% M3. /

'A

Wasserstandsbeobaehtungen an den

Hauptpegeln des Rheins und seiner grossem Nebenflüsse

im

Grossherzogtlmm Baden.

Jahrgang 1883.

Monat Dezember.

Erläuterungen.

1.    Die Einträge in den Tabellen geben die im Sommer zwischen 6 und 7 Uhr, im Winter zwischen 7 und 8 Uhr Vormittags gemachten Beobachtungen.

2.    Der zu den genannten Zeiten beobachtete höchste Wasserstand des Monats ist fett gedruckt, der niedrigste ist unterstrichen.

3.    In den zwei untersten Horizontalspalten sind die absolut höchsten, bezw. absolut niedrigsten Wasserstände des Monats eingetragen. Sofern dieselben nicht mit den unter Ziffer 2 bemerkten zusammenfallen, ist eine, Tag und Stunde ihrer Beobachtung bezeichnende Angabe beigefügt. Hiebei bedeutet Vm Vormittags, M Mittags, Nm Nachmittags und N Nachts. Die diesen Bezeichnungen vorhergehende Zahl gibt das Datum, die nachfolgende die Stunde der Beobachtung an.

4.    Die Beobachtungen des Pegels bei Basel werden durch die schweizerische Cantonal-Baubehörde mitgetheilt.

Bemerkungen für den Monat Dezember.

Die Wasserstände der Binnenflüsse waren in diesem Monat für jene des Rheines hauptsächlich bestimmend und desshalb der Verlauf der Schwankungen hier und dort ähnlich: zu Anfang des Monats Fallen des Wassers, am 4. und 5. geringes Ansteigen, hierauf wieder Fallen bis zum 11. und 12., an welchen Tagen die Minima eintraten; nun in Folge von Regen und Schneeabgang ziemlich rasches Wachsen; — höchste Ansteigungen am Rhein am 16., 17. und 18., an den Binnenflüssen einen Tag früher, — hierauf ebenso rasches Fallen, so dass am Monatsschluss das Minimum vom 11. und 12. beinahe wieder erreicht wurde. Die Wasserstandsbewegung am Bodensee war ähnlich wie die des Rheines, aber so unbedeutend, dass zwischen höchstem und niedrigstem Stand am Pegel zu Konstanz der Unterschied nur 21 cm beträgt.

Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden.

h'

f    tS -t

er

4P*

/{g

Bodensee

<L>

Monat

Dezember 1883.

Tag

Konstanz

Ueberlingen

Radolfzell

Kadelburg

Waldshut

Säckingen

Basel

Schusterinsel

Rheinweiler

Neuenburg

Hartheim

Alt-Breisach

Sasbach

Weisweil

Kappel

Ottenheim

Altenheim

Kehl

Diersheim

Graueisbaum

Söllingen

Plittersdorf

Steinmauern

Neuburgweier

Maxau

Leopoldshafen

Dettenheim

Philippsburg

Altlussheim

Ketsch

Mannheim

Sandhofen

Tag

HH

o lO 00 O Oi -P Oj tu

>-i tu JU

Cb o o

OO Oj Oi

2,00

2,30

2,10

2,03

i,99

i,97

1,90

2,25

2,19

2,10

2,19

2,49

2,37

2,25

2,16

Cd

00

o q

3,05

3,00

2,94

3,00

3,22

3,12

3,03

2,97

2,88

2,82

2.60

2.61

2.61

2.62 2,83 2,78 2,73 2,62 2,57 2,53

2,31

2,28

2,23

2,25

2,44

2,39

2,30

2,24

2,19

2,15

2,80

2,83

2,80

2,75

2,91

2,95

2,93

2,85

2,75

2,69

3,26

3,23

3.18

3.18 3,36 3,35 3,25 3,20 3,i5 3,¹⁰

3,i5

3,io

3,o6

3,oo

3,25

3,30

3,¹5

3,07

2,98

2 60

vo

o>

2,93

2,76

2,72

2,68

2,65

2,80

2,86

2,76

2,71

2,65

2,60

K)    N)    N) ^

'oc Cb 'bo bn oi    co

tu tu Oi -P»    00 Ol Oj

2,72

2,62

2,58

3,oi

2,93

2,89

2,84

3,05

3»*3

3,oi

2,92

2,81

2,77

3,20

3,io

3,°2

2,97

3,22

3,33

3,20

3,07

2,92

2,84

Oj Oj Oj bi Oi 00 Ol -P*

3,90

3,80

-t—

3,55

3,7¹

3,98

3,87

3,77

3,43

3,6i

3,75

3,65

3,54

3,42

3,36

3,52

3,7°

3,84

3,70

3,58

3,48

3,42

3,69

3,89

4,03

3,92

3,77

3,65

3,58

3,7i

3,90

4,06

3,99

3,82

3.7¹

3,62

r-^ iO

Oi 00

<n <n

3,99

3,98

3,83

3,95

3,8o

3,75

3,69

3,78

3,95

3,95

3,8o

3,67

3,57

4,i6

4,05

3,94

3,86

3,97

4.22

4.23

4,04

3,87

3,7⁶

4,i5

4,05

3,95

3,88

4,i5

4,40

4,35

4,10

3,90

3,75

4,21

4,10

3,9i

3,95

4,20

4,46

4,38

4,i6

3,93

3,77

HH

o kO 00^4 O Cn 4^ Oj bo

H-J

HH

HH

bo

Cd fO    »O O I>» 00 OO

1,83

1,80

i,97

2,14

2,74

3,i3

2,75

2,52

2,40

2,33

Cb !Cb

j.

2,22

2,34

2,91

3,57

3,i5

2,85

2,67

2,52

2.83

2.84 3,00 3,00

3,54

4,34

3,88

3,60

3,40

3,26

2,52

2,52

2,64

2,64

3,07

3,74

3,44

3,20

3,oi

2,87

2.11

2.12 2,25 2,24 2,60 3,30 3,io 2,84 2,65 2,52

2,65

2.60 2,74 2,74 3,i5 3,8o

3.60

3,08

3,07

3,30

3,i5

3,°°

3,20

3,18

3,50

4,11

4,05

3,76

3,60

3,50

2,57

2,59

2,72

2,76

3,i3

3,66

10 o 00 ^r vo o co^

(4 (N M

3,20

3,7⁶

3,65

3,34

3,i7

3,04

3,8i

3,45

3,26

3,¹²

2.90

2.91 3,03 3,10 3,52

4,05

4,09

3,8o

3,6i

3,47

2,57

2,57

2,65

2,72

3,02

3.5i

3,68

3,32

3,18

3,03

2,54

2,50

2,68

2,78

4,00

3.64

3.40

3.22

2,71

2,71

2.86 3,oo 3,49 4,oo 4,23

3.86 .3,63

².79

2,98

3.i5

3.73

4.3°

4.57

4,20

3.94

3,44

3.72

3,3i

3,3i

Oj Oj Oi 4, tu •~-j

4,10

4,6o

4,97

4,65

4,35

4,i5

3,37

3,57

3,7i

4,33

4,68

5,02

4,74

4,44

4,22

3,52

3,45

3,75

3,92

4,5i

4,9i

5,30

5,io

4,78

4,55

3,53

3,55

3,75

3,92

4,43

4,85

5,30

5,20

4,80

4,57

3,66

3,65

3,8o

3,96

4,55

5,27

5,59

5,94

5,57

5,i8

Oo OJ Oj

9 | o, b

00 ! O Oi

4,i7

4,87

5,7°

5,92

6,05

5,70

5,25

3,66

3,66

3,80

4,20

4,82

5,70

5,90

6,01

5,68

5,25

0^0    00-^4    Cn 4^ Oj bo

GJOJtUtUtUtUtUtUtUtUtU

hj OO 00 O Cn Cu tu

3,io 3,18

3,17;

2,24

2,15

2,11 2,11

2,09

2,00

2,00

2,00

2,00

i,97

1,91

2,46

2,37

2,31

2,28

2,19

2,22

2,22

2,19

2,13

2,10

3,20

3,12 3,08 3,03 3,01 2,95 2,94 2,94

2,92

2,90

2,85

bObObObObObObObO^bO

“01 bsi oi oi 01 01 *<t    co

tu Oj tu tuOi GO -P, OiQ

2,59

2,55

2,44

2,40|

2,35

2 j 3 2 ! ■2,30 2,25

2.24

2.25 2,24 2,20 2,l6

2,95

2,90

2,85

2,80

2,73

2,70

2,65

2,70

2,69

2,65

2,61

3,42

3,38

3,35

3,30

3,26

3,22

3,2i

3,23

3,21

3>i6

3,i3

tu OJ

Cb o

Ol Cn

2,8 I

2,76

2,72

2,70

o

!>. iq q q

c4 ca <i) Ci)

2,94

2,91

2,86

2,81

2,79

2,81

2,79

2,75

2,71

3,37

3,30

3,25

3,20

3,i4

3,09

3,07

3,09

3,07

3,02

2,98

3,3i 3,18 3,!0

3,02

2,96

2,92

2.86

2.87 2,85 2,81

2,78

4,4i

4,25

4,H

4,05

3,94

3,90

3,8i

3,8o

3,79

3,73

3,67

4,43

4,3°

447

4,10

4,00

3,93

3,85

3,84

3,84

3,79

3,72

4,43    4,47

4,27    4,32

OJ Ol 00 Oj

4,55

4,40

4,9i

4,73

Summe

994I: 97,40; 99,35

6i,39

66,55 40,23 77,22 73,11

96,66

85,41

73,66 89,22j 103,18 88,52 91,05

100,05 87,82 90,48 95,95 102,16 116,08 118,20 125,22

126,30

125,42    125,47    126,66

4,24

4,10

4,00

3,89

3,82

3,77

3,75

Oj Oj O

4,55

4,40

4,30

4,20

4,09

4,01

4,00

3,95

3,89

00 O 00 q 00 io

■4- ^

4,55

4,40

4,27

4,i5

4,14

4,05

3,95

126,47 I34,3° 138,11

5,0!

4,87

4,82

4,75

4,45

4,32

4,26

4,20

4,i5

4,05

139,27

bo bo bo bo bo OvO CO    O Cn 4^ OJ bo

bo bo bo

Summe

Mittel

3,21

3,14

3,20

1,98

2,15

2,15    1,30    2,49    2,

3,12

2,76

dt

Öj

00

2,88]    3,33    2,86    2,94

3,23    2,83    2,92    3,10    3,30    3,74    3,81

4,04

4,07

4,05    4,05    4,09

4,o8    4,33

4,46

4,49

Mittel

Höchster

Stand

16.M12.16.M12.

3,30

3,23    3,29    2,67

3,15    2,26    3,60    3,57

16.M12. 16.M12. 16.N12. i6.Nra4

3,76    3,35    3,90    4,20

i6.Nm4

3,75    3,8l

17.M12.17.M12.

4,09    3,68    4,00    4,23    4,57    4,98    5,03

i7.Nm4

5,34

17.M12.

5,36

i7.Nm4

5,45    5,42    5,45

l8.Nm6.

5,62    5,98

6,05

6,01

Höchster

Stand

Niedrigster

Stand

l2.Nm4

3,09    3,07

3,09    i,74

bo

Oj

Oi

Cb

11.N1114

2,51    2,11    2,55

1 i.Nm4

3,07

2,57    2,65

2,90    2,57    2,50    2,71    2,76    3,31    3,37

3,45

3,53

3,5°    3,47    3,52

3,45    3,65

3,6o

3,66

Niedrigster

Stand

Tag

OO CO-~4    OO1 4^ Oj t-o

o SO 00 ~-4 O' Oi 4^ Oo tsi

Summe

Mittel

Höchster

Stand

Niedrigster

Stand

Wutach Wiese

Oberlauchringen

Lörrach

o>73

O, 72

P,    7¹

Elz

Emmendingen

Monat Dezember 1883.

Kinzig

Rench

Murg

aJ

Main

Riegel

Wolfach

Schwaibach

Griesheim

Kehl

Oberkirch

Weisenbach

Rastatt

Diedesheim

Heidelberg

Seckenheim

Mannheim

Wertheim

0,72 0,68 0,66

0,65

o,74

o,74

o,73

435

415

1,00

0,95

0,85

0,84

0,83

0,81

0,81

0,78

0,78

o,77

o,75

o,75

o,75

o,74

0,72

1,10

2,11 2,09 2,05

2,15

2,20 2,14 2,11 2,05 2,00

i,95

0,7 2 0,65 o,6o 0,70 0,90 0,80 0,72

o,55

0,40

0,40

o,45

0,60

0,50

o,45

0,40

o,35

o,35

0,30

432

1,26

427

455

2,55

492

1,62

440

429

1,21

475

470

465

495

2,60

2,35

2,02

2,10

495

474

467

2,05

498

2,22

2,85

2,90

2,51

2,25

2,10

2,00

4,22

4,11

3,98

3,95

4,35

4,58

4,48

4,20

4,00

3,82

H-i >“< N)

00 00 o

4^    0 4^

2,02

2,21

2,26

2,40

2,21

2,00

485

429

494

2,10

2,15

2,51

345

2,90

2,72

2,50

2,34

2,30

o>5°

0,70

0,90

1,03

2,15

2,50

2,00

1,40

I>¹5

I>°5

0,32

0,40

0,50

0,50

1,10

0,85

0,80

o,53

o,49

o,45

432

to 00 vo 0 to 00 00 o    vo o ^

HH HH    CO rO

2,10

1,91

470

473

495

2,38

3,65

3,64

3,i9

2,78

2,45

2,29

2,07

2,06

2,19

2,71

3,65

3,9i

3,57

3,i5

2,81

2,74

3>75

3,70

3,86

4,34

5,28

6,15

6,16

6,16

5>8o

5,35

1,80

475 1,82

490

2,54

2,98

3,52

3,8g

3,66

3,i9

24,87    15,75 26,91 38,36 17,98 40,51 68,46

0,80

0,51    0,87

15-

15.M. 12. 15.N.12. Vm.io.

1,40    1,24    1,80

15-

Nm. 4.

2,88    3,10

1,00

o,95

0,80

0,85

0,83

0,81

o,75

o,73

0,70

0,61

0,56

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

o,95 o,99 1,00 0,98 o,94 0,89

0,90

0,85

0,80

0,78

495

2,24

2,50

2,32

2,20

495

489

1,86

'on ’o' Pr O vo 00

2,30

2,62

2,62

2,55

2,50

2,30

2,20

2,20

2,15

2,05

2,00

2,40

2,77

3,00

5,06

4,95

O •3-

oo o

<4 <4

2,95

2,88

2,71

2,63

2,61

2,56

2,51

2,38

5,0°

4,86

4,78

4,56

4,40

4,30

4,30

4,23

4d3

2,70

2,75

2,85

2,75

2,69

2,50

2,43

2,37

2,31

28,82

o,93

15.N11

2,63

14,54 30,01 34,07

o,47    o,97 4io

14.    14.    14-

Ym. 11. Nm. 2. Nm. 4.

1,20    1,85 2,50

6438

70,63

81,22

142,81

76,53

Ö

CO

4^

2,28

3,65

2,62

4,61

2,47

i5-

Nm. 4.

4,10

6,16

18.M.12.

3>9²

0,65

0,28    0,65

1,04    0,38

o,94    494

0,50

0,30    0,78    0,83

1,21

465

498

3>7°

475

X\

.zy.T.

(

\>//

fj

«

BLI.

CP

»O

H»

gp

CO

Ol-

ff*

g-3

CP

to

co

o CO

«<«

<=>

21

—4

Juni

Mai

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

z.

IMä

rr

CO'

öS

r:

XXX

4xi:

is

■-4

5433344314

±5

+4

:x:

rr

3 34

Fff

334

0+0

tr

rr

9W

1450

0Zt

54

■4:-

j^(j0ä± rptri

r^rrir.....1J.....-

_ __ - •• • •____

+r

mm

433

XX!

ifflTT-55

5+

355

rrH

t-

433

ti

+r

3334

B=

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Haiiptpegeln des Rlieins und seiner gröfseren Nebenflüfse

im Grofsherzogthum Baden.

April

März

Februar

Januar

Station

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

04

IHT

r i—j—(- ■

äS

-iF

ixxtix

030J0

j [ I I j ttl

rr

FFF

■0.3

443

:::

ffffl

lüg

sip

45

ffltS

;x:x

x:

EffiH

ff:

ffiEEEi

U-

FIAxH

-r

03

mmm

TF

B3

'r

4-

r:4

ff 4343-

5:

5i

43! 4 : 33

HB

iBBBi

XX

+5

:x

xx:

tr

ISS

;lx:

FFFi

: -X

• i -

t?

mm

t±±

43

x:

44

35

täffp

0§E

El

lilÜl

BBBööö

04 44433444

piM

SSSi

iöf

TB

5T]~

S$4

TF

t43

ttö

Ti;:

■ff

Fm: 144

STB

+r-

I;

mm

±5

rr

55

«mm

r§ .{Bi-B-111111111

ton

Br

xr_

......

44

mm 4r t:tn tm

Tr

+t

xxt

0x: :.i ffff; : |r

H—1—j—j—f—--1 t - r ■ |----4—4—j—

ttttt • BHB Brr

üP

BB3

'O

MSI

■0!

34

334

Tff

4-4-1444-44

0334x5

^ r

43

ff:

•88#I

Konstanz

Rodensee

Fläche - 539,1 qkm

©htvXMapaelml/ -10845 a^ki

Pegelmilljmnkt 881,7 J8 ru+Al

arithm.Mittel der Jahre 1852 - 81

3 400

en, s

•cO

jjjjj

pH

ca

"H

-=

Wutach

- 618,57 «L,    2

BÖBT

Wm

■043334

limi

i...L -j-j-t mFj-r

ff

|±g

vvxutw.q*

(llegfls vdMiittdimg-7.30lwi

d .Mündung vdKiiiisLiilv-lOF.lMkin

ex§

Entferaung

Pegelimllpimkt - «431,201m 4-Ar

io

ff“

AValdshuL

Rhein

mm

in - i

»o

CO

ca©

©

maaa

Entfernung x dhonstanzerBiiicke=103,7 oOkrn

aä 4h

5 •?

ds |

o r-

ff~

CO

2,4-02.

11 I

== * !

jy

Basel,

Rhein

IO

-i

Entfernung yd-Koaslanzeihriicke -167,486hm

"ro

iE.

FegekullpimM - 243.589 m+AP.

arithm. Mittel der Jahre 1852'81

ULI

Lörrach,

Wiese

&\wzu (ße&vA/ - 424,66 qF-u dFe^svdMüftdim» - 8,2 2 km (LMiiadung vBaskrPe^el - 2 57 km Pedelnullpimkff 279,364 m+A.P.

Enlfewiun|

Centralbiireau für Meteorologie und Hydrographie im Orofsher x oöthimi Raden.

Q/ •

ym.

xx'r

BI.I.

£881

Statio n

Konstanz,

Bodensee

Fläche -539,1 qkm

4    “ 10845 F

Pe^elmilIpunkt-391,798 m +AP aritlim.Mittel der Jahre 1852 -81* ³    ________3,400_________

111

Oherlau di ringen,

Wutach

2 Hii/zzuja^eMiA/ - 618,57 o^w^' jdl’egels v.iMihukng-7 30km | dMündim^ viKoniBr. 101,350km

Pegelimllpimk - 351,201m +AP

Entfernung

AValdslml,

Rhein

Jd

iS

- 33325 pEttv

Entfernung vcLKonstanzerBriickf - 105,780lan ³ Pe g ol rui ll p unkt- 303,679 m+A.P. arithra. Mittel der Jahre 1852-81= *________2,402_________

Basel,

Rhein

- 35907 qLu

Entfenumg v.(LKonstanzer Brücke -167,486Em ³ l’egdnullpunkl - 243,589 m+AEP. aritlnu. Mittel der Jahre 1852 _ 81” ________1,717_________

Lörrach,

Wiese

cj.ic|«Ftet - 424,66 c|Fvu dFegels vdMundmtg- 6,2 2 laii AMiinduRg\^aslerTe|el-2,57 km Pegehmll])imkt= 279,364 m+A.P.

rinlfmumli

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Hauptpegeln des Rheins und seiner gröfseren Nebenfliifse

im GrofsherzogRinnL Baden.

Dezember

November

Oktober

September

Andu st

5    10    15    20    25    30

-2

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

RF*

Ei

!

■■

T EpHigipg:

■ZW

JgSZ

SR

zS i '

Öxi-a-L-xS::

gJj

rrxzgrq

ili

dH

F

ili

zg

Mt

jL

ggi

ex

EEi

-T

++tF

#g

-r

t±

IHME

jFFMMM-lmirrF E

: : , J gj~ f-ri— gq

tftf Slöiä+fesl ffl MmiMM

ÜÜll

Üii

irr:

::

T;

1=

&o

ff

:::

44

rÄ

EM

glu+f-

_t±

gg

:X

f-gMgtg

EEE

EHE

om

rt:::

F-

eb.be

EEtEÖEjE:

tf-

I / ffig

“-•L 4i+444^sJ-i :•-*

M“ ^zzjz: ggiFj+ti EfEBE Fd

MF

' §° :_____

II 1H

PEi

rt

HE

:±

:±:

emr

t=:

II

ETEEEjEE

±i

i:

ME

f::

E__i_________. .i/E:|g

Laz- : - f z,-    U \ f. i i-E-

ME HF

:g

Wm

IS

iggi"! Big"U^ glgg

---M

. SiilgJ]

:: ± ± : 4M: qz : ± : ± ± df: ± 4 tHt-S itMMfH MMiMF 4

±t

Bin

liilPl

"i

——:---t: ^ -1 ^^441:Zi-iq:

—-"■ -T-j--

_|_______=4____=

ii

::rfc

=t

tä

;±

#~+FT=

wmf

MI

zdi:

:ü

XI

ee:

gg!

HHme

g;

-i

me

EE:

E±:

Eia

t-

ee:

-7

tgi

Fee

M:

______

:+ i-btHi': t

J4 1 ’-!Z- i r!"r' -f-

> - - -........

-t- f L-d~t⁻⁴—t-4 t»H-f—IH—f---

Effl 44"-H: :PrVr+fr ⁼ff

gtgiii

ttl tTTTYLL

T¹

iS

:: gl kg' gE+EgqE

______1

:gglgjrggiEjE|

Centralbureaufüi* Meteorologie und Ilrdrograpliie im (iroIslierxod(Iium 1 \aden.

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

:: :•• •'••■ - :-v i I m......_______

___ E g-jp    MIM

1!

/

«ll»

-H--

Ei

1 7 I

Ili

IM :

lilMSEiMiilil’

MM-MMir-' ili

lij

—HiiEaEL-"“⁻ S l Ei lHSi

EEXEli

Lill I ilMMMMd Hffrifa l : : : . j I

•y-j-' | T~j~t~T M

i-J⁶

-1-

mr

fS/T

Ei

EEf

-L-

r.

Fi

EH

H4

__

Li

_i_

-ir-gH:

»S

EM

ffi

l:-MEE7MEfMigES

__l _

Hffi-1—T:—FF-------'—F

j-

Fff

Ml

LELLZZEiai

7 :::

gffiiii

»!

ee i:

Ed

=F=-

FÜ:

XH

H-

i:

Li_LL~rtr iTL-rr pr:-:-.---: r~- z-.iiMtj-i- rMj+Ma- zt F, ,

.n m^Hf :M :.:F:gj: yp m E^MIMe¹ : Lp:i"rMM M ■ :M

-L

% :M: ; l;_ E! E

ijllKpi EiMHijSlilip

:    L    i-    § o    ^ : LZ'- : g ' : *' ‘z E: r

I - :    , i :E>:.|    : ___    '    ■    .    .:

Sgd^gggEgSSjEfggMi Hg|Mi^ggiitt±jgF -

^    EE: giTH;:glpi

l ia,tirt.i- i li-EE^g^ifEgg'gigl.: E: liÜ:

____qEgprM- - q -j RF-r- ',-T LiLL-L-jMz:

P±iS:gf gggg jgrzBi^iy+gHil⁷ E: gii^EEEiE^E^|]|g|

|gXiggffl7:gflggilgBi-^    ?g|f|iFfitetfili+iE Fm

: S l E E S    :    : / . :    L : : : ::: :    "

__j .•|-FtBBB-Tfi4:/| i - 5 -;aifMMMilgM⁷P^iFg

E"i j 1 I imgig EHgfj+MMMM:

:±:

MM

:gs

igg

llG

ERM

Sli

L-

EMESEE

EH

ii

•- h '

__

-ili '-M '.'ii-L

=SiBB

rj~r~. hT±tri~

____________

EM

jitE ±±±t E^M rHz gg ±tgr±d

Ml sgqiLTfMdt --4- ■

rai SS rf ;r HRiS .SS giSStt

.    ; Ei E^o

■lil^iEgE^Eiigg'^ jgfggtig;::    ; Sgg

H0-+

l:

: Xq

:! :

gjlM

?iii|gng

r ufM;

LMI:::

: MM

HEmE ggögi gESEt

i-LH-f T-t-n-LFFF-F+i-......-F

_ rjt M-fE--:Hrgrr|

Eii+wglji

ri_________________

f MpM

ggiSiE

14

Ei

lg

Xe

H+

EgE

if'ggäfEalji^

TJT..1 . IHH E..;^ _gM_lgggm

lH_E_gfM

MMMMM

S;j _

EgigmE f-;ili:;

a|g Egij; ii ihHlggi

:4

EE

ili

-t

MF

4:4:

sm\

f kraköw

7\ v> ,

zm.

ydcr.

EU.

ce

«>•

«o

io

■*§<

co

co

«LO

tQ

>»

Juni

10    15    20    25

- : - r

jm

fff

--©

TH

fftff

...

t:

Ün

mm

ifffiff i

PTffl-T 4

md

tttt

HP

tt

ff

ffffff

Ti;

44

H+

!;

ttt

25    30

t-i

iiPffii

i-

r±

St

tPffiJtfj

■ h j TFT ffff H-!

tff

, !.

litt

Mai

WM

OT1I

TT PFFt' -pTTT

j{t wir

ft-

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Hanptpegelii des Rheins und seiner gröfseren Nehenfliifse

im Grofsherzogthum Baden.

iffiffEfif 1 fffli iff: ::

HPEEEEEE PPFPEEF: ±El=Eti

m Pi

:zz±

April

März

Februar

10    15    20

£n:£:: ± ± ±t£F:=+± ±t ffffff

-f

tt

fffff

ff IB

-jj

tt

TH

tt

i' T i'

ir.

Tff

-^ppf

-ff '' ---------- /

44h nfill

mm

tt

ten

ttl

Hl

ff

£0-

rff

-+

PPff

ff

ffff

_c

r:

ttl

Tff

tt

HP

tt

I" "1 I

ffd ffi

40

ffs

rrn

ff

ff

IT

tt

±ö

TT T

»i

iÄ

fr ■

IS

- -H

ff

EEE

iS

ürt

ff:

fff

E:_

ff

ttt

::H

tt

:±

tt

Tff

gfftttH

Si

ff:

ffffffö

mifj

II

E£=S

--— -^4±--0£ jti H! H'i

liriP-K-; liHffiffSlffÜff

ffr:

■x

iH

ffffffi

tut iff

J i ii

ffff

ST

ff

-i

ff

H*

lilil

imwl

ii

------

-tt;-- •-L -

ttt

TTT

o-ic.

im

er:

ff

ff

-tr

.. 4

tttt

ff

Tff

|l

tt

ffff

EE

ilil

iSÜr

Witt

TH

SSt

Januar

—-----

TffffM

ttr

iffi

H gffl

!>

ff

i¹¹

ff

ff

Ti

ii

ff

ff

ff ffff :T

fftt

Bffp

TS

.ff

Tff

:;Xl

ffff

ttt

tttdtt

iff

=:

fjspj

ffT

■r-

TffgffT

TT:

4-1

ff

4.::

±ö

tP

:ffff

T-

tt

r=

H

HdffSiS

4-

ttt

ffffffit-ffff

rr

fff

TPtF

tzz

:rff:

lällS;

4£-+rr i-t fr4H. j

ff

t:

ff

ff

ffff

ff

ffff

Pri

Tff

ff pvi

PF

~ttff

09

co

ff

*Oi)

Station

Ilhem

Uci - 36800 Je

Cff--

1883.

FH

0*0

Entfermmgr ISasler Pegel - 35,062 Km.

pH SS

+ zÄ

S|

8    3

' -S

9    tt

ff jf

■onS

©> C-j

Oh «

_4,6S0

Alt-Breisach

Rhein

- 37156 /cjttu ^ Entfernung v. B asler Fe ^el - 58,942 kn Peg eliuillpinikt 185,574 m +A.P. anttim.Mittel der Jahre 1852 - 813 __________2,754________

Elz

- 4*27,75 xjicvu/ JdPegelsvÄdnngl4395ki Entfernnn^-    (Le opolds Kanal) J

d-Mündung vBasler Pegel-87,08 kn Pegelnullpunkt - 194,801 m+A.P.

Ottenheim

Rhein

%M\T7AXC^>-C^

Entfernung v.Basler Pngel-10+,007 kn Pe^cliiuUpuiik! -147,376 m+ttll ^ arithm.Mittel der Jahre 1852 - 81= _____3,252_______

ttw

‘1

Centralbureau irirMeteorologie und ifydrographie im (jrofsluTzogthuin Baden

*

/J&tHS-

„J,

BIX

1883.

Statio n

Xeiienburi>

Rhein

&Mvuußi*<ß<L$ntt/ - 36800 xjUiu Eidferiuing v.llasler Pegel - 33,062 km ⁴ Pe g elmill p mikl -210,0 78 m+A.I aridim.Mittel der Jahre 1832 - 81-________4,650________

Alt-Breisach

Rhein

^    e - 37156

Entfernung vBasler Pegel - 58,942fco Pe|ehullpimki-185,574 m +A.F. arillim.Mttel der Jahre 1852 - 81 __________2,754_________

tsj

epwpulmE/ ■ 427,75 x|fc

iPegelsv.d.Munduii

(Leopolds Kanal)

•C I )

(LMmdim^ v Basler I'egfl 87,08 kn

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Hauptpegeln des Rheins nnd seiner gröfseren Nehenflnfse

im Grofsherzogthum Baden.

Dezember

November

Oktober

September

August

Juli

5    10    15    20    25    30

c^i

jfS

tegelnullpunkl -194,801 m+Ar.

Ottenheim

Rhein

%\\\xji\c^oc^7^'voXj - 38839 cjXm/ Entfernung v.B asler Pe^el-104,007 kn ^ Pegelmillpimkt -147,3 7 6 in +AJ! arilhni.Mittel der Jahre 1852 - 81 _______3,252________

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

-- ■■ . ;:TTX

!

.............i

: 44 44 44441 _

iSlip

t-riS-t it j

44

ffiE

:g:

44

PA

ißt

4#

wm

t::

it-ü-

44

St:

t±t

Sl

z±

-H4

±:

:±

jrtxtr Xflffitfr ~ 'biHT iTiT nnrzt h+ffi m ; /___

h44hig:E4S4iSSgi Sit

!.. Ü|

tffi^ä§äi|lli

SSSSr

i—j—|~ -j-j-H--f~H~~

..:;:...:::

SS±H±§±SE:

________-LLlh -Aiixu^.

=gf|

ggg ‘ im

PSPt fit®

tt

StS

::

fl

g#S+H4

=t

j4

:z:

ti

tS

t:

1444

\W

Ifh

__

::

JiEF...

£tXX~

iiit:

:3i

.4

!:

EEfftg

j--tr..... ! /j ]

±E:

He

'Hl

:j± ti"

!- itt

|t

•!

±i

ee:

t“

tt

*1

4r

iS {

4nü

IW

StS

__

tjtP 4444'i'4t gp

\-i~i—rf~i~| t|-j--i ih

\ / 'r ■

rjg4SSffX

Hz

±:

g i: l ±

—J—jL—_ ( :

4g

--

: r-UU

iüü

:f J§fp:iiii ftlliiiPi §*P

S||l

zBtspHit:

-#f--

--1-1 [tchltpril Ili'

rrlttxt

~3

.g

ggfggf

-m-

ip

Centralbiireäu für Meteorologie und Hydrographie im GrolsherzogthuniBaden.

. ■

Bl SB : g: :[| rj-

SS

!:

ft

iS

X-

-t-

SigStg

ili

EEEEE:

l#il»

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

4:

143

t:

::

Tt'

3g±

43

:4

ta

±±t

::

:t±±4t:

::::::::

t:

EgB

gg

|—I— i 1 'TrT

:t4ttit3±'t±

—----------------------

4-:

_t

f4

Air

t:

±t

:4:

Ili:

iE

tt

SS

SiE

:±

:±

tg

44

4-+:

gE;

:gE

3__i_

itl

::l±t

TtFttE

tt

II

i4

Sl

E±

iE

gg^

wm

7

4 tBtS:

;S

Sil

ii

'tl

ei

f:

T:

trB

1 __ S;

^BBBtg SB¹¹¹¹¹-¹-¹-¹

trfctt

I- •

4X

tt

__

:E4

iir

SÖ

gSgg¥BöffigB

SSt

i:

Ül

Ai

44t

El

ij-tt

=4

dr

4g

sglgltt

i:

t:

ttt

Bl

:SI

44

L:

ff

4=

44:

44

fiit TT

iii

4s

:3t ±14144

gg4443 tl 44!

4!

■■

:±

±i

EE

iS

-f-H

41

.SFIh-I-,

1 1°

:t .. :±~4

f±tp t4tr

ISliltt-grni.....„ 11111

/ ......

<

B# i

AAS

mm

ra

~i" i i—l—i—r-

t+tf-T-r-

t:

rgLffiS#4¥mig+ tgSpSSSSS-U ■ ' i 1-:H-:

1+4

±:

. ::

-yrb

PS®»

44

zi

;<

JA

rt

[L_

Jr~-. -

ftt i

tri: J

4:

■Sit:

:±

:±

CO

>o

3 ±44

:4tt:

HR

s<4aa:;

g-4 Sf-t— 34-4- -4—1—1—1— 4—44

4;ggt=SgSgE: ff SS SS

SBrSStjSS gi ^4.;

i    ±F ± ffi-i 1 J-l |.T4 isnxTOxmmlil

::4

tffAAtg

S+NSg SS a-4 i ‘ i"¹ • ^Bj+i

___ (:___I .....;

rggS.i-: C- • 4

ttl.:}tS-iigHiiBSjiÜ:.. —

444444--t-

:::

C£>

41t

1*1^444 tii t

------------    \ I ■    ----a±

T 1 4-

__

Str

/m.

Mm.

R1.E

<0

4-

-4-

CC

CI

Ei

Juni

Mai

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    23

eEeeex

4 !|fI1

™™|bEEEjE™7ffi

il

!-

.tXüt

ul

TM

CO

l cg

«C

4-

«O

FE

4--J

;F:X4

Ss

X:

S:

=H

Xi

t-

t|F

ExH

X:

E3

Sbi

:±

::

T!

7; :

4444-H

xn-FU-uiu;. bjt: F=FFiF-FSF~

;FF.

E+EEEFE

Es

:S

XX-

-7-

LLHuBiPM

xr-tx^-rxxst

XX

±r

■J

iE

ibsb-bi'+itS

't’iirjt tx¹”'f8" -iti-B-h

ifi- -- -MP. |-,    7

T T .. - .— - -

-7} t[ \ Fj|h-r4r]+:

Jteö

77

rt

---

i:

7iFE

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Hauptpegeln des Rheins und seiner gröfseren Nebenflüfse

im Grofsherzogthuin Baden.

April

März

Februar

Januar

Cw

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

bl

xx

±:

iE

:XX

ii

ä iSh

St

Ee

/fa H

tfEEx

;4

+:•

tb

4-

j-4~

x:'FF:

EH

:S:

F 4±.

fc

S?

x:

K e li 1

Rhein

Ei

:::

XX

:4

;ggx:g

mp

:::

::

__

-t

IS

3F

-F—

SIS

x:

Xrt

E±

;Fff

F;

L-

-H-

-F

X.

liii

bp®#

iffS'jgffixTT

PS®

• 7A :

FM

KÜ

FF”

:X

Tb

iE

i:

ffl

:ee

X:

XX

Ei

-r

:::

b“ ”'h±

#F

-7

7i

~-

r:

:±

3EEESÜ: ±|±id

tlpil

tSF-xx :x:

-Sil

T~

_x:

E:

ii

7fS

ÜiFE

EfftEtExxxEjE:

:j±±

SS ssssiiliix=iS

EEffl*

7xki

...

7x

il

V

m±i

Isiiili

⁸*........

bbt

rüt

SIE '

11

:;t

ffii

XX

11

:X

gibttr

i:-E:i::4

X“¹

iS±

xfc

iS!

iS

j-

§1

Es

r;

<u

“C

±“=i

P3

E3HEEEE

X-

1883.

- 38965 o|4vw

Entfwmmg vBasler Pegel-127,006 km —-Eigelmillpimkt, - 132,20(iin+AE ³ t ariflun Mittel der Jakre 1852 — 81= Ff] .........3,139.......

114 111

Si

2M—

_ob

5Rt

Sclwaibacli 3

Kinzig

i!

H-

S:

--

T*

CO

(IPeeelsvAMimilung-35,79 km

dAuinikiii" vjjasler Pegek 131,78 km

rH CC

4C

is

SSft

CO

3.-—■—

4.

Entfernung

Pegeliiullpunkt ■ 172,646m+A.P.

!OOg

:©

zfl

-X

Ph

Sn tiS - 45992 cj6

Entfernung v.Basler Pe^el-160,927 km

P-i So

t BS

S co

4i

.3,566

iilll

- - FFs xl tf-H-ji-i- x -7 FxHx TTTTsit ES::

§1

mgm

FfEhFF

—

t:

»C

Ft

Eh

:::

x-

EÖSxm

FRF

[FFSfflFFft

-+ ^

Rastatl

'flO

FM

Et:

/ _SiLS

x    }    • xxx TTix:

pi=4 ~ t ess

m*

SSS!

jdflf oieS - 522,15 c|/lc

d.PegekvAMündim^ - 8,60 km

AMündimgyBasler Pcg(‘l-178,ÜOkm

EntferiraM

Pe^ehiullpunkt-112,364 m+A.r.

•M

rg

r

*i°

2-

tfi⁸

na

*SD

"o

il

sS

cd

Jb

#

jy.M-

nun.

1883.

S tati o n

Kehl

Kliein

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Rauptpegeln des Rheins nnd seiner grötseren Nehenflüfse

im Grofsherzogthuiii Baden.

Dezember

November

Oktober

September

August

Juli

5    10    15    20    25    30

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

|s

ml:

i—H-rj'H-

ff

01

::t|4

=±

ra~“

—-

.............

wm.

oi

fiff-i

ipkpffiet - 38965 cfftu Entfmumg vBasler Pegel-127,0()fi kni 3 Pegeln ullpimkt 13 2,2 0 6 m 0 Al* arilhm Mittel der Jahre 1852 - 81-_________3,139.......

11 i Hl

I»

3 Sdnsffiibadi

Kinzig

- 938,13 ffa« iPegels Y-(LMündnng -35,79 km (üfuiuti i[i|v.B aslerPegel-13178 km

ff H-11

Menuindj

¹ Peeelmillpunkt - 172,G46mtA.P.

L.

Söllingen

Ehein

5

- 45992 tjltw Entfernung Y.BaslerPe^el-160,927 km ⁺ Pegeliuillpimkt-113,181 m+AT arithm.EMittd der Jahre 1852- 81 ________3,566________

Rastatt

Mur^

- 522,15 xpw/

(d-Pegekv.dMündung - 8,60kl ' | dMmiimeY]iasler?eff 178,00ki PegelimEpunkt, -112,364 m+A.P.

\L

F-

²Enlfermm2

-1

3=4

» -h

te

ff

ff

44

4±

= ::P

KI

ffjff

ifh

t:

ff

TT

ff

44

i:

ff

ff:

:xx

SEE ff

ff

Si

=0-0-

:4

=4

ff

=4

±3

04=

ff

x:

::

t±

t±;

ffE

ff

±:±

°:

ff

Mt

4EHEF

EE

dnxroix

I

; ;......._\_

\ J

::

ff

--

ff

i)

SoffEff

EffEto

:Ottx|ff:

: •

|g

ff

:t4:

p:

4:

rO-

fft-

ffff-

Eff

:X

affte

- “I —h

ff

Eg

ff

EI

.0 4 ft' l'M !■

ff -ff M

4= 0: : :

ffffffSf:

; I ...    , = = 111111,; —-*■■■■ t H f ¹ | j—4-

§=    =0 ff. = :    /    =

ff⁹ MteExlff._ : ...../ tf+fc

fff: :t xi EfEjffip

IXE XX

440:

Eff

fff ' |ö- :■ ::::-|::.::r::: = = T7TT . :|

:x : xx. 4 tM :=- : : x 4

±t EE 4Ö4 zHrUz Eff i Efiffr Eff:4 Sf : : i

414 ixt: i'jff

47:4-U.'44!:f 4 4: HffffrhtxtE.. ix xfff ffff xiffffHEte:ff:±ijE

MW-

Sff

OffOffOtQ

I: ::    :

: 0= : o444 4} ti: 4L ft:

44

44-

ff

ff

ff:

ff;

~h

Ei:

[isHi

Irfli

HE

te

•ff

ff

---H-

EEEEE

ff

ff¹

tt

4444

xteiffEffEEiEEEff

4404- 4 : x x ff: xft ff:

=!|#l==|i:

EiMffMIfff:

[X4444 ffjf fffx 4:

ffxffff

HffMl

EEff

::::

:ff ff:

t-

ffEE

:ff

±±

ff

1111

-|.l-.|.-l---i—j—LJ

xi

ff

1 f.x Ex    ff 4;

r 4 0= 1 ff ff "ff: mfE ¹ -E—

;i := 4    J‘:\'

-H—

:: JX-4 1

4=:

44x4

4:

Ei

±±Eo

1 4=4

-4x4

■EHE

Ei

fff

¹ :

:4fft 4iff;

:z±

±b|m

,__m

:/    4ff : j :

Mf 44444x0+x: fff laffMiff

Eff

ff

ff

Li

X-

te

ffff

ffEE

44

XX

4 x:

X:

MOP

ff

:=Öt

ffti :

iE Eff:

tx

ff;

EffEEfEiEffE

:—f- —f-----•—(ff—i— -

44

in

44:

• t !

Eiff

lipoif

ff

-ff-

t|4

ff

ff

Eff

fr

ff:

ff

ifffffff g m:: Jlpffifff f : iLffllfifffff +

ff

04-=

444:4444

■4 - litt

±:

f-!

li

Eff

teii

I— 1—j—r •    • • • 4" 1—

ffffff ff ff [ffp ffff

.fftTrff ffteff ff ff Egff§EMffffE :EhnEfjEfpE:Eff404 ix±ttt: iffffff: iffitHxxx

k|pp

tgt

x:

ff:

±:

fff:

f:

04

II

414

:±

4t

•j-

4 -44

±:

EI

:::

44

tiP

,=04

Centralbirreair für Meteorologie imtl Hydrographie im (irofsHerzoglhum Baden

ff

..

fff

EL-- ff

Ex

iE

xx

4——-

7 _

4 tx!

0+

:x

ffE

44

ip:

Eff

JS70

ff

0-

iSt|i

flff

WSM

+ff

Hi

lll®:

:±

ixffffj-ffffEfEEEff 4=:

■QM+i y-:-:- xtuf' MiffffOT¹"! ff

7----i—•—|—1— ~ i~j ~f—{— ¹ I ja ’

-fffT"'tr~i~-|a xff- -?-i—ffE ff

EMte=tEMtelff:

.xx. xx. xx 1 : -

ix: IS

ffffM M    :

■---ffff f; ’4 :+= oi=i

ffi

fO

ff

41

ff

:44x:

==4x

»hi- ff

■T

CO

ESo

Oft

i±a±4MM

ffr EE

xi-

ODy

/i ns.

, -

sm\

ef;v,

i, 73//%

/y$3

MIT

Juni

Mai

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

HH}T|iiTT|ii''E}.j i I HHT®nHT®w

t®: ®®® -T: -fffi-

T+xff: ftrt üff X4.|i Jiff 7® i'TH

fft:    ffff TtE -S+ -ff ff. HB:

6 ! itr ititM

xfl

. . : .. ... . : .. .

lUHPff

00

CO

VQ

CO

CM

00

CO

CO

>0

■«*<

CO

®h®K

iüh

H:

Eff

TH

ES

piff

:4

fft

ff

Xt

: Tfl

UTflgflXTSflfllfla

Hi

fl

Bl

XX

¥e

-i ■

l;iflT®ff flfliffTjflf Ijgfl

1 Jili iii

®T®T®®ffffffF

liliil

t®

rm

zt

i⁼

e:

:ff

i®ffffff®Iff

:r

j-i i L

ft

m® ®®

;

4®|®j

w®g|®

£:

—i-r

pjp~: '__

ff®

n±:i

ff

-rf

44

;x:

®—I-

LI

±:

WÄSSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Hauptpegeln des Rheins und seiner gröfseren Nebenflüfse

im Grofsherzogthimi Baden.

April

März

Februar

Januar

Station

10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

44

ff®

.. - -

hx

El

XI

liÜI

ff

•4

zzr

:(H Ti|= fl:,flfl

P ITTT ~' I I [ I -RH- HH i

T Trflr: Tri ITT 11.IH T. 11 ~

H+

-fl

iPiii

ESEiEEiEEEg

—I-

ra

41

ÜE

---—hfl

Eff

Em

fft

7-

iUtxxu-xL-xxrx

..TjT^ITTIi-

IT

::

XX]

; : i.j ® I ®-I:±h5h:

h -fthfliiH flFi4®P

4®i-

TtT

<5 00

§_1.

iniii

______:-"r

iffff

ITT

IE lir

IpEpffiffiliEi

p:

H-

®-

Mm

4 Ttti 1 eh

ElfflET

x:

q±

™e:

=1

44

ilf

HI

■pT

iilll

111_L j. j ,| j!: J. --prrrr. p

ÜB

F+T

:±

EiJipSfe!

Ti

111®

EiülpHWiii Hf#H iiilll

EH

i—

4—1.

rojjj8iSiigj4|Hit|t|Mj

1-H-tft fllt Bf :ffi==[8®ü4Eity

iiliilil

* --■---f-i—t—Hi—1~-t —? —r - * • • ! : f I i'f '

tW 'fjtnjjrf ^ ————

:i:h.m.':1 j    fffffTiiffr: Li

4=brr

4-

TT

flff

fl4

mm

EqEll 4.r:.:l;:irxr4r:..:    •

PftflFr iltrffr ® ®ff ff®®

i^:

®tiP®f-:: / ■ ; IffifftWStfrffl

i ■    ®    1

iff

=i

TB

x=x:

4114

-Zt

TT

isi

:±

zi

4-hB

r:

iii

iiiliüliii

i\ 1 THl4|-, f J j--lj±H; Tpl .IfffinflHniliThTTTT; ?

. . t T : . -II I_L_i_;4 :.::: xT. III TT"TT II

±p ⁰ i i    4    : X I14

: hö

L_

Ei

Id

;a

4 4 + ^^ffffffffff ff®

||{l||:i|||

L 4TZ4

qirTy.4:!.    \/

14®

-T

Hf

l.jJ

Mi

!.

Fimi

-5

r~zz£

:TE

IT

:±

z±z:

4::

zt

oT

-e

IüSe

7.!

ff

1883.

M axan (Knielingen)

Rhein

(pcjellieh - 49506 <^kui

t WIM,

Entfernung v. BaslerPegel-195717 km Pegelmillpunkt - 97,811 m+AP ° aiiÜnn.Mittel der Jahre 1852 - 81=

-------m'f

cr>

00

'Ol)

Sm

Oh

Ph

— L-:”

Rhein

%o

*-0

$H\VUl<MAß4&iek - 51246 Xj/fun

Entfermm£TBasler Pegel-222,412 krn

Pegelmillpimkl - 90,818 m+AP.

anflmiiftttel der Jahre 1852 - 81

OX>

Mif:

00

3,908

4-

L! I

Mann hei 111

in    *0

5

tttri

Rliem

5“

Ennerraing v Basler PeM-2 58,516km

Pegelnuüpunkt - 85,25G m +A.P.

ariflvmLMiitel der Jahre 1852-81

"-ff

.4,513

Ttf

CO

( enlralbureau für Meteorologie und Hydrographie im (irofsherzodthum Haden.

/

/WS,

.ntp:

ATM

£881

U 0 1 |1P] ^

6|

Maxau (Enielingen) Rh ein

49 5 06 ff Mt-EtfemuR» v Unslor Pegel-I9ö. 7+7 km j⁵ Pegelmillpunkt" 97,8ll m+AH aiithm.Mittel der Jahre 1852-81= ________4,047_______

'WZ'WV'

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

nichtigsten Iiauptpegelii des Rheins und seiner grölseren Nehenfliilse

im Grofsherzogtluim Badem

Dezember

November

Oktober

Septemher

August

0

Juli

5    10    15    20    25    30

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

5    10    15    20    25

5    10    15    20    25    30

5    10    15    20    25    30

:;Xr:-M 4 n.Xtp tr. :X.n:;ff:: :: : r*4 Er: ■': ■ :i:    r tli !t:

rat:

fM

1 r Et

0

tm

iff

~E 2

MO

• 0

1m

7

rhilippsburg

Rhein

- 51246 ff

E n tferrams t B as! er Pe£el-222,4-12 ln u ⁵ Pegelmillpunkt = 90,818111+AP. arithniAfittel der Jalire 1852 - 81 _________8,908________

tll

Mannheim

Miein

Prix

XX

V—tJ4

|3

iil

m.

^ut- 53222 xj/1Imv Entforuung yBasler Pep-258,516km IX'gelmillpunkl. -83.256m+AP —— *    aritlmi.Mittel der Jahre 1852 - 81-

X, --------4,513-------

-2

r£

•00

s

.s

x±x

-H-

He

jt

Mi

Sx

r:

XE

:±

$äo ;

s>

iMS

Sö

HXXptEt

-—¹——als

1 ........1

++t+t tFPFtfflf ffXmifPif #-

(■■ IISi

Eifi#

iiXXLi-XX-i--

MÄtMt

mm

tt

~j-~i—r

___y

....... / :

-uXxx

tffifffff MiMXx X ;XX

XI :i±hü± '± 4J±fcb±tr±b±Lhr

iXi4t:XX: 1 :■

Sllip»

iIäiü

fftjiji: .iiffXX XIf

.....

|ö

X.

eo

MIEptME

XXX

.-4-XX

trf

•Ci)

0

gfjmS

-;: - -A4 j-4

TM

ä±f

XX

:IItiPlll IS

iHB ««alii

..    : : !l_-x.lX.;. S©x:ixxX

:.:1: ; { gg gg    E fgg3

___|o_

Xlppppi

■

_x___

t.rn

■J

.1_

—i—1 _

:!

-V

rrrrr

XljijX-EfEX

:-ff::‘ i■ •:x_ _

Jj :: X :::: XXXtXI .:rU+|.: iffEtEt-E-XEt

mm

X-

tn

. 1

t-Mf

Üx+a:

XXX

Eff:

B« ■ ü

_____

£414

X::i.X....XXiX

4-i-W +J--M- -piH-4, 4

±tri.

MXxX

EX

ri

■4 x

:X±t

*M

~ht f

—4

tr

LtXf4

■

t—i—i—{- ■ ¹ / -f-H—n

....—m

IÜ; .....

Hirt

(I

I__X—XX—_

_

p x-• | ;;j,:■ ■ •    s

XXIX X ixlTE rxt :;

_x_

K

niit±H

ffi

r:

1±

x.

-twZi

fiX.L

:±

“2

Ct)

XXjXX&XH

“i:X

X:

XEi

:: 4:44:4

jtffxl

ES

ur

x±

TT

Mg

~T

EE44

XMti

Px

tr

Ht

-4

x;

MM'sM

! EX: ff

PXign

____

H;4rUiiili4ig 444

tfX-i *    • - P Xi-U'H------H~ I-

^ Io M

XU

te

fff#

4r-H-

"X

Xe

HX

-X

ff#:

g

rT-pl ! T* “X--TT“

IX

44

±F

:XE

-t-

XX

±t

8=

iXXp^XE

uuh-x

____

> •<*

'S

SN

8l

iS

3

CJ

Et

SitS:

-f

.....T~

I

■

x : ..XX..:. M

4-4-

-ti-i M-g s-tM

■ -

ii

ff

xni

X:

Mt

_

; X IjlX

1-

XiX

. W2::

...............x#Et xfe-XjS~;xt::j:!4l.y.l

1

"TW~

ff

tjggilijp

1±

E:

—4—J——|— j-1 -1—1

•t 1 1    1 ]-i (ii

PJ-U / j-:-= ;

MX V    ffii ;

\ !

Xi

XX

■Ht

tH-X i

U4

mt

M:

m.

____

XX

i. .

1.....i-

T-t

tXffi

• XffX I. ::.i.x| 1 Xl i. X14

[1

Xi

ff

/ t _ HX-X ; p; :..u 4 1¹

UXEfffX^

_

SfflH

__

m=

M:#X

fiX

4X

Mt-

HtfflXXXp

-itE-i-i gpffg+ft

II

rfe Mt

IIXHl

mm

V RXXFF lXt

Itl

ff

xtlxxx^Mx iMtEXX#

V

; ■    ■ ::ix : X = ::=--

XhX

XEffiX

rH

■

--

f

.

O

3//ßte

Ä’IH

oo

<o

io

CO

Juni

5    10    15    20    25

4-

Hffl

SS.

:=i

t:

i:

Mai

WASSERSTÄNDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Hauptpegeln des lilieins und seiner gröfseren Nebenflüfse

im Grofsherzogthum Baden.

• r-*

S-i

Ph

März

Februar

Januar

5    10    15    20    25    30

5    10    15    20    25

5    10    15    20    25 3ffl

iE

XE

:SW

ixSfetfX eStSlXEp^I

XEXt

o -'xxFx

=i

iS

"4:

ffl

: X-E SS" 4P 4X- P-^: -4 -4 ff :[x -X

■    —HX¹—mm I i [ i—rH—ttH—j"i—ff Xt •!—i X-

iSSff üXiL SS kiffi

eexSxeexxE l :. Xt Xi- Xl Xl XE

.    ______: _E_

z±

e:

4-t

'EfjX : S;: 11 ff: V 1 y :⁴1;

r.

F-

ÜÜI

ff

-XX

EE

E*

m

Tttl

trrl' —J—*—i—r—

j—

L'X-

Xr

......eIPx

±:

EX

XE3

Ei

::

4-

±:

Pi

iE

:±i

Et

--

X; Eh4: Xt X|E EXE “ES: 4:. 4:44-4* ⁵

:xSesXeeXS

14

Ü-X*XEX+ —Sx4i: iT'T'itl-X 4t|p ±p± m ittt X XE Xl EmEE iX

« 1#

4t

ii

El

Ei

tf

4L

E±

St

::S:

:::

i:

:S

I::

ff

t44

S /    —-

ttf Pf-'PP ~i—[—i~f~ -tp-i- 4-tfP tf-rX- '4 }' | 4-ff 4

IffiffifflpSffiil

xw i i n iXtXSxE+X

M-ixiaX: Xi X+ ^ox 44 X4 liffitisüps

it

x\i Lfp msi-MX-r P xf X

M

------------

m;

+ex

ES

JE:

8S1111I

;:zi

t:

: 1___________________

sexPx ssfes

Ei

Ei

IHii

10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

-j-

44:

.....sXXi

1 i

::

iüti

{

:f ttS jgLf§§ WUfof

--- /

.4x44-

IffiEIEEiilii

liilli

ff

44::

*_

Sw

PP

x:

:±:

44:

________

:: n

Fi

f

i-

ff

i:

EEkEfc

-4

:::

II

±1

- '!

4-

|o

E fttxf

5 E:iiHt:±Ö;±i jt QE EtEBEt E4jEjE EXxX Sx

zfü .

I-----

±lL

Sl

X+XXt 1*1 •: ■ gg ■:: mf

t är:H|r.BS in* itt p fcitt St" iiiiq

/........i

IS

: ;<x    :4rX;

SH

_____ ffXXxxt

xlM

:3

X4S5

mwm

4 iiiis

444 44"

;±

:i±

: xp _ni _ _ eueiX 4- - x -: _ -fr"{iT| ~rrr4:

ill

±-

-±

iS

eis

3E:::EjE

10

»-O

issrE

ff:

r~r

Station

Biedesheim

Neckar

Ci

djfiindfflifvMöTeoa-ZbUi+Iini

CO

C<l

4| ’

Entfcrmmi

PeielmiIlpunkti30J30 m+A.P.

O CC

to

Heidelberg

w

Neckar

1/ -13.>78 C|tctw 4 |(LPegelsY.(L\fiiadung“26,80 km |dMim(iffligvkaslerl⁾egd-261,G4 km Pegelmillpunkt-102,551 m+A.P.³

Oj

6!

Entfernung

Wertlieini 5

Main

^>^e.(nei - 18844    4

dPc gels v.AMündun ^ -158 km dMiinduii£vBasUTPegel' 331km Pegelmillpunkt 133,275 m +A.P ^

144% ll

Eiillermmgj

Ceivtralbnreau für Meteorologie und Hydrographie im (irofsherzogthiun Baden.

■ ' "/>lr' - — ---

f

.

■

/

BIX

1883.

S tati o n

Biedesheim

Neckar

~-S“

a ä,

=3

'4. in

*x

■5

ii

⁵Kntfenums

Iifehnillpimkt-ßOJoO m+A.r.

Heidelberg

Neckar

il

I ^    ict⁷ -13 578 iIm/

j (LPcgels YdMmifturig‘2680 km (dJrtimäung’cBasIerPe^el-261,64' km I’egelmrllpunkt -102,551m+A.P.

Etttfemmä

WASSERSTANDSBEOBACHTUNGEN

an den

wichtigsten Hauptpegeln des Rheins und seiner gröfseren Nebenflüfse

im Grofsherzogthum Baden.

Dezember

November

Oldober

September

An£ust

Jul i

5    10    15    20    25    30

UL

₅ Wertheim

Main

4    ~ 18844 xjJtut/

| (LPegelsv.d.Miiiidimg 1.18 km |(Ciliiadiai£vliasln'Fe2el',ßlkm |s Fegelnullpimkt 144275 in +A.1'

es

s,

H3

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

iü+SSirtSS

iÖffÜI

S4

Enfemmgi

if-if

ifSSS:

eSSeSe:

i*

xi

7“

4t

=4

R------

-H

tt

X:

SeI-e SS x|±| S^|e

g ;    jx i~fS ; rrj g

ii

iiÜüiffii

V: ::: igi | ix gSSf :ftgx >    ifxixg

EEHE

;S

Eg

-^~r:tTx^.-r--r-r-n-ppr-[-rrnrttt-[S-f -

: X: g rtXtx E ±tf rghh Egg ggvgg i:

s _ •    • sggjg, •

1: Ti:Sj.;Uji.tjEl'ii;.j.gg::; Sa g    :g~;

"''"N.    :: L 4x.

SS SSt

gg :±x±

-ggg-p-

±fEE#Ei

4z~:

ff

ix

lill

——

XX

; ::

g:

x::

~s

xxtX

g;

4-

±:

: 4ttf gg xtg 4 ff xpR: : g[T 'TfiT H-nf -S flT

=1;

xi

:EE3E

P-l-g -1—1- 4 -f'- t-i- g-g- ■ j - ~f—)- -U-l -f

i--g- -;■■■ -{ 4- ■ {4 ■}........!- j--H- 1 1+4- -f-tttS

••••••■ • • • .....- - -

: ±±:

Sg:^fSShSf:mSSmMfSEhSEg

4;4-EgfS±EjEEjEx x xxxx.x    a

gttigggtSS^ggggf -HgPS4gglSf-

44

tt

tt

4g ig

•so

xtttX

g tf:

TT

p:

±:

i-

: gS Ü f( g gg:pg ■ gf

: gg 4X3 gf #gx:g

ggfef S1I iOTffi PS

-{- f- -y-p-pd—t" ~S"lT ~ —I—|—j—j— ~j~j r - ■ f !-

— —- — X— - -T7T ~Et~ Ü

^-4 ü ^

rSffiptSSffgSf ::: ■

■lill

T.

NM

■=

es

:lo

g

c,

=1

fi SS

Ef :X .

xg: ix: ■ BP------

gg

R4-i'l-4l4tlPtSfi

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

il

ifflg

g ; 4-j-g ±_

x_

ifflS

xz±t

--:---x

rf ~fh—fff

PtpXffi

rtrfnf m

4-i rti.; TTTT-ISSTi7 ttsr

i fü± SS SS SP

-U~-1-i t-i- .4 .i-.i-j— —LLS _l_LL

tiii

iS4

_X__

OO

Eff

SIE

xx

eS

:t:

fff£

:|±liE

ff

BfS

l—

:xt

ixt

üjEgEEEEt

St

IEEEE+

:::

=f

tt

SS

f«

iÜii

ffll

ti

J___

Ei

±g

fStt

xx±

xi

SS

MKisssiMrosssss

r j hl.'iliSixR;}. T.Lr-i pjti--Exix xExi: hit xLif:ixx, j .. .. ... '    n H-j— ffr ii—I—htf ~ii

pi——j-.|- st —X 'X —i xxr xjxx ix_i xUx 4x4 hxt:i:|.[ Bpp-SfS

■m

•“T-h

SSPPffi

St

rni -mr : yH]- I ~|—rp'~;—~j~r~~yj~

S iti:SiMS

Ü4x :yt±X: rer: - ix:: rjgi: ±t:: ±:⁼

:_i ix rütx:

i~l - 4SH-- j [ r r fr

±XR:XX:t|x:j±±

Sl§#Tät

lii

w/'vx-

rrivfi tFtt

PS

gE

xx

gf

tt

fl

SS

ü*:

4x

u_

tt

xi

±b:i

ffiEH

I I | l ~ fn—Rpi—i-;H--j-Ki" jR-r T’| ;-r

SfS

gfgEi

x ::

tt

ri

ffff SHmsl

,^fä xgg xi: iigxf xtE“EH hirSEErrH fl

11 III

^_E__

St

4.

Vo!<

:±±

iL

E3

iEEEEEt

plpp

/

rix £x

EEHJ

XX

EEHE

ii

Bf

ix

fg

-r

±t

-x

7:

x

*4-

g-443

tt

tt

XX

mm

tx

hx}

i_4S

rixciXTXxiiXx

ElirpüiJRii

ig_ J------g_i—U-Lj—g-H- 4 4 f 4-

iifiiii

+m

iD

Fiii

f kraköw

\WC