io cd cd co Io cd Id © oo 'Io 1—> oo

300 g

300 g 300 g 300 g 0,5 kg

1,0 „

1,5 „

2,0 „

2,5 „ 3,0 „ 4,0 „

5,0 ,,

5,5 ,,

1,0 „

1,5 „

3,0 „ 4,0 „

5,0 „

vollkommen durchstoßen 4 mm

t)

0,5 „

0 „

0,5 „

1,0 ,r

1.5    „

3,0 „

4.5    „

9,0 „

13,0 „

vollkommen durchstoßen 0,5 mm 1,0 „ 4,0 „ 6,0 „ 10,0 ,, vollkommen durchstoßen

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a)    Korngröße 0,5—0,01 mm — 35,20 g Quarz (70,40 °/₀),

b)    Korngröße unter 0,01 mm = 14,80 g Ton (29,60 %).

658,9

658,9

658,9

658,9

658,9

658,9

654,8

654,8

654,8

654,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

4,1

4,1

4,1

4,1

Ol 4^ CO JO Cn O O O

mm

1,5 „ 7,0 „ 13,0 „ vollkommen durchstoßen 0 mm

2 „

vollkommen

durchstoßen

Die Probe zersprang nach 72ständigem Trocknen bei einer Belastung von 5,5 kg. Gewichtskonstanz wurde erst nach 219 Stunden erreicht.

b) Bestimmung der Abnutzungshärte

(Dichtes Material S. 42)

Schleiffläche 20,7 cm²; Belastung 14,5 kg.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

Lfd.

Nr.

Belastung beim Bruch

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

Zerreißungsfläche

Probe I

II

„ III

7,744 kg 7,432 „ 7,268 „

4,770 cm² — 1,62 kg/cm 4,601 „    = 1,62

4,883 „    = 1,49

Mittel 1,58 kg/cm!

CO IO M

CD CO CO CO CD CO CO CO

Oi üi Oi Oi O O O O

O JD O © O) 05 O) C5

CO co co co CO OO 00 00

Mittel 83

Die Zerreißungsfestigkeit ist hiernach sehr beträchtlich geringer als der Durchschnittswert beim Basaltschlick (2,4 kg/cm²), während die Härte derjenigen des Basaltschlicks gleichkommt. Letzterer ergab im Mittel aus 10 verschiedenen Straßendecken bei 72stündiger Trocknung ein Durchstoßen der mit 5 kg belasteten Nadel.

Ziffer der Abnutzungshärte h = 8,3.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche 20,7 cm²; Belastung 14,5 kg; nach je 15 Touren erfolgte eine neue Meißelung der Probe, da nur noch Spuren der Schlagkerben vorhanden waren.

4. Prüfung des frischen Quarzitkleinschlags von Vierenberg bei Schötmar i. Lippe

a) Druckfestigkeit

Bestimmung fehlt. Die Quarzite haben im allgemeinen eine Druckfestigkeit von 2580 bis 3200 kg/cm². Die Festigkeit des hier in Betracht kommenden Gesteines dürfte dem Mittelwert entsprechen¹).

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Ab-

nutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

C4 CO -Tb

Cn Oi Cn Ol o o o o

Cn Cn Cn Oi

p p p p co co co co

50

50

50

50

Mittel 50

8,3

5 = >’⁷-

9 Die Druckfestigkeit, welche bei Eruptivgesteinen aus demselben Bruch mitunter zwischen Grenzwerten im Verhältnis von 1 :2 schwankt, weist bei sedimentären Gesteinen derartige Abweichungen sehr häufig auf, weil die einzelnen Schichten meistens ein nach Zusammensetzung und Struktur ungleiches Material enthalten. Um deshalb die Druckfestigkeit eines sedimentären Gesteinsvorkommens hinreichend bewerten zu können, müßten Versuche mit zahlreichen Proben aus den verschiedenen Schichten des Bruches ausgeführt werden. An derartigen Bestimmungen fehlt es aber bisher vollständig. Für den vorliegenden Zweck waren solche Versuche entbehrlich, da die Prüfung eines größeren Quantums von Kleinschlag mittels der Walzenpresse eine sachgemäßere Beurteilung des Gesteins als Schottermaterial gewährt, als die Bestimmung der Druckfestigkeit an einzelnen Probekörpern. Überdies kommt für diese Beurteilung nicht nur die Druckfestigkeit, sondern, wie schon an anderer Stelle hervorgehoben wurde, auch die Schubfestigkeit

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 5.

Reduktionskoeffizient r =

Durch die Meißelschläge hat sich demnach die Abnutzung auf das 1,7-fache erhöht.

neben dem Tenazitätsgrade des Gesteins, d. h. seiner Sprödigkeit bezw. Elastizität, in Betracht, und es würde sich darum handeln, aus der Wechselwirkung dieser Eigenschaften die Widerstandsfestigkeit des Materials theoretisch abzuleiten, ein Problem, dessen Lösung, falls sie überhaupt gelänge, hinsichtlich der Zuverlässigkeit dem experimentellen Ergebnis nachstehen müßte. Die Bemerkungen über die Druckfestigkeit der hier behandelten Gesteine geben daher nur einen allgemeinen Anhalt dafür, ob das Material als ein sehr festes, festes oder wenig festes zu betrachten ist.

Korngröße in cm

5X5X4

4X4X3

4X3X3

1.

2.

3.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe 40 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein in g

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

12,00

15,37

12,63

30,00

38,43

31,57

40,0 kg 100%

51

97

128

276

235

159

99

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge IIb, Villa; vereinzelt III b, IVa, VI b.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge IIIb, Villa, IIb, IVb u. a.; vereinzelt VIIb, VIb, Via.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge VI b, VII b, Villa, IIb, IVa und b; vereinzelt IIIb, Vb.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

21.    2,80    cm

22.    2,80 „

23.    2,88 „

24.    2,88 „

25.    2,90 „

26.    3,00 „

27.    3,02 „

28.    3,08 „

29.    3,10 „

30.    3,12 „

cm

10 „

11.    2,30 cm

12.    2,42 „

13.    2,48 „

14.    2,50 „

15.    2,58 „

16.    2,60 „

17.    2,65 „

18.    2,70 „

19.    2,70 „

20.    2,80 „

4.    1,42 „

5.    1,70 „

6.    1,80 „

7.    1,98 „

8.    2,08 „

9. 2,18 „

10. 2,25 „

Zusammenpressung = 3,60cm nach 46Touren. Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 35,75 Vol.-°/o.

31.    3,18 cm

32.    3,20 „

33.    3,20 „

34.    3,20 „

35.    3,25 „

36.    3,28 „

37.    3,30 „

38.    3,36 „

39.    3,40 „

40.    3,42 „

41.    3,42 cm

42. ’ 3,45 „

43.    3,50 „

44.    3,50 „

45.    3,55 „

46.    3,60 „

47.    3,60 „

48.    3,60 „

49.    3,60 „

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100 — 35,75

100

= 0,64.

e) Separation des Pressungsproduktes

Korngröße

Gewicht Gewichts- Preßprodukte in kg prozente Gruppe I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen nach der Pressung

5 X 5 X 4 cm

7,60

19,00    '

34

233

4X4X3„

11,42

28,55    76,30 %

73

157

4X3X3„

11,50

28,75

129

89

236

30—20,1 mm

20—12,1 „

©    ©    ©    ©    ©    ©    O    H-*    Ol

os    i-*    io    i—•    i-*    oo    "X    oi    co

00    O    CO    CO    CO    o    too

to    CO    -O    ^    to    o

CO    IO

o    o    o    o    _to    —    co    co

X    CO    Cn    X    OO    tO    'o    OO    io

>—*    ci    >—■    00    C    ca    ->    O    Ca

II

} 17,05%

III

3,59%

23,70 %

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge IIb, Villa; vereinzelt IIIb, IVa, VIb.

Vorwiegend VIII b und a; in geringer Menge IVa, II b, III b; vereinzelt Via.

Vorwiegend VIII b und a; in geringer Menge IIb, Via, b, IIIb; vereinzelt VIIb, Vb.

IV

1,35 %

1-71 %

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden: Von 276 Steinen der Gruppen 5 X 5 X 4 bis 4X3X3 sind 236 = 85,5 °/o annähernd ursprünglicher Größe verblieben und 40 Steine — 14,5 °/₀ oder 23,70 Gew.-°/₀ haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 20,64 Gew.-% kleinere Steine und splittartige Produkte, 1,35 Gew.-°/o grus- und sandförmige Bestandteile, nebst 1,71 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden.

In der Gruppe 5X5X4 sind die Typen unverändert geblieben. In der Gruppe 4X3X3 hat eine Vermehrung des Typ Villa stattgefunden; hinzugekommen sind IIIb und Vb, während IVb fehlt. In der Gruppe 4X3X3 ist Villa vermehrt; hinzugekommen ist Illb, während lila und VII b fehlen. Auch hier sind es also die keilförmigen, spitzeckigen und scherbenförmigen Steine, aus denen das Zerkleinerungsmaterial vorzugsweise entstanden ist.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte an frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukte des frischen Kleinschlags

Differenzen der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

— 33,10% + 11,95 „ + 21,15 „

43,20 % 29,00 „ 27,80 „

76,30 %

17,05 „

6,65 „

Hieraus ist zu folgern, daß

in der 5 Jahre alten Straßendecke ca. 33% der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört sind;

die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 12°/o erfahren haben; die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 21 % zugenommen hat.

II

III—V

1.

2.

3.

XXXII. Chaussee Frankfurt-Siegen

Einsender: Landesbauinspektion Frankfurt a. M.

Herkunft des Quarzit-Kleinschlags: Oberhainer Höhe (Saalburg) bei Homburg v. d. H.

(Unter-Devon).

Alter der Decke: 2 Jahre.

Lage: Frei und sonnig.

Untergrund: Trocken.

Verkehr: Mittlerer Lastverkehr.

Abnutzung: Jährlich 10 mm. Ausbesserung 35 cbm p. a. für 1km. Verbrauch, mit Anrechnung der Neueindeckung bei 7jähriger Liegedauer, 35 -f- 93 = 128 cbm. Steinbahnbreite 7 m.

Petrographische Beschreibung des Schottermaterials. Das kavernöse Gestein zeigt kieselige, kontinuierliche Kornbindung; die Hohlräume sind durch grobkristallinen bis mikrogranulösen Quarz unvollkommen ausgefüllt, Typ K^ p^-j,; keine Schichtung Sm₀; Kornbindungszahl Bz = 7—8; Kornbindungsmaß

Bm = 1 (s. Fig. 14); Wasseraufnahme W2 = 0,43%, Wc = 0,59%; Sättigungskoeffizient S = 0,729.

Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades: Sm₀ Bz Bm S

0,35 + 0 = 0,35 Klasse IA—B.

1. Separation der Straßendeckenprobe, abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

Korngröße

Gewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

5 X 5 X 5 cm 1,35 kg

5X4X4 „    5,33 „

4X4X3,,    10,10,,

4X3X3,,    19,52 „

Schlick 0,5—0,01 „    33,10 „

Ein Vergleich mit der 5 Jahre alten Decke von Keuperquarzit (S. 43) zeigt, daß der porösere und weniger feste Taunusquarzit in der 2 jährigen Decke ein fast 18% größeres Zerstörungsmaterial aufweist als das Keupergestein.

Grober

Stein

schlag

Sand

förmig

Sä

0,79% 3,11 „ 5,89 „ 11,39 „

21,18%

Zu a) Enthält nur Quarz, der zum Teil jedoch aus dem Bindematerial (stark mit Letten durchsetzter Kies) stammt. Eine zuverlässige Trennung war nicht angängig.

Zu b) Der Schlick enthält reine Tonsubstanz, die vorzugweise aus dem Bindematerial stammt.

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks a) Vicat’sche Nadelprobe

15,51 „ 13,74 „

3,79 „ 11,57 „ 1,82 „

2,89 „ 3,95 „ 3,79 „ 2,45 „

19,31 „

-njj

Fig. 14. Vergr. 15 X; im pol. Licht

II

29,25 %

III

17,18 %

Trocknung im Thermostaten bei 30° C.

Gewicht der Form (436 g) nebst Inhalt in g

Gewichts-verlust in g

Be-

lastung

der

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

IV

13,08 %

19,31 %

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 mm und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a)    Korngröße 0,5-0,01 mm = 39,40 g (78,8 %)

b)    Korngröße < 0,01 mm 10,60 g (21,2%)

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

„ 21 „ ,, 27 „ „ 45 „

„ 51 „

„ 72 „ ,, 72 „ „ 72 „ „ 72 „ ,, 72 „ ,, 72 „

„ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „ „ 93 „

„ 96 „ „ 96 „ „ 96 „ „ 96 „ „ 96 „ „ 96 „ „ 96 „

„ 99 „ „ 99 „ 99

ff    ff

„ 99 „ „ 99 „ „ 99 „

„117 „ „117 „ „117 „ „117 „ „117 „ „117 „ „117 „

675,7

674,9

672,1

670.8

667.8 666,7 663,2 663,2 663,2 663,2 663,2 663,2

658,9

658,9

658,9

658,9

658,9

658,9

658,9

657,7

657,7

657,7

657,7

657,7

657,7

657,7

656,7

656,7

656,7

656,7

656,7

656,7

653,7

653,7

653,7

653,7

653,7

653,7

653,7

0,8

2,8

1,3

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

300 g

300 g 300 g 300 g 300 g 300 g 0,5 kg

1,0 „

2,0 „

3,0 „

3,5 „

■H IM CO ^ io CD to'

—I CM CO 'f to CD CO

Oi

bl

CD Ol 4^ CO tO to O O O O bl o

0° j<! 05 C71 4^. CO JO

o o o o o o o

vollkommen

durchstoßen

desgl.

desgl.

2,5 mm

OOCON

13,0 „ vollkommen durchstoßen 0,5 mm

11

13

vollkommen durchstoßen 0,5 mm 1,0 „

3,0 „

5,0 „

9,0 „

12,0 „ vollkommen durchstoßen 0 mm 0,5 „

4,0 „

7,0 „

9,0 „

vollkommen durchstoßen 0 mm

ff

OO CO to

ff

ff

10

vollkommen

durchstoßen

Die Probe zersprang nach 117stündigem Trocknen bei einer Belastung von 8 kg. Gewichtskonstanz wurde erst nach 213 Stunden erreicht.

b) Bestimmung der Abnutzungshärte

Schleiffläche 20,24 cm²; Belastung 14,17 kg.

Lfd.

Nr.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

co oo

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

co oo co co

OO O0 OO CO CO OO

© © o ©

co w oo co

333

333

00 00

Probe I

11

„ III

8,896 kg 8,544 „ 8,780 „

4,772 cm² = 1,86 kg/cm2 4,928 „ = 1,73    „

4,820 „ = 1,82    „

Mittel 1,80 kg/cm²

INI

5i

OJ

Q.

CT

yq

■5

Fd

ET

Mittel: 333

33,3.

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Die Austrocknung des Schlicks findet hiernach bedeutend langsamer statt als bei dem Schlick der Quarzitdecke XXXI, S. 43. Demgemäß ist seine Härte und Festigkeit, bei gleicher Trockenzeit, auch erheblich geringer.

Schleiffläche 20,24 cm²; Belastung 14,17 kg.

Lfd.

Nr.

Stahlsand verbrauch in g

Touren

zahl

Ab-

nutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

4. Prüfung des frischen Quarzitkleinschlages von der Qberhainer Höhe (Saalburg) a) Druckfestigkeit

Bestimmung fehlt. Die Festigkeit des Gesteins dürfte beträchtlich über dem Mittelwert (2580—3200 kg/cm²) liegen.

co oo oo co

Ol Ol Ol Ol

op © o

"co "co "co "co

Mittel: 175

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 17,5.

Reduktionskoeffizient r = ^

hs 17,5

Durch die Meißelschläge hat sich hiernach die Abnutzung nahezu um das Doppelte erhöht.

= 1,9.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse

Gewicht der Kleinschlagprobe 40 kg

1 . ..

Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein in g

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

5X5X4

7,14

17,85

31

230

4X4X4

19,10

47,75

128

149

4X3X3

13,76

34,40

150

92

40,0 kg

100%

309

Vorwiegend VIIIb; vereinzelt Villa, IIb, IIIb, Ib, IVa, VIb.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa, IIIb, IIb, a, IVa; vereinzelt VIb, Va, VIIb, Vb.

Vorwiegend VIIIb; in geringer Menge Villa, IIIb, VIb, VIIb, lila, IVb; vereinzelt IVa, Via, VIIa, IIb, Va, b.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

1.

cm

2.

3.

4.

5. 1,62 I,

6.

7.

8.

9.

10.

OOOO<M<NO<MOOOO

cm co co rf lo co p p -er CM cm" cm cm" cm" cm" cm" co" co" co"

-'ci«^iÖ<DNodciÖ

r—i T—H r-H »—< T—<    r—<    *—< C*''!

OCNcOOOO^fOOOCN fo ro co co to ro « ro“ cd co

'-■oicoTt'iotONooaid

CMCMCMCMCMCMCMCMCMCO

Cö OJ OJ CO GJ OJ OJ CO CO CO OO OO 00 00 O0 Vj Vq "vi OOCntOOOOOOOCnCnCn

OO S Ol Ol ^ CO IO m

cocococococococo

'lo'coco'co'lo'co'coco

OiOiOi^tOWOO

= 0,62.

Zusammenpressung = 3,95 cm nach 46 Touren.

Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 37,94 Vol.-%.

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100—37,94

100

e) Separation des Pressungsproduktes

Anzahl

Korngröße in cm

Gewicht Gewichtsprozente

in kg

Preßprodukte

der

Gruppe I—V

Steine

Durchschnitts-Gewicht der einzelnen Steine in g

Formtypen nach der Pressung

5X5X4

5,80

14,50

25

232

4X4X4

15,90

39,75

84,50 %

110

144

4X3X3

12,10

30,25

140

86

275

30—20,1 mm

20—12,1 „

12-10,1 „

2- 1

II

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa; vereinzelt IIa, b, IIIb, Ib, IVa, Via.

Vorwiegend VIII b, a; in geringer Menge IIIb, IIb, Via, IVa; vereinzelt lila, VIb, VIIb.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge Villa, VIb, IIIb, VIIb; vereinzelt IVb, a, Via, IIb, Va, VII a, lila.

unter 1

o p o p o p p p co

t^O    LOOrf    CMiOO    f—

OO <0    O CD O    -er t-~ lO    1—1

lO S    CM co ,—<    r-< —    LO

8,97

1,90

0,51

1,40

0,26

0,35

0,44

0,38

1,29

) 10,87%

III

2,17%

15,50%

IV

M7%

1,29 %

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden: Von 309 Steinen der Gruppen 5X5X4 bis 4X3X3 sind 275 = 89% annähernd ursprünglicher Größe verblieben und 34 Steine = 11 % oder 15,50 Gew.-% haben eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren. Hierbei sind 13,04 Gew.-% kleinere Steine und splitt-

Mitt. d. Min.-geolog. Inst. d. Techn. Hochschule Berlin artige Produkte, 1,17 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile, sowie 1,29 Gew.-% Gesteinsmehl gebildet worden.

In der Gruppe 5x5X4 und 4X4X4 ist ein Teil des Typ VIIIb in Villa verwandelt, Hb in IIa und VIb in Via; vermehrt sind IIb und Via. In Gruppe 4X3X3 sind lila und IVb fortgefallen. Es handelt sich auch hierbei

wiederum um die Abscherung der Kanten und Ecken, sowie um die Zerstörung der dünnplattigen Steine.

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte von frischem Kleinschlag

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke abzüglich des ursprünglichen Splittzusatzes

Pressungsprodukte des frischen Kleinschlags

Differenzen der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

II

III—V

23,58 % 32,60 „ 43,82 „

84,50 % 10,87 „ 4,63 „

- 60,92% + 21,73 „ + 39,19 „

Hieraus ist zu folgern, daß

1.    in der 2 Jahre alten Straßendecke ca. 61 °/0 der großen Steine bereits mehr oder weniger zerstört worden sind, also fast doppelt soviel wie in der 5 Jahre alten Decke aus dem Keuperquarzit XXXI, S. 41;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 22 % erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 39% zugenommen hat.

In dem vorliegenden Falle ist es neben der Sprödigkeit des Materials insbesondere seine kavernöse Beschaffenheit, welche die starke Zerstörung bedingt.

XXXIII. Chaussee Hildesheim-Alfeld

Probeentnahme: Zwischen 4,5 und 4,6 km. Einsender: Landesbauamt Hildesheim. Herkunft des Quarzit-Kleinschlags: Ilsenburg a. Harz.

Alter der Decke: 6 Jahre.

Untergrund: Trocken. Packlage aus Muschelkalkstein.

Lage: Horizontal, frei und sonnig.

Verkehr: Täglich 95 Lasttiere, 6 Automobile und durchschnittlich 1 Lastautomobil. Abnutzung. Jährlich 6 mm. Ausbesserung: 16 cbm p. a. für 1 km. Verbrauch, mit Anrechnung der Neudeckung bei 12 jähriger Liegedauer, 16 -f- 30,5 — 46,5 cbm. Steinbahnbreite 4,5 m.

Petrographische Beschreibung des Materials. Das Gestein ist teils von unrein weißer, teils von grauer Farbe, entstammt daher aus verschiedenen Bänken. Beide Abänderungen sind jedoch von gleicher Mikrostruktur. Die Quarzkörner sind z. T. durch nichtorientierten Quarz, meist aber durch eine mikrogranulöse Quarzmasse verbunden, deren Menge sich stellenweise zu einem Basalzement steigert, Typ Kßjio. Kornbindungsmaß Bm = 1. Ungeschichtet Sm₀ (s. Fig. 15). Sättigungskoeffizient S = 0,612. Bestimmung des Wetterbeständigkeitsgrades :

K^jro Bm Smu S —    0,35

= 0,35. Klasse I A—B.

t*

Fig. 15. Vergr. 10 X; im pol. Licht

1. Separation der Straßendeckenprobe,

abzüglich der aus dem Bindematerial und der Schutzdecke stammenden Sandkörner

3. Untersuchung der Härte und Festigkeit des getrockneten tonigen Schlicks

a) Vicat’sche Nadelprobe

Korngröße

Qewicht

Gewichts

prozente

Gruppen

Grober i Stein- I schlag |

Kleiner Steinschlag

Grusförmig

5 X 4 X 4 cm 4X4X3 „ 3X3X3 „

30—20,1 mm

20—12,1 „

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5— 4,1 „

4— 3,1 „ 3- 2,1 „ 2— 1,1 „ 1— 0,5 „

Schlick 0,5—0,01 „

5,40 kg 11,25 „ 14,77 „

16,52 „ 12,65 „

3,34 „ 9,26 „ 1,38 „

Sand

förmig

CM

19 „

10,81 „

5,81 % 12,12 „ 15,91 „

17,79 „ 13,62 „

3.60    „ 9,97 „ 1,48 „

2,12 „

2.60    „ 2,06 „ 1,28 „

11,64 „

Trocknung im Thermostaten bei 30° C

Gewicht der Form (436 g) nebst Inhalt in g

Gewichtsverlust beim

Trocknen ^er in g

Be

lastung

Nadel

Ein

dringungs

tiefe

j 33,84 %

I ¹¹

j 31,41 %

Nach dem Einschlagen: nach 3 Std.

678.3

677.4

0,9

300 g

III

15,05 %

IV

8,06 %

11,64 %

,, 21 „ ,, 24 „ ,, 27 „ „ 45 „ ,, 48 „ „ 48 „ ,, 48 „ „ 48 „

672,2

669,4

668,8

668,8

663.8

668.8

3,7

0,7

0,8

2,8

0,6

0,6

0,6

0,6

300 g 300 g 300 g 300 g 300 g 0,5 kg 1,0 „ 2,0 „

vollkommen

durchstoßen

desgl.

13 mm

. 11

O O CM CN

92,86 kg

,, 51 „

668,1

0,7

Der Prozentsatz der verschiedenen Korngruppen entspricht demnach annähernd den Durchschnittswerten 10 jähriger Basaltdecken. Bei dem geringen Alter der Straße und dem mittleren Verkehr ist daher der Zerstörungsgrad als ein verhältnismäßig großer zu bezeichnen.

co co co co co totobotoboio

664,2

664,2

664,2

664,2

664,2

664,2

659,5

659,5

659,5

659,5

659,5

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

0,5 „ 1,0 „ 2,0 „ 3,0 „ 4,0 „ 5,0 „ 6,0 „

3,0 „ 4,0 „ 5,0 „ 6,0 „ 7,0 „

vollkommen durchstoßen 0,5 mm

0,5 ,

LO o

2. Untersuchung des schlickartigen Zerkleinerungsmaterials der Korngröße 0,5 und darunter

Separation von 50 g der getrockneten und alsdann mit Wasser aufgekochten Schlickmasse im Schöne’schen Schlämmapparat.

a)    Korngröße 0,50—0,01 mm = 36,30 g

(72,60 °/o).

b)    Korngröße unter 0,01 mm == 13,70 g

(27,40%).

Zu a) Die Hauptmasse besteht aus Quarzkörnchen, untermischt mit Kalkkörnchen, die aus der Packlage stammen.

Zu b) Tonsubstanz, wohl im wesentlichen aus der Schutzdecke.

11,0 „ vollkommen durchstoßen 0,5 mm 1,0 „

2,0 „

3,5 „

vollkommen

durchstoßen

Nach 93 ständigem Trocknen zersprang die Probe bei 7 kg Belastung der Nadel. Gewichtskonstanz nach 213 Stunden.

b) Zerreißungsversuche mit reinem, vollkommen getrocknetem Schlick

Belastung beim Bruch

Zerreißungsfläche

Probe I

„ II

9,97 kg 9,83 „

4,88 cm² = 2,04 kg/cm2 4,93 „    = 1,99    „

Mittel: 2,02 kg/cm²

Die Zerreißungsfestigkeit des Schlicks ist demnach etwas geringer als der Durchschnittswert.

4. Prüfung des frischen Quarzit-Kleinschlags von Ilsenburg a. Harz a) Druckfestigkeit

Bestimmung fehlt. Die Festigkeit dürfte unter dem Mittelwert sein (2690 kg/cm²).

c) Bestimmung der kombinierten Schlag-Abnutzungshärte

Schleiffläche: 20,4 cm*; Belastung 14,28 kg; nach je 15 Touren erfolgte neue Meißelung der Probe.

Lfd.

b) Bestimmung der Abnutzungshärte

Nr.

Schleiffläche: 20,4 cm²; Belastung 14,28 kg.

Stahlsandverbrauch in g

Touren- Ab' nutzung

in mm

zahl

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

Lfd.

Nr.

Stahlsandverbrauch in g

Touren

zahl

Abnutzung in mm

Tourenzahl für 1 mm Abnutzung

^ CN CO

Ol Ol Ol Ol

o o o o

ÜI Oi Oi Oi

o © © © w co co w

Ol Ol Ol Cn

o o o o

Mittel: 50

co

co

co co co co co co

Oi Ol Ol Ü1

o o o o

125

125

125

125

i— i—h

ro

G.

n>

er

erq

CO

er

EU:

pt

CU

3T

Mittel: 125

12,5.

Ziffer der kombinierten Abnutzungshärte hs = 5,0.

Reduktionskoeffizient r = ^

hs 5,0

Die Abnutzung hat sich demnach durch die Meißelschläge auf das 2 Vs fache erhöht.

= 2,5.

d) Pressungsversuche an frischem Kleinschlag mit der Walzenpresse Gewicht der Kleinschlagprobe: 40 kg Zusammensetzung des zur Pressung verwandten Materials

Korngröße in cm

Gewicht in kg

Gewichts

prozente

Anzahl

der

Steine

Durchschnittsgewicht pro Stein

Formtypen des Kleinschlags, s. S. 16, Heft 7, 1918

5X4X4

8,91

22,27

42

212 g

4X4X3

15,83

39,58

122

180 g

4X3X3

15,26

38,15

182

84 g

40,00

100

346

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge VIII a, VI b, IVa; vereinzelt IVb, IIIb, Via, Ib, IIb, Vb, VIIb.

Vorwiegend VIII b; in geringer Menge VII b, VI b, Villa, IIb, IVa, b; vereinzelt IIIb, Via, Va, b.

Vorwiegend VIIIb, VIIb; in geringer Menge Villa, VIb, Vb, Via, IVa, IIa, IIIb; vereinzelt IVb, II a, b.

Zusammenpressung, gemessen in der Mitte des Fahrkastens

2,38 cm 2,42 „

2,50 „

2,55 „

2,60 „

2,70 „

2,74 „

2,85 „

2,88 „

2,90 „

1.    0,70 cm

2.    1,00 „

3.    1,22 „

4.    1,30    „

5.    1,45 „

6.    1,55 „

7.    1,58 „

8.    1,60 „

9.    1,62    „

10. 1,65 „

Zusammenpressung:

47 Touren.

Hohlräume im zusammengepreßten Kleinschlag: 37,09 Vol.-%.

11.    1,76 cm

12.    1,88 „

13.    2,90 „

14.    2,06 „

15.    2,12 „

16.    2,14 „

17.    2,16 „

18.    2,20 „

19.    2,20 „

20.    2,30 „

=    3,30 cm

nach

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

co co co co co co cocoNoyo

cm

41.    3,18 cm

42.    3,18 „

43.    3,20 „

44.    3,20 „

45.    3,25 „

46.    3,28 „

47.    3,30 „

48.    3,30 „

49.    3,30 „

50.    3,30 „

Dichtigkeitsgrad der Kleinschlagpressung: 100 — 37,09

= 0,63.

Korngröße

Gewicht in kg

5 X 4 X 4 cm

6,780

e) Separation der Pressungsprodukte

Gewichts

prozente

Preßprodukte Gruppe I—V

Anzahl

der

Steine

Durchschn.-Gewicht der einzelnen Steine

Formtypen nach der Pressung

16,95

34

200 g

4X4X3 .

8,880

22,20

67,65 %

71

125 g

Vorwiegend VIII b, a; in geringer Menge Via, IVa; vereinzelt IVb, VI b, Ib, II a, Va, III b, VII b.

Vorwiegend VIII b, a; in geringer Menge IVa, II b, VI b, a; vereinzelt IIIb, IVb, Va, b, VII b.

4X3X3 „

11,400

28,50

138

88 g

243

Vorwiegend VIII b, a; in geringer Menge VI b, VII b, Vb, IVa, II a, Via; vereinzelt IVb, lila, Va, Ilb,

30—20,1 mm

20—12,1 ,

12—10,1 „ 10— 5,1 „ 5— 4,1    „

4— 3,1 „ 3— 2,1 „ 2— 1

unter 1

8,370

1,665

0,373

1,020

0,170

0,193

0,231

0,178

0,740

20,92

4,16

0,93

2,55

0,43

0,48

0,58

0,45

1,85

II

IV b.

( 25,08 %

III

j 3,91 %

32,35 %

IV

1,51%

1,85 %

Es sind somit durch die Pressung folgende Veränderungen der Korngrößen bewirkt worden: Von 346 Steinen der Gruppen 5x4X4 bis 4X3X3 sind 243 = ca. 70°/o von annähernd gleicher Größe erhalten geblieben, und 103 Steine = ca. 30% oder 32,35 Gew.-% haben

f) Vergleichung der Separationsprodukte der alten Straßendecke mit denen der Pressungsprodukte von frischem Kleinschlag

eine mehr oder weniger starke Zerstörung erfahren.

Korn

größen

gruppe

Alte Straßendecke

Pressungsprodukte des frischen Kleinschlags

Differenz der Korngruppen in bezug auf die alte Decke

Hierbei sind 28,99 Gew.-% kleine Steine und splittartige Produkte, 1,51 Gew.-% grus- und sandförmige Bestandteile, nebst 1,85% Gesteinsmehl gebildet worden.

In der Gruppe 5X4X4 sind die Typen VIII a auf Kosten von VIII b und VI b vermehrt. Auch in den Gruppen 4X4X3 und 4X3X3 hat die Menge von Villa zugenommen, während VIIb und Ilb verringert worden ist.

37,60 % 34,90 „ 27,50 „

67,65 %

25,08 „

7,27 „

Hieraus ist zu folgern, daß 1. in der 6 Jahre alten Straßendecke nähe-

II

III—V

— 30,05 % + 9,82 „ + 20,23 „

rungsweise 30% der großen Steine mehr oder weniger zerstört sind;

2.    die kleineren Steine dadurch eine Vermehrung von ca. 10% erfahren haben;

3.    die Menge der grus-, sand- und schlickartigen Bestandteile um ca. 20% zugenommen hat.

Fortsetzung im nächsten Heft:

Abschluß der Untersuchung von Kleinschlagdecken, vergleichende Übersicht der Gesamtergebnisse und darauf gegründete

Prüfungsnormen für Schottermaterialien.

.

./

!

i

•:

\

.v1-'

l

,

.

'V

1

r

' rr-S~''.

^vJ

«

■ :

\

.

'

p-

100000315035

E S'

Biblioteka PK

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

;3£s7

SÄ

100000315036

«£l

fl •    '

# '«

«K

J.X.46

11912

,■* i

' *3 '

.

si

Biblioteka PK

J.X46.

11918

Si

Biblioteka PK

-

-4 -

ss

J.X.46

11921

r,

it ’

liä

■ft «Ir!

M.-$,

f äff ;. ;..

■ ..

fl

sr >

1>IM

r«

ÄsisL •

■-

; ,;=®

■j

■I

■y

y^L. * ,A '■

aj

#v ...

8S&

i: <

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

•i;

;. V-;.C.' *f %£    V| .

aLJ ■ -

Sgl

e;

’ * *• *

1*5

wS®;.

«3 >*

rlä

ft

' ./£*

iijS

■ «*. •

t,.

■s

gg£

Ik*

;K

' :*