M W mm- # ■

WK

fl,

ir'

'■ii >- ■": i

MH.

■■

7,

Der Bau von mendeltreppen

»«Mrickrtein

IS

I,

tm

!;W^

norddeutschen Backsteingebiet

K Mfj

von der

Technischen Hochschule zu Danzig zur Erlangung der würde

eines Doktor-Ingenieurs durch Eenatsbeschluß

vorn sO. ZTlm y (0 genehmigte Dissertation.

vorgelegt von

Dipl.-Ing. Walther Kallmorgen.

aus Karlsruhe (Baden).

Referent:

Professor C. Weber.

Correferent:

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. A. Rlatthadi^ - .7. . Sf

. '    ‘ f    <hk; la

.    1 '    \ f : V . V-- . ' )Z ' V    . ■; <Z -    ‘ ' .. I ~-j

—

Mit ^3 Abbildungen.

' 1 ii

1910. ⁵

Selbstverlag des Verfassers. — Berlin W. 15, Uhlandstraße i<s v Druck von Franz Kempges, Köln a. Rh.

,'Ä

mm

;/

}i S'i

9s

!'Z

WM

ä»?

' :. ■ /

, £v (” /

»Ä8

3 .SiiafS

Äs

I

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

-

100000305800

Der Bau von mendeltreppen

aus Backstein

IM norddeutschen Backsteingebiet, von der

Technischen Hochschule zu Danzig zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs durch Eenatsbeschluß vom sO. Mai 1(910 genehmigte Dissertation.

Vorgelegt von

Dipl.-Ing. Walther Kallmorgen, aus Karlsruhe (Baden).

Referent:

Professor <L Veber.

Korreferent:

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. A. RIatthaei.

Mit ^3 Abbildungen.

1910.

Selbstverlag des Verfassers. — Berlin W. 15, Uhlandstraße : 61. Druck von Franz Kempges, Köln a. Rh.

Oy

cnx

>'■

Rä'CÖW

■

iimm

UM so

'i

V

Lebenslauf

des Diplomingenieurs Walther Rallmorgen

zu der am rr. März 1910 stattgehabten Promotion.

Ich bin am 5. Juni 1883 zu Karlsruhe (Baden) geboren als Sohn des Malers und Profeffors Fr. Kallmorgen. Ich besuchte in Karlsruhe das großherzogliche Gymnasium und erhielt am 23. Juli 1901 das Zeugnis der Reife. Ich widmete mich dem Studium der Architektur und studierte jeweils 2 Semester an den Hochschulen in München, Hannover und Charlottenburg.

Im Oktober 1904 trat ich beim 1. Eisenbahn-Regiment als Einjahrig-Freiwilliger ein und genügte meiner Militärpflicht mit Erfolg.

Im Herbst 1905 bezog ich dann die Hochschule in Danzig, an der ich meine Studien vollendete und am 8. Mai 1908 das Diplomexamen bestand.

Sehr dienlich zur Erweiterung meiner Kenntnisse war mir meine Tätigkeit als Ordner im kunsthistorischen Institut unter Leitung des Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. A. Matthaei, sowie die Teilnahme an mehreren größeren Hochschiilstudienreisen nach Marienburg, Schlesien und Süddeutschland. Auch durch private Studienreisen suchte ich mich weiter zu bilden, durch einen 3wöchentlichen Aufenthalt in Bamberg und durch eine längere Wanderung in Oberbayern von Salzburg bis Konstanz.

In den seither verflossenen zwei Jahren meiner Regierungsbauführerzeit war ich nacheinander in Danzig, Hamburg und Köln beschäftigt, immer unterbrochen durch kleine Reisen, um das Material für meine Arbeit zu sammeln. Am 22. März 1910 bestand ich die Doktorprüfung und durch Senatsbeschluß vom

10. Mai 1910 wurde mir die Würde eines Doktor-Ingenieurs verliehen.

Köln, 28. Mai 1910.

Walther Kallmorgen.

Druckfehlerberichtigung.

Seite XVIII. Treppe 126, lies heilige Leichnamskirche statt Fronleichnamkapelle. Seite 24, Abb. 39. lies Pelplin statt Polplin.

.

.

,

.

- ' ;

- 'Um?

..

Inhalts-Uebersicht.

■ Seite

Uebersicht über das gesammelte Material:

Abkürzungen............................

1.    Steigende Tonne» aus Gußmauerwerk...............

2.    Steigende Tonnen aus mehreren zu den Umfangkämpfern parallelen Läuferschichten und kurzen Segmentbogen von der Spindel gegen diese Läuferschichten VI

3.    Steigende Tonnen aus zu den Kämpfern parallelen Läufern im Verbände:

a)    Aus geraden Steinen .    ...

b)    Aus teilweise gebogenen Steinen

4.    Steigende Tonnen aus keilförmigen Läuferringen

5.    Steigende Tonnen aus Ringen von Köpfen abwechselnd mit einer Keilschicht . X

6.    Steigende Tonnen aus mehreren Bogen und großen Keilstücken......XIV

7.    Einzelne Dreieckstonncn mit wagerechtem Scheitel . .

8.    Einzelne Nollschichtbogen...........

9.    Einzelne Flachschichtbogen ....    .......

10.    Das Kragsystem ...... .....

11.    Unterwölbung der polygonalen und viereckigeuTreppen

I. Kapitel. Einleitung und Allgemeines ....    ...

Herkunft, Alter und Verbreitung.......

Größe und Richtungssinn.........

Die Konstruktion............

VI

VI

VIII

VIII

XIV

XVI

XXII

XXIV

XXVIII

II.

III.

IV.

A.    Allgemeines........ .    ...............

B.    Die Stufen............................

O.    Auftritt und Steigung .........    ...............

D.    Stufeneinteilung int Grundriß..................

E.    Handläufer............................

P.    Untermauerung...........................

a)    Vorstufen ...........................

b)    Die Ausführung der Untermauerung.................

1.    Steigende Tonnen............ .........

AA. Aus Gußmauerwcrk.....................

BB. Aus mehreren zu den Umfangkämpferu parallelen Läuferschichten und

Segmentbogen von der Spindel gegen diese Läuferschichten ..... CG. Aus zu den Kämpfern parallelen Läufern im Verbände.......

1.1.    Aus geraden Steinen ................

2.2.    Aus teilweise gebogenen Steinen.............

DD. Aus keilförmigen Läuferringen ...... .......

EE. Aus Ringen von Köpfen abwechselnd mit einer Keilschicht.....

FF. Aus mehreren Vogen und großen Keilstücken..........

2.    Untermauerung aus einzelnen gewölbten Elementen:

AA. Einzelne Dreieckstonnen mit wagerechtem Scheitel.........

BB. Einzelne Nollschichtbogen. .    ...............

CG. Einzelne Flachschichtbogen ................

3.    Das Kragsystem ......................

4 Untcrwölbung der polygonalen und viereckigen Treppen .......

G.    Die Spindel ...........................

H.    Anfang und Ende der Treppe . .    .................

I. Umfassungswände, Steine und Steinverband...........

K. Lage im Grundriß und äußere Gestaltung . .    .............

V. Kapitel. Die landschaftliche Verbreitung der einzelnen Treppentypen.........

O-

t=i<

VII

c5

h-L I—*M-

tOWbOMKKO

COCO-HiOt^OO^HCviCOO rH tH

DO DO DO CO

Verzeichnis der Abbildungen.

Sämtliche Abbildungen sind, wenn nichts anderes bemerkt, eigene Aufnahmen des Verfassers. Alle Zeichnungen sind, wenn nichts anderes bemerkt, im Maßstab 1/25 angefertigt.

Abbildung

4.    Treppe in Pronstorf.. „.............

5.    Treppe in Ratzeburg (Anficht). .........

6.    Treppe aus dem Hause von „Tristran dem

Eremiten" zu Tours. (Aus Böttcher „Sächsische Wendeltreppen")................

7.    Treppe in Greifswald, St. Marien, Annen-

kapelle ...... ..................

8.    Treppe in Lübeck, St. Jacob........11

9.    Treppe in Chorin, Kloster . .

10.    Treppe in Thorn, St. Jacob

11.    Treppe in Eldena, Kloster ...

12.    Treppe in Königsberg, in der Neumark,

St. Marien........................

Seite

10

10

11

11

. 12

12

13

13.    Treppe in Neubrandenburg, St. Marie»,

Chorseite.......................

14.    Treppe in Neubrandenburg, St. Marien,

Chorseite...........................

13

13

15.    Treppe im Dom in Kulmsee.......

16.    Treppe in Thorn, St. Marien...

13

. . 13

17.    Treppe 5 in St. Marien zu Danzig .... 14

18.    Treppe in Tangermünde, Neustädtertor... 15

19.    Treppe im Steintorturm zu Brandenburg 15

20.    Treppe im Franziskanerkloster zu Tangermünde

15

21.    Treppe in Bardowicck, Westseite..... .16

22.    Treppen 2, 3 und 4 in St. Marien in Danzig 16

23.    Treppe in St. Jakob in Stettin, Turm. . 16

24.    Treppe im Dom zu Pelplin

25.    Treppe in Prauft, Chor. . . .

26.    Treppe im Stargardcrtor Neubrandenburg 18

27.    Danzig, Stockturm (Grundriß)

28.    Prenzlau, untere Turmtreppe (Grundriß) 18

29.    Prenzlau, untere Turmtreppe (Ansicht).... 18 |

. 17

17

18

Abbildung

30. Verschiedene Spindeln . . .

A.    Ratzeburg .... Dom.

B.    Kolbatz

C.    Marienburg . . Hochschloß.

D.    Lüneburg .... St. Johann, Südostecke des Querschiffes.

Katholische Pfarrkiche, Südwestecke des Turmes.

F. Hannover. Marktkirche, Nordostseite des Chors.

Domiuikanerkirche (jetzt ev. Kirche).

St. Jakob.

J. Marienburg. . . Töpfertor.

K- Graudenz ... Schloßturm (Klimeck).

L.    Frauenburg . . . Katholische Pfarrkirche.

M.    Hannover ... Marktkirche, • Nordseite des

Turmes.

N.    Neubrandenburg St. Marien, Chortreppen.

O.    Stralsund .    . St. Marien, Giebeltürm

chen des westl. Querschiffes.

31.    Treppe in der Peinkammer in Danzig . .    20

32.    Treppenanfang in St. Marien in Berlin . 20

33.    Treppenansang in St. Peter in Stendal . 21

34—36. Podeste und Austritte............

37.    Grundriß von St. Marien, Danzig. („Danzig und seine Bauten". Verlag W. Ernst & Sohn) 23

38.    Grundriß von St. Marien, Prenzlau (Dehio

& v. Bezold)....................

39.    Grundriß vom Kloster Pelplin,. (Dehio &

v. Bezold)........................

40.    Grundriß vom Klimeck in Graudenz. (Steinbrecht). ........................

41.    Ansicht der Marienkirche in Danzig. (Käuflich) 25

42.    Ansicht der Klosterkirche in Oliva. (Käuflich) 25

43.    Ansicht der Klosterkirche in Lehnin. (Dehio & v. Bezold)

Klosterkirche.

E. Kulm

G. Dirschau

H. Lübeck

Seite

20

32

24

24

24

. 25

Uebersicht über das gesammelte Material.

In den Tabellen gebrauchte Abkürzungen alphabetisch geordnet.

A. Aussen.

A. in Verbindung mit Jh.-Anfang.

Ch. Chor.

E. Ecke.

E. in Verbindung mit Jh.-Ende.

Gwb. Gewölbe.

H.    in Verbindung mit Jh.-ttälfte.

I.    Innen.

Jh. Jahrhundert.

Kap. Kapelle.

L.    Linksdrehend (gegen den Uhrzeiger).

M.    in Verbindung mit Jh.-Mitte.

Msch. Mittelschiff.

n.    Nord, nördlich.

o.    Ost, östlich.

O. Rund.

¹/₂ 8 Ein halbes Achteck bezw. achteckig.

Pfl. Pfeiler.

Qsch. Querschiff.

R.    Rechtsdrehend (mit dem Uhrzeiger)

S.    Seite.

s Süd, südlich.

Ssch. Seitenschiff.

T.    Turm.

V.    in Verbindung mit Jh.-Viertel.

1. 1. 1. Läufer, Läufer, Läufer, in allen Schichten.

k.    k. k. Kopf, Kopf, Kopf, in allen Schichten.

l.    k. 1. Läufer, Kopf, Läufer, in allen Schichten. 1. 1. k. Läufer, Läufer, Kopf, in allen Schichten.

1. 1. 1. Läufer, Läufer, Läufer, in der einen Schicht, k. k. k. Kopf, Kopf, Kopf, in der anderen Schicht.

W.    Winkel.

w. West, westlich.

Verband

1. k. I.

I. k. I.

I. k. I.

Verband

Schichten

höhe

10=98

10=101

10=102

Steine

28/13/8

Feldsteine

28,5/13/8,5

27/12,5/8,5

28/13,5/8,5

Feldsteine

Stich

der

Tonne

io

CM

o m m cm

Auf-

tritt

m oo

00 xf

r- o

xh xh

1. Steigende Tonnen aus Gussmauerwerk.

Rich

tungs

sinn

Grundriss A.

Spindel- Grund-Durch- riss messer I.

Halb-

messer

Gebäude

z:

A cd cd A cd

in der Mauerstärke

oo

xh

00

Dom

Lübeck

CM

T—I

xf

CM CO

xf rH

m oi o oo xh

St. Marien

Kirche

Dom

Pronstorf, Schl.-Holst. Ratzeburg

CM CO xf lO

cm m

xh CM

Umfangkämpfern parallelen Läuferschichten und kurzen Segmentbogen der Spindel gegen diese Läuferschichten.

Schichten

höhe

Steine

28 13,5/8    10=101 k. k. k.

1. I. I.

k.    k. 1.

l.    I. 1. k. k. k.

9=92

28/13,5/9

Verband

k. k. k.

k. k. k.

Schichten

höhe

Steine

Kirche

Süsel bei Lübeck

2. Steigende Tonnen aus mehreren zu den

von

Stich

der

Auf-

Tonne

tritt

Rich

tungs

sinn

Grundriss A.

Spindel- Grund-Durch- riss messer I.

Halb-

messer

Gebäude

Ort

io r-

Nr.

CM

CM

o to lo

CM CM CM

00 o o

cm xh xr

-J cd cd cd

in der Mauerstärke

00 00

00 CM 00 CO

(Ol

00

Dom

8 Güstrow, Mecklenburg

IO O 00

O) O)

St. Marien

» » 10 Neubrandenburg

11

3. Steigende Tonnen aus zu den Kämpfern parallelen Läufern im Verbände.

__ a) aus geraden Steinen.

28,5/14/10    8=93

10=100 10= 101 10=100

Stich

der

Auf-

Tonne

tritt

OM

xh

Rich

tungs

sinn

Grundriss A.

Grund

riss

I.

Spindel-

Durch

messer

tialb-

messer

Gebäude

Ort

Nr.

28.5/13 8 ! 10=100 30,13/9 28/13,5/8 28,5/13,5/8,5 27/13/8,5

CM

00

oo

oo

o o cm on oo

A cd cd cd cd cd

in der Mauerstärke

V48

00 00 00

24

13

13

10

00

00

St. Marien

Frankfurt a. d. 0.

St. Nicolai

Greifswald

cm oo xr

oo io m m

St. Marien St. Jacobi Rathaus

Lübeck

Bemerkungen

Steine scharriert Genaues Pendant

Steine scharriert

Spindel aus Gips

1. Steigende Tonnen aus Gussmauerwerk.

Zeit

1173 -81

M. XIII. 3h.

II. Drittel XII. 3h. E. XII. Jh.

II. Drittel XII. 3h.

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

Gwb. geht mit durch die Mauer

Führt in neuerer Treppe weiter Gwb. geht mit durch die Mauer

zu den Umfangkämpfern parallelen Läuferschichten und kurzen Segmentbogen von der Spindel gegen diese Läuferschichten.

Bemerkungen

Zeit

A. XIII. 3h.

Aeusserer Abschluss oben

Wandsteine gebogen, 23 cm lang Bei beiden auffall. Spindel n. Werkst.-Art Diese Unterwölbung bei beiden nur im oberen Teil.

Bemerkungen

um 1300

Massive Spitze

Lage im Gebäude

h ; h

C c/) w h w

c/5 co co c/5 co c m d c co

d H c/5 c/5 d d

Mauer-

Nr.

stärke

2. Steigende Tonnen aus mehreren

Innerer Abschluss oben

Lage im Gebäude

Mauer

stärke

Treppe gerade in der Mauer weiter zur 2. Treppe

Gwb. geht durch die Mauer

3. Steigende Tonnen aus zu den Kämpfern parallelen Läufern im Verbände.

_ a) aus geraden Steinen.

Zur Zeit unzugänglich Trittschicht z. T. aus Kalkstein

Rüstlöcher

Rüstlöcher

Spindel, u.Aeuss. glasiert. Steine scharr.

1 ‘3 0 s

80

Zeit

A. XV. 3h.

M. XIV. 3h.

1321

um 1380 M. XIV. 3h.

s. w. E. T. n.o.E. n.Ssch. 8. o. E. s. Ssch.

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

Lage im Gebäude

n. o. E. n. T. s. o. E. s. T.

I. W. T. s. Ssch. I Geht i.d.Mauer über u. darin weiter

Gwb. geht durch die Mauer

Massive Pyramide Massive Spitze

w.S.d.Annenkap.j Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf

n. o. E. T.

s. o. E.

ih cm oo m

co r-

Nr.

10

11

vl Mauer-Nr.

stärke

55

75

35

20

41

cm co    m io h

Verband

I. k. I.

I. I. I.

1. k. 1.

1. I. 1.

I. I. I. k. k. k. k. k. k.

1. k. 1.

1. k. 1.

1. I. k.

Verband

I. I. I.

1. I. k.

I. I. k.

Schichten

höhe

10=102

10=100

10=101

10=100

10=96

10 = 98

10=94

10=93

10=100

9=93

10=100

Schichten

höhe

7=90

9=100

7=94

Steine

Gwb. gelb 32 I Wand 24,5/13,5/7,5 27 1 im Gwb. Wand 23,5/8 29 I im Gwb. Wand 24/13/8,5 28/14/8

28/13/9

30/13/8

Gwb. 27 I Wand 24,5/11,5/8

Gwb. 28/9 Wand 24/13 8 Gwb. 29/8 Wand 24/13/8 28/13/8

28/14/8

28,5/14,9 Wand 24 1

Steine

30/14/10 Wand 26 1

28/13/9,5 30/13 11

Stich

der

Tonne

23

26

50

20

25

20

28

12

20

Stich

der

Tonne

16

18

10

Auf-

tritt

28

32

26

33

20

28

28

32

30

35

28

Rieh-

tungs-

sinn

R.

R.

R.

R.

b) aus teilweise gebogenen Steinen.

Grundriss A.

74 8

4, noch 34Stufen O

72 8

8 Vs

unten ¹/₂ 8 oben i.d. Mauerstärk.

³A8

V₂ 8

8 Vs

keilförmigen Läuferringen.

Auf-

tritt

00

CM 00 CM 00

Spindel- Grund-Durch- riss messer I.

Halb-

messer

Gebäude

Ort

Nr.

Rieh-

tungs-

sinn

Grundriss A.

oooo oooo

cd

CD

CM CM    CO

i—i

OCOCOOOCMOOOOO

oocMmoio^moooo

r^oioooochiooooooo

Dom

Lübeck

18

03

03

ö)

’S

4.

Spindel- Grund-Durch- riss messer 1.

13 O

13 O

26 I O

Halb-

messer

67

70

80

St. Aegidien

St. Jacob

St. Katharinen

St. Marien

St. Peter

Kirche

St. Marien

Gebäude

Kloster

St. Paul

Kloster

Mölln, Lauenburg Rostock

Ort

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nr.

31 1 Chorin

32

33 I Brandenburg

34 Lehnin

HH

M

Bemerkungen

Wandsteine nach Halbm. gebogen

Führt zur Uhr, genau ebensolche Treppe, Chor s. o. E.

Liegt im Innern, zwischen Pfeiler u. Wand Wandsteine nach Halbm. gebogen

Wandsteine nach Halbm. gebogen

Spindel glasiert, s. S. s. T. genau ebensolche Treppe

Zwei alte Treppen völlig unzugänglich, Spindel glasiert

Wandsteine gebogen, genau ebensolche Treppe im n. o. Pfl. des Chorumgangs

Bemerkungen

Wandsteine gebogen

Rüstlöcher

Spindel aus zwei Steinen

Zeit

M. XIII. 3h.

'MP ’IIIX

A. XIV. 3h.

M. XIII. 3h.

b) aus teilweise gebogenen Steinen.

2. H. XIV. 3h.

1304

•qp IIIX 3

1310

A. XIV. 3h.

1471

E. XIII. 3h.

Aeusserer Abschluss oben

Seitenschiffdach

Schleppdach

Seitenschiffdach

Massive Spitze Metallspitze

Seitenschiffdach

Metallspitze

Innerer Abschluss oben

Geht in Kragsystem über Hört einfach auf

Gwb. geht durch die Mauer

Kugelkappe

Hört mit Podest auf, zeigt Dachstuhl

4. Steigende Tonnen aus keilförmigen Läuferringen.

Zeit

A. XIV. Jh.

um 1300

um 1260-70

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

Massive Spitze

als Glockenturm noch höher

Massive Spitze

Durch Auskragung geschlossen

Gwb. geht durch die Mauer Kugelkappe, Treppe hört einfach auf

Lage im Gebäude

n. S. Ch.

I. W. T. s. Ssch.

n. S. Ch.

l.s. o. Ssch. Pfl.

s. S. T.

n. Sch.

n. w. E. n. Qsch.

n. S. n. T.

n. I.W.Ch.u.Qsch.

s. S. 8 T.

n. S. T.

s. S. T.

s. o. Pfl. des Ch.-Umgangs

Lage im Gebäude

w. S. Msch.

s. S. s. Ssch.

w. S. Msch.

Mauer

stärke

32

35

38

30

57

38

38

40

45

Mauer

stärke

42

45

30

Nr.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nr.

31

32

33

34

Verband

k. k. k.

I. I. I.

1 I. k.

I. 1. k.

k. k. k.

k k. k.

k. k. k.

k. k. k.

1. 1. 1.

1. I. 1.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

I. 1. I.

I. I. 1.

Schichten

höhe

9=101

10=100

9=100

8=93

8=92

9=97

9=93

9=93

8 = 93

8 = 93

9=100

9 = 100

9 = 100

10=101

9=93

Keilschicht.

Steine

S'6fl/TS

28,5/12/8 Wandst. 25 1.

29 13/10 Wandst. 22,5 29 13,5/10

30/14/9

31

28/13/8,5 28/13 9

Wandst. 24 28/13/9,5 Wandst. 26 29/13 10

29/13/9

28/13,5/9,5

28/13,5/9

28/13,5/9 Wandst. 23 28/13,5/9 Wandst. 23

Stich

der

Tonne

30

20

15

min.

40

10

10

15

15

15

Köpfen abwechselnd mit einer

Auf-

tritt

Rich

tungs

sinn

Grundriss A.

1>    o    o

cm    co    co    co CM

xh

-t

O    O    O    i>    o

CO    CM    CM    CM    Tj-

O l> CM CM

GO

CM

iO vo CM CM

oc:    od

in der Mauerstärke

Vs 8

in der Mauerstärke

Vs 8

■/₄8

Vs 8

in der Mauerstärke

8 Vs

V48

S8

Vs 8

Vs 8

Vs 8

Vs 8

oben 8

Grund-

riss

I.

oooooooooooooooooooo

5. Steigende Tonnen aus Ringen

Spindel-

Durch

messer

12

13

13

10

14

13

13

26

13,5

13

13

13

13,5

Halb-

messer

85

94

86

74

80

91

06

75

78

85

99

102

110

75

75

76

09

72

86

Gebäude

St. Katharinen

Frauentor

Kloster

St. Marien

St. Marien

Kath. Pfarrkirche

Pfarrkirche

Kloster

St. Marien

Kloster

St. Marien

St. Marien

St. Jakob

35    Brandenburg

36    Danzig

37    Eldena bei Greifswald

38 Eberswalde

39

40

41 Gransee bei Berlin

42

43 Graudenz

44 Güstrow i.Mecklenbg.

45

46    Kolbatz bei Stettin

47    Neubrandenburg

48

49 Oliva

50 Pasewalk

51

52 Prenzlau

Rostock

53

54

55

Bemerkungen

5. Steigende Tonnen aus Ringen von Köpfen abwechselnd mit einer Keilschicht.

Zeit

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

Lage im Gebäude

Kämpfer

Mauer

stärke

Nr.

Könnte auch zu Gruppe 6 gerechnet werden

Wandsteine gebogen

Rüstlöcher

Wandsteine gebogen

Spindel aus zwei Steinen Rüstlöcher

Nur schwache Spuren der Treppe im Dachraum Rüstlöcher

Wandsteine gebogen

um 1400

A. XV. Jh.

1370-90

'MC MX V

A. XIV. Jh.

A. XIV. Jh.

A. XIV. Jh.

MC MX V

um 1310

A. XIV. Jh.

A. XIV. Jh.

1397

XIV. Jh.

ME MX

um 1224

A. XIV. Jh.

A. XIV. Jh.

1325—40

1325—40

1. hl. XIV. Jh.

MP MX H I

Chordach

Ziegelgedeckte Spitze Massive Spitze Massiver Kegel

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Holztreppe führt höher, zeigt Dachstuhl Gwb. geht durch die Mauer

Kugelkappe durch Auskragung

Gwb. geht durch die Mauer

I. W. Ch. u. n. Kap. n. o. E.

wagrecht

55

Massive Spitze

Massive Spitze

Zerstört

Massive Spitze

Massive Spitze

Grade durch die Mauer in die höh. Treppe übergeh. Hört mit Podest im Glockengeschoss auf

Gwb. geht mit durch die Mauer

Zerstört

Hört einfach auf, Kugelkappe gewölbt

Gwb geht durch die Mauer

w. S. Msch.

50

I. W. Ch. u.

n. Ssch. T. n. w. E.

T. s. w. E.

n. S. n T.

1. W. s. Sch.

u. Qsch.

I. W. Ch. u.

n. Ssch n. w ET.

wagrecht

s. w. E. T.

w. S. Msch.

s. w. E. s. Ssch.

n. w. E. n. Ssch.

I. W. Ch. s. Qsch. s. S. Ch.

wagrecht

wagrecht

n. S. Ch.

n. S. Ch.

s. S. Ch.

I. 3—4 Sch. tiefer

n. Pfl. n. Ssch. u. Ch. s. S. Ch.

I. 4 Sch. tiefer

1.2-3 Sch. tiefer

30

40

46

28

30

29

45

110

70

70

45

40

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Verband

k. k k.

k. k. k.

1. 1. 1.

k. k. k.

unregelm. 1. u. k. k. k. k.

k. 1. k.

k. k. k.

unregelm.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

Schichten-

höhe

10=98

10=98

9=95

10=95

10 = 100

10=102

10=99

10=100

10=101

10=100

10=100

10=98

9=94

Steine

28/13,5/8,5

28/13/8

29/14/8,5 Wandst. 23

Stich

der

Tonne

50

15

15    28/13/8

28,5/13,5/8 30-40    28/13/8,5

—    30/139

28,5/14/8,5 Wandst. 26

15

30/13,5/8

29/13,5/8,5

14

29/13/8,5

29/13/8,5

28/13/8

28/13/9 Wandst. 23 26/13/8,5

20

18

20

20

Auf-

tritt

30

30

26

32

32

22

I 29

24

30

30

33 10-151

min.

30

29

Rich

tungs

sinn

öi oi öi

Grundriss A.

in der Mauerstärke

V48

oben 8

in der Mauerstärke

V28

unt. i. Pfl. oben 8

in der Mauerstärke

72 8

³/₄8

8 Vs

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke

b/48

Grund-

riss

I.

oooooooo

Spindel-

Durch

messer

13

13

18

18

13

26

13

13

13

13

15

12

14

Haid-

messer

06

80

94

69

09

100

75

80

77

81

113

80

65

65

90

82

87

Gebäude

St. Marien

St Nikolai

St. Petri

St. Wilhadi

St. Marien

St. Jakob

St. Marien

St. Stephan

St. Jakob

Ort

Rostock

Stade, Unterelbe

Stargard in Pommern

Nr.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Stralsund

66

67

68

69

70

71

Tangermünde

Thorn

72

73

Bemerkungen

Wandsteine gebogen

Rüstlöcher

Podest

Spindel aus 2 Steinen Spitze glasiert

Wandsteine gebogen

Spindel Ab. 30 O

Wandsteine gebogen

Zeit

MC AIX W

MC AIX W

M. XIV. Jh.

MC AIX H T

1. H. XIV. Jh.

MC AIX H T

MC ‘AIX W

E. XIV. Jh.

E. XIV. Jh.

2. H. XV. Jh.

2. H. XV. Jh.

2. H. XV. Jh.

2. H. XV. Jh.

A. XV. Jh.

A. XV. Jh.

E. XIV. Jh.

A. XIV. Jh.

1309—11

Aeusserer Abschluss oben

Ziegelgedeckte Spitze

Schleppdach

Massive Spitze

Seitenschiffdach

Schleppdach

Metallspitze

Chorumgangsdach

Massive Spitze

Innerer Abschluss oben

Hört mit Podest im Turmobergeschoss auf

Gwb. geht mit durch die Mauer

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Kugelkappe durch Auskragung

Geht in 4 eckige Treppe über

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Kugelkappe durch Auskragung

Gwb. geht durch die Mauer

Lage

im Gebäude

S— H - g c g Wovi

f—

I. n. o. W. Ch. Ssch I s. o. W. Ch. Ssch. n. S. T.

n. S. Ssch.

n Pfl. Ch.

s. Pfl. Ch.

s. S. T.

n. S. T.

n. W. E n. Ssch. s. S. s. Ssch.

n. o. E. w. Qsch. Giebel

n. w. E. w Qsch. Giebel n. Pfl. Ch.-Umgang s. o. E.

I. W. Ch. 8. Ssch.

Kämpfer

I. 2 Sch. tiefer

1. 1 Sch. tiefer

Mauer

stärke

180

150

60

40

50

30

45

35

09

09

50 1.1—2 Sch. tiefer

37

48 wagrecht

Nr.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

99

67

68

69

70

71

72

73

Verband

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k k. k.

k. 1. k.

unregelm.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

1. 1. 1.

k. k. k.

UL UL LL UL UL UL UL UL UL UL UL UL

I. 1. 1.

Verband

k. k. k.

Schichten

höhe

Steine

28/13/10    8=93

28/13,5/9,5    9 = 97

28/14/9,5    8=90,5

28,5/13/8    10=100

30    9

28/14/8    10=97

27/13/9    9=101

28 13/10    9=102

28 13,5/9    9=92

28/13,5/9 28/13/9,5

9 = 92

8 = 92

10=100

10=98

10=98

10=98

10=97

27/13/9 Wandst. 25 29/13,5/8    10=98

29/13,5/8

29/13,5/8

29/13,5/8

29/13/8,5

29/13/8,5 I 10=97

Schichten

höhe

9=96

Steine

31/14/9

29/19/9 Wandst. 24

Stich

der

Tonne

28

6. Steigende Tonnen aus mehreren Bogen und grossen Keilstücken.

Stich

der

Auf-

Tonne

tritt

Rich

tungs

sinn

Grundriss A.

Spindel- jGrund-Durch- | riss messer

I.

Halb-

messer

Gebäude

Ort

Nr.

20

20-25

10

15-25

25

25

min.

16

vo vo vo o

T—I r-H T—I CM

CM

Unter

tritt

85-110!

74-115

CM 00 CO CO CM

in der Mauerstärke

00    00 o o o o o

COCOCOCO'^--+x*-xt-

xh xf- -xh -h O CM CO CO CO CO CO

"48

in der Mauerstärke

V48

ViS

in der Mauerstärke

00    00 -f

00 00 00 00 00 00 -ch ^    ->q>

cö~" co~~~ co"' co

R. ¹ 30

mit wagerechtem Scheitel.

8 Vs

oooooooooooooooooo

VOCOCOCOONOOCOOOOO

85

St. Marien

Berlin

Auf-

tritt

O iO 00 00

Rieh-

tungs-

sinn

Grundriss A.

in der Mauerstärke

93

70

100

St. Nikolaus

St. Johann

St. Nicolai

CM

rH

CM CM CM CM CM iO tO

Spindel- Grund-Durch- riss messer

l.

unten 14 oben 11

16

06

80

95

C6

98

95

m vo CM o r-

118

112

00 CM    o

i—i Q\    ov

St. Katharinen

St. Marien

Treptower Aussentor St. Marien

St. Johann

St. Marien St. Peter

St. Marien

7. Einzelne

Halb-

messer

Gebäude

Dominikanerkirche Schlossturm (Klimeck) 88

89

Brandenburg

Greifswald

Hamburg

Königsberg, Neumark Neubrandenburg

Xf    IO    VO    I>    00    ON O

O    I>    I>    I>    I>

Stargard in Pommern Stendal

Stralsund

Ort

Dirschau, Westpreuss. Graudenz

xt in    vo    i> oo ov o

00    00    00    00    00 00    00    00 00 00 ov

CM 00

ov

z:

CM 00 Ch G\

Bemerkungen

Spindel aus Kalkstein

Trittschicht aus Kalkstein

Ö/)

<u

T3

.E

CL

CZ)

Eh

CJ —    *-

-H» C G CU

"ZD

CD

CA)

.E

Genau dieselbe im s. o. E. n. T. Wandsteine gebogen

Trittschicht aus Kalkstein

Bemerkungen

Spindel glasiert Wandstein gebogen

6. Steigende Tonnen aus mehreren Bogen und grossen Keilstücken.

Zeit

•ME 'AX

Kurz vor 1389

1440

M. XV. Jh.

1433

Kurz nach 1407

XV. Jh.

Um 1300

Um 1300

1. H. XIV. Jh.

E. XIV. Jh.

1523

1416—73

1416—73 1416—73 1416—73 Um 1400

Um 1400

Zeit

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

Hört mit Podest auf

Massive Spitze

Metallspitze

Kapellendach

Massive Spitze

Modernes Ziegeldach

Halb Zelt- u. Satteldach Ziegel

Metallspitze

Metallspitze

Kugelkappe gewölbt Gwb. geht durch die Mauer

Geht in Viereck. Treppe über

Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf Zeigt Dachstuhl Hört mit Podest auf im Boden Obergeschoss Gwb. geht durch die Mauer

Zerstört

Hört einfach auf Zeigt Dachstuhl Hört mit Podest auf Zeigt Dachstuhl

Hört einfach auf Zeigt Dachstuhl

7. Einzelne Dreieckstonnen mit wagerechtem Scheitel.

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

unt. A. XIII. Jh. oben nach 1308 E. XIII. Jh.

Schleppdach

Modern

Hört einfach auf Zeigt Dachstuhl Modern

Lage im Gebäude

s. w. E. T.

Unterbau

I. W. n. Qsch.

u. Ssch.

u. s. Ssch.

CZ)

LU

u. Ssch.

LU

u. n. Ssch.

Marienkap.

R. Mauerpfl.

£ c    “    c    «ÄH

>    .    o £

>    G    c/5    d

s. o. E. T.

s. w. E. T. n. w. E. T. n. o. E. T. n. w. E. n. Qsch.

s. o. E. s. Qsch.

Lage im Gebäude

n. o. E. Ch.

im Turm

Kämpfer

Mauer

stärke

45 I. 3—4 Sch. tiefer

40 I. 2—4 Sch. tiefer

70 I. 1—2 Sch. tiefer

75 I. 3—4 Sch. tiefer

44

50 I. 3-4 Sch. tiefer

— I. 3—4 Sch. tiefer

—    I. 2-5 Sch.

tiefer

—    1.5-10 Sch. tief. 45 wagerecht

100    1. 1—3 Sch.

tiefer

100

100

100

55 I. u. A. 1—2 Sch. tiefer

Kämpfer

n. hinten 28 cm steigend wagerecht

55

Mauer

stärke

47

n. A 90

Nr.

1-    lO    o    oo    o\ o

I>    l>    I>    l> c-

l-

cm    co    ^ m    vo    c- oo a o

oo oo oo    oo    00 00    oo    oo oo oo a

G\

Nr.

92

93

Verband

Schichten

höhe

Steine

28/13/8,5 | 9=94 | k. k k. 27/13 8,5

k.    k. k.

l.    k. k.

I 1. I. k. k. k.

27/13, 8,5 | 9=93 | i. I. I. Wandst. 22 24/13,5/8,5 gebogen 27/13/8 gebogen

30/13/8,5 I 9=93 I k. k. k.

1. I. k.

I. k. 1.

Verband

Schichten

höhe

28/13/8

Steine

Stich

Auf-    Unter- ,

tritt    tritt 1 der

Tonne

120 vornl4 hint.10

55

130

115

160    22,5

50

80-100 vornl5 hnt.2,5

Stich

Tf    o    es    -t    m    m    o

CM    CM    CM    CM    CO    CM

CO

Unter-

tritt I tritt deS

Auf-

Bogns.

11    29/13/10    8=92 k. k. k.

6    30/14.8    10=100 k. k. k.

29/13/6,5 12=100 k. k. k.

unregelm.

30/15/7    10=95 k. k. k..

29    29

29    29

28 34 28—341 21

30    30    10

9    31/14/7,5    10=93    k.    k. k.

14    30/14 7,5    10=93    k.    k. k.

29/13/7,5    10 = 93    —

29/13/8    10=93    k.    k. k.

29/13,8    10=93 k. k. k.

29/13/8    10=93 k. k. k.

30    30

30    30

45    45

29    29    15

25    25    11

30 I 30 ! 14

Rich

tungs

sinn

| od: er ec cd cd cd

Rieh-

tungs-

sinn

Grundriss A.

O 00 o O O

in der Mauerstärke

CD

03

.g

Grundriss A.

Vs 8

CO

in der Mauerstärke

Vs 8

n der Mauerstärke

n der Mauerstärke

n der Mauerstärke

V₂8

Vs 8

Spindel- Grund-Durch-    riss

messen I.

in

cm cm ko m ^ tj-

er

05

.5

LU

Spindel- Grund-Durch-    riss

messen I.

ooooooooooo

13

12,5

13

10

14

13

13

13

14

Halb-

messen

76

70

83

95

102

06

86

Halb-

messen

82

75

82

95

85

93

97

81

82

82

96

Gebäude

Dominikanerkirche

Franziskanerkirche

Kath. Pfarrkirche

Dom

Hochschloss

Ort

Kulm

Kulmsee

Marienburg

Schweiz a. d. Weichsel I Pfarrkirche

Gebäude

St. Marien

Klosterkirche

St. Barbara

Bartholomäikirche

St. Brigitten

St. Johann

Ort

Nr.

94

95

96

97

98

66

100

Nr.

101 Bernau bei Berlin

102 Chorin

103 Danzig

104

105

106

107

108

109

110

111

Bemerkungen

Steine I. und A. gebogen

Steine I. und A. gebogen

Nur im unteren

Teil

Bemerkungen

Nur noch Spuren der Treppe vorhanden

Zeit

2. H. XIII. Jh.

MP IIIX 'H Z

2. H. XIII. Jh.

1. V. XIV. Jh.

1. H. XIV. Jh.

Um 1300

E. XV. Jh.

Zeit

Um 1500

A. XIV. Jh.

A. XVI. Jh.

1590

1590

Um 1400

Um 1400

Um 1400

Um 1400

Um 1400

Aeusserer Abschluss -oben

Massive Spitze mit kleinen Giebeln Schleppdach

Massives Zeltdach erneuert

Innerer Abschluss oben

Kugelkappe gew.

8. Einzelne Rollschichtbogen.

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

Zeltdach, Schiefer erneuert Zerstört

Seitenschiffsdach

Seitenschiffsdach

Massive Spitze

Massive Spitze zerstört

V2 massives Zeltdach | 1. H. XIV. Jh.

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Zerstört

Hört auf,

Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Hört mit Podest im Glockengeschoss auf Hört einfach auf zeigt Dachstuhl,

Hört einfach auf, Kugelkappe gewölbt Gwb. geht mit durch die Mauer

Lage im Gebäude

n. S. Ch.

Vorhalle w. S. Msch. n. S. Ch. Anfang s. w. E.

s. w. T.

am grossen Turm

n. S. T.

Lage im Gebäude

w. S. n.

Ssch.

Am Garten Anbau Nordseite w. S. n.

Ssch.

1. E. T. und s. Ssch. s. o. E. Ch.

im Glockenturm

s. w. E. 8. Ssch.

I. E.

Ch. u. s. Ssch. Ch. s. o. E.

Ch. n. o. E.

n. S. T.

Kämpfer

wagerecht

)»

Kämpfer

wagerecht

Mauer-

stärke

29

45

75

Mauer

stärke

Nr.

94

95

96

97

98

99

100

Nr.

101    30

102    30

103    30

104    40    I. 2 Sch.

tiefer

105    80    wagerecht

106 60

107    20

108

109

110    35

111    35

Verband

k. k. k.

k. I. k.

k. I. k.

k. 1. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

Schichten

höhe

8=94 k. k. k.

unregelm. < 10=100 k. k. k. 5 unregelm.

I. 1. I.

k.    k. k.

l.    1. 1.

k. k. k.

1. k. I.

I k. I.

Steine

29/12/7,5 10 = 97 29/12/7,5 10=97 30/13/8    10 = 96

29/13/8    10=95

28/14/8,5    9=94

29/14/8    10 = 95

29/15/8,5 10=100 30/13/7    10=100

30,5/15/9,5 8 = 94 30,5/15/9.5 30/13/7

29/14/7    11 = 100

27,5/12,5/6,5 14=100

28,5/14/8,5 10 = 100

30/14/8,5 10=99 Wandst geb.

28/14/9    9=98

30/14/9    9=94

Stich

des

Bogns.

12

10

11

10

11

10

12

20

15

Unter

tritt

28

28

35

33

31

32

25

30

29

27

25

30

40—60

25

26

31

25

25

25

25

Auf-

tritt

28

28

35

33

31

32

25

30

29

27

25

30

43

25

26

31

25

25

25

25

Rich

tungs

sinn

adoiedaciaiJi-j-iCciai&Zotiaiec:

QC cei ct oL qL dL

Grundriss A.

unten 4 oben 8 unten 4 oben 8

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke oben 8

in der Mauerstärke

/* 8

unten V4 O oben 8

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke

unten V* O oben 8

V48

oben 8 unten ¹/i8

riss

I.

OOOOOOOOOOOOOOOooOOOOO

Spindel-

Durch

messer

13

13

14

18

14

17

14

14

14

unten 20j

14

14

12

22

12

14

28/28

abgefast

13

13

13

13

Halb-

messer

80

80

95

92

85

117

85

77

90

90

83

85

140

80

75

114

80

80

80

80

85

Gebäude

Carmeliterkirche

St. Katharinen

St. Marien

St. Nikolai

St. Trinitatis

(l

11

Peter und Paul

Peinkammer

St. Marien Fronleichnamkap. St. Marien

Dom

Ort

Danzig

Elbing, Westpreussen

Frankfurt a 0.

Frauenburg, Ostpr.

Nr.

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Bemerkuugen

Ist sehr zerstört, Kalksteintrittschicht

Wandstein gebogen

Wandsteine gebogen

Spindel und Trittschicht aus Kalkstein

Sfaches Zellengewölbe, angeputzt f*)

Namensinschrift: 10RGE 1457

Podeste, Spindel und Trittschicht aus Sandstein

Stufenhöhe 3 Schichten

Spindel 4eckig mit Fase aus 2 Steinen

Unten ins Innere hervortretend

Zeit

1482—96

1482—96

A. XIV. 3h.

1. H. XV. 3h..

1. H. XV. 3h.

1. H. XV. 3h.

1. H. XIV. 3h.

1482-1514

1457

1573

um 1300

um 1500

E. XV. 3h.

1350—80

1388

Aeusserer Abschluss oben

Welsche Haube

Dach des seitlichen Turmanbaus Metallspitze

Mönch-Nonnen-Zelt-

dach

Metallspitze

Seitenschiffsdach

Metallspitze Welsche Metallhaube

Schleppdach

Massive Spitze Metallspitze

Innerer Abschluss oben

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

>)

Hört mit Podest auf, Kloster gwb.

Turm hohl weiter, Dachstuhl Hört mit Podest auf, wagr. Tonne, Turm hohl weiter, Dachstuhl Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Hört einfach auf, Kugelkappe, Turm hohl weiter, Dachstuhl Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Hört einfach auf, Kugelkappe, Turm hohl weiter, Dachstuhl

Hört mit Podest auf, zeigt Dach stuhl Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Gwb. durch die Mauer. Turm hohl weiter. Gwb. Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Lage im Gebäude

Ch. n. o. E.

Ch. s. o. E.

T. s. w. E.

Treppe 5

n. S. Ch.

Ch. n. o. E.

s. w. E. s. Ssch.

n. w. E. n. Ssch.

Ch. s. o. E.

n. w. E. T.

I. W. Ch. u. n. Qsch. w. S.

s. w. E. 8. Ssch.

s. w. E. s. Ssch.

n. w. E. n. Ssch

8. o. E. s. Ssch.

n. o. E. n. Ssch.

n. S. der Vorhalle

Kämpfer

A. 1 Sch. tiefer

A. 1 Sch. tiefer

wagerecht

I. 1 Sch.

tiefer

wagerecht

I. 1 Sch. tiefer wagerecht

wagerecht

Mauer

stärke

60

06

110

06

62

09

55

100

50

28

40

44

55

45

100

Nr.

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Verband

1. k. I.

k. k. k. k. k. k.

k. k. k.

Schichten

höhe

10=99

10=100

10=101

10=100

10 = 100 k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

10=101

10 = 97

9=93

10=96

10=96

11=98

Steine

28/14/9

30/15/8,5 29/13 8,5

28,5/13/8

29/13,5/8

30/14/8,5

30/13,5/8

30/13/8,5

31/15/8

31/14/8

28/12,5/8,5

13

28/12,5/8

Stich

Unter- .

tritt I tritt ¹ d6S

Auf-

Bogns.

CM

CM

-h O vd 00 CM 00    00 CM CM

23

31,5

31,5

30

29

t>    xt    o    vo    00    CO

CM    OO    CO    CM    CM    CM

Lfl

00 OO 00

Os

CM

CO CM

1—1

CM

30

31

25

35—65

32

in

00    00 CM

CM

00

00

Rich

tungs

sinn

Grundriss A.

in der Mauerstärke

V28

in der Mauerstärke

unten V₄8 oben 8 unten 1/48 oben 8

in der Mauerstärke

8 Vs

in der Mauerstärke

Vs 8

VtB

Vs 8

in der Mauerstärke

in der Mauerslärke

Spindel- Grund-Durch- riss messer

I.

OOOOOOOOOOOOOOOO

in

Tf 00 xh CM 00

rH

xh xf

30/30

CM O

rH CM

00

'tf- M

T—I

xf

xh

tlalb-

messer

m    m    m cm    vo

G\    00    00 00    00 i>

120

120

98

iO    co r-

I> 00    00 i>

m oo io oo o\ i>

kO    H 00

oo    a\ i>

Gebäude

Dom

Kath. Pfarrkirche

Kath. Pfarrkirche St. Nikolai

St. Marien

Dom

St. Johann

Hochschloss

Rathaus

Töpfertor

Marientor

Kirche

Ordensschloss

St. Marien

St. Jakob

St. Johann

St. Marien

Ort

Frauenburg, Ostpr.

Graudenz

Greifswald

Marienwerder

Marienburg

Pranst bei Danzig Schwetz a. d. Weichsel

Stargard in Pommern

Thorn

Nr.

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Bemerkungen

Rundstab als Spindel. Ab. 30 1.

Rüstlöcher

Spindel 4eckig ohne Fase aus 2 Steinen

Von Steinbrecht erneuert

Statt 1 Rollschichtbogens 2 Flach-schichtbg., d.u.m. Prof, übereinand.

Zeit

um 1340

•MC IIIX

1 fl. XIV. Jh. M. XIV. Jh.

M. XIV. Jh.

A. XV. Jh.

M. XIV. Jh.

'MC MX W

E. XV. Jh.

E. XV. Jh. XIV. Jh.

1365-80 XIV. Jh.

XIV. Jh.

M. XIV. Jh.

1335-41

E. XIV. Jh.

E. XIV. Jh.

M. XIV. Jh.

1407—17

1407—17

A. XIV. Jh.

A. XIV. Jh.

Aeusserer Abschluss oben

Chorschleppdach

Im Strebepfl. bezw. Sakristeigiebel Massiv. Zeltmitkl.Gieb.

Seitenschiffdach

Massive Spitze

Turmumbaudach

Massive Pyramide mit kleinen Giebeln

Massive Pyramide

Massive Pyramide

Massives Zeltdach

Glasierte Pyramide

Ziegelgedeckt. Zeltdach

Innerer Abschluss oben

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Gwb. geht durch die Mauer

Hört mit Podest auf, zeigt Dachstuhl Hört mit Podest auf, Klostergwb.

Hört einfach auf, da der Turm in Fachwerk weitergeht

Hört mit Podest auf, in gewölbtem Raum

Hört einfach auf, Klostergewölbe Hört einfach auf

Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf, 4seitiges Klostergewölbe Durch Auskragung

Lage im Gebäude

Ch. s. S.

Ch. n. o. E.

w. S. n. E.

n. w. E n. Ssch.

n. o. E. Ch.

n. w. E. T.-Umbaues I W. Ch. und s. Ssch.

I. W. Ch. und n. Ssch. s. S. T.

Ch. S.

L. am 1. Eingang

n. S.

I. s. w. E.

s. 8. T.

Im T.

n. Pfl. Ch.

s. Pfl. Ch.

n. T. ganz oben T. n. S.

T. s. S.

l. W. Ch. und n. Ssch. n. S. n. Ssch.

Kämpfer

wagerecht

wagerecht

A. 1 Sch. tiefer

wagerecht

wagerecht

Mauer

stärke

oo    m    o    o    o    o

cm    m    oo    vo    co    o\

rr

xh

Nr.

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Verband

Schichten

höhe

Steine

Stich

des

Bogns.

Untertritt I tritt

Auf-

Rich

tungs

sinn

15 13 29,5/14/8,5 9=100 k. k. k. 12    5 30/14/9 8=93 k. k. k.

O xh 00 CM

30/14/9    8=93 k. k. k.

29/14/9    9=101 k. k. k.

8    30/14/9    9=93 k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

8    29,5/13/9    9=97

29/14,8]    10=94

30/13/8    10=96

14—22

15

20

13

10

1. 1. 1.

gebogen X 1. 1. 1. M k. k. k. ~

1. 1. 1. k. k. k. k. k. k.

k. k. k.

unreglm.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

10    29/14,8 11 = 100

10    28/14/9 9 = 95

15

18

O    VO    O    O    vo

CM CO Th    CM    CM    CO    00

oo

7    28/13/8,5    9 = 93

15    28/13,5/9    9=98

5    28/14/8,5    9=98

4    29/13,5/8,5    9 = 98

11    28/13/9    9=94

9    28/13/9    9=94

5    28/12/9    9=100

5    28/12/9    9=100

15

11

11

13

15

13

15

15

O CM CM VO 00 CM CM CM

VO    O    O

00 CM    CO    00

9. Einzelne Flachschichtbogen.

Grundriss A.

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke

V,> 8

Strebepfl.

V*8

Vs8

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke

Strebepfl.

in der Mauerstärke

Spindel- Grund-Durch-    riss

messer    I.

OOOOOOOOOOOOOOooOOOO OO

co

xh

CM CM O    CM

00

rH

Halb-

messer

80

61

64

105

79

84

70

64

78

06

m oo i> m o 00 00 VO vo    vo

o io io io oo i> i> vo

Gebäude

St. Gotthardt

St. Katharinen

Steintortum

St. Aegidien St. Katharinen

St. Peter

St. Johann

Dom

St. Jakob

St. Katharinen

St. Marien

Uenglingertor

Ort

Nr.

156 Brandenburg

157

158

159

160

161

162 Lübeck

163

164

165 Lüneburg

166

167 Stendal

168

169

170

171

172

173

174

175

176

Bemerkungen

Rüstlöcher

Geht in geradem Gang in der Mauer weiter zu dieser Treppe

Podeste

Später in den Turm von 1380 eingefügt

erst von der 34. Stufe ab diese Art

Spindel braun glasiert

Fabrikmarke an der Spindel äuss. Kämpfer auf Kragstein

Zeit

1324—48

1474

1474

um 1400

um 1400

XV. Jh.

E. XIV. Jh.

2. H. XIV. Jh.

um 1450

XIV. Jh.

XIV. Jh.

1423 -35'

1460--69

1466—70

um 1470

2. H. XV. Jh.

2. H. XV. Jh.

1 H. XV. Jh.

1. H. XV. Jh.

um 1440

um 1440

9. Einzelne Flachschichtbogen.

Aeusserer Abschluss oben

Massive Pyramide

Seitenschiffdach

Führt zur Empore

Wie Strebepfl. kl. Seitenschiffschleppdch

Vs Zelt- u. Satteldach geg. Hauptd. anschneid. Satteldach

Satteldach an das Hauptdach anschneid. V₂8 Pyramide mit Biberschwänzen

Pultdach

Massiver Kegel

Innerer Abschluss oben

Hört einfach auf, Kugelkappe gewölbt Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf

Gwb. geht durch die Mauer Gwb. geht durch die Mauer Hört einfach auf

Hört einfach auf

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Gwb. geht durch die Mauer

Gwb. geht durch die Mauer Geht in gerade Mauertreppe über

Gwb. durch die Mauer, hohl weiter, Kugelkappe

Lage im Gebäude

Ch. n. S.

8. W. E. 8.

Kapelle n. w. E. 8.

Kapelle 8. w. E. 8.

T.

8. W. E. 8.

Anbau Im Turm

T.I. Erdgeschoss

n. S. n.

Ssch. Ch. s. E.

Ch. s. S.

Ch. n. S.

Ch. s. S.

Ch. s. S.

s. w. E. Ssch.

w. S. der 3 Königskap. n. o. E. n. T.

8. o* E. s» T.

Ch. n. o. S.

Ssch. s. S.

s. w. E.

n. o. E.

Kämpfer

wagerecht

A. 1 Schicht tiefer

wagerecht

I. 1 Schicht tiefer wagerecht

I. 1 Schicht tiefer wagerecht

1.1 Schicht tiefer

Mauer

stärke

09

60

190

14

40

30

30

38

25

30

50

35

Nr.

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

Verband

Schichten

höhe

10=100 k. k. k

110=100 k. k. k

9=93 k. k. k

M *M ’M 66=6

9=100 k. k. k

9=100 k. k. k

9=100 k. k. k

9 = 100 k. k. k

Verband

Schichten

höhe

Steine

Stich

Unter- .

tritt I tritt ^es

Auf-

Bogns.

30 15 15-20 29/13/8,5 30 15 15-20 29 13/8,5 34    17    4    29/14/8,5

36    18    18    29/14/9

30    15    11    29/14/9

30    15    11    29/14/9

30    15    11    29/14/9

30    15    11    29/14/9

Steine

28/12/8,5    10=97 k. k. k.

28/14/9    10=100 k. k. k.

28/13,5/8    10=97    k. 1. k.

Wandst. geb.

26/14/7    11 = 97    1. k. 1.

30/14/7    10=95 1. I. I.

29/13/8    10=97 k. k. k.

Untertritt I tritt

Auf-

25 i 12

13

25

27    14

25—30112—15

25—3012—15

25-30 12-15

38    |    19

30 I 15

Rich

tungs

sinn

R.

Grundriss A.

8 Vs

8 Vs

n der Mauerstärke : L

n der Mauerstärke L.

n der Mauerstärke L.

n der Mauerstärke L

n der Mauerstärke R,

Rich

tungs

sinn

ctL _i öi cL öi aj o£

Spindel- Grund-Durch-    riss

messer    I.

oooooooo

10. Kragsystem.

Grundriss A.

oben 8

in der Mauerstärke oben 8

in der Mauerstärke oben 8

in der Mauerstärke oben 8

in der Mauerstärke oben 8

in der Mauerstärke oben 8

Grund

riss

I.

Halb-

messer

65    13

65    13

74    12

73    12

62    10,5

65 10,5

65    10.5

65    10,5

Spindel-

Durch

messer

10

14

18

oben 14

18

oben 14

18

oben 14 30/30 abgefast

11

Halb-

messer

70

85

87

87

105

90

61

Gebäude

St. Marien

Franziskanerkloster

St. Stephan Neustädtertor

Gebäude

Dom

St. Peter

St. Katharinen

St. Marien

Peter und Paul

St. Marien

Ort

Nr.

177 Stralsund

178

179 Tangermünde

Ort

180

181

182

183

184

Nr.

185 Bardowieck

186

187 Buxtehude

188 Danzig

189

r>

190

191

192

193 Greifswald

Bemerkungen

Spindel. Ab. 30 o.

Führt vom 4. Obergeschoss zur Plattform

Führt vom 3. zum 4. Obergeschoss

Führt vom 2. zum 3. Obergeschoss

Führt vom Lzurn 2. Obergeschoss Liegen sich immer abwechselnd gegenüber

Bemerkungen

Podest

Spindelwechsel

Steigung 3 Schichten Trittschicht Kalkstein

Zeit

MC AX V

A. XV. Jh.

1438

2. H. XV. Jh.

1436—40

1436—40

1436—40

1436—40

Zeit

M. XIV. Jh.

MC AIX ’W

XIV. Jh.

A. XVI. Jh.

1. H. XV. Jh.

1. H. XV. Jh.

MC AX H T

"MC MAX TM ’Z

M. XIII. Jh.

Aeusserer Abschluss oben

Metallspitze

Zerstört

Modern

Innerer Abschluss oben

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Zerstört

Hört einfach auf

Modern

Gwb. geht durch die Mauer

10. Kragsystem.

Aeusserer Abschluss oben

Innerer Abschluss oben

Dach des Anbaues

Schieferpyramide mit Zwerggiebeln modern Massive Spitze

Metallspitze

Welsche Haube

Massiver Kegel

Lage im Gebäude

s. o E. w. Osch, oben 8. w. E. w. Osch, oben

s. T.

Im Turm

Im Turm

Im Turm

Im Turm

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl

Gwb. geht durch die Mauer

Hört mit Podest auf, Gwb. Turm hohl weiter, Dachstuhl

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Gwb. geht durch die Mauer

Kämpfer

wagerecht

I. 4 Schicht tiefer

I. 2 Schicht tiefer wagerecht

Lage im Gebäude

w. S. s. T. I

s. S. Ch.

n. S. T.

s. o. E. der Taufkapelle Treppe 2

Treppe 3

Treppe 4

s Ssch.

n. w. E. T.

Mauer

stärke

60

60

45

54

22

22

22

22

Mauerstärke

50

85

001

45

30

Nr.

177

178

179

180

181

182

183

184

Nr.

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Verband

1. k. 1.

I. k. I.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

I. I. I.

1. I. I.

k. k. k.

k. k. k.

Schichten

höhe

10=97

11=100

10=97

11=102

10=100

9=100

T0T=6

10=98

10=98

10=93

23.    1. 10=99

24.    1. 10=99

24. 1. 10=94

8=91

10=102

Steine

25/13/8

gebogen

-/12/7.5

23/12/8,5

gebogen

24,5/13,5/7,5

gebogen

26/13/8

24,5/12/8

gebogen

28,5/13,5/8,5

27,5/13/8

30/14/8.5

28/14.8,5

28/14/8,5

28/13/7,5 gebog. Steine 28/13/8 gebog. Steine 28/13/8 gebog. Steine 26/13,5/8

29/14/10

28/13/8,5

Unter

tritt

15

17

15

14

ST—OT

16

17

15

14

14

12

12

12

12

Auf-

tritt

30

35

31

28

26

30

35

30

25

28

28

24

24

25

28

22—241

Rich

tungs

sinn

_J _J ai ai _j

Grundriss A.

V48

7*8

7i8

in der Mauerstärke

l/ß

Vß

87s

V*8

Iß

in der Mauerstärke

Grund

riss

O O O O oc

ooooooooooooo

Spindel-

Durch

messer

11

12

10,5

12

20

13,5

13

13

13

13

13

11

14

13

Halb-

messer

79

116

74

78

59

77

06

85

80

87

87

72

77

77

73

95

105

78

Gebäude

St. Katharinen

Marktkirche

))

Dom

St. Marien

St. Johann

Kirche

St. Marien

St. Marien

St. Jakob

St. Marien

St. Wilhadi

St. Marien

<<

St. Jakob

Ort

Hamburg

Hannover

Lübeck

Lüneburg

Neustettin

Pasewalk

Prenzlau

Rostock

tt

Stade

Stargard in Pommern

Stettin

Nr.

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

Bemerkungen

Umfangkämpfer Kragstein

Nur im obersten Ende

Erbaut von Bauinspektor Schäfer

Scheintonne mit Rollschicht im Scheitel

Scheintonne mit Rollschicht im Scheitel

erst von ²/₃-Höhe ab diese, sonst wie Treppe 30

Ausgekragte Trittschicht

Scheintonne mit schrägem Stein

Scheintonne wie oben nur im unteren Teil

Scheintonne wie Stargard

Zeit

E. XV. Jh.

1350

nach 1350

M. XIII. Jh.

kurz n. 1304

HC AIX

A. XX. Jh.

A. XIV. Jh.

1325—40

HC AIX H l

1. H. XIV. Jh.

nach 1300

E. XIV. Jh.

E. XIV. Jh.

HC ‘MX W

E. XIV. Jh.

'HC 'AIX 3

•MP AIX

Aeusserer Abschluss oben

Kupferpyramide Massive Pyramide Metallspitze Jetzt unter Chordach

Metallspitze

Querschiffdach

Modern

Massive Pyramide

Innerer Abschluss oben

Gwb. geht durch die Mauer

Zerstört

Hört einfach auf

Gwb. geht durch die Mauer

Hört einfach auf

Hört mit Podest auf

Geht wagerecht in die folgende Treppe über

Hört mit Podest auf, zeigt Dachstuhl

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Zerstört

Gwb. geht durch die Mauer

Modern

Hört einfach auf, Gewölbe

Lage im Gebäude

I. W. n. S. T. & n. Ssch.

I. W. n. S. T. n.

Ssch.

n. o. S. Ch.

Ch. n. S.

l. s. w. E. n. T.

n. o. E. T.

s. S. des Westvorbaues s. o. E. s. T.

s. S. T.

s. S. T.

s. o. E. Ch.

w. S. s. Qsch.

w. S. n. Qsch.

n. S. T.

n. w. T.

8. w. T.

n. S. n. w. T.

Mauerstärke

30

64

32

26

29

40

100

100

45

75

75

53

50

58

Nr.

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

Verband

I. k. 1.

1. I. k.

k. k. k.

1. 1. k.

1. 1. k.

1. I. k.

Schichten

höhe

10=94

10=101

9=101

9=97

9=102

9=102

9=93

10=100

Steine

31/15/8,5

28,5/13,5/8,5

28/14/9

28/13,5/9

28/13/10

28/13/10

30/15

30/15/8,5

30/14/8,5

Stich

der

Tonne

40-50

25

20

40

20—25

21

30

30

15

21

Auf-

tritt

moovio>o>o>c^oioiniooooooo

CMlQCOCMCMCdCqxhxJ-Ttxf-LOCOCOOOCOCO

11. Polygonale und viereckige Treppen.

Rieh-

tungs-

sinn

Grundriss A.

Grund

riss

I.

Spindel-

Durch

messer

Halb-

messer

Gebäude

Ort

Nr.

Cri

cticci*JcciQZecCcz:Ji~JocC»JJiJiociQci üi>JipcZoti

230/290 45/100 400/450 160/210 345/345 115/115

Jopengasse 16 Löwenschloss

Rathaus

Grünes Tor

in der Mauerstärke

in der Mauerstärke

352/352 102/102

226/226 31/31 abgefast 202/202 29/29 abgefast 215/215 53/53

108 28/28

187/187

175/175

176/176    36

105    30/30

abgefast

115

Stockturm

Kath. Pfarrkirche

St. Marien

St. Nikolai

Friedländertor

Stargardertor

Treptowertor

Kloster

212 Danzig

213

214

215

216

217 Dirschau

218 Greifswald

219

220

221

222

223 Neubrandenburg

224

225

226

227 I Oliva

228

229 Pelplin

230

231

232

Bemerkungen

2 steigende Tonnen, 4 Kreuzgewölbe, 6 Gurtbogen Sehr reiches Zellengewölbe, vorgeputzt

Steigende Tonnen und Kreuzgewölbe

4 steigende Tonnen, 4 Kreuzgewölbe

4 Gurtbogen, 4 wagerechte Tonnen im Verband 4 Gurtbogen, 4 steigende Tonnen auf Schwalbenschw. 4 steigende Tonnen

Einzelne Rollschichtbogen

4 Gurtbogen, 4 steigende Tonnen, Schwschw.

4 steigende Tonn. aus flachen Ringen (Köpfe, einzelne Läufer)

Steigende Tonne Stufen 3 Schichten hoch 4 Gurtbogen, 4 wagerechte Tonnen im Verband

Zeit

XVII. 3h.

1569

•MC AX

1568

"MC MAX

•4P MIX '3

2. H. XIII. 3h.

2. H. XIV. 3h.

XV. 3h.

nach 1350

um 1350

E. XIII. 3h.

11 Polygonale und viereckige Treppen.

Aeusserer Abschluss oben

Massives Pultdach

Metallzwiebel

Chorumgangdach Metallspitze Massive Spitze

Innerer Abschluss oben

Grosse halbe Tonne

Hört mit Podest auf, Gwb.

Hört mit Podest auf im Boden d. Obergesch.

Hört einfach auf, zeigt Dachstuhl Hört mit Podest auf, Gwb.

Lage im Gebäude

Hofflügel

Seitenflügel

n. S. T.

oben in w. S. T.

oben T. s. w. E.

oben T. n. w. E.

oben T. s. o E.

oben T. n. o. E.

links

A. links

I. links

1. rechts

I. W. n. Qsch.

u. Chor w. S. Msch.

n. o. E. Msch.

s. o. E. Msch.

s. w. E. Msch.

n. w. E. Msch.

Mauerstärke

45

60

40

55

75

76

Nr.

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Verband

I. k. I.

I. 1. I.

I. I. I.

1. 1. k.

I. 1. k.

^ .Id '—* ,id

^5

k.    k, k.

l.    1. 1.

1. 1. k.

Schichten

höhe

8=100

9=94

9=94

10=94

10=94

9=93

9=93

10=95

10=99

10=95

Steine

32/15/7

16/8

28/14/10

Wand.Feldst.

28/13/9

28/13/9

27/12/7,5

27/12/7,5

28/13/9

28/13/9

27/12/7,5

28,5/14/8,5

28,5/14/8

Stich

der

Tonne

10

40

40

25

25

97

97

29

15

32

Auf-

tritt

26

25

25

32

32

24

24

30

30

23

23

09

Rich

tungs

sinn

L.

L.

L.

R,

L,

R.

L.

L.

R.

R.

Grundriss A.

Turmunterbau

in der Mauerstärke

Turmunterbau

in der Mauerstärke

Vs 8

V28

Grund-!

riss

I.

Spindel-

Durch

messer

15/15

155/155

60/60

abger.

110/110

120/120

27/27

abgefast

27/27

abgefast

14/14

14/14

29/29

Haib-

messer

163/163

410/410

200/200

378/378

407/407

234/234

213/213

138/138

138/138

375/375

Gebäude

Kirche

St. Marien

St. Marien

Dom

St. Marien

St. Jakob

St. Jakob

St. Nikolai

Ort

Kraust

Prenzlau

Rostock

Stendal

Stettin

Stralsund

Nr.

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

Bemerkungen

Abbildung 25

4 steigende Spitztonnen, in Mörtelbrei auf Schalung

4 steigende Spitztonnen im Verband

4 wagerechte Tonnen im Verband

4 wagerechte Tonnen aus Läuferringen

4 wagerechte Tonnen aus Flachsch.-Ring

4 Gurtb., 4 steigende Sch wschw.-T on nen

Zeit

M. XIV. Jh.

um 1250

M. XIII. Jh.

1250-60

um 1250

XIV. Jh.

2. H. XV. Jh.

2. H. XIV. Jh.

Aeusserer Abschluss oben

Chordach

Steile Pyramide, Bieberschwänze

Zeltdach, Pfannen

Innerer Abschluss oben

Hört einfach auf, zeigt Dach Zerstört

Geht in runde Treppe über

Zerstört

Geht in eine grade Treppe über und durch die Wand

Gewölbe geht durch die Mauer

Lage im Gebäude

Ch. n. S.

n. w. T.

s. w. T.

s. S. s. T.

n. S. n. T.

s- w. T.

n. w. T.

n. w. T.

s. w. T.

n. o. E. n. Ssch.

s. 0. E. s. Ssch.

s. S. T.

n. S. T.

s. S. s. T.

n. S. n. T.

Mauerstärke

32

200

200

150

150

150

150

223

223

30

06

Nr.

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

I. Kapitel.

H. Anfang und Ende der Treppe.

I. Kapitel.

Einleitung und Allgemeines.

So berühmt die reich ausgebildeten Wendeltreppen aus Sandstein sind, so unbekannt sind bisher die allerdings bescheideneren Wendeltreppen aus Backstein. Jene Sandsteintreppen finden sich mit verhältnismäßig wenig Ausnahmen in öffentlichen, jebemann zugäng-lichen Gebäuden und dienen dem täglichen Verkehr Die Wendeltreppen ans Backstein dagegen liegen fast ausschließlich in den Kirchen, ziemlich versteckt, und dienen nur dem seltenen Verkehr zu den Türmen, Dächern und Gewölben. Auch ist ihre Technik äußerlich anspruchslos und fast ohne allen Schmuck.

Doch zu Unrecht sind sie so wenig beachtet. Die Wendeltreppe hat allen anderen Treppen gegenüber den Vorzug, daß sie am wenigsten Platz einnimmt. Dabei läßt sich ihr jedes gewünschte Steigungsverhältnis geben. Auch die heute baupolizeilich geforderte Mindestbreite am inneren Rande der Stufen läßt sich ohne Weiteres erreichen. Es ist daher gar kein Grund vorhanden, diese schöne Konstruktionsweise auch fernerhin zu vernachlässigen. In neuester Zeit hat man auch ihre Vorzüge wieder erkannt, alte Wendeltreppen erneuert und neue erbaut, allerdings nur in Sand- oder Kunststein. In den neuen Backsteinkirchen, die ich kennen gelernt habe, stellte ich fest, daß mit einer Ausnahme alle Wendeltreppen entweder aus Sand- oder Kunststein, wenn nicht gar aus Eisen sind.

Mir ist nur eine neue Wendeltreppe aus Backstein bekannt, in der Kirche zu Neustettin. Sie wurde unter der Leitung des Landbauinspektors Schäfer nach dem Muster der Treppen in Pomm. Stärgard mit zurückgebogenen Kragschichten ausgeführt. Landbauinspektor Schäfer war so liebenswürdig, mir darüber nähere Angaben zu machen, von denen uns an dieser Stelle vor allem die Angabe der Kosten interessiert. Ursprünglich war eine Kunststeintreppe beabsichtigt, die jedoch wegen verkehrter Ausführung verworfen wurde. Dabei sollte die Stufe kosten: An Material 7.75 M., an Arbeitslohn 4.— M., also die einzelne Stufe fertig verlegt 11.75 M. Bei der dann erfolgten Ausführung in Backstein betrugen die Kosten für eine Stufe: An Material 2.60 M. für Steine, und 40 Pfg. für Mörtel bei einem Preise von M. 60. — pro 1000 Hintermauerungssteine und M. 75.— pro 1000 Vormauerungssteine (beide großes Format), an Arbeitslohn 3.— M. bei einem Stundenlohn vo» 50 Pfg. für einen Maurer und 30 Pfg. für einen Arbeiter, also die Stufe fertig hergestellt 6.— M. Das ist fast die Hälfte der Kosten der Kunststeinstufe. Eine Sandsteinstufe würde sich natürlich noch bedeutend teurer stellen. Je nach den ortsüblichen Preisen wird sich das Verhältnis der Kosten ändern, aber wohl immer wird die Backsteintreppe die billigste Ausführung bleiben. Wenn diese Zeilen dazu beitragen würden, die Kunst der Herstellung von Wendeltreppen aus Backstein wieder zu beleben, so würde ihr Zweck erreicht sein.

Infolge der Vernachlässigung der Wendeltreppe durch die Forschung ist auch die Literatur darüber mangelhaft. Ueber Treppen aus Sandstein besitzen wir das vortreffliche Werk von

F. Rauscher „Der Bau steinerner Wendeltreppen, Berlin 1889" und die im letzten Jahre erschienene Doktorarbeit von

C. Böttcher „Die Entwicklung des Wendeltreppenbaues bei eingehender Behandlung der altsächsischen Wendeltreppen, Dresden 1909".

Auch Viollet-le-D u c bringt in seinem „Dictionnaire raisonne de l’architekture frangaise du XIme au XVIme siede“ Band V, Seite 295—331 einiges über französische Treppen ans Stein und Holz. Das Handbuch der Architektur behandelt in Teil III, Band III, Heft 2 ebenfalls Wendeltreppen, hält sich aber ganz an Rauscher. Außerdem bringt es die Backsteintreppe im Steintorturm in Brandenburg nach Adler.

Ueber Backsteinwendeltreppen besitzen wir noch gar keine Literatur, sodaß ich, angeregt durch Herrn Professor C. Weber, Danzig, dem ich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank für seine mannigfache Unterstützung ausspreche, mir das Studium der Backsteinwendeltreppen zur Aufgabe machte. Ich fand bei tieferem Eindringen in den anscheinend so spröden Stoff manches Interessante.

In der Literatur konnte ich nur die folgenden geringen Angaben über Backsteinwendeltreppen finden:

Adler sagt in seinem Werke: „Mittelalterliche Backsteinwerke des preußischen Staates" Band I, Seite22, „Von den im Turm (Steintorturm der Neustadt Brandenburg) vorhandenen Treppen ist die unterste nachträglich eingefügte Spindeltreppe auf Blatt XVIs, Figur 2, spezieller mitgeteilt worden, weil ihre Konstruktion in vielen Bauwerken zu Brandenburg wiederholt ist. Gegen eine sechs Zoll starke, aus einzelnen Schichten ausgemauerte Spindel legen sich die einhüftigen, von der Wandseite steigenden Bogen und schieben sich von der Spindel aus divergierend, schalenartig übereinander. Zwei solche übereinander ruhenden Bogen geben hinten die Steigung jeder Stufe, während der Auftritt vorn durch zwei Schichten flachgelegter und Verband haltender Backsteine hergestellt wird". . . . Adler gibt die Abbildung der Wendeltreppe. Da ich sie photographieren konnte, (Abbildung 19) hielt ich eine Reproduktion der Adlerschen Abbildung für überflüssig. Bei mehreren anderen Treppen in Brandenburg verweist Adler dann auf diese Treppe.

Haupt, Dr. Richard, sagt in seinem Buche: „Die Vizelinskirchen, Baugeschichtliche Untersuchungen an Denkmälern Wagriens" Kiel 1884, Seite 25 . . . von der Kirche in Neukirchen: „Aber die Wendelstiege ist gänzlich so in Gußwerk gebaut, daß Steine gar nicht zu sehen sind". . . . Auch sonst erwähnt er in diesem Buche, ebenso wie in seinen Bau- und Kunstdenkmälern von Schleswig-Holstein mehrfach das Vorhandensein von Wendeltreppen.

Heise sagt in dem Werke: „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen" Seite 207: . . . „Die Konstruktion dieser Treppen (in Pelplin) mit achteckiger Spindel und gefasten, die Treppenstufen tragenden Bogen zeigt genau dieselbe Bildung wie die Treppen der Umgegend. . ."

Und auf Seite 295 in der Fußnote: „Die Treppe besitzt eine runde Spindel und steigendes Gewölbe anstatt der sonst auftretenden kleinen dreieckigen mehrere Stufen stützenden Kappen und Einzelbögen" (St. Jakob

in Thorn).

Steinbrecht erwähnt in seinem Buche „Preußen zur Zeit der Landmeister" die Treppe imKlimeckin Graudenz: „Für die Höhlung der Treppe hat man sogar besondere nach dem Radius des Treppenloches gehöhlte Formsteine angefertigt. An einer Spindel aus braun und grün glasierten Steinen gleitet die Hand bequem weiter beim Steigen. Die Ziegelstufen ruhen auf Viertelkreiskappen, die sich zwischen Spindel und Wandung spannen" . . . (Siehe Abbildung 61 ebenda).

Die vorliegende Arbeit behandelt nur Treppen des norddeutschen Backsteingebiets. Bei der großen Menge von vorhandenen Bauwerken konnte ich natürlich nur eine beschränkte Anzahl von Treppen sehen, doch glaube ich, daß die Anzahl der gesehenen Treppen schon so groß ist, daß auch beim Besuch von noch mehr Treppen nicht viel Neues mehr von Wichtigkeit zu finden sein wird. Zu Beginn der Arbeit setze ich eine Übersicht aller von mir gesehenen Treppen, nach Konstruktionsarten getrennt, innerhalb der einzelnen Arten alphabetisch nach den Orten, innerhalb dieser alphabetisch nach den Gebäuden geordnet.

II. Kapi t e l.

Herkunft, Alter und Verbreitung.

Die Frage, ob der Backsteinbau von Holland oder von Italien aus bei uns eingeführt wurde, ist für die Backsteinwendeltreppen gleichgültig. Die ältesten Kirchen Norddeutschlands — und die ältesten Treppen werden wohl nur in Kirchen erhalten sein — besitzen nämlich keine Steintreppen. Der Zugang nach oben wird durch hölzerne Aufgänge vermittelt. Jerichow und die von ihm abhängigen Kirchen sind ohne Steintreppen, ebenso Dobrilugk. Auch die älteste Kirche Hannovers in Heeslingen besaß keine Wendeltreppe aus Stein. Dagegen besaß die Klosterkirche in Segeberg, die älteste Backsteinkirche Schleswig-Holsteins, eine Wendeltreppe *).

Man könnte an eine spätere Einführung der Backsteinwendeltreppen denken, vielleicht aus Frankreich, das ja auch mit dem norddeutschen Backsteingebiet in künstlerischem Verkehr stand, aber abgesehen davon, daß die Treppen aus Backstein in Frankreich selten zu sein scheinen ²), liegt auch die Annahme sehr nahe, daß die ersten Backsteinwendeltreppen durch die Kenntnis der niederrheinischen, vielleicht auch der süd- und mitteldeutschen Sandsteintreppen angeregt wurden. Die Technik der Backsteinwendeltreppe ist selbstständig ersonnen worden und zwar je nach der handwerklichen Fertigkeit und Intelligenz des betreffenden Erfinders verschieden, wie die vorherrschende Beliebtheit der einen oder der anderen Art der Ausführung innerhalb eines Gebietes annehmen läßt.

In dem Gebiet des ehemaligen Oldenburg-Lübecker Bistums allerdings fand ich in den Wendeltreppen aus Feldsteinen in den kleinen Findlingsteinkirchen, die zum Teil noch aus Vizelins Tagen, also aus dem zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts stammen ³), ein offenbares Vorbild für die ältesten Backsteinwendeltreppen in den Domen zu Lübeck und Ratzeburg vom Ende des 12. Jahrhunderts.

Das Prinzip der Wendeltreppe, kreisförmiger Grundriß, Stufen nach einem Mittelpunkt iinb Spinde, ist von der Sandsteintreppe übernommen worden, wie ja auch die ältesten hölzernen Wendeltreppen als volle Blockstufen mit angearbeiteter Spindel als getreue Kopien der Sandsteinstufe anzusehen sind. Der Vorteil der Treppe, die nur einen beschränkten Raum in Anspruch nimmt, leuchtete ja ohne weiteres ein, und so bemühte man sich, eine materialgemäße Technik aus Backstein für die Wendeltreppen zu finden.

Wendeltreppen aus Backstein gibt es in erster Linie in Kirchen, dann in Befcstigungstürmen und vereinzelt in Rathäusern; in Privathäusern treten sie meines Wissens erst mit dem Ende des 16. Jahrhunderts auf, da bei den früheren Häusern die ganze innere Einteilung nur aus Fachwerk oder Holz war, und daher keine Gelegenheit zur Ausführung von Backsteinwendeltreppen gegeben wurde. Hölzerne mögen oft genug vorhanden gewesen sein, wie wir sie ja auch heute noch finden ⁴).

Mit dem Emporblühen der Renaissance läßt der Kirchenbau im allgemeinen nach, um nach dem großen Kriege wieder aufzuleben. Ich habe aber in keiner Kirche nach 1600 noch Wendeltreppen aus Backstein gefunden. Die Städte bauten sich in ihren Rathäusern prunkvolle Freitreppen, zu denen sie meist wohl andere Materialien dem Backstein vorzogen. Die Befestigungen mußten der neuen Zeit des Pulvers Rechnung tragen und bei Neuanlagen traten an die Stelle der Ummauerung mit Türmen Umwallung und Erdwerke. So fehlt überall die Gelegenheit Wendeltreppen herzustellen. Nur in Privathänsern wurden noch Treppen aus Backstein angelegt, aber auf viereckigem Grundriß und ohne jede Wendelstufe, sodaß der Begriff Wendeltreppe nicht mehr berechtigt ist. Bei diesen spielt auch der Backstein keine Rolle mehr, da alles verputzt wird. Der einfache Backstein ist nicht mehr gut genug. Daher wird die Backsteintreppe zu Gunsten der Haustein- oder Holztreppe, an denen sich viel und jeder Schmuck anbringen läßt, verlassen. Ein sehr kennzeichnendes Beispiel ist die Treppe in der Peinkammer zu Danzig von 1573, die eine sehr schöne, schon recht aufwändige Sandsteinspindcl und Auftritt aus Sandstein besitzt, während die Untermauerung und die unterste Schicht jeder Stufe noch aus Backstein besteht. (Abbildung 31.)

0 Christian Ranch. Die Kirche zu Segeberg. Kiel 1903. Seite 5, . . . „Bei dem Abbrechen der Südostecke des Chors (1883) behufs Neuerrichlung dieses Pfeilers fand Pri'iß innen im Mauerweik Ansätze zu einer Wendeltreppe".

²)    Viollet-le-Duo erwähnt überhaupt keine Backsteinwendeltreppen, und Böttcher teilt mit, daß sie sehr selten mären.

³)    Siehe Haupt.

⁴)    Während des Druckes erfuhr ich das Vorhandensein von Backsteinwendeltreppeil im Loitzenhause in Stettin, ferner in Pomm. Stargard, in der Ratsapotheke und (jetzt beseitigt) im Rathause, konnte jedoch nichts Näheres mehr darüber erhalten.

III. Kapitel.

Größe und Richtungssinn.

Der innere Grundriß der Treppe ist meist rund, da nur der runde Grundriß eine ganz gleichartige Ausbildung der Konstruktion zuließ, die einmal begriffen, von jedem einigermaßen gelernten Maurer, ohne dauernde Beaufsichtigung des Meisters, fast mechanisch ausgeführt werden konnte. Der polygonale, fast immer genau achteckige Grundriß kommt nur neunmal vor, besitzt aber meist eine Konstruktion, die bei rundem Grundriß nicht angeivandt wird, Ausnahmen bilden eine Treppe in der Marienkirche in Frankfurt a. O., die Orgeltreppe in der Marienkirche in Lübeck und die kleine Treppe an der Dreikönigskapelle von St. Marien in Stendal. Bei diesen polygonalen Treppen ist in der folgenden Tabelle der Halbmesser des eingeschriebenen Kreises eingesetzt. Die Größe der Halbmesser schwankt zwischen 55 und 142 Ctm.

Es kommen vor:

55 cm

1 mal

79 cm

mal

97 cm

mal

. 1

... 3

80

81

82

83

84

85

rt

tt

98

100

102

105

108

110

66 „

86

112

67 „    .... 2

87

113

69 „

88

115

70 „

89

90

91

92

rt

116

117

118

120

75 „

10

93

125

76 „

94

130

77

95

140

78 „

96

142

Bei viereckigen Treppen kommen folgende Seitenlangen vor:

138/138 cm . . 163/163 „ . . 175/175 „ . 176/176    „    . .

187/187 „ 200/200 „ . 202/202 „ 213/213 „    .

215/215 „ . . 226/226 „ . .

1 mal

378/378 „ . 400/450 „ 407/407 „ .. 410/410 „

... 2 mal • • 1 „

■ • 2 „

... 1 „

... 1 „

....2 „

•• .1 „

.....1 „

.....4 „

- - 1 „

Der Drehungssinn der Treppen ist bei 243 Treppen 186 mal mit, 57 mal gegen den Uhrzeiger gerichtet. Davon scheiden 26 Treppenpaare als strenge Pendants aus. Es bleiben also 160 rechts- und 31 linksläufige Treppen. Für dieses Überwiegen der rechtsläufigen Treppen suchte ich nach Erklärungen und glaube sie auch in Folgendem gefunden zu haben.

Nach meiner praktischen Erfahrung beim Besteigen all der Wendeltreppen geht man alle rechtsläufigen viel bequemer hinauf als die linksläufigen. Dies muß in der natürlichen Rechtsanlage des Menschen begründet sein. Ich beobachtete nämlich Folgendes: Tritt der linke Fuß an, so tritt er ganz von selbst voll auf die Stufe auf, (Abbildung 1 a). Nun kommt der Schritt auf die nächste Stufe. Tritt der rechte Fuß normal auf, wie Abbildung 11) zeigt, so hat er zu wenig Unterstützung. Um voll auftreten zu können, geht man immer mit dem rechten Fuß etwas einwärts (Abbildung 1 c). Als rechtsveranlagter Mensch fällt einem dieses Verdrehen des Fußes rechts leichter als links.

Fuhstellurig beim Besteigen der Treppen. Abbildung 1.

Weiter kommt noch hinzu, daß man sich, wenn ein Tau an der Spindel als Handläufer herabhängt, mit der rechten Hand und dem rechten Arm viel leichter daran emporziehen kann, als links. Man wird auch immer beim Begehen einer modernen Treppe mit zwei Handläufern den zur Rechten benützen.

IV. Kapitel.

Die ^Konstruktion.

A.

Allgemeines.

Der sich aus dem Material des Backsteins ergebende grundlegende Unterschied gegenüber der Wendeltreppe aus Sandstein ist in der völligen Trennung zwischen dem tragenden Teil und der einzelnen Stufe zu sehen. Beim Sandstein ist nur in wenigen Beispielen eine Trennung der tragenden und der getragenen Konstruktion zu finden. Beim Backsteinbau ist diese Trennung die Regel. Die Unterwölbung, sei sie nun als steigende Tonne oder aus einzelnen Bögen gebildet, steht nie in einem konstruktiven Zusammenhang mit den Stufen; ausgenommen bei einer Art der Ausführung, auf die ich weiter unten, bei Besprechung der Treppen auf polygonalem Grundriß zurückkomme.

B. Die Stufen.

Auf die unregelmäßige Oberfläche der Unterwölbung sind die Stufen einzeln, ohne Zusammenhang mit der Untermauerung und untereinander, zwei Schichten hoch ausgemauert. Sie zeigen in der untersten Schicht, wenn ich von den Holztreppen den Ausdruck herübernehme, in der Setzschicht, Läufer. Die gleichmäßig fallende Untermauerung ist an dieser Schicht der Vorderseite der Stufe näher als in Höhe der Trittschicht. Es ist daher nur wenig Tiefe vorhanden, und man muß die Steine als Läufer vermauern. Die Trittschicht ist aus Bindern gemauert, zeigt also nur Köpfe in der Ansicht. Am Umfang ist in der Aufsicht der Stufen meist die ganze Länge des Steines zu sehen, während an der Spindel die Setzschicht der nächsten Stufe die Steine größtenteils überdeckt. Als Ausnahmen sind zu nennen die Stufen in den Treppen im unteren Teil der Westtürme in St. Marien in Prenzlau von ca. 1250, die wie der ganze Unterbau der Türme aus Feldsteinen sind, und bei denen ein Stein die ganze Höhe der Stufe bildet. Einzig die Unterwölbung der Treppe ist aus Backstein. Und ferner sind die Stufen der Treppen in Pronsdorf bei Segeberg und Süsel an der Lübeck-Eutiner Bahn von 1147—1154 wie überhaupt die ganzen Kirchen aus einzelnen Feldsteinen.

C. Auftritt und Steigung.

Die Tiefe des Auftritts der Stufen ist immer am Umfang gemessen. Sie ist meist gleich der Länge eines Steines. Bei einem vier- oder achteckigen Grundriß wechselt das Maß des Auftritts am Umfang. In diesen Fällen ist immer die normale Stufe, welche in der Regel die mit dem kleinsten Auftritt ist und an der Mitte der Wand liegt, gemessen. Überschreitungen nach oben oder unten kommen natürlich ab und zu vor. Auffallende Ausnahmen fand ich nur bei Treppen mit sehr großem Halbmesser. In Ratzeburg maß ich 47 Ctm. Auftritt bei einem Halbmesser von 1,42, int Dom zu Lübeck 50—55 Ctm. Auftritt bei einem Halbmesser von 1,30. Einmal war der Versuch gemacht, durch Auskragen der Trittschicht einen befferen Auftritt zu erzielen, nämlich in Stade in der St. Wilhadikirche, bei der die Auskragung der am unteren Rande eine Kleinigkeit abgefasten Trittschicht am Umfang 5 Cm. betrug und nach der Spindel zu auf Rull verlief, erbaut um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Bei manchen Treppen, die durch stärkeren Verkehr zur Orgelempore, wie bei dem weichen Material des Backstein natürlich, im Laufe der Zeit ausgetreten wurden, legte man in späterer Zeit nachträglich einen Holzbelag auf. Sechsmal fand ich schon von vornherein die Trittschicht aus hartem Material, nämlich aus gotländischem Kalkstein angefertigt, der in einzelnen kleinen Stücken verlegt ist. Dies sind in Danzig die Treppen in der Nordostecke des Chors der Karmeliterkirche von 1482—96, die Treppe 6 von St. Marien aus dem 15. Jahrhundert, die Treppe in der Peinkammer von 1573 (Ende des vorigen Jahrhunderts erneuert), in Greifswald die Treppe in der Nordwestecke des Turmes von St. Marien von der Mitte des 13. Jahrhunderts, sowie die Treppe in der inneren Ecke zwischen Turm und südlichem Seitenschiff von St. Nicolai von der Mitte des 14. Jahrhunderts und in Stralsund in St. Marien die Treppe in der Südwestecke des Turmes von 1416—73.

Die Steigung der Stufe ist immer gleich zwei Schichten, was einer Höhe von etwa 20 Ctm. entspricht. In vier Fällen fand ich eine Stufenhöhe von 3 Schichten. In Danzig in der Kirche St. Peter und Paul bei der Treppe an der Südwestecke des Querschiffes aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, bei der eigentlich keine Veranlaffung vorliegt, denn der Auftritt von 38—40 Ctm. bei einer Steigung von drei Schichten fördert an Höhe nicht mehr als ein normaler Auftritt bei zwei Schichten Steigung. Auch der Halbmeffer von 90 Ctm. ist durchaus normal. Ebensowenig begründet ist die Steigung von drei Schichten bei der Treppe in Oliva im inneren Nordostwinkel zwischen Chorumgang und Querschiff vom Ende des 14. Jahrhunderts. Der Auftritt beträgt 50 Ctm., sodaß auch hier die Gesammtsteigung der Treppe normal bleibt. Bei der Fronleichnamskapelle in Elbing um 1500 wollte man bei einem Halbmesser von 75 Ctm. und normalem Auftritt die Höhe schneller erreichen, im Rathaus in Lübeck besitzt die Treppe im südöstlichen Ecktürmchen von der Mitte des 14. Jahrhunderts einen Halbmesser von nur 55 Ctm. und einen Auftritt von 37 Ctm. Hier war man durch den kleinen Halbmesser gezwungen, die größere Steigung von drei Schichten Zu wählen, da man sonst keine genügende Kopfhöhe, die auch so noch knapp genug ist, erhalten hätte. Bei den oben erwähnten Stufen aus Feldsteinen beträgt die Steigung in Prenzlau 25 Ctm., in Pronsdorf und Süsel 22 Ctm.

Die Gangbarkeit der Treppen ist im allgemeinen für unser modernes Gefühl sehr mangelhaft. Daß auch zur Bauzeit der Treppen, wo es nötig schien, auf bequemen Verkehr Rücksicht genommen wurde, zeigt das Beispiel der Treppen in der Ordenskirche zu Marienwerder von der Mitte des 14. Jahrhunderts. Hier sollte die Treppe nicht nur den Zugang zum Dachboden vermitteln, sondern auch zum Wehrgang, der um die ganze Kirche geht, und der selbstverständlich einen guten Zugang besitzen mußte. Dte Treppe weist daher bei dem schönen Halbmesser von 120 Ctm. einen Auftritt von 31,5 Ctm. auf und ist recht angenehm zu begehen. Unsere modernen Formeln für Treppensteigungen, ein Auftritt plus zwei Steigungen gleich 63, oder Auftritt plus Steigung gleich 43, lassen uns völlig im Stich. Die sämtlichen Treppen, die sich in Kirchen befinden, und das ist der größte Teil aller angeführten Treppen, sind nicht für einen starken Verkehr bestimmt. Der Zimmermann und der Dachdecker, die sie nur selten benutzten und vielleicht noch der Turmwächter sind die einzigen Leute, für welche die Treppe bestimmt war. Daß man nur der Aussicht wegen auf einen Turm stieg, kam im Mittelalter wohl selten vor, sodaß man bei der Anlage der Treppen darauf keine Rücksicht zu nehmen brauchte.

D. Stufeneinteilung im Grundriß.

Die Anzahl der Stufen, die ungefähr auf eine volle Umdrehung kommen, wechselt naturgemäß mit dem Halbmesser. Da als bestimmendes Maß der Auftritttiefe die Länge des Backsteins vorhanden ist, so braucht die Anzahl der Auftritte nicht genau in einem Umfang aufzugehen. Es ist also reiner Zufall, wenn eine ganze Anzahl Stufen auf eine Umdrehung kommt. Auch bei Treppen, deren Auftritt kleiner ist als eine Backsteinlänge, ist kein Wert darauf gelegt, eine ganze Anzahl Stufen !) auf einer Umdrehung unterzubringen.

Die Anzahl der Auftritte auf einem Umfang schwankt zwischen 14 und 22 Auftritten bei Halbmessern von 66—124 Ctm. Ausnahmen bilden auch hier die schon erwähnten Treppen mit Steignng von drei Schichten, wobei in Elbing auf einen Halbmesser von 75 Ctm. 24, int Rathaus in Lübeck auf einen Halbmesser von 55 Ctm. 9 Auftritte kommen.

E. Handläufer.

Zur Unterstützung beim Besteigen der Treppen findet man vielfach an der Spindel einen Strick herabhängen. Am Umfang habe ich nirgends einen ursprünglichen Handläufer angetroffen. Er hätte die enge Treppe noch enger gemacht und seine Verlegung in die Wand, wie es oft bei den Treppen aus Sandstein der Fall ist, war beim Backstein nicht möglich.

F. Untermauerung, a. Vorstufen.

Um die Untermauerung für die Treppen herzustellen, wurde die bereits bekannte Wölbetechnik und die Kunst der Überwölbung von Fenster- und Türnischen in dicken Mauern sinngemäß angewandt und weiter ausgebildet.

Diese älteste Wölbetechnik lernte ich in Heeslingen, Provinz Hannover, aus dem ersten Drittel des

12. Jahrhunderts und in Segeberg 1142—1156 ¹ 2) kennen, die beide keine steinernen Treppen besitzen. In Segeberg³) ist das Gewölbe des Schiffes folgendermaßen hergestellt. Auf eine dichte Schalung ist eine 10 Ctm. starke Gipsmörtelschicht gegossen. In diese sind die Backsteine in unregelmäßiger Anordnung auf den Kopf gestellt. Die sich ergebenden Zwischenräume sind mit Brocken ausgefüllt und über das Ganze ist wieder eine starke Mörtelschicht gegossen, deren Oberfläche glatt verstrichen wurde. Diese Technik wird noch lange ausgeübt. Zum Beispiel lassen die Treppen im Turmunterbau in Prenzlau dies Verfahren deutlich erkennen. (Abbildung 28). Auch in der Marienburg sind die Gewölbe zum Teil auf Schalung in Mörtelbrei ausgeführt, wie die Spuren der Bretter im Mörtel, ja sogar vergeffene und kleben gebliebene Schal-bretter zeigen.

Die Öffnungen im Mauerwerk wurden auf folgende Arten überwölbt: In der Erscheinung ist das Gewölbe immer eine Halbkreis- oder segmentbogenförmige Tonne, der Unterschied beruht in dem Verband der Tonne. Erstens besteht die Tonne aus lauter Läuferschichte», die zum Kämpfer parallel lausen (Abbildung 2 a) und untereinander Verband halten, zweitens sind einzelne Ringe parallel zur Stirn gemauert uird zwar können die Ringe aus Läufern (Abbildung 2 b) oder aus Köpfen (Abbildung 2c) hergestellt sein. Drittens haben wir noch die Einwölbung auf Schwalbenschwanz (Abbildung 2 d). Ob diese Gewölbe auf Schalung ausgeführt wurden, kann ich nicht sagen, da ich keine Spuren fand, die darüber sicheren Aufschluß gaben. Es ist anzunehmen, daß die ersten beiden Arten mit Ausnahme besonders kleiner Spannweiten auf Schalung ausgeführt wurden. Auf Schwalbenschwanz dürfte wohl immer ohne Schalung gewölbt worden sein.

(PrsTfT

to    fe 4VO Mä.

Überwölbiing von Türen und Fenstern.

Abbildung 2.

All diese Techniken wurden nun sinngemäß auf die Wendeltreppen angewandt. Die im ersten Augenblick nahe liegende Ableitung der Wendeltreppenunterwölbung von der Wölbung der gradläufigen Treppen in der Mauerdicke böte keine anderen Grundlagen dar. Außerdem habe ich nirgends eine geradeläufige gemauerte Treppe gefunden, die älter wäre als die älteste Wendet treppe. Infolge des runden Grundrisses ist die Schalung für die älteste Art der Tonne sehr schwierig und man ging bald zu den anderen Arten über, die man von der Überwölbung der Maueröfsnungen herleiten konnte, falls man nicht überhaupt sich selbstständig eine Konstruktion ersann, bei der man mit sehr viel einfacherer Schalung arbeiten oder sogar ganz auf diese verzichten konnte. Genau Beweise für oder gegen Schalung sind recht selten. Das Vorhandensein von Rüstlöchern ist allein noch kein Beweis für Schalung, da bei verschiedenen Treppen, die nach der Art ihrer Konstruktion sicher ohne Schalung ausgeführt wurden, die Rüstung nur dazu helfen sollte, daß man an die Wölbung heranreichen konnte. Bei diesen Rüstungen lag immer das eine Ende des Baumes auf den bereits vollendeten Stufen, das andere im Mauerloch auf.

b. Die ^ilöführuilg der Untermauerung.

Steigertbc Tonnen.

AA. Aus Gußmauerwerk.

Ich erläutere jede Wölbungsart an der Hand eines besonders markanten Beispiels und gehe hier im Interesse der klaren Uebersicht nicht auf Ort und Häufigkeit des Vorkommens ein, was einem späteren Kapitel vorbehalten bleiben soll. Die Zeichnungen geben den Fugenschnitt mehr regelmäßig, gewissermaßen theoretisch idealisiert. Bei den für photographische Aufnahmen meist unmöglichen Raum- und Lichtverhältnissen der Treppen konnte ich leider nur wenig Aufnahmen herstellen, die aber dennoch, wie ich hoffe, die Anschaulichkeit des Gesagten und Gezeichneten unterstützen werden.

Die ältesten erhaltenen Treppen, die ich kennen lernte, sind die in Pronstorf und Süsel aus dem zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts aus Feldsteinen J), die beiden Treppen zum ersten Obergeschoß der Türme des Domes in Lübeck, erbaut zwischen 1173 und 1181²), die beiden Treppen im Dom in Ratzeburg

') Haupt erwähnt noch mehrere Treppen derselben Art und aus derselben Zeit. Da sie alle aus der „Segeberger Kirchenfabrik" stammen, begnüge ich mich mit den zweien, da die anderen auch nicht anders konstruiert sein werden. Auch die oben erwähnte Treppe in Segeberg wird wohl ebenso ausgeführt gewesen sein

²) Hach, (der Dom zu Lübeck 1885) datiert die ältesten Teile des Domes in Lübeck auf die Jahre nach 1173.

Haupt (Äizelinskirchen, S. 166) legt die Erbauung des Lübecker Domes in die Jahre 1160—1170 bezw. 1172.

und die Treppe in der Nordwand des jetzigen Südturmes, der früheren Südwand des ehemaligen einzigen Mittelturmes bis in die Höhe des ehemaligen Turmhauptgesimses der Marienkirche zu Lübeck, alle drei Treppen vom Ende des 12. Jahrhunderts.

Von diesen Treppen sind die im Dom zu Lübeck bei der Erneuerung frisch verputzt und geweißt, so-daß man nichts von der Gewölbetechnik sehen kaun. Jedoch muß die Technik dieselbe sein, wie in Ratzeburg

,5»iTp.nsrh lff.

Treppe in Pronstorf. Abbildung 4.

kn ft bo

ALL

und in der Marienkirche, wie sich M aus der zeitlichen und räumlichen E Nachbarschaft, aus der genauen jp Übereinstimmung der interessanten Jp Grundrißbildung, denselben Maßen y/z und dem ganzen Eindruck ergibt pr (Abbildung 3). Im Dom in Lübeck wie in Ratzeburg ist der Eingang zur Wendeltreppe in der äußeren Laibung des Durchgangsbogens vom Seitenschiff zum Turmuntergeschoß. Die Treppe steigt dann in den Südtürmen rechts, in den Nordtürmen linksläufig mit etwa eineinhalb Umdrehungen bis zu einem kleinen Podest, ändert dann ihren Drehungssinn in das Gegenteil und geht über dem Durchgangsbogen vom Seitenschiff zum Turmgeschoß noch etwa eine halbe Umdrehung weiter, um in der Ostwand des ersten Obergeschosses der Türme zu münden.

i'nrt ptp^

U4

Treppe in Ratzebnrg. Abbildung 3.

Sämtliche Treppen sind in Gnßmauerwerk auf Schalung nach Art des Gewölbes in Segebera ausgeführt, wo die einzige vorhandene Kirche von Bedeutung in dem ganzen Bistum und Umgebung war. Geradezu hervorragend sind die zwei Treppen aus Granitgußmauerwerk erhalten (Abbildung 4). Die ganze Untersicht zeigt noch die ursprüngliche elegante steigende glatt geputzte Tonne, zu deren Herstellung der Segeberger GipsmörtelJ) diente, der jetzt fast härter ist als die Feldsteine. In Ratzeburg ist jetzt meist nur eine ganz unregelmäßig aussehende steigende Tonne zu sehen, die Köpfe und kleine Stücke zeigt, die eine sehr unebene Fläche bilden. Diese Unregelmäßigkeit findet ihre Erklärung darin, daß die Steine in den Mörtelbrei auf Schalung gestellt wurden und natürlich nicht alle gleich nahe an die Schalung tonten. Der Mörtel ist im Laufe der Zeit meist abgefallen, aber an einigen Stellen konnte ich sogar die Größe der Schalbrettchen feststellen, da der durch die Fugen sich pressende Mörtel deutliche kleine Wülste hinterließ. Die Schalbretter hatten eine Größe von etwa 60/17 Ctm. An einer Stelle hat sich auch der Feinputz über dieser Mörtelschicht erhalten, der dann die jetzt sichtbare häßliche Fuge an den beiden Kämpfern deckte. Diese Wölbart reicht im Südturm nur bis zur Höhe der achtunddreißigsten Stufe, dann tritt ein Wechsel in der Wölbetechnik ein und wir lernen die zweite Art der Unterwölbung kennen.

*) In Segeberg durchbricht der Zechsteingips die diluvialen Schichten und bietet ein seit den ältesten Zeiten viel begehrtes Baumaterial von unübertroffener Güte.

BB. Aus mehreren zu den Umfangkämpfern parallelen Läuferschichten und kurzen Segmentbogen

von der Spindel gegen diese Läuferschichten.

i,

vv

wma&k

m.

Mm"

|Wvr

Ä

Mess

pH

Bi

m»

m

m

iit

te

fl

.Ejp

Diese Wölbung hat Ähnlichkeit mit der Technik der einzigen französischen Backsteinwendeltreppe (Abbildung 6), die mir bekannt ist. Wegen der Umkehrung der Treppe ist hier in Ratzeburg (Abbildung 5) der Verband nicht sehr regelmäßig. Der zu Grunde liegende Konstruktionsgedanke ist der, daß am Umfang mehrere zum Kämpfer parallele Läuferschichten ausgeführt werden, zu denen dann senkrecht von der Spindel aus kurze Schichten führen, die man als halbe Segmentbogen bezeichnen kann. Die Bogen sind im einzelnen keilförmig, um den Längenunterschied von Umfang und Spindelkämpfer auszugleichen. Bei allen steigenden Tonnen, welche die Untersicht im Rohbau zeigen, ist die große Schwierigkeit die Lösung der Frage des Ausgleichs dieser Längendifferenz der beiden Kämpfer in einer technisch wie künstlerisch befriedigenden Weise. Die Lösung fällt sehr verschieden aus.

MV

..

LE

c-

Treppe aus dem Hause „Tristran dem Eremiten" zu Tours.

Abbildung 6.

dritten Art der steigenden Tonne aus zu den Kämpfern parallelen Läufern im Verbände mit teilweise gekrümmten Steinen, auf die ich gleich zurückkommen werde.

Am besten ist sie geglückt bei der

Treppe in Natzeburg. Abbildung 5.

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, wie wichtig für die baugeschichtliche Untersuchung eines Bauwerkes die Untersuchung der Wendeltreppen sein kann. Mehrere Male fand ich, daß die Art der Unterwölbung oder die Größe des Spindelsteines plötzlich wechselt, zum Beispiel bei der oben erwähnten Treppe in Ratzeburg, der Chortreppe am Dom in Lübeck, den Treppen 2, 3 und 4 der Marienkirche in Danzig und andere mehr. Es ist klar, daß diese Wechsel in der Ausführung in irgend einem Zusammenhang mit einer Pause in der Bauausführung oder einer anderen Tatsache stehen, die für die Baugeschichte in Betracht kommt. Beispielsweise führen in den Domtürmeu zu Lübeck die beiden Treppen nur ins erste Obergeschoß. Von da ab ist im Nordturm überhaupt keine Steintreppe mehr, im Südturm dagegen führt eine gerade Treppe in der Ost- und Südwand weiter in das zweite Obergeschoß. Da ist es sehr naheliegend, diese Änderung in der Treppenführung mit der Unterbrechung des Baues durch den Sturz Heinrichs des Löwen im Jahre 1181 zu erklären. Äehnliches wird sich auch in anderen Fällen feststellen lassen.

CC. Aus zu den Kämpfern parallelen Läufern im Verbände.

1,1. Äus geraden Steinen.

Das Gewölbe besteht aus einer steigenden Segmenttonne mit einem Stich bis zn 25 Ctm. Dieser Stich ist gemessen in einem Bogen, dessen Sehne ein wagerechter Treppenhalbmesser ist und dessen Ebene senkrecht zur Umfangkämpferlinie steht. Die Tonne ist aus zum Umfangkämpfer parallelen Läuferschichten hergestellt.

fi

'M

Treppe in Greifswald, St. Marien Annenkapelle.

Abbildung 7.

(Abbild. 7). Im Verband bedeutet hier nicht Steinverband im gewöhnlichen Sinne, sondern soll heißen, daß nicht Fuge auf Fuge kommt. Ein regelmäßiger Verband ließe sich schon wegen der verschiedenen Länge der einzelnen Schichten nicht durchführen. Je näher die Schichten zum Mittelpunkt liegen, desto kleiner ist der Halbmesser ihrer Rundung in der Grundrißprojektion und desto mehr muß die Fuge zum Ausgleich zwischen den Steinen dienen. Auch greift die Tonne recht weit hinter der Spindel an, um den Spindelkämpfer nach Möglichkeit zu verlängern. Ganz streng läßt sich das Prinzip jedoch nicht durchführen, da die Fugendicke nicht über ein gewisses Maß wachsen darf. Es werden daher die untersten Steine einzelner innerer Schichten, die nicht mehr genau parallel zum Spindelkämpfer laufen, etwas schräge gehauen (Abbildung 7). In einem Falle (in St. Jakob in Greifswald) war bei jeder Geschoßhöhe ein wagerechter Rollschichtbogen in die steigende Tonne eingefügt, sodaß dann die Wölbung wieder neu und ' ohne Verhau beginnen konnte.

8,2. Aus teilweise^ gebogenen Steinen.

tr

IX

■1

L/ .

Treppe in Lübeck, St. Jakob

Abbildung 8.

Dem Übelstande des Verhallens der Steine begegnet diese Wölbungsart in der vollendetsten Weise (Abbildung 8). Bei den innersten drei bis fünf Schichten, je nach Größe der betreffenden Treppe, sind Formsteine für die der Spindel am nächsten liegenden Schichten verwandt. Die Bezeichnung Formsteine erweckt eine falsche Vorstellung, denn es ist ein ganz gewöhnlicher Stein genommen, der in noch grünem Zustande etwas verdreht wird, sodaß seine zwei Lagerflächen hohl, bezeichnungsweise gewölbt werden. Die Ansichtfläche, die er zeigt, ist ebenfalls etwas gewölbt, die Rückseite wieder hohl, während die Köpfe normal bleiben. Ich habe selbst in der Ziegelei versucht, aus normalen Steinen durch Verdrehen diesen Formstein herzustellen, und erhielt einen entsprechenden Stein.

f r"

-4

LU

ivt

Treppe iu Chorin, Kloster.

Abbildung 9.

— 12

DD. Aus keilförmigen Läuferringen.

Das Gewölbe dieser steigenden Tonne ist aus einzelnen Ringen hergestellt (Abbildung 9). Jeder Ring zeigt (in diesem Falle sechs) Läufer, alles normale Steine, nur die der Spindel am nächsten befindlichen Steine sind etwas kürzer gehauen, sodaß die beiden entsprechenden Kämpferpunkte immer auf einem wagerechten Halbmesser liegen.

EE. Aus Ringen von Köpfen abwechselnd mit einer Keilschicht.

"1

-:r:z

mm*

wm

fl

Auf demselben Gedanken beruht die Konstruktion, bei welcher der Ring statt der Läufer Köpfe zeigt (Abbildung 10). Da bei den Köpfen ein Zuhauen schlecht möglich ist und überhaupt jeder Verhau vom Übel ist, wird die Längendifferenz der beiden Kämpferlinien durch Keilschichten ausgeglichen. Um einen innigen Zusammenhang der Tonne mit der Spindel zu erreichen, bindet jedesmal der zweite Spindelstein in die Tonne ein, hier ist es immer der in der Setzschicht liegende Stein.

Sehr oft wurde der Ausgleich auch dadurch hergestellt, daß die dem Umfang zunächst liegenden Köpfe nicht als Flach- sondern als Rollschicht vermauert wurden (Abbildung 11); dann kamen die Köpfe als Flachschicht, und nur ab und zu wurden noch kleinere Brocken zum Ausgleich nötig. Diese Ausführung erfordert entschieden am wenigsten Verhau und ist daher wohl die technisch einwandfreieste. Die einzelnen Schichten liegen nicht immer wagrecht, sondern fallen bald nach außen, bald nach innen ein bis drei Schichten, ohne daß sich eine Regel dafür aufstellen ließe.

«Ol

j.

- Vs

\w2m

Treppe in Eldena, Kloster. Abbildung 11.

FF. Aus mehreren Bogen und großen Keilstncken.

Treppe in Thorn, St. Jakob. Abbildung 10.

Eine weitere Variation der steigenden Tonnen ist wohl die jüngste Art, denn sie ist am wenigsten schön und läßt schon einen gewissen Rückgang der Technik erkennen (Abbildung 12). Senkrecht zum Umfangkämpfer gehen mehrere stäche Bogen aus Läufern zur Spindel, die keinerlei Verhau zeigen. Die Bogen setzen an der Spindel bedeutend tiefer an als am Umfang. Im gezeichneten Falle drei bis vier Schichten, in Pomm. Stargard sogar acht bis zehn Schichten. Die Keilschichten kommen bei dieser Art immer erst nach drei oder vier solcher flachen Bogen, find also zusammengezogen und daher auch mit etwas stumpferer Spitze. Es sind gewiffermaßen dreieckige Ausschnitte aus einer flachen Tonne, die zwischen die einzelnen Bogen gespannt sind.

Die Herstellung erfordert nicht mehr so viel Geschicklichkeit, denn je größer der Höhenunterschied der Kämpfer ist, desto steiler sind die einzelnen Bogenschichten. Während des Mauerns wird daher nur bei den letzten Steinen die Klebekraft des Mörtels mit benutzt, während alle anderen infolge der reichlich vorhandenen Unterstützung in ihrer Lage bleiben. Zwischen diesen letzten beiden Arten von steigenden Tonnen läßt sich die Grenze nicht immer scharf ziehen. Bald werden in der ersten Art auch einzelne Läufer

mit vermauert, bald fallen bei der zweiten Art die Läuferschichten ganz weg, sodaß nur die dreieckigen steigenden Tonnenstücke übrig bleiben, wie es Abbildung 13 und 14 besonders schön zeigen.

ITT IT M

rn⁻

TTT

L.

Uw-

4-

MW

Treppe in Nenbrandenbnrg, St. Marien, Chorseite. Abbildung 13.

--- «2-3 °

Treppe in Königsberg i. d. Nenmark, St. Marien. Abbildung 12.

Treppe in Nenbrandenbnrg, St. Marien, Chorseite.

Abbildung 14.

"f

!;

ti

ITT

■EL

’iMT

-I

2. Untermauerung aus einzelnen gewölbten Elementen.

AA. Einzelne Dreieckstonnen mit wngerechtem Scheitet.

Hiermit lernen wir eine weitere Art der Treppenunterwölbung kennen, die auch eine Tonne, aber mit wagerechtem Scheitel benutzt. Die ältesten Treppen im Lande der preußischen Ordensritter sind mit einzelnen Tonnen nnterwölbt, die sicher auf Schalung hergestellt wurden (Abbildung 15). Die Tonnen sind so groß gemacht wie möglich, da das die Schalung vereinfacht. Die Notwendigkeit, an der Stirnseite der Tonne noch die nötige Kopfhöhe bei möglichst großer Tonne zu haben, führte auf die Anwendung von Fasensteinen. Auf eine Umdrehung kommen vier bis fünf solcher Dreieckstonnen.

eite

i rfxi 3

!.....I

r ti

LU

utlyI

T1 ...........t

öSFti

BB. Einzelne Rollschichtbogen.

vf

Treppe im Tom in Knlmsee. Abbildung 15.

Diese Art ist wegen der einfachen Ausführung eine der sehr häufig angewandten (Abbildung 16). Es sind ebenso viele einzelne Bogen wie Stufen vorhanden.

Auch hier besteht kein Zusammenhang zwischen Stufe und Untermauerung. Daß

die Anzahl der Bogen und Stufen gleich ist, Treppe in Thorn, St. Marien.

Abbildung 16.

kommt daher, daß jeder Bogen und jede Stufe am Umfang die gleiche Tiefe, meist die eines Steines, besitzt, da die Steigung der Stufen und der Untermauerung parallel sein muß. Der Bogen ist als Rollschicht mit geringem Stich gemauert. Seine Kämpfer liegen bald mit der Oberkante, bald mit der Mitte der Stufe auf einer Höhe. Diese Bogen wurden ohne Schalung gemauert. Die Hälfte der Steine, von der Spindel an gerechnet, ist immer durch den darunter liegenden Bogen so weit unterstützt, daß sie keiner Schalung bedürfen, da die Bogen, ebenso wie die Stufen nach der Spindel zu keilförmig schmal werden. Die äußersten beiden Steine, die einzigen, die überhaupt keine Unterstützung auf dem darunter liegenden Bogen haben, finden am schrägen Widerlager Halt. Die noch übrigen Steine, die alle noch etwas unterstützt sind, lassen sich dann leicht freihändig einfügen. Der schwierige Punkt lag am Umfangkämpfer, denn da der Stich der Bogen nie sehr groß ist, höchstens 20 Ctm., so ist die Kämpferfuge sehr steil, und man ist allzu sehr auf die Klebekraft des Mörtels angewiesen.

Dem wurde auf sehr sinnreiche Weise abgeholfen, indem man den einen Kämpfer tiefer legte, wie es Abbildung 17 zeigt. Durch den tiefer liegenden Umfangkämpfer wird die Lagerfuge weniger steil, und die

äußersten Steine können weniger leicht herabgleiten ehe der Bogen geschlossen ist. Für die übrigen Steine ändert sich nichts. Liegt der Spindelkämpfer tiefer, so sind es die Steine gleich hinter der Mitte, die an und für sich höchstens bis zur Hälfte unterstützt sind, die den Vorteil der flacheren Lage haben, während sich bei den ersten Steinen am Umfangkämpfer nichts ändert. Diese Tieferlegung des Kämpfers habe ich nur in Danzig und Greifswald gefunden, und zwar lag zweimal der Spindelkämpfer, viermal der Umfangkämpfer eine Schicht, einmal der Umfangkämpfer zwei Schichten tiefer. Vierundvierzig Treppen hatten wagerechte Kämpfer. Von diesen Treppen mit verschieden hohen Kämpfern stammt die älteste am Turm der St. Katharinenkirche in Danzig, sowie die Treppe an der Westseite des nördlichen Seitenschiffes von St. Nicolai in Greifswald aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts, die anderen aus dem 15. Jahrhundert.

Sehr oft sind bei diesen Bogen Profilsteine verwendet, um eine bessere Kopfhöhe zu erzielen, meistens der einfache Fasenstein, für den auch manchmal besondere Anfängersteine geformt wurden. Ab und zu kommt auch eine Hohlkehle oder ein Rundstab vor, der allerdings nur Zierde und keine Verbesserung der Kopfhöhe war.

Ein weiteres Aushilfsmittel, um die äußersten Steine am Umfangkämpfer wenigstens etwas zu unterstützen, ist dieses, daß man die Bogen etwas ineinander schiebt, sodaß sich die äußersten Steine etwa ein Drittel überdecken. Da infolgedessen auch der Auftritt nur noch zwei Drittel eines Steines, ca. 20 Ctm., beträgt, so ist diese Bequemlichkeit der Herstellung mit einem sehr schlechten Steigungsverhältnis erkauft.

ET

-Ll_.

lin

-J

Tl

..

TT T !

TT

ET

77

in

"1

-J

3.2*--

Treppe 5 in St, Marien zn Danzig Abbildung 17.

CC. Einzelne Flachschichtbogen.

Etwas anderes ist es, wenn man die Bogen aus Flachschichten mauert. Dann kann man die äußersten Steine sich sogar bis zur Hälfte überdecken lassen, hat in zwei Bogen nur eine Höhe von zwei Schichten erreicht und außerdem einen Auftritt von einer vollen Steinlänge erhalten. Abbildungen 18 und 19 bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Auch hierbei kommt die Verwendung von Profilsteinen zur Verbesserung der Kopshöhe vor. Ebenso finden wir die ungleichmäßigen Kämpfer. Einundzwanzig Treppen haben wagerechte und acht Treppen verschieden hohe Kämpfer (Abbildung 19). Ein besonders auffallendes Beispiel der Tieferlegung des einen Kämpfers stellt Abbildung 20 dar, die Treppe der Franziskanerkirche in Tangermünde

'I.......f.........n

rr

ixu

BTT l m i II i I n

___i

TTTT

TT

11

mit

-j

tTT

rr

L_

fi i i i .1 I ! ......I.....Ifl

W;

WWW

HHHHH

Treppe in Tanqermünde, Neustädtertor. Abbildung 18.

Treppe im Franziska« erkloster zn Tangermünde. Abbildung 20.

Treppe im Lteintortnrm zu Brandenburg.

Abbildung 19.

von 1438, bei der die ersten Steine an der Spindel, um den Verhau zu vermeiden, je zwei Bogen gemeinsam sind. In St. Stephan ebenda greift der Spindelstein wie bei den steigenden Tonnen aus Pingen von Köpfen abwechselnd mit einer Keilschicht und bei dem Kragsystem, etwas zugehauen in jeden zweiten Bogen ein. Interessant ist der Versuch in St. Johann in Lüneburg durch einen Kragstein, auf dem der Umfangkämpfer beginnt, die Spannweite etwas zu verringern.

5. Das Uragsfstem.

Die letzte Art der Untermauerung der Treppen ist die durch das Auskragen (Abbildung 21 und 22). Die Raumüberdeckung durch Auskragen war schon immer bekannt, denn schon bei den Griechen und Römern finden wir diese Konstruktion. Man ist nun nicht etwa auf das Kragspstem verfallen als Folge der Flachschichteinzelbogen, bei denen der Stich nur gleich Null ist, da dann die Fugen immer noch nach einem Mittelpunkt gehen müßten, vielmehr diese Kragkonstruktion ist als eine ursprüngliche Erfindung anzusehen, wie alle anderen Konstruktionen. Die Konstruktion ist so einfach, daß die Abbildungen keiner Erklärung bedürfen. Alan kragte die Steine einfach so weit als möglich aus, und so ergibt sich das meistens gemessene Umfangsmaß der Untersicht von einem halben Stein. Aehnlich wie in Lüneburg hat man in Hannover in der Marktkirche den ersten Stein am Umfang noch unterstützt durch einen aus der Wand etwa ein Drittel Steinlänge weit hervorgestreckten Kragstein.

Die Spindelsteine greifen meistens wechselweise in die Untermauerung und in die Stufen ein, mehrmals greifen sie immer in die Untermauerung ein. Eine Schalung ist nie angewandt, da man diese Treppe ja auch ohne Mörtel ausführen könnte.

In einigen Fällen war man wohl nicht geschickt genug, die Auskragung mit gerader Stirn herzustellen, denn die Untermauerung ist zum Beispiel in Danzig, wie die Grundrisse Abbildungen 21 und 22 zeigen, im Verhältnis zu Bardowieck unnötig stark, sodaß die Kopfhöhe bei gerader Stirn zu knapp geworden wäre. Man erreichte eine genügende Kopfhöhe, indem man die Kragschicht zurückbog, ungefähr am äußeren Drittel, wo man immer geht. So erhielt man die ungefähre Erscheinung einer steigenden Tonne.

Diese Scheintonne wurde dann in der Marienkirche in Pomm. Stargard und in St. Jakob in Stettin vollständig erreicht, indem man schräge Steine anwandte (Abildung 23), deren Schräge ungefähr der Steigung des Tonnenscheitels entspricht. Die Übergänge nach den beiden Kämpfern, richtiger gesagt den beiden Enden der wagerechten Kragschicht werden dann mit gewöhnlichen Steinen und mit Hilfe der Fugenstärke, die ein geringes Schrägstellen der Steine erlaubt, hergestellt. Jeweils sind die zwei oder drei innersten und äußersten Steine an Spindel und Umfang gewöhnliche, die anderen schräge Steine. Ich konnte diese überraschende Tatsache dadurch feststellen, daß mitten im Gewölbe in Stargard einige Steine fehlten, sodaß ich die Schräge genau messen konnte.

r¹

L„

:5

rj

L,

Ii!

m

TPH

rnri !

TT!

ü 11 Milli

jLL ,.i......::L. :..l: j

i.

r-J

r-J

TI il

tä

_____j.

vs

-j

TT i i I

l±l

rr-rt

hi i 7ii

„J

-J

Mil 1 I

LI

ITM

TI I I 11

33?

']

i' I Ii

x~T

TT

TT

.L LJ

1,1,lX

L-r

\\\ j

L„

! £ ft

EBä

-45'

-fi

Treppe in Bardowieck, Treppen 2, 8, 4 in St, Marien in Westseite Abbildung 21.

Danzig. Abbildung 22.

Treppe tu St. Jakob in Stettin, Turm.

Abbildung 28 .

In Stettin war dann aus der Uebereinstimmung der Erscheinung und dem Mangel jeder Keilschicht, die bei einer richtigen Tonne auftreten müssen, leicht ebenfalls die Verwendung des schrägen Formsteines zu konstatieren. Auch ist ja Stargard von Stettin nicht so weit entfernt, daß nicht der Einfluß der einen Kirche auf die andere anzunehmen wäre. In Greifswald, St. Marien, Nordwestecke des Turmes, in Pasewalk, St. Marien in der Turmtreppe, und in Prenzlau, St. Marien in den oberen Turmtreppen fand ich ebenfalls eine solche Scheintonne, die aber ganz aus geraden Steinen, die mehr oder weniger schräg gestellt sind, ausgeführt war. Da naturgemäß dann im Scheitel auf eine bestimmte Anzahl Schichten gegenüber den Rändern der Tonne, die von den als Flachschicht vermauerten Steinen gebotene Ansichtsfläche zu kurz wird, so sind ab und zu in der Scheitelpartie einige Steine als Rollschicht zum Ausgleich der Längendifferenz vermauert.

4- Unterwölbung der polygonalen und viereckigen Treppen.

TT

GMB

'T-.Tv

fl

Ti

TT

r~~T

i®

ä——.. . M.X •

m

J| ^ TTTf T

Ä-ffiE

pfTTT

TH

WmmEMW

■BW W

Ti

T~T

:Vt;

TZ

E,

Mt

1......1 i

TT

"i

bS:

5?

TT

Treppe in Pranst, Chor. Abbildung 25.

,sF

,T

Treppe im Dom zu Pelplin. Abbildung 24.

Die Unterwölbung der polygonalen Treppen ist aus Abbildung 24 zu ersehen. Von der Spindel aus gehen senkrecht zur Wand vier Gurtbogen als Rollschicht gemauert mit einem Stich von ea. 20 Etm., die mit einer geringen Ausmauerung, die aber nie in die dahinter liegende Tonne eingreift, zur Erreichung des ebenen Stufenauftritts versehen sind. Dies ist die einzige Wölbungsart der Backsteinwendeltreppen, bei der ein direkter Zusammenhang zwischen Stufe und Untermauerung besteht und dann nur bei vier Stufen von zwölf. Von diesen Gurtbogen zur Wand spannen sich nun richtige Flachtonnen, die bei achteckigem Grundriß an einen: Ende entsprechend schräge in die Wand schneiden oder bei denen bei viereckigem Grundriß beide Kämpfer wagerecht und gerade sind. Auf diese Tonnen wurden dann die weiteren Stufen wie sonst auch ausgemauert. Die Anwendung von Fasensteinen bient wieder zur Verbesserung der Kopfhöhe. Die Tonnen in Pelplin, Oliva und Dirschau sind im Verbände gemauert und auf einer durchgehenden Schalung ausgeführt, da an den Kämpfern die Tonnen ein bis zwei Ctm. innerhalb der Mauerflucht ansetzen, sodaß Platz für die Auflager eines leichten Lehrgerüstes war. Bei viereckigem Grundriß wurde dieselbe Konstruktion angewandt, manchmal auch auf die Gurtbogen verzichtet. Bisweilen ist die Tonne auch aus einzelnen Läuferringen hergestellt. In der Treppe in Pranst (Abbildung 25) ist die Tonne in zwei einzelne Ringe, je ein Läufer tief, zerlegt. Bei ihr ist noch weiter interessant, daß die Gurtbogen von der Spindel zur Wand bald als Rollschichtbogen gewölbt sind, bald aus zwei Flachschichten übereinander ausgekragt stirb,

18 —

Eine weitere Art, die viereckige Tonne zu überwölben ist die Anwendung von steigenden Tonnen. Auch hierbei ist der Gurtbogen von der Spindel zur Mauer bald ausgeführt, bald nicht vorhanden (Abbildung 26,

27, 28 und 29). Irgendwelche Regel läßt sich über die Verwendung des Gurtbogens nicht aufstellen. Für den Verband dieser steigenden Tonnen kommen alle möglichen Verbände in Betracht, als da sind:

Läufer im Verbände parallel zum Kämpfer auf Schalung in Mörtelbrei, Ringe aus Köpfen mit einzelnen Läufern senkrecht zum Kämpfer und am häufigsten die Einwölbung auf Schwalbenschwanz. Die jüngsten Backsteintreppen in Wohnhäusern unterwölben ihre Läufe mit steigenden Tonnen und die Podeste mit Kreuzgewölben. Zu sehen ist von dem Material nichts mehr.

werden geputzt und mit d ies em plastischenMaterial die reichsten Gewölbe angetragen, deren schönstes Beispiel wohl die Treppe im sogenannten Löwenschloß in der Langgasse in Danzig bietet.

~~TT

w-

rj

KI

vZ

ZI

TT

r_.s:

Die Gewölbe

Treppe im Stargardertor, Neubrandenburg. Abbildung 26.

Gr. Die Spindel.

Der Mittelpunkt jeder Wendeltreppe wird durch die Spindel gebildet, die der Untermaurung als zweites Widerlager dient. Bei den Wendeltreppen aus Backstein ist die Spindel immer ein selbständiges Gebilde das mit seltenen Ausnahmen ebenfalls aus Backstein hergestellt ist. Sie ist nie

Danzig, Stockturm. Abbildung 27.

v7z/zaz7/za

Prenzlau, untere Turmtreppe. Abbildung 28.

Prenzlau, untere Turmtreppe.

Abbildung 20.

aus einem Stück mit der Stufe oder der Untermauerung wie bei den Sandsteintreppen !). Verschiedene Spindelformen zeigen die Abbildungen 30, A bis 0, 31, 32, 13 und 14.

Die Spindeln sind meistens durch den langjährigen Gebrauch, da man beim Abwärtsgehen fast regelmäßig mit der inneren Hand an der Spindel entlang gleitet, mit einer Art Politur überzogen, die sich oft erst bei genauem Zusehen nicht als ursprünglich herausstellt. In einigen Treppen hat man glasierte Steine zur Spindel verwandt, deren Farben braunrot oder dunkelgrün sind. Ich fand diese glasierten Spindeln im Klimeck in Graudenz, in Lübeck in zwei Treppen in St. Peter, im Rathause, in einer Treppe in St. Katharinen, in Mölln, und in Stade in der St. Wilhaldikirche. An einer Treppe in St. Johann in Lüneburg fand ich eine Fabrikmarke in den Spindelstein eingedrückt, das einzige Beispiel der Art. (Abbildung 30 D).

Die Schichthöhe der Spindelsteine ist immer gleich mit der Schichthöhe der anderen Steine. Ausnahmsweise zwei Schichten hoch sind die Spindeln im Klimeck in Graudenz, in Danzig in St. Marien, Treppe 5, in Kulm in der katholischen Pfarrkirche und in Neubrandenburg in St. Marien in den Treppen der Chorseite. In Danzig fand ich eine Spindel aus Kalkstein in Treppe 6 der Marienkirche, die ganz wie eine Spindel aus Backstein gearbeitet war, nur die Länge des Schwanzstückes (siehe unten) mar größer, bis zu 55 Ctm. Die Höhe betrug ein und zwei Schichten. Die Sandsteinspindeln in der Peinkammer zu Danzig (Abbildung 31), sowie die im untersten Teil der Turmtreppe von St. Marien in Berlin (Abbildung 32) sind ebenfalls zwei Schichten hoch.

Die ältesten Spindeln sind als kleine Säulen aus zwei oder mehr Formstücken ausgemauert und haben keine Verbindung mit der Stufe oder deren Untermauerung. Die ältesten dieser Säulen im Doni zu Ratze-burg (Abbildung 30 A) und Lübeck sind noch recht dick, sie haben einen Durchmesser von 42 Ctm., sodaß der große Halbmesser der Treppe zum Teil von der dicken Spindel eingenommen wird. Die Spindeln bestehen aus Formsteinen, die jeder ein Viertel der Spindeln bilden. Der vierte Stein fehlt immer, da in dem dadurch entstehenden, einspringenden Winkel die Untermauerung besser eingreifen kann, als wenn die Spindel voll wäre. Alle ein bis zwei Schichten verschieben sich die Fugen entsprechend der Steigung des Spindelkämpfers. Die jüngeren Säulenspindeln in Lehnin, Kolbatz (Abbildung 30 B), Oliva, Stade, Hamburg, St. Katharinen, Frankfurt a. O. St. Marien sind schon schlanker, sie haben nämlich 26, 26, 36, 26, 29, 24 Ctm. Durchmesser.

Eine weitere Spindelform zeigt Abbildung 30 C—F. Der Durchmesser der Rundung wechselt zwischen 6 und 18 Ctm., am häufigsten sind die Maße 12, 13 und 14 Ctm. entsprechend dem Kopfmaß des am Bau verwandten Backsteines. Das gerade Stück des Spindelsteines nenne ich das Schwanzstück. Seine Länge ist ebenfalls so bemessen, daß die Gesamtlänge des Spindelsteines gleich der Länge eines normalen Backsteines ist. Die eine Kante des Schwanzstückes geht meist auf Mitte der Rundung und die Seiten sind parallel. Da sich dadurch oft unangenehm dünn ergebende Schwanzstück wurde haltbarer angefertigt durch Verwendung der Form Abbildung 30 J, K und M, wovon ich die letztere nur einmal in Hannover fand, aber nicht als Spindelstein ansehen möchte, ebenso wenig wie den nur einmal in St. Marien in Stralsund bei den vier Türmchen an den Giebeln des westlichen Querschiffes vorkommenden Spindelstein (Abbildung 30 0). Sehr bemerkenswert ist der Spindelstein (Abbildung 30 N) von den Chortreppen in St. Marien zu 9Zeu= brandenburg. Er ist aus dem trockenen Tonblock mit dem Meißel ausgearbeitet, ganz wie eine Werkstein-spindel, wie ich sie in dem untersten Teil der Turmtreppe in St. Marien zu Berlin völlig mit dieser aus Neubrandenburg übereinstimmend fand (Abbildung 32).

9 Bei den schon mehrfach als Ausnahmen erwähnten Treppen in Pronstorf und Süsel ist die Spindel folgendermaßen. In Pronstorf ist überhaupt keine eigentliche Spindel; die innersten Steine jeder Stufe, die nicht rechtwinklig nach der Untermauerung zu sind, sondern einen Winkel bon etwa 60—80 Grad mit der Stufenvorderkante bilden, berühren mit der innersten Kante die gedachte Axe der Treppenhöhlung. Da dies aber nicht sehr genau geschieht, entsteht ein hohles Auge von etwa 10 Ctm. Durchmesser (Abbildung 4). Bei der Treppe in Süsel sind die innersten Steine geschickt ausgesucht oder eine Kleinigkeit behauen, ungefähr nach Art der Spindel Abbildung 30 G und H und dieser rohe Kern ist dann mit Mörtel so lange ummantelt, bis eine schöne runde Spindel von 16 Ctm. Durchmesser entsteht, welche die Stufenvorderkanten berühren und die Untermauerung auf der Mitte trifft.

Um einen Verband mit der Stufe zu erzielen, wird der Spindelstein abwechselnd ganz oder etwas abgehauen vermauert.

" —7t

63

38!

FC

;u|£jw

r3->0Mki.

19 .1 io.

CJ

Treppe in der Peinkammer tu Danzig.

Abbildung 31.

Wenn es die Art der Unterwölbung zuläßt, greift das Schwanzstück der Spindölsteine abwechselnd in die Stufe und in die Untermauerung ein, um einen guten Zusammenhang zwischen Spindel und der ganzen Treppe zu erzielen. Als Ausnahme greift der Spindelstein der Turmtreppe der Marktkirche in Hannover immer in die Untermauerung ein.

ss>>

1t

ii

TN

'X

Der Spindelstein mit der als Dreiviertelkreis hervortretenden Spindel wird auf zwei Arten verwandt. Einmal so, daß die Stufenflucht auf Mitte Spindel geht, was jsi- meistens der Fall ist, oder umgedreht, sodaß die Stufenflucht zur Berührenden an die Spindel wird. Die Untermauerung setzt meistens auf Mitte Spindel an, nur bei der zweiten Verwendungsart

Abbildung 32.

des Spindelsteines greift Treppenanfang in St. Marie» in Berlin, sie immer hinter der Spindel an.

bH—t--i—t—

Verschiedene Spindeln.

Abbildung 30.

Die dritte Spindelart (Abbildung 30 O und H) bietet in ihrer Verwendung nichts Neues. Die Stufenflucht geht immer als Berührende an die Spindel, und die Untermauerung greift in der Mitte oder an der Hinterkante der Spindel an. In St. Johann in Marienburg traf ich auch den bei einer runden Treppe einzigen Fall, daß überhaupt kein besonderer Spindelstein verwendet war, sondern einfach zwei gewöhnliche Steine als Spindel dienen. Diese gewöhnlichen Steine konnte man aber nicht wie einen runden Spindelstein bei jeder Stufe eine Kleinigkeit weiter drehen, da sonst eine ganz mit unregelmäßigen Vorsprüngen bedeckte Spindel entstanden wäre, die man garnicht anfassen könnte. Daher sind die Steine nur alle 90 Grad gedreht, sodaß die Spindel ein kleiner viereckiger Pfeiler wird, dessen Seitenlänge gleich einem Stein ist. Die Stusenvorderkante bildet nur viermal Berührende an die Spindel, sonst laufen die Vorderkanten in wechselnden Winkeln an die Spindel heran.

Bei polygonalem Grundriß ist die Spindel meist aus zwei Fasensteinen hergestellt (Abbildung 24). In Praust (Abbildung 25) ist ein gewöhnlicher Stein verwandt, sodaß die Spindel ein schlankes Pfeilerchen von der Kantenlänge eines halben Steines ist. Bei den viereckigen Treppen mit größeren Dimensionen wird die Spindel zu einem großen Mauerpfeiler mit Seitenlangen bis zu 1,55, hier werden dann manchmal die Kanten gebrochen oder abgerundet.

In der Pfarrkirche in Frauenburg, Ostpreußen war zur Spindel ein Rundstabprofil verwandt, dessen äußere Ecke einfach abgeschlagen wurde, um den Stein für den Zweck einer Spindel brauchbar zu machen (Abbildung 30 L).

Eine offene Spindel, wie sie bei den Sandsteintreppen so häufig vorkommt, habe ich nicht gefunden.

¹

) Bei Saiidsteintreppe» ist dies auch nicht der Fall, sondern dort gilt die Regel, daß das Anftrittmaß ein rundes Fuß- iiitb Zollmaß ist, ganz wie hier die Backstcinlange. Eine Ausnahme bilden nur die Treppen mit Wangensänlen. < Rauscher).

²

-) Rauch: Die Kirche zu Segeberg. S. 39.

³

) Rauch. S. 16.

H. Anfang und Ende der Treppe.

Der Anfang der Wölbungsarten am Fuße der Treppen ist verschieden. Wenn als Zugang zur Treppe erst eine dicke Mauer durchbrochen werden muß, so geht die Wölbung des geraden Teils einfach in die gewendelte Wölbung über. Hierbei sind meist in diese geraden Teile schon Stufen gelegt. Es kommt nun oft vor, daß etwa die geraden Stufen mit steigender Tonne überwölbt sind, während die Wendeltreppe anders, zum Beispiel mit Einzelbogen überwölbt ist. Abbildung 33 sucht zu zeigen, wie der gerade Teil mit einer steigenden Schwalbenschwanztonne überwölbt ist, die dann am

■v

Treppenanfanfl in St. Peter in Stendal.

Abbildung 33.

obersten Rande des Bildes in die steigende Treppentonne aus fallenden Läuferschichten mit großen Keilen übergeht. Tritt die Treppe erst innerhalb der Treppenhöhlung an, so beginnt die Unterwölbung in ungefährer Kopfhöhe auf einer bis dahin hochgemauerten Wand (Abbildung 32).

Am oberen Ende geht die Treppe häufig ohne weiteres durch die Mauerstärke weiter in das Innere des Turmes oder des Dachbodens; bald als gerader Gang, bald als gerade Treppe. Ganz verschieden geht auch hier, wie unten, die Wölbung der Treppe mit oder wechselt in der Technik.

Um die notwendige Höhe zu erreichen, wird oft der letzte Teil der Treppe in einer Art uud Weise gezogen und gedreht und der Auftritt der Stufen geändert, daß die Besteigbarkeit sehr darunter leidet. Wenn die Treppe jedoch richtig aufhört (Abbildung 36, Danzig-St. Marien), indem ein größeres Podest angeordnet ist, das dann so groß gemacht wird, als es die Untermauerung, die in der gleichen Art und Steigung weiter geführt wird, bis sie am äußersten Rande des Podestes noch eben überniauert ist, gestattet, so erfordert das Treppenhaus eine Decke. Oft sieht man einfach in die hölzerne Dachkonstruktion, ebenso oft ist eine gewölbte Decke vorhanden. Diese hat meistens die Form einer Kugelkappe oder eines Klostergewölbes, wenn sie sich eng an die Form der äußeren Massivpyramide anschließt. Die Wölbung wird entweder durch richtiges Wölben geschloffen oder auch durch einfache Auskragung. Bei den jüngeren Treppen fand ich einigemale die Kappen geputzt und Rippen oder Zellengewölbe vorgeputzt (St. Trinitatis in Danzig, Südosttreppe). Recht oft geht auch die Treppe noch ein Stückchen weiter, nachdem die beabsichtigte Höhe erreicht ist, und hört dicht unter dem das Treppenhaus schließenden Gewölbe oder dem Dach einfach ohne Podest auf, indem auf die Untermauerung so lange Stufen ausgemauert werden, als es geht. Ich weiß dafür keine andere Erklärung zu geben, als daß man sich damit eine billige und vor allem zu Reparaturen immer vorhandene Rüstung unter dem abschließenden Gewölbe oder Dachstuhl verschaffen wollte, da in den fertigen Treppen das Arbeiten mit längeren Rüsthölzern so gut wie ausgeschloffen ist.

Podeste sind bei Wendeltreppen immer eine schwierige Sache. Bei den Treppen aus Sandstein gibt es verschiedene Mittel, um die Schwierigkeit der sich durch Podeste verringernden Kopfhöhe, ganz abgesehen von den ästhetischen Verwickelungen, zu umgehen.')

licjgy.

Bei den meist in Sakralbauten liegenden Backsteinwendeltreppen sind naturgemäß nicht so oft und in so regelmäßiger Folge wie bei den öfters in Wohngebäuden liegenden Sandsteinwendeltreppen Austritte notwendig. Es hat sich daher nicht wie bei diesen eine feste Art und Weise der Podestkonstruktion entwickelt, man hilft sich vorkommenden Falls durch Hineinziehen der Stufen in die Türlaibungen und Ausnischen der Mauer (Abbildung 34 u. 35, Buxtehude und Eberswalde), oder durch ein geringes Ändern der Auftrittbreiten. Wenn man bei drei oder vier Stufen den Auftritt jedesmal einige Zentimeter kleiner macht, so kann man dann die eine Stufe so viel breiter machen, daß sie als Podest angesehen werden kann. Bei der völligen Trennung der Untermauerung von den Stufen ist diese kleine Änderung der Stufenbreiten ohne Schwierigkeit ausführbar. Ebenso hilft man sich, wenn von der Haupttreppe eine Nebentreppe abzweigt. Ein richtiges Podest traf ich nur in der St. Wilhadikirche in Stade, in der Peinkammer in Danzig und in der Turmtreppe von St. Katharinen zu Brandenburg. In Stade hatte es eine Breite von 2 Stufen und in der Untersicht merkte man eine fast verschwindende Neigungsänderung des Kämpfers erst, wenn man wußte, daß darüber das Podest lag. In Danzig war das Podest fast gleich einem Viertel des Kreisumfanges. In der Untersicht zeigte sich das, indem die einzelnen Bogen der Unterwölbung am Rande statt der normalen Tiefe von 40 eine solche von 60 Ctm. annahmen, auch ändert sich dementsprechend die Kopfhöhe, bleibt aber immer wegen des großen Halbmessers sehr reichlich. In Brandenburg sind die Podeste kleiner, in der Untersicht wächst ebenfalls das Maß der Bogen von 14 bis zu 22 Ctm.

Abbildungen 34—36.

Ein sehr geschickter Ausweg, die Podeste zu umgehen ist der, daß man die Treppen in jedem Geschoß in einer anderen Ecke der Umfassungsmauer unterbringt. Das läßt sich aber nur bei Treppen anwenden, die völlig in der Wandstärke liegen, also einen ziemlich kleinen Halbmesser besitzen. Besonders schöne Beispiele hierfür fand ich in Tangermünde in St. Stephan, im Neustädtertor und an anderen Orten.

I. llmfassungswände, Steine und Steinverband.

Die Mauerstärke der wenigen Beispiele der innen und außen runden Treppentürme beträgt ein und eineinhalb Stein. In allen anderen Fällen ist die Minimalmauerstärke in einer Fensterlaibung gemessen. Das geringste Maß der Mauerstärke war 20 Ctm., das Maximum maß ich mit 2,23 Meter. Das normale Maß ist eineinhalb bis zwei Stein.

Die runde Grundform des Innern der Wendeltreppen bietet für den Steinverband gewisse Schwierigkeiten. Um eine glatte Wandfläche zu erzielen, sind entweder nach Innen nur Köpfe vermauert, oder es sind

*) Böttcher Seite 53 ff. und Rauscher Seite 19.

naü) Halbmesser gebogene Steine verwendet, die sich leicht dadurch herstellen lassen, daß man den normalen grünen Stein gegen eine Lehre, die dem gewählten Halbmesser entspricht, preßt. Da bei diesem gebogenen Stein die Stoßfugen nach dem Kreismittelpunkt gerichtet sein müssen, der weiche Stein sich aber weder ziehen noch an der Innenkante zusammenpressen läßt, auch im ganzen Stein die Dichtigkeit des Tones gleich sein muß, so werden die gebogenen Steine an der Stoßfuge etwas beschnitten, wodurch sich eine kürzere Ansichtsfläche als beim geraden Stein ergibt. Der Längenunterschied ist nach der Halbmessergröße verschieden und im Mittel 5 Ctm. Oft sind gerade Steine verwandt und dann ist die Wandfläche nicht ganz glatt. An Verbänden kommen alle bekannten, mittelalterlichen Steinverbände vor. Wenn nach Halbmesser gebogene Steine benutzt sind, so werden meist nur Läufer gezeigt. Bei Verwendung von geraden Steinen kommt vor: Läufer, Kopf, Läufer oder zwei und mehr Läufer wechseln mit einem Kopf, manchmal wechselt eine Schicht Läufer mit einer Schicht Köpfe, ohne daß man aber von Kreuz- oder Blockverband sprechen könnte, da der Verband der inneren Ansichtsfläche in jeder Schicht an der Vorderkante der Untermauerung oder der Stufe mit einem unver-hauenen Stein beginnt und daher nur mehr zufällig die entsprechenden Köpfe oder Läufer senkrecht übereinander kommen. Allzu unregelmäßig wird der Verband durch dieses Verschieben des Anfangs des Verbandes nie, da die Stufentiefe am Umfang meist dem Steinmaße entspricht. Dieser Wechsel kommt aucb ab und zu bei der Anwendung der gebogenen Steine vor. In einigen Treppen kann man gar. keinen Verband erkennen und die Steine sind ohne alle Regelmäßigkeit vermauert. Einigemal ist auch versucht, ebenso wie man es im Äußern vielfach bei größeren Flächen findet, mit den zufällig gesinterten Köpfen das bekannte Rautenmuster herzustellen. Die ältesten Treppen in Ratzeburg und Lübeck zeigen die bekannte werksteinmäßige Behandlung der Backsteine, demScharrieren entsprechend. Die Dimensionen der Steine sind die bekannten mittelalterlichen und in der Tabelle alle aufgeführt.

Aller-

3-

BeutlerTu

i y ! jS Barbara SMarhr

|‘

Hü

sput

leilic

S.Rein-|

hold C

g jgj

S-ltyffA-    SimoiSdaeA    -GhH

Bl S.SWA. SCatiinA.

fy ; j lOOOOtärjyferA. SaBJsA    ES

^A. S.Marg^enA. i taC I

::

rsa

r.vszT.vz‘

H.Drejjj^sA.

;:.v.

Pp%

F/ueri C

S Nicola. A

!!!!

S Joh$n(i£sA,

SGeorgenÄ

i! i:

) Manen

# :

RosehWinzA S A^Üi A

... j c.

B[J j

■SHedivig    5 Gertruds nC

Trauen Türe.

Äcrisje

AN

l§.

Grundriß von St. Marie». Danzig. Abbildung 37.

XI/

[sj

iHKwiz'C

XX

X .x

jXlXiaü

Grundris; von 2t. Marien, Prenzlau. Abbildung 38.

K. Lage im Grundriß und äußere Gestaltung.

Innerhalb der Gesamtgrundrisse der Gebäude sind die Treppen sehr verschieden verteilt (Abbildung 37 bis 40). Je älter die ganze Anlage, desto weniger auffällig ist die

Treppe angelegt. Außer der Orgelempore waren nur selten andere Emporen vorhanden, und diese waren meist durch bequeme Holztreppen zugänglich. So konnte die Treppe ruhig versteckt liegen, ohne ihrem Zweck, die Besteigbarkeit des Daches und der Gewölbe für Ausbesserungen zu ermöglichen, entfremdet zu werden.

T\Xn

Oft finden wir, vor allem bei den älteren Anlagen, dieTreppe völlig in der Mauerdicke verborgen und nur die schmalen Lichtschlitze verraten von außen ihr Vorhandensein. Eingeklemmt in einer

mmm

Grundriß vom.Kloster Polplin.

Abbildung 39.

Ecke zwischen Turm und Westwand des Seitenschiffes oder zwischen einem Strebepfeiler und

Seitenschiffwand, sehr oft auch im einspringenden Winkel von Chor und Querschiff angelegt, spielt der Treppenturm im Anfang eine sehr untergeordnete Rolle. Das Äußere ist einfach behandelt, Gesimse und Friese laufen mit um den Turm herum. Die Fenster sind nur ganz schmale Schlitze, um die Flächen möglichst wenig zu unterbrechen. Sie waren immer unverglast. Eine einfache mehr oder weniger stumpfe massive Pyramide bildet die Spitze des Turmes.

Mit der weiter schreitenden Entwickelung des Backsteinstiles wird das dankbare Motiv des Türmchens geschickt aufgegriffen und allmälich zur vollen Blüte entwickelt. An die Ecken, recht in die Augen springend, wird jetzt der Turm gesetzt. Er enthält sogar oft keine Treppe mehr, sondern ist lediglich der Architektur wegen da und bleibt hohl. Er wird mit allem Formenschatz, über den die Backsteinbaukunst verfügt, Grnndris, vom Klimeck in Grande»;, geziert. Die Kanten werden profiliert, mit glasierten Steinen besetzt.

Abbildung 40.

Putzblenden beleben die Fläche. Spitze Steinpyramiden mit kleinen Giebelchen oder hochragende, kühne Helme mit Metall eingedeckt krönen den jetzt als Zierde so wichtigen Treppenturm. Mancher Turm hat int Sturme der Zeiten seinen ursprünglichen Helm eingebüßt und erhielt die zur Zeit der Erneuerung beliebte welsche Haube oder ein schlichtes Notdach. Bilder können dies besser als Worte schildern. (Abbildung 41 bis 43).

Von Anfang an schon und noch mehr im Zusammenhang mit dieser künstlerischen Ausbildung sucht man die Treppentürme auch tektonisch zu verwerten, indem man sie zugleich als Strebepfeiler verwendet. Am reizvollsten taten dies die Cistercienser, die sich dabei ein Gegengewicht für den Mangel an Türnten zu verschaffen suchten. Eigenartig ist die Anlage der vier Treppen im Dom in Frauenburg, die im Innern sehr häßlich in Erscheinung treten, während im Äußern die Wirkung eigenartig, aber recht reizvoll ist.

CM

IO

fW»

S2|>;

WpM

"

•51

.

W

R

1

m

M

___,

.

I

mm

■

k

r

...

m

r\

.

m

V

Hl

/

k ;

■

X ■ !

......

Danzig, Marienkirche.

Abbildung 41.

mm

-

m

'S

I ;i

~*L

* JJ

WB A #5h'

WUM

h

wmm

Mm

A

1

3SSffl:

\\

!

m

igg

'

d

m

m

Z

■

s:

■1'!!' IUI

r

M

L.

n „

Cliva, Klosterkirche.

Abbildung 42.

Lehnin, Klosterkirche. Abbildung 43.

V. Kapitel.

einzelnen

Die landschaftliche Verbreitung der

Treppentypen.

Es ist selbstverständlich, daß die Grenzen der einzelnen Verbreitungsgebiete sich an manchen Stellen verwischen, und man nie sagen kann, die oder jene Art von Treppen kann nur da oder dort vorkommen. Aber im großen und ganzen läßt sich doch für jede der Treppenarten ein Kulturgebiet feststellen, in dem die Konstruktion besonders bevorzugt ist.

Das älteste Kulturgebiet ist das des Oldenburg-Lübeckschen Bistums, in dem allein die Treppen aus Gußmauerwerk vorkommen.

Die zweite Art der steigenden Tonne aus mehreren zum Nmfangkämpfer parallelen Läuferschichten mit kurzen Segmentbogen von der Spindel gegen diese Läuferschichten begegnete mir nur dreimal, in Ratzeburg, Güstrow in Mecklenburg und Neubrandenburg, im alten Obotritenlande, dem heutigen Mecklenburg.

Als ein großes Kulturgebiet haben wir die ganze Ostseeküste zu betrachten, die durch die Hansa in so regem Austausch aller Beziehungen stand. In diesem großen Gebiet finden sich mehrere der Treppenarten nebeneinander.

Dies sind die zwei Arten der Tonnen aus zu den Kämpfern parallelen Läuferschichten mit geraden und gebogenen Steinen, die in Lübeck ihre Heimat haben und von da aus vorgedrungen sind nach Mölln, Rostock *) Greifswald, ja bis Frankfurt an der Oder.

Der Einfluß der Cistercienser von Lehnin mit der Treppe aus keilförmigen Läuferringen zeigt sich in der Anwendung derselben Konstruktion im benachbarten Brandenburg und in Chorin, dem Tochtcrkloster.

Im ganzen Backsteingebiel angewandt sind die verschiedenen Arten der steigenden Tonnen aus Kopf-und Läuferschichten mit allen Variationen, sodaß man hierbei nicht von e'ner Heimatgegend sprechen kann. Wir finden sie im Ordenslande, in Pommern, in der ganzen Mark Brandenburg, in Mecklenburg uud westlich bis Hamburg.

Deutlich wieder auf ein genau umrissenes Kulturgebiet beschränkt ist die Treppe aus einzelnen Dreieckstonnen. Wir finden sie im Ordenslande Preußen, und, je weiter wir mit den Rittern von Süden nach Norden, von Thorn nach Danzig vordringen, desto seltener werden sie, und desto häufiger tritt die Treppe aus einzelnen Rollschichtbogen auf.

Könnte es sein, daß die Ordensritter diese Art der Treppenunterwölbung aus einzelnen Dreieckstonnen aus dem Morgenlande mitgebracht hätten? Ich wage darüber nichts zu sagen, da mir jede Kenntnis von Wendeltreppen aus Syrien und Palästina mangelt, auch nwchte ich gleich gegen diese Vermutung einwenden, daß es näherliegend scheint, daß die neu eingewanderten Deutschen aus dem Reiche ihre heimische Kunst mitbrachten und im Ordenslande einführten.

Wenigstens die Treppe mit den einzelnen Rollschichtbogen haben die Handwerker aus dem Reiche mitgebracht, denu sie tritt zusammen mit den ersten Dreieckstonnen in Thorn auf und ich fand sie auch in Greifswald, Pomm. Stargard, Frankfurt an der Oder und in Bernau bei Berlin.

') Wohl auch Wismar, das ich nicht gesehen habe

Als die Heimat der Flachschichtbogenunterwölbung dürfen wir die Mark Brandenburg ansehen. In Brandenburg, Stendal und Tangermünde ist fast jede Treppe nach dieser Art konstruiert. Das vereinzelte Auftreten in Lüneburg, Lübeck und Stralsund ist wohl durch Handelsbeziehungen zu erklären, auch durch das Wandern der Maurergesellen, eine Quelle der Verbreitung, die wir nicht zu gering veranschlagen dürfen.

Wieder im oben erwähnten Kulturgebiet der alten Hansa ist die Art des Kragsystems heimisch und weit verbreitet. Bardowieck, Stade, Buxtehude, Lüneburg, Hamburg, Lübeck, (Wismar) Rostock, Greifswald, Stettin, Pomm. Stargard und Danzig sind alles Mitglieder der Hansa gewesen uud standen in regstem Berkchr untereinander. Pasewalk und Prenzlau konnte» leicht von Stettin oder Greifswald aus beeinstußt werden. Einzig Hannover steht abseits an der Grenze des Hausteingebiets.

LLB,

’&'^r

p O-

*V-

*

WYslZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLÖWNA

mmm

..33632

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000305800

UW