+*r

MITTHEILUNGEN

AUS DEM

MECHANISCH-TECHNISCHEN LABORATORIUM

MECHANISCH-TECHNISCHES LABORATORIUM

MECHANISCH-TECHNISCHEN LABORATORIUM

DER

K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE

IN

MÜNCHEN

VON

J. B A U S CH IN GER (). PROFESSOR DER TECHNISCHEN MECHANIK UND GRAPHISCHEN STATIK.

NEUNZEHNTES HEFT,

ENTHALTEND:

MITTHEILUNG XXIII : VERSUCHE ÜBER DIE FROSTBESTÄNDIGKEIT NATÜRLICHER UND KÜNSTLICHER BAUSTEINE.

MIT 4 CfROSSEN TABELLEN.

MÜNCHEN

THEODOR ACKERMANN

KÖNIGLICHER HOF- BUCHHÄNDLER

1889

",

—^

MITTHEILUNGEN

AUS DEM

MECHANISCH-TECHNISCHES LABORATORIUM

DER

K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE

IN

MÜN CECEIST

VON

J. BAUSCHINGER

O. PROFESSOR DER TECHNISCHEN MECHANIK UND GRAPHISCHEN STATIK.

NEUNZEHNTES HEFT,

ENTHALTEND:

MITTHEILUNG

XXIII: VERSUCHE ÜBER DIE FROSTBESTÄNDIGKEIT NATÜRLICHER UND KÜNSTLICHER BAUSTEINE.

MIT 4 GROSSEN TABELLEN.

MÜNCHEN

THEODOR ACKERMANN

KÖNIGLICHER HOP- BUCHHÄNDLER

1889

XXIII.

Versuche über die Frostbeständigkeit natürlicher und künstlicher Hausteine.

wenn die

ver-

zu

Es ist nun wohl allgemein anerkannt und auch schon : Uebrigens muss bei dieser Vergleichung der Druektestig-von der ersten „Conferenz zur Vereinbarung einheitlicher keiten und spezifischen Gewichte sehr vorsichtig zu Werk Prüfungsmethoden für Bau- und Cönstruktionsmaterialien;t j gegangen werden. Man darf nie aus dem Auge verlieren, in München, September 1884, ausdrücklich ausgesprochen dass bei dem gleichen Material, selbst wenn es aus dem-worden (s. Heft XIV dieser „Mittheilungen“ S. 94), dass j selben Bruch entnommen ist, ja auch dann die Prüfung von Steinen auf Frostbeständigkeit durch Probestücke aus einem und demselben grösseren Stück wirkliches Gefrierenlassen der nassen Steine vorgenommen herausgearbeitet worden sind, ganz erhebliche Schwankwerden müsse. Ich selber habe diese Methode schon bei ungen in der Festigkeit und im spezifischen Gewichte meinen ersten Versuchen über Frostbeständigkeit im Vorkommen können.*) Desshalb ist es bei solchen Winter 1881/82 angewendet und darüber im X. Hefte gleichenden Versuchen immer nothwendig, gleichzeitig eine dieser „Mittheilungen“ S. 2 kurz berichtet. Ich benützte grössere Anzahl von Exemplaren auf gleiche Weise dabei nur die Frostkälte der Winternächte, indem die behandeln. Ein Exemplar nur dem Gefrieren auszusetzen, würfelförmigen Probestücke am Abende vor jeder Nacht, wie ich es bei meinen oben angegebenen ersten Versuchen in der Frost zu erwarten war, aus dem Wasser von gethan habe, ist zu wenig. So hatte z. B. der unter

8—10° C., in das sie einige Stunden vorher gelegt worden    Nr. 34 der obigen Tabelle I aufgeführte Würfel yon Buut-

waren

anderen Vormittag, oder, wenn der erwartete stärkere Frost nicht eingetreten war, auch erst nach mehreren Nächten, nachdem die Steine ordentlich durchfroren waren, wurden sie auf die Gallerie des Laboratoriums, wo eine

genommen und ins Freie gesetzt wurden. Am    Sandstein, ebenso der unter Nr. 42 angeführte Würfel von

Temperatur von 14 bis 31° C. herrschte, zum Aufthauen und theilweisen Abtrocknen gelegt und erst einige Stunden , bevor sie wieder im Freien dem Froste ausgesetzt werden sollten, in Wasser von 8—10° C. Nachdem sie auf diese Weise 25 mal gefroren und wieder aufgethaut waren, wurden sie getrocknet und alsdann auf Druckfestigkeit parallel zum Lager geprüft; diese Druckfestigkeit, verglichen mit der an ungefrorenen Probestücken des gleichen Materials ermittelten, sollte dann als Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Frostbeständigkeit dienen (s. die betr. Spalten in der Tabelle I des X. Heftes dieser „Mittheilungen“). Ausserdem wurde natürlich auch das äussere Aussehen der Steine beobachtet; aber diess zeigte, mit Ausnahme des Würfels unter Nr. 57 der oben citirten Tabelle, keine Aenderung. Bei diesem Würfel war nach dem 25. Gefrieren ein feines Mehl aus einer Lagerschichte getreten und diese Lagerschichte gelockert worden. Trotzdem zeigte sich weder die Druckfestigkeit parallel zum Lager, noch das spezifische Gewicht dieses Würfels kleiner als bei einem ungefrorenen aus dem gleichen Material.

Lettenkohlensandstein u. A. wahrscheinlich schon ursprünglich eine kleinere Druckfestigkeit und ein kleineres spezifisches Gewicht als das parallel dazu geprüfte, nicht gefrorene Probestück, und es bleibt unsicher, wie viel von der Abminderung beider Eigenschaften auf Rechnung des Frostes zu setzen ist. Uebrigens kann aus späteren Versuchen constatirt werden, dass Steine, welche in ihrem äusseren Ansehen keine sichtbare Veränderung durch den Frost erlitten haben, in ihrer Druckfestigkeit doch sehr erheblich durch denselben geschädigt worden sind.

Ausserdem kann gegen meine oben erwähnten Versuche noch der Einwand erhoben werden, dass die Be-nässung der Steine nicht ausreichend und die Temperaturen nicht niedrig genug, dass sie also nicht strenge genug waren. In der That nehmen Steine, die nur einige Stunden ins Wasser gelegt und dabei sogleich ganz untergetaucht werden, erheblich weniger Wasser auf, als wenn sie Ge-

*) Bei Steinen von verschiedener Gattung, ja selbst bei solchen

gleicher Gattung, aber verschiedenen Fundorten, sind Druckfestigkeit

bei Probe-

und spezifisches Gewicht unabhängig von einander; nur stücken aus demselben Material, die aus dem gleichen Steinbruche,

ist in

oder gar von einem und demselben grösseren Stück stammen der Regel eine grössere Druckfestigkeit mit grösserem spezifischem Gewicht verbunden.

WUmBgM

legenheit erhalten, dasselbe längere Zeit hindurch durch Capillarität anzusaugen oder wenn letzteres noch durch Absaugen der Luft aus den Poren mittelst der Luftpumpe unterstützt wird. Und die Temperatur sank bei jenen Versuchen nur einmal auf — 1274° C. und hielt sich meistens auf — 6 bis — 8° und auch noch darüber; auch traten diese niedrigeren Temperaturen erst allmählich im Laufe der Nacht oder erst gegen Morgen ein.

Diesem Umstande und der grossen Unbequemlichkeit, dass man so sehr von der Witterung abhängig und für Anstellung der Versuche auf den Winter angewiesen ist, kann einfach dadurch abgeholfen werden, dass man künstlich Kälte erzeugt, am einfachsten und billigsten durch eine Mischung von Kochsalz und Eis, das man ja jetzt in jeder grösseren Stadt das ganze Jahr hindurch sich verschaffen kann. Auf diese Weise hat Hr. Dr. Bliimcke seine Versuche über Frostbeständigkeit angestellt, die er im ,,Centralblatt der Bauverwaltung“ 1885 S. 379 und in der „Zeitschrift für Bauwesen“ S. 103 ff. mitgetheilt hat', zugleich mit einer sehr vollständigen Angabe der Literatur über die früheren Arbeiten dieser Art. Der Eiskasten, dessen sich Bliimcke bedient hat, ist in jener ersten seiner Abhandlungen abgebildet und beschrieben. Er ist später auch von mir häufig benützt worden neben einer Anzahl anderer, grösserer von etwas einfacherer Construktion und Ausstattung, wie sie die nachstehende Figur zeigt.

•ittaaiiiaBiaa

fll S S s s s s j||j

lli 1 li IIIIII II lli

In derselben ist A ein Blechkasten, in den die zu prüfenden Steine zu stehen oder zu hängen kommen, und der ringsum von Eis mit Salz, E, umgeben ist. Letztere Mischung wird wiederum ringsum von einem schlechten Wärmeleiter W, von Sägespänen, umgeben. Das Ganze ist von einem Holzkasten umschlossen und mit einem Holzdeckel bedeckt.

Die Bewässerung seiner Probestücke bewerkstelligte Herr Dr. Blümcke mittelst Aufsaugenlassen des Wassers durch Capillarität entweder unter der Luftpumpe, oder auch nur in der Luft; in vielen Fällen wurden dieselben auch nur mit Wasser berieselt. Als Erkennungszeichen für die Frostwirkung benützte Bliimcke ausser dem äusseren Ansehen ausschliesslich nur noch den Verlust, den die Probestücke erleiden und der sich in dem (ursprünglich reinen) Aufthauwasser wieder finden musste, in das jene immer sofort nach ihrer Entnahme aus dem Eiskasten verbracht wurden. Natürlich bestand dieser Verlust aus zwei Theilen, aus dem in Wasser unlöslichen, durch Ab-filtriren desselben bestimmten und aus dem in Wasser löslichen, durch Abdampfen des flltrirten Wassers gemessenen. Die Anzahl der Gefrierungen, welchen die Probestücke ausgesetzt wurden, war bei Hrn. Dr. Blümcke sehr verschieden. Er setzte sie eben in der Regel so lange fort, bis deutlich sichtbare Wirkungen des Frostes auftraten, wenn dies überhaupt zu erreichen war.

Natürlich war es mir von Interesse, an die von Hrn. Dr. Blümcke geprüften Materialien auch meinen Maassstab für die Frostbeständigkeit oder vielmehr Frostunbeständigkeit, die Verminderung der Druckfestigkeit parallel zum Lager, anlegen zu können, und es wurde mir dies erfreulicher Weise dadurch ermöglicht, dass Hr. Dr. Blümcke die Güte hatte, mir seine sämmtlichen , dem Froste ausgesetzt gewesenen Probestücke und diejenigen Parallelstücke zu denselben, welche dem Froste nicht unterworfen worden waren, zu Druckversuchen)zur Verfügung zu stellen. Die Resultate dieser Versuche sind in Tabelle I enthalten und mit gütiger Erlaubniss des Hrn. Dr. Blümcke mit denjenigen zusammengestellt, die er erhalten und in seinen oben citirten Abhandlungen veröffentlicht hat.

Leider waren es auch hier immer nur einzelne Stücke, die dem Froste ausgesetzt oder im ungefrorenen Zustande geprüft wurden, und haftet daher der Vergleichung der Druckfestigkeiten dieselbe Unsicherheit an, wie meinen ersten Versuchen. Immerhin ersieht man aus den unter Nr. 5c, 15, 18c und d und 29 enthaltenen Zahlen, dass diese Vergleichung unter Umständen die Frostunbeständigkeit in prägnanterer Weise zu erkennen geben kann, als der durch das Gefrieren hervorgebrachte Verlust oder das äussere Ansehen der Steine. Dasselbe wird sich aus den später mitzutheilenden Resultaten auch ergeben. Es ist eben möglich, dass der Frost an der Oberfläche eines Steines keine oder nur sehr geringe Wirkungen hervorbringt, aber doch das Gefüge derselben im Innern lockert, also seine Druckfestigkeit verringert.

Aus den Bl iimck e’schen Versuchen geht deutlich hervor: 1. dass die Frostwirkung im hohen Grade abhängig ist von der Art und Weise, wie der Stein benässt wurde, und 2. dass sie um so grösser wird, je öfter das Gefrierenlassen wiederholt wird, dass sie in manchen Fällen erst nach sehr oft wiederholtem Gefrieren deutlich auftritt. Beides ist ja auch aus der Ursache der Frostwirkungen, aus dem Vorgang beim Gefrieren leicht erklärlich. Das

suche über die Wirkung des Frostes an Probestücken

Wasser dehnt sich bekanntlich beim U ebergange aus dem flüssigen in den festen Zustand aus, dann nicht mehr. gleichem Material, welche auf obige drei Arten mit Wasser

aus

Wenn also das in den Poren des Steines enthaltene, eben    getränkt worden waren,    anzustellen. Ich hatte dazu

testwerdende Wasser oder die es umgebenden Bestand-    den in der Tabelle I des    X. Heftes dieser ,,Mittheilungen“ •

theile des Steines nicht, uachgeben können, so muss eine    mit Nr. 13, 19, 31, 52    und 64 bezeichneten Materialien

Lösung oder doch eine Lockerung des Zusammenhanges    noch je zwei quadratische Prismen von 10 X 10cm Quer-

der letzteren stattfindeu, und diese Wirkung ist bei einem schnitt und 25 cm Länge zur Verfügung, die ich seinerzeit

von

und demselben Steine offenbar um so grösser, je mehr    einmal aus dem einen Bruchstück der auf Biegung ge-

Wasser er enthält und je öfter der Vorgang des Gefrierens    prüften grossen Parallelepipede aus diesen Steinsorten

stattfindet. Ein einmaliges Gefrieren eines Probestückes bringt natürlich, wie lange auch nachher die Kälte dauern und wie gering die Temperatur auch sein mag, jene Wirkung nur einmal hervor, und wenn ein Material auch widerstanden hat, so kommt es doch sehr darauf an, ob es einer 2. oder 3. oder 20. oder 100. Wiederholung,

welchen es ja in der Natur wirklich ausgesetzt sein kann, auch noch Widerstand zu leisten vermag.

Nun wäre es freilich eine sehr umständliche Arbeit und praktisch kaum durchführbar, wenn man jedes Probestück so oftmal gefrieren lassen wollte, bis endlich deutliche Spuren der Frostwirkung auftreten; bei den besseren Materialien würde man dabei ja kaum fertig werden. Man muss sich daher wohl aber übel damit begnügen, jedes Probestück einer gleichen, immerhin ziemlich grossen Anzahl von Gefrierungen (etwa 25) auszusetzen und die dadurch hervorgebrachten Wirkungen miteinander zu ver

gleichen.

Das wirksamste Mittel, Steine mit Wasser zu tränken,

ist, dass man sie unter dem Recipienten der Luftpumpe in Wasser setzt und so oftnml und so lange auspumpt, als man noch Luftblasen entweichen sieht. Aber so genässte Steine widerstehen nach Blümcke’s Versuchen selten dem Frost, Es haben sich dabei (s. Tabelle I) 5 Marmorsorten (Nr. 20, 25, 26, 27 und 30) vollständig, der sog. Granitmarmor (Nr. 29) nur nahezu und die Granite nicht mehr ganz frostbeständig erwiesen. Die Probe ist also zu strenge, um so mehr, als eine solche vollständige Durchtr änkung des Steines mit Wasser in Wirklichkeit ja nicht vorkommt. Dieser entspricht besser ein Ansaugenlassen des Wassers durch Capillarität, indem man den Stein erst nur etwa lern tief in Wasser eintauchen lässt und dann allmählich tiefer und tiefer, bis endlich das Wasser über ihm steht. Da dieses Verfahren in der Praxis leicht und in immer gleicher Weise durchgeführt werden kann, so verdient es auch schon desshalb den Vorzug vor jenem. Am wenigsten Wasser wird aufgenommen, man die Probestücke sogleich ganz unter Wasser taucht und nur einige Stunden vor Beginn des Gefrierens darin liegen lässt, wie ich es bei meinen ersten Gefrierversuchen gemacht habe.

Es erschien mir wünschenswerte vergleichende Ver-

nur

nur

wenn

hatte hersteilen lassen. Jedes dieser Prismen wurde in drei Würfel von 7 cm Kantenlänge zerlegt; ich erhielt also aus jedem Material 6 Würfel, die folgendermassen behandelt wurden: Sämmtliche 6 Würfel wurden bei 30° C. getrocknet und gewogen; dann wurden zwei derselben (a und b) unter der Luftpumpe mit Wasser getränkt, zwei (c und d) durch Aufsaugen mittelst Capillarität während 4 Tagen und zwei (e und f) wurden sofort unter Wasser getaucht und nur eine Stunde lang darin belassen. Sämmtliche Steine wurden nach der Benässung wieder gewogen und so die Wasseraufnahme bestimmt, welche mit Hülfe des schon bekannten spezifischen Gewichtes in Volumprozenten ausgedrückt wurde. Sämmtliche Würfel wurden dann 25mal dem Gefrieren ausgesetzt in Eiskästen, in welchen die Temperatur — 10 bis — 15° C. betrug, und in denen sie je 3—4 Stunden oder auch über Nacnt verweilten. Die ersten vier Würfel' (a—d) wurden jedesmal sofort nach dem ILerausnehmen aus dem Eiskasten in Wasser von ca. 10—15 °C. gesetzt, die andern zwei (e und f) aber zuerst an die Luft von 10—15° C. und erst eine Stunde vor dem Wiedereinbringen in den Eiskasten in Wasser von ungefähr gleicher Temperatur. Nacli 25maligem Gefrieren wurden die Würfel wieder getrocknet, zuerst an der Luft, dann im Trockenofen bei 30° C., und gewogen, und so ihr Gewichtsverlust durch das Gefrieren bestimmt. Darauf wurden sie, wo das noch möglich war, zerdrückt, um ihre Druckfestigkeit mit derjenigen ungefrorener Probestücke, die aus früheren Versuchen her (s. Heft X dieser „Mittheilungen“) bekannt war, zu vergleichen. Die Resultate dieser Versuche sind in Tabelle II zusammengestellt und zur Ergänzung diejenigen hinzugefügt, welche ich an den gleichen Materialien früher, bei Anwendung meines ersten, oben beschriebenen Verfahrens erhalten und im X. Hefte dieser „Mittheilungen“ veröffentlicht habe.

Um zu dem beabsichtigten Vergleich des Einflusses verschiedener Benässungsweisen auf die Frostwirkungen auch künstliche Steine, Ziegelsteine, mit herbeizuziehen, habe ich von drei Sorten solcher Steine, die ich früher auf Frostbeständigkeit geprüft und dabei durch Aufsaugenlassen des Wassers getränkt hatte (s. weiter unten die Tabelle IV) je vier Würfel (a, b, e und f) durch Zersägen von übrig behaltenen Reservesteinen hersteilen lassen,

nun

t)

Dieselben wurden ebenso behandelt, wie die mit gleichen I aufgenommene Wasser und der Wirkung des Gefrierens Buchstaben bezeichnten Probestücke der natürlichen Steine, dieses Wassers auf sie ein gewisser Zusammenhang be-doch wurden sie später nicht zerdrückt. Die erhaltenen stehen wird, und da die Druckfestigkeit der Steine in

Resultate sind ebenfalls in Tabelle II zusammengestellt wassersattem Zustande von grosser technischer Bedeutung und ihnen die hieher gehörigen aus der Tabelle IV dieses ist, so darf diese Probe keinesfalls vernachlässigt oder

Heftes beigefügt.

versäumt werden.

Es folgt aus der Tabelle II, wie bei Blümcke, die

Auf Grund solcher Vorarbeiten und Erwägungen hat

viel energischere Wirkung des Frostes auf solche Probe-    die ,,ständige Commission zur Vereinbarung einheitlicher

stücke, die unter der Luftpumpe getränkt worden waren,    Prüfungsmethoden für Bau- und Construktions-Materialien“

gegenüber allen übrigen. Unter diesen steht wieder die    im September 1885 zu München und nach ihren Vor-

Frostwirkung auf solche Stücke, die durch Aufsaugen ge-    Schlägen die zu gleichem Zwecke im September 1886 in

nässt wurden, voran. Und von den blos durch Eintauchen    Dresden zusammengetretene Conferenz folgende Vorschriften

getränkten Steinen haben natürlich die im Eiskasten ge-    für die Prüfung auf Frostbeständigkeit und zwar zu-

frorenen grössere Wirkungen erfahren, als die, welche im    nächst für

Natürliche Steine

aufgestellt :¹)

Die Prüfung auf Frostbeständigkeit hat, da die Wasseraufnahme sowie der Frostangriff von der Oberflächengrösse abhängig sind, an Probestücken von einheitlicher Grösse stattzufinden und wird dafür, besonders auch im Hinblick auf die Cementprobekörper, 7 cm Kantenlänge Nur bei sehr harten Steinen sind ausnahmsweise geringere Abmessungen zulässig; doch unterliegt bei solchen die Frostbeständigkeit nur selten einem Zweifel.

Die Frostprobe besteht:

a)    In der Ermittlung der Druckfestigkei t der wassergesättigten Steine und deren Vergleichung mit der Trockenfestigkeit.

b)    In der Ermittlung der Druckfestigkeit der wieder getrockneten Steine nach 25 maligem Gefrieren und Wiederaufthauen und deren Vergleichung mit der Trockenfestigkeit.

c)    In der Ermittlung des Gewichtsverlustes der 25 mal gefrorenen Steine, wobei die durch das Gefrieren mechanisch abgetrennten und die in einer bestimmten Menge Wasser löslichen Bestandtheile zu berücksichtigen sind.

bestimmt.

Freien bei grösstentheils geringerer Kälte dem Froste ausgesetzt worden sind. Zugleich leuchtet aus Tabelle II ein, dass die Verschiedenheit der Frostwirkungen bei den drei in Vergleich gezogenen Benässuugsarten den verschiedenen Mengen des aufgenommenen Wassers zuzuschreiben ist. Und wenn in manchen Fällen der Unterschied in der Wasseraufnahme beim ersten und zweiten Verfahren auch nicht sehr bedeutend ist, wie z. B. beim Kalkstein Kr. 19 und bei den Ziegelsteinen Nr. 3348b und 3349, so dass man Anstand nehmen könnte, diesem Unterschied die so weitaus kräftigere Frostwirkung beim ersten Verfahren zuzuschreiben, so muss man bedenken, dass gerade hier ein grosser Unterschied besteht zwischen nicht ganz vollständiger Sättigung, wo die Poren zum Theil noch mit Luft, und der vollständigen Sättigung, wo alle Poren mit Wasser gefüllt sind. Bei den Ziegelsteinen erschwert übrigens die meist sehr grosse Verschiedenheit im Wasseraufnahme-Vermögen bei Stücken einer und derselben Sorte sehr die Vergleichung.

d) In der Besichtigung der gefrornen Steine unter Zu-hiilfenahme der Lupe, wrobei besonders zu beachten, ob Risse oder Absplitterungen eintraten.

Bei der Frostprobe sind zu verwenden:

6 Probestücke für Druckversuche im trockenen Zustande, und zwar drei senkrecht und drei parallel zum Lager, wenn diese Versuche nicht schon ohnedies angestellt worden sind, wobei es wegen des Proportionalitätsgesetzes zulässig ist, dass diese Probestücke auch grössere Dimensionen als 7 cm Kautenlänge haben;

Bekanntlich hat Herr Professor Tetmajer in Zürich vorgesclilagen, die Druckfestigkeit der Steine im wassersatten Zustande zur Beurtheilung ihrer Frostbeständigkeit mit herbeizuziehen und hat den Quotienten aus jener Druckfestigkeit in diejenige der trockenen Steine gerad-wegs Beständigkeit-Coefficient genannt.¹) Aber es ist schon vor ungefähr zwei Jahren von Herrn Max Gary auf Grund von Versuchen in der kgl. Prüfungsstation für Baumaterialien in Berlin-Charlottenburg²) nachgewiesen worden und geht auch aus den unten folgenden Resultaten meiner Frostbeständigkeitsversuche hervor, dass das von Tetmajer vorgeschlagene Kriterium für die Frostbestän-digkeit nicht zuverlässig ist. Da aber doch zwischen der Festigkeitsverminderung der Steine durch das in ihre Poren

*) s. Heft XIV dieser „Mittheilungen“ S. 218 ff. und „Beschlüsse der Conferenzen zu München und Dresden“ S. 29 und 30.

gegossen wurde,

zuerst nur so viel, dass es ca. 1cm hoch über dem

6 Probestücke für Druckversuche im wassergesättigten, aber nicht gefrornem Zustande, 3 senkrecht und 3 parallel zum Lager zu zerdrücken;

6 Probestücke für die Gefrierversuche, von denen

Die 6 letzten I lobestiicke wurden nach dem Trocknen

und Wiegen in Cylindergläser gesetzt und zwar jeder in ein eigenes, in das destillirtes Wasser

un-

schliesslich 3 senkrecht und 3 parallel zum Lager zu zer- tern Rand der Würfel stand, dann allmählich mehr

die Würfel ganz mit Wasser bedeckt

bis

drücken sind.

waren, wozu für jeden Würfel ca. 300 gr Wasser verwendet wurden. Nach 4 Tagen wurden die Steine wieder gewogen, in Luft und unter Wasser, und so ihre Wasseraufnalime, ihr Volumen

Bei der Ausführung der Prostproben ist auf folgende pinzelnheiten zu achten:

a)    Bei der Wasseraufnahme sind die Würfel zuerst nur 2 cm tief ins Wasser zu tauchen und erst nach und i und ihr spezifisches Gewicht erhalten, nach vollständig unter Wasser zu bringen.

b)    Zum Eintauchen soll destillirtes Wasser von 15 bis 20° C. verwendet werden.

c)    Die wassergesättigten ■ Probekörper sollen einer Temperatur von — 10 bis — 15° C. ausgesetzt werden.

d)    Die Dauer der Kälteeinwirkung soll jeweils 4 Stunden betragen; der Probekörper ist im vollkommen wasser-

Hierauf wurden ¹ sie dem Gefrierverfahren in folgender Weise unterworfen:

Jeder Würfel wurde seinem Glasgefässe entnommen und, nachdem er vollständig abgetropft hatte, in ein Drahtgestell gelegt, wie es schon Blümcke*) angewandt hat. Mit diesem wurde er in das' Innere eines Eiskastens gehängt, in dem mittelst einer Eis- und Kochsalzmischung eine Temperatur von — 10 bis — 15° C. erhalten wurde. Darin verblieben die Würfel mindestens 3—4 Stunden, e) Das Aufthauen erfolgt in einer bestimmten eine Zeit, welche, wie ich mich überzeugt habe, ausreichte,

um sie durch und durch gefrieren zu lassen, wurden sie wieder herausgenommen und in ihre betreffenden Cylindergläser zurückgebracht, in denen das Wasser eine Temperatur von -f- 10 bis 20° C. hatte. Darin blieben

gesättigten Zustande einzusetzen.

Menge destillirten Wassers von 15 bis 20° C.

Darauf

An diese Vorschriften habe ich mich im Wesentlichen

bei allen meinen Frostbeständigkeits - Untersuchungen an natürlichen Steinen und Betonprobestücken, die ich seit

dem Frühling 1886 angestellt habe, und deren .Resultate sie wieder mindestens 3 bis 4 Stunden im Nachfolgenden mitgetheilt werden sollen, gehalten. zweitenmal in das Drahtgestell und mit diesem in den Im Einzelnen beschrieben, bin ich dabei so verfahren:

worauf sie zum

Eiskasten gebracht wurden. So wurden sie 25 mal dem

Sämmtliche 18, zur Probe bestimmten Würfel, deren Gefrieren und Wiederaufthauen unterworfen und dabei Seitenflächen möglichst gut eben bearbeitet waren,*) wur-    jedesmal genau besichtigt und Theile, die sich etwa los-

den in einem Trockenofen bei 30° C. getrocknet, bis sie    gelöst hatten, im Aufthauwasser der Cylindergläser ge-

gewogen,

in Luft und unter Wasser, dann getrocknet, erst in der Zimmerluft, dann im Trockenofen bei 30UC., hierauf wieder gewogen und endlich zerdrückt. Durch diese Wiegungen erhält man das Volumen der Steine und ihr spezifisches Trockengewicht nach dem Gefrieren und durch deren Vergleichung mit den vor dem Gefrieren für dieselben Steine

keinen Gewichtsverlust mehr erlitten. Sechs davon wurden sammelt. Zuletzt wurden die Würfel wieder dann genau ausgemessen, gewogen und zerdrückt, drei senkrecht und drei parallel zum Lager, wo solches erkenntlich war. Natürlich waren die Druckflächen, wie bei allen meinen Druckversuchen, vorher gehobelt worden.

erhaltenen Zahlen die Veränderungen dieser Grössen durch das Gefrieren mit einer, für solche Versuche ausreichenden Genauigkeit. Die Differenz der absoluten Gewichte der nassen Steine vor und nach dem Gefrieren, vergrössert um den Gewichtsverlust an Substanz, den die Steine durch das Gefrieren erlitten haben, ist die Wasseraufnahme, welche während des Gefrierverfahrens noch stattfand; ich habe sie, als von zu geringer Bedeutung, nicht berechnet.

Das Wasser in den Cylindergläsern wurde filtrirt, und nach dem Trocknen der Filter das Gewicht der auf ihnen zurückgebliebenen, im Wasser unlöslichen Theile, welche sich von dem Steine getrennt hatten, bestimmt. Die durch das Filter gegangene Flüssigkeit wurde gewogen, 100<jr

Sechs weitere Würfel wurden gewogen und zuerst nur 1—2 cm tief, dann allmählich tiefer und tiefer in gewöhnliches Wasser getaucht, bis sie von demselben überragt wurden. Darin wurden sie belassen, bis sie so ziemlich mit Wasser gesättigt waren, was in 3—4 Tagen der Fall war. Eine volle Sättigung der Steine wird auf diese Weise erst in mehreren Wochen erreicht, doch ist über jene Zeit die Wasseraufnahme nur noch so gering, dass darauf verzichtet werden kann. Schliesslich wurden die Steine gewogen, und zwar in Luft und unter Wasser, und so ihre Wasseraufnahme, ihr Volumen und ihr spezifisches Gewicht gefunden; endlich wurden sie zerdrückt.

*) s. Centralblatt der Bauverwaltung 1885 S. 380.

*) Rauh oder mit groben Werkzeugen bearbeitete Probestücke, wie sie Hr. Dr. Blümcke (s. Tab. I) beuützte, bieten dein Froste ungleich grosse und ungleich gestaltete, nicht eontrolirbare Angriffsflächen und sind daher für vergleichende Versuche nicht gut geeignet.

zu berechnen,

davon entnommen und eingedampft lind auf diese Weise das Gewicht derjenigen Theile der Steine erhalten, die sich im Wasser gelöst hatten. Das Gesammtgewicht der im Wasser gelösten und ungelösten Bestandteile sollte gleich der Differenz der Trockengewichte der Steine vor und nach dem Gefrieren sein; aber beide stimmen in der Regel nicht gut überein. Es kommt das wohl davon her, dass es sehr schwierig ist, die während des Gefrierens ganz voll mit Wasser getränkten Steine wieder genau auf denselben Trockenzustand zu hatten.

und so die durchschnittliche Wasseraufnahme bestimmt. Die Porosität ist immer auf Raumtheile

doch ist daneben auch das Gewicht des aufgenommenen

Wassers in Procenten anzugeben.

Die Prüfung auf Erostbeständigkeit hat in folgender Weise zu geschehen:

a)    5 der vorhin mit Wasser gesättigten Steine sind in diesem Zustande auf Druckfestigkeit zu prüfen.

b)    Die anderen 5 werden in einen Eisschrank gestellt, bringen, den sie vorher ; welcher die Hervorbringung einer Temperatur von mindestens — 15° C. gestattet, und darin 4 Stunden gelassen;

In der beschriebenen Weise habe ich bis jetzt 20 Sorten darauf werden sie herausgenommen und mittelst Wasser natürlicher Steine    geprüft, wenn auch nicht alle in gl eicher    von 20° C. aufgethaut. Etwa sich loslösende Teile ver-

Vollständigkeit.    Die Resultate sind in der Tabelle III    bleiben    bis zum Ende der ganzen Operation in den Ge-

enthalten, deren    Einrichtung nun keiner weiteren Er-    fassen,    in welchen das Aufthauen erfolgt. Das Frieren-

läuterung mehr    bedarf. Ich habe bei jeder Steinsorte    lassen    wird 25mal wiederholt, dje abbröckelnden Theile

mein motivirtes ürtlieil über deren Erostbeständigkeit hin- werden getrocknet, gewogen und auf das Steingewicht be-zugefiigt. Dasselbe trägt natürlich vorerst noch einen    zogen. Namentlich ist unter Zuhülfenahme der Lupe darauf

subjektiven Charakter, wie es ja auch nicht anders sein    zu achten, ob Risse oder Absplitterungen auftreten.

c)    Nach dem Frierenlassen der Steine ist eine Druckprobe vorzunehmen. Die Steine werden zu dem Zwecke getrocknet. Das Resultat ist mit dem der Druckprobe trockner Steine zu vergleichen.

d)    Das Frierenlassen der Steine giebt keinen Anhalt

kann, da sich bis jetzt bestimmte Zahlen und Merkmale für die in Rede stehende Eigenschaft noch nicht aufstellen lassen.

Für die Prüfung

Künstlicher Steine

auf Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit, insbesondere | für die absolute Frostbeständigkeit; der Werth der Inder Ziegelsteine (Backsteine, Mauerziegel etc.), sind von der Dresdener „Conferenz zur Vereinbarung einheitlicher lässt, welche Steine am leichtesten durch hrostwirkung Prüfungsmethodeu für Bau- und Construktionsmaterialien“

tersuchung ist nur ein relativer, weil sie nur erkennen

I zerstört werden können.

folgende Vorschriften aufgestellt worden*):    Nach diesen Vorschriften habe ich mich im Wesen t-

Ziegel sind auf ihre Druckfestigkeit in ungefähr liehen bei allen meinen ’Veisuchen iibei die hiostbestän-würfelförmigen Stücken zu prüfen, die durch Aufeinander-    digkeit von Ziegeln und einigei andeiei, ähnlich gestalteter

legen je zweier halber Steine erhalten werden, welche    künstlicher Bausteine gelichtet. Indem ich zunächst mein

durch eine schwache Mörtelschichte aus reinem Portland- Verfahren, das ich einschlug, im Einzelnen dailege, weide

Cenient zu verbinden und an ihren Druckflächen durch ^ w0 ^ veran*asst oc*ei gezwll11§en Wdl» V011 ^e11 Ueberziehen mit einer ebensolchen Mörtelschichte abzu- Vorschriften der Conteienz abzuweichen, die Giiinde dafiii

gleichen sind. Es sind dabei mindestens 6 Probestücke j ausführlich angeben.

zu prüfen    1) Sechs Steine wurden auf ihre Druckfestigkeit im ur-

. , ,    . „.    ,    ~    A ,    r,.    . I sprünglichen trockenen Zustande geprüft. Zu diesem

Ferner ist das spezifische Gewicht der Ziegel- !    *    &

, .    ,    ..    i Zwecke wurden sie in der Mitte quer durch mittels einer

steine zu bestimmen.

„    ^    t    . . .    ,    ,    . ,    . A ! Steinsäge auseinander geschnitten, je die beiden Hälften

Zur Controle der Gleichförmigkeit des Materials ist

,. r, .....    , a. .    .    ,    . . ,. aufeinander gelegt und durch eine schwache Mörtelschichte

die Porosität der Steine zu ermitteln; dazu sind die- j ..    ,    ,    „    .    i aus reinem Portland-Cement verbunden. Die so erhaltenen,

selben vorerst zu trocknen und sodann bis zur Sättigung

.    ~    a... ,    „    ungefähr würfelförmigen Stücke wurden an ihren, jener

unter Wasser zu halten. Dabei werden 10 Stuck auf    . ,

,    ¹ Mörtelschichte parallelen Druckflächen durch Ueberziehen

einer eisernen Platte völlig ausgetrocknet und gewogen; !

,    „    ,    • «. rix !    . ^    ,    .    ! mit einer ebensolchen Mörtelschichte abgeglichen,

daran! werden sie 24 Stunden in Wasser gelegt, und zwar ;

,    , AA7 , .. . .    , .    tt-.^ j • i Nach genügender Erhärtung der Mörtelbänder, d. h.

so, dass das Wasser höchstens bis zur Hälfte der Stein-

,. ,    . , .    ,    ^    ttt    wach 12—16 Tagen, wurden diese Probestücke zerdrückt,

dicke reicht, dann weitere 24 Stunden ganz mit Wasser    .

, , .    ...... .    .    . .    Die Druckfestigkeit wurde dabei für Hohl-und Lochsteine

bedeckt, oberflächlich abgetrocknet und wieder gewogen    ,

*) Beschlüsse der „Confereuzen zu München und Dresden“

S. 30-32.

immer auf den ganzen, ohne Abzug der Höhlungen berechneten Querschnitt bezogen. — Das spezifische Gewicht derselben Steine wurde an je einem der grösseren Bruch-

Der Stein:

„    3345* p.

„ 3345b m.

am

zwar

von

10

13

3047,6    3057,5    3064,2    3075,8    3089,3 gr

3143,2    3150,5    3157,2    3171,3    3181,7 „

3142.8    3148,5    3153,8    3168,0    3182,0 „

3306.8    3312,0    3317,2    3330,8    3346,0,,

Zwecke sie ebenso vorbereitet wurden, wie die ersten sechs trocken geprüften.

schichten einige Tage an der Luft erhärtet waren, wurden die Probestücke in Wasser gelegt und darin belassen bis zur Prüfung, mindestens 12—14 Tage.

b) Die fünf anderen Steine wurden dem Gefrier-Verfahren unterworfen. Zu diesem Zweck wurden sie in Eis-

. *s

kästen, in welchen mittels einer Mischung von gestossenem Eis und Salz eine Temperatur von ca. — 15° C. hervorgebracht wurde, 25mal zum Gefrieren gebracht und nach

jedesmaligem Gefrieren in Wasser von ca. 10_15° C.

wieder aufgethaut. Bei einer ersten Versuchsreihe mit 8 Steinsorten (Nr. 3324—3330“) verblieben die Steine 3—4 Stunden (oder wenn es sich traf über Nacht) im Eiskasten, wie es für Würfel von 6—1cm Kantenlänge aus natürlichen Steinen als ausreichend befunden und auf den Con-

stücke, welche durch das Zerdrücken erhalten worden Ovaren, bestimmt in der Weise, dass man diese Bruchstücke "bei 30° C. trocknete, wog, dann mehrere Tage in Wasser legte und im nassen Zustande wieder wog, und zwar in Luft sowohl als auch unter Wasser. Allerdings mag das - so erhaltene spezifische Gewicht etwas (doch gewiss nicht -viel) grösser sein, als das mittlere eines ganzen Steines, Aveil die grösseren Bruchstücke doch die dichteren Bestandteile derselben enthalten, aber da wegen der zu unregelmässigen Gestalt und Oberfläche der Steine ihr spezifisches Gewicht durch Ausmessen und Wiegen nur sehr ungenau hätte gefunden werden können und Werth darauf gelegt wurde, dass die Druckfestigkeit der Steine im ursprünglichen Zustande bestimmt, der Stein also vorher

wog trocken u. nach 4 Lab.    Nr.    3345a    m.    .    .    2325,9

.    .    2395,4

.    .    2538,0

„    „    3345b    p.    .    .    2622,3

Da somit die vollständige Sättigung nicht abgewartet werden konnte, wenn die Versuche nicht über eine ungebührlich lange'Zeit ausgedehnt werden sollten, so begnügte man sich mit der oben angegebenen Zeit von im Ganzen 3V2—472 Tagen Wasserlagerung und berechnete die Wasseraufnahme nur bis auf 0,5 Volum-Prozente. Da um jene Zeit die tägliche Wasseraufnahme nur noch etwa 0,2 Volum-Prozente beträgt, so konnte jener Spielraum von einem Tag zugelassen werden.

Nach dieser Zeit wurden die Steine aus dem Wasser genommen, durch Abtupfen mit einem feuchten Schwamm oberflächlich getrocknet und gewogen. Dass dabei vergleichbare Resultate erhalten werden konnten, zeigten wieder Controlwiegungen. Der Stein Nr. 3334 1 wog, aus dem Wasser genommen und mit dem Schwamm abgetupft, 3796,0 gr, nach 7istündigem Liegen auf der Wagschaale 3795,0gr\ hierauf wieder in Wasser gelegt, 5 Minuten darin belassen, dann wieder herausgenommen und abgetupft, ergab sich sein Gewicht zu 3796,2gr. Eine Wiegung dauerte höchstens 5 Minuten.

Nach dem Wiegen in der Luft wurde der Stein endlich auch noch unter Wasser gewogen, indem er in ein, an die kurze Wagschaale der hydrostatischen Wage gehängtes Drahtgestell gelegt wurde, das vorher, leer im Wasser hängend, abtariert worden war. So erhielt man sein Volumen und sein spezifisches Gewicht. Mit jenem wurde die Wasseraufnahme nach Volum-Prozenten berechnet, und mit diesem kann dieses Resultat leicht, wenn man will, in Gewichts-Prozente umgerechnet werden.

•8) Zur Prüfung auf Frostbeständigkeit wurden a) fünf der, wie oben behandelten zehn Steine im nassen Zustande auf Druckfestigkeit geprüft, zu welchem

Bauschinger, Mittheilungen, XIX.

nicht durchnässt werden sollte, so lag jenes Verfahren nächsten.

2) Um die Porosität der Steine zu bestimmen, wurden 10 Stück derselben in einem Trockenofen bei 30° C. getrocknet so lange, bis sie keine Gewichtsabnahme mehr zeigten, was in ca. 3 Tagen der Fall war. Dann wurden die Steine gewogen und hierauf in Wasser gelegt und anfangs nur bis zur Hälfte und dann, nach 24 Stunden etwa, ganz. Darin blieben sie 372 bis 472 Tage, womit zwar eine annähernde, aber keineswegs eine vollständige Sättigung erreicht wurde. Diese tritt selbst nach mehr als 3 Wochen noch nichtein, wie eine grosse Reihe Controlwiegungen zeigte, von denen hier nur einige Beispiele hervorgehoben werden mögen: 24tägigem Liegen im Wasser:

Nachdem die Cement-Mörtel-ferenzen zu München und Dresden auch für Ziegel vereinbart worden ist. Zum Aufthauen wurden die 5 Steine jeder Sorte in einen Zinkkasten mit destillirtem Wasser gebracht und die sich ablösenden Bestandtheile in demselben gesammelt; zuletzt wurde das Wasser des Kastens filtri$t, das auf dem Filter Zurückgebliebene getrocknet und gewogen und die im Wasser gelösten Bestandtheile durch Abdampfen eines gewissen Theils des durch das Filter gegangenen Wassers bestimmt. — Nach jedesmaligem Gefrieren wurde jeder Stein genau besichtigt, wenn nöthig mit Zuhülfenahme der Lupe, und darauf geachtet, ob Risse oder Absplitterungen und Abblätterungen vorkamen.

Aber hiebei kam ich bald zur Vermuthung, dass jene Zeit von 4 Stunden zum vollständigeu Durclifrieren der Ziegel nicht ausreichte, und folgender Controlversuch be-

und Sprüngen, die bis zum Zersprengen des Steines in zwei oder mehrere Stücke führen können. —

3345a i

3345¹h

3345a g

3345b h

u. b

3348b und 3358 beobachtet wor-

wies dies auch. Ein Ziegel wurde in der Mitte auseinander gebrochen und mitten in der Bruchfläche des einen Stückes ein Loch von solcher Grösse gebohrt, dass es bequem die Kugel eines Thermometers aufnehmen konnte. Dieses Loch wurde mit Quecksilber gefüllt, das andere Bruchstück gut schliessend aufgesetzt und der Stein mit vier anderen in einen Gefrierkasten gebracht. Nach 4 Stunden wurde er wieder herausgenommen, geöffnet und ein zuvor auf 0° gebrachtes Thermometer in das Quecksilber getaucht. Dasselbe ging nicht weiter zurück. Erst nachdem der Stein 8—9 Stunden im Eiskasten gewesen war, sank das so angewandte Thermometer auf— 10° C. Daher wurde, nachdem jene erste Versuchsreihe in der angefangenen Weise beendigt worden war, bei den folgenden das Herausnehmen je der halben Anzahl Steine einer Versuchsreihe aus den Eiskästen und das Einsetzen der andern in dieselben nur morgens 8 Uhr und abends 6 Uhr jedes Werktages vorgenommen, an Sonn- und Feiertagen nur einmal, des Morgens, so dass eine solche Versuchsreihe ca. einen Monat dauerte. Die erste Versuchsreihe wurde an je vier Steinen einer Sorte, die noch zur Verfügung standen, in der letztangegebenen Weise wiederholt. (In Tabelle IV sind nur die Resultate dieser letzten Versuche aufgenommen).

Bei jener ersten Versuchsreihe hatte sich weiter gezeigt, dass erstens die Menge der im Aufthauwasser sich ablösenden Bestandtheile bei den einzelnen Steinen einer und derselben Sorte sehr verschieden, also von zufälligen Umständen abhängig ist, und dass zweitens diese Menge für die Wirkung des Frostes in der Hauptsache nicht massgebend ist. Diese Wirkung besteht nämlich:

1.    in Absandungen und Abbröckelungen von Kanten und Ecken besonders der weicher gebrannten Steine;

2.    im Ablösen von muschel- oder schieferförmigen Stücken, unter denen meist kleine Steinchen liegen, von den Flächen;

3.    in grösseren Aufblähungen und Abblätterungen auf den Flächen, besonders den Stirnflächen, und endlich

4.    im Entstehen von kleineren und grösseren Rissen

Diese j^tz-

teren Wirkungen, neben jenen unter 3. aufgeführten und nur selten vorkoramenden offenbar die bedenklichsten, können auftreten, ohne dass der Stein irgend welche Verluste an Material erleidet und werden nur durch genaue Besichtigung des Steines erkannt, bei welcher Gelegenheit auch alle die unter Nr. 1—3 aufgeführten Frostwirkungen bemerkt und ihrer Grösse nach wenigstens schätzungsweise beurtheilt werden können. Desshalb, und weil die Ermittelung der Grösse des Materialverlustes jedes einzelnen Steines ganz unverhältnissmässig grosse Opfer an

Geldmitteln lind Zeit erfordert haben würde, wurde diese unterlassen und auf die Besichtigung der Hauptwertli gelegt. Dabei wurde so verfahren: Jeder Stein wurde, bevor er dem Gefrieren ausgesetzt wurde, von mir und meinem Assistenten genau, wenn nöthig mit Zuhiilfeuahme der Lupe, betrachtet und alle solche Fehler und Mängel desselben, welche etwa auch* durch den Frost hervorgebracht werden konnten, wie Risschen und Sprünge, abgefallene Theile etc., mittelst eines Blaustiftes, dessen Striche im Wasser nicht verlöschbar sind, angemerkt und aufgeschrieben. In der Regel nach dem 5., 10., 15. etc. Gefrieren, wenn sich auffällige Frostwirkungen zeigten aber auch dazwischen oder vor dem 5. Gefrieren, wurde jeder Stein von uns Beiden wieder genau betrachtet und die neu entstandenen Frostwirkungen notirt sowohl, als auch mit dem Blaustift angemerkt. So konnte die Wirkung des Frostes von Schritt zu Schritt verfolgt und schliesslich ein Gesammtbild davon erhalten werden.

Nach 25 maligem Gefrieren und letztem Aufthauen wurden die Steine im nassen Zustande wieder gewogen, und zwar in Luft und unter Wasser, hierauf getrocknet, zuerst im warmen Zimmer, dann im Trockenkasten bei 30° C., bis sie keine Gewichtsabnahme mehr zeigten, und dann wieder gewogen. Durch Vergleichung des letzteren Gewichts mit dem vor dem Gefrieren erhaltenen Trockengewichte hoffte ich, den Gesammtverlust, den jeder Stein durch das Gefrieren erlitten hatte, finden zu können, und Vorversuche zeigten auch, dass einige, zuvor bei 30° C. getrocknete, dann einige Zeit ins Wasser gelegte Steine nach wiederholtem Trocknen bei 30° C. fast genau das ursprüngliche Gewicht wieder erlangten. So hatten die Steine: 3345b g

nach dein ersten Trocknen bei 30° C. die Gewichte:

2403,8 gr    2415,5 gr    2429,0 gr    2629,5 gr    2772,4 gr,

nach 4V2tägigem Liegen im Wasser:

3171,0 gr    3232,9 gr    3170,3 gr    3257,3 gr    3503,6gr

und nach wiederholtem Trocknen bei 30° C.:

2403,8 gr    2416,1 gr    2429,1 gr    2629,2 gr    2772,2 gr.

Aber jene Vergleichung ergab, dass das Trockengewicht der Steine nach dem Gefrieren häufig zugenommen hatte, auch dann, wenn gemäss der Besichtigung ein Verlust zu erwarten war. Natürlich kann diese Gewichtszunahme nur davon herrühren, • dass das von den Steinen aufgenommene Wasser durch das Wiedertrocknen nicht vollständig mehr abgegeben, vielleicht chemisch gebunden wird. Ob diese Erscheinung, welche besonders stark bei den Steinsorten 3345a den ist, nur vom längeren Verweilen der Steine im Wasser während des Gefrierverfahrens herrührt, oder eine Frostwirkung ist, muss vorläufig unentschieden bleiben.

Mit den in der Tabelle

Da durch das Wiegen der Steine in Luft und unter Wasser auch das Volumen derselben im ursprünglichen Zustande und nach dem Gefrieren mit ziemlich grosser Genauigkeit erhalten wurde, so konnte die Vergleichung desselben möglicherweise ebenfalls Anhaltspunkte über die von den einzelnen Steinen abgefallenen Bestandtheile geben; aber es zeigte sich, dass das Volumen zwar in der Kegel nach dem Gefrieren ab-, manchmal aber auch zugenommen hatte und zwar, wie scheint, ganz unabhängig von der Aenderung des Trockengewichtes.

In Folge der eben besprochenen Aenderungen des Volumens und des absoluten Gewichtes der trockenen Steine während des Gefrier-Verfahrens wird das spezifische Gewicht derselben nach dem Gefrieren bald grösser, bald kleiner, als vor demselben, kann aber auch ungeändert bleiben. Es kann desshalb nicht als Anhaltspunkt bei der Beurtheilung der Frostwirkung gebraucht werden. Desshalb habe ich auch bei spätem Versuchen das Wiegen der gefrornen Steine im nassen Zustande in Luft und unter Wasser und das Wiegen derselben nach dem Trocknen unterlassen.

Die nach dem Gefrieren getrockneten Steine wurden schliesslich noch auf ihre Druckfestigkeit in gleicherweise geprüft, wie die ersten sechs Steine im ursprünglichen Zustande. Die Vergleichung jener Festigkeit, sowie auch der Festigkeit der nassen Steine mit der ursprünglichen Trockenfestigkeit soll hauptsächlich mit zur Erkennung des Verhaltens der Steine gegen Frost benutzt werden. Aber diese Vergleichung wird sehr erschwert durch die, häufig ausserordentlich grosse Verschiedenheit der Druckfestigkeit der einzelnen Steine innerhalb derselben Sorte und bei gleichem Zustande. Um sie einigermassen zu erleichtern, wurde so verfahren: Da, wie die Versuche zeigen, mit der Druckfestigkeit der Steine innerhalb einer und derselben Sorte in der Regel auch das spezifische Gewicht derselben ab- und zunimmt, so wurden sowohl aus diesem als auch aus den Druckfestigkeiten in jedem der drei geprüften Zustände die Mittel gezogen, wobei nur einzelne wenige, gegen die andern sehr stark abweichende (in der Tabelle in Klammern geschlossene) Ziffern ausgeschlossen wurden. Die mit den sechs Steinen im ursprünglichen Zustande erhaltenen Werthe wurden dann graphisch dargestellt, indem man die spezifischen Gewichte als Abscissen und die Druckfestigkeiten als Ordinaten auftrug. Durch den Punkt, welcher auf gleiche Weise aus den beiden Mittelzahlen erhalten wurde, legte man dann eine Linie, welche, dem Augenmasse nach, mitten zwischen den anderen Punkten hindurchging. Auf dieser wurden die Festigkeiten abgenommen, welche den Mittelzahlen der spezifischen Gewichte je 5 der trockenen Steine in den beiden anderen Gruppen und vor dem Gefrieren entsprachen. Mit diesen, so ,,interpolirtenu Festigkeiten wurden diejenigen, welche dieselben Steine in den beiden anderen Zuständen (nass und nach dem Gefrieren) wirklich ergeben hatten, verglichen, indem man sie in Prozenten jener ausdrückte.

Alle so erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle IV, deren Einrichtung keiner weiteren Erläuterung mehr bedarf, niedergelegt. Unter der Bezeichnung „Resultat“ sind dieselben, soweit sie sich auf Frostbeständigkeit beziehen, kurz zusammengefasst. Das dabei gefällte Urtheil über letztere wolle man wieder mehr als meine subjektive Meinung auflässen und dabei berücksichtigen, dass das Gefrierverfahren, welchem die Steine unterworfen wurden, ein strenges ist, das eigentlich keine der geprüften Steinsorten völlig bestanden hat. enthaltenen Einzeln-Resultaten sind übrigens Jedermann die Anhaltspunkte für eine selbständige Beurtheilung der verschiedenen Steinsorten an die Hand gegeben.

Anhang.

Hieher gehören noch die Resultate von Versuchen welche ich auf Veranlassung des Herrn Baumeister Büchner in Wiirzburg mit Probestücken von Mauer-werkskörpern anstellte, die derselbe in Würzburg unmittelbar vor strenger Kälte anfertigen liess, um den Einfluss wiederholter Fröste auf dieselben zu erfahren. Von den 16 Probekörpern wurden immer je zwei aus dem gleichen Steinmaterial und der gleichen Mörtelmischung hergestellt und der eine davon dem Froste nicht ausgesetzt, während der andere 48 Stunden nach der Herstellung gefror und dann dreimal dem Thauwetter und dazwischen liegenden Frösten im Januar 1888 ausgesetzt war. Sie wurden dann sämmtlich mit den hölzernen Rahmen, in denen sie hergestellt worden waren, in einer Kiste verpackt, dem Laboratorium zugeschickt und daselbst, natürlich im auf-gethauten Zustande, am 10. und 11. Februar 1888, nachdem sie 6 Wochen alt waren, geprüft.

Die Probestücke hatten sämmtlich 12 cm Höhe bei 15 X 15cm Querschnitt und bestanden aus drei Steinschichten von 3—4 cm Dicke, welche durch zwei schwache Mörtelschichten verbunden waren. Sie waren ringsum mit dem gleichen Mörtel verputzt. Die Dicke des Verputzes war natürlich, entsprechend den Ungleichheiten der Steine, verschieden. Die Druckflächen wurden durch Abschleifen mit Sand geebnet. Nähere Angaben über die Probestücke und die Resultate der damit angestellten Versuche sind in folgender Tabelle enthalten:

Bezeichng

Probestücke

12 cm hoch, 15 X 15 cm Querschnitt

Zerdrückt

mit

Bemerkungen

at

1 Trockene Backsteine in gewöhnlichem Kalkmörtel : 1 Raumtheil Kalkbrei,

Mainsand;

4,1    18

la

vor Frost geschützt,

Dsgl., dem Froste ausgesetzt.

Bei 0.75# Belastung lösen sich grössere Stücke des äusseren, sehr dicken Kalkverputzes ab. Bei 2# zeigen einige Ziegelstücke Risse. 4,21 nicht vollständig erreicht; Mörtel und Steine zerstört.

3,75    17

Bruchsteine in gewöhnlichem Mörtel: 1 Raumtheil Kalkbrei, Mainsand;

Verhält sich genau wie das vorige Probestück, der Mörtel im Innern etwas nässer, weicher.

Beim Oefinen des umschliessenden Holzrahmens zerfallen.

2a

vor Frost geschützt,

Dsgl., dem Froste ausgesetzt.

14,75 65

70

Bei 1# Belastung lost sich der Verputz von den Seitenflächen ab. Bei steigender Belastung nimmt die Zerstörung, von den Seitenflächen ausgehend, nach dem Innern hin zu; es lösen sich Brocken von den Steinschichten ab. Die Belastung kann aber noch weiter gesteigert werden, bis 14,5#, welche noch gut getragen werden. Bei weiterer Steigerung plötzliche Zerstörung, der Mörtel zerdrückt, die Steine zersprengt.

Bruchsteine in gewöhnlichem Mörtel: 1 Kaumtheil Kalkbrei,

lehmiger Sand;

vor Frost geschützt.

Dsgl., dem Froste ausgesetzt. Bruchsteine in hydraulischem Mörtel: 1 Raumtheil Kalkmehl, Mainsand;

Beide Probestücke zerfallen beim Oeflhen des umschliessenden Rahmens; der Mörtel ist ohne alle Bindekraft.

9,75 43

03

vor Frost geschützt.

Dsgl., dem Froste ausgesetzt.

11,25 50

o<

Bruchsteine in Doppelmörtel, bestehend aus: 3 Raumtheilen Kalkbrei,

9,25

03

lO tO

Mainsand; vor dem Froste geschützt. Dsgl., dem Froste ausgesetzt.

12

Portlandcement-Mehl,

Bei 1# Belastung stärkere Risse im Verputz. Bei 3 t Abspringen des äusseren seitlichen Verputzes. Bei 7 t stärkeres Nachgeben, Krachen, Zerspringen einzelner Steine, Ausquelleu des Mörtels aus den Fugen. Trotzdem werden 8, 9 und 9,5 t noch getragen, 101 aber nicht mehr erreicht, das Stück zerfällt vollständig.

Das Probestück sieht äusserlich gut aus, der Verputz ist glatt und fest. Bei 0,751 Belastung starke Risse im Verputz und Loslösen desselben; bei 1# Absprengen von dicken Mörtelplatten; bei 2t fortschreitende Zerstörung, aber es werden 7, 8, 9 und 101 unter schwachem Nachgeben und Ablösen von Mörtel- und Steinbrocken noch fortwährend getragen. Bei 111 starkes Her-vorquelleu des Mörtels, bei 11,25# vollständiges Zerfallen des Probestückes.

Bei 31 Krachen und Entstehen von Rissen im Verputz. Bei 71 Aufblähen des Verputzes und Ausquellen des Mörtels aus den Fugen, aber erst bei 9,25 t sinkt zlötzlich die Wage und werden Mörtel und Steine zerdrückt.

Bruchsteine in Doppelmörtel, bestehend aus: 2 Raumtheilen Kalkbrei,

9,75

13,0

CO 03

Ci

Mainsand; vor dem Froste geschützt. Dsgl., dem Froste ausgesetzt.

Portlandcement-Mehl,

10,0

4»

4—

Bei 1# Krachen und Bildung von Rissen im Verputz. Weiteres Verhalten ähnlich wie beim vorigen Probestück.

Bei 51 Belastung springt der Verputz an einer der Seitenflächen ab, sonst bleibt Alles gut. Bei 91 werden die anderen Seitenflächen rissig, aber 10, 11, 12 und 12,75# werden noch gut getragen, ohne besonders starke Zeicheu der Zerstörung, daun aber tritt bei 13 # rasch der völlige Bruch ein.

t-

Bruchsteine in Doppelmörtel, bestehend aus: 1 Raumtheil Kalkbrei,

15,0

CT.

Portlandcement-Mehl, Mainsaud; vor dem Froste geschützt,

Dsgl., dem Froste ausgesetzt.

Bei 1# bereits Auftreten von schwachen Rissen im Verputz, der bei 2 # ringsum zersprengt wird und sich zum Theil ablöst. Die Zerstörung schreitet bei gesteigerter Belastung allmählich weiter, bei 7 # quillt der Mörtel aus den Fugen, die Belastung wird aber unter schwachem Nachgeben immer noch gehalten, bis zu 10#.

Bei 5 # Belastung Auftreten von stärkeren Rissen im Verputz, bei 8 # Krachen und Absprengen stärkerer Mörtelplatten mit Steinbrocken ; doch kann der Druck noch bis 15 # gesteigert werden, dann stärkeres Nachgeben und Bruch.

17,0

Ol

Bei 3# Rissbildung und Absprengen des Mörtels von den Seitenflächen. Bei

8 Bruchsteine in Portlandcement-Mörtel aus: 1 Raumtheil Portlandcement-Mehl, Mainsand; vor dem Froste geschützt.

<Sa Dsgl., dem Froste ausgesetzt.

22,5

17,75

CO

Bei allen, dem Froste ausgesetzt gewesenen Probestücken zeig

gesteigerter Belastung bleibt der Mörtel in den Fugen bis 14# ziemlich fest, obwohl die Steine selbst schon stark zersprungen sind.

Bei 5# Belastung schwache Risse, die sich bis 15# wenig ändern und erst von da an grösser werden.

Bei 5# treten, wie vorhin, die ersten Risse auf, die sich bei gesteigerter Belastung allmählich vergrössern. Bei 12 # werden stärkere Platten abgesprengt, daun fortschreitende Zerstörung bis zum gänzlichen Zerfall bei 17,75#.

sich das Innere merklich nasser als bei den anderen.

Tabelle I.

Laufende Nummer

Material

1 Sandstein, weiss, von Langenzenn bei Nürnberg.

Der Probewürfel

Grösse (Kanten-länge) und Art der Bearbeitung

8 cm; rauh bearbeitet.

2'Sandstein, gelb, 8cm; rauh bear-i von Lichtenau bei Ansbach.

beitet.

Sandstein, grau, 8 cm; rauh bear-ivon Oberdachstet- beitet, ten bei Ansbach.

Exemplar

er P

O* P

er p

4 Sandstein, getie- 8 cm; rauh bear- a gert, von Ellingen.    beitet.

5 Sandstein, weiss-8 cm; rauh beargelblich, von Bodenwöhr.

beitet.

er p

6 Sandstein, gelb, 8cm; rauh bear- a von Seugast.

beitet.

Urspr. spezifisches Gewicht! d. Eintauchen

Mit Wasser getränkt:

Wasserau fn ahme in Yolum-Proc.

Ge wichts-Ver] ust "'S für lmaliges Gefrieren (* Minimum)

während der Gefrierungen: I

Aussehen der Probestücke nach dem Gefrieren

Nach Gefrierungen :

Spezifisches Gewicht d. Ausmessen

Druckfestigkeit

Richtg des Druckszum Lager

Bemerkungen

1,97 unter der Luft- ! 22,6 5,0088 1 u. 2 Das Probestück wurde durch pumpe. j    den Frost ganz zersprengt

in strahlenförmigen, von der Mitte einer Seitenfläche ausgehenden Rissen.

Die Kanten durch den Frost beschädigt.

durch Berieseln.

1,96 unter der Luft- 24,9 1,018    1—8

pumpe. I

durch Berieseln.! — j

Nach dem dritten Gefrieren Risse || zu einer Kaute; nach dem 8. Gefrieren an Ecken und Kanten abgeblättert und zerbröckelt.

Nach 3 maligem Gefrieren — in strahlenförmigen, von der Mitte einer Seitenfläche ausgehenden Rissen zersprengt.

o x>

142

161

132 || 115 ||

2,06 unter der Luft- 21,1 0,5910 pumpe. !

— ) durch Berieseln.j —

2,00 unter der Luftpumpe.

durch Berieseln.

unter der Luftpumpe.

durch Berieseln.

«1,83

unter der Luftpumpe.

1—3 Durch Risse, welche das ganze Stück durchziehen, nach 3 maligem Gefrieren ganz zersprengt.

— Nach 5 maligem Gefrieren Sprünge parallel den Kanten, die später, nach längerem Liegen, wieder verschwinden.

2,09

2,06

1,96

417 ||

367 ||

24,1 0,7446

32,6

0,4562

1—3 Nach 3 Gefrierungen Risse 10 durch das ganze Stück hindurch. Nach 10 Gefrierungen die Kanten stark abgebröckelt.

— Nach 12 Gefrierungen die 12 Kanten stark abgebröckelt ohne merkbare Risse.

Nach 3maligem Gefrieren in Rissen, die strahlenförmig von der Mitte einer Seitenfläche ausgehen, vollständig zersprengt.

Nach 3maligem Gefrieren stumpfe Kanten, aber ohne tiefgehende Risse.

0—3 War mit dunkleren Schichten durchzogen, die stärker als die hellen zerbröckelten und zwar schon nach 3 Gefrierungen ; dagegen zeigte sich in einer hellen Schicht ein Riss; nach 10 Gefrierungen zeigen sich die Kanten angefressen.

— Nach 13 Gefrierungen auge-fressene Kanten.

10

1,915

1,99

1,78

CO

CO

r—t    t—t

-"I

210 || 122 ||

Bruch etwas schief verlaufend.

234 ||

133 ||

05

Normaler Bruch.

Das Probestück ist viel grobkörniger als a.

Bruch etwas schief verlaufend.

Laufende Nummer

Der Probewürfel

Material

Grösse (Kauten-läuge) und Art der Bearbeitung

Exemplar

Urspr. spezifisches Gewicht d. Eintauchen

Mit Wasser getränkt:

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Ge wichts-Verlust 'S für 1 maliges Gefrieren (* Minimum)

während der Gefrierungen:

Aussehen der Probestücke nach dem Gefrieren

Nach Gefrierungen:

Spezifisches Gewicht d. Ausmessen

» Druckfestigkeit Richfg des Drucks zum Lager

Bemerkungen

I

7 Grünsandstein 8 cm ; rauh bear- a von Abbach.    beitet.

222 ||

2,14 unter der Luftpumpe.

18,1

0,2835

0-4

Eiu seitigerB ruch, nach gelben Flecken zu verlaufend.

— durch Berieseln.

Nach 4 Gefrierungen Ab- 4 2,14 274 || blätterungen an der Oberfläche und Kantenrisse in der Richtung der Lager-schichteu.

Nach 6 Gefrierungen werden 6 2,09 219 || Zeichen von Verwitterung sichtbar, aber nach längerem Liegen im Trocknen sind keine Risse bemerkbar.

Bruch wie bei Exemplar a.

8 Sandstein, roth 8cm; rauh bear-jund weiss, vonj Waldaschaff.

beitet.

er p

2,22|unter der Luftpumpe.

durch Berieseln.

11,0

0,4067    1—3

Nach 3maligem Gefrieren schwache Kantenrisse. Nach ömaligem Gefrieren die äusseren Lagerschichten sehr gelockert und stark aufgeblättert.

oeo cr>

SS §5

CM CM CM

456

414

362

9 Sandstein , roth,j8cm; rauh bear-I von Kotheufels.

beitet.

er p

2,31 unter der Luftpumpe.

— durch Berieseln.

11,3

0,086

0,073*

0,087

0-10

11-20

21-30

durch Aufsaugen.

0,091

1-5

Nach 30 Gefrierungen deutliche Risse und Abblätterungen an den Kanten. Nach 63maligem Gefrieren Sprünge parallelden Kanten, die aber später, nach längerem Liegen, verschwinden. Nach 5 Gefrierungen keine Spuren von Frostwirkuug,

er

CO

o<

^ O eo_eo^ gLcm"

966

908

2,345 1015

2,35 886

Normaler Bruch.

Normaler Bruch.

Normaler Bruch.

10 Sandstein, gelb,|8cm; rauh bear-von Zeil.

beitet.

er p

2,18 unter der Luft-| 13,9 pumpe.

0,1058

1—8

durch Berieseln.

Nach 8 Gefrierungen Abblätterungen ; nach lOmaligem Gefrieren und längerem Liegen keine Frosteinwirkung mehr sichtbar.

Nach 25 Gefrierungen und längerem Liegen keine Veränderung bemerkbar.

JOJSO

Ow o

583

451

O'

JnS

CO

640

Dem Anschein nach _]_ zum Lager zerdrückt.

11 Sandstein, braun, 8cm; rauh bear-von Heilbronn.    beitet.

er p

tH

2,09 unter der Luftpumpe.

17,1

0,137 1-10 0,137 1-13

durch Berieseln.

durch Aufsaugen.

0,232

1—5

Nach 13 Gefrierungen Risse parallel zu den Kanten; nach 20 Gefrierungen die Kanten abgeblättert. Nach 11 Gefrierungen die Kanten abgeblättert. Schwache Abblätterungen an den Kanten.

CM    CM    CO

rH    t—I    v-H

cm"    cm"    <m"

497

470

505

450

12 Sandstein, gelb,j8cm; rauh bear-von unbekannter! beitet. Herkunft.

er p

2,34 unter der Luftpumpe.

14,6

0,25411    1-6

durch Berieseln.

Starke Risse nach 6 Ge- 10 friernngen; nach 10 eine Ecke durch den Frost abgesprengt.

Nach 25 Gefrierungen Kan- 25 ten durch den Frost beschädigt.

CM t*

co co_ <m"cm"

522

462

fr

412

13 Sandstein, grau, 8 cm; rauh bear-vom Grünten.

beitet.

er p

2,44 unter der Luft- 13,7 pumpe.

0,08 1-10 0,07 11-20 0,076* 21—30 0,100 31—40 0,084 1—43

CM I -

Beim 13. Gefrieren löste 43 sich ein Splitter an einer Ecke ab; dagegen zeigte sich das Auftreten der den Kauten parallelen Risse erst beim 43. Gefrieren , nach welchem sich die Ecken abgeblättert finden.

Nach 70maligem Gefrieren Ecken abgeblättert.

K3 t\2

'b*cn

1175

1010

'S

Material

-g

14

Kalkstein, weiss, von St. Just.

15 Kalkstein, weiss, von Savonuiere.

16

Der Probewürfel

Grösse (Kantenlänge) und Art der Bearbeitung

8 cm; rauh bearbeitet.

Exemplar

Urspr. spezifisches Gewicht d. Eintauchen

Mit Wasser getränkt:

Wasseraufnahme in Volum-Proc. Gewichts-Verlust ^ für 1 maliges Gefrieren (* Minimum)

während der Gefrierungen:

Aussehen der Probestücke nach dem Gefrieren

Gefrierungen:

•s

cs

Spezifisches Gewicht d. Ausmessen

Druckfestigkeit

at

Riclitg des Drucks zum Lager

Bemerkungen

1,74 unter der Luftpumpe.

durch Berieseln.

0,475    1—5 Nach 5 Gefrierungen sehr

starke A bbl ätterungen.

— J — Nach 2 Gefrierungen Beginn der Verwitterung; später, uacli längeremLiegen, nichts mehr davon hemerklich.

O l PS    CO

C— SP r-T t-T

Normaler Bruch.

CD P-PS oo

8 cm; rauh bearbeitet.

b 1,61 unter der Luftpumpe.

durch Berieseln.

I o    I

¹ CO    ¹

0,271 ! 1—10 Nach 20 Gefrierungen Ab-0,152*! 10-20

blätter ungen.

Nach 23maligem Gefrieren Beginn der Verwitterung; später, nach längerem Liegen, nichts mehr davon be-merklich.

O CO

ca ca

Ol o* CC Z£>

118 |j Normaler Bruch.

1.57    91 ||

Kalkstein, weiss, von Estaillades.

8 cm; rauh bear- a beitet.

2,02 unter der Luft-pumpe.

Ui

durch Berieseln.

0,521    1—2 Nach dem 1. Frieren Sprung

durch das ganze Stück und starke Abblätterung.

—    — Nach 3 Gefrierungen kein

Sprung aber starke Abblätterung.

Ol

CO

1,90 186 || 1,97 248 ||

Bruch etwas schief verlaufend.

262 || Farbe etwas gel-j her als bei a.

17

Kalkstein, weiss, von Ammanweiler.

8 cm; rauh bear- a beitet.

2,06 unter der Luftpumpe.

IO

0,308

0,158*

durch Berieseln.

durch Aufsaugen.

1—10 Nach dem 3. Gefrieren Risse 10—20 parallel einer Kante, ähnlich wie bei den Sandsteinen; nach 20 Gefrierungen zeigen sich die Kanten angefressen.

— Nach dem 3. Gefrieren Risse wie bei b.

— Nach längerem Liegen kein Zeichen von Frostzerstörung bemerkbar.

Ol

rH O

ca~ of

334 || Bruch schief verlaufend.

294 || i

li

Ol

O CC CM CM CO CC

GO <D>

<0

<N of

|| Bruch schief ver-i laufend.

18

Kalkstein, weiss, von Abensberg.

8 cm; rauh bearbeitet.

2,14 unter der I pumpe.

19,2| 0,099

durch

1—5 Durch den Frost nach den: 5. Gefrieren in' 2 gleich grosse Stücke zersprengt.

2,16 685 || Normaler Bruch.

CO

durch Aufsaugen.

0,090    1-5

Sprünge.

ro jss. tc to

Frostbeschädigung bemerk lieh.

19 Muschelkalk von Marktbreit.

8 cm; rauh bearbeitet.

0 2,22 474

•*

b — unter der Luftpumpe.

0,100

bi 2,35

unter der Luftpumpe.

0,121 |

1—4 Nach dem 4. Gefrieren grosse Sprünge nach dem Lager und senkrecht darauf. 1—5 Nach dem 5. Gefrieren grosse Sprünge, welche beim berieselten Material nicht auftraten.

4 2,30 625

5 2,31 629

|| Bruch etwas schief verlaufend im Innern viele gelbe Stellen und Löcher.

II Normaler Bruch.

|| Bruch etwas schief verlaufend.

20 Marmor, weiss, von Carrara.

8cm; mit groben Werkzeugen bearbeitet.

2,70 unter der Luftpumpe.

öj

durch Aufsau -gen.

0,1 0,104 0,035 0,020* 0,027 - 0,041

1—10

11-20

101-120

1—120

1-20

Nach 120 Gefrierungen kein Zeichen der Einwirkung des Frostes. ,

Nach 20 Gefrierungen keine Frostwirkung.

to

o

to to

•'l

o

1100

1020

20 2,76 1130

|| Normaler Bruch. Bruch etwas schief verlaufend.

Normaler Bruch.

Marmor, weiss, von Trient.

8 cm; rauh bearbeitet; fürdieZer-drückgsversuche auf6,5 cmKanteu-länge verkleinert.

p⁴ P

unter der Luftpumpe.

0,090

0,053

0,047

0,063

0,117

1—10

11—20

21—30

31—40

41—45

Nach dem 17. Gefrier Abblätterungen; nach d< 24. schwacher Riss; na dem 45. starker Riss.

45

O CO

1"» l>»

oT of

1840

1770

Normaler Bruch. Normaler Bruch.

Zeichen von beginnender Zerstörung.

Bruch etwas schief verlaufend.

Laufende Nummer

Der Probewürfel

Material

Grösse (Kantenlänge) und Art der Bearbeitung

Exemplar

Urspr. spezifisches Gewicht d. Eintauchen

Mit Wasser getränkt:

Wasseraufnahme in Volum-Proc. Gewichts-Verlust 'S für 1 maliges Gefrieren (• Minimum)

(während der Gefrierungen:

Aussehen der Probestücke nach dem Gefrieren

Nach Gefrierungeu ;

Spezifisches Gewicht d. Ausmessen

Druckfestigkeit Richtg des Drucks zum Lager

Bemerkungen

22 Marmor, gelb, von Trient.

8 cm; rauh bearbeitet; für die Zer-d rückgs versuche auf 6,5cm Kantenlänge verkleinert.

p- p

unter der Luftpumpe.

0,104 1—41 Nach dem 13. Gefrieren eine Abblätterung, nach dem 41. Riss.

2,68 1540 || Normaler Bruch. 2,65 1680 Normaler Bruch.

23 Alarmor, roth, von Trient.

8 cm; rauh bear- b — beitet.

unter der Luftpumpe.

0,085

1—30 Nach dem 14. Gefrieren schwacher Riss, nach dem 26. starkes Abbröckeln, nach dem 30. ganz zerfroren.

24 Marmor, schwarz, | von Vorarlberg.

8 cm; rauh bear-i a beitet, für die Zer-! drückgsversuche auf 6,5cm Kanten-läuge verkleinert.

©_

950 — Sehr fein zersplittert; muscheliger Bruch.

unter der Luftpumpe.

0,038    1 — 50 Nach dem 4. Gefrieren Ver

lust von grossen Stücken.

durch Aufsau-'gen.

di| -

Desgl.

0,039 | 1—20 Risse nach den ursprünglich schon vorhandenen Sprüngen.

Desgl.

0,064

1-5

25|Marmor von Bel-8 cm; mit groben gien, Rouge Werkzeugen be-Griotte Merbas le arbeitet. Chateau.

unter der Luftpumpe.

0,2

durch Aufsaugen. Desgl.

CD

*

iO lO

0,073 ; 1-5

Kein Zeichen der Einwirkung des Frostes.

Kein Zeichen der Einwirkung des Frostes. Desgl.

O C O'

—    — — Bei der nachträgli

chen Bearbeitung in einer Lagerschichte zersprungen.

2,70 1240 || Sehr fein zersplittert; muscheliger Bruch. Desgl.

,H60;||

1380 ||

Bruch etwas schief verlaufend. 1360 || Normaler Bruch.

2,73 1310 || Normaler Bruche 2,71 11070 ||

Desgl.

26 Gris Violett, hell, 8 cm; mit groben von Nassau. Werkzeugen bearbeitet ; für die Zer-drückgs versuche auf 6,5cm Kantenlänge verkleinert.

t®

unter der Luftpumpe.

0,1

durch Aufsaugen.

0,059    1—10 Kein Zeichen der Einwirk-

0,051 i 1 — 20 ung des Frostes. 0,009* :81—100 0,024 1—100 i 0,051    1-20

1935 || Normaler Bruch. Desgl.

1750 ||

Desgl.

27.Gris Violett, dun-j kel von Nassau.

8cm; mit groben Werkzeugen bearbeitet; fürdieZer-drückgs versuche auf 6,5cm Kantenlänge verkleinert.

b | — unter der Luft-! 0,1 I pumpe.

0,053    1—10 Kein Zeichen der Einwirk

ung des Frostes.

O *■©

2,70 1800 ||

Desgl.

di

durch Aufsaugen. Desgl.

0,039    1-20

0,017 81—100 0,020 1—100 0,034    1—20

0,068    1—5

2,72

1880

Muscheliger Bruch, stark zer-i bröckelt, sonst normal.

| Bruch weniger muschelig als bei a.

Desgl.

Desgl.

2,72 1510 || 2,70 1770 ||

Bruchaussehen wie bei a. Bruchaussehen wie bei b.

28 Marmor von Languedoc.

8 cm; mit groben J— Werkzeugen bearbeitet.

unter der Luft pumpe.

0,125    1—10 Nach dem 6. Gefrieren Ab

blättern und starkes Abbröckeln, nach dem 10. zerstört.

291 Granitmarmor i von Rosenheim.

Sem,] mit groben W erkzeugen bearbeitet; fiirdieZer-drückgsversucbe i auf 6,5c>n Kanten-1 länge verkleinert.!

unter der Luft- 0,9 pumpe.

d'o'o'cT

-H jO

Pi

durch Aufsaugen. Desgl.

0,104

0,083

1—10 Nach ungefähr 80—90mali-1—20 gern Frieren zeigten sich 61—70 schwache Abblätterungen, 1—74 an einer glatt behauenen Fläche kleine Höhlungen, deren erstes Entstehen nicht genau bestimmt werden konnte. Die Oberfläche aller 1—20 drei gefrornen Stücke etwas verändert; kleine schwarze Plättchen ausgesprungen.

1-5

O P5

t®

Ü«

JO JO

1970 || Normaler Bruch. 1340 ||

Bruch etwas

schief verlaufend.

JO JO O Ci •^1 <1

1670 || Normaler Bruch.

2090 ||

Desgl.

Laufende Nummer

Der Probewürfel

Material

Grösse (Kantenlänge) und Art der Bearbeitung

Exemplar

Urspr. spezifisches Gewicht d. Eintauchen

Mit Wasser

getränkt:

Wasseraufnahme in Volum-Proc. Gewichts-Verlust für 1 maliges Gefrieren (# Minimum)

während der Gefrierungen:

Aussehen der Probestücke nach dem Gefrieren

Nach Gefrierungen;

Spezifisches Gewicht d. Ausmessen

Druckfestigkeit

at

Richtg des Drucks zum Lager

Bemerkungen

30 Granitmarmor,— 8cm; mit groben a Belgischer,von St. Werkzeugen bear- b beitet, für die Zer-; drückungsversu-jche auf 6,5 cm I Kantenlänge verkleinert.

Lampert.

unter der Luftpumpe.

31 Tuffstein von Polling.

8 cm; rauh bearbeitet.

er sä    a,

durch Aufsaugen. Desgl.

0,2 0,056 0,021 0,021 0,015 | 0,013*

—    0,051

—    0,057

1—10 Kein Zeichen der Einwirkung des Frostes.

11—20

21-30

31—90

91—125

1—20

Desgl.

ca o

JO

1485

1-5

Desgl.

20

1,55

unter der Luftpumpe.

| io ¹ CO

Ins

bi

unter der Luftpumpe.

©_©o © © © j=>

© i—11’©'©”»—i| —3 INS 4^ © CO CN -3 I © CO CO © © 00 CO

32 Nagelfluh von Deisenhofen.

8 cm; rauh bear- a beitet.

durch Aufsaugen.

unter der Luftpumpe. Desgl.

—    0,152 0,028

—    0,865

—    0,835

1—10 Nachl4GefrierungenSprün- 100 11—20 ge durch das ganze Ma-21—30 terial, die später, nach län-31 — 60 gerem Liegen des Stückes,

61—100 nicht mehr sichtbar sind.

1—10 Zeigt einen weniger grossen 20 11—20 Sprung in der Nähe einer Kante. Später, vor dem Zerdrücken,sind starkeFrost-risse zu sehen.

Keine Sprünge.

1-10

11-20

1—2    Sprünge nach dem ersten —

Frieren.

Desgl.    —

1—2

of ca' i-T i-T

t—    O lOH

©    © occ

1540

1450

22

25

55

|| |Normaler Bruch.

— Bei der nachträglichen Bearbeitung in einer Lagerschichte sprengt.

|| Normaler Bruch.

Desgl.

Zerfroren.

zer-

33

Granit von Metten.

8 cm, mit groben a Werkzeugen bearbeitet; für die b Zerdriickungsver-suche auf 6,5 cm Kantenlänge verkleinert.

2,65

unter der Luftpumpe.

2,1 0,083 0,057 0,043* 0,058

800

durch Aufsaugen.

0,079

1—10 Zwischen dem 30. und 40. 40 11—20 Gefrieren unregelmässige,

21—30 nicht zusammenhängende 31—40 Sprünge parallel einer oder melirerenKanten,derenerstes Eintreten nicht zu beobachten war.

1—10 Spuren von beginnender — Zerstörung.

1010

Zerfroren.

Bruch schief verlaufend.

Normaler Bruch.

34 Granit von Blau-18cm; mit groben a berg, blau.

Werkzeugen bearbeitet ; für die b Zerdrückungsver-jsuche auf 6,5cm Kantenlänge verkleinert.

2,65

unter der Luftpumpe.

durch Aufsaugen.

o    o o o o

©    o'öoo    I

©    ca CO Ca ©    I

ca co © ©

1-10

1—20

21—30

1—40

1-10

Wie bei 33 b.

48

10

INS IO

~© "ca

1480

1680

Auf Druckfestigkeit nicht geprüft.

Bruch schief verlaufend. Bruch gleich-mässig.

35 Granit von Blau- Alles wie vorhin, a berg, gelb.

tO    b£>

ca    ©

©

1410

1160

2,67 unter der Luftpumpe.

INS

durch Aufsaugen.

o o o o o © cf© © ©

O' © GO 0>H®0

CO

co

1-10

1-20

21-30

1-40

1-10

Wie bei 33 b.

40

jo

1410

Bruch gleicli-mässig.

Bruch schief verlaufend mit einem Neste von Glimmer.

Bruch gleich-mässig.

36 Granit von Wun- Alles wie vorhin, siedel.

er

2,60

unter der Luftpumpe.

37 Granit, grobkör- 8 cm; rauh be- b nig, sehr quarz- arbeitet, eine Seilreich, von unbe- tenfläche poliert;

; kannter Her- für die Zerdrück-kunft.

ungsversuche auf 6,5 cm Kautenlän-ge verkleinert.

Bauschinger, Mittheilungen, XIX.

2,61

durch Aufsaugen.

unter der Luftpumpe.

1,8 0,089    1-10

0,081 1—20 0,045* 20—30 0,060    1—40

- 0,085 1—10

1,3 0,057    1—10

0,043* 11—30 0,095 31—50 0,086 51—60 0,094 61—70 0,06    71—80

0,06 81—100

Wie bei 33 b.

40

10

t\S to

'ca'k-© oc

1180

1230

Normaler Bruch. Desgl.

Ausspringen von Glimmerplättchen ; die polierte Seitenfläche wurde matt.

100

to    tNO

"bi    ca

ca    ©

1190

1200

jo

,n

a

Desgl.

Normaler Bruch.

Laufende Nummer

Der Probewürfel

Material

Grösse (Kantenlänge) und Art der Bearbeitung

Exemplar

Urspr. spezifisches Gewicht d. Eintauchen

Mit Wasser getränkt:

W assera u fn ahme in Volum-Proc.

Gewichts-Verlust ^ für 1 maliges Gefrieren (* Minimum)

während der Gefrierungen:

Aussehen der Probestücke nach dem Gefrieren

Nach Gefrierungen

Spezifisches Gewicht d. Ausmessen

—

;er

Druckfestigkeit

Bemerkungen

co

CO

Serpentin.

8 cm ; rauh bear- a beitet, fürdieZer-drückungsversu-che auf 6,hem Kantenlänge ver-| kleinert. I b

2,44

1370 ||

Normaler Bruch.

— unter der Luftpumpe.

5 2,44

1080

Bruchstücke etwas rauher als beim vorigen, stufenförmig.

39 Veroneser ciatto.

; rauh bear-j b beitet.

unter der Luftpumpe.

0,111

bi!

Desgl.

— 0,240    1-20

1—42 Sehr bedeutender Verlust — von Splittern, namentlich von den das Material durchsetzenden starken, dunkeln Schichten.

Desgl.    —

Zerfroren.

Zerfroren.

Tabelle II.

Bezeichng, Nr.

Material

Ungefroreiie

Probestücke

:i

n:

Druck-

-+■=

• r-H    —*

CD —

£ .2

.cß

'Ö

Mit Wasser getränkt:

Exemlpar

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Verhalten und Aussehen während und nach 25maligem Gefrieren

Der 25mal gefrorenen Probestücke.

'S

Gew.

in Proc.

s:

Gewicht

Druck-

festigkeit

©c

CU

”3

S

13

Granit von Kittl- 2,70 1410 mühle bei Passau. bis 2,61

unter der Luftpumpe J

durch Aufsaugen J

durch Istiind. Eintauchen.

s. Tab. I in Heft X.

Hs * Pj O O“ 93

. i—i i-- k- i—i to ins

I os o' co co n i-*

t\2 —- ~-l OO I— I—

| Nach lömaligem Gefrieren nochmal | ausgepumpt. Nach 25maligem Gefrieren ganz unversehrt.

Keine sichtbare Wirkung des Frostes.

19 Jurakalk, sog. Kehlheimer Marmor,v.Ihrlenstein bei Kehlheim.

r- 05 w 3 Ol Ol .— 05

Ol Ol

CO ■'T O Ol

co co

31 Buntsandstein v. 2,26 1060 Rodenbach bei Wurzburg.

Schilfsandstein v. Flirther Stadtwald.

1,86

158

unter der Luftpumpe durch Aufsaugen j

I

durch lstünd. Ein- | tauchen

s. Tab. I in Heft X unter der Luftpumpe (

durch Aufsaugen |

durch lstünd. Eintauchen

s. Tab. I in Heft X unter der Luftpumpe |

| «i(C & n 0*5!

ig O i-cS 55 =-1—<

eö PO

i—i i—i.    , t—i t—‘i-i—* i—> ro

O« 05 CO tO © 0< 05 CD Ls 05    "b' to 7— Ifx O’ “co

¹ o

ö o co co

durch Aufsaugen j

durch lstünd. Ein- l tauchen

s. Tab. I in Heft X

¹—•-< CD    C5

CO t- t—

o ©~ co —r I <M <N h(M ¹

Desgl.

25maliges Gefrieren im Freien bringt keine sichtbare Wirkung hervor.

Nach 3maligem Gefrieren zerrissen. Nach 2maligem Gefrieren zerrissen.

i Nach 25mal. Gefr. einige kleine Körn-f chen abgesandet, sonst unversehrt.

{ Nach 25maligem Gefrieren ganz unversehrt.

Nach 25maligem Gefrieren im Freien keine sichtbare Frostwirkung.

I Nach lömal. Gefr. nochmal ausge-f⁷ pumpt; nach 25m. Gefr.unversehrt.

\ Keine sichtbare Veränderung durch den Frost.

( Desgl., obwohl Expl. furspr. einen t Sprung im Lager hatte, der aber ganz unverändert geblieben ist. Nach lömaligem Gefrieren im Freien keine sichtbare Frostwii'kuug. Nach 3m. Gefr. mitten durchgerissen. Nach 2mal. Gefr. unter Aulblähen einer Seitenfläche zersprengt; nochmal gefroren.

Nach 25mal. Gefr keine Risse, aber die Steine haben au den Ecken und Kanten etwas abgesandet.

| Desgl. Keine neuen Risse, obwohl | Expl. f schon urspr. gespalten. Keine sichtbare Frostwirkung nach lömaligem Gefrieren im Freien.

o o o o o o oooo oo

ps- Ql 05 05 Ql o

— CO -'fl C5 CO CO " CO (M CX ^ I

ö' o © ©~ ö~ ©" !

Ol r-l

o o o o o o © ö ©.© © ©

ip --1 iP -J i-* o

o o

Vo

co o<

CO 1-0 CO

t— L— t— cT CD CD

fco JNS tc JO JO to to

05 05 O’ O» Ol Ol 05 l—¹ O CO 05 CO O ' to

h—¹ I—¹ t—‘ 1—¹

^ to 05 05 05 OX rf*- to CO CO CO i—*■ p—>■

o o< o o o o o

2,18|

2,06

2,04

1,94

147

155 || 233 ||

2.24    900 || 2,27 1010 j| 2,27 960 |j 2,27 960 Ü 2,30 1090 ||

2.25    890 ||

2,25 854 ||

-1

CO o o

NCO CO

co co ^ o co ©

1,85 152 ||

Bezeichng, Nr. 1

Material

Spezif. PJ cl Gewicht

festigkeit ^ i. d. Richtg ® 5$

Druck-

Mit Wasser getränkt:

Exemplar

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Verhalten und Aussehen während und nach 25maligem Gefrieren

Der 25mal gefrorenen Probestücke

O)

Spezif.

•S    o    aj

fe 3 .°f>

O)    5

0    Z³

64

Grünsandstein v. Ihrlenstein bei Kehlheim.

2;13 303 || j unter der Luftpumpe J | durch Aufsaugen

durch lstünd. Eintauchen

CD P-> O <© PS

tV iO Oh o"

tH r-H r—1 i-H t—I

f 7,9

s. Tab. I in Heft X.

3348” Ziegelsteine, | 1,46 Handsteine von Neckarau.

unter der Luftpumpe (\ a 35

b 35

durch Aufsaugen    5    39

s. Tab. IV in diesem an    im

Hefte

durch lstünd. Ein-j tauchen \'

Nach dem 4. Gefr. diagonal zerrissen. Nach dem 12. Gefrieren zersprengt, j Nach 25mal. Gefr. unversehrt bis r auf ein geringes Absanden an Kan-’    teil und Ecken.

Urspr. schon einen Riss, der nach 25mal. Gefr. nicht anders wird; auch sonst unversehrt.

Rauh bearb. Stück, an dem urspr. eine Ecke abgesprungen; bleibt trotzdem unversehrt.

Nacli 22mal. Gefr. im Freien keine sichtbare Wirkung des Frostes.

Nach 14mal. Gefr. kein Riss; dann nochmals ausgepumpt, zerspringt das Stück beim 15. Gefr. in 2 Theile. Nach lmal. Gefr. verzweigte Risschen auf einer Fläche, sonst keine Aeu-derung mehr, obwohl nach 15mal. Gefr. nochmal ausgepumpt wurde. Entstehen verschiedener Risse und Abschieferungen.

© popp "© 05 05 —*• lo O -J 05 GO OO

IO to to jo to

© I—I'

-U to 05 CO

23b

225 || 280 || 196j ||

160 ||

der Mittel

Zhl

a; s-.

j Keine sichtbarenAenderungeu durch den Frost.

to

J-

X.

284 ||

90

3349 Ziegelsteine, Maschinensteine v. Landshut.

1,62

108 — unter der Luftpumpe | a

35 |

36

durch Aufsaugen s. Tab. IV iu diesem Hefte

durch lsttind. Ein-I; tauchen )

33

im

Mittel

Nach dem 6. Gefrieren auseinander-gesprengt.

Nach lmal. Gefr. 1 Plättchen abgesprengt, nach dem 4. Gefrieren eine grosse Ecke abgefallen.

Nur unbedeutende Frostwirkungeu.

Keine sichtbaren Wirkungen des Frostes.

©

o>

88

3358 Ziegelsteine, Ma- 1,55 255 — schinensteine von Rheinau b. Mannheim.

unter der Luftpumpe

CM CM

durch Aufsaugen

30

im

Nach 3mal. Gefrieren zersprengt. Nach lmal. Getr. einige Eiurisse an den Kanten, nach 5mal. Gefr. zersprengt.

Nur sehr geringe sichtbare Wirkungen des Frostes.

1—1

O'

OO

269

Mittel

durch lstünd. Ein-J eintauchen i

CD <4-i

Keine sichtbaren Aeuderuugeu durch den Frost.

3*

20

21

Tabel

le III.

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichn. d.Lab.

Material und Fundort

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

im trockenen Zustande

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Gefrier-Probe auf Frostbeständigkeit

Druck

festig

keit

at

Richtg zum Lager

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Richtg zum Lager

Bemerkungen

vor d.Gefrieren

Exemplar

Spezifisches

Trocken

gewicht

Wasserauf-nahme in Volum-Proc.

Verhalten und Aussehen während und nach 25maligem Gefrieren

Verlust an Be- !

standtheilen, welche im Wasser

Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach löslich unlösl. dem 5ten, 10ten, 15ten etc. Gefrieren.

Gew-

Proc

Volum-

änderg

Gew. Proc. Proc. I

nach dem

Spezifisches

Trocken-

gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Richtg z.Lager

Bemerkungen

3649 j Granit von Egg bei Deggendorf, schwarzweiss, hellfarbig, ziemlich feinkörnig.

d. Ausm.

| a 2,63

h,® dn C

2,60

2,625

2,60

2,63

2,61

1590 — Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

1750 — 1540 — 1635 — 1570;—I 1520 —

d. Wiegen in l'2Tagen

g 2,635    1,205    1290

h 2,64    1,03

i 2,635 1,07 j k 2,63    1,28    1120

1    2,635 1,16

m 2,635 1,24

1200

1260

1235

1155

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Etwas einseitiger Bruch.

d. Wiegen in 4 Tagen

2,63

1 02 An keinem der Steine ist eine Aenderuug zu bemerken; alle bleiben vollständig rissfrei und ohne Abschieferungen.

O O jDj© o ©

© © '© "© © © —• — i— h-* ro ' ■

0,024 — 0,025 — 0,017 i— 0,018 — 0,022 — 0,022 —

o o o o o o © © © © öo

CIO CO CO CO o o

§    iO    iO iO

SCO CO CO CO CO Ä CO © CO CO CO ©

^ oi oi ot ol O'i ol

CO

1520 — 1710 — 1490 — 1700 — 1870 — 1600 —

Gleichmässig zerdrückt. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Resultat: Da somit die Steine nur ganz geringe Verluste durch das Gefrieren erleiden und weder Risse noch vor demselben, so können sie, obwohl ihre Festigkeit im nassen Zustande nur 76°/o ihrer ursprünglichen

Abscbieferungeii nach cleiiiselbGii zeigen, da endlich ihre Trockenfestigkeit nach dem Gefiieien noch ebenso gioss ist, als Trockenfestigkeit beträgt, doch noch als frostbeständig bezeichnet werden.

3062

Dolerit von Alteberg. Würfel von 6,5 cm Kantenlänge.

d. Ausm.

o er sä

2,64 |    1970

Ausm. inlOTagen

t c

Va bi © o<

i—* t—‘

OC CO

o o

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

ft) ©

2,70 s 1,86 2,74    2,32

Keine Veränderung d. d. Frost.

o o

© © © o © ©

r-H

t-h fM O O

Ö'Ö

f |    2,68    2,39

0,005 0,022

1830!— Gleichmässig zerdrückt.

1620— Desgl. Eine Blase an einer Druckfläche.

Desgl.

2110 —

Resultat: Da die Steine nur ganz minimale Verluste u. keine Abminderung ihrer Festigkeit durch den Frost erleiden

u. derselbe auch keine äusserlich sichtbaren Wirkungen hervorbringt, so können sie als f ro stbestän dig bezeichnet werden.

3063

Diorit von Ziegenberg. Würfel von 6,5 cm Kantenlänge.

d. Ausm.

2,93

>2440

b 2,98

>2430

—    1001 gut gehalten, ohne jedes Anzeichen

zum Bruch.

—    1001 werden erreich t und getragen, doch bereits Anzeichen zum

Bruch vorhanden.

I d. Ausm. inlOTagen!

d 2,81    0,21

0,003 0,006

! >2210—'

'e

2,85

0,86

Keine Veränderung d. d. Frost.

0,007 0,005

>2180 —

Mit 1001 nicht ganz aber nahezu zerdrückt.

2,95

>2140

— j 100# gut gehalten, | doch bereits Abspren-₁ gen dünner Plättchen unter Krachen.

3,01

0,11

0,002 0,006

>2340

Resultat: Frostbeständig, aus denselben Gründen, wie bei dem vorigen Gestein.

3687 Kalkstein aus einem neu er- 2 | öffneten Bruche im Thale | des Biesenbachs bei Epfen-! hofen ; weisser Jura (ß nach 3 Queustedt.)

d. Ausm.

2,52

1130 —

Gleichmässig zerdrückt.

d. Wiegen

in 4 Tagen

d. Wiegen!in 4 Tagen

2,52

6,0

914

— Gleichmässig zerdrückt.

14

2,43

9,2

2.46

1060

Desgl.

2,43

9,0

631

Desgl.

15

2,45

8,3

2,41

1010

Desgl.

10

2,52

6,1

1049

Desgl.

2,49

1300

Desgl.

11

2,48

6,0

867

Desgl.

16    2,44

8,8

17    2,59

3,5

2,48

1180

Desgl.

12

2,52

6,4

1026

Desgl.

20

2,43

760

Desgl.

13

2,53

5,8

1051

Desgl.

18

2,49

7,1

4.    Mitten durchgerissen. Zerstörung schrei- i tet weiter. 25. In vielen Schichten gelockert, total auseinandergesprengt; viele Abschieferungen in dünnen Plättchen, von einer j

Ecke ausgehend.

5.    Ein Schiefer losgelöst und ein Riss an einer Ecke entstanden. Hält sich etwas besser als der vorige. 25. Absehieferungen an einer Ecke; an 2 Flächen grosse muschelige Stücke abgetrenut. Durchgehende Risse und Zertreiben des Steines nicht aufgetreten.

8. Mitten durchgerissen. 25. Aussehen wie

bei Expl. 14.

11. Ein Plättchen abgesprungen. 25. Nur einige Plättchen abgesprengt, sonst ziemlich gut. Dieser Stein unterscheidet sich von den übrigen wesentl. durch sein Aussehen. Er ist sehr ungleiclimässig geadert, hell und dunkel, bläulich und gelblich gefärbt, j Trotz deutlicher Durchgänge d. d. Frost nicht zersprengt.

4. Kleine Einrisse. Sonst alles wie bei Expl. 14 und 16.

0,05

0,03

2,68 —0,65

d. Wiegen

2,37

Durch den Frost so zerstört, dass eine Druckprobe nicht möglich.

2,80

— 2,84

2,45

966

Durch den Frost grosse muschelige Stücke ausgesgrengt, im Ganzen aber compakt. Bruch normal.

0,08 1,82 0,04 0,25

0,06 4,42

— 0,91 2,41

— 0,30 2,585

— 3,87

2,47

1151

Durch den Frost vollständig zerstört.

Normaler Bruch.

Durch den Frost so stark zerstört , dass keine Druckprobe möglich.

19    2,46

Resultat: Das Material ist nicht frostbeständig, wie sich aus den Frostwirkungen in der betr. Spalte deutlich genug ersehen lässt.

8 0    4. Starke Risse längs einer Kante und

Ablösen eines Schiefers inmitten einer i Fläche. 25. Aehnl. wie Expl. 15, doch et- | was mehr zerstört.

0,06

1,74

— 1,40 2,44

666

Hat durch den Frost s. stark besonders an einer Ganzen aber noch

gelitten,

Ecke, im tragfähig und zur Druckprobe genügend. Bruch normal.

Bezeichnung, Nr. im Haupt verzeichn, d. Lab.

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Gefrier-Probe auf Frostbeständigkeit

Material und Fundort

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtgzum Lager

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme

in Volum Proc.

Druck

festig

keit

nt

Richtgzum Lager

p-

CD

aj

• f-H

nach

PL

Bemerkungen

Exemplar Spezifisches Trockengewicht Wasserauf-lahme in Ve-lum-Proc.

Verhalten und Aussehen während und nach 25roaligem Gefrieren

Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5teu, 10ten, 15ten etc. Gefrieren.

Verlust an Be- | standtheilen, welche im Wasser

löslich unlösl-Gew. Gew-Proc- ' Proc.

iVolum-

änderg

Proc.

Spezifisches

Trocken

gewicht

Richtgz.Lager g-

CU

Bemerkungen

d. Wiegen in 6Tagen

rt. Wiegen

4-0,20 2,215; + 0,03 2,235 + 0,12 2,225 + 0,23 2,23 + 0,18 2,195 + 0,09! 2,20

d. Ausm.

Gleichm. zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

732    || Bruch schief verlauf. 1

(390 | || | Gleichm. zerdrückt. j|m | 2,195j 10,5 j

Resultat: Das Material ist nach allen geprüften Merkmalen frostbeständig.

3390 Buntsandstein von Keilberg bei Aschaffenburg, blassrotb, gleichmässig feinkörnig.

ec ec O

tJi iO Gi ^ O co t— tr~ l-O co >o

Bruch gleichmässig. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

o    i Ci

&ci P ec ec O O .cu oa ci c i p o\ cq

c f ci c f c f c f c f

äp pp cc_ cp p £ o* ol Oi oT O O

^ r ¹ 4

4-

Keine Aenderung durch den Frost bemerkbar.

o ppp© p

"o o o © o o oe os •—¹• *—¹ tc co -i ^ oe ü< to

o o © p © p

o~© © © © ©

ic os to oe ic oe

IC -1 — Cd -1 rr—

817

786

725

773

Gleichmässiger Bruch. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

2990

d. Au=m.

a 2,31 b 2,29 c 2,28 d 2,30 e 2,30 f| 2,29

Resultat: Das Material ist nach

Buntsandstein von Rauenberg in Baden, dunkelroth, sehr feinkörnig.

964

994

922

836

893

900

Normaler Bruch.

2991

| in 8 Tagen I

9,9 !

! d. Ausm.

traq

Desgl.

Bruch etw. einseitig. || i Desgl.

Normaler Bruch.

Desgl.

geprüften Merkmalen frostbeständig.

2,26

05 o —¹ cc eo 05

o <-1 05 Ci P 1-1

t— t— so co so t-

Gleichm. zerdrückt. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

d. Ausm. in 8 Tagen

2,29    9,4

9,4

i 9,6

Keine

9,8

9,6

9,5 I

0,131

0,078

bemerkeuswertlieu Aeuderuugen 0,08.2 durch den Frost.

I 0,078 I 0,065 0,087

0,024 0,022 | 0,026 1 0,020 I 0,021 0,021

980

964

1006

973

973

936

Normaler Bruch. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl.

d. Ausm. in 8 Tagen

11.9 12,0 11,3

10.9

11,0

2,20 | 11,5

Resultat: Obwohl die Druckfestigkeit im nassen Zustande etwas kleiner als die Druckfestigkeit durch das Gefrieren nicht verringert wurde, noch als

Buntsandstein von Mömlingen bei Obernburga/M., roth, feinkörnig.

d. Ausm.

a 2.20 b 2,20 c 2,16 d 2,24 e 2,22

f 2,18

•C l> iC G5 iC

O O t— O ec O

Normaler Bruch. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl.

craq

2,18

2,18

2,21

2.22

2,21

C5 CT. 05 —1 CT.

O* co 05 cö C H M © o o

Normaler Bruch. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl.

l d. Ausm. in 8 Tagen

887

Keine bemerkeuswertlieu Aenderungen durch den Frost.

Trockenfestigkeit ist, frostbeständig

s 2,21 I 10,8 ! J kann doch wohl das Material, zeichnet werden.

an

2992 Buntsandstein von Iphofen a in Mittelfranken, grau, feinkörnig.

d. Ausm.

2,17

2,16

245 dj 2,16

e 2,16

f 2,16

676

641

677

534

547

518

Bruch etwas einseitig.

Normaler Bruch.

Desgl.

II ' Ziemlich einseitiger Bruch.

Ziemlich normaler Brach.

II Normaler Bruch.

d. Ausm. inSTagen

k 2,17    14.4

1 2,16

2,17

i-O

401 I I

365

394

313

322

306

Normaler Brach.

d. Ausm. in 8 Tagen

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Resultat:

den Frost.

Nicht frostbeständig; der Stein leidet sowohl an der Oberfläche als auch im Innern durch

d. Ausm.

d. Ausm. in 4 Ta

3224 Buntsandstein von Kleinwall- g stadt bei Aschaffenburg, blassroth, ziemlich feinkörnig.

2,08    503

2,12    490

Gleichmässig zer- n drückt.

Desgl.

2,11

2,10

gen

13,2

13,2

2,11

430

Desgl.

2,09

13,3

372 i || 429 I

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

k 2,11

487

Desgl.

2,11

13,2

380

Desgl.

1    2,09

450

Desgl.

2,10

13,3

361

Desgl.

m 2,11

392

Desgl.

ji s | 2,08

13,2

360 . ||

Desgl.

Resultat: Das Material ist nicht hervorgeht.

frostbeständig, wie aus allen der Prüfung

unterworfenen Merkmalen

Normaler Bruch. Etwas einseitig. Normaler Bruch. Desgl. Desgl. Desgl.

0,069 0,017 0,052 0,016 0,050 0,024 0,051 0,016 0,107 0,032 0,079 j 0,024

dem der Frost keine sichtbaren Wirkungen hervorbringen konnte, und dessen

863

862

738

834

803

590 I

Normaler Bruch.

0,198    1,073

Nach dem 5. Gefrieren zeigt derWürfel s einer der gehobelten Flächen deutliche Risse nächst den Kanten und Ecken. Ebenso, aber etwas weniger scharf ausgeprägt, die Würfel r und q. Die gehobelten Flächen sind bei sämmtl. Würfeln mit einer leicht zerreibl. Schichte bedeckt. Nach 11 maligem Gefrieren zeigen sich die Ecken sämmtl. abgemorscht; die oben erwähnten Risse vergrösserteu sich und auch die Stücke nu. p zeigen Kantenrisse parallel den Lagerschichten; nur beim Würfel o sind sie wenigerbemerklich. Nach 12mal. Geii. bröckeln sich beim Würfel u die Kanten eine der geliobelteu Flächen ab, so dass diese Fläche wie fagettirt erscheint. Nach 15mal. Gel'r. zeigen sämmtl. 6 Würfel deutl. schwache Kantenrisse und nach 25mal. Gefr. treten alle die erwähnten Erscheinun-S 2,16    14,0 gen in sämmtl. 6 Würfeln deutlicher hervor.

li 2,16

2,16

2,17

14,3

14,0

14,4

<1

2,17

14,0

um

r 2,16

14,3

d. Ausm. in 4 Tagen

2,13    13,1

b 2,12    13,3

t-b CD

tc t© p p

ec ec ec ec

an

0,147

0,097

612

Desgl.

0,118

0,166

569

Desgl.

0,141

0,147

0,311

0,370

0.115 I 0,113

480 : II

513 ; ||

544 j ||

Desgl.

Desgl.

Desgl.

9.    Risschen an den Kanten und Abblätterungen in den Lagerschichten. Im weiteren Verlaufe nehmen die Abblätterungen stark zu, und am Schlüsse sind besonders zwei gegenüberliegende Ecken abgefallen u. abgerundet.

10.    Kanteurisschen u. Abblätterungen der Kanten uud Ecken. 25.

0,071    1,276

0,030 0,165

Lagerschichten an

Der Stein hat sich wesentl. besser gehalten als a. Die Risschen sind nicht viel grösser geworden, die Ecken ziemlich gut geblieben u. nur an den Kanten einige kleine Stückchen ausgebrochen.

Wie bei Expl. b, eher noch etwas besser.

Wie bei Expl. a, doch am Schlüsse nicht ganz so stark beschädigt.

Wie bei Expl. b, aber am Schlüsse etwas stärker beschädigt.

10. Risschen wie bei Expl. b. Am Schlüsse 0,068 aber sehr stark beschädigt, ähnl. wie bei ; a, nur etwas 'weniger.

0,023

0,023

0,050

O ec

c— co

274 ; ||

338 || |

CJ CO

370 285    ||

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Bezeichnung, Nr. im Haupt verzeichn, d. Lab.

Material und Fundort

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Cu

£’

CU

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Ri eilig zum Lager

Bemerkungen g

i>

Spezifisches

Trockengewicht

YVasseraufnahme

in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Riclitg zum Lager

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches Trockengewicht YV asserauf-nalime in Volum-Proc.

d. Wiegen in 3 Tagen

Gefner-Probe auf Frostbeständigkeit

Verhalten und Aussehen während und nach 25maligem Gefrieren

Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach 15teu etc. Gefrieren.

dem 5ten, 10

nach (

Verlust an Be- xr , SR .

standtheilen, Volum-^ g welche im Wasser ftn|J    j » -g |

löslich unlösl.    ’S ? g

Gew. Gew. Pl’OC ^ bß Proc. Proe.

Gefrieren

Druck

festig

keit

at

Richtgz. Lager

Bemerkungen

: d. Ausm.

3512 Buntsandstein von Milten- a 2,18 berg, dunkelroth, ziemlich

feinkörnig.    b

2,18

2,19

2,20

e | 2,19

in 3 Tagen d. Wiegen in 18 Tagen

li 2,19

780

843

851 M

677    ||

700 ||

Gleicbmässig zerdrückt.

Desgl.

2,17    10,4

11,3

2,18    10,4

11,6

Desgl.

Desgl.

Desgl.

2,19

10,5

11,6

k    2,18    10,7

11,8

1    2,19    10,0

11,0

695

721

765 ! I

701    ||

626 l|

Zierat, gleicbmässig zerdrückt.

Gleicbmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Resultat:

|| Etwas einseitiger ¹¹    Brucb.

Der Gewichtsverlust durch das Gefrieren ist Steine während und nach dem 25maligem Gefrieren d

f 2,18    635

m 2,19

Tl t-h

727    ||

Desgl.

o 2,19

p 2,20

q 2,20 r 2,18 s 2,19

9,8 Die Steine zeigen äusserlich keine Aenderung durch den Frost. In den Aufthau-gläseru bildet sich ein sandiger Bodensatz, welcher allmählich etwas stärker wird, am Schlüsse aber doch ziemlich unbedeutend

0,044

0,035 —0,11

d.

Wiegen

2,19

820

Zieml. gleichmässiger Bruch.

10,1

9,9

9,7

10,1

10,2

klein und die Abminderimg der Druck-Material als frostbeständig bezeichnet

bleibt.

792 M

751    |

646    ||

604    ||

733

Gleichmässiger Bruch.

Desgl.

Etwas einseitiger Bruch.

Ungleichförmiger Bruch.

Gleichmässiger Bruch.

festigkeit, wenn überhaupt vorhanden, so gering, dass im Zusammenhalte mit den werden kann.

Resultaten der Besichtigung der

in

3596

3611

4 Tagen J

10,7 An keinem der Stücke ist während und nach den 25 Gefrieruugen eine Aenderung zu bemerken.

d. Wiegen

n 2,27 o    2,265 10,8

p    2,265 10.7

q 2,26

d. Wiegen — 0,06 2,27

0,011    0,029

Tagen

Tagen

in 4

10,7 |

Resultat: Die Steine haben also äusserlich keine Beschädigung durch den Frost erlitten, auch ist

Gefrieren etwas geringer geworden, um ca. 16% iu der Richtung J_ und um ca. b% in der Richtung ist, so müssen die Steine als nicht ganz frostbeständig qualificirt weiden.

Buntsandstein von Grossheu- a bach bei Aschaffenburg, dun- j kelroth, feinkörnig.

d. Ausm.

2,26

2,25

2,25

2,25

2,26

910 I

910

934

771

892

Schiefer Brach.

Desgl.

Gleiehmässig zerdrückt.

Desgl.

812 |

Gleichmäßig zerdrückt.

Gleicbmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

10,7

Die Kanten der Steine bleiben scharf und die Stücke frei Rissen und Abblätterungen. Im Aufthau-wasser ist ein schwacher, röthliclier Bodensatz sichtbar, der mit der Anzahl der Gefrieruugen etwas zunimmt.

von

Desgl.

Desgl.

r 2,28

10,3

fl

2,26

743

Ungleichmässig zer- ni drückt.

Desgl.

ihr

s 2,27

10,5

748 I

Desgl.

748

Desgl.

732 | ||

Desgl.

708

814

Desgl.

Desgl.

\ eilust an in \Y assei löslichen und unlöslichen Bestandteilen nur sehr geling, aber ihre Festigkeit ist durch das || zum Lager, und da die Festigkeit im wassersatten Zustande nur

ca. 58% der ursprünglichen Trockenfestigkeit

d. Ausm.

Buntsandstein von Hain bei a 2,15

Aschaffenburg, weiss, fein-!

körnig.    j 2,1

780

i:

CU O er

I— »O

2,165 e 2,155

Gleicbmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Etwas ungleichm. zerdrückt.

CT

d. Wiegen inlST

agen

635

620

610

Gleiehmässig zerdrückt.

d. Wiegen in 4 Tagen

n 2,16 o 2,16    9,3

9,6 | An keinem der Steine ist eine Aenderung 0 015 zu bemerken. Dieselben bleiben vollständig lissfrei und sanden auch nicht ab.

Desgl.

Desgl.

d. Wiegen

2,16 I 2,16 :

0,013

0,014

-f- 0,06 — 0,03

700    Gleichmässig zerdrückt.

650 !_J_    Desgl.

0,012 —0,03    2,16    720    J_    Desgl.

0,013    0,00    2,155    640    ||    Desgl.

0,018 — 0,06    2,16    675    j| •    Desgl.

0,017 0,013 —0,09    2,16    670    ||    Desgl.

äusserlich keine Frostwirkungen erkannt werden konnten und die Abnahme der Druckfestigkeit ! und || zum wassersatten Zustande _l_ und || zum Lager nur 85, bezw. 81% der ursprünglichen Trockenfestigkeit istTdoch wohl noch

0,010

0,019

0,015

0,017

Pj 2,16

q 2,155 r 2,155 s 2,155

10,2

9,2

Desgl.

Desgl.

2,16 | 11,7 575 jj 2,15oj 11,4 610 ||

1 m 2,16 | 11,2 j 590 ¹ ||

Leu. ju/u,    ________ der Steine durch das Gefrieren nur ein sehr geringer ist, da ferner

Lager nur 7, bezw. 9% beträgt, so können die geprüften Steine, obwohl ihre Druckfestigkeit im als frostbeständig qualificirt werden.

f 2,16

Resultat: Da hiernach der Verlust

3707 Sandstein aus dem Bruch a Wehrhof bei Neustadt a/A., ^ gräulich-grün.

d. Ausm.

2,20

2,19

2,195

780

730    1|

442

508

461

Gleicbmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

391 I || 409 ¹ || 420    ||

Resultat: Die Trockenfestigkeit leidet zwar Schädigungen, sowie die Verluste sind :

2,19

je 2,19 i 2,17

d. Wiegen inlSTageni

d. Wiegen in 4 Tagen |

n 2,20 | 12 o 2,20 12,

n e'Z?o“chÄTC; °-²¹⁹ b006|- o.44|d-wTj

sich dünne Plälichen parallel zum Lager 0 193    1 754 _1 4Q 9 IQ

ab. Dann schreiten die Abblätterungen I '

■“ den Ecken und Kanten weiter fort, 0,198    1,205 —0,94    2.19

und zwar nicht blos || zum Lager, sondern

auch in anderen Richtungen, so dass zu- I 0,261    1,540 — 1,04    2,18

letzt fast alle Kanten und besonders die Ecken stark abgerundet sind und weitere Stückchen leicht mit der Hand abgebröckelt werden können.

O Tl

445 j I

Gleicbmässig zerdrückt.

Gleicbmässig. Bruch. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Gleicbmässig. Bruch.

Desgl.

Einseitig zerdrückt.

Gleicbmässig. Bruch, jj Desgl.

Desgl.

durch den Frost nur unbedeutend, aber die Festigkeit im 50 bedeutend, -dass das Material als nicht frostbes

Pt    (K?

er

2,20

2,20

12,0

12,8

r    2,19    12,8

|

s | 2,20    12,9

an

0,147    1,444

0,227    1,799

satten Zustand ist gegen die Trockenfestigkeit so gering, und die äusserlich durch bezeichnet werden

— 1,11! 2,18 — 1,13; 2,18

muss.

Bauschinger, Mittheilungen. XIX.

417

Desgl.

Desgl.

449 ;J_

324 ||

312 | ||

254 ; ||

den Frost hervorgebrachten Be-

Desgl.

Desgl.

Desgl.

20

27

Bezeichnung, Nr. im j

Material und Fundort

3708 Sandstein ans dem Bruche Belirbach bei Neustadt a/A., gelblich.

3223

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtgzuni Lager

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Richtg zum Lager

pj

•.

CD

1-b Cl> Oj O O fc

p-

LA tA tA IO IO IO k, L. ►— to g CO CO © © © g

Oi W Oi ^ ^ rfx GO —J P- © tA IA m w cc *m cc ca

Gleichmässig. Bruch. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

2,18

Bemerkungen

in 9 Tagen

14.3

© © © t— CO O-l I - CO CM Ol

Exemplar Spezifisches Trockengewicht Wasseraufnahme in Vo-lum-Proc.

Resultat: Nicht frostbeständig, aus denselben Gründen

er

2.    tA tA

3    i-^ ^

CO CO

H J-H

Gleichmässig. Bruch.jj Desgl.

Desgl.

Nach dem Lager ' gespalten.

Gleichmässig. Bruch. Desgl.

d. Wiegen

2,17

2.17

2.18 2,18 2,18 2,19

10M 05 CM CO lO £ -rtf CO CO CO CO CO

i—i r*H r-H tH v—t

Gefrier-Probe auf Frostbeständigkeit

Verhalten und Aussehen während und nach 25maligem Gefrieren

Die Ziffern 5., 10, 15. etc. bedeuten: nach dem 5,e", 10te", 15ten etc. Gefrieren.

Verlust an Be-standtheilen, welche im Wasser

löslich unlösl.

Gew. Gew. Broc.

Proc. Proc.

Volum

änderg

nach dem Gefrieren

Spezifisches Trocken-ge wich t,

Druck

festig-

keit

at

Richtgz. Lager

Bemerkungen

Schon nach dem 3. Gefrieren sanden j ¹ sämmtliche Würfel ab, die Ecken und ; Kanten werden stumpf. Nach dem 5. Ge- j frieren werden die Abhlätternngeu stärker und besonders die Ecken stark angegriffen. Weiterer Verlauf wie beim vorigen Stein, nur ist die Zerstörung noch stärker, namentlich sind die deutlich sichtbaren, bräunlichen Lagerschichten stärker gelockert.    |

j© © © © © © h—¹ I—‘ © I—¹‘

»J O¹ C c © CO © CO CO ©

1,406 —0,59 1,764 —0,91 1,702 —0,94 1,709 —0,84 2,188 — 1,08 2,036 — 1,39

tA LA tA LA tA tA ^

“sS

-1 O' Qi © O¹

t— CO Ol © lO CO rfl CO CO © i-O © CO CO CO Ot Ol

Gleichmässiger Bruch. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

j d. Ausm. I

Sandstein von Burgpreppach a 2,07    800

bei Hassfurt, grau, mit Rostflecken , sehr feinkörnig.

95,76% Sand,

1,22 „ Lösl. Kieselsäure,

1,73,, Thonerde,

0.53,, Eisenoxyd,

0,88 „ Wasser (Glühverlust),

Spuren von Magnesia (Ki-liani).

Resultat: Frostbeständig, nach

2,07

Etwas einseitig zer- g drückt.

Gleichmässig zer- j h drückt.

Desgl.

Desgl.

Ungleichm. zerdrückt. j

Gleichmässig zer- | drückt.

d. Ausm.

inlOT

2,045

2,09

agen

12,6

670 ! I

12,2 |    795 jj

600

675

870

710

der Prüfung unterzogenen Merkmalen.

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

d. Ausm.

in 4 Tagen

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

11

2,11

2,10

2,05

2,09

2,03

2,09

11,6

11,6

12,7

12,2

13,0

11,5

Sämmtliche Würfel bleiben während des 25maligeu Gefrierens unverändert, nur die Aussenflächen scheinen etwas poröser geworden zu sein.

0,049 0,009 0,061 0,009 0,033 i 0,008

0,051 0,018

0,032 0,016 0,051    0,010

910

900    |

630

895 !=

670

930

Gleichmässig zerdrückt. Desgl.

Bruch etwas schief, nach einem gelben Durchgang verlaufend.

Gleichmässig zerdrückt; mit vielen gelben Flecken.

Normaler Bruch.

— Desgl, Mit vielen gelben Flecken wie Expl. q.

3020 Keuper - Sandstein von u. Wassertrüdingen, braun, sehr feinkörnig.

Die Exemplare g—m sicherlich von einer andern Bank, c als die a—f.

d. Ausm.

1,91

481

3029

b 1,91

1,91

1,89

1,91

1,87

479

507

250

Resultat: Nicht frostbeständig hervorgeht.

3287' Keuper-Sandstein aus dem Sassendorfer Bruch bei Bamberg, gelb, mit dunkleren Lagerschichten; ziemlich grobkörnig.

Resultat:

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

d. Ausm. mliragen

2,02 18,2

Desgl.

Desgl.

Desgl.

230 jj 250 ||

wie deutlich genug aus den Frostwirkungen in der betreffenden Spalte

d. Ausm. !

1,92    286

1,92

267

LA tA

© © tA OO

2,02

Desgl.

2,02

00 OD

CM

IA

18,2

18,1

2,02    17,8

25. Schwache Abhlätternngeu au einzelnen 0 036    0,100

Ecken, sonst kein Fehler, die Kanten im ¹    ’

Ganzen ziemlich scharf.

25. Kantenrisse; Lockerung in einer Lagerschichte.

25. An deu gehobelten Druckflächen haben sich, von den Ecken ausgehend, Plättchen abgelöst. Die übrigen Kanten sind scharf geblieben, zeigen auch keine Bisse.

Ursprünglich ein Riss an einer Ecke.

25. Der Stein hat sehr stark gelitten, zeigt starke Abblätterungen und Risse an den Ecken und Kanten.

25. An den Kanten in der Richtung der Lagerschichten stark aufgeblättert.

25. Wie beim vorigen.

0,051 0,115 0,057 0,305

0,075

0,253

0,066

0,046

0,055

0,360

660 i |

648 M

642 j_j_

350 ⁵ ||

336    ||

353 ||

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

c 1,95

dj 1,92

253

Desgl.

208 | || e 1,98 : 230 ||

f 1,99 ' 193

Desgl.

Einseitig zerdrückt.

Gleichmässig zerdrückt.

d. Ausm. in 5 Tagen

g! 1,935

15,1

192

Gleichmässig zerdrückt.

d. Ausm. lin 5 Tagen

11    1,94    14,3

CO ~co

16,0

17,5

k 1,955 16,3

1    1,93    14,2

151

128

Desgl.

Einseitig zerdrückt.

138    ||

97    ||

m 1,95    16,3    216

Gleichmässig zerdrückt.

o 1,95

15,8

Desgl.

Desgl.

p 1,98

11,9

q 1,91    16,7

Das Material wird an der Oberfläche vom Frost angegriffen; ob auch die Druckfestigkeit die Nässe und durch den Frost leidet, lässt sich wegen der grossen Verschiedenheit der Probt nicht bestimmt sagen.

r 1,95

15,6

1,98

14,0

10. Ecken uud Kanten etwas abgerundet; Beginn eines schwachen Absandens; die äussersten dünnen Schichten sind erweicht und blättern sich leicht ab. Dieser Vorgang schreitet fort, doch bilden sich keine Risse. 25. Der Stein noch ziemlich gut erhalten,

; nur sind die Kanten und Ecken abgerundet. 10. Wie beim vorigen; ähnlich der weitere Vorgang. Der Stein hatte schon ursprünglich einen Riss parallel zur Schichtung. Die Ränder dieses Risses zeigen sich schliesslich bedeutend angefressen und ausserdem 2 Ecken ziemlich stark beschädigt. Vorgang im Ganzen wie bei Expl. n. Am Schlüsse zeigen sich nur einige Ecken an-i gefressen u. ein Lagergang etwas angegriffen. Vorgang im Ganzen wie hei Expl. n. Schliesslich mehrere Ecken und zum Lager parallele Kanten stark angegriffen. Alles wie beim vorigeu, nur der Angriff des Frostes etwas weniger stark. Alles ähnlich wie beim vorigeu Expl.

0,03    0,22

0,04

0,03

0,04

0,04

0,98

0,35

0,59

0.45

0,03 | 0,57

291

200 I

302

133

223

253 ||

Ziemlich gleichmässig zerdrückt.

Sehr fehlerhaft.

Ziemlich gleichmässig zerdrückt.

Einseitiger Bruch.

|| Ziemlich gleichmässiger Bruch Desgl.

4*

Bezeichnung, Nr. im ] Hauptverzeichn, d. Lab.

Material und Fundort

3392 Keuper Sandstein von Ebelsbach bei Bamberg. Würfel von 6 cm Kantenlänge, weiss, feinkörnig.

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Gefrier-Probe auf Frostbeständigkeit

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Rieht# zum Lager

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum Proc.

Druck- äC festig- s keit |r

Bemerkungen

vord. Gefrieren

nach dem Gefrieren

at

23

Exemplar Spezifisches Trockengewicht \V asserauf-nahme in Vo-lum-Proc.

Verhalten und Aussehen während und nach 25maligem Gefrieren

Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5,e", 10leu, 15,e“ etc. Gefrieren.

Verlust an Be-standtheilen, welche im Wasser

löslich unlüsl.

Gew- Gew. Proc. Proc Proc.

Volum-

änderg

Spezifisches

Trocken

gewicht

Druck

festig

keit

at

Richtgz.Lager

Bemerkungen

d. Ausm.

2.17

2.15

2.17

U' © ©

co co ©

© CM CO

Gleichmässig. Bruch.. Ebenso.

Bruch schief verlaufend.

d 2,04

394

d. Wiegen

2,09 2,19 i 2,19 k 2,09 2,19

d. Wiegen

crc/q

341

488

457

258

IO LO

|j Korn etwas gröber, 1

als bei a, b, e, eu. f. m 2 19

Bruch gleichmässig.

Desgl.

281

285    ||

Gleichmässig. Bruch Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

in 4 Tagen

14.7

12.8

acr"

Ins IO to

©^

© CO

«o

cc

lo to

CO “-4 QC

Keine Aenderuug durch deu Frost bemerkbar, ausser einem schwachen Ab-* sanden au Kanten und Ecken, was übrigens auch schon durch das Wasser allein bewirkt worden sein kann.

d. Wiegen

0,029 0,089 4-0,22 2,085 | 0,018 0,040 4- 0,09 2,185

0,019 0,045 4-0,30 2,175 0,027 0,051 4-0,17 2,18 0,018 0.086 4- 0,26 2,085

co co cc © ^ ©

© © cc?

CO CM l -

© lO co

Resultat: Die Steine haben im nassen Zustande eine erheblich geringere Festigkeit als im trocknen und durch den Frost, wenn überhaupt vorhanden, nur klein. Dessbalb kann das Material wohl noch als

s 2,18    12,8

sanden während des Gefrierens etwas ab. Trotzdem ist ihr Verlust nur ein geringer und nahezu frostbeständig bezeichnet werden.

0,027 0,040 4- 0,13 2,175    521.

Leicht absandend.

I Geschlossener als der vorige, feinkörniger.

kom u. Ausscliu. wie heim Wie vorhin.

Wie Expl, n im Korn und leicht absandend, wie dieses.

|| Feinkörnig u. geschlossen wieq.

die Festigkeitsverminderung

vor.

3727 Molassen-Sandstein aus den Brüchen bei Echelsbach (Weilheim), 1. Bruch.

d. Ausm.

a 2 64

1005

| d. Wiegen inl7Tagen

Gleichniässig zer- g 2,655    2,34

drückt.

§44    Gleichniässig zer

drückt.

©l SM © L — CO CO CO CM Cm C i Cm cT

1199

1261

967

998

868

Desgl. Desgl. Desgl. Desgl. Desgl.

|| hj 2,67 ¹¹ •    2,65

k 2,66

1    2.65

m 2,655

Ins LO IC LO IC CO -1 co ifs- © CO ~4 fcO ©

© © CM CO © © CO lO CO CO c— c— t— t—

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

jd. Wiegen

n 2,67 o j 2,67 pj 2,665 q 2,67 r 2,68 s 2,67

in 4 Tagen

1,95

1,86

2,08

1,86

1,79

2,14

Expl. u bleibt äusserlich unverändert und Q Q52 ist am Schlüsse nur schwaches Absandeu

0,106

au demselben bemerkbar. Bei Expl. o _ sanden nach dem 20. Gefrieren Kanteu G,U<o und Ecken etwas ab; am Schlüsse können 0,083 von Ecken und Kanten kleine Theilcheu

mit dem Fingernagel leicht abgelöst werden.

Aehnlich verhalten sich p und q. Bei Expl. r ganz schwaches, bei s etwas stärkeres Absanden am Schluss.

j 0,086

0,121

©©©©©©

© © © © !-*■ o

© © O« tO CO — CO O’ LO -J LO

++++4-+

p*

LO ©

CO Ttl t— © CM CM t* iß

© ©" ©" ©" ©" ©"

o iß iQ iC

g>© lO >c »o © © © © ©

^ cm" cm" cm" cm" cm" cm"

1261

1152

1140

1059

889

1018

Gleicbmiissig zerdrückt. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Result at: Die Druckfestigkeit leidet Frostwirkungen wohl bemerkbar

durch das Gefrieren nicht; da aber die Druckfestigkeit im nassen und die Verluste nicht unbedeutend, so muss das Material als

Zustande nur 73% (_!_) und 79% ( || ) der r. nicht ganz frostbeständig bezeichnet werden.

beträgt und die in betreffender Spalte vorgetragenen

3728

d. Wiegen¹ inlTTagen

Resultat: Die Druckfestigkeit leidet zwar durch das Gefrieren nicht; da aber die Druckfestigkeit im nasser Frost Wirkungen, sowie die Verluste ziemlich bedeutend sind, so muss das Material als nicht frost

Molassen-Sandstein aus den a Brüchen bei Echelsbach (Weilheim), 2. Bruch. ! b

d. Ausm.

2,48    1096

IO ©

2,495

— I -M —4 CO CO

CO — I CO IC to

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

© © Ü"

863

774

683

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

a o Pi er 5h

Wiegen in 4 Tagen

2,50 ; 6,72 2,54    6,01

2,495 6,85 2,5351 5,98 2.53 ; 5,98 j 2,50 I 6.84

d.

Sämmtl. Expl. beginnen nach dem 15. Gefrieren schwach abznsauden, besonders an den Kanten. Am Schlüsse lassen sich an den Ecken kleine Plättchen ablösen ; auch sind Risse bemerkbar, parallel zu den Lagerschichten, an den darauf senkrechten Endflächen und parallel zu den Kanten.

0,114

0,099 i

0,121

0,101

0,117

0,135

© © © © © ©

© © © © © © ü'OifcOCOrf^tf^ o> to C CO cc

d. Wiegen

4- 0,09 2,495 4-0,23 2,53 4-0,14 2,49 4-0,14 2.53 4-0,10 2,525 4-0,14 2,49

924

1099

1117

1013

953

1024 | ||

Gleichniässig zerdrückt. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Zustande nur 70% Qj und' 75% ( j| ) der Trockenfestigkeit beträgt und die in betreffender Spalte vor*etra*enen beständig bezeichnet werden.

3729

Molassen-Sandstein aus den Brüchen bei Echelsbach (Weilheim), 3. Bruch.

d. Ausm.

a 2,52    1192

I¹ d. Wiegen inlTTagen Gleichmässig zei- . g 2,58    4,50

drückt.    |

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

.s

CO Or CO CO fcO CO ^

co b< 4 b« © ib f

CO LO © ©

Wiegen

Diese Steine halten sich etwas besser als die vorigen beiden Sorten, immerhin ist auch bei ihnen am Schlüsse die Wirkung des Frostes zu bemerken, indem besonders au Ecken und Kanten ein Absandeu statt-fiudet und kleine Theilcheu sich ablösen lassen. Risse sind nicht zu bemerken.

0,036 -f-0,18 0,026 -f 0,14 : 0,034 4-0,22 ! 0,035 4-0,20! 0,076 ]4- 0,10! 0,050 4- 0,34

943    Gleichmässig zer

drückt.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

2,62

1222 | 1285 1205 1225 1059 1194

© ©    O    O    O    O

© ©    o o    ©    ©

—l    ©    ©    ©

© co    ©

Gleichniässig zerdrückt. Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

2,645

2,62

2,62

2,545

2,62

2,625

2,63

2,55

2,63

4,12

5.72

4,12

3.33

6,16

924

b . 2,56    1156    %

ci 2,545| 1140 d' 2,51    1083    ||

e 2,54 i 1161 i| f 2,565| 1250    ||

Resultat: Aus gleichen Gründen, wie bei dem Material aus dem ersten Bruch (Nr. 3727) (die Druckfestigkeit ganz frostbeständig bezeichnet werden.

PC

to LO IO IO io

928

879

785

791

II

im nassen Zustande beträgt 80% (_[_■) und 70% ( || ) der Trockenfestigkeit) muss das vorliegende Material als nicht

2993 Cement-Mörtel aus 1 Theil a Cement und 4 Theilen feinem Sand, 91 Tage alt (hei den Trocken-Druckproben). Würfel von 8cm Kantenlänge.

d. Ausm.

1,92

84

1,93    86

Gleichniässig zerdrückt.

Etwas einseitig zerdrückt.

Resultat: Aeusserlich durch den Frost ziemlich stark angegriffen, aber das innere Gefüge nicht gelockert, die Druckfestigkeit nicht gemindert.    _

d. Ausm. in4Tagen

c 1,95

14,6 Nach dem 5. Gefrieren an einer der Flächen, wahrscheinl. der beim Einschlagen oberen, ; starke Abblätterung.

i immer mehr Blättchen ab. Am Schlüsse sind

d 1,88    16,2

Später lösen sich

die Kanten sehr porös und sehr zerfressen.

Dieselben Erscheiunngeu wie bei Expl. c. nur schärfer und’die Zerstörung vollständiger. Nach dem 25. Gefrieren Abblätterungen auf allen Seitenflächen. Die Kanten sind porös und morsch.

0,250    1,899

0,316 3,116

97 —

74

Normaler Bruch.

Desgl.

2994

d. Ausm.

Cement Beton aus 1 Theil ; a 2,23 Cement, der gleiche wie bei 2993, 2 Thl. Sand, 3 Thl.

Kleingeschläge, 78 Tage alt b 2.23 (bei d. Trocken-Druekproben).

Wiirfel von 8cm Kantenlänge.

Resultat: An der Oberfläche ziemlich, im Innern vollkommen frostbeständig.

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

d. Ausm. in 3Tagen

2,23

8,8

2/24

8,8

Nach 5 Gefrierungen Abtrennung kleiner Theilchen. doch bei Weitem nicht in dem Maasse, wie bei Nr. 2993. Nach . 25 Gefrierungen schwache Abblätterungen und an einzelnen Stellen bröckeln die Kanten beim Berühren sehr leicht ab.

0,108 0,135

0,127 | 0,192

206

184

Normaler Bruch.

Desgl.

IV.

Tabel

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse >-*■ des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3    4    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

9    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

11

13    |    14

Vor dem Gefr.

15

16    |    17

18

19

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung. Die Zittern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10ten, 15ten etc. Gefrieren

Nach 25 maligem Gefrieren

20

I 4:

Volumens

Proc.

Trocken- ^ s r gewichts er 2, Proc. | 2

Spezifisches

Gewicht

13ruck festig-• keit

at

Bemerkungen

3324

Maschinenstein von Wald- a kircli bei Emmendingen. Format: 25 X 12X0,5c/u. ; Farbe: dunkelroth. Hartgebrannt. Die zwei Stirnflächen j und eine Hauptfläche glatt, j die andern rauh. Bruch dicht, b aber nicht glatt.

1,74

228

1,695

263

T-!

CO iO

I- l-

373

Bei 195 at Knistern, bei 200 at Absprengen von Platten; ungleich-massig zerdrückt; das zur Bestimmung des spez. Gew. benützte Stück sehr eompakt.

Bei 190 at die ersten Risse.

Bei 260at Knistern.

1,74

1,805

1,64

1,835

1,625

26

23

30,5

21

30

320 Bei 170 at Knistern und feiner Riss.

327    Bei 255 at Auftreten

von Rissen.

141    Bei 125 at Auftreten

von Risseu.

406 Bei 365at Abblätterungen und Krachen.

BeilOO rtAstarkesNach-geben und Risse.

116

ZA

1,715    26,5 Ursprünglich schon aus zwei Stücken bestehend, die verschiedene

Risse zeigen. 5. Das kleinere der beiden Stücke ganz zerklüftet und zersprengt. 10. Kurzes Risseheu auf einer^ßreitseite grösseren Stückes; Querri-sse an einer Kurzkante desselben schon ursprünglich vorhanden waren, werden schlechter 15 ’ Ein grosser neuer Sprung im kleinen Stück. 20. Neuer Spruu« auf der Bruchfläche des kleinen Stückes. 23. Mehrere kleine Risschen auch auf der Bruchfläche des grösseren Stückes

1,727    26

des

die

4- 0,25

4- 0,01

1,711

141

Bei lOOnf die.ersten Risse.

Ursprünglich verschiedene Risse. 3. Querriss über eine Stirnseite, _i_ f) 08 4- 0 04 aut beide Breitseiten sich erstreckend. 5. Dieser Querriss hat '    ’    '    ’

sich verlängert. 10. Derselbe hat sich noch weiter verlängert 25. Mehrere kleine neue Risschen auf einer Stirnfläche und“auf

1,725

275

Bei 245r/f Abblätterungen und die ersten Risse.

O'

357

Von 170 at an leises Knistern Abspreugen v.Stücken.

bei 350 at

1,672 29

1,68

• t 1,78

215 Bei 140 at Absprengen von Stücken au einer Kaute, bei 200 at stärkeres Krachen uud Absprengen von Bruchstücken ; Bruch etwas einseitig.

405 Bei 260at Krachen;

Bruch einseitig.

1,774 25

1,72

Mittel: Interpolirt:

CO Ol

t—    L-

iS

CO

307

1,73

262

— 90% der Trockenf.

290

270

einer Breitseite.

Ursprünglich verschiedene Risse, darunter zwei Qnerrisse über je eine der Mittelkanten der beiden Stirnseiten. 3 Der eine jener Querrisse ist länger geworden und zu dem andern auf derselben Stirnseite ein neuer gekommen, der über die andere Mittelkaute geht, auf die Breitseite hinüber. 5. Der eine jener Querrisse hat sich verlängert und beiderseits verzweigt. Neue Querrisse über eine Längskante. 15. Weitere Verlängerung eines jener Querrisse. 20. Verlängerung noch eines jener Querrisse der, über die ganze Stirnseite gehend, auf die Breitseiten sich erstreckt.

Ursprünglich tiefe Risse, Falten und feine Einrisse. 3. Klaffende Querrisse über eine Stirnseite nach den beiden benachbarten Breitseiten. 5. Aufblätterungen an einer Breitseite. 10 Neuer Riss an einer Längskante einer Längsseite. 15. Jene Aufblätterungen vergrössern sich. Neuer Querriss über eine Längskante 25. An einer Ecke fallen Stückchen ab.

auf einer Stirnseite.

4- 0,22 — 0,01 1,668

4- 0,25 -f 0,05

Feine neue Risschen I

164

1,770    215

199 !

Bei l35of die ersten Risse.

Bei 195at die ersten Risse.

= 74 °/o der

urspr. Trocken festigkeit.

Resultat.

Die Festigkeit im nassen Zustande beträgt zwar 90% der Trockenfestigkeit, aber der Stein Festigkeit leidet durch den Frost beträchtlich. Er ist daher als ni cht frost beständ ig zu qualiftcieren.

wird durch den Frost stark zerrissen (woher wohl auch die scheinbare Volumvergrösserung

rührt, und seine

1,793

24

3325 Maschinenstein von Ziegel- a hof bei Ottenburg. Format:

25 X 12 X ö,5 cm. Farbe b roth mit vielen weissen Stein- | körnern eingesprengt. Ziem- e lieh hart gebrannt Keine | der Seitenflächen glatt, alle d gleichmässig körnig, nur eine Breitseite rauhlöcherig; Bruch ähnlich, ziemlich porös.

1,79

1,75

1,84

1,73

1,78

1,84

230 Bei 210 at die ersten o-Risse.

215 Bei 205 at die ersten h Risse.

262 Bei 235 at die ersten Risse.

170 Bei 140at die ersten Risse.

CO    1-0 lO

I—    I— t—

t—r t—i

1,86

24,5    135

CO lO CM

OS

rH

© o

O CO

176

137

224

Bei 125at die 1. Risse; Bruchstück für das spez. Gewicht enthält viele weisse Steine.

Bei 20Qat die ersten Risse.

1,75

iO

CM

131

Bruch erfolgt ohne vorherige Anzeichen.

Wie vorher.

Bei Ydbcit Auftreten von Rissen.

Bei lbOrtt Auftreten von Rissen.

Bei 125 at Auftreten von Rissen.

1,906

1,846

1,841

Ursprünglich Risse und ein breiter Spalt. 5. Querriss über eine Stirnseite bis auf die benachbarten Breitseiten. Querriss auch über eine Langseite bis auf die benachbarten Breitseiten. 10. Letzterer Querriss nach beiden Seiten bin verlängert. Neuer Riss inmitten einer Breitseite. 15. Noch ein solcher.

18,5 Ursprünglich eine Breitseite sehr löcherig und rissig. Keine Veränderung durch den Frost.

Ursprünglich eine Längskante etwas rissig, auf einer Breitseite tiefe Löcher, aber keine Risse; Risse an einer Kurzkante. 25. Von dieser Kurzkante löst sich ein Stück ab.

Ursprünglich schiefer Riss an einer Mittelkante, eine Ecke rissig. 5. Die von dieser Ecke ausgehende Mittelkaute ist rissig geworden ; sonst keine Veränderung mehr.

— 0,17 4-0,02

+ 0,08 -f-0,03

20

21

— 0,02 — 0,03

1,795

1,905

1,846

4- 0,06 — 0,02 1,840

140

186

207

254

Bei 100at Abblätterungen und Entstehen der ersten Risse.

Bei 145at die ersten Risse

Desgl. bei 190at.

Desgl. hei 210aL

1,845

Mittel: Interpolirt:

oo

OS CO

I- oo

Ü’

206 190 275 !

1,78

140

= 74 °/o der Trockenf.

197

= 72°/o der urspr. Trockenfestigkeit.

nur 72% der

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande beträgt nur 74, die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren sind, hat zwar nur der eiue, r, durch den Frost beträchtlicher gelitten, die anderen drei nur unbe-3—4 Stunden, dazwischen aber auch über Nacht, im Gefrierkasten blieben, zeigten zwei nach dem Breitseite erstreckte. Das Material muss daher, wenn auch nicht als ganz, doch nahezu unbes tändig

ursprünglichen Trockenfestigkeit. Von den vier, dem Froste ausgesetzten Steinen, welche oben angeführt deutend; aber unter den fünf Steinen, welche ausser jenen auch dem Gefrieren ausgesetzt waren, jedoch nur immer 25. Gefrieren je einen langen Längsriss auf der einen Breitseite, der sich über die eine Stirnseite auf Oie andere gegen Frost qualificirt werden.

Bezeichnung, Nr. im I Hauptverzeichnisse + des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3326 Maschinenstein von Waltersweier bei Olfenburg. Format: 24 X 11,5 X 5,5 cm. Farbe rotli mit eingesprengten weissen Körnern. Ziemlich hart gebrannt. Alle Flächen gleichmässig körnig, nur eine Breitseite rauh und löcherig; Bruch ähnlich, porös.

Mittel: Interpolirt:

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

1,83

1,72

1,81

1,93

1,78

1,82

1,815

CO —3 O GO

Resultat: Die Festigkeit im nass< seine Festigkeit dadurch nur

3327 Maschinellstem von Wolter-j dingen bei Donaueschingen. Format: 27 X 13,5 X 5cm. Farbe roth mit eingesprengten weissen Körnern. Ziemlich hart gebrannt. Alle Flächen gleichmässig körnig, | nu eine Breitseite rauher un löcherig; Bruch porös und löcherig.

a 1,76

1,76

1,76

1,77

1,74

1,77

Druckfestig- ; keit

at

Bemerkungen

Exemplar

II'

10

11

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

ll T—l

13 |    14

Vor dem Gefr.

15

18

19

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Aach 25maligem Gefrieren

20

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem

etc. Gefrieren

5ten, 10ten, 15

ten

Volumens | + Proc.

__n

Trocken- 8 = ?

^ S 3 ®

CT>

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

156 Bei 150rtf die ersten g Risse. Das sp. Gew. wurde au einem ganz ,    .

gebliehenen dunkel ge- ^    1 ,oUO

färbten Eckstück bestimmt,das viele weisse ;

Steine enthält.

167 Bei 145«£Knisternund 11. erste Risschen. ¹

232 Bei 175a£Knisternund erste Rissclien.

Bei 120at Risse. Das sp. G. wurde an einem dunkel gefärbten Eck stück bestimmt, wie bei Expl. a; aber die Färbung noch dunkler.

Bei 135 at Risse an einer Ecke.

Bei 220 at Knistern und Rissbilduug.

1,725

1,77

1,815

1    1,78

192

194

286

206

165

190

26

144

24

25,5

23

25,5 !

181

GO ■ CM Ci

H CU

CO

4—

Bei 135at Auftreten von Rissen.

Bei 175 at Nachgeben und Auftreten von Rissen.

Wie vorhin.

Bei 200u£ Auftreten von Rissen.

Bei 185at Auftreten von Rissen.

r 1,888

s 1,723

t 1,757

U 1,825

20

28

25,5

23

1,78

186    > 100 °/o der Trocken f.

1,80

Ursprünglich Risse auf beiden Breitseiten; 10. Riss über eine Längsseite nach beiden Breitseiten. 15. Neues Risschen auf einer Breitseite, im Zusammenhang mit dem vorhin entstandenen Riss. 25. Verzweigte feine Risschen auf einer Breitseite.

Ursprünglich nur ein Riss auf einer Breitseite. 3. Zwei nahezu parallele Querrisse über eine Längskante nach den anliegenden Seiten, der eine über die ganze Breitseite gehend. 5. Letzterer hat sich verzweigt und geht über die nächste Mittelkaute auf die Stirnseite; auch der andere hat sich verlängert und verzweigt. 10. Aufblähen am Zusammenlauf jener Risse auf der einen Breitseite. Risse auch auf der anderen. 15. Vorhandene Risse erweiterten und einer verlängerte sich. 20. Auf einer Breitseite am Zusammenkunftsort zweier sich rechtwinkeli«- begegnender Risse starke Zerklüftung. 25. Die bereits vorhandenen Risse schlechter geworden.

Ursprünglich zwei Risse auf einer Breitseite und ein rissiges Loch auf einer Langseite. 3. Querriss über eine Langseite nach beiden anliegenden Breitseiten; neuer Riss auf einer Breitseite. 5. Neuer Querriss über eine Stirnseite nach beiden benachbarten Breitseiten. 10. Jener Querriss nach 3. verlängerte sich nach beiden Seiten und der Riss auf der Breitseite ebenfalls. 20. Vorhandene Risse haben sich verbreitert, einer verlängert. 20. Ein Stück abgefroren; Risse am grösseren Stück verlängern sich. 25. Die bereits vorhandenen Risse schlechter geworden.

Ursprünglich drei Risschen auf einer Breitseite. 5. Querriss über eine Stirnseite auf beide benachbarte Breitseiten. 10. Starker Riss über eine Längsseite nach beiden Breitseiten, wo er sich verzweigt. Jener erst entstandene Querriss hat sich verlängert. Sonst- keine Veränderung mehr.

4-0,06 + 0,04

+ 0,57

+ 0,12

+ 0,50

1,888

+ 0,04 1,713

— 0,30 1,750

223    Bei 105 at die ersten

Risse.

91

127

+ 0,02 1,810 166

152

Desgl. bei 70 at.

Desgl. bei 105 at.

Desgl. bei 150 at.

= 80% der

urspr. Trocken testigkeit.

Zustande ist zwar nicht kleiner, als die im trockenen, aber der Stein i 20% verringert wird, so muss er doch als nicht frostbeständig

wird durch den qualificirt werden.

krost sehr stark zerrissen (woher wohl auch die scheinbare Volum-Vergrösserung rührt); und obwohl

II

203

Bei 135n£ Knistern, jl g die ersten Risschen.

258 Desgl. bei 200 at. ^

250 Desgl. bei 200at.

236

215

243

1,755

1,76

28

28

1,77    26

184

201

209

1,763;

1,775,

27

27

Desgl. bei 190ai.

Desgl. bei 170«£.

Desgl. bei 200at.

1,77

26,5    252

1,76    26,5

Bei 220at Abblätterungen und Bildung von Rissen.

233 Bei 220 at Bildung von Rissen.

1,795

1,776

25

26

Ursprünglich rissige Falten auf beiden Längsseiten. 5. Risschen auf einer Breitseite. 20. Auf einer Breitseite ein Schieferchen, unter dem ein Steinchen lag, abgespruugen.

Ursprünglich zwei Risse auf einer Breitseite. 3. Neuer Riss auf derselben Seite. 5. Falten auf einer Langseite sind rissig worden. 15. Ebenso eine Falte auf einer Breitseite.”

Urprünglich Risse und tiefe, rissartige Falten. 5. Querriss über eine Stirnseite nach beiden Breitseiten. 10. Derselbe hat sich nach einer Seite hin verlängert. 15. Neue Risse auf einer Breitseite. 20. Risse um ein Steinchen unter der Oberfläche einer Breitseite. 25. Feine Risse um ein Steinchen auf einer Breitseite.

Ursprünglich Risse auf beiden Breit- und Spalten auf beiden Langseiten. 5. Falten auf einer Stirnseite bildeten sich zu Rissen aus; Querriss auf einer Breitseite an einer Mittelkante. 10. Letzterer verlängerte sich über die Stirnseite nach der anderen Breitseite und bog auf der ersten rechtwinkelig ab. 15. Dieser Riss verlängerte sich noch weiter 20. und noch weiter. Kleiner neuer Riss auf einer Breitseite.

— 0,14!+0,14

1,769

218

Bei 170 at die ersten Risse.

ge-

— 0,09

— 0,01

+ 0,01

0,00 1,777

+ 0,04

1,796

+ 0,12 1,778

200

164

216

Desgl. bei 175 at.

Desgl. bei 145aL

Desgl. bei 190 at.

Mittel: Interpolirt:

1,76

1,775

234

265

II

1,76

216    = 92°/ü der Trockenf.

1,775

224

= 85% der urspr. Trockenfestigkeit.

Ke s ul tat: Die Festigkeit im nassen Zustande beträgt zwar 92 und die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren die bei den Exemplaren t und u entstandenen Querrisse über eine Stirnseite nach beiden Breitseiten

noch 85% der ursprünglichen, aber die in Col. 15 aufgeführten Frostwirkungen sind doch so bedeutend und namentlich hin so bedenklich, dass der Steiu zwar nicht als ganz, aber doch fast unbeständig gegen Frost qualificirt werden muss.

Bauschinger, Mittheilungen, XIX.

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse *-des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3328 Handsteine von Dettenheim. Format: 25 X 12,5 X 6 cm. Farbe: gelb. Weich gebrannt. Alle Seiten gleichmässig körnig und faltig, nur eine Breitseite rauher und löcherig. Bruch porös, von schwamm -artigem Ansehen.

Mittel: Interpolirt:

131    4    |    5    !

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

t-

8    9    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

11

13    14

Vor dem Gefr.

15

16    |    17    |    18    |    19    |

Nach 25maligem Gefrieren

20

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10ten, 15tea etc. Gefrieren.

(+) Zu- oder (—) Abnahme

des

Gß

Proc.

c -2

§

o ---• s-t

2 g et,

rH 8?

Spezifisches

Gewicht

Druck! festig-keit

at

Bemerkungen

1,39

1,39

1,46

1,45

1,44

1,415

35

44

96

111

59

79

Bei 18 at Abblätterungen.

Bei 30 at die ersten Risschen.

Desgl. bei 66 at.

Bruch ohne vorherige i Anzeichen, plötzlich. |j

Bei 43 at die ersten Risschen.

Bei 42 at die ersten ] Risschen.

1,43

1,43

1,415

1,445

1,47

1,44

39

39

39

36,5

34,5

67

71

80

112

71

80

Bei 55-7t erste Risse. Farbe gelb, schwach röthlich.

Farbe gelb, innen schwach röthlich, etwas weniger wie vorhin.

Ziemlich gleichmässig gelb.

Gleichmässig gelb.

Von röthlicher Färbung.

= 89°/o derTrockenf.

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande ist zwar 89% der Trockenfestigkeit und die nach dem Ge-zeugung von Rissen und Sprüngen, als auch im Abtrennen von Theilen, sind so bedeutend, dass der

3329a Lochstein(sog.Zehnlochstein) a ! von Durlach. Format: 26

1,67

242

Bei 155 at Knistern. g

1,71

28,5

237

r l,444i

1.412

1,429

1,431

1,43

34,5 Ursprünglich verschiedene Risse, darunter ein Querriss auf einer — 0,02 — 0,03 Breitseite über die Längskante nach der Langseite. — Keine Wirkung des Frostes ersichtlich.

38 Ursprünglich Risse und Falten. 3. Querriss über eine Stirnseite nach beiden Breitseiten. 15. An einer Mittelkante ein Stückchen, unter dem ein Kiesel lag, abgesprungen. 20. Jener Quer-i riss verlängerte sich auf einer Breitseite. 25. An einer Ecke ein Stückchen, unter dem ein Steinchen lag, abgesprungen.

— 0,31 — 0,26

1,444

1,413

37,5

38

92

56

Bildung der ersten Risse und Bruch fallen zusammen. Farbe gleichmässig gelb. Bei 55at die ersten Risse. Farbe gelb, zum Theil etwas röthlich.

Ursprünglich Risse und rissige Falten. 3. Weitklaffender Querriss über Breit> und Langseiten, nach dem der Stein beim Anlassen zerfällt. 5. Das kleine Stück von der Bruchfläche aus weiter zerklüftet, ebenso die Bruchfläche des andern Stückes. 20. Weitere Zerklüftungen auf der Bruchfläche des grossen Stückes; ein Riss daselbst erstreckt sich auf eine Breitseite.

Ursprüngliche Risse und Schiefer. 3. Neue Risse auf einer Breitseite, schiefer Querriss von einer Langseite auf die andere Breitseite. 10. Riss an einer Mittelkante. 15. Neue Risse an einer Mittelkante um einen Stein herum. Die Risse und Schiefer auf einer Breitseite, welche ursprünglich vorhanden waren, werden erweitert und aufgetrieben. 20. Beginnendes Loslösen einer Platte auf einer Breitseite, in deren Mitte ein Stein liegt. Neuer Querriss an einer Längskaute einer Breitseite. 25. Jene Platte löst sich vollständig ab und hinterlässt eine weite und tiefe Grube.

— 0,36

— 0,62 1,425

— 0,36

— 0,92

1,423

91

76

79

Alles wie bei Expl. r.

Bei 70at die ersten Risse, Farbe wie bei Expl. s.

= 99°/o der urspr. Trocken festigkeit.

frieren nahezu gleich der vor dem Gefrieren, aber die in Col. 15 aufgeführten Wirkungen des Frostes, sowohl in Erstem als nicht frostbeständig zu qualificiren ist.

X 12,5 X 6,hem, mit 10 Löchern in der Dickenrieb- j ^

Bei 155 at Krachen j und Auftreten der er- j sten Risse.

1,660    30

Ursprünglich viele grössere und kleinere Risse , namentlich um* Löcher der beiden Breitseiten. 15. Drei neue Risschen um Löcher einer Breitseite. 20 An der Bruchfläche einer abgestossenen Ecke ein Blättchen abgelöst 25. Neue Risse um ein Loch der einen Breitseite.

-f 0,02 — 0,16 1,657

172

Bei 150 at die ersten Risse.

tung von 1,5m Durchmesser. Farbe: dunkelroth bis roth. Hartgebrannt. Eine Längs-, zwei Stirnflächen glatt, die anderen rauh, die eine Breit- c seite sehr rauh. Bruch gleichmässig , ziemlich dichtgeschlossen.

1,65

1,65

1,66

1,71

1,67

215 ¹ Bei 180 at Abblätterungen, Krachen und Rissbild ung.

217 Von 175 at ab Riss- i

! bildung und Knistern, ji

198

303

248

Von 180 at ab An- k Zeichen zum Bruch.

Bei 255 at Knistern und erste Risschen.

Desgl. von 200 at ab.

1,67

1,655

1,65

1,665

30

30

30,5

29,5

171

Bei \20at Auftreten der ersten Risse.

201 Bei 175 at Auftreten der ersten Risse.

161

218

1,642

1,688

30

29

Ursprünglich Risse an Löchern beider Breitseiten; feiner Qner-riss auf einer Stirnseite. 15. Ein neues Risschen an einem Loch einer Breitseite. 25. Neues Risschen an je einem Loch jeder Breitseite.

— 0,02 — 0,10

1,641

153

Desgl. bei 120aL

Bruch erfolgt plötzlich.

Bei 215 at starkes Krachen u. Rissebildung.

1,674

29

Ursprünglich Risse an den Löchern beider Breitseiten und ein solcher an einer Mittelkante. 15. Neues Risschen an einem Loch einer Breitseite. Sonst keine Aenderung mehr.

Ursprünglich Risse an den Löchern beider Breitseiten und auf einer derselben noch eiu anderer Riss. 5. Viele kleine neue Risschen an den Löchern beider Breitseiten. 15. Ein neues Risschen an einem Loch einer Breitseite. Sonst keine Aenderung mehr.

-f- 0,05 — 0,03

— 0,01 — 0,13

1,686

1,672

225

221

Desgl. bei 155 at.

Desgl. bei 180 at.

Mittel: Interpolirt:

1,67

1,675

237

245

1,67

198

= 83 % der Trockenf.

1,675

193

= 79% der urspr. Trockenfestigkeit.

Resultat: Die Wirkung des Frostes besteht fast ausschliesslich darin, dass an den scharfen Rändern der nur um ca. 21%, vermindert wird, so kann der Stein immerhin noch als nahezu frostbeständig

Löcher auf den Breitseiten kurze und feine Risschen entstehen. Da aber hiedurch die Festigkeit nicht wesentlich, qualificirt werden.

cs

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse •-des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3 j 4    |    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

8    |    9    10

11

Druckfestigkeit im nassen Zustande

13    14

Vor dem Gefr.

15

16    |    17    |    18    |    19    |

Nach 25maligem Gefrieren

20

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnalime

in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10'eD, 15ton etc. Gefrieren

(-{-) Zu- oder (—) Abnahme

des

Volumens

Proc.

es %

.3’S

g *

£ S)

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

3329b

Maschinenziegel von Dur- a lach. Format: 26 X 12,5 X 6,5cm. Farbe: dunkelrothbis roth. Hartgebrannt. Aussehen und Bruch wie bei den vorigen.

1,64    245

b 1,65

1,63

1,65

1,68

1,65

Bei 180 at Knistern und Rissebildung.

1,65    30,5

163

267

214

223

302

290

Ebenso.

Desgl. bei 170 at.

Desgl. bei 180at.

Bei 255at die ersten Risse.

Bei 240at Abblätterungen.

h 1,655 30,5

1,67    30

1,68    29,5

1,66    30

154

197

203

223

Bei 145 at die ersten Risse; Bruch etwas einseitig.

Bruch plötzlich, ohne Voranzeichen.

Bei 180 at Abblätterungen.

Bei 180 at erste Risse und Abblätterungen.

Bruch gleicbmässig u. plötzlich.

1,677    30

1,655    30

1,647    29,5

1,628    30

Ursprünglich verschiedene Risse. darunter ein feiner Querriss :— 0,07 an einer Mittelkaute auf einer Breitseite. 5. Letzterer verlängerte sich auf die Stirnseite hinüber, auf der ausserdem noch ein neuer Kiss entstanden ist. 10. Neuer Querriss über eine Mittelkante von der Breit- nach der Stirnseite. Die benachbarte Mittel- * kante rissig geworden. 20. Am letzten Querriss löst sich ein Stückchen ab.

Ursprünglich keine Risse. Nach dem 25. Gefrieren lösen sich 0,02 zwei kleine Stückchen auf der Bruchfläche einer Langseite ab, wo ursprünglich schon ein Stück abgestossen war.

Ursprünglich Riss an einer Längskante und ein Risscheu auf 0,01 einer Breitseite. 5. Abschieferung an jener rissigen Längskante neuer schiefer Längsriss an der Längskante auf einer Laugseite.

10. Neuer Riss au einer Längskante. 20. Neues Risscheu auf einer Breitseite.

Ursprünglich Risscheu um ein Loch einer Breitseite; tiefer Spalt--0,11

auf der anderen Breitseite, Furche auf einer Stirnseite. 5. Schiefer Querriss über eine Längskante; sonst keine Veränderung mehr.

— 0,16    1,675

155

Bei 135at die ersten Risse.

— 0,16    1,651    211

— 0,02 1,646

— 0,27 1,625

194

194

Desgl. bei 190at.

Desgl. bei 170a£.

Desgl. bei 185 at.

Mittel: Interpolirt:

1,65

1,66

257

270

1,66

188

= 70°/o der Trockenfestigkeit.

1,65

188

= 73% der

urspr. Trockenfestigkeit.

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande nur 70 und die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren nur hat, während die anderen allerdings nur wenig angegriffen worden sind, so ist der Stein zwar nicht als

73% der ursprünglichen beträgt, da ferner einer der 4, dem Gefrieren ausgesetzten Steine bedenkliche Risse bekommen aber nahezu unbeständig gegen Frost zu bezeichnen.

ganz

3330a

Handstein von Ziegelhausen a und Schlierbach. Format:

25 X 12>(6cm. Farbe: dunkelroth bis roth. mit einge- b sprengten weissen Körnern. Hartgebrannt. Alle Flächen gleichmässig körnig Theil faltig, nur eine Breit Seite sehr rauh und löcherig. Bruch ungleichmässig, rissig d und steinig.

zum c

Mittel: Interpolirt:

1,79

114 Bruch erfolgt plötzlich.

g 1,81 ;    25

123

Bei 105at Auftreten der ersten Risse.

1,705

28

1,73    112

1,82    167

1,76    116

1,82    147

1,79

1,785

1,79

1,74

Bei 100 at Risse und Abblätterungen.

Bei 125 at Knistern j und Rissebildung.

Desgl. bei 105 at. k

(1,955)

1,79

17

26

(1,88) j 21

Desgl. bei 135at. 1    1,775    25,5

151 Desgl. bei 135 at

134

140

95

(311)

107

(178)

105

Bei 245 at Auftreten der ersten Risse.

Bei 95 at erste Risse und Abblätterungen.

Bei 170 at Auftreten der ersten Risse.

Bei 65 at starke Risse.

1,721

27

1,774    25,5

1,748

27

Ursprünglich eine Breit- und eine Stirnseite sehr schlecht, eine Langseite faltig, eine Kurzkante rissig, eine Ecke schlecht. 15. Falten auf jener Langseite rissig geworden; neue Risse au einer Ecke einer Breitseite. 20. Risscheu auf emer Breitseite und um ein Steinchen herum.

— 0,10 — 0,31

1,702

112 Bildung der ersten j Risse u. Bruch fallen zusammen.

Ursprünglich viele Risse auf allen Seiten. 5. Die Risse auf einer — Breitseite vergrösserten und vermehrten sich. 10. Noch ein weiterer Riss auf derselben Breitseite; neuer Riss über eine Stirnseite nach beiden Breitseiten. 20. Ein Stückchen auf einer Stirnseite hat sich abgelöst.

Ursprünglich Risse und Falten auf Laugkurze Risscheu auf der glatten Breitseite, kein Risscheu auf der anderen. 10. Querriss über eine Mittelkante von der Breit- nach der Stirnseite. 20. Zerklüftungen und Ablösen von Stückchen auf einer Stirnseite. 25. Jener Querriss verlängert sich auf der Breitseite bedeutend und verzweigte sich daselbst.

Ursprünglich Risse auf allen Seiten. 5. Auf der einen Langseite — haben sich die Risse vergrössert und vermehrt; eine Ecke wurde rissig; auf einer Breitseite, nahe der einen Längskante, neue Risse entstanden. 25. Ein ursprünglich auf einer Breitseite vorhandener langer Riss hat sich bedeutend verlängert.

und Stirnseiten. 5. Feine

0,12 — 0,24

0,00 — 0,08

0,08 — 0,15

1,719

127 Bei 110 at die ersten Risse.

1,772

134

Bei 125 at die ersten Risse.

1,747    131

Desgl. bei 115 at.

1,79

112

= 80% der Trockeufestigkeit.

1,74

1,26    > 100% der urspr.

Trockeufestigkeit.

Resultat: Obwohl die Festigkeit durch das Gefrieren nicht kleiner geworden ist, und die im nassen Zu-und das Ablösen von Stückchen so häufig, dass der Stein, wenn auch nicht als ganz doch nahezu

stände 80°/o der ursprünglichen Trockenfestigkeit betragt, ist dock das Auftreten von Rissen in Folge des Frostes beständig gegen den Frost zu qualificiren ist.

un

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse >-* des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

131    4    |    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

7|    8    |    9    | “10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

11

13 |    14

Vor dem Gefr.

15

16    17

Nach

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

18    19

25maligem Gefrieren

20

(+) Zu- oder (—) Abnahme

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5teu, 10,C", 15tei1 etc. Gefrieren

■/.

CD

Proc.

Trocken- “

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

3330”

Maschinenstein von Ziegel- a hausen und Schlierbach. Format : 25 X ¹2 X 6cm. Farbe: ! hellroth. Alle Flächen ziem- ! lieh glatt, nur eine Breitseite ein wenig gestreift; ^ Bruch ziemlich geschlossen und gleichmässig.

1,845    292

(2,05)

1,80

1,81

1,84

1,78

Bei 240at Absprengen von Platten; die eine Hälfte des Steines ist entschieden schwächer gebrannt, als die andere.

(438) i Sehr hart gebrannt; jj I das Stück, an welchem jj dasspezifische Gewicht bestimmt wurde, ist viel schwerer u. dunk-j 1er roth gefärbt, als die Bruchstücke der anderen Steine.

181

183

271

172

Bei 135 at Knistern und erste Risse.

Wie beim vorig. Expl.

Von 205 atab Knistern und Rissebildung.

Bruch ohne vorherige Anzeichen; Bruchstücke von heller Farbe.

1,795

25

181

Bei 135 at Auftreten der ersten Risse.

m 1,823    23,5

li 1,78

1,815

k 1,79

1,785

25,5

23,5

25

25,5

130

235

177

133

Bei 105 at Auftreten der ersten Risse.

Bei 195at Auftreten der ersten Risse.

Bei 105 at Auftreten der ersten Risse.

Bei 115 at Auftreten der ersten Risse.

n 1,794

1,810

(1,994)

25,5

24

15,5

Ursprünglich viele Querrisse auf der einen Breitseite, die sich 0,19 aber durch den Frost nicht verändern; nach dem 20. Gefrieren    ’

wird eine Ecke etwas rissig, aber im weiteren Verlaufe nicht schlechter.

Ursprünglich rissfrei. 10. Feiner Riss an einer Längskante, nach der Breitseite verlaufend; sonst keine Aenderung.

Ursprünglich Querriss auf einer Breitseite, der sich nicht ändert; _1_ 0,08 auch sonst keine Aenderung durch den Frost.

— 0,01

1,819

150 Bei 125 at Knistern

und Abblätterungen.

0,00- 0,08

1,792

0,00

1,809

169 Bei 130 at die ersten i Risse, Bruch etwas einseitig, schief. 189 l Bei 150at die ersten Risse.

<1

1,843

22

Ursprünglich viele grössere und kleinere Brandrisse, die sich -4- 0 08 durch den Frost nicht ändern; auch sonst keine Wirkungen ’ desselben.

Ursprünglich grosser Riss auf der einen und viele Querrisse auf der anderen Breitseite. 5. Eine Mittelkante zeigt Sprünge.

10. Riss an einer Stirnseite und ein ebensolcher an einer Längskante. 23. Neuer Sprung an einer Mittelkante.

4 0,11

4- 0)91

1,993

— 0,01 1,841

(360) Bei 315 Krachen, j die 1. Risse; sehr dunkles Stück.

Bei 235at die ersten Risse; Bruch einseitig.

245

Mittel: Interpolirt:

1,815

1,795

220

185

1,795

171

= 93 % der Trockenfestigkeit.

1,815

188

= 85 °/o der urspr. Trockeufestigkeit.

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande noch 93% und die Trockenfestigkeit nach dem Gebedeutend sind, so ist der Stein als nahezu frostbeständig zu qualificiren.

frieren noch 85% 4er ursprünglichen Festigkeit ist und die in Columne 15 aufgeführten Frostwirkungen

nur un-

3332a Maschinenstein von Daxlanden bei Karlsruhe. Format;

| 25 X 12 X 6)5cm. Farbe: gelb. Weich- bis hartgebrannt. Alle Oberflächen ziemlich gleichmässig körnig, wie sandig, nur eine Breitseite rauher und löcherig. Bruch ungleichmässig, porös, löcherig.

1,32

1,35

1,44

1,46

1,37

1,38

61 Bei 50 af Knistern und Kissebildung.

103    Bei 80at Rissebildung;

| das Bruchstück, an dem das spezifische Gewicht bestimmt wurde, ist sehr porös.

103 Bei 80at Rissebildung.

103

108

81

Ebenso.

Alles wie bei Expl. b.

Bei 65ni Risschen und Abschieferungen.

g (1,60)!    27,5

1,375    44

1,355    45

1,44    39

(1,615)    30,5

(182)

55

75

89

(201)

Farbe gleichmässig tiefgelb.

Aussen gelb, innen schwach röthlieh.

Gleichmässig blass-rotli.

Farbe gleichmässig röthlieh.

Farbe wie bei Expl. g.

1,340

46,5

1,351    44

■o 1,345 i 45

p 1,376

q 1,480

42

37

Ursprünglich verschiedene Risse und rissige Löcher. 5. Neuer Riss an einer Ecke. 25. Der Stein ist quer durch auseinander gebrochen, ohne vorher Risse an der Bruchstelle gehabt zu haben, j

Ursprünglich nur ein kleines Risseben auf einer Breitseite und 0,08 0,21    1.349

eine schlechte Ecke. 15. Neue Risse au einer blasigen Stelle auf einer Langseite.

Ursprünglich tiefe rissige Löcher auf einer Breitseite u. Risse u. Falten auf beiden Langseiten. 20. Die Falten bilden sich zu Rissen aus, Abblätterungen auf einer Breitseite, eine Mittelkane wird rissig.

Ursprünglich Risse, Spalten u. tiefe rissige Löcher auf den    0,03 — 0,06 1,374

Breitseiten, Falten u. Risse auf den Langseiten. 10. Neues Risschen an einer Stirnseite. 15. Aufblätterung auf einer Breitseite.

— 0,31

— 0,24    1,341

80 Bei 65 at Abblätterungen.

77 Bei 65 at die ersten Risse.

— 0,06 — 0,10! 1,344

86

Bei 70 at die ersten Risse und Abblätterungen.

135 Bildung der ersteu Risse u. Bruch fallen zusammen.

Ursprünglich Risse, Falten u. rissige Löcher aut den Breit- u. _j_ 0,04 — 0,01    1,479!

Langseiten. 15. Sehr geringe Auflockerungen an den Falten der Längsseiten, die nicht schlimmer werden.

151 Bei 145at die ersteu Risse.

Mittel: Interpolirt;

1,385

1,39

1,38

CO t- CO ffl 05 ffl

1,39

73    = 75°/o der Trocken

festigkeit.

1,38

106

> 100% der urspr. Trockenfestigkeit,

Resultat: Obwohl die zwar nicht als gar

Bstigkeit durch das Gefrieren nicht verringert worden i aber doch als fast unbeständig gegen Frost anzusehen

, sind doch die

■Columne 15 verzeichneten Wirkungen des Frostes und namentlich die bei dem Exemplar m der Art, dass der Stein

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse ^ des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3    4    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

11

7 |    8    |    9    |    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

txS

<1

ct>

-H <0

^ CD

15

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

W asseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

"Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

16 | 17 | 18 | 19 |

Nach 25maligem Gefrieren

(-(-) Zu- oder (—) Abnahme

des

20

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 15ten etc. Gefrieren.

5,en, 10

ton

Volumens

Proc.

Tiocken-

gewicht s

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

3333 Handziegel von Langenau a bei Sckopfheim. Format:

! 24,5 X ¹² X 5cm. Farbe: ziemlich hellroth. Ziemlich b hart gebrannt. Alle Flächen ziemlich glatt, nur eine Breit-; seite rauh und löcherig; Bruch porös und löcherig.

1,71    135

Bei 80at die ersten Risse.

1,72

30    144

Bei 135 at Auftreten I stärkerer Risse.

1,711    30

1,67

1,72

1,67

1,70

1,70

134

114

68

166

138

Desgl. bei 105at.

Desgl. bei 100 at.

Bruch plötzlich, etwas ungleicbmässig.

Bei 120 at Knistern und Rissebildung.

Desgl. bei 100 at.

1,74    28,5    151

Bei 135at Auftreten stärkerer Risse.

1,715    29

1,72

29

141

153

1,635    31    108

Bruch plötzlich, ohne vorhergehende Anzeichen.

Bei 140 at Auftreten der ersten Risse.

Bei 85 at Auftreten der ersten Risse.

1,711

1,778

1,684

1,686

30

26,5

31

31

Mittel: Interpolirt:

5)

1,705

139

> 100 % der Trockenf.

1,715

Ursprünglich viele Risse, Gruben und Löcher auf allen Seiten. 5. Neuer Querriss auf einer Breitseite, über die Längskaute die anstossende Langseite auf die andere Breitseite sich erstreckend; neuer zweiter Riss auf letzterer. 10. Neuer Riss auf einer Breitseite. 15. Fortschreitende Zerstörungen. 20. Neuer Querriss über eine Längs- und ein solcher über eine Mittelkante. 25. Neues kleines Risscheu auf der schon ursprünglich sehr rissigen u. löcherigen Breitseite.

Ursprünglich eine Breitseite sehr zerrissen u. zwei Risschen auf einer Langseite. 5. Neuer Sprung an einer Mittelkante. 25. Neuer Querriss aut jener Breitseite; kurze feine Risschen auf der anderen.

Ursprünglich kleine Risschen und grössere und kleine Löcher. 5. Eine Ecke schlecht geworden.

Längskante rissig, jedoch nur wenig. 25. Querrisse über zwei Längskanten.

Ursprünglich eine Breitseite voller Risse, eine Langseite rissig und löcherig,' die andere faltig und spaltig. 5. Neuer Riss auf eiuer Breitseite, Abblätterungen an einer Kaute und an einer Ecke.

20. Querriss über eine Längskante. 25. Neuer Querriss über dieselbe Kante.

Ursprünglich feiner langer Riss auf einer Breitseite über die Längskanten nach beiden Langseiten; die andere Breitseite sehr zerrissen und löcherig. 5. Riss au einer Stirnseite und an einer Ecke, mehrere neue Risse auf einer Breitseite. 15. Grosser neuer Riss über eine Längskante auf die benachbarte ßreit-und Langseite: 20. Nach diesem Riss ist der Stein einander gegangen, neue Risschen mitten in einer Breitseite. 25. Neuer Längsriss auf einer Breitseite.

und

0,36

+ 0,02

20. Eine Mittel- und eine

+ 0,07

15. Kanten und Ecken werden sichtlich schlechter.

nun auft-

— 0,03 1,702

— 0,12 1,705

— 0,04 1,777

+ 0,08

— 0,13 1,680

— 0,12

— 0,14 1,686

114

Bei 100af die ersten Risse.

106

175

102

97

119

Desgl. bei 75at.

Bei 85 at Abblätterungen.

Bei 65 at die ersten Risse.

Desgl.

= 82°/o der urspr. Trockenfest.

Resultat:

Obwohl die Festigkeit im nassen Zustande gleich, und die Trockenfestigkeit nach dem von Querrissen bestehend, so bedeutend, dass der Stein als nicht frostbeständig zu qualificiren ist.

Gefrieren noch 82% der ursprünglichen ist, sind doch die Wirkungen des Frostes, hauptsächlich im Hervorbringen

3334 Maschinenstein von Wolter- a dingen bei Donaueschingen. Format: 29 X 14 X 4,5cm. Farbe hellrotb. Weich gebrannt , stark absandend. Alle Flächen ziemlich glatt, nur eine Breitseite sehr rauh und löcherig. Bruch porös, löcherig, schwammartig.

1,61

05

IC

Bruch erfolgt plötzlich.

1,615

33,5

66

Bei 50 at stärkeres Nachgeben und Abblätterungen.

•o

IsC

::

7".

|b

1,63

CO

Bei 75at Abblätter-uugen.

1,625

32,5

70

Bei 55 at Ablösen starker Platten.

1,615    33,5

c 1,64

■r

Bei 75 at Knistern und Rissebildung.

1,635

32,5

83

d! 1,59

ic

tsS

Bruch tritt ziemlich rasch ein.

Bei 55 at Ablösen starker Platten an der einen Hälfte.

1,615

33,5

58

Bei 45 at Abblätterungen.

1,611    34

1,61

o<

Bruch erfolgt sehr all- jl mählich.

1,61

33,5

61

Bei 50 at Absprengen stärkerer Platten.

f 1,63

co

>4-

Bei 55 at die ersten Risse.

1,619

32,5

1,610

34

Mittel: Interpolirt:

1,62

1,615

co o

CO CO

1,62

6b

= 82 % der Trockenf.

1,615

Ursprünglich viele Risse auf den Breitseiten und an Kanten. 5. Kanten bröckeln sich ab. 15. Aufblätterungen an einer Breitseite, Auflockerungen an einer Mittelkante. 20. Starke Abschieferungen auch auf der anderen Breitseite; eine Mittelkante wird sehr rissig. 25. Abblätterungen schreiten stark fort.

Ursprünglich beide Breitseiten löcherig und mit je einem Risschen, von denen das eine über eine Ecke geht. 5. Letzteres hat sich verlängert und erweitert, die Ecke beginnt, sich abzu-löseu; neues Risschen aut der Breitseite. 10. Ein grösseres Stück hat sich abgelöst. 15. Tiefer Riss durch eine Laugseite und Abblätterungen auf den Breitseiten. 20. Die Abblätterungen sind fortgeschritten. 25. Ebenso.

Ursprünglich eine Breitseite löcherig und rissig. 5. Risse auch auf der anderen Breitseite entstanden; Stücke lösen sich ab an den Kanten und an einer Stirnseite. 10. Kleiner neuer Riss auf einer Breitseite und Abschieferungen auf derselben. 15. Starke Aufblätterungen an den Ecken und an den Mittelkanten. 20. Zerstörungen sind stark fortgeschritten; der Stein ist namentlich an der einen Stirnseite ganz zerfressen. 25. D.esgl.

Ursprünglich eine Breitseite löcherig, aber ohne Risse; auf der anderen ein kurzer Riss an der einen Mittelkante; Riss an einer Langseite. 5. Neuer Riss an einer Längskaute. 10. Desgl. auf einer Breitseite. 15. Starke Aufblätterungen an einer Stirnseite und an einer Längskante auf einer Langseite. 20. Risse an einer Mittelkante; fortgesetzte Abblätterungen. 25. Desgl. doch der ganze Stein wesentlich besser als die anderen.

Ursprünglich eine Breitseite löcherig und rissig. 5. Eine Ecke ist morsch geworden. 10. Auch andere Ecken werden morsch und zerreiblich. 15. Abblätterungen auf den beiden Breitseiten. 20. Dieselben erstrecken sich nun auch über die Stirnseiten; der Stein wird ganz zerfressen. 25. Desgl.

— 0,38

— 3,09

— 0,93

— 3,84

— 6,19 — 7,87

— 0,05

— 0,26

— 1,54

— 2,76

1,615

1,603

1,582

92

78

64

1,616 82

-o

_______P

CO

-.7

er

Bei 65 at Abblätterungen und die ersten Risse.

Desgl.

Bei 50 at die ersten Risse.

Bei 60at Abblätterungen und die ersten Risse.

Desgl. bei 40 at.

= 99% der urspr. Trocken fest.

Resultat: Obwohl die Festigkeit nach dem Gefrieren noch fast ebenso gross und die Festigkeit im nassen in Auf blätterungen und Abblätterungen an der Oberfläche bestehen, so sehr bedeutend, dass er geradezu

Zustande noch 82% der ursprünglichen ist, sind doch die Wirkungen des Frostes auf den Stein, die hier namentlich als nicht frostbeständig zu bezeichnen ist.

Bauschinger, Mittheilungen XIX.

Bezeichnung, Nr. im | Hauptverzeichnisse 4 des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

31    4    |    5    |

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

7 |    8    |    9    |    10    |

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck-

festig-

keit

at

11

Bemerkungen

12    13 |    14

Vor dem Gefr.

15

16    |    17

18

19

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10ten, 15ten etc. Gefrieren

Volumens

Proc.

Nach

25 maligem Gefrieren

20

__

Trocken- b 1 & o

ET

i s

ge wichts Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

3335

Handstein von- Eggenstein

bei Karlsruhe. Format; 25 X 12 y^ßcm. Farbe: hellgelb. Weich gebrannt, stark ab-sandend. Alle Flächen ziemlich gleichmässig körnig. Bruch porös und löcherig.

a 1,365

b 1,36

c 1,37

d 1,39

e 1,40

87

80

86

95

89

f 1,41    103

Bei 65 at die ersten Risse.

Bruch erfolgt ohne vorherige Anzeichen.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

1,375    39    62

h 1,385    38,5    62

1,385    38,5    60

k 1,42    37    73

1    1,375    38,5    56

Bruch plötzlich.

„i 1,355    41

Wie vorhin.

Wie vorhin.

Wie vorhin.

Wie vorhin.

n 1,352    41

o 1,394    39

p 1,357    41

Ursprünglich eine Breitseite löcherig und rissig; 2 Laugseiten faltig, fast rissig, eine schlechte Mittelkante. — Keine Veränderungen durch den Frost, nur die Falten werden etwas tiefer ausgewaschen.

Ursprünglich Falten, Risse und Löcher, an denen der Frost keine Veränderungen hervorbringt; auch sonst sind keine Wirkungen desselben ersichtlich.

Ursprünglich Risse, Spalten, rissige Löcher u. Falten. — 15. Abblätterungen und Lockerungen in den Falten, die jedoch nicht schlimm scheinen und auch nicht schlimmer werden.

Ursprüngliches Aussehen und Verhalten während des Gefrierens ganz ähnlich wie beim vorigen Exemplar.

-f 0,02 4- 0,47    1,361    76

— 0,07 4-0,53 1,360    66

0,18 4~ 0,25 1,400    52

— 0,11 4- 0,34 1,363    85

n 1,357    40,5 Ursprüngliches Aussehen ähnlich wie bei dem vorigen; nach _0 09 4-0 99    1    7A

¹¹    dem 15. Gefrieren zeigen sich die Falten etwas tiefer und > ' r )    ’    ‘ ^

sanden etwas ab, doch sehr wenig und verschlimmert sich dies auch nicht weiter.

Bruch und Bildung der ersten Risse füllen zusammen.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Mittel: Interpolirt:

r)

| L38 1,375 1,365

cc cc -r

O Ol o

1,375

63

= 74% der Trockeu-festigkeit.

1,365

70

= 87 o/o der

urspr. Trocken festi gke it.

Resultat: Da die in Columne 15 verzeichneten Wirkungen des Frostes, wenn überhaupt als solche an-als frostbeständig bezeichnet werden.

Zusehen, sehr gering sind und die Festigkeit nach dem Gefrieren noch 87% der ursprünglichen ist, so kann der Stein

(1,64

I lieh glatt, die eine Breitseite rauh, die andere sehr rauh und löcherig. Bruch    d    (1,66)

gut geschlossen.

(271)

1,86

475

416

(288)

Bei 255 at Knistern u. Rissebildung. Bruch ungleichmässig.

Bei 435 at Knistern und Rissebildung.

Bei 375 ai die ersten Risse. Bruch gleich-mässig.

Bei 240 at die ersten k Risse.

1,805    20

1,81

20

372

406

1,895

1,89

16

477

16,5

497

Bei 285 at Auftreten der ersten Risse.

Bei 325 at die ersten Risse.

Bei 335a£ Krachen und erste Risse.

Bei 365a£Krachen und erste Risse.

1,897

1,875

1,919

1,842

16

18,5

14,5

19

Ursprünglich verschiedene Risse und rissige Falten. Nach dem 5. Gefx-ieren ist ein Risschen auf einer Langseite über die Kurz-‘ kante entstanden, das nicht grösser wird; auch sonst keine Veränderungen mehr.

Ursprünglich einige Risse und Falten, die aber keine Veränderung erfahren; auch sonst keine Wirkungen des Frostes.

4 0,70

— 0,06

1,894

503

Bei 420 at die ersten Risse; ganz dunkles, hart gebranntes Stück.

40,08

— 0,07

1^872

511

e (1,64)

(229)

f 1,82    445

Bei 220 at Knistern 1 u. Rissebildung. Bruch j schief verlaufend.

Von 280at ab feine Risschen.

1,765

22

318

Bei 195 at erste Risse.

1,829

18,5

Ursprünglich viele Risse, Spalten und Falten, eingesprengte Steine, die aber alle keine Aenderung erleiden; erst nach dem 25. Gefrieren zeigt sich ein neues feines kurzes Risschen auf einer Langseite.

Ursprünglich grosse und kleine Risse und Löcher; nach dem 5; Gefrieren ist auf einer Langseite ein neues Risschen entstanden, das sich aber nicht ändert; überhaupt keine weitere Frostwirkung mehr.

4 0,11

4 0,07

— 0,03

— 0,02

1,917

1,841

430

Bei 475 at die ersten Risse; Farbe u. Brand wie beim vorigen.

Bei 350 at die ersten Risse.

348

Desgl. bei 335 at.

Ursprünglich grosse und kleine Risse und Spalten, die aber keine Veränderung erfahren; auch sonst zeigen sich keine Frost Wirkungen.

4 0,13

— 0,01

1,826

289

Desgl. bei 235 at.

Mittel: Interpolirt:

1,84    445 |

1,835 435 j 1,87    490

1,835

414

= 95 °/o der Trockenfestigkeit.

1,87

416

= 85 °/o der urspr. Trockenfestigkeit.

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande 95 und die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren noch •    wenn früher entstanden, nicht weiter vergrössern, so ist der Stein noch als fi ostbeständig zu

85°/o der ursprünglichen ist, und da ferner der Frost nur höchstens ganz kleine Risschen hervorbringt, die sich, qualificiren.

Bezeichnung, Nr. im | Hauptverzeichnisse % des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3337a Handstein von Oos-Scheuern bei Baden. Format; 24,5 X 12 X 6cm. Farbe: dunkel-roth.

brannt, etwas absandend. Alle Flächen ziemlich gleichmässig körnig, nur eine Breitseite sehr rauh und löcherig. Bruch porös, löcherig, mit vielen eingesprengten, weissen Steinen.

Ziemlich hart ge-

Mittel: Interpolirt:

3|    4    |    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

10

11

Druckfestigkeit im nassen Zustande

12    13    14

vor d. Gefrieren

16    17    |    18    |    19 ~

nach 25maligem Gefrieren

20

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

1,72    230

1,745    271

Bemerkungen

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung : Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10,en, 15len etc. Gefrieren.

(-[-) Zu- oder (—) Abnahme

des

■r:

;=

Ö

'S

Proc.

!■

-as

o

in

EH

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

1,70

Bruch ohne vorherige p g Anzeichen, ziemlich rasch.

Bei 235 at Knistern jj h 1,725 und Rissebildung.

1,715    210 Bruch erfolgt plötzlich, i

1,725

27,5    151

26,5    157

26,5    169

j Bei 125ßf Auftreten der ersten Risse.

Wie bei dem vorigen.

Bruch plötzlich ohne vorherige Anzeichen.

»o

²⁸ QuenfssSüber eine* Lan^seitc- nach^* WchbartenTreite^ite ~ 0,08    ⁰⁾¹²    ¹’⁷⁰⁴    169    ** 130 «f die ersten

blätterig und rissig; jener Querriss wurde länger und biegt auf der Breitseite um. 25. Falten bilden sich zu Rissen aus au jener Längskante, über welche der obige Querriss geht.

ungen.

n 1,692

II

1 735    240 Bei 210 at die ersten k

Risse.

1,705

235

1,73    231

1,725

26,5

174

Bei 150 at die ersten Risse.

o 1,728    27

Desgl. hei 220 at.

Bei 200 at Knistern unter Auftreten der ersten Risschen.

1,69

1,715

28

129

156

Bruch plötzlich.

p 1,702    28

28,5    Ursprünglich    Risse, Falten und Löcher, die sich nicht ändern; _0,17    _0,12'    1    693    157

überhaupt zeigt sich erst nach dem 25. Gefrieren ein kleines Risschen an einer Ecke.

Ursprünglich    Risse. Falten und Löcher. 5. Eine Ecke, von der _015_014    1    728

urspiünglich ein Stück fehlt, wird schlechter. 15. Eine Kurzkante wird sehr schlecht. 20. Die Zerstörung derselben schreitet fort. 25. Desgl.; ein langer scharfer Riss von jener Stelle aus, wo ursprünglich ein Stück fehlt, auf einer der Breitseiten.

Ursprünglich    verschiedene Risse und Falten. 15. Eine Kurzkaute _0 28_0 14    1    705

schlechter geworden, auch eine zweite. 20. Desgl. eine Ecke.

25. Ein Stückchen abgebröckelt.

Bei 150at die ersten Risse.

194 Bilduug der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

164

Desgl.

q 1,700; 28

Ursprünglich Risse und Falten. 5. Aufblätterungen auf einer j__0,18__0 191    1 700    135

Breitseite, Riss an einer Ecke. 15. Aufblätterungen an einer Mittelkante; eine Ecke wird schlechter. 20. Faltungen bilden

sich zu Rissen aus ; die Aufblätterungen schreiten fort. 25. Noch etwas mehr Abblätterungen bemerklich.

Desgl.

= 71°/o der Trocken-festigkeit.

1,705

164

= 80°/o der urspr. Trockenfestigkeit.

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande nur 71% der Trockenfestigkeit ist und der Frost bei so ist der Stein als nicht frostbeständig zu bezeichnen.

den meisten, ihm ausgesetzten Exemplaren bedeutende Risse sowohl, als auch beträchtliche Abblätterungen hervorbringt,

3337b i Handstein von Oos-Scheuern a 1,38 I bei Baden. Format: 24,5 X 12X6 cm. Farbe: hellgelb.

Ziemlich weich gebrannt; b absandend.

Alle Flächen

ziemlich gleichmässig körnig, nur eine Breitseite etwas rauher.

Bruch porös, löcherig, z. Theil schwamm-artig.

113 Bruch erfolgt ohne g vorherige Anzeichen.

T—I

co

ICJ

CO

42

88

Ohne Voranzeichen lautlos zerdrückt.

m 1,370

43

Ursprünglich Risse und Löcher. Gar keine Frostwirkung.

— 0,32 —0,03 1,375    73

1,37

1,37

dl 1,37

129

102

110

1.34    89

fl 1,37    120

Mittel:    1,365    110

1,37 I 115 1,355    100

Interpolirt:

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

ro

1,375

1,37

1,36

1,37

42    103

Wie vorhin.

1,355

42,5

Nach dem 20. Gefrieren

42

95

Wie vorhin.

1,337

44

42    116

Wie vorhin.

1,358

43

42

88

98

Wie vorhin.

q 1,363

42,5

Ursprünglich Risse und Löcher, zeigen sich feine Risse und Schiefer an einer Läugskaute und an einer Ecke, die aber bis nach dem 25. Gefrieren sehr unbedeutend bleiben.

Ursprünglich Risse, Falten und Löcher. Nach dem 15. Gefrieren ist eine Ecke anscheinend etwas schlechter geworden, dieselbe hält sich aber bis nach dem 25. Gefrieren noch recht gut.

Ursprünglich Risse, Falten und Löcher. Nach dem 10. Gefrieren zeigt sich ein neues Risschen auf einer Breitseite und nach dem 20. Gefrieren eine Ecke etwas rissig, doch werden beide nach dem 25. Gefrieren nicht schlechter.

Ursprünglich viele Risse, Falten und Löcher. Nach dem 20. Gefrieren zeigen sich die Falten tiefer, ausgewaschen, aber sonst ergaben sich keine Aenderungen.

- 0,64 — 0,11

1,362

79

Bildung der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

Bei 60at die ersten Risse.

— 0,53'4- 0,03 1,345

65

Bildung der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

— 0,55 -f- 0,05 1,366    80

— 0,53 — 0,01    1,370    78

Desgl.

Desgl.

= 85°/o der Trockenfestigkeit.

1,355

75

= 75 °/o der urspr. Trocken fest igkeit.

Columne 15 aufgeführten Frostwirkungen sehr gering sind und, wenn früher entstanden, gering bleiben, so kann frostbeständig qualificirt werden.

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse ^ des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3    4    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck-'

festig-

keit

at

Bemerkungen

9    |    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

11

l T—t

INC

13

14

15

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

vor d.Gefrieren

16 |    17    |

nach

ec

i8 |    1    |

25maligem Gefrieren

20

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung : Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten : nach dem 5ten, 10ten, 15ten etc. Gefrieren.

(4-) Zu- oder (—) Abnahme

des

<Z2

£=

o>

Proc.

o

in

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig.

keit

at

Bemerkungen

3338a: Maschineusteine von Hof- a weier bei Offenburg. Format:

Farbe:

1,74

272

Bei 225 at Krachen und Risse.

1,75    26

263

Bei 170 at schwache Abblätterungen.

m 1,746    26

24 X 12 X 6,5 cm. hellroth. Hartgebrannt. Zwei Stirnflächen und eine Längsfläche glatt, die andern Flä- c chen ziemlich gut eben. Bruch j ziemlich gut geschlossen.

1,73

1,74

1,75

1,75

1,75

254 Bei 245 at die ersten k Risse.

1,745    27

243

Bei 225 at Auftreten der ersten Risse.

11

1,739    27

243

Desgl. bei 205 at.

1,745    27

290

Bei 225 at Abblätterungen.

239 Wie beim vorigen Expl. k

242 Von 210 at ab Risse 1 und Abblätterungen.

263

Von 215 at ab Risse und Knistern mit Abblätterungen.

1,725    27

1,755    26

178

325

Bei 140 at die ersten Risse.

Bei 270 at die ersten Risse.

1,730    27

1,741

1,738

26,5

27

Ursprünglich viele grössere und kleinere Risse, die sich durch das Gefrieren nicht ändern; es entsteht überhaupt nur ein neuer Riss an einer Mittelkaute auf einer Breitseite, der nach dem 20. Gefrieren bemerkt wird.

Ursprünglich mehrere Querrisse, darunter zwei über eine Kurzkante, die sich nach dem 10. Gefrieren verlängert zeigen, und zwar auf der Langseite; zugleich sind um jene Zeit auf beiden Breitseiten neue feine Risse entstanden. 25. Neuer Riss auf einer Breitseite, von einer Furche ausgehend; einer jener nach der 10. Gefrierung bemerkten Risse verlängert.

Ursprünglich einige Risse, die sich nicht ändern, wie denn überhaupt der Frost keine sichtbare Wirkung her vorbringt.

Alles wie beim vorigen Exemplar.

Alles wie vorhin.

0,00 — 0,01

0,00 0,00

- 0,05

— 0,09

— 0,02

1)746    214 Bei 165at die ersten

Risse.

1,740    232

+ 0,03 1,

205

-f- 0,06    1,744    240

-1-0,10 1,740! 197

Desgl. bei 200 at.

Desgl. hei 165 at.

Desgl. bei 215 at.

Desgl. bei 170at.

Mittel: Interpolirt:

1,745    252

1,74    245

1,745

260

> 100% der Trockenfestigkeit.

1,74

218

= 89 °/o der urspr. Trockenfestigkeit.

Resultat: Obwohl die Festigkeit im nassen Zustande ebenso gross und die Trockenfestigkeit nach dem plaren keine Wirkung desselben bemerkt werden konnten, so muss der Stein doch wegen dei alleiding^ als nicht ganz frostbeständig bezeichnet werden.

Gefrieren nur um 11% geringer ist, als die ursprüngliche, und an drei von den, dem Froste ausgesetzten 5 Exem-nur geringfügigen, aber mit der Dauer der Einwirkung fortschreitenden Beschädigungen der beiden anderen Exemplare

3338b

Hohlsteine von Hofweier bei a Offenburg. Format: 24X X 7 cm; mit 2 quadratischen Löchern in der Längsrichtung von 2,6 cm Seite. Farbe : b roth. Hartgebrannt. Alle Flächen glatt, die Stirnflächen etwas rauher; Bruch gut geschlossen.

1,75

1,75

c 1,77

123

107

107

d 1.74    115

Bei 35 at Krachen uud i Riss gerade ! eines Stegs.

in Mitte

1,75

26,5

112

Bei 80 at die ersten Risse.

1,764    26

Ursprünglich verschiedene Risschen, die sich jedoch nicht ändern. Ueberhaupt keine sichtbaren Wirkungen des Frostes.

Bei 40at Knistern und Risse.

Bei 35 at Krachen.

Desgl. hei 55at.

1,74

26,5

! 27

k 1,765

25,5

115

100

112

Bei 85 at Knistern, bei 95 at die ersten Risse.

Bei 65 at die ersten Risse.

Bei 55at die ersten Risse.

1,783

1,750

1,751

1,742

24

26,5

26

27

Ursprünglich feine kurze Querrisschen an der einen Hälfte einer Längskante und ein Risschen an der Ecke einer Breitseite. 10. Neues Risschen an einer Ecke eines Loches einer Stirnseite. 20. Jene ursprünglich vorhandenen kurzen Querrisschen an einer Längskante verschlimmern sich; es fallen Stück- | chen ab.

Ursprünglich einige feine Risschen, die sich nicht ändern. _

Nach dem 25. Gefrieren wird ein kleines neues Risschen an einer Kurzkante bemerkt.

Ursprünglich je zwei feine Risschen an Ecken der Löcher beider Stirnseiten. 10. Neues Risschen an der Ecke eines Loches der einen Stirnseite. 25. Zweites solches Risschen neu entstanden.

+    4*

tNC

1-*

lO    O

o

131

Bei 95 at die ersten Risse von einem Loche aus.

174 Bei 145 at die ersten Risse unter Krachen.

1,753

137

Bei 70 at die ersten Risse.

1,06! 1,751!

131

Desgl.

e 1,75    108

Desgl. bei 30 at.

1    1,74

27

121

Bei 45 at Krachen.

Ursprünglich drei Risschen an den Ecken der Löcher einer Stirnseite. 10. Eine Ecke rissig geworden ; dieselbe wird nicht schlechter.

i,09    1,742

115 Desgl. bei 60 at.

f 1,795    135

Desgl. bei 30 at.

Mittel: Interpolirt: j

O» Ol'

116

110

II

1,75

112

> 100% der Trockenfestigkeit.

1,76

138

> 100% der urspr. Trockenfestigkeit.

Resultat: Obwohl weder die Festigkeit im nassen Zustande, noch die Trockenfestigkeit nach dem Ge-

als nahezu frostbeständig

auch grösstentlieils nur sehr geringfügigen Frostwirkungen

nur

frieren kleiner als die ursprüngliche ist, so muss der Stein doch wegen der in Columne 15 aufgezeichneten, qualificirt werden.

wenn

cJD

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse i-des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3    4    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

10

11

Druckfestigkeit im nassen Zustande

12

13

14

15

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig-

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

Vor dem Gefr.

Ci

'S

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten • ₅teo5 10ten ißt» etc. Gefrieren.

nach dem

Volumens fx Proc.

__ a > N

Trocken- ^ s ^ s» _ er 9

§    c*    I    g    £

ö    CD    I    gO

cd    >-i    ;    o

18

19

25maligem Gefrieren

20

ge wichts Proc.

Spezifisches

Gewicht

-Druck-;

festig-

keit

at

Bemerkung

en

3338°

Handsteine von Hofweier bei Offenburg. Format; 25 X 6 cm. Farbe : ziemlich hellroth. Ziemlich hart gebrannt. Alle Flächen ziemlich eben, nur eine Breitseite rauh, löcherig. Bruch un-gleichmässig, porös, löcherig mit eingesprengten weissen Steinen.

1,74

b 1,74

c 1,77

d 1,76 e 1,76 f 1,71

116 Bei 90 a* Nachgeben g u. Rissbildung; gleich-mässig zerdrückt.

83 Bei 70a* starkes Nachgeben unter Rissbild-i ung; gleichmässig zerdrückt.

1,755 27,5

h 1,76    27,5

116 Bei 95 a* die ersten i Risse; gleichmässig zerdrückt.

1,76 ! 27

114

112

Ebenso.

Ebenso.

105 Bei 75 a* die ersten Risse; gleichmässig zerdrückt.

1,745    108

1,74    105 ;

133

Bei 115 a* Risse in der einen Hälfte.

113 Bei 90 a* die ersten Risse.

107

Wie vorhin.

1,723!    28

1,745    28

1,747    28

k 1,735 27,5

1    1,72 ; 28

1,74

1.10

120

117

Bei 80 a* die ersten Risse.

Bei 90 a* die ersten Risse.

> 100% der Trockenfestigkeit.

1,750

1,728    29

Ursprünglich Risse auf der rauhen Breitseite, die sich nicht verändern. Ueberhaupt keine sichtbare Wirkung des Frostes.

Ursprünglich verschiedene Risse und Falten. 5. Eine Ecke rissig gevrorden, neues Bisschen an der Mittelkante einer Breitseite 10. Neuer Riss über eine Mittelkante von der Breit- auf die Stirnseite; eine neue Ecke rissig geworden. 20. Kleine neue Quemsschen über eine Längskante. 25. Neuer, mehrfach verzweigter Riss auf einer Breitseite; Lockerungen auf der anderen der rauhen.

Ursprünglich Kisse auf einer Breit- und Löcher mit davon nus-laufenden Rusen auf einer Stirnseite. 10. Querriss über eine Längsseite nach beiden benachbarten Breitseiten. 25. Kleiner aber mehrfach verzweigter Riss auf einer Breitseile 27,5 Ursprünglich viele Risse. 5. Nene Risse auf einer Breitseite zunächst der einen Mittelkante. 10. Querriss über eine Mittel-kaute von der Breit- zur Stirnseite. 20. Dieser Querriss hat sich aut der Breitseite verlängert.

Ursprünglich vielfach riss g und spaltig. 5. Neues feines Risschen aut der glatteren Breitseite zunächst der Mittelkante; Risse auf einer Längsseite längs der einen Längskante derselben. 15. Feiner fei“?- e.ine 1Stirnseite auf die eine benachbarte Breitseite. 20. Dieser Querriss hat sich auch auf die andere Breitseite verlängert.

— 0,02

+ 0,29

4 0,04

—    0,01    1,724

—    0,02 1,740

— 0,03 1,746

— 0,10 — 0.02

— 0,02

1,752

— 0,05 1,727

158

123

Bei 135 at die ersten Risse.

Desgl. bei 110 at.

129

146

113

Desgl. hei 120 a*.

Desgl. hei 135 a*.

Desgl. hei 100 a*.

Resultat:

Mittel:

Interpolirt:

Obwohl weder die Festigkeit im nassen Zustande, noch die Trockenfestigkeit nach dem Ge-sächlich in der Hervorbringung von Bissen bestehend, so bedeutend, dass der Stein als nicht frost-

1,74

134

> 100 °jo der

urspr. Trockenfestigkeit.

frieren kleiner als die ursprüngliche ist, so sind doch die in Columne 15 beständig qualificirt werden muss.

aufgezeichneten Frostwirkungen, haupt-

3339 Handsteine von Bühl bei a 1,825 Achern. Format: 24,5 X 12 X Qcm. Farbe: dunkelroth.

Ziemlich hart gebrannt. Alle b Flächen ziemlich eben, nur eine Breitseite rauh, löcherig.

Bruch ziemlich geschlossen, c aber doch etwas löcherig, mit sehr vielen weissen, zum Theil grossen, eingesprengten d Steinen.

1,82

Bruch erfolgt plötzlich , ohne vorherige Anzeichen.

210 Bei 195a* stärkeres Nach geben.

210

g 4745

h 1,80

1,705    123

1,78    174

e 1,79    186

f 1,79

26    135

Bei 65 a* feine Risse.

1,747

20,0 Ursprünglich zweiRrs.se auf der rauhen Breitseite; Längsriss _ O 19 und Querriss an einer Längskante der anderen Breitseite; Risschen an einer Ecke. o. Jener Längsriss wird schlechter. 25. Locker-

23,5

210

Bei 180 at die ersten Risse.

n i 1,737

einer Ecke. 5. Jener Längsriss wird schlechter. _ ungen an jener Ecke; neues Risschen an der Mittelkante 'eiuer Breitseite.

— 0,07    1,748    138 Bei 95a* die

Risse.

ersten

Bei 105 a* Abblätterungen und Risse.

Desgl. bei 150 a*.

1,765    25

k 1,71    27,5

Bruch erfolgt ohne ] vorherige Anzeichen. I

1,73    27

170

103

119

Bei 135 at Knistern und Rissbildung.

Bruch plötzlich ohne vorhergehende Risse.

Bei 105 a* die ersten Risse, von einer Ecke ausgehend.

1,744

p 1,797

185 Bruch erfolgt ganz plötzlich.

q 1,781

26,5    ÜS +0.13-0,08 1,733

I eiue Laugskante; Riss an einer Kurzkante. 20. Neuer Querriss über eine Langseite auf die beiden Breitseiten. 25. Abblätterungen um einen kleinen Stein der rauhen Breitseite.

^ss®.und Falten- ⁵- Neuer Querriss über eine    4-017_0 07    1 740

Mittelkante 10. Ein schon ursprünglich vorhandener Querriss    U,U'    l’⁷⁴^

über eine Mittelkante hat sich nach der Breitseite verlängert-neuer Querriss über eine Längskaute nach der Breitseite 25. Neuer Querriss über eine Längskante nach der und Langseite.

Ursprünglich Risse und Spalten 5. Eine schon ursprünglich     0 07 _0 04    1 708

rissige Ecke hat sich verschlimmert. 10. Ursprünglich vorhandene ’ U,U4 1,79° Falten werden rissig. 25. Eine schon ursprünglich gespaltene Stirnseite hat neue Risse bekommen.

124

Desgl. hei 85 at.

26

23

24

angrenzenden Breit-

155 Bildung der ersten Risse u. Bruch fallen zusammen.

243 Bruch plötzlich, ohne jedes Voranzeichen.

+0,04-0,04 1,779    189 Bei 1»., die erat«

nss über eine Stirnfläche auf beide benachbarte Breitseiten.    Kisse<

20. Derselbe hat sich verlängert. 25. Derselbe hat sich noch eiter verlängert und auf der einen Breitseite verzweigt; eine ursprünglich rissige Ecke bröselt ab.

Mittel: Interpolirt:

1,785

1,75

147

1,76

= 95 % der Trockenfestigkeit.

1,76

170

> 100% der urspr. Trockenfestigkeit.

1,75

Gefrieren gleich der ursprünglichen ist, so sind doch die in Columne 15 aufgezeichneten Frostwirkungen, hauptsä chlich Art, dass der Stein als nicht frostbeständig qualificirt werden    ⁸ ’ p

muss.

Bauschinger, Mittheilnngen, XIX.

50

h-*

IC

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse >-* des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3    4    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

9    |    10 |

Druckfestigkeit im nassen Zustande

11

13    14

Vor dem Gefr

15

16    17

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck-!

festig-

keit

Bemerkungen

at

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druckfestigkeit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, I0te", 15ten etc. Gefrieren

Nach

(+) Zu- oder (—) Abnahme

18 |'T9 |

25maligem Gefrieren

20

oo.ij

Trocken- “

ge wichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig.

keit

Bemerkungen

at

m 1,712    28

3340* i Maschinenstein v. Kandern. a 1,70 Format: 25 X 12 X 6cm. j Farbe: blassrotk bis roth. Hartgebrannt. Die zwei b 1,74 : Breit- und eine Längsseite I gerippt, die anderen ziemlich glatt. Bruch gut geschlossen, c 1,74 zum Theil mit weissen und schwarzen eingesprengten Körnern.

d 1,70

305

235

384

Bei 270 at Krachen.

g 1,70    29

360

Bei 325 at die ersten 1 Risse.

Bruch erfolgt plötzlich, h 1,71

Bei 335 at die ersten i Risse.

289 Bruch erfolgt plötzlich, k

1,70    350

Bildung der ersten } Risse und Bruch fallen zusammen.

f 1,75    332

Ebenso.

1,745

1,70

28

27,5

28

1,705    29

365 Bei 330 at die ersten Risse.

340

Bruch plötzlich.

308 Bei 270 at Knistern und Rissbildung.

345 Bei 330 at Krachen und Rissbildung.

Ursprünglich keine Risse. 5. Auf einer Langseite beginnt sich _Q Q9

ein Blättchen abzuschiefern. Keine weitere Aenderung.

n 1,709    28.5 Ursprünglich zwei Schieferchen auf einer und ein solches auf 0 01

der anderen Breitseite. 5. Ein schiefer langer Riss auf einer Langseite neu entstanden. 15. Ein Blättchen auf einer Langseite löst sich ab. 25. Kleines neues Risschen, von einem Steinchen ausgehend.

—    0,20 1,709

—    0,48    1,701

4 < 0 Bei 3.35 at die ersten Risse.

Desgl. hei 270at.

349

1,747    28

p 1,704    29

q 1,699    29

Ursprünglich ein zum Theil schon abgelöster Schiefer auf einer U_ 0 01_0 41    1 739

Breitseite, daneben ein feiner Längsriss; zweiter Schiefer auf ’    ’    |    ’

derselben Breitseite, eine rissige Längskante.

Langseite beginnt sich ein Schiefer abzulösen.

10. Auf einer 20. Kurzer

bogenförmiger Riss an einer Längskante einer Breitseite.

Ursprünglich Risse und Schieferchen. 10. Neuer Riss auf einer Breitseite nächst der Mittelkante. 15. An verschiedenen Stellen, wo ursprünglich nur Aufsehieferungen bemerklich waren, sind muschelförmige Stückchen abgesprengt, uuter denen sich kleine Steinchen zeigen.

keine sichtbaren Wirkungen des _l_ Q Q9_Q 53

Frostes.    '    >    ’

Ursprünglich keine Risse;

— 0,23 — 0,72

1,695

nun

390

251

1,690    293

Desgl. hei 330 at.

Desgl. hei 251 at.

Desgl. hei 240 at.

Mittel: Interpolirt:

1,72

1,715

316

312

1,71

343

> 100 °/o der Trockenfestigkeit.*

1,715

351

> 100% der urspr. Trocken festigkeit.

1,71

310

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande sowohl, als auch die Trockenfestigkeit nach dem Gefiieien tritt hier die eigentümliche Erscheinung des Loslösens von Blättchen odei Schiefern, untei denen Lücken mit darin liegenden Steinchen, welche durch Ablösen von solchen Blättchen entstanden sind, vielleicht auch schon den Wirkungen des Wassers allein, etwa auf jene Steinchen, zuzuscki eiben, unbeständig gegen die Wirkungen vles Wassers zu bezeichnen, welche Wirkungen sich alleidings nur

sind zwar ebenso gross als die ursprüngliche und die Bildung von Eissen durch den Frost nur gerindW- aber es meist kleine Sternchen legen häufig aut. Allerdings zeigen manche dieser Steine schon im nrsprümSn VnsLdl

1,701

27,5

3340b Lockstein von Kandern. a 1,715    238

Format: 25 X L4 X 6cm zwei in der Längsrichtung laufenden Löchern von recht- b | eckigemQuerschnitt(3X2m).

Farbe: blassrotk. Hartgebrannt. Alle Flächen ziem c lieh glatt. Bruch wie beim vorigen.

Bei 115 at Krachen.

1,685

29

1 71    283 Bei 170 at die ersten h

Risse in den Ecken der Löcher.

208 Etwas ungleichmässig i zerdrückt.

1,70 i 28

167 Bei 145 at Krachen u. Rissbildung an den Löchern.

Bei 185 at Krachen u. Rissbildung an den Löchern.

209

1,705

1,715    29

189

Bei 170 at Kracbeu u. Rissbilduug an den Löchern.

d 1,69    198

Bei 125 at die ersten k Risse.

1,73    27,5    269

Bei 240 at Krachen und Abblätterungen. ||

Ursprünglich kleine Risschen, von Ecken der Löcher auf den Stirnseiten ausgehend. 10. Auf einer Breitseite beginnt sich ein Schieferchen abzulösen. Sonst keine Wirkung des Frostes.

28 Ursprünglich keine Risse etc. 5. Kleines Risschen in einem gelben Fleck einer Breitseite. 15. Kleines Risschen an einer Ecke einer Langseite.

Ursprünglich ein Schiefer auf einer Breitseite. 10. Dieser Schiefer _0 05

ist abgefallen. 15. Neues Schieferchen auf einer Langseite; auf! der anderen ein musehelförmiges Stückchen, unter welchem ein Steinchen liegt, herausgesprengt.

1,723    27,5 Ursprünglich zwei Risse an Ecken eines Loches einer Stirnseite.

5. An der Ecke einer Stirnseite ein Schiefer abgefallen. 15. Neues • I    kleines Risschen an der Ecke eines Loches einer Stirnseite

— 0,08 — 0,16

1,700

173

Bei 125at die ersten Risse.

1,720

1,711

29

4- 0,02 — 0,21

— 0,31

+ 0,08 — 0,21

1,716

1,706

1,718

176 ! Desgl. hei 105 at.

224

229

Desgl. bei 90 at und Knistern.

Desgl. bei 115at.

e 1,71

227

Bei 145 at Krachen.

1,735 27,5

248 Bei 200at Risse, von den i Löchern ausgehend; Bruch etwas schief.

1,728

28 Ursprünglich ein Schiefer auf einer Langseite. 15. An einer _0,15_0 62    1 TOD

Lcke ein Schiefer abgelöst. 25. Risschen und ein weisses Steinchen in einer Breitseite.

233 | Desgl. hei 170at.

1 725    244 Bei 170af die eisten

Risse.

1,715

Mittel: Interpolirt:

1,71

1,715

CO o CO'

Ol Ol

1,715

216

= 90°/o der Trocken-festigkeit.

207

= 86 °/o der urspr. Trocken festigke it.

Resultat- Die Festigkeit im nassen Zustande betragt noch 90 und die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren des Loslösens von Blättchen oder Schiefern, unter denen meist kleine Steinchen hegen, ziemlich Steinchen welche durch Ablösen von solchen Blättchen entstanden sind, oder solche Blättchen welche schon den Wirkungen des Wassers allein, etwa auf jene Steinchen, zuzuschreiben; aber jedenfalls

bezeichnen, welche Wirkungen sich allerdings nur auf die

auch

gegen die Wirkungen des Wassers zu

noch Sb /o dei 111 spiünglichen, die Bildung von Rissen durch den Frost ist nur geringfügig, aber es tritt die Erscheinung häufig auf. Alleidings zeigen manche dei Steine schon im ursprünglichen Zustande Lücken mit darin liegenden sieb eben zu heben und abzulösen beginnen, und sind desshalb diese Ablösungen oder Absprengungen vielleicht ist dei i01 liegende Stein aus diesem Grunde, wenn auch nicht als unbeständig gegen Frost, doch als unbeständig Oberfläche zu erstrecken scheinen.

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse >— des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3345a Handstein von Brühl bei Mannheim. Format: 25 X 12y^6,hcm. Farbe: hellgelb. Ziemlich weich gebrannt, etwas absandend. Alle Flächen etwas rauh und absandend, eine Breitseite aber , sehr rauh und löcherig. Bruch unregelmässig, porös, schwammartig.

Mittel: Interpolirt:

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

1,37

1,39

1,39

1,35

1,39

f 1,36

1,375

1,37

106

91

130

103

121

91

107

100

10

11

Druckfestigkeit im nassen Zustaude

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Ohne vorherige An- j g Zeichen lautlos zerdrückt.

1,375    44

107 LBei 100 at die ersten Risse und Abblätterungen.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

1,355    46

1,375    42

1,385

1,37

1,37

42,5

44,5

102 Bei 90 at die ersten Risse.

131 Bei llOrt* die ersten Risse.

136 Bei 115 at die ersten Risse.

105 Bruch erfolgt plötzlich.

116

> 10Ü°/o der Trockenfestigkeit.

Resultat: Obwohl die Festigkeit im nassen Zustande sowohl, als auch die Trockenfestigkeit nach dem Ge-den Frost so zerrissen und zersprengt, dass er als nicht frostbeständig zu qualiflciren ist.

13 i 14 Vor dem Gefr.

15

16    |    17    |    18 | 19 |

Nach 25maligem Gefrieren

20

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

m 1,355    42

n I 1,355    44,5

1,402    41

p 1,380

1,389

1,375

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10ten, 15ten etc. Gefrieren

Volumens | + Proc.

t=c o

K Sr¹

CD CD h-

______N

Trocken- ®    ^

gewichts Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungeu

43

43

Ursprünglich Risse und Falten, die sich nicht ändern. Nach dem 25. Gefrieren nur ein feines Risschen auf dem Grund eines Loches einer Breitseite.

Ursprünglich Risse und Falten. 5. Neuer langer Querriss über eine Stirn auf beide benachbarte Breitseiten; Erweiterung schon vorhandener Risse auf der auderen Stirnseite. 10. Neuer kurzer Riss auf einer Breitseite, ein ursprünglich schon vorhandener verlängert. 20. Verlängerung jenes Querrisses über eine Stirnseite nach beiden Seiten hin; Falten sind rissig geworden. 25. Vergrösserung und Vermehrung der Risse auf einer Breitseite; weitere Verlängerung jenes Querrisses.

Ursprünglich Risse und rissige Löcher; Falten. 5. Einige Risse vergrössert. 25. Feiue, verzweigte Risse auf einer Breitseite.

Ursprünglich Risse, tiefe Löcher und Falten.

Stirnseite au der Mittelkante ein Stück abgesprengt. 25. Fein verzweigte Risse mitten in der glatten Breitseite an mehreren Stellen. Neue Risse auch auf einer Langseite und rissig gewordene Falten.

Ursprünglich viele Risse und tiefe Löcher. 5. Neuer weitklaffen-der Querriss auf der einen löcherigen Stirnseite, derselbe erstreckt sich auf beide Breitseiten und verzweigt sich dort. 10. Zwei neue Querrisschen auf einer Breitseite längs der Längskante. 20. Jener weitklaffende Querriss hat sich noch weiter verlängert und erweitert, so dass bald ein grosses Stück des Steines abfallen wird. 25. Dieses Stück hat sich nun abgelöst.

— 0,30 fl- 0,14

+ 0,07 -f- 0,06

— 0,09

4-0,07

15. Auf einer

+ 0,02

4-0,24

1,361

1,353

1,405

1,383

105

73

Bildung der ersten Risse und Bruch zugleich.

Desgl.

131

128

Bei 130 at die ersten Risse.

Bildung der ersten Risse und Bruch zugleich.

+ 0,07

+ 0,19

1,390

114

110

Desgl.

> 100 °/o der urspr. Trockenfestigkeit.

frieren noch ebenso gross, als die ursprüngliche sind, so wird, wie in Ool. 15 näher angegeben, der Stein doch durch

3345b

Maschinenstein von Brühl a bei Mannheim. Format und Farbe wie bei dem vorigen. Brand sehr verschieden. Zwei b Stirnflächen und eine Längsfläche glatt, die andere rauh, eine Breitseite sehr rauh, i c Bruch gleichmässig, gut geschlossen.

1,48

1,45

1,47

d 1,48

(1,54)

1,45

1,465

128

129

130

180

(290)

190

151

Ohne vorherige Anzeichen gleichmässig zerdrückt.

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

Bei 240 at die ersten Risse.

Bei 165 at Knistern und Rissbildung.

1,49

35,5

242 Bei 210 at die ersten Risse.

ra

1,474

1,476

35

37

h 1,455

i 1,415

,;l k

1,47

1    1,465

1,46

38,5

40

37,5

37

122 Bruch erfolgt plötzlich

1,461

36,5

67 !

193

Ebenso.

Bei 170 at die ersten Risse.

154 Bei 140at die ersten Risse.

156

> 100 °/o der Trockenfestigkeit.

Mittel;

Interpolirt:

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande sowohl, als auch die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren Schiefern oder Blättchen als Frostwirkung auftritt, ist doch so häufig, dass der Stein als nicht

1,46

140

1,435

1,466

1,46

37,5

36

Ursprünglich kleine Risschen auf beiden Breitseiten. 15. Riss von einer Längskante auf eine Breitseite; sonst keine Veränderung.

Ursprünglich Risse auf beiden Breitseiten. 15. Neuer Riss auf einer Breitseite an einer Längskante nahe der Ecke. 25. Risschen an einer abgestossenen Stelle einer Kurzkante.

Ursprünglich zwei Risse auf einer sehr faltigen Breitseite. 10. _0 09

Auf einer Breitseite beginnt sich ein Schiefer abzulösen. 25. Dieser *

Schiefer wird lockerer. Längsriss auf einer Langseite nahe der Kurzkante, aber nicht über dieselbe gehend.

Ursprünglich Schiefer auf einer Langseite nächst einer Kurzkante, über welche Querrisse gehen. 5. Jene Schiefer sind lockerer geworden. 15. Riss an einer Längskante, schief zu derselben gerichtet. 25. Tiefe neue Sprünge um ein eingesprengtes ungleichartiges Stück auf einer Breitseite.

Ursprünglich kleine Risse und rissige Falten. 5. Riss an einer Stelle einer Kurzkante, wo ursprünglich ein Stück abgesprengt war. 20. Kurze Querrisschen an den Mittelkanten auf einer Stirnseite, von einem Löchelchen nahe dieser Kante auf der Breitseite ausgehend.

— 0,02

0,00

+ 0,37 + 0,32

+ 0,39

— 0,12

— 0,03

1,480

1,481

1,468

261

205

173

Bei 255 at die ersten Risse.

Bildung der ersten Risse und Bruch zugleich.

Desgl.

+ 0,39

+ 0,40

1,442

151

Desgl.

1,472    245

Desgl.

207

> 100 °/o der urspr. Trockenfestigkeit.

von

sind zwar gleich der ursprünglichen, aber die Bildung von Rissen durch den Frost, neben welcher auch das Abspringen frostbeständig qualificirt werden muss.

Bezeichnung, Nr. im

Hau ptverzeiehnisse

des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

31    4    |    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

7|    8    |    9    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

s-,

ji

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Druck-festig-I keit

at

11

13    |    14

Vor dem Gefr.

15

16 | 17 | 18 | 1 "

Nach 25maligem Gefrieren

20

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

VVasseraufnahme

in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem

löten etc_ Gefrieren

5ten, 10

ten

(+) Zu- oder (—) Abnahme

des

Volumens

Proc.

ö iS ® ^ «y ^ ü ol

o ■—

2l^

E4 bß

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig.

keit

at

Bemerkungen

3346

Handstein von Helmlingen a bei Lichtenau (Baden). Format: 25 X 12 X 6,5 cm. Farbe: hellgelb. Ziemlich b weich gebrannt. Alle Flächen ziemlich eben, körnig, eine Breitseite rauh und c löcherig. Bruch sehr unregelmässig, gelb und roth gemischt.

1,53

1,49

124

108

1,52    101

d 1,57

145

Ohne vorherige Anzeichen lautlos zerdrückt.

m 1,512    32

151 Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

g 1,540

32,5

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

n 1,566    30

(1,467): 38

126

(63)

1,524    32,5    107

Ebenso.

Ebenso.

Ebenso.

h 1,520 i 1,502

32,5

35,5

k 1,545

30,5

e 1,57

108

Ebenso.

1,525    31,5

98

Ebenso.

1    1,520

33

Ursprünglich verschiedene Brandrisse. 5. Lockerungen und Sandigwerden an den Ecken. 10. Risschen an einer Stirnseite. 15. Oeffnen einer Blase an einer Mittelkante. 20. Riss au einer Ecke wird stärker. 25. Diese Ecke ist fast am Abfallen.

Ursprünglich verschiedene Brandrisse und Faltungen. 15. Eine kleine Ecke abgefalleu; sonst keine Veränderung.

Ursprünglich Brandrisse nur auf beiden Breitseiten. 10. Faltungen haben sich zu Rissen ausgebildet. 15. von einer Mittelkante ein Stück abgesprungen. 20. Lockerungen auf einer Breitseite, Abblätterungen an den Falten; sonst keine Veränderung mehr.

Ursprünglich verschiedene Risse. 5. Die Ecken werden schadhaft. 20. Absandungen an einer Ecke.

Ursprünglich Brandrisse auf beiden Breitseiten und an einer schlechten Ecke. 5. Querriss auf einer Längsseite, der nicht mehr schlechter wird, wie überhaupt keine Veränderungen mehr entstehen.

— 0,42 — 0,10

1,545

153

Auftreten der ersten i Risse und Bruch fällen zusammen.

—    0,29 — 0,10 1,523 |

—    0,41 — 0,11 1,507

— 0,20

— 0,36

— 0,07: 1,547 -f- 0,04 1,530

126

119

126

102

Ebenso.

Ebenso.

Bei 125 at die ersten Risse.

Auftreten der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

fl 1,54

115

Ebenso.

Mittel: Interpolirt:

1,535    117

1,53 1,525    113

115

1,53

120

> 100% der Trockenfestigkeit.

1,525

125

> 100 °/° der urspr. Trocken festigkeit.

Resultat: Obwohl die Festigkeit im nassen Zustande sowohl, als auch die Festigkeit nach dem verzeichneten Frost Wirkungen nur als nahezu'frostbeständig qualificirt werden.

nicht kleiner ist, als die ursprüngliche Trockenfestigkeit, so kann der Stein doch wegen der verschiedenen in Col. 15

3347 Maschinenstein von Mannheim. Format: 25 X ^ X 6cm. Farbe: hellgelb. Hartgebrannt. Zwei Stirnflächen und eine Längsfläche glatt, die andern sehr rauh. Bruch ziemlich geschlossen, doch etwas porös mit rothen Stellen.

a (1,74)    (142) Bruch erfolgt plötzlich, m l,68o

gleichmässig.

n 1(1,716)

b 1,725    199

c 1,655    166

d 1,715    154

e 1,61    142

f 1,645    128

Bei 180 at die ersten Risse.

Desgl. bei 145 at.

28

28

Bei 165at die ersten Risse. Im Bruch von gelber Farbe.

(115) Innen sandig, von röth-licher Farbe.

210

1,662    29,5

1,725

28,5

Ursprünglich viele Brandrisse. Gar keine Veränderung durch den Frost.

Ursprünglich verschiedene Brandrisse. Gar keine Veränderung durch den Frost.

- 0,26

— 0,39

4-0,23 1,670 — 0,14 1,730

185

179

o 1,705    28    160

Bei 180nt die ersten Risse und Abblätterungen ; im Bruche rötlilich.

1,601

35,5

Ursprünglich Brandrisse auf beiden Breit- und Langseiten. 10. !— 0 35 Risschen auf einer Stirnseite. 25. Abspringen eines Stückchens nach jenem Risse.

— 0,06 1,606

60

Bruch erfolgt plötzlich, p 1 654    29

Ebenso.

Ebenso.

172

Bei 135 at die ersten Risse.

1,610

34

¹ q 1,652    28

191 Bildung der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

1,724

29

Ursprünglich Brandrisse auf beiden Breitseiten. Gar keine Aen- — 0,29 derung durch den Frost.

Ursprünglich verschiedene Brandrisse. Gar keine Veränderung — 0,31 durch den Frost.

— 0,03

— 0,13

1,614

1,727

168

180

Bei 175 at Auftreten der ersten Risse.

Auftreten der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

Bei 55 at die ersten Risse. Farbe viel heller als bei den vorigen ; sehr schwach gebrannt.

Bei 140 at die ersten Risse.

Auftreten der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

Mittel: Jnterpolirt:

1,67

1,665

iO »o

1,665

183

> 100% der Trockenfestigkeit.

1,665

154

> 100% der urspr. Trockenfestigkeit.

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande sowohl, als auch die nach dem Gefrieren nicht unter fünf Steinen nur bei einem auftreten, so kann der Stein als frostbeständig be2

ist , als die ursprüngliche Trockenfestigkeit, und da die beobachteten Frostwirkungen nur sehr geringfügig sind und werden.

56

Hauptverzeichnisse i— des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

j 3 [    4 I 5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

10

11

13

14

15

16    !    17

Druckfestigkeit im nassen Zustande

vor d. Gefrieren

nach

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

18 | 19 | 25inaligem Gefrieren

20

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten; nach dem 5ten, 10tc,\ 15ten etc. Gefrieren.

(-(-) Zu- oder (—) Abnahme

des

/.

CD

Proc.

o

S-i

EH

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

3348“! Handstein von Neckarau, a 1,45 Format: 25 X 12,5 X 6cm.

Farbe: gelb. Weichgebrannt, absandend. Oberfläche kör- b 1,44 nig, sandig. Bruch porös und löcherig, von schwammartigem Aussehen, z. Th. gelb c j 1,42 und roth gemischt.

74

75

Bei 70 at die ersten Risse.

Ebenso.

Ebenso.

1,51

1,41

1,44

36

39

40

144

48

Bei 135 at die eisten Risse.

Bei 35 at die ersten Risse.

03 Bei 55at die ersten Risse.

1,447    38,5 Ursprünglich Brandrisse auf beiden Breitseiten, an einer Längs- _0,84

Seite und au 2 Längskanten. 5. Die eine Stirnfläche beginnt stark abzublättern; die Kanten runden sich ab. 10. Jene Stirnfläche wird sehr schlecht; weitere Abblätterungen auch an den Kanten. 15. Die Abblätterungen erstrecken sich auch auf die Langseiten. 20. Dieselben schreiten weiter fort. 25. Sie ziehen sich auf die Lang- und Breitseiten.

h 1,442    38,5 Ursprünglich Risse auf beiden Breitseiten, an einer Längskante _0,33

und an einer Längsseite. 15. Faltungen auf einer Längsseite werden rissig. 25. Abbröckelungen an jenen Falten.

— 0,75

— 0,20

1,448    77

1,442    70

Bei 65at die ersten Risse,

1,47

101

Bei 90 at die ersten Risse.

1,38

40

45 Bei 35 at Nachgeben

und Rissbildung.

1,431 38,5

1,40

54

Desgl. bei 45at.

1,38

41

48 Bei 35 at die ersten Risse.

Ursprünglich verschiedene Risse, darunter ein grosser, quer über _0 45

eine Breitseite. 5. Ecken und Kanten sanden ab und werden morsch. 10. Kauten werden schieferig, blätterig. 15. Eine Kurzkante wird schlecht. 25. Fortgesetzte Abblätterungen, namentlich an jener Kurzkante.

— 0,22

1,434    83

Auftreten der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

Bei 65 at Knistern und Rissbildung.

k 1,410

f 1,48

75

Desgl. bei 65at.

1    1,444

Ci CO CO CO .

>o

Ursprünglich verschiedene Risse, namentlich auf einer Langseite. _0 27

15. Faltungen weiden rissig. 25. Eine Ecke wird stumpf.

Ursprünglich viele Risse, darunter ein tiefer auf einer Breitseite.__0 32

5. Derselbe erweitert sich. 15. Eine Mittelkante wird schlecht, auch eine Längskante nahe an einer Ecke; sonst keine Veränderung mehr.

- 0,10

— 0,12

1,412    68

1,447    92

Bei 55at die ersten Risse.

Auftreten der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

Mittel:

1,445    75

1,425

70

> 100 % der Trockenf.

1,435

78    > 100% der

urspr. Trockenfestigkeit.

Interpolirt:

1,435

1,425

o t-t- zo

Resultat: Obwohl die Festigkeit im nassen Zustande sowohl, bestehende Beschädigungen durch den Frost, dass ei

ungen

als auch die Trockenfestigkeit nach dem als nicht frostbeständig bezeichnet

Gefrieren noch ebenso gross, als die ursprüngliche sind, so erleidet der Stein werden muss.

doch solche, hauptsächlich in Abblätter-

3348b Handstein von Neckarau. Format: 25 X 12 X 6,5cm. Farbe: hellroth. Schwach gebrannt. Oberfläche körnig. Bruch porös, löcherig, von schwammartigem Aussehen.

a 1,41

b (1,52)

c (1,53)

d 1,43

1,45

f 1,43

52    Bruch erfolgt plötzlich. jj m 1,43

(111) Bei 95af die ersten \\    1,45

Risse.

(138)

73

70

77

CO

ec

81

Bei 65 at feine Risse.

82 Bei 70 at die ersten Risse.

1,473

1,451

37,5

39

Desgl. bei 130 at.

|°

1,45

i+-

61

Bei 55 at die ersten Risse.

1,438

39

Desgl. bei 60 at. p 1,45    40    58

Wie vorhin.

1,460 38,5

Desgl.

Desgl. bei 65at.

q 1,45    40    63

Wie vorhin.

1,429 41

Ursprünglich viele, z. Th. starke Risse auf Breit- und Langseiten ; eine Stirnseite rissig und blätterig. 5. Dieselbe wird schlechter und bekommt tiefe Risse an einer Kante, nach denen später Abblätterungen erfolgen. 10. Neue Abblätterungen. 15. Abblätterungen schreiten fort. 20. Ebenso. 25. Ebenso.

Ursprünglich Risse auf Lang- und Breitseiten. 20. Abblätterungen u. Abschieferungen nach diesen Rissen. 25. Ein Stein in einem Loch einer Längskante ist locker geworden.

Ursprünglich Risse auf Breit- und Langseiten; eine schlechte Ecke. 5. Kanten und Ecken werden locker. 15. Jene ursprünglich schlechte Ecke wird noch schlechter. 25. Sie hat sich noch mehr verschlimmert.

Ursprünglich viele Risse und Falten; die keine Veränderung erleiden; nur zwei Ecken werden nach dem 20. Gefrieren schlechter und nach dem 25. noch mehr.

Ursprünglich viele Risse, Falten und Löcher. 10. Neue Risse an einer Längskante und an einer Seitenkante; sonst keine Veränderung.

— 0,83 — 0,30 1,481

— 0,32

4-0,62

1,464

80

82

Bei 70 at die ersten Risse.

Desgl.

— 0,11

— 0,12

4- 0,01

-f-4,45

-f 1,33

4- 5,18

1,504

1,481

1,502

97

118

75

Desgl. bei 95at.

Desgl. bei 115 at.

Auftreten der ersten Risse und Bruch fallen zusammen.

Mittel: Interpolirt:

1,43

1,445

co Ci O OD

1,445

69

= 86°/o der Trockenfestigkeit.

1,45

90

> 100 °/o der urspr. Trockenfestigkeit.

CO

ü<

frieren noch gleich der ursprünglichen ist, sind die in Col. 15 verzeichneten Wirkungen des Frostes doch der Art,

Bauschinger, Mittheilungen, XIX.

Bezeichnung, Nr. im ! g Hauptverzeichnisse t-d des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3 j 4    |    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

10

11

511

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Druckfestigkeit im nassen Zustande

13    |    14    |

Vor dem Gefr.

15

16    ;    17

Bemerkungen

<D

ea

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Druck-. I festig-keit

Bemerkungen

Exemplar

at

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Nach

(-f-) Zu- oder (—) Abnahme

18 | 19 | 25maligem Gefrieren

20

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5'™, 10teu, 15ten etc. Gefrieren.

des

Volumens

Proc.

Trocken-

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

3357*

f.

Maschinenstein von Obegel- a 1,43 hof bei Hakenheim. Format:

25 X 12 X 6,5cm. Farbe: b 1,53 gelb. Ziemlich hart gebrannt.

Zwei Stirnseiten und eine c Langseite glatt, die anderen rauh. Bruch: körnig, ziem- d lieh geschlossen, zum Theil röthlich gefärbt.

1,54

1,43

e 1,44

f 1,51

198 Bruch plötzlich ohne I vorherige Anzeichen.

232 Bei 210 at Krachen und Risse.

Desgl. bei 245 at.

280

ml 1,51    35

!

n    1,43    40

0    1,49

Bei 165 at die ersten p Risse.

170    Bildung der ersten    q

Risse und Bruch fallen zusammen.

260    Bei 240 at Krachen

und Rissbildung.

178

1,50    37

1,47    37

253    Bei 205 at Knistern

und feine Risse.

Bei 130 at Abblätter- j| ungen u. Rissbildung. I

37    167 Bei 150 nt die ersten ;

Risse.

264 Bei 240 at Abblätterungen u. Rissbildung.

163    Bei 130 at die ersten

Risse.

155

35,5 Ursprünglich frei von Rissen; nach dem 25. Gefrieren ein Querriss über eine Mittelkante.

h 1,537    33 Ursprünglich Falten und Risse. 10. Neues Risschen an einer

Stirnkante. 15. Ebensolches aut einer Stirnseite. 20. Abfallen eines Stückchens an einer Ecke; feine Risse an einer Längskante.

Ursprünglich verschiedene Risse, darunter ein grosser auf einer Langseite. 20. Eine Kurzkante zeigt kleine Risschen. 25. Eine Mittelkante bekam von einer Grube aus ein feines Risschen auf die Stirnseite hinüber; noch ein anderes feines Risschen an einer Kurzkante.

Ursprünglich Risse an einer Ecke und Falten an einer Längs-kante. Nach dem 25. Gefrieren feines Risschen an einer Mittelkante.

Ursprünglich falten an zwei Längskanten und Riss über eine Kurzkante. 10. Geringe Abblätterungen an einer Längskante, die auch nach dem 25. Gefrieren noch sehr gering bleiben.

1,505

i 1,511

1,488 |

1,448

—    0,27 — 0,19 1,507

—    0,30 — 0,01 1,546

161

168

Bei 135ö£ die ersten Risse.

Desgl. bei 105 at.

36

36

38

— 0,27—0,09

— 0,45

— 0,08

— 0,42

1,514

1,493

— 0,02 1,453

179 Bei 150 at Abblätterungen.

186 Bildung der ersten Risse u. Bruch fallen zusammen.

Bei 100«£ Bildung der ersten Risse.

117

Mittel: Interpolirt:

CO O iO

220

235

1,48

200

= 91 °/o der Trockenfestigkeit.

1,50

162

= 69 °/o der urspr

Trocken festigkeit.

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande ist zwar noch 91, die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren kleine Risschen durch das Gefrieren bilden, so muss der Stein als ziemlich unbeständig

nur

aber nur 69% der ursprünglichen, und da sieb, wie in Col. 15 bemerkt, ziemlich viele, wenn auch allerdings meist gegen Frost qualificirt werden.

3357°

Obegelliof

Lochstein von bei Hakenheim (Act.-Ges.) Format: 19 X 12 X 6,5cm, mit sechs Löchern in der Dickenrichtung von 1,5 cm Durchmesser. Farbe: gelb.

I Hartgebrannt. Zwei Stirn-I seiten und eine Langseite glatt, die andern rauh. Bruch: gleichmässig körnig, dicht.

a 1,49

b| 1,52

c j 1,47

d 1,505

ei 1,48

f 1,49

156

181

132

156

93

140

Bei 135 at Auftreten der ersten Risse.

Bei 155 at Krachen und Bildung der ersten Risse.

Bei 125 at Auftreten der ersten Risse.

Desgl. bei 140at.

Bruch plötzlich, ohne 1 vorherige Anzeichen.

Bei 105 at Krachen u. Bildung der ersten Risse.

j!

1,472    38

1,492

1,485

1,487

216

Bei 155 at die ersten Risse.

m 1,481

36

Urspiünglich verschiedene Risse. 10. Eine rissige Ecke abge-troren. 20. Kantenrisschen an einer Längskante.

— 0,27

— 0,15 1,483

132

35

36

37

1,4801    37

190

Desgl. bei 150 at.

1,575

149 Desgl. bei 130at. Bruch etwas ungleichmässig.

169 Bei 150 at die ersten Risse.

163

Desgl. bei 135 at.

1,495

31,5 Ursprünglich verschiedene Risse. Als Frostwirkung wird

nach dem 25. Gefrieren ein kleines neues Risschen auf einer Langseite bemerkt.

Ursprünglich beide Breitseiten rissig; auf jeder Stirnseite je ein Blättchen abgefallen. 5. An einer Kurzkante ein Stückchen abgefallen. 25. Risschen an der Mittelkante einer Breitseite.

36

1,521    36

q 1,503

35

erst

— 0,08

— 0,15

Ursprünglich beide Breitseiten rissig; auf einer Langseite ein Stück abgelällen. 5. Risschen an einer Längskaute nahe einer Ecke entstanden, auf einer Breitseite in einer Lücke ein Steinehen ; losgeworden. 20. An eiuer Längskante ein Stückchen abgefallen. 25. Zwei Schiefer an der Mittelkante einer Stirnseite abgefallen ; ein ebensolcher an der Mittelkante und ein vierter an einer Ecke der anderen Stirnseite.

Ursprünglich verschiedene Risse; ein Schiefer auf der glatten Breitseite abgefallen. 20. An einer Längskante zwei Stückchen abgefallen, ebenso an einer Mittelkante. 25. Eine zur Längskante einer Langseite parallele Furche ist zum Riss geworden;

Risse von einer Lücke

neue

derselben Langseite aus; Schiefer an der Mittelkante einer Breitseite ist abgefallen.

— 0,01 1,576

- 0,10 1,495

— 0,14

— 0,04 1,522

— 0,06

- 0,01 J ,504

321

175

220

296

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Bei 225at die ersten Risse,

Desgl. hei 170at.

Desgl. bei I80a£.

Desgl. bei 270 at.

Mittel: Interpolirt:

1,49

143

1,485

177

> 100 % der Trockenfestigkeit.

1,515

229

> 100 °/o der uispr. Trockenfestigkeit.

1,485

135

1,15

190

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande und die Trockenfestigkeit nach dem Gellreien sind allei-Plättchen und die Bildung von Bissen durch den Frost treten doch ziemlich häufig auf » J* w schon eine Wirkung des Wassers allein ist, so beeinträchtigt sie doch jedenfalls die \ ei Wendung

den Frost qualificirt werden.

dings nicht kleiner, als die ursprüngliche Trockenlesligkeit., aber die eigenthiimliche Erscheinung des Loslösens von auch jene Erscheinung losgelöster Plättchen einige Steine schon vor dem Gefrieren zeigen lind dieselbe vielleicht auch des Steines als Vorsetzstein, und deiseihe muss daher, wenn auch nicht ganz, doch als nahezu unbeständig gegen

8*

ct

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse ^ I ® des Laboratoriums

j 31    4    |    5

'Druckfestigkeit im trockenen Zustande

7 |    8 I 9 I 10 I

Druckfestigkeit im nassen Zustande

11

V-¹'

13 |    14

Vor dem Gefr.

15

16    |    17    |

Nach

Material

und

Fabrikationsort

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at ,

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5,en, 10len, 15ten etc. Gefrieren.

18    |    19 f

25maligem Gefrieren

20

(+-) Zu- oder (—) Abnahme

des

Volumens

Proc.

Trocken-

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Ti

3358

Maschinenstein von Rheinau a bei Mannheim. Format: 24 X i 11,5 X 5cm. Farbe: gelb. Hartgebrannt. Zwei Stirn- b seiten und eine Langseite glatt, die anderen rauh. Brch: körnig, ziemlich geschlossen, c mit grösseren weissen und kleineren schwarzen Steinen eingesprengt; zum Theil röth- d lieh gefärbt.

1,59

1,53

1,57

1.49

1,63

1,53

327

316

217

264

235

173

1,555    255

Bei 285 at Knistern.

Bei 220 a# Abblätterungen.

Bei 170a# die ersten Risse.

Bei 200at Knistern und Abblätterungen.

Desgl. bei 215 a#.

Bei 140 a# die ersten Risse.

Mittel: ^

Interpolirt: |

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande noch 90°/< geringfügig sind und, wenn früher entstanden, es auch

l,565j    260

1,57

1,55

1,56

1,58

1,51

30

31

33

31

34

217

232

242

285

176

Bei 180 a# die ersten Risse,

Bei 185a# die ersten Risse.

Bei 200 at Krachen und Rissebildung.

Bei 250 at die ersten Risse.

Bei 135 a# die ersten Risse; Farbe roth, während die vorigen mehr gelblich sind.

230 | ⁼ 90% der Trockenfestigkeit.

der Trockenfestigkeit ist und die Trockenbleiben, so kann der Stein als noch frost-

1,555,

tr cfq

V-»*

VT

1,559    31

1,557    30

1,557    31

1,575    30

1,588

1,565

Ursprünglich viele Brandrisse, die aber keine Veränderung durch _0 29

das Gefrieren erleiden; auch neue entstehen nicht.

; Ursprünglich viele Brandrisse, die aber keine Veränderung durch _0 25

i das Gefrieren erleiden. Nach dem 25. Gefrieren zeigen sich drei kleine, neue, kurze Risscheu auf einer Langseite.

Wie bei Exemplar g.

+ 0,31    1,569

4- 0,37

1,567

326 Bei 285 at Abblätterungen.

267 Bildung der ersten Risse u. Bruch fallen zusammen.

— 0,32 -f- 0,29

Ursprünglich verschiedene kleiue Brandrisschen, die sich durch__0 90 -1- 0 13

das Gefrieren nicht ändern; nach dem 20. Gefrieren zeigt sich    ’    '    ’

ein kleines neues Risschen, von

einer Mittelkante ausgehend.

30,5 Ursprünglich Brandrisse und Falten. 15. Kleines Risschen

einer Stelle, wo ursprünglich ein Stück abgesprungen und dadurch ein scharfer einspringender Winkel gebildet worden war. 25. Jenes Risschen nicht grösser geworden.

an

1,567

1,591

224

284

Desgl.

Desgl.

— 0,44 + 0,34 1,601

242 Bei 220 at die ersten Risse.

269

> 100% der urspr. Trockenfestigkeit.

festigkeit durch das Gefrieren nicht leidet, da ferner die durch das Gefrieren hervorgebrachten Wirkungen beständig bezeichnet werden.

nur sehr

3382a

Maschinenstein aus der Nähe von Konstanz. Format: 25 X 12 X 6,5cm. Farbe: gelb. Hartgebrannt. Zwei Stirnseiten und eine Langseite glatt, die anderen rauh Bruch: körnig, geschlossen, zum Theil mit rothen Stellen.

1,69

1,62

1,57

230

231

267

1,59    233

1,65

230

Bei 200 at Auftreten der ersten Risse.

Desgl. bei 190a#.

Desgl. bei 215 at.

Desgl. bei 200 a#.

Desgl. bei 200 a#.

1,587

1,587

36,5

262

Bei 245 a# die ersten Risse.

1,629

35,5

36

255

Desgl. bei 225 a#.

1,628    34

1,607

1,633

305

Desgl. bei 260a#.

1,599

36,5

36

35

225

241

Desgl. bei 160a#.

Desgl. bei 210 a#.

1,595

36

1,58

160

Desgl. bei 135 at.

p 1,615    35

Ursprünglich Risse. Furchen und rissige (blasige) Stellen auf den Breit- und Langseiten, ein Blättchen, unter dem ein Stein lag, abgefallen. 15. An einer Längskante neben einem grösseien Stein Stücke abgefallen; Risschen um einen Stein einer Breitseite entstanden und noch ein kleines Risschen auf derselben Breitseite. 20. Risschen auf einer Breitseite entstanden, vielleicht auch nur ausgewaschen. Schieferchen, unter dem ein Steincheu lag, auf einer Stirnseite abgefallen. 25. Riss auf einer Breitseite, von einem Steinchen ausgehend, entstanden ; auf einer Langseite ein Schieferchen , unter dem ein Steincheu lag, abgespruugen. Ursprünglich Risse auf den Breitseiten und an Läugskanten; auf einer Stirnseite ein Schieferchen abgefallen. 10. Risscheu auf einer Breitseite entstanden. Drei Schieferchen, unter denen weisse Steinchen lagen, auf einer Stirnseite abgefallen. 15. Risschen auf einer Langseite entstanden und ein Stückchen abgefallen; ein Schiefer, unter dem ein Stein lag, abgesprungen. 20. Drei Risschen auf einer Breitseite entstanden. 25. Ein schiefer Riss an der Längskante einer Langseite entstanden und zwei kleine Schieferchen auf einer Stirnseite abgefallen. Urprüuglich ein loses und bei der Berührung abfallendes Blättchen über einem Steinchen auf der einen Stirnseite. Sprung von einem Steinchen einer Langseite aus und lockeres Blättchen auf der anderen Langseite; Risschen um einen Stein einer Breitseite. 10. Jenes lockere Blättchen u. zwei Schieferchen auf der anderen Langseite abgefallen; Abbröckelungen in einer Lücke einer Breitseite; Risschen an einer Längskante und auf einer Breitseite entstanden. 15. Falten auf einer Breitseite rissig geworden.

20. Risschen an der Läugskante einer Breitseite entstanden. Ursprünglich Riss auf einer Breitseite und abgefallene Schiefer; Stück an einer Mittelkante abgefallen. 5. Feiner Riss an einer Kante bis zur Mitte einer Stirnseite; an der anderen Stirnseite ein Blättchen abgehoben. 15. Schiefer auf einer Laugseite ab-gegaugen; Stück an einer Längskante abgefallen; Risscheu auf einer Stirnseite entstanden. 20. Feines Risschen, von einem Steinchen ausgehend, auf einer Breitseite. Schieferchen, unter dem ein weisses Steinchen lag, auf einer Stirnseite abgefallen.

25. Risschen auf einer Breitseite.

Ursprünglich drei kleine Schieferchen auf einer Langseite und je ein solches auf jeder Stirnseite abgefallen. Kleines Risschen auf der einen und ein feiner tiefer Riss auf der anderen Langseite. 10. Ein Schieferchen auf einer Stirnseite abgefallen. Risschen an einer Lücke der einen und auf der anderen Breitseite. 15. Mehrere Schieferchen auf einer Langseite abgefallen. 20. Schieferchen neben einem Steinchen auf einer Breitseite ab-abgefallen.

— 0,12 + 0,70

— 0,04 -+- 0,94

1,642

235 Bei 105 a# die ersten Risse.

1,614    265

Desgl. bei 180af.

— 0,14+-0,56 1,606

262

Desgl. bei 195 a#.

— 0,14 +- 0,97 1,633    282

Desgl. bei 235a#.

> 100% der Trockenfestigkeit.

258

1,61

225

1,62

1,61

1,605    200 |

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande und die Trockenfestigkeit nach dem Gefrieren sind allerdings nicht kleiner als die ursprüngliche; aber die eigenthümliche Erscheinung des Loslösens von Plättchen, unter denen meist kleine Steinchen liegen, tritt sehr und daneben die Bildung von Rissen ziemlich häufio- auf- und wenn auch die Steine vor dem Gefrieren schon Lücken, meist mit dann liegenden Steinchen 'zeigen aus welchen sich Plättchen, vielleicht schon durch die Wirkung des Wassers allem, abo-elöst hatten, so beeinträchtigt die in Rede stehende Erscheinung die Verwendung des Steines als Vorsetzstein in einerWeise, dass er, unter Mitberücksichtigung der Rissebildung, als nicht frostbeständig zu qualificiren ist.

Mittel: Interpolirt:

210

1,589

1,605

36

— 0,14

+ 0,57

1,600

218

252

Desgl. hei 130 a#.

> 100 % der urspr. Trocken festigkeit.

t«

des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3 [    4    |    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

rt

11

9    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

12    13    |    14

Vor dem Gefr.

15

16    |    17

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig-

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

18 | 19

Nach 25 maligem Gefrieren

20

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10ten, 15ten etc. Gefrieren

(+) Zu- oder (—) Abnahme

des

Proc.

! t>

a iS

cd -a 14 o

§‘S

S-. <u cH bß

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

3382"

1,735

Maschinenstein aus der Nähe a von Konstanz. Format: 25 X 12X 7 cm. Farbe: roth. Ziem- ^ lieh hartgebrannt. Zwei Stirnseiten und eine Langseiteglatt, die anderen rauher. c 1,71 Bruch: gleichmässig körnig, gut geschlossen.

164 Bei 135at Auftreten g der ersten Risse.

1,68    138

Desgl. bei 105at.

1,736    28

142

Bei 120 nt die ersten Risse.

111

1,741    30

Ursprünglich verschiedene kleine Rissclieu.

169 I

Desgl. bei 160at.

h 1.757    28    173

1,736    29    184

Desgl. bei 130at, besonders stark in der einen Hälfte.

Bei 110a£ die eisten Risse.

10. Risse an der s— 0 14 Mittelkante und au einer Ecke einer Breitseite. 15. Riss an einer Läugskante; an einer Ecke bröseln Stücke ab. 25. Zwei Riss-chen von einem Loch einer Langseite

+ 0,38

1,751

235 Bei 195a£ die ersten Risse.

1,740

30

d 1,73

215 I Bei 170 at die ersten | Risse unter Krachen.

1,741

29

k 1,734

30    163

Desgl. bei 130 at.

1,722

29

e 1,75    134

Bei 115at Auftreten der ersten Risse.

f 1,73    132

Desgl. bei 105at.

1 I 1,750

29

153

Desgl.

aus.

Ursprünglich verschiedene Risschen. 10. Schiefer Riss auf einer _018

Breitseite. 15. Aul einer Langseite von einem ursprünglich schon vorhandenen Risschen eine Platte abgehoben; neues Risschen i auf derselben Langseite. 25. Neues Risschen auf einer Breitseite.

! Ursprünglich verschiedene Risschen. 20. Neues Risschen auf einer Breitseite, vielleicht auch nur ausgewaschen.

Ursprünglich verschiedene Risse auf beiden Breitseiten; ein Schieferchen auf der einen, zwei auf der anderen Stirnseite.

10. Risse neben einer abgestossenen Ecke auf einer Breitseite; neue Risse auch auf der anderen. 25. Grosser Schiefer auf einer Stirnseite, unter dem ein Stein lag, abgefallen.

4- 0,65

1,755

257

Desgl.

—    0,17 -f-0,31

—    0,20 + 0,31

1,750

1,731

216

195

Desgl. bei 185at.

Desgl. hei 100af.

1,700

32

Ursprünglich Risse auf beiden .Breitseiten und ein ausgefallenes _0 20 -4- 0 70

Stück auf der einen derselben; eine abgestossene Ecke. 10. Schie- ’    ‘    ’

ferchen auf einer Langseite aufgehoben. 15. Kleine feine Risse

Längskante entstanden.

25. Schieferchen auf einer Breitseite beginnt sich zu heben ; Risse auf derselben Breitseite parallel einer Längskante entstanden.

aut einer Breitseite und Risse an einer

1,715

276

Desgl. bei 235 at.

Mittel: Interpolirt:

03 CO ^ t— t— Ir—

T—I 1__    ,__

<G> iO iO CO r—

1,74

163

= 96 % der Trockenfestigkeit.

1,73

236

> 100 °/o der

Trockenfestigkeit.

urspr.

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande ist nahezu, die Trockenfestigkeit nach dem Getiieien ebenso die Erscheinung des Loslösens von Plättchen, unter denen kleine Steinchen liegen, tiitt auch hiei, wenn unbeständig gegen den Frost qualificirt werden.

gross, als die ursprüngliche Trockenfestigkeit; aber die Bildung auch seltener als bei den Steinen 3382a, auf.

von Rissen durch den Frost ist ziemlich häufig, und Desshalb kann der Stein zwar nicht als ganz

aber doch als nahezu

3529 Lochstein, sog. Zehnloch- a steine von Ludwigshafen a/R. Format: 25 X 12,5 X 6,8cm, mit zehn Löchern in der Dickerichtung von 1cm Dehrn. Farbe: gelb bis blass-röth-lich. Hartgebrannt. Bruch: gleichmässig dicht.

1,54

b 1,50

c j 1,52

d 1,53

247 Bei 170 at Abblätter-i ungenu. erste Rissbildung, Farbe gleich-mässig gelb.

Bei 185 at Bildung der ersten Risse; Farbe wie vorhin.

232 Desgl. bei 165o4, Farbe wie vorhin.

246

230 Desgl. bei 165% Farbe wie vorhin.

e (1,45) | (121) | Desgl. bei 90 at, Farbe

blassrÖthlich.

IC

O'

ec

CO

1,505 31,8

1,485 35,1

1,49 ! 34,6

1,52 j 33,8

169 Bei 160 nt die ersten Risse.

1,53

32,9

175

206

157

162

Desgl. bei 130at.

Desgl. bei 145at.

1,495 33,4

Bildung der ersten Risse u. Bruch gleichzeitig.

Bei 135 at Bildung der ersten Risse.

11

1,46    34,9

1,47

35,7

1,475

34,0

Ursprünglich auf beiden Breitseiten sehr rissig und faltig, besonders um die Löcher; auf den Langseiten nur wenige Risschen; ebenso an einer Stirnseite. 5. Keine Aenderung. 10. Keine Aendernng. 15. Keine Aenderung. 20. Die Falten nächst einer Längskante sehr ausgewaschen; Frostrisschen auf einer Langseite. 25. Zweites Frostrisschen auf derselben Seite entstanden. Ausserdem nur noch audere Falten tief ausgewaschen. Ursprünglich die beiden Breitseiten etwas besser als beim vorigen Exemplar, aber übet die Längskanten gehen 2 tiefe Risse; ebenso befinden sich Risschen an 3 Ecken der einen Breitseite und ein feines Risschen an der Mittelkante einer Stirnseite. 5. Riss auf einer Breitseite hat sich verlängert. 10. Keine Aenderung. 15. Keine Aenderung u. s. f. durch das ganze weitere Gefrierverfahren hindurch.

Ursprünglich beide Breitseiten ebenfalls besser als bei Exemplar 1. Risschen auf einer Langseite. — Keine Aenderung durch den Frost.

Ursprünglich beide Breitseiten wie bei Exemplar b; Riss an der Mittelkante einer Stirnseite und in der Mitte derselben. — Keine Aenderung durch den Frost.

Ursprünglich beide Breitseiten wie bei Exemplar b. Mittelkante und Ecken an einer Stirnseite abgestossen. — Keine Aenderung durch den Frost.

147

191

140

186

132

Bei 100 at Abblätterungen und erste Rissbildung.

Bei 185a£ Bildung der ersten Risse.

Bei 110a£ Abblätterungen und erste Riss-bilduug.

Bei 155a£ Bildung der ersten Risse.

Bei 110rtf Abblättergn u.Bildg dererst.Risse.

Mittel: Interpolirt:

03 o CO iO iO

239

205

175

1,50

174    = 85% der Trockeu-

festigkeit.

1,485

159

= 91% der urspr. Trockeufestigkeit.

3528 Vollsteine von ebendaher. Format: 25 X 12,5 X 6,8cm. Farbe wie oben.

<t> hj n er &

1,475

1,50

1,515

1,55

1,53

»O O 03 CO t~ CO CD \0 t— CO 03 <71 Ol 03 03

Bei 225«f die erst. Risse. Desgl. bei 250 at. Desgl. bei 200 at. Desgl. bei 180 at. Desgl. bei 195 at.

Mittel:

1,515

249

Resultat: Da die Druckfestigkeit in nassem Zustande noch 85 und die nach 25maligem Gefrieren noch 91% der ursprünglichen beträgt und die in Col. 15 verzeichneten Frostwirkungen nur bei 2 Steinen vorkamen und nur sehr geringfügig sind, so können die Steine als sehr nahezu frostbeständig bezeichnet werden

4*»

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse h-des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3|    4    |    5    |    6

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

11

7 |    8    |    9    |    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

13

14

15

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Vor dem Gefr.

16    |    17

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung; Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nachdem otcu, 10ten, 15

teil

etc. Gefrieren

Nach

18 |    19 |

25maligem Gefrieren

20

(+) Zu- oder (—) Abnahme

Proc.

Trocken- M

JA

ü

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

.Bemerkungen

3530

Maschinenstein (Vollsteine) i a von Freiburg i/B. Format:

25 X 12 X 7 cm- Farbe: dun-kelrotk. Hartgebrannt. Brch: b körnig mit eingesprengten, schwarzen und weissen Körnern.

1,94    427

1,98    402

c 1,98

1,95

1,96

1,91

Bei 390 at Bildung der ersten Risse.

Bei 215 at Abblätterungen.

1,98    14,5

335 Bei 210at Bildung der ersten Risse.

h 1,96    15,5    280

Desgl. bei 215 at.

1,96

1,93

15,6

15,3

377 Bei 320at Rissbildung; i 2,00 Bruch etwas einseitig.

12,6    392

Desgl. bei 345 at.

403

375

Ci

407

Bei 350at Bildung der k ersten Risse.

1,86    21,4    365

Desgl. bei 295 at.

Ursprünglich auf allen Seiten sehr rauh und rissig. 5. Keine Aenderung. 10. Noch keine merkliche Aenderung. 15. Desgl 20. Die Risse stärker ausgewaschen. 25. Desgl., aber die Risse nicht verlängert.

Ursprünglich noch rauher und rissiger als der vorige 5 Keine Aenderung. 10. Desgl. 15. Die Risse an einer Längskante, so-wie die an einer Stirnseite aut die Breitseite übergehenden sind sichtlich länger geworden ; auf einer Breitseite treten die Risse starker heraus und verzweigen sich. 20. Keine bemerkens-werthe Aenderung mehr. 25. Die Risse sind weiter ausgewaschen, aber nicht verlängert; zwischen solchen sind einige ßröckchen abge fallen.

405

327

Bei 390«£ Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 250at.

Desgl. bei 345 at. j| 1

Bei 365 at Abblätterungen.

1,94    16,5

1,95

360 Bei 320 at schwache Abblätterungen.

1,915

1,94

1,98

15,2

16,5

14,3

Ursprünglich ähnlich dem vorigen; besonders sind die Stirnseiten sehr rissig. 5. Keine Aenderung. 10. Desgl. 15. Desgl. 20. Auf einer Breitseite hat sich ein grosser Schiefer zum Theil abgelöst hängt aber noch mit dem Stein zusammen. 25. Jener Schiefer ist noch nicht abgefallen, aber sehr locker und mit der Hand leicht abzulösen.

Ursprünglich ähnlich dem vorigen. 5. Keine Aenderung. 10. Destrl 15. Desgl. 20. Desgl. 25. Desgl.

Ursprünglich etwas weniger rauh uud rissig als die vorigen 5. Keine Aenderung. 10. Desgl. 15. Desgl. 20. Ein ursprünglich in eiuei Falte einer Langseite befindlicher Riss verlängert sich und tritt schärfer hervor. 25. Keine weitere Aenderung.

339

338

341

Bei 235at Abblätterungen und Rissbildung.

Bei 255at die ersten Risse.

Desgl. bei 2b0at.

346

= 85 °/o der Trockenfestigkeit.

Mittel:    1,95

Interpolirt:    1,945    405

■“•’SLE.t'ÄÄ

1,945

350

wenn auch nicht viel, doch merkbar kleiner sind als die ursprüngliche als nahezu, aber doch nicht ganz frostbeständig qualificirt^werden.

— 86 °/o der urspr. Trocken festigkeit.

und da die in Col. 15 verzeichneten Frost

3531

Pressstein (Vollsteine) von a : Freiburgi/B. Format: 24X 11,5y(b,bcm. Farbe: dunkel-roth. Hartgebrannt. Bruch: b körnig mit eingesprengten schwarzen und weissen Körnern.

2,03

1,98

2.05

2,08

2,075

1,96

196

181

228

227

261

168

Bruch und Bildung g der ersten Risse gleichzeitig.

Bei 145 at Bildung der h ersten Risse.

Desgl. bei 22h at. i

Desgl. bei 185ut.

Bruch und Bildung der ersten Risse gleichzeitig.

Bei 145 at die ersten Risse.

1,98

2,11

1,97

23,0

14,3

23,6

k 1,98 I 22.0

2,11

14,3

167

266

181

201

201

Bei 150at Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 240 at.

Desgl. bei 150a£.

Bruch und Bildung der ersten Risse gleich- | zeitig.

Desgl.

2,03

2,03

2,06

1,97

2,06 i

17,7

19,6

17,7

23,6

16,5

Ursprünglich auf allen Seiten sehr zerrissen (Brandrisse) 2. und 3. Die Risse treten stärker hervor. 5. An einer Ecke stark aufgerissen. 10. Ein grosses Eckstück, das weit in eine Breitseite hinein ragt, abgefroren. 15. Die Risse erweitern sich merklich. 20. Es lösen sich weitere Stückchen ab und die Zerstörung schreitet fort. 25. Desgl.

Ursprünglich etwas, nicht viel, besser als der vorige. 2. und 3. Die Risse treten stärker hervor. 5. Durch einen, der Breite nach verlaufenden Riss ist V« des Steines fast vollständig abge-10. Die Zerstörung schreitet weiter fort.

20. Die Zerstörung schreitet langsam weiter.

trennt.

15. Desgl. 25. Mehrere

Stückchen an einer Ecke abgefallen. Zwei klaffende Querrisse vorhanden, welche den Stein zwar noch nicht vollständig trennen, aber er könnte leicht mit der Hand in 3 Stücke zerbrochen werden.

154

145

Bei 75at Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 80at.

Mittel:

2,03    210

2,03

203

= 97 % der Trocken festigkeit

der Trockenfestigkeit, aber die

Ursprünglich wie Exemplar m. 5. Keine merkliche Aenderung. 10. Die Risse treten stärker hervor. 15. Die Risse erweitern sich. 20. Grosser Riss mitten durch die Stirnfläche, den Stein spaltend. 25. Ein Querriss neu entstanden, die Zerstörung im Ganzen fortgeschritten.

Ursprünglich wie Exemplar na. 5. Durch einen starken Riss, der von der Mitte einer Stirnfläche nach einer Längsfläche schief durch den Stein läuft, vollständig zerrissen. 10. Zerstörung schreitet weiter fort. 15. Desgl. 20. Desgl. 25. Das grössere der beiden Stücke, in welche der Stein sich schon früher getlieilt hatte, zeigt nun noch zwei starke Querrisse, so dass der ganze Stein leicht mit der Hand in 4 Theile getlreilt werden könnte. Ursprünglich wie Exemplar m. 5. Auf einer der Breitseiten starke Muscheln abgelöst. 10. Starker Querriss entstanden. 15. Zerstörung schreitet weiter fort. 20. Durch den nach dem 10. Gefrieren enstandenen Querriss % des Steines ganz abgetrennt;

’ neuer, schief verlaufender Längsriss entstanden; auf einer Breitseite eine Platte gelöst, aber noch nicht abgefallen. 25. Jene Platte noch nicht abgefallen, aber im Ganzen die Zerstörung weiter fortgeschritten.

171

145

180

159

Desgl. bei 150 at.

Bei 105 at Bildung der ersten Risse und Ablösen der abgefrorenen und in den Stein wieder einge-mörtelten Stücke.

Bei 120 at Bildung der ersten Risse.

= 76% der urspr.

Trocken festigkeit.

Resultat: Die Festigkeit im nassen Zustande beträgt zwar noch 97°/o

bedeutend, dass der Stein als nicht frostbeständig qualificirt werden muss, woran äugen-

so

2,03

nach dem Gefrieren nur 76% der ursprünglichen Festigkeit, und die in Col. 15 verzeichneteu Frostwirkungen sind scheinlich die vielen und grossen Brandrisse Schuld tragen.

Bauschinger, Mittheilungen, XIX.

66

67

des Laboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

31    4    |    5    |

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

7 |    8    |    9    ;    10

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

11

rH

13    |    14

Vor dem Gefr.

15

17

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasseraufnabme

in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem

5‘en, ₁₀ten) 15ten etc_ Gefriereu

Nach

(+) Zu- oder (—) Abnahme

18 I 19 | 25maligem Gefrieren

20

Proc.

des

•_

EH

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck-! festig

keit

at

Bemerkung

en

3349

Maschinenstein von Lands- a 1,59 hut. Format: 29 X 14 X 7 cm. Farbe: roth. Mittlerer Brand. Oberfläche: körnig, b 1,59 gleichmässig. Bruch'.löcherig, sehr unregelmässig, schwammartig.

c 1,65

d 1,64

e 1,60

93

128

102

98

118

f 1,68    110

Mittel:    1,625

Interpolirt:

1,62

,Bruch erfolgt plötzlich, jm 1,63 lautlos, gleichmässig.

Bei llhat die ersten Risse.

Desgl. bei 95 at.

Desgl. bei 90 at.

Desgl.

Desgl. bei 100 at.

34

63

Bei 50 at die ersten Risse.

g 1,612    35

n (1,72)    30

1,62    34

1,61    '33

(142)

92

63

1,61    34    110

Bei 125«£Rissbilduug, Farbe dunkler als beim vorigen.

Bruch plötzlich.

Bei 60 at Nachgeben und grosse Risse.

Bruch plötzlich, zugleich mit der ersten Rissbildung.

b 1,695

1,630

1,625

1,636

30,5

34

32,5

31

Ursprünglich verschiedene Brandrisse und Faltungen. 15. Neuer Riss an einer Mittelkante, eine Falte auf einer”Breitseite wird zum Riss. • 20. Eine Ecke wird rissig.

Ursprünglich Braudrisse auf beiden Breitseiten, Falteu oder Risse auf einer Langseite und zwei schlechte Ecken. 20. Lockerungen an einer Mittelkante, sonst keine Veränderungen.

Ursprüngliche Falten an einer Längskante, kurze Risschen auf einer Breitseite und eine schieferige Mittelkante. 15. Eine Ecke fängt an, schlecht zu werden. 20. Eine ursprünglich vorhandene, schief über eine Mittelkante laufende Falte wird rissig, jedoch unbedeutend.

Ursprünglich Risse auf einer Langseite und ein Risschen auf einer Stirnseite. 20. Eine ursprünglich an einer Längskapte handene Falte wird rissig. —

Ursprünglich kurze Risschen auf beiden Breitseiten und eine schlechte Ecke. 10. Risse an einer Längs- und an einer Stirnkante.

— 0,31-|-0,42 1,624

— 0,35 + 0,17 1,704

— 0,27 + 0,83

1,648

90 Bei 80a£ die ersten Risse.

76 Bildung der ersten Risse und Bruch lullen zusammen.

63

Desgl.

vor-

— 0,45 + 0,40 1,638

— 0,34 + 0,24 1,645

103 Bei 85<i£ die ersten Risse.

109 Bildung der ersten Risse und Bruch lullen zusammen.

Y)

1,64

^ o o

05    CC

LO

= 77 °/o der Trockenfestigkeit.

1,64

88    = 78% der urspr.

Trocken festigkeit.

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande noch 77°/o und die Trockenfestigkeit deutend sind und sich im weiteren Verlaufe des Gefrierens nicht verschlimmern

nach dem Gefrieren so kann der Stein

noch 78% der ursprünglichen beträgt, da ferner die in Col. 15 aufgezeichneten Frostwirkungen an sich nur unbe-noch als ziemlich frostbeständig qualiflciert werden.

3513 Ziegelstein, von Hand ge- a schlagen und nachgepresst, von Landshut. Format: 28,5 X 13,5 X 7 cm. Farbe: dun- b kelroth. Hart gebrannt. Bruch: körnig mit schwarzen und weissen Flecken.

1,80

1,76

1,85

1,80

1,82

202

168

207

254

194

f 1,83    253

Bei 195 at Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 160 af; mit Knistern.

Bei 200 at Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 225 at.

Desgl. bei 165at.

Desgl. bei 220 at.

1,78

1,78

24,9

24,6

1,75    28,3

1,80    24,0

1,79    24,1

153

191

114

250

Bei 135 at Bildung der ersten Risse.

Desgl. bei 120 at.

Bildung der ersten Risse u. Bruch gleichzeitig.

Desgl.

224 Bei 215 at Bildung der ersten Risse.

1,80

1,75

1,78

1,77

1,81

23,2

25,6

24,4

25,3

23,9

Ursprünglich auf einer Breitseite au drei Stellen Risschen, _ der anderen an zwei Stellen; beide Langseiten faltig und rissig; auf der einen Stirnseite an drei, auf der anderen an einer Stelle Risse. 5. Keine Aenderung u. s. f. durch das ganze Gefrierverfahren hindurch.

Ursprünglich auf einer Breitseite an sechs Stellen rissig; an der einen Längskante der anderen Breitseite ein grosser Kiesel mit Rissen ringsum; beide Langseiten rissig, ebenso die Stirnseiten und drei Kurzkanten. 5. Keine Aenderung u. s. f. durch das ganze Gefrierverfahren hindurch.

Ursprünglich auf einer Breitseite ein Riss über eine Längkante, von einem Kiesel ausgehend ; Risse an noch zwei Stellen; auf der anderen Breitseite an vier Stellen Risse; Risse auf einer Langseite an einer Längs- und an einer Kurzkante; die andere Kurzkante ebenfalls rissig und faltig; ebenso beide Stirnseiten. 5. Keine Aenderung etc. wie vorhin.

Ursprünglich auf jeder Breitseite an zwei Stellen Risse ; ebensolche auf einer Langseite und an einer Stirnseite 5. Keine Aenderung u. s. f. wie vorhin.

Ursprünglich auf einer Breitseite Risse um einen Stein; auf der anderen ein kleines Risschen; Riss auf einer Langseite; an einer Stirnseite eine schlechte Ecke und abgesprungenes Stück an einer Mittelkante und in der Fläche. 5. Keine Aenderung u. s. f. wie oben.

auf

189

Bei 160 at die ersten Risse.

148

178

170

142

Desgl. bei 130 at.

Desgl. bei 160at.

Desgl. bei 160at.

Desgl. bei 125 at.

= 92% der urspr. Trockenfestigkeit.

> 100% der Trockenfestigkeit.

165

1,78

186

1,78

213

Mittel:

Interpolirt:

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande nicht kleiner, als die im trockenen, da ferner die Festig-und nach 25maligem Gefrieren keine sichtbaren Aenderungen erleiden, so sind sie als frostbeständig

cc

180

keit nach 25maligem Gefrieren nur um ca. 8% kleiner als die ursprüngliche ist, und da endlich die Steine während zu bezeichnen.

OS

CT'

Bezeichnung, Nr. im Hauptverzeichnisse >-des Laboratoriums

IC

Material

und

Fabrikationsort

31    4    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande

10

11

Druckfestigkeit im nassen Zustande

12    13 |    14

Vor dem Gefr.

15

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

Wasseraufnahme

in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

Bemerkungen

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Wasserauf nähme

in Volum-Proc.

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

16    |    17    |    18    |    19 f

_Nack 25maligem Gefrieren

20

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10,en, 15ten etc. Gefrieren

Volumens | -f-Froc. 'X'⁻"

_________p. ^ N

Trocken- ®    ^

tr* ® s S"

; CD CD i-s

gewichts

Proc.

Spezifisches

Gewicht

Druck-

festig-

keit

at

Bemerkungen

3350

Maschinenstein aus der Nähe von Landshut. Format: 29 X 14 X 6,5 cm. Farbe : roth. Mittlerer Brand. Oberfläche: gleichmässig körnig. Bruch: sehr unregelmässig, verworfen, mit gelben Schichten gemischt.

1,74

103

Bei 85 a# Abblätter- nt 1,75 uugeu.

30

116

Bei 105 at die ersten Risse.

o- 1 729    31,5 Ursprünglich eine Langseite, rissig, je ein Riss auf jeder Breit-__0 41 _0 12    1 735

⁶ '    seite. 25. Lockerungen in den ursprünglichen Rissen.    ’    ’    ’

84

b 1,695

1,71

d! 1,69

e 1,71

f 1,705

103

93

96

101

107

1,71 !    100

I

1,725    105

Ebenso.

n 1.72

30

85 Bei 70at die ersten Risse.

1,693    33,5

1,702    34,5

Bei 85 at schon stark zersprungen.

Bei 85a# Nachgeben und Abblätterungen.

Etwas uugleichmässig zerdrückt.

Gleichmässig zerdrückt.

Mittel:

Interpolirt:

Resultat: Da die Festigkeit im nassen Zustande zwar noch durch den Frost ziemlich zahlreich sind und zum Theil

1,73

32

88 Bei 75a# springen stärkere Platten ab.

1,725 j 30

P 1,71

q 1,71

1,725

32

33

100 Bei 85 at die ersten Risse.

70 Bei 50 a# springen Platten ab.

(1,789) 27,5

Ursprünglich verschiedene Brandrisse. 10. Eine Läugskante__0 32__0 23    1 695

blättert etwas ab. 20. Jene Längskante wird noch schlechter.    ’    ,w’    ’

Ursprünglich verschiedene Brandrisse. 15. Neues Risschen einer Längskaute. 20. Eine Mittelkante wird sehr rissig.

25. Dieselbe hält schliesslich doch noch fest; neues Risschen an einer Ecke.

! Ursprünglich Risse auf einer Langseite, die andere faltig und rissig; Falten oder Risse auf einer Breitseite, die andere voller Steine, ohne Risse. 10. Eine Längskante schiefert ab. 20. Die-‘ selbe ist schlechter geworden. 25. Neue Risse auf jener, ersterwähnten Langseite; Querrisschen von ihr auf die benachbarte Breitseite.

Ursprünglich Risse an beiden Langseiten über die Kurzkanten nach den Stirnflächen;    10. Risse auf einer Breitseite. 20. Eine

Ecke wird rissig. 25. Jene, nach dem 10. Gefrieren entstandenen Risse haben sich stark ausgebildet.

66

an

— 0,25 — 0,05    1,704

— 0,42;— 0,21 1.730

— 0,40

— 0,06    1,795

77

Bei 80 at Abblätterungen und Bildung der ersten Risse. Bei 60at die ersten Risse.

Desgl.

106

(143)

Desgl. bei 90 at.

Bei 125a# die ersten Risse; dunkles, gut gebranntes Stück.

92

= 88 °/o der Trockenfestigkeit.

Ul

83

= 83 °/o der urspr. Trockenfestigkeit.

88% und die Trockenfestigkeit nach dem mit der Dauer der Frostwirkung sich ver-

Gefrieren noch 83% der ursprünglichen beträgt, hingegen aber die in Columne 15 aufgezeichneten Beschädigungen schlechtem, so sind die Steine, wenn auch nicht als ganz, doch als fast unbeständig gegen Frost zu qualiflciren.

3003

Maschinenstein von München, sog. l)\ Hohlverblender, vom Format 30 X 15 X 7,5cm, mit je 2 Längslöchern von 4,2 X3,4 cm Querschnitt. Gelb. Die ganzen Steine auf den Breitseiten mit Mörtelbändern versehen und zwischen diesen zerdrückt.

78

85

85

20

26

Bruch plötzlich, etwas einseitig; auf einer Schmalseite Längsrisse ■ zur Druckrichtuug. Bruch wie vorhin.

Gleichmässig zerdrückt.

Mit Mörtelstöpseln, die ca. 2 cm tief in die Löcher beiderseits hineinragen.

a. bleibt unversehrt, b. Nach dem 14. Gefrieren Längsrisse auf einer der Langseiten. 25. Diese Längsrisse liegen ohn- j gefähr in der Mitte der Langseite, welche sich schwach gewölbt ’ zeigt. Der eine derselben geht tief in das Innere des Steins hinein, nach einer der Breitseiten schief verlaufend. Auf der anderen Breitseite sind 2 Längsrisse bemerkbar, die in den Ziehrinuen des Stückes von einer Stirnfläche bis zur andern

laufen.

77

70

Gleiclimäss. Bruch.

Desgl.

Zwisch. ebensolchen Mörtelbändern , w ie die vorigen, excentrisch zerdrückt, so, dass die Druckaxe durch die Mitte der ’ einen Längsränder der Breitseiten ging. Dabei bleibt die schmale Langseite, welche ausserh. der Druckaxe liegt, unversehrt.

3004 Maschinenstein von München, i sog. x/4 Hohlverblender, vom I Format 15 X 7,5 X 7,5cm, mit je einem Längsloch von 3,5 X 5,2 cm Querschnitt. Gelb. Die ganzen Steine zw. Mörtelbändern auf ihren, mit Ziehrinnen versehenen Langseiten zerdrückt.

80

89

76

35

39

Etwrns einseitig zerdrückt.

Gleichmässig zerdrückt.

Desgl.

Exc. eingespannt, so, dass die Druckaxe durch die Mitte der einen Längsränd. der Drckfl.geht. Die Laugseite ausserhalb der Druckaxe bleibt bei einem Stein unversehrt, beim anderen erhält sie einen Längsriss, aber erst im Moment des Bruches.

' Mit ebensolchen Mörtelstöpseln wie vorhin.

15. Beide Steine zeigen auf allen Flächen kurze, kreuz- oder sternförmige Oberflächenrisschen, jedoch, auch nach 25maligem Gefrieren, keine Längsrisse.

87

122

Hauptverzeichnisse >-des 1 jaboratoriums

Material

und

Fabrikationsort

3010 Falzziegel von München. Roth (ungetheert).

3011 Falzziegel von München. Schwarz (getheert).

3385a Schlackenstein, aus Cement und Schwarzkalk hergestellt, von Bruchsal. Format 25 X 12X12cw. (5 Stücke, a—e, auseinander geschnitten und je die eine Hälfte trocken, die andere nass geprüft, wobei jede solche Hälfte mit Mörtelbändern aus reinem | Cement auf den Druckflächen versehen war).

Mittel:

"3 |    4    |    5

Druckfestigkeit im trockenen Zustande!

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

Druck

festig

keit

at

16

14

14

16

13

14,6

Bemerkungen

Bildung der ersten Risse u. Bruch fallen zusammen.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

Desgl.

7 |    8    |    9    |    10    |

Druckfestigkeit im nassen Zustande

Exemplar

Spezifisches

Trockengewicht

1,038

1,020

1,023

1,028

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

Druck

festig

keit

at

35,5    9,8

37

37

36,5

(1,087) 35

11

Bemerkungen

Bei 9 at die ersten Risse unter starkem Nachgeben.

11,8

8,1

10,8

10,8

10,3

Desgl. bei 10at.

Bruch und Bildung der ersten Risse fallen zusammen.

Desgl.

Enthält einen grossen schwarzen Schieferstein; bei 10 at die ersten Risse.

= 70% der Trockenfestigkeit.

12    13    |    14

Vor dem Gefr.

15

16    |    17

Exemplar

Spezifisches

Gewicht

1,039

1,031

1,017

1,031

1,022

Wasseraufnahme in Volum-Proc.

CO

CO

CO

CO

Beobachtungen während und nach 25maligem Gefrieren.

Abkürzung: Die Ziffern 5., 10., 15. etc. bedeuten: nach dem 5ten, 10% 15ten etc. Gefrieren.

Zwei ca. 150qcm grosse Stücke, dem Gefrierverfahren unterworfen, zeigen keine Spur

von

V eränderung.

Zwei ca. 50 qcm grosse, allseitig getheerte Stücke, dem Gefrierverfahren unterworfen, zeigen keine Spur von Veränderung,

Ursprünglich ein Querriss auf einer Langseite. 5. Dieser Riss hat sich über die drei andern Seitenflächen ausgedehnt verzweigt, 10, Dieser Riss hat sich weiter verzweigt erweitert; neue Risse sind entstanden. 20. Entstehung neuen Rissen, Abblätterungen, Abbröckelungen, welche an immer weiter fortschreiten, so dass schlieslich das Stück

ganz zerfressen aussieht.

Nach.

(-{-) Zu- oder (—) Abnahme

des

Volumens

Proc.

. m

A4 .£3 o

o S s-,

O ^ CLi

s-, <v u_l

rH &C

18 | 19 | 25maligem Gefrieren

Druck-; festig-keit

20

Spezifisches

Gewicht

at

Bemerkungen

und und von von nun

CO

CO

rf—

co

iO

Ursprünglich keine Risse. Nach dem 15. Gefrieren löst sich eine Ecke ab, und von da an schreitet nun die Zerstörung durch Risse und Abbröckelungen fort, wie bei Exemplar in.

Ursprünglich keine Risse. Nach dem 10. Gefrieren Risse, welche sich über 3 Seitenflächen erstrecken; nach dem 15. Abblätterungen, Ablösen von grösseren Stücken und von da an fortschreitende Zerstörung, wie bei den vorigen Stücken.

Ursprünglich keine Risse. 5. Ein Schiefer auf einer Seitenfläche locker geworden. 10. Risse auf zwei Seiten, haben sich verzweigt. Von da an fortschreitende Zerstörung wie bei den vorigen Stücken.

Ursprünglich keine Risse. 10. Risse auf zwei Seitenflächen entstanden. 15. Dieselben haben sich weiter verzweigt; von da an fortschreitende Zerstörung wie bei den andern Stücken, aber stärker, so dass zuletzt nur noch etwa die Hälfte des Stückes übrig bleibt.

Die Stücke sind durch das Gefrieren so zerstört, dass weitere Versuche damit unuöthig, ja zum Theil unmöglich sind.

15. Dieselben

München, im Juli 1889.

J. Bauschinger.

.

¹

Mittheiluugen der Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien am Eidgen. Polytechnikum in Zürich, 1884, Heft 1, S. 31.

²

Centralblatt der Bau Verwaltung 1887, S. 371.