•sar ä

<    *5

i?V S :

S'

#

1

* X

N V 4

|

»

>;

f

t

v. '

fr

*>

's«

F*

*|r

fit

*

n

**'<

**

*

r

!

«T

*

«rj

•*;

&

i

*

1

t#j

V».

f>

fer

⁵

W£

;*

5[*.

M

>

¹ ia

S*

fl

'. V* < \

s

;

Nr

. »i

'M-

y

i*.

[J

.■JfSJ

O

i!

tz

M

9%

>

><

*

»

t

» V4f>, I . v- ,!

H‘

*s

,v

*¹

.1

LF

V.

*

>

»

v>

V

* a

?

k Sa "

' .

*

^ f

V    .'«»abtiw¹ 7

' •K <NH %

^ -

!-.s1

.

:^' >

%

r-

WpJvi,V|

X^L-->CL

es

so

Von Dipl. Ing. Vogt, Waldenburg i. Schl.

Vgl. Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung 1909 Nr. 15.

^ll diesem Zwecke sind aus der horizontalen Achse des Diagramms die Wassermengen Q in Litern

>1

S’y

^ -

\*

«3

TT «O

® ^

33

Die Tafel dient dazu, die Ermittelung der Rohrlichtweiten von Wasserleitungen aus den zu transportierenden Wassermengen und dem zur Verfügung stehenden Gefälle zu erleichtern.

pro Sekunde (sl), ans der vertikalen Achse die Gefälle bzw. Druckverluste in m pro 1000 m (>.) aufgetragen und die Kurven X = ^ für die einzelnen Rohr lichtweiten von 40 bis 1600 mrn als gerade Linien in 4 verschiedenen Farben, den Mengenbezeichnungen von Q entsprechend, von 0

ausgehend strahlenförmig eingezeichnet. Wnd dann 2 der 8 Größen, Wassermenge in sl, Gefäll in 7°° und Roh rd u rchmess e r in mm gegeben, so liest man die dritte Größe ohne weiteres auf der Tafel ab.

Tie Werte sind Mittelwerte für längere Zeit in Benutzung befindliche Rohrleitungen, deren

Beispiele.

mm.

mm Lichtweite und 15 °/«° Gefall (bzw. mit 15°/o» Gefälls-

Transportsähigkeit durch Inkrustation, Rostausatz etc. verringert ist.

Oiii eiin Wasserleitung, die auf 400 m Länge 1,6 m Gefäll hat und o sl transportieren soll, ich der )}{0hrdnrchmeffer zu bestimmen 1 (skfiin = 4 °/oo. Q = 5 sl. Man findet D zwischen 125 und 100, nahe an 125 mm. Zu wählen ist ein Rohrdurchmesser von 125 Aufgabe 2. Die Wasseriuenge ist zu ermitteln, die durch eine gebrauchte Rohrleitung von 225

Aufgabe 1. Lösung 1.

Verlust) hindurchgeht.

Man liest aus der Tafel ab Q = 48,3 sl.

Lösung 2.

Aufgabe •>. Wieviel Gesät! wird bei dem Transport von 550 sl in einer Leitung von 425 mm Lichtweite benötigt. Lösung 8.

Man liest auf der Tafel das Gefall = 60,7 > ab.

,>üv den Fall, daß man Gefällsverluste, die nicht mehr auf der Tafel verzeichnet sind, zu bestimmen hat, wolle man nach der

>Sr

■a

tr

O'vrmel W = X. Q² bedenken, daß die Gefällsverluste dem Quadrat der zu transportierenden Wassermeugen proportional sind.

ah

(l’v ht der Gefällsirerlust für eine Transportmenge von 8000 sl in einer Leitung von 1500 Lichtweite zu bestimmen.

Ausgabe 4.

(N

VQ

'’S

V2/

.ti

"a:

-•O

—H

-t

2>

io

Xh

a|<N

V2

.3

JS

Löfunq 4.

Ki akowsk'Hi

tß

1 ^

n? rt

L ^

•€

vertust X = 4 x 8,44 oder 144/6 7

5$

S*

-4

-8? i

/*

z2,

LKL

üMmM

iiSli

1 W M?WWW

W

i^WWUN8^88VI

^«MWKWW^WAMWAM

MZ

Mß

pllili

WWMk

HämSw

#

I i 1H

ffj '5 0 W

Cil

jMhE? t.» jaisä- ^WMDE

-

X

MM

#"

ms

ML mlil

♦

*/t

10

y.

/Hl/

H3(Zxo’Sii44 i ttjf vx>n    tX n 14t?i >    %. 2.^0. d. e). i>707 Zi615 J/f

1

laaiiooo

woz ooz

OS z

1

-

3

3 30 300 3000

95

T

L

.

:

90

-

\

\

-

1

3

-

85

80

75

ÖL

5$

?co

65

o

in

.

I

r.Tiii»

250

Pö

1

L

L

\

i

3

_

k

^un

L

L

\

\

_

■

X

ijlg

M

co

in

o

»n

»o

er

A

s*

KO

CS|

a

O Oi QC

<o

«o

^ cn

*o cn

*n

r

•n

o*

er

1909.

e

80

7o.

L-

E

^0

x

■ \

'Z

z/

z

z

Z

z

z

z^

_z

/

z

_

__

7

_

z

z

z

z

z

z

__

Z

z

⁷ z

.

z

/

/

Z

Z

z

y

Z

Z

7

z

z

y

Z

Z

z

Z

Z

7

y

z

z

z

z

7

z

7

V

.

z

7

"z

z

/⁷

yZZ

z

7

7

/

Z

z,

Z

z/

~

/

z

7

Z

y

/

Z

y

7

z

7

/

/

//

L

7

/

z

/ /

7 7

/

/

z

y

/

ZI

7

/

y

z

/

r

-Hl Ä

y

/

z |y

'

/

/

Nachdruck verboten

/

i

/

z

z

”

__

z

ZZ

⁷ Z y

Z

/

Z

z

z

z

/

//

Ä.

/

z

/

/

z

2

/

/

z

y

z

z

Z

/

z

/

7

/

z

Z

z

L

Z

y

M

/

/

o

/

/,

/

. y

/

/

y

:

r

7

'!

J-L.

0001

100

z

7

7

z'¹

/

/

/

/

/

/

7

/

/

/

/

/

/

/

Z

/

/

/

/

/

/

0

*

/

/

z

/

y

/

/

/

-

/

/

/

/

"

z

z

7

/

/

✓

/

/

7

7

/

/

/

/

/

/

y

-

.

Y

/

/

2/

2z

22

//

/

y

27

//

/

t

/ /

/ /

7

/

7

7

r

u

/

/

!

L

&

/

/

8

-

/

1

/

/

1

.

I

oeoz

ooz

-

■

/

y

//

T~

/ /

y-y

-

-

/

“

1

Z

/

z

/

f

/

-

/

"

-

/

-

/

/

/

/

L

1

n

z

/

/

2 S

/

<

£

71 aZ    - „c|rmiJ la^L’u |ui Piv

x

\

3

Z

Z

_

Z

z

z

z

> hO 400 hOOO

L

5

\

d

\

i-

-X—V

X

T

SX

I

□

L

X

L

L

V\

X

"

X

X

L

\

L

\

\

\

X

\

\

-

7

X

-

/

>

z

Z

z

y

/

z

y

z

Z⁷

Z Z

/V

z

7

y

y

/

7

/

/

/

/

7

y

z

z

z

7

<r

z

~¹

V

7

z

_

y

z

y

/

y

77

7

z

z

Z

Z

z

Z

z

/

z"

z

z

/

/

/

/

-

/

A>

z

z

y

/

/

Z

z

/

/

/

/

/

__

f'

/

/

/

Z

' z

__

■

/

z

z

z

z

/

z

z

y

n

7

/

z

/

/

/ /

_

_

-

/

_

~

z

Z

/

7

7

7

z

/

—

7

/

/

Z

7

7

z

/ ;

7

/

y

y

/

/

y

/

-

/

-

/

y

/

y

7

-

Z

Z

z

iS

/

&/

«V7

^7

z

-

/

4

/

/

/

/

/

f

o

y

/

/

-7

r/

/

/

/

z

f

i

-

7

/

/

Z

//

7

1

/

/

L

y

/

2

,7

7

’i

/

/

/

i

/

/

-

/

1

t

/

/

.. cc

-

/

o

3000

/

/

ij

I

CO

500

UND VERLAG

Druck

3

CO

Q

i

Z

z

z

<

03

Q

ac

5

dE

X'

-y

fj

>

-

-

I

_

/

7

-

I

/

I

j

\

/

I

I

i

-

yfrii^Cc v-C'i ts

4/i../AU

^ *

y

Sä

-

I

I

-

Z

booo

z -f < y

z,

V

I

o

x-

<r

VS V •,*;

^ vS- '

v

«feotiiohen ArWjisti

WffiQÖ? oq g'

k

FX

Was 009 09 9

X

-

-

X

L

\

X

X

X

X

X

X

L

X

X-

5

3

X

K

_

\

X

X

V

y

7

z

_z7z7

z

y

□

c

X

_

X

X

y

3

K

\

x

IX

X

x

95

06

\

S5

7

/

7

z

-

/

z

z

\

80

L

7

Ss_

/

-

z

X

z

in

Id

rx

7

z

z

7

7

/

/-V

/

-

z

L_

~

7

7

7

y

z

z

Z

>n

tO

z

/

/

/

/

/

z

Z

/

z

/

z

y

z

O

fO

z

z

z

7

7

7

Z

7

7

/

Z

7

z

»o

ln

o

•n

z

Z

z

7

z

/

z

z

7

~

Z

_

z

z

7

7

-

j

/

y~

/

/

/

/

/

$

/

/

/

-

-

/

7

h

/■

■

/

L

/

/

/

Zz,

CS#

/

7t

/

■

z

u

4

y

N

/

/

-

1

/./

/

/

/

/

-

iz

/

/

/

-

/

/

_

V

/

/

//

-

V\J

C\f*/

fif

/

&

cx

n

•Jh

4^*

PS

-

-

/

V- )

8

/

7

/

-

-

f

r

!

\

I

-

I

'S

i

5000

:k A

- Z:

X

I

*3

500

R

cR

/

-

I

-

I

I

r- & % '

/

O

<r

D

o

co

•o

a

T“

O

J

0_

k

I

o

fo

o

o

o

<o

Q) qo

D

in

io

er cor co

T,

«n

‘O

fr?

'147%}

7 t r*'/ S? *>»

tf?

y.

rn/a

CX Ot    ^    CT

5

<o §

D

N

vA

BF

SS»i»S>»«

.......Wm WWWMMMB i U

KMMMWWM

- —

«» .'::'« : : a«?

«WWWWSW

WMWSWKWMUWWM°NSWWU^KUWU«E'

y:?i *

mm

mm

«    ■    : :    "    ■■ . .. !    '    :    „ « ■ «§EÄffiP

1 .    I '

WWWUWWU

MW»» :l$s - r V

I

I

iw

MW

^WKWWMMMMWKWWMWMWWWWMMWWM

^D^^WWÄUMW««LkSWM»«^WWMU«S^WE^N8WUDW

SiiliS«liilii«IiiIlliiliia

: W«WW»

:i

■■■i ■

.............................................. ili

■Hl

WWDLVA

;r 1«

'

*iii!*esiEEi*a^^ei^h^^ee:aai»i *

8WM-RMW««WW«»KW«k^M»

WWßMNMWMWWWM«WKK«BMWK»..

iifiii

. 1 I i : L«^W>

«'

MMifl

•v'

laaiiasaiiisiiiifiiisiiifi

i iiii ...............

wmagakk; MWMLW

MUU

■......,„—.^Jl......................,W^^^WA SWMMSS pi»iiaa«a:aliaijg^^^BBliiiili

SMPM

EM

: 7«

:*t

HMKpmHHnPBI

SBIIIIM»i^»^^pipiliii^

üiü in

* PS ■ -F''

I

VA«NK-AWMMS8I«WUUE

¹

.

MDGaaaSMg«««LWMM»»W»»8W«NS7 7

.MWMMWNSSSN»^'

5 e:

ii

MM» i

HMHll

liHiHR

M«8

^W8W>WiWW!W>WW>>WWW«^^W

««EMMAßlSNWSPlVUNMUMIlMWM^M^

ul JMMppa

........,,.M-MzELEUM IBr a*Si¥g' .* 1

mmmi

it

.

. M

■4

1

■

4

% ja

1

fü

■k

. ■ V # i j

v

* %

,r

BF

V

$

POLITECHNIKA KHAKOWSKA BIBLIOTEKA GLÖWNA

L

TS

£ „V,

m 18353

1

*

Kdn. 524. 13. IX. 54

■M -i

M -

P

M

MM

r

* *

»

#

.*

♦

-. xf"

*1

■ *Y”

i*r i

₆:,

* *

t- 5

rr

fvj

®."

r-

hJ

’-fl

Z

i

z*

4'

%

Fl

_Zr M

y

ta»

r«?

1

*

¥

>1

j

r

f-

V

i>.

Z;

r«j

WM

%

„4"

>

ft

Lv

[J

.*>

»

Fsk

M.

'/

*

'«I

>r

0

»

1

LZ8

■*»

5

• tf

fv

¹

%

4*^

4^

•j

#:

/*• •*/

d» v

r

£

v

"ial

*■

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

r.V-,

;

Tg

*si

>*■

■ *

>

M > .

WA>

100000300940

»

h

?y

issrü

IS' 4

>