DM

WM

Der Bauglases

Der Bauglases

«M«

Der Bauglases

Die Konstruktion und Ausführung der einfachen, Doxpel-und Winterfenster aller Anordnungen einfchlietzlich der Oberlicht-, Schiebe-und Metallglasfenster, der Glastüren, Gtas-verfchlüsse und Schaufenster

Mit zahlreichen Trilzeichnungrn und Profilen in vergrötzertem Matzstab

Bearbeitet von

Fr. Schräder

Architekt und Oberlehrer an der König Friedrich August-Schule zu Glauchau i. Sa.

Dreiunddreitzig Tafeln mit erläuterndem Text

>JJ *1*3.

tiiüsät |

—v >,1S12o -7—m

mJBJF.VJsf

%s#

Lrrprig 1914

Verlag von Bernh. Friedr. Voigt

Biblioteka Politechmki Krakowskiej

100000305875

Der Bauglases

Die Konstruktion und Ausführung der einfachen) Dogpel-und Winterfenster aller Anordnungen einschließlich der Oberlicht-) Schiede-und Metallglasfenste^der GlaslüreN) Glas-verfchlüste und Schaufenster

Mit zahlreichen Teilzeichnungen und Profilen in vergröfierlern MaMab

Brarb eitel von

Fr. Schräder

Architekt und Oberlehrer an der König Friedrich August-Schule zu Glauchau i. Sa.

Dreiunddreitzig Tafeln mtf erläuterndem Cent

61

WW

x£ü<s[tx

Leimig 1914

Verlag von Bernh. Friedr. Voigt

Nachdruck wird strafrechtlich verfolgt.

f KP ;cÖw

^&/echnicS^S

IH33H5i

38 oA 50

v, 1

°<3

s * .KJ

/•-

SW • -

: US

£ Zö:

Vorwort

Das vorliegende Werk veranschaulicht auf 33 Tafeln die Entstehung der Formen von Fenstern, Glasabschlüssen und aller anderen ins Bereich der Bauglaserei fallenden Ausführungen bis zu ihrer Vollendung.

Besonderer Wert ist auf die Teilzeichnungen gelegt worden; dieselben sind durchweg in einem größerem Maßstab aufgezeichnet, um dem Praktiker genauen Aufschluß über Konstruktion und Ausführungsart zu bieten.

Einbezogen sind auch die Schaufenster, innere Schalterabschlüsse und die Oberlichtverglasung. Gerade die letztere findet heute bei Landhäusern, Geschäftsbauten, Fabrikanlagen, Wintergärten, Gewächshäusern u. bergt mehr vielfach praktische Betätigung und setzt Spezialkenntnisse voraus, die sich in erster Linie auf den wasserdichten Verschluß der Oberlichtverglasung erstrecken.

Obwohl ich bemüht war, die Zeichnungen so anschaulich zur Darstellung zu bringen, daß sie für sich selbst sprechen, glaube ich doch, daß der ausführliche Text, den ich den Tafeln selbst habe vorausgehen lassen, manchem Fachmann — insbesondere dem jüngeren — von Nutzen und Wert sein wird.

So übergebe ich denn diese Arbeit der Öffentlichkeit mit dem Wunsche, daß sie nicht nur Anregung, sondern dem werktätigen Fachmann auch tatsächlichen Vorteil bieten möge.

Glauchau, im Mai 1914.

Der Verfasser.

Quellenwerke:

Fr. Schräder, Der innere Ausbau. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig. A. Opderbecke, Der innere Ausbau. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig. A. und M. Gräf, Werkzeichnungen für Glaser und Bautischler. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig.

Der Innenausbau, Verlag von Paul & Co., Berlin-Charlottenburg.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einführung in die Bauglaserei Das Zureißen der Fenster Fensterbeschläge Tafeln

Tafel    1.    Fensterformen

„    2.    Fensterformen

„    3.    Glastüren, Glasverschlüsse und

Schaufenster als Grundformen „    4.    Metallverglasungen

„    5.    Metallverglasungen

„    6.    Zureißen der    Fenster    und    Details

„    7.    Fensterdetails

„    8.    Fensterdetails

„    9.    Fensterdetails

„ 10. vierflügeliges Fenster mit feststehendem Pfosten und geradem Sturz „    11.    vierflügeliges    Fenster    mit    beweg

lichem Pfosten und geradem Sturz „    12.    vierflügeliges    Fenster    mit    beweg

lichem Pfosten und rundem Sturz „ 13. vierflügeliges Fenster mit feststehendem Pfosten als Sprossenfenster

Tafel 14. Fenster in doppelter Anordnung mit Zwischenpfosten

„    15.    Doppel- oder Kastenfenster mit

Zwischenraum

„    16.    Doppel- oder Kastenfenster mit

Zwischenraum

„    17. Doppel- oder Kastenfenster ohne

Zwischenraum

„    18. Fenster mit Doppelverglasung

„    19.    Schiebefenster

„    20.    Schiebefenster

„    21.    Schiebefenster

„    22.    Schiebefenster

„    23.    Glasverschlüsse

„    24.    Glasverschlüsse

„    25.    Glasverschluß nebst Detail

„    26.    Glasverschluß nebst Detail

„    27.    Glasverschluß

„    28.    Kassenabschluß

„    29. Schaufenster nebst Details

„    30.    Schaufenster

„    31.    Oberlichtverglasungen

„    32.    Oberlichtverglasungen

„    33.    Bleiverglasungen

Einführung in dir Baugläsern.

Das Schiebefenster. Während früher die Schiebefenster häufiger verwendet wurden, sind sie in neuerer Zeit besonders durch die für unser Klima besonders geeigneten Kastenfenster wieder fast verdrängt worden. Jedoch ist eine größere Anzahl Firmen bestrebt, die Schiebefenster in verbesserter Form und Konstruktion wieder einzuführen, was ihnen aber nur

Unter Fenster versteht man lichtspendende Maueröffnungen, welche durch verglaste Fensterrahmen verschlossen werden. Sie haben einen doppelten Zweck zu erfüllen; erstens sollen sie die Öffnungen gegen Zug, unbefugtes Einsteigen und dergleichen abschließen, dann aber sollen sie — und das ist ihre vornehmste Bestimmung — den zugehörigen Räumen möglichst viel Licht zuführen. Je nach dem Dienst, den sie erfüllen sollen, wird auch der Zusammenbau der Fenster verschieden sein. Es ist deshalb bei der Konstruktion der Fenster manche Schwierigkeit zu überwinden; denn ein gutes Fenster soll sich leicht öffnen und schließen lassen, die Hölzer sollen tunlichst schmal sein, und dabei darf die Stabilität nicht leiden. Auch die Anordnung der Scheiben darf nicht willkürlich sein, sie soll den Gesetzen der Zweckmäßigkeit und der Ästhetik entsprechen.

Alle Fenster sind mehr oder weniger der wechselnden Witterung ausgesetzt, weshalb auf das zu verwendende Holzmaterial besondere Sorgfalt zu verwenden ist. Hartes Holz ist dem weichen vorzuziehen, schon weil es widerstandsfähiger ist, freilich ist es auch teurer. Für bessere Fenster nimmt man Eichen- oder Kieferholz, für billigere Tannen- oder Fichtenholz. In neuerer Zeit verwendet man vielfach das harzhaltige amerikanische ?itob-piu6-Holz. Eichenholz muß vor der Bearbeitung ausgeloht werden; denn es bilden sich sonst später durch die ausschwitzende Lohbrühe schwarze Streifen am Holze, die das Fenster unansehnlich machen.

Für alle zur Verwendung kommenden Holzarten gilt der Grundsatz, daß es völlig lufttrocken und tunlichst astfrei ist, d. h. das Holz muß mehrere Jahre im Freien unter einem Schuppendach von allen Seiten frei gelagert haben, um dem Schwinden, Drehen oder Krummziehen von vornherein vorzubeugen. Aus dem gleichen Grunde sind die fertigen Fenster mindestens einmal mit heißem Leinöl zu streichen.

Die Größe und Ausbildung der Fenster hängt im allgemeinen von der Architektur des betreffenden Gebäudes bzw. von dem Zweck desselben ab. Als bestes Größenverhältnis gilt 1:2, d. h. wenn die doppelte Breite gleich der Höhe genommen wird. Für die Beleuchtung eines Raumes selbst rechnet man an Gesamtlichtfläche der Fenster für Wohnräume etwa y₆ bis y₈, für Schulzimmer y₆ bis y₆ und für Fabriken, Werkstätten und dergleichen etwa y₄ bis y₇ der Gesamtgrundfläche der betreffenden Räume.

Als Normalhöhe der Fensterbrüstung wird 0,80—0,90 m, höchstens bis 1,0 m angenommen. Der erforderliche Anschlag zum Befestigen der Fenster- oder Futterrahmen am Mauerwerk beträgt 7 oder 13 cm. Bei Doppelfenstern, den sog. Kastenfenstern (nicht mit Winterfenstern zu verwechseln), wird in der Regel ein doppelter Maueranschlag angeordnet. Damit die Fenster mit ihrem Futterrahmen möglichst luftdicht schließen, wird der letztere am Mauerwerk zweckdienlich mit Haarkalk verstrichen. Durch die in dem Mörtel befindlichen Haare (Kälberhaare) wird der Kalk vor dem Abbröckeln bei heftigen Erschütterungen der Fenster bewahrt. Der Sturz kann

scheitrecht oder als Segment-, Rund-, Spitz- oder Korbbogen gestaltet werden. Nicht scheitrecht abgeschlossene Fenster legt man etwas höher an, damit die am Bogen begrenzte Fläche für die    Beleuchtung nicht verloren    geht.

Nach der    Bewegungsart    der    Flügel unterscheidet man:

a)    die    Flügelfenster,

b)    die    Klappfenster,

c)    die    Schiebefenster.

In Gegenden mit rauhem Klima versieht man die Fensteröffnungen noch mit einem sog Winterfenster (Doppelfenster ohne konstruktive Verbindung mit dem Hauptfenster). Die zwischen den beiden Fenstern eingeschlossene Luft bildet einen schlechten Wärmeleiter — neutrale Luftschicht —, was zur Warmhaltung der Zimmer im Winter nicht unwesentlich beiträgt. Die Entfernung der beiden Fenster voneinander kann verschieden groß sein, sollte aber über 15 cm nicht betragen. Die Doppelfenster haben den Vorteil, daß die inneren nicht so leicht schwitzen, wodurch sie im Winter eisfrei bleiben.

Das Flügelfenster teilt man nach der Anzahl der Flügel ein in ein-, zwei-, drei-, vier-, sechs- und mehrflügelige, nach der Anzahl der stehenden Pfosten in ein-, zwei-, dreiund mehrteilige Fenster. Die Fenster können nach außen, wie es in Norddeutschland vielfach Sitte ist, oder nach innen aufschlagen. Als einfache Fenster werden sie für Miethäuser, einfache Wohnhäuser, für Nebenräume und dergleichen mehr, als Doppelfenster oder Kastenfenster für bessere Wohngebäude, Villen, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude und dergleichen angeordnet.

Bei den Flügelfenstern erfolgt die Bewegung bzw. Drehung der Flügel um eine senkrechte Achse. In neuester Zeit werden häufig Flügel- und Klappfenster als dreiflügelige Fenster besonders für Wohngebäude verwendet, da sich der obere Kippoder Klappslügel bequemer reinigen läßt und durch diese Anordnung das Herabstürzen von Personen vermieden wird.

Das Klappfenster. Bei den Klappfenstern liegt die Achse horizontal entweder oben oder unten. Um diese dreht sich das Fenster, wobei es gewöhnlich nach innen klappt. Die Klappfenster werden, wie bereits beim Flügelfenster erwähnt, bei den dreiflügeligen Fenstern gern verwendet, indem der obere Flügel — über betn Kämpfer liegend — unten mit zwei Fischbändern, oben dagegen mit Schere, Federfalle und Zng-ketten beschlagen, als Klapp- oder Kippflügel ausgebildet. Diese Konstruktion hat insofern noch den Vorzug, daß im geöffneten Zustande die frische kältere Lust zunächst schräg nach oben einströmt, wodurch eine unschädliche Lufterneuerung bewirkte wird.

stehend oder beweglich (aufgehend) konstruiert werden können. Sie haben gewöhnlich die Stärke des Futterrahmens und eine Breite von 4—6 cm. Die feststehenden Pfosten dienen zu gleicher Zeit als Teilung der Fenster und werden wie der Kämpfer, der untere Wetterschenkel und der obere Querschenkel des Futterrahmens eingezapft und mit Holznägeln befestigt. Ein durchgehender Mittelpfosten und Kämpfer bilden das sog. „Fensterkreuz", wie es vielfach früher ausgeführt wurde. In neuester Zeit werden die Fensterkreuze nur noch selten ausgeführt, und dann meist als feststehende Pfosten unter dem Kämpfer.

langsam gelingen will. Dies mag darin seinen Grund haben, daß diese Fenster früher ziemlich kostspielig waren und vor allen Dingen schlecht funktionierten bzw. nicht dicht schlossen oder auch durch den Wechsel des Holzes festklemmten. Besonders waren es die ausländischen Schiebefenster-Systeme, die der Einführung durch ihre Mängel Widerstand entgegensetzten, denn bei ihnen ist Abdichtung und seitliche Führung vereint. Eins schließt aber das andre aus, d. h. entweder die Fenster sind leicht geführt, aber nicht dicht und klappernd, oder aber sie sind dicht, dann aber nur schwer auf- und niederzuschieben. Das deutsche System dagegen ist so konstruiert, daß der untere schiebbare Teil aus der Verschlußlage in eine besondere Schiebebahn gebracht wird, und während er in der ersteren vollkommen dicht abschließt, in der letzteren infolge genügenden Spiels aber und weil die Reibungsmomente ans ein Minimum beschränkt sind, sich sehr leicht schiebt.

Die Schiebefenster haben int Gegensatz zur drehbaren Bewegung eine seitwärts oder auf- und abwärts schiebende Bewegung. Die einfachste Herstellung von Schiebefenstern besteht darin, daß die aus einem Stück bestehenden Fenster sich in Nuten bewegen. Diese Konstruktion hat jedoch den Nachteil, daß eben durch das Quellen des Holzes die Feusterrahmen in den Nuten festklemmen. Würde man dagegen umgekehrt zu reichlichen Spielraum geben, so würde kein dichter Verschluß erzielt werden und die Fenster würden bei Wind klappern.

Jedes Fenster besteht aus dem Fensterrahmen, den Flügeln, dem Fensterbrett, den Beschlägen, der Verglasung und dem Anstrich.

Der Fenster- oder Futterrahmen besteht aus dem oberen und unteren Rahmenstück. (Rahmenschenkel) und den beiden seitlichen Rahmenstücken (Höhenschenkeln), die untereinander durch Schlitzzapfen und Holznägel verbunden werden. Die Stärke richtet sich nach seiner Größe und beträgt in der Regel 30—50 mm, die Breite 7—10 cm. Er wird bei kleinen Fenstern mittelst Bankeisen mit viereckigen, scharfkantigen Lappen, bei größeren dagegen meist mit Steinschrauben mit versenkten Köpfen bzw. Muttern am Anschlag befestigt. In die lichte äußere Fensteröffnung ragt er gewöhnlich 1—2 cm als sog. „Nacken" hinein.

Bei mehr als 1,50 cm Fensterhöhe ist die Anordnung eines Kämpfers oder Losholzes von 6,5—9 cm Höhe und ebensolcher Breite notwendig, da sonst die Fensterflügel zu groß werden. Der Kämpfer ist nach außen abgewässert und mit Wassernase zu versehen. Er wird in die Höhenschenkel des Futterrahmens mit durchgehendem Zapfen (Schlitzzapfen) eingezapft, mit Hartholznägeln befestigt und verleimt. Außerdem erhält der Kämpfer aus ästhetischen Gründen meistens eine Profilierung, ferner Falze für die Fensterflügelrahmen, die sich innen mit einem „Deckfalz" auflegen. Hierbei ist darauf zu achten, daß der Kämpfer zwischen zwei Flügelrahmen noch mindestens 3 cm Fläche für die Anordnung von Beschlagteilen besitzt.

Die Höhenlage des Kämpfers kann bei geraden Fenstern verschieden angenommen werden, und zwar bei Sprossenfenstern so, daß die beiden oberen Scheiben mindestens quadratisch, besser aber noch etwas höher angeordnet werden, bei ganzen Scheiben dagegen so, daß man die Höhe der oberen Querscheibe gleich macht der Breite einer der beiden unteren. Auch legt man den Kämpfer auf % Höhe von oben, so daß für die unteren Flügel ⁶/₇ der ganzen Höhe verbleiben. Bei sehr großen Fenstern, z. B. bei Monumentalbauten, wird die Teilung nach ästhetischen Gesichtspunkten bewirkt.

Fenster mit mehr als 60 cm Breite erhalten Pfosten (Mittelpfosten oder auch Setzhölzer genannt), die entweder fest-

Häufig wird auch der untere Futterrahmenschenkel als sog. Dickschenkel verstärkt, wobei er eine Stärke von 50 —90 mm und eine Mindesthöhe von 80 mm erhält. Der Dickschenkel wird dann des besseren Aussehens wegen profiliert. Der untere Rahmenschenkel wird ferner noch zur Aufnahme des Fensterbrettes mit einer Nute versehen. Die Falze beim Pfosten sind gewöhnlich etwas schräg eingeschnitten, um ein Festklemmen der Flügel dadurch zu verhindern. Empfehlenswert ist es, zwischen Futterrahmen und Mauerbrüstung eine Lage Walzblei zu bringen, um die anziehende Feuchtigkeit dadurch abzuhalten.

Die Fensterflügel sind beweglich und hängen mit dem Beschläge an dem Futterrahmen. Je nach der Teilung der Fenster erhält man untere und obere Flügel; jeder derselben besteht aus dem Fensterflügelrahmen, den ev. Sprossen, wenn die Flügel bzw. deren Verglasung noch einmal geteilt werden sollen, und der Verglasung.

Der Fensterflügelrahmen besteht aus dem Fensterflügeloberschenkel, den beiden Seitenschenkeln (Höhenschenkeln) und dem unteren Fensterflügelrahmen. Der letztere heißt auch Wasser- oder Wetterschenkel und besteht in der Regel aus Hartholz (Eichen-, seltener Buchenholz). Die Stärke ist verschieden, sie richtet sich in der Hauptsache nach der Größe der Flügel. Das Flügelholz muß aber so stark sein, daß die Fensterflügel nicht „beben", wodurch leicht ein Bruch der Scheiben erfolgen kann, besonders bei großen sprossenlosen Flügeln. Die Stärke schwankt zwischen 3,5—5 cm und 5—7 cm in der Höhe bzw. Breite.

Die Flügel legen sich an den Futterrahmen mit einem Falz an, der möglichst luft- und wasserdicht sein muß. Sie greifen dergestalt in den Futterrahmen ein, daß sie eine Art Deckfalz bilden. Zur Verwendung kommen der schräge Falz, 8-Falz oder der sog. Wolfsrachen. Die Tiefe des Falzes beträgt etwa 10 mm, die Breite 6—8 mm. Die Falze dürfen sich jedoch nicht aneinander schmiegen, sondern sie erhalten einen Luftraum (Spielraum) von etwa 1 mm, höchstens aber 2 mm, denn sonst würden sich die Fenster infolge des unvermeidlichen Quellens des Holzes schwer öffnen lassen bzw. klemmen. Die Höhen- und der Oberschenkel der Fensterflügel erhalten an der Außenseite einen sog. Kittfalz (10—12 mm tief und 5—8 mm hoch) zur Aufnahme der Glasscheiben, innen dagegen werden sämtliche Flügelrahmen etwas abgeschrägt, abgefast oder flach profiliert. Der untere Rahmenoder Wasserschenkel (Wetterschenkel) wird außen oberhalb abgewässert (Wasserschräge) und mit einer 3—5 mm tiefen Nute versehen, in welche die Glasscheibe geschoben wird. An der Unterfläche erhält der Wasserschenkel eine Wassernase zur besseren Abführung des Regenwassers. Der Wasserschenkel ist gewöhnlich etwas stärker als die übrigen Rahmenteile der Flügel, wodurch er etwa 3—4¹/«, cm vor diesen ausladet. Von Wichtigkeit ist, daß die Wetterschenkel in der Mitte dicht aneinander schließen. Ebenso wird der Abschluß gegen das Eindringen von Schneemassen oder Regen besser, wenn man

den Wetterschenkel seitlich bis an die Fensterteilung treten, ihn also in den Futterrahmen eingreifen läßt, statt ihn am Futterrahmen abzusetzen.

Bilden aufgehende Pfosten mit den zugehörigen Fensterflügelrahmen ein Stück, so nennt man sie das „Mittelstück". Sie schlagen dann in einer Schrägfuge oder<dem Wolfsrachen zusammen, die von außen und innen durch sog. Schlageleisten verdeckt werden muß, wobei, von innen gesehen, der rechte Fensterflügel die innere, der linke Fensterflügel dagegen die äußere Schlageleiste erhält. Die Stärke der Schlageleisten beträgt in der Regel in der Breite 40—55 mm und in der Dicke 15—25 mm. Die Schlageleisten werden entweder aufgeleimt und ausgeschraubt oder Schlageleisten und Mittelstücke werden aus einem Stück hergestellt; sie können dann architektonisch entsprechend als Pilaster, Säulchen und dergleichen mehr ausgebildet werden.

Sind die Flügel mit Sprossen versehen, so greifen dieselben entweder in der ganzen Holzstärke durch oder nur teilweise. Die Sprossen können von Holz oder Eisen sein, wobei die erstere Art vorzuziehen ist, da Eisen, wenn nicht gut im Anstrich gehalten, leicht rostet. Die Sprossen dienen lediglich zur Teilung der Fenster in kleinere Flächen bzw. Scheiben. Sie werden höchstens 2,5 cm breit gemacht, um dem Lichteintritt nicht hinderlich zu sein, mit dem Fensterflügelrahmen verzapft und verkeilt. Außen erhalten die Sprossen Kittfalze, innen dagegen dieselbe Profilierung wie die Fensterflügelrahmen.

stark, für Treib-

mm

Stärke.

Das Kathedralglas ist in der Masse schwach gefärbt (gelblich, grünlich oder bläulich), hat eine eigenartig rauhe Oberfläche und wird für Kirchen-, Treppenhaus- und Gangfenster gern verwendet. Rauten- oder sonstige einfache Muster finden häufig in Bleifassung Verwendung.

Als farbiges Hüttenglas bezeichnet man in der Masse kräftig gefärbtes Tafelglas. Es hat eine opalweiße Farbe, kann aber sehr durchsichtig sein.

Das Äberfangglas ist gewöhnliches gefärbtes oder über-fangenes Glas. Durch teilweises Ausschleifen oder Wegätzen I des Überfanges lassen sich zweifarbige Muster erzielen, weshalb dieses Glas mit Vorliebe zu Treppenfenstern genommen wird.

Das Antikglas ist eine Art Überfangglas; es eignet sich vorzüglich zu Glasmalereizwecken.

Das Mattglas besteht aus gewöhnlichem Glas, das mattiert wird durch Rauhschleifen der Oberfläche, durch Ätzen mit Flußsäure (Kieselsäure), durch Sandgebläse und dergleichen. Es dient zu Verglasungen, wo zwar Licht eingelassen, aber dabei doch nicht durchgesehen werden kann.

Das geätzte Glas wird wie das Mattglas hergestellt, wobei sich die Ätzung nur auf bestimmte Stellen (Muster) erstreckt.

Das Fenster- oder Latteibrett bildet den inneren Abschluß des Brüstungsmauerwerkes. Dasselbe greift mit einem Zapfen in die in den unteren Futterrahmenschenkel eingearbeitete, bereits erwähnte Nute ein. Die Stärke des Fensterbrettes ist etwa 30—60 mm, die Breite richtet sich nach der Fensterleibung bzw. der inneren Brüstungsbreite, ev. auch nach dem Zweck, dem das Fensterbrett unter Umständen dienen soll (Blumenfenster und dergleichen). Oberhalb versieht man das Fensterbrett mit einer Wasserrinne zur Ausnahme des Schwitzwassers. Die Tiefe der Rinne genügt mit 5—10 mm, die Breite mit 30—50 mm. Durch eine kleine Röhre kann das Wasser in ein darunter angebrachtes Kästchen von Zinkblech (Wasserkasten) eingeleitet werden. Dies ist um so mehr zu empfehlen, als sonst das über das Fensterbrett laufende Wasser die Wände bzw. den Anstrich oder die Tapeten beschädigen würde. Die Innenkante des Fensterbrettes erhält eine einfache Profilierung; auf der unteren Seite kann man dieselbe noch durch eine Kehlleiste verstärken, die dann zu gleicher Zeit als Putzabschluß der inneren Brüstung dient.

Zur Verglasung der Fensterflügel wird meistens Tafelglas benutzt. Das bessere, aber auch teurere Spiegelglas kommt hauptsächlich für Schaufenster, öffentliche Gebäude, herrschaftliche Villen und dergleichen, ferner für Türschutzplatten zur Verwendung. Für Spiegelglas wird die Stärke in Millimetern angegeben. Für Tafelglas hat man folgende Bezeichnungen:

1.    einfaches oder ^Z-Glas (etwa 2 —2¹/i mm stark),

Nach der Durchsichtigkeit bzw. der Reinheit des Glases

unterscheidet man ordinäres oder grünes, halbweißes, dreiviertelweißes und ganz weißes Glas. Außerdem ist die Reinheit noch abhängig von den Blasen, Flecken, Unebenheiten und dergleichen, so daß sich aus diesen wiederum die Sorten in ein, zwei und drei Stufen, also erste, zweite und dritte Wahl (Sorte) ergibt.

Außerdem kommen noch folgende Glassorten zur Perwendung: Rohglas, Kathedralglas, farbiges Hüttenglas, Überfangglas, Antikglas, Mattglas, geätztes Glas, Musselinglas und die sog. Butzenscheiben sowie für Bleiverglasungen das Buntglas in allen Farben.

Das Rohglas zerfällt, je nach seiner Verwendung, in folgende Unterarten:

a)    gewöhnliches Rohglas zur Verglasung von Oberlichten, seltener von Fenstern; Stärke 8—20 mm;

b)    dünnes weißes Rohglas, 4—6 Häuser, Haustüroberlichte, Kirchenfenster, Kellerfenster und dergleichen; in der Ausführung glatt, gerippt, klein- oder groß-gerautet (Diamantglas);

c)    gemustertes Patent-Rohglas, 3—4 mm stark, mit verschiedenerlei Zeichnung und Relief für Treppenhäuser, Veranden, Korridortüren, Haustürfenster und dergleichen.

d)    Rohglas mit Drahteinlage nur für Oberlichte, 8—30 mm

Unter Musselinglas versteht man mattgeätzte Tafelgläser mit blanken Stellen aus kleinen einfachen Mustern. Das Durchsehen ist zwar je nach der Musterung beschränkt, aber doch nicht unmöglich.

Butzenscheiben sind meist kleine runde Scheiben mit verstärktem Rand und verdickter Mitte. Sie haben verschiedene Größe, sind verschiedenfarbig auszuführen und in Blei gefaßt.

Das Buntglas ist gefärbtes Tafelglas und wird in kleinen Scheiben und verschiedenen Farbenmustern in Blei als Bleiverglasung gefaßt bzw. ausgeführt.

Vor dem Einsetzen der Glasscheiben ist es erforderlich, die Holzteile mit Ölfarbe zu grundieren oder mit heißem Leinöl zu streichen, da sonst das Holz dem Kitt zu viel Öl entziehen würde, wodurch der Kitt minderwertig wird und schlecht „bindet". Nachdem die Scheiben eingepaßt und eingesetzt sind, werden sie mit kleinen Stiftchen in Drahtform oder kleinen dreieckig geschnittenen Blechstückchen befestigt. Sodann wird die Verkittung vorgenommen, die den Zweck hat, Scheibe und Holz miteinander zu binden und zu dichten. Scheiben in Bleifassung bedürfen natürlich keiner. Verkittung.

Der Anstrich kann in Ölfarbe mit Lacküberzug oder naturfarbig lasiert sein.

Die Winterfenster sind sog. Vorfenster, die im Winter mit schmalen Fntterrahmen in der äußeren Leibung der Fenster

Die Oberlichte sind als Glasbedachung zu bezeichnen. Hiervon gibt es eine ganze Reihe verschiedenartiger Konstruktionen, die unter den einzelnen Tafeln näher beschrieben sind. Für die Verglasung kommt Tafelglas, meistens aber Rohglas zur Verwendung. Besonderes Gewicht ist auf die Dichtigkeit derselben zu legen. Um das Schwitzwasser möglichst schnell abzuführen, ist die Neigung der Glasdächer möglichst steil zu nehmen, nie aber unter 30°. Bei großen Glasflächen sind Sprossen aus Holz oder Eisen einzuziehen, da sonst die Glastafeln zu groß würden.

Das Zureißen der Fenster. Wie bereits oben erwähnt, kommen zu Fenstern verschiedene Rahmen vor, solche mit ganzem Kranz zu vier Flügeln, ferner solche, wo mit dem linken Flügel der Pfosten aufgeht, dann diejenigen (aber seltener) mit feststehendem Pfosten, und endlich die jetzt durchweg üblichen (wo nicht zu große Verhältnisse vorliegen), an welchen in den Rahmen sich bloß ein Querstück oder Losholz befindet und alle Flügel mit aufgehenden Pfosten oder Mittelstücken versehen sind.

mit Haken befestigt werden. Die Rahmenstärke genügt hier mit 3—3,5 cm. Die Flügel sind entweder feststehend oder mit Vorreibern versehen.

Die Doppel- oder Kastenfenster werden in derselben Weise ausgeführt wie die einfachen Fenster, nur ist darauf zu sehen, daß die unteren Fensterflügel des äußeren Fensters auch nach innen aufschlagen können. Es fehlen jedoch dem inneren Fenster die Wasserschenkel. Ferner kann der innere Kämpfer unprofiliert bleiben, da er fast nicht sichtbar ist.

Bei der Konstruktionsausführung ist die untere Kante des Kämpfers des inneren Fensters mindestens 5 mm höher anzuordnen als der obere Flügelrahmenschenkel des äußeren Fensters. Die Futterrahmen beider Fenster sind durch ein 2,5—3,5 cm starkes Futter mit mindestens 8 cm Abstand zu verbinden.

Ist nun alles nötige Holz der Rahmen und Flügel ausgearbeitet, so reißt man zuerst den Rahmen zu. Zunächst stößt man den Falz, so tief derselbe in das Futter kommen soll; sind es mehrere Fenster, natürlich in alle Futter, und reißt sich dann zwei Rahmenstücke, entweder die beiden Seitenteile oder die unteren und oberen Rahmen, genau nach dem bestimmten Maße zu. Zuerst reißt man auf die Kanten der Rahmenstücke die äußere Höhe oder Breite des ganzen Fensters an. Dadurch wird das Lichtmaß des Fensters bestimmt, reißt aber dabei die Tiefe des Futtersatzes von der Breite des Querrahmenstückes ab, weil nur bis an den oberen Riß geschlitzt werden soll, da die Zapfen der Querrahmenstücke mit ausgesalzt, d. h. schmäler werden.

Nachdem man die genaue Breite im Lichten bestimmt hat, reißt man sich die Breite des Losholzes an, aber ebenfalls um die beiden Falze schmäler, so daß das Loch um die beiden Falze schmäler wird als das Querstück.

Den Falz in den Futterrahmen macht man gewöhnlich 6 mm tief und so breit, daß noch 9—10 mm am Rahmenstück stehenbleiben.

Sind alle Risse herumgewinkelt, so legt man zwischen die beiden Rahmenstücke alle anderen Rahmenstücke hinein, schraubt sie genau winkelrecht zusammen und reißt dann mit dem Richtscheit alle Risse auf beiden Kanten an.

Genau so verfährt man mit allen Rahmenstücken. Für die Querrahmenstücke muß bemerkt werden, daß die Risse auf den flachen und zwar den vorderen Seiten hernmgewinkelt werden. Wo der Falz hineinkommt, reißt man den auswendigen und auf der andern Seite den inwendigen Riß an. Nach diesen Teilen werden dann auch die Fensterkreuze zu-gerissen, doch um 1 mm länger, damit dieselben beim Zusammenmachen der Rahmen dicht schließen.

Beim Anfertigen der Fensterkreuze plattet man nach dem Aussalzen der Pfosten das Kreuz bis auf die Hälfte der Holzstärke dicht übereinander. Bei halben Kreuzen setzt man die aufrechten Stücke mittels Zapfens in das Losholz (Querstück). Bevor man mit Schlitzen und Stemmen anfängt, sind alle Rahmenhölzer zu reißen.

Für das Anfertigen der Fensterflügel gibt es verschiedene Methoden, von denen einige hier Erwähnung finden sollen.

1.    Die Flügel werden ans die Platte zusammengemacht und das Glas wird in Kittfalz gelegt, wie es wohl am häufigsten in Anwendung kommt. Man macht die Platte mit dem Kittfalz gleichmäßig tief, reißt die Querstücke und die Platte so viel als der Glasfalz und die Platte tief sind, länger zu und setzt die Zapfen im Winkel ab. Den Glasfalz läßt man in der ganzen Breite bis an den Zapfen gehen.

2.    Die Flügel werden auf den Geißfuß zusammengearbeitet. Man reißt die Breite an die Querrahmenstücke an, haut dann mit dem Geißfüße nach einem dafür gefertigten Modell an den Flügeln, den Querrahmenstücken, Wasserschenkeln und Sprossen die Gehrungen vor dem Schlitzen an.

3.    Die Flügel werden auf „Fase" zusammengearbeitet, welche Art allerdings etwas veraltet ist.

Sind alle Vorrichtungen geschehen, so setzt man die Nahmen und Flügel zusammen. Die Rahmen werden nun auf allen Ecken je mit zwei Nägeln von Holz (Buchen- oder Birkenholz), die Flügel aber, ebenso auch die Sprossen, bloß mit einem Nagel befestigt. Nach dem Einpassen werden Rahmen und Flügel sauber abgeputzt. Zu berücksichtigen ist, daß beim Einpassen etwas Luft zwischen Rahmen und Flügel gelassen werden muß, da ein dreimaliger Ölfarbanstrich soviel aufträgt und die Fenster sonst nicht schließen würden. Diese Undichtigkeit darf etwa 1 mm betragen.

Für die Aussalzung verwendet man besonders dafür eingerichtete Hobel. An den Wasserschenkeln hobelt man den zweiten Falz ein, ehe man die Flügel zusammensetzt. Sind die Flügel eingepaßt, so stößt man erst einen Grat in den zweiten Falz des Wasserschenkels ein.

Nach dem Abputzen und Einpassen der Flügel rundet man den Anschlag nach der vorderen Seite ab oder hobelt einen Stab mit Platte oder sonst einen beliebigen Kehlstoß an. Man fügt dann die einzelnen Teile an den Mittelpfosten oder an den oberen und unteren Rahmenstücken zusammen; das Fenster ist dann so weit fertig, daß es nur noch angeschlagen zu werden braucht.

Die Fensterbeschläge. Zu den Fensterbeschlägen, welche die Verbindung mit den Flügeln und Rahmen herstellen und zu gleicher Zeit den dichten Abschluß bewirken sollen, sind zu nennen: die Winkel oder Scheinecken, Fischbänder, einfache Vorreiber, der halbe Massiv-Oliven-Einreiber, der halbe Massiv-Haken-Einreiber, der ganze Massiv-Vorreiber, der ganze Massiv-Bügelreiber, der ganze Massiv-Schlüsseleinreiber, der Ruderverschluß, der Hebel-Basküle- oder Treibriegelverschluß, der Basküleverschluß, Spenglers „Exakt"-Druckschwengelverschluß, der Espagnoletteverschluß, der Schwengelverschluß und schließlich Stellvorrichtungen, Festhaltungen, Fensterschließer und dergleichen mehr.

Tafel 1. Die Figuren 1—15 veranschaulichen Fenster-Maueröffnuugen mit geradem Sturz, Bogensturz, als Halbkreis, als Ellipse und als mehrteilige steigende bzw. gerade Fenster. Die Figuren 16—25 zeigen einflügelige Fenster in den verschiedensten Ausführungsweisen mit und ohne Kämpfer und

Tafel 6. Die Figuren 1—6 bringen zur Anschauung, wie man zu verfahren hat, wenn man ein Fenster zureißen will, sowohl den Rahmen als auch den Flügel. Fig. 1 sind die aufrechten Seiten des Fensterrahmens, Fig. 2 zeigt die Stellung und Lage der Flügelrahmenhölzer, Fig. 3 u. 4 die Querhölzer des Fensterrahmens, Schmal- und Breitseite. Fig. 5 veranschaulicht ein Querrahmenholz und Fig. 6 die Stellung der Fensterflügel zu demselben. Die Buchstaben in den Figuren 1—6 bedeuten: a = zwischen den Falzen, b = Lichtenhöhe des oberen Flügels, c = Rahmenhöhe des unteren Flügels und d — Scheibenhöhe im Lichten.

Die Figuren 7—9 zeigen Durchschnitt, Ansicht und Grundriß von einem Losholz als Detail, die Figuren 10—12 desgleichen, jedoch in anderer Ausführung.

In den Figuren 13 und 14 ist ein Zusammenschnitt von    zu befestigen ist. Fig. 1 zeigt das Fenster von innen, Fig. 2

Rahmenhölzern in Ansicht und Grundriß dargestellt, desgleichen    den Grundriß, Fig. 3 den Seitenriß im Detail,

in Fig. 15 als Eckverbindunq und in Fig. 16 eine solche als Kreuzverbindung.

Tafel 4 u. 5. Eine in neuester Zeit gern verwendete Verglasung ist die Metallverglasung. Eine Fabrik, die sich mit solchen speziell beschäftigt, ist die Kunstglaserei von H. Bastian in Detmold, welche sich diese hat gesetzlich schützen lassen. Die

Verglasungen werden nach einem besonderen Verfahren an- Tafel 11. Innenansicht eines einflügeligen Fensters gefertigt, tue Facettglaser sind belegte Spiegelgläser, welche m    (gjg. ij mit Sprossenteilung in den oberen Flügeln. Fig. 2

^fimg. eingefaßt auf die Glasflächen an die durchgehenden    ^igt den Querschnitt im Grundriß als Detail    und Fig. 3

Halbmessingsprossen verlötet werden, wodurch eine sehr schöne    t,en Höhenschnitt. Das Mittelstück ist hier als    beweglicher

Wirkung erzielt wird. Die Figuren 1—24 auf Tafel 4 und    Mittelpfosten ausgebildet, sowohl für die oberen    wie für die

die Figuren 1 —23 auf Tafel 5 zeigen die gebräuchlichsten    unteren Flügel.

Musterausführungen. Letztere können nach jeder gewünschten Form gearbeitet werden.

Sprossenteilungen, während die Figuren 26—33 solche als zweiflügelige bis sechsflügelige bzw. sog. dreiteilige Fenster zeigen. In den Figuren 34—37 sind Oberlichtfenster, auch Giebelsenster, dargestellt.

Tafel 2. Die Figuren 1—9 stellen Wohnhaus- und Treppenfenster dar, die Figuren 10—12 Saalfenster und Figur 13 ein Türoberlichtfenster für Haustüren. Die Figuren 14—16 sind Fenster in Verbindung mit Balkon- oder Verandatüren in verschiedener, aber meist gebräuchlicher Lösung.

Tafel 3. Glastüren, Glasverschlüsse und Schaufenster gehören ebenfalls zu den Bauglaserarbeiten. Solche sind auf Tafel 3 dargestellt. Die Figuren 1—4 zeigen einflügelige Glastüren für Korridore, Küchen, Balkontüren und dergleichen; Figuren 5—9 sind zweiflügelige Glastüren bzw. Glasabschlüsse in verschiedener Lösung mit und ohne Sprossenteilung, während in den Figuren 10—12 verschiedene Schaufensterausführungen zu ersehen sind.

Tafel 7. Die Figuren 1—5 bringen verschiedenartige Seitenrahmenstücke mit den gebräuchlichen Falzverschlüssen sowie die sich daran schließenden aufrechten Flügelrahmenhölzer zur Anschauung Die Figuren 6—10 zeigen Mittelverschlüsse, von denen Fig. 6 als Wolfsrachen, Fig. 7 als 8- oder Kneiffalz, Fig. 8 der doppelte schräge Falz, Fig. 9 der einfache schräge Falz benannt wird.

Tafel 8. Ausführliche Teilzeichnungen der einzelnen Fensterteile. In Fig. 1 ist ein unteres Fensterrahmenstück mit Fensterbretteinsatz und Wasserschenkel des unteren Fensterflügels dargestellt, in Fig. 2 und 3 die Verbindung von Loshölzern mit Fensterflügelrahmen in verschiedener Ausführung. Die Figuren 4 u. 5 zeigen Sprossen in verschiedener Profilierung, während in Fig. 6—8 Mittelstückverbindungen mit Schlageleisten als bewegliche Mittelpfosten dargestellt sind, bei denen einmal die Schlageleisten aufgenagelt (Fig. 6) oder an dem Mittelflügelrahmenholz aus dem Ganzen bestehen. Die Figuren 9 u. 10 zeigen Rahmen- und Flügelverbindungen in Verbindung mit dem Wasserschenkel als schrägen bezw. 8-Falz.

Tafel 9. Weitere Fensterdetails sind in Tafel 9 wiedergegeben. Fig. 1 und 2 zeigen den Längen- bezw. Höhendurchschnitt von stehenden Pfostenfenstern, wo einmal die Flügel nach innen, das andere Mal nach außen aufschlagen. In den Figuren 3, 4 und 5 sind die unteren Futterrahmen als sog. Dickschenkel ausgebildet. In den Figuren 8—11 sind Verbindungen von Fensterrahmen bei Fachwerkswänden dargestellt, wobei Fig. 11 die Grundrißanordnung von Fig. 10 ist. Die Figuren 6 u. 7 bringen noch zwei Querschnitte der Fenster im Grundriß mit beweglichem Mittelpfosten, Fig. 6 als doppelt schrägen Falz, Fig. 7 als Wolfsrachen, wobei die Schlageleisten und linkes Flügelrahmenstück aus einem Stück bestehen.

Tafel 10, Die innere Ansicht eines Fensters mit vier Flügeln; die unteren Flügel sind je durch eine Qnersprosse geteilt (Fig. 1). Fig. 2 stellt den Querschnitt des Fensters im Grundriß, Fig. 3 den Längen- bezw. Höhenschnilt dar.

Tafel 12, In Tafel 12 ist ein vierflügeliges Fenster mit Korbbogensturz sowie oberer Sprossenteilung dargestellt. Die Konstruktionsdetails sind im Grundriß (Fig. 2) und im Seitenriß (Fig. 3) ersichtlich. Der untere Rahmenschenkel ist als Dickschenkel ausgebildet.

Tafel 13. Ein vierflügeliges Fenster mit feststehendem Kreuz, wie sie in neuester Zeit gern zu Einfamilienhäusern, Villen, Landschulen u. dgl. genommen werden. Fig. 1 zeigt das Fenster in der Ansicht, Fig. 2 im Grundriß, Fig. 3 im Seitenriß, Fig. 4 veranschaulicht die Sprossendetails.

Tafel 14. Doppelfenster als sog. zweiteiliges Fenster; beide Fenster sind durch einen schmalen Pfosten getrennt. Solche Anordnungen erhalten zweckmäßig hinter dem Mittelpfosten einen gemeinschaftlichen lotrechten Futterrahmenschenkel, welcher mittels Steinschrauben an dem äußeren Steinpfosten

Tafel 15. Doppel- oder Kastenfenster. Fig. 1 zeigt das Fenster in der Ansicht, Fig. 2 desgl. von innen gesehen, verkürzt wegen Platzmangels, Fig. 3 u. 4 im Grundriß und zwar Fig. 3 die Verbindung der beiden Fenster (inneres und äußeres) am Futterrahmen mit Zwischenstück, Fig. 4 die beweglichen Mittelpfosteu. In Fig. 5 ist der Seitenriß dargestellt, wobei zu beachten ist, daß der innere Kämpfer schmäler sein muß als der äußere, da sonst die äußeren Flügel nicht aufgehen würden. Die Wasserschenkel der inneren Fenster fehlen, da diese die Fenster nur verteuern und doch nicht sichtbar wie überhaupt zwecklos sind, zumal im Sommer die inneren Flügel meistens ausgehoben werden.

Tafel 16. Ebenfalls ein Doppelfenster mit beweglichem Mittelpfosten in Ansicht, Grundriß und Seitenriß, Fensterbrettanordnung usw. veranschaulichen die Figuren 1—3. Konstruktion ist aus Seiten- und Grundriß ersichtlich.

Tafel 17. Eine neuartige Konstruktion von Doppelfenstern Figuren 1—3. Bei diesen schlagen die Flügel der inneren und äußeren Fenster dicht aufeinander, also ohne Zwischenraum. Die neutrale Luftschicht ist nur so groß als der Scheibenabstand beträgt. Die Mittelpfosten sind ebenfalls beweglich.

Tafel 18. Eine andere Art Doppelfenster-Konstruktion. Sämtliche Flügelhölzer sind hier mit zwei Scheibenfalzen versehen, innerhalb und außerhalb des Fensters, so daß die neutrale Luftschicht ebenfalls sehr gering, aber dabei doch genügend ist. Das Fenster ist als Fabrikfenster gedacht mit zwei seitlich aufgehenden kleinen und einem ebensolchen oberen Flügel. Durch die Anordnung der Doppelscheiben fällt das lästige Schwitzen der Scheiben fort.

Tafel 19. Stumpfs Reform- Schiebefenster der Firma Richard Biel in Hamburg. Dasselbe ist sehr praktisch und hat sich schnell eingebürgert. Die Abdichtung geschieht durch Anpressen des mehrmals gefalzten Flügelrahmens gegen die entsprechend gefalzte Wetterleiste, die unabhängig von der Führungsnute ist. Die Führung geschieht in einer Zargenute durch eiserne Flügelplatten, welche auf beiden Seiten eines jeden Flügels unten am Wasserschenkel angebracht sind, und an dessen Verlängerung die Stahldrahtseile mit dem Gewichtsausgleich sich befinden. Oben gibt die eine Führungsleiste den Flügeln leichten sicheren Gang und Halt. Die die Führung bewirkenden beiden Flügelplatten gelangen, wenn die Flügel gänzlich nach unten auf die Sohlbank geschoben werden — und zwar der untere durch die geschweifte Unterführung — in eiserne herzförmig ausgeschnittene Zargenplatten. In diesen Zargenplatten erhalten die Flügelplatten einen Drehpunkt, so daß nach Ausschaltung der in Kämpferhöhe angebrachten Führungsleisten-Ausfallpendel der jeweilig unten befindliche Flügel zur wagerechten Lage ins Zimmer hineingeschwungen werden kann. Die Figuren 1—4 zeigen das Fenster in Ansicht und Details im Grundriß und Seitenriß.

Tafel 20. Das Spengler'sche Schiebefenster. Die Figuren 1 und 2 zeigen dasselbe als Fenster mit Bogen- bez. geradem Sturz und oberer Sprossenteilung. Damit das Fenster allen klimatischen Verhältnissen entspreche, wird dasselbe auch mit Doppelverglasung versehen, so daß das lästige Schwitzen der Scheiben gänzlich ausgeschlossen ist. Statt der Holzführungen können auch solche aus Eisen angeordnet werden. Die Figuren 3 und 4 zeigen das Fenster im Grundriß und Seitenriß als Detail.

Tafel 21 und 22. Sechsflügeliges Blendrahmen-Schiebefenster. Aus den Figuren sind ersichtlich die Innenansicht, die Horizontalschnitte durch die oberen und unteren Fensterflügel, der Vertikalschnitt und die dazu gehörigen Teilansichten mit allen zum Fenster gehörenden Beschlägen, Seilen u. dgl.

Tafel 23 und 24. Glasverschlüsse nebst Details für Korridore. Die Fensterausbildung ist teils mit Sprossenteilung, teils ohne solche und teils mit Bleiverglasung. Die Figuren 2 und 3 zeigen Details zur Figur 1 (siehe Schnittlinien).

Tafel 25. Neuzeitlicher Glasverschluß. Er ist zweiflügelig und zur besseren Beleuchtung des Korridors mit Seitenlichtern versehen. Fig. 2 zeigt die Verbindung des An-schlags der Türflügel, Fig. 3 das Mittelstück mit Schlageleisten, aus einem Stück bestehend, und schrägem doppelten Falz.

Tafel 26. Glasabschluß in anderer Ausführung. Fig. 1 stellt die Ansicht, Fig. 2 den Schnitt durch das Mittelstück' und Fig. 3 einen Schnitt durch das Mittelstück des Oberlichtfensters.

Tafel 27. Großer Glasverschluß. Die Türen sind als Pendeltüren ausgeführt gedacht. Die Ausführungsweise ist aus der Zeichnung klar ersichtlich.

Tafel 28. Eine Kassewand für Sparkassen, Bankgeschäfte usw. Die offenen Schalterfenster können durch Schiebefenster abgeschlossen werden. Sonst ist alles für die Konstruktion aus der Zeichnung ersichtlich.

Tafel 29. Auf die Ausschmückung und praktische Ausbildung der Schaufenster in Form eines Ladenanbaues wird in neuerer Zeit ebenfalls besonderes Gewicht gelegt. Bei der Anlage derselben ist zu beachten, daß für die Zuführung bezw. Abführung der Luft genügend gesorgt wird. Die Lüftungsöffnungen sind entweder durchbohrte oder geschlitzte Löcher, oder aber es werden durchlaufende Schlitze eingeschnitten, die mit durchbrochenen Blechen (Rosetten) abgeschlossen werden. Die Figuren 1 und 2 zeigen Schaufenster in zweiseitiger bezw. einseitiger Ausführung. Fig. 2 zeigt ein Detail, aus welchem die Lüftung ersichtlich ist, Fig. 3 die Abdichtung des Fensterrahmens.

Tafel 30. Ansicht eines größeren Schaufensters mit besonderem Schaukasten in besserer Ausführung. Sonst gilt das über Tafel 29 gesagte.

Tafel 31. Glasdächer kommen nur bei besonderen Bauten, wie Gewächshäusern, photographischen Ateliers, Wintergärten, Bahnhofshallen u. dgl. mehr, ferner bei kleinen Anlagen, wie Lichthöfen, Oberlichten für Dielen, Treppenhäusern und ähnlichem zur Anwendung. Bei allen Glasdeckungen ist darauf zu achten, daß sich keine Blasen im Glas befinden, da sie durch die Einwirkung der Sonne als Brenngläser wirken und so zu unaufgeklärten Feuerausbrüchen beitragen können.

Fig. 1 zeigt eine Oberlichtkonstruktion mit eisernen Sprossen, Fig. 2 die Einlage der Scheibe als Detail. Fig. 3 zeigt eine Anordnung für flache Dächer, die Scheiben sind gegen das Abheben durch den Sturm mit verzinkten Haftern befestigt. Die Figuren 4 und 5 zeigen die Schäfer'sche Eindeckung von Schäfer in Kassel, in Form einer sägeartigen Glaseindeckung, Fig. 6 ein Detail mit Rinnen zur Abführung des Schwitzwassers, desgl. Fig 7.

In den Figuren 8 und 9 ist die Degenhardt'sche Anti-Pluvius-Konstruktion mit Dichtungseinlagen ersichtlich, eine ähnliche Eindeckung zeigt Fig. 10, während in Mg ¹¹ eine Abdichtung einer Glasdeckung an der Seitenzarge dargestellt ist.

Tafel 32. Andere Oberlichtkonstruktionen. Die Figuren 1 und 2 Konstruktionsdetails der Anti-Pluvius-Konstruktion, die Figuren 3—7 Konstruktionen der Luxfer-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Fig. 8 die Vogt'sche Oberlichtkonstruktion.

Tafel 33. Auch die Bleiverglasung gehört ins Bereich des Bauglasers, obwohl diese meistens von Spezialfirmen ausgeführt wird. Die Tafel 33 zeigt solche Bleiverglasungen in verschiedenen Mustern und Ausführungen.

IOr-

1

2

7

8

13

14

lOi

7

-0-

V

3

4

5

OOP

-<L>

9

10

11

y

15

A

16

17

x

Tafel 4.

6

12

L_

18

>-

24

y

^fruoTf^

KRäXÖW

4

I

-' X-

l

I

v

W

;,;L

1

2

<rp-

g

7

8

□

□

X X

13

14

V7

C

□>

3

4

5

m

9

10

11

E

□

15

16

17

Tafel 5.

□

< >

6

12

AA

w

18

23

^ucrt*5-

KRAKÖW

<v"

H

r

m

I*

obere Flügelhölzer

68

ML

Ol

r>z- «I

L, !

! Ftahmenhoh äussere Seite

3 «-

Wi;

ii i‘

II I

Flügelhölzer

rr

V.

c5

Tafel 6.

T-

c~-—

00

Hi

itm

r'

co

-H

■J.

untere Flügelhölzer

XJ

m

w.

M

*3i

hi

?-i

TT

Ij

II

i;

jl

ro I

JrJ

16

i

>:■

'

X

v

kkai:öw

f

ly

f

fro

is

pg*

lll

H

«B

WA

mm

■S

9HH

WWH

il

Tafel 7.

|:A

's/s.

10

ÄÄÄEl

\

<

■Ä

j

w4 n

'S*

f

I

i

m

i :

i

1

I

i

i

WM

i .

M

4

I

M

1

Wr'

Wm.

8

i

t

MH

M

i

i

4

i

mm

4

5

Tafel 8.

6

i

i

!

i

1

1

1

m

■

i

i

i

MMW

ZI

J

!

:

i

1

i

t

mrnm

7

1

l

i

I

I

1

i

H

i

W

t

8

I

I

8

8

s

i

i

SMMUW

USW

I

mmm

!

i

9

W

I

2

3

10

■

tß .. :: S    >.

.

7j

MD

a

§

TL

Tafel 9.

mm.

nun

it

M

Pinn r

im

MK8S

mm

«MM

■

slT'T

«M«

^^8

■

WMMä

10

ir~

mm

ii

«KM

■

NS

I.

Wim

]f

ii

ii

«SB

II

ir n

<0

?üj

3C»i

>‘y

■ä

r

W

r-

MS*

db

ls

i!

it

UM

WW

LM

Tafel 10.

... i 111

----rp

--------₁

MH

»

r*

.11.

-1 L

mm

*23;

/

'

^cYEKT

3

..r'

1

■

i;

mm

ii

fit

m

m

mm

Tafel 11.

V

*w-

/

f.

■

b

03 5 *

'7 ■ -

s o '

O ! *

3 '<

fv

i :

x-

-¥

m

Sä&M

m

m.

M

Tafel 12.

KK2PÜI

BIS

!,

WM

M

MH

1

W

MM

—i

■\-

»■

.

KRAKÖ'⁷

&

.

-

1

L

■

1 r

ii

ir

t

4

1

1

<

i

i

I

I

ls

; i

8

I I

I

l '

2

SS

I

N

S1&

'/

s

iE

sss

U

3

Tafel 13.

1

!

I

I

I

Schräder, Der Bauglaser.

rv

s

ERA

&!feeh.V6^"

-

A

öw

Tafel 14.

M

S6

MW

w®

W

«

lJ

wm

l'j

I

?’r

- K

: jw

Sl.

'

'

Tafel 15.

MM

LU

_____JL.

fwu/r/Ääat

■i

iE««*#

mmmmM

7!

fc

'D

SlSilSIS

ÄiäS

---1 r

mmm

Km

m

M

HÜ

r~

: - ..

;övv

&//#• chn^

V>

I:

MM-

rr/z

_ WMim

mmmm

mMaM

Tafel 16.

wmw^m

KM MS

wm

MÄ⁴

mm

IHtS

pll

W

BCe^äl

M

$tä

mm

I1SI

p

UM

88

-M-Mr

.

.

'v;

7

7

Vf'

i: -

.

v:: :17.x

- A v /

>

<

:

M

•s

r

1

1

i i

|np

MW

BWM

I I

1

4

r

J r

.

!

\

LJ.JL

W

A

s

Tafel 17.

«PB

Y/X

3

1

l

I

1

1

i

i

I

.

■

r

^ *; 'v

k: : 3 w

^///e c h n

■

Tafel 18.

W

II]

M

WOsA

Üg

i!

t ■■■

<r

*

uaköw

- v.=#

K

*

r

I !-

s®

*:

LrSrr

MUMM

Ta

«MWU

XxXxx'xxt

s

Wz

M«

11/

MH

::

<\ ■ ■

El

WWW

ISS

ss»l

Tafel 19.

•^vXcu/qj! OS Xr

KR

.

&d

Tafel 20.

p ii ii p I

Uhhhj

MW

UM

«*$

-ii-T

ii

Jj

ll

II

•i

ll

J»

. -Jl-

MW

Bl

''1

i.

!'

ii

!! ■

I'

i' ,

l» I " 1

• ii

. 'I

m,

r-77-T~;r-

r r-ii

ii

!'

ii

:!

ii

'll

«Hm

ii

h

-8

JM

llii«

zw

RLS

ifep

lrlw

!»:$:

"/Ss, :: f

L.tl.

mm

■

< i- ■ -./

k % 4:: j '

A

Tafel 21.

01

Ti

W«

NE

'■ixMSsz

MD

ii

L.

»MW

--q t'---

"Z'J

im

II

I!

m

WM

ii

WM

r'MTA

mmm.

i:

r

- -

/:■

;*»».

«SBME

7

r.

ß

El.....\|

7-

<S

W

:<

Tafel 22.

■ i

i"

j

•/

(Q=0=#

T

1

1

i

I • ;

.

1

Tafel 23.

VI

MM

r-jTi*

HSH

msmB

yj

t\

<[

IA

±0

-J

" ■ ■■ ;.' • ...".»

h

t

' • -

.

[

I

Z\

Tafel 24.

ZX

o o

o o

o o

I

7

8

I

n

I

\

o

II II

>

x;

/

i

b

Le ci F ^ * 3z

C':

I

n

n

' o c

-b

iE

V >

■

-

Tafel 25.

ffiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Wmm

Ml

KRAKOW

^•chnic*^;

Tafel 26.

mm

.

f

.

' 8

V

8

8

i: I

ii

•8 •:

.

8

i

.-V- -

"V

* :•

:

h ::

ts

i

i

"r

■i

:(■

rs

.

r

i .

>

A

i]

■

■ f

n

i'    > >

,.■•,-5;    .    ; = ;

!    ' : :!■

?

: !

v

:

!

'

i

lü ; ■ "

8

5

.

8

;>

I

j

;

'•f

• *

-

;

i

.

KRAKOW

:

; A

•:

8

-

r

;

;

■r

,

\

f

,

1

>?

il

t-

i

. i

!

■■ ..    - ,..V

:

i-

:n

vv..;V

'■

-

Tafel 27.

Schräder, Der Bauglaser.

Kl

Hl

^fUOT EA^ KRAKÖV/

^/ifech

f .    ^

O

1

I

j

i

W

Tafel 28.

n

i

8

K

M

'T

still

I

!

i

i

I

I

I

i

I

i

i

!

i

I

m

j

B B

j

I

K

J

Schräder, Der Bauglaser.

^U07£^

KZAKÖW

|q

CH

ran

II II II i

HH

r~ >

|o

T'TJO

am

Tafel 29.

HH

Mmsasm

Schräder, Der Bauglaser.

KRAXÖV/

-

1

-

B

Tafel 30.

DDDDD

Schräder, Der Bauglaser.

□□□□□

□ DDO

W.

>■

---

jdKG «*?•

■

'

.

Tafel 31.

Q

ML

2

7

-(11.....M

O

I

3 p    filzstreife n

M

jul

in

W

6

Schräder, Der Bauglaser.

3

/

V

V

5

filzstreifen

Glas

U-Sprosse

WiW

n

8

Z.

-

4

ts

9

O

1

'

i

V fc

l

Tafel 32.

. Bronceschrauben -Broncemuttern

l|*^r-flsbest5chnur Qlas

Glas

-h

Filz oder Rsbestunterlaqe

Schwitz-Wasserrinne

Asbeststreilen.

A^pz

»1

Schräder, Der Bauglaser.

@' V;‘ ©

\~sTTI ITTTJy

fßi

Ein"

ZZ

z.

v;

zy

ZZ

MD

cs:&;

_c

verzinkte Eisendeckschiene

flsbeststreiien

OE

fff

Jj

«ffl

>>

■

■

.

„

; ? ■ L

;

>-j

-

V

»

!

ö

5?

'

.'-.a

# -r;;>

, - Ä

!;>; y

’ Ä-

*♦

:Xz

, . -1^

■

■2

M'

!

¹    . . J V7 )

S^chaic**^

;

'

.

-

!

‘ .-V x

i

•• ' >'

.

,1

.

L

: »2

r ./'•••' ..

.

F

. ^

^    .    '-t

i

s

.

' *v\.

T

A:-\A

Bibljoteka

gl^skiego In&ytutu Rzemie6lniczo-PrzemysiowegV w Katowieyc&,

M\

'

I

A

I-

s

-M -

:

fiste*

i -

J,

■ : M

*\ '*y

MW

veriag von nernn. rnear. voigi in l

nbergk, H. v., Der Holzberechner nach metrischem stem. Tafeln zur Bestimmung des Kubikinhalts von runden, ltig behauenen und geschnittenen Hölzern sowie des atinhalts der letzteren; ferner der Kreisflächen und des 5 der Hölzer, nebst einer vergleichenden Zusammenstellung ,eter- und Fußmaße. Neunte verbesserte Auflage. 8. tiwand geb. 3 Mark 75 Pf.

ÜL, Die moderne Bautischlerei für Tischler und Zim-te, enthaltend alle beim inneren Ausbau vorkommenden in des Bautischlers. Dreizehnte vollständig neubearbei-iflage von Max Graes, Architekt in Erfurt. Mit 63 Textingen und einem Atlas von 40 Foliotafeln, gr. 8. Geh. rk 50 Pfg. Geb. 13 Mark.

1. und M., Der Dorfschreiner. Vorlagen von Möbeln idern Schreinerarbeiten für die einfachsten Verhältnisse, sonderer Rücksicht auf wohlfeile Herstellung und an-mde Formen. 24 Tafeln und 6 Werkstattzeichnungen mit gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pf.

Kt., Kleine Holzarchitekturen im Stile der Neuzeit, immlung leicht ausführbarer Entwürfe, enthaltend: Garten-Lauben, Trinkhallen, Pavillons, Kioske und Schutzhütten; en, Veranden, Loggien, Balköne, Erker; Bogengänge und aden; Haus- und Hofeingänge, Portale und Pforten;

und Wetterdächer; Dachreiter und Türmchen usw. ln mit erklärendem Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pf.

ff., Dekorativer Holzbau. Zeitgemäße Entwürfe und äußeren Ausgestaltung des Ha uses und seiner Urn-durch Holzarchitektur. Zweite yollständig neubearbeitete ;. 36 Foliotafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe.

zur

I., Moderne Lade^vorbaue und Schaufenster mit iichtigung der inneren Einrichtung von Geschäftsräumen, e verbesserte und vermehrte Auflage. 26 Foliotafeln mit ndem Text. gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

ff., Der Landtischler. Entwürfe zu einfachen Möbeln Haus des Bürgers und des Landmannes. Dritte vollneubearbeitete Auflage. 28 Foliotafeln und 8 Werkstatt-ngen in natürlicher Größe, gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pf.

L und M., Der Möbeltischler für das bürgerliche Eine Mustersammlung der gebräuchlichen Möbel in mo-und Renaissancestil. Sechste gänzlich neubearbeifete, rte und verbesserte Auflage. 40 Foliotafeln mit erläu-i Text. gr. 4. In Mappe. 10 Mark.

[., Moderne Möbel. Ausgewählte Vorlagen für die ung von Wohnräumen im Stile der Nevzeit. Eine Saiiim-n Gebrauchs- und Ziermöbeln zur Einrichtung der Herrenmenzimmer, Salons, Speise-, Toilette- und Schlafzimmer.

: gänzlich neubearbeitete Auflage. 26 Foliötafeln und itattzeichnungen mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 50 Pf.

l. und M., Moderne Türen und Tore aller Anord-Eine Sammlung von Originalzeichnungen zum prak-Gebrauch für Tischler und Zimmerleute. Zweite vollneubearbeitete Auflage. 24 Foliotafeln in Tondruck. In Mappe. 9 Mark.

F., Moderne Haustüren, Zimmertüren, Hoftüren, türen, Ladentüren, Kellertüren, Fenster, Windfänge und :hlüsse. Eine Sammlung mustergültiger, einfacher und Entwürfe im Stile unserer Zeit. 30 Quarttafeln mit über lagen und erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 50 Pf.

s Handwerkerbibliothek Band I: I lg. Praktischer Ratgeber für die Lehr; zur Gesellenprüfung, bearbeitet von J. Eis der »Freien Schreiner-Innung« in Kob!

IVtit 61 Textabbildungen. 8. Kart. 50

g pq

tr

ca

52

Da

GQ

-3

cs

tr*

gS M

Sä

Di *

Liebmann, M., Moderne 1

Neuzeitliche Entwürfe für Tüi Trennwände, Durchbrüche, Ti lungen, Balustraden, Erker,

Verschalungen, Bekleidungen Regale, Schalter, Kojen, Tribüi Schaufensterabschlüsse und äs erklärendem Text gr. 4. In N

Lockenberg, W., Einfach

Sammlung praktischer Möbel zur Ausstattung von Wohnräumen des Mittelstandes, umfassend Empfangs-, Damen-, Herren-, Speise-, Wohn-, Schlaf- und Wartezimmer sowie Küche, Bureau, Diele und Korridor. 56 Quarttafeln nebst Erläuterungen, gr. 4.

In Mappe. 7 Mark 50 Pf.

Lockenberg, W., Moderne Klein- und Ziermöbel. Enthaltend : Wandschränkchen aller Art, kleine Gebrauchs-, Zier-und Blumentische, Postamente und Balustraden, Konsolen, Etageren, Klavier- und Nischenhocker, Garderobe- und Bücherständer, Sitztruhen, Wand- und Ofenschirme, Staffeleien, Kleiderund Handtuchhalter, Schirm-, Noten-, Mappen- und Aktenständer, Armsessel, Garten-, Veranden- und Kindermöbel, Kübelständer, Bilderrahmen, Uhrgehäuse und dgl. mehr. 40 Quarttafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pf.

Mühl au, P., Tore, Türen, Fenster und Glasabschlüsse

im Stile der Neuzeit. Eine Sammlung mustergültiger Original-Entwürfe von Toren, Haus-, Zimmer- und Korridortüren, Wind-fängen, Glasabschlüssen, Fenstern und Wandvertäfelungen in einfacher und reicher Ausführung. Zum unmittelbaren Gebrauch für die Praxis bearbeitet. 30 Tafeln mit erklärendem Text. I Zweite Auflage. In Mappe. 7 Mark 50 Pf.

Ojpderbecke, A., Der innere Ausbau, umfassend Türen und ⁵ Tore, Fenster und Fensterverschlüsse, Wand- und Deckenvertäfelungen , Treppen in Holz, Stein und Eisen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Dritte vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 706 Textabbildungen und 20 Tafeln. Lex-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Reineking, L., Die Tischlerwerkstatt des Land- und Mö-beltischlers, des Bau- und Kunsttischlers sowie des Spezialtischlers mit und ohne Maschinenbetrieb. Ausführliche Beschreibung sämtlicher Tischlerwerkzeuge und der bewährtesten maschinellen Einrichtungen für Tischlereien aller Art nebst einer Anleitung zur ordnungsmäßigen Kalkulation der Tischlerarbeiten. Vierte vollständig neubearbeitete Auflage von W. Schmidt,

Die mechanische Tischlerwerkstätte. Mit 180 Textabbildungen. I gr. 8. Geh. 4 Mark. Geb. 5 Mark.

Schmidt, W., Das Schleifen, Beizen und Polieren des Holzes, Elfenbeins, Horns usw. Achte vollständig bearbeitete Auflage von C. Marggraf, Redakteur der Zeitschrift für Drechsler. Mit 51 Textabbildungen, gr. 8. Geh. 5 Mark.

Geb. 6 Mark 50 Pf.

Biblioteka Rolifechnik. K.ak

63SÖ3

Ca)

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

neu-

Schräder, Fr., Die Ausbauarbeiten des modernen Wohn-und Geschäftshauses. Enthaltend: die Dachrinnen, Abfallrohre, Schneeschutzgitter, Laufbretter und Blitzableiter-Anlagen, die Fußböden, Fenster, Türen, Fensterschutzverschlüsse, Decken- und Wandbekleidungen, die Treppen, Aufzüge, Aborte, Bade-, Entrind Bewässerungs-Einrichtungen, die Gas-, Elektrische- und Azetylen-Beleuchtung sowie die Klingel- und Telephon-Anlagen. Mit 603 Textabbildungen. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

.    ., Die Tischlerschule. Leichtverständliche Dar-

zhtigsten theoretischen und praktischen Kenntnisse Möbeltischlers. Zum Gebrauch für Fortbildungs-5 für den Selbstunterricht, neubearbeitet von es. Dritte vollständig neubearbeitete Auflage, n 16 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pf.

owskiej

100000305875

Lg. Praktischer Ratgeber für die Lehrzeit nebst Anleitung Scriba, Jü., Moderne Bautischlerarbeiten. Eine Sammlung ellenprüfung, bearbeitet von J. Eisenach, Obermeister    mustergültiger Entwürfe zum Ausbau der Innenräume irr Stile

nz und J. Caspary, Hofglasermeister in Coblenz. Mit    der Neuzeit. 24 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4, 3eh.

Abbildungen. 8. Kart. 50 Pf.    6 Mark. Geb. 8 Mark.

s Handwerkerbibliothek Band xiii: