Kg

Ä-a

’a41‘AVA%\:

ÜÜ5!

Sg

■V->V.\V,'

■’v»:-: vKvv

§$

n\\V

::

V,

55

\\;

Sv

-■■ -■

*1**SÄ*I^ „

x - v f - ' -    :

|;K,;e?iif?»®' m

r*v

F. Hörten.

Kurven

«iMH

ää\\v.

m&z

”V-

sy

y.

yyyy

»»V

ypp

sS’Slw

V rW-Jv V v

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

100000305763

Kurven-Tafeln zur Bestimmung der

!l!

in Entwässerungs- und Bewässerungsgräben.

(Durchlässe, Unterleitungen, Einlass- und Abfallkastenschleusen.)

Zum Gebrauche beim Projektieren von Ent- und Bewässerungsanlagen

bearbeitet von

Ferd. Hürten,

Königl. Ober-Landmesser und Vorsteher des meliorations - tecbniscben Bureaus der Königl. General-Kommission zu Münster i. W.

Herausgegebeu mit Unterstützung des

Königl, Preuss, Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

4-

jjjSntlicben Atbeilon

BERLIN.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

SW., Hedemannstrasse 10.

1897.

BIBLiBTERA POLITECHNICZÜA

KRAKÖW

153 0X4

Akc. Nr.

U2i*H9

Vorbemerkungen.

Die Kurven-Tafeln sollen, wie schon aus dem Titel hervorgeht, benutzt werden zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit der unter Druck liegenden Bauwerke in Entwässerungs- und Bewässerungsgräben; sie sollen somit namentlich bei der Aufstellung von Meliorations-Projekten und bei der Bau-Ausführung des Wege- und Grabennetzes der einer Zusammenlegung unterworfenen Gemarkungen in Anwendung gebracht werden.

Die Berechnung der Abmessungen für Druckrohr-Leitungen nach der Grundformel ist eine sehr zeitraubende; es hat sich deshalb das Bedürfnis nach Tabellen, welche direkte Ablesungen gestatten, jederzeit geltend gemacht, und zahlreiche Tabellen sind auf Grund der mannigfachen bekannten Formeln zusammengestellt worden. Aber nahezu alle diese Tabellen, sowohl Zahlen-Tabellen, wie graphische Darstellungen, gelten nur für lange Leitungen (vgl. die nachfolgenden Erläuterungen); für kurze Leitungen ist dem Unterzeichneten aufser der auf Seite 128 des Buches: „Die Zusammenlegung der Grundstücke nach dem preufsischen Verfahren von A. Hüser (Berlin 1890, Verlagsbuchhandlung Paul Parey)“ enthaltenen, nur eine von dem Kultur-Ingenieur Breme aufgestellte Zahlentabelle (erschienen 1888 im Selbstverläge des Verfassers) bekannt geworden.

Der Umstand, dafs in neuerer Zeit Thon- und Cementrohre für Wasserbauwerke aller Art immer mehr Verwendung finden, war für den Unterzeichneten Veranlassung, eine Tabelle zusammenzustellen, welche die Möglichkeit bietet, bei der Bestimmung des für ein Bauwerk erforderlichen Querschnitts aufser letzterem auch den Rohr-Durchmesser direkt, ohne Umrechnung, ablesen zu können.

Zur Begründung der Wahl der graphischen Darstellung statt der Zusammenstellung einer Zahlentabelle diene folgende Stelle aus dem rülim-lichst bekannten Werke: Die Kanalisation von Berlin: James Hobrecht, Berlin 1884 —

„Eine Zahlen-Tabelle, welche die Beziehungen zwischen Gefälle, Wasser-„menge und Leitungs-Profil darstellt, hat den Nachteil, dafs die Angaben nur in Intervallen erfolgen, so dafs Interpolationen nötig werden. „Bei einer graphischen Darstellung ist es dagegen möglich, innerhalb „der in der Zeichnung angenommenen Grenzen aus zwei beliebig angenommenen Faktoren den dritten ohne weiteres abzulesen, resp. mit „dem Zirkel abzugreifen.“

Die Unterlagen für die Auftragung der Tafeln, und die Genauigkeit der letzteren anlangend, sei erwähnt, dafs für jede einzelne Tafel rund 200 Beispiele gerechnet worden sind, und auf Grund dieser grofsen Zahl Beispiele die Bildung der Kurven in der genauesten Weise erfolgen konnte.

Am Schlüsse der Erläuterungen ist eine Zahlentabelle beigegeben, welche die aus den Wassersammelgebieten in der Sekunde abzuführenden gröfsten Wassermengen angiebt, ein weiteres Hilfsmittel zur genauen Bestimmung der bei Meliorations-Anlagen und Folge-Einrichtungen herzustellenden kleineren Bauwerke. Durch eine derartig genaue Bestimmung wird insbesondere erreicht werden, dafs die zum Abflufs zu bringenden Wassermengen auch thatsächlich abgeführt werden, ohne dafs durch die Herstellung von Bauwerken, welche in ihren Abmessungen zu grofs bemessen werden, ein unnötiger Kostenaufwand hervorgerufen wird.

Münster i. W., Februar 1897.

Hürten.

Erläuterungen.

Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit der unter Druck liegenden Wasserbau werke ist die WEiSBACH’sche Formel gewählt, welche lautet:

I. für Bauwerke mit kreisrundem Querschnitt

V 2 gh

II. für Bauwerke mit rechteckigem Querschnitt

/2gh

-.1

a -j— b

2 ab

Hierbei bezeichnet:

1 die Länge des Bauwerks in m, den Durchmesser in m, die lichte Weite in m, die Höhe in m,

diejenige Druckhöhe (in m), welche auf der wagerechten Strecke verbraucht wird (= Höhenunterschied zwischen Oberwasserspiegel und Mitte der Ausflufsöffnung, oder falls der Ausflufs unter Wasser stattfindet, Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasserspiegel),

C den Widerstandskoeffizienten beim Eintritt des Wassers in das Bauwerk, im Mittel = 0,505 m,

X den Röhrenwiderstand in m, v die Geschwindigkeit in m.

Während für den Koeffizienten C durchgängig der mittlere Wert von 0,505 m bei den Berechnungen eingeführt worden ist, sind die von der Geschwindigkeit v abhängigen Werte für den Koeffizienten X der nachstehenden Tabelle entnommen:

Werte für den Koeffizienten X (nach Weisbach).

Geschwindig

keit

Zehntel-Meter

0,1    0,2    0,3    0,4    0,5    0,6    0,7    0,8    0,9

Ganze Meter

^ co co i—1 o © o o °

00

0,0443 0,0356 0,0317 0,0294 0,0278 0,0266 0,0257 0,0250 0,0244 0,0239 0,0234    0,0230    0,0227    0,0224    0,0221    0,0219    0,0217    0,0215    0,0213

0,0211 0,0209    0,0208    0,0206    0,0205    0,0204    0,0203    0,0202    0,0201    0,0200

0,0199 0,0198    0,0197    0,0196    0,0195    0,0195    0,0194    0,0193    0,0193    0,0192

0,01911 0,0191    0,0190    0,0190    0,0189    0,0189    0,0188    0,0188    0,0187    0,0187

Bei langen Leitungen ist der Wert 1 -J- £ unter dem Wurzelzeichen

des Nenners gegen den Wert Ä.-j- verschwindend klein und kann deshalb

vernachlässigt werden; bei kurzen Leitungen dagegen, für weiche vorliegende Tafeln berechnet und aufgetragen sind, beeinflufst dieser Wert das Endergebnis so erheblich, dafs er unbedingt in Rechnung gestellt werden mufs.

Da nur unter Vernachlässigung des Wertes 1 -f- C die Gröfse von v mit der Gröfse von 1 gleichmäfsig wächst, aus welchem Grunde eine einzige, für eine Leitung von 100 m Länge berechnete Tabelle für alle Leitungen über 100 m Länge benutzt werden kann (s. diese Tabelle in „Weisbach’s Ingenieur“ oder in der „Hütte“), mufsten im vorliegenden Falle soviele Tafeln berechnet werden, dafs alle bei den Bauwerken in Entwässerungs- und Bewässerungsgräben gewöhnlich vorkommenden Abmessungen berücksichtigt wurden.

Die Zahl der Tafeln ist so gewählt, dafs dieselben für Bauwerke von 2 bis 30 m Länge und 0,008 bis 0,866 qm Querschnitt bei einer Druckhöhe von 0,01 bis 1,50 m verwendet werden können.

Die Tafeln zeigen horizontal laufende Durchmesser- bezw. Querschnittslinien, vertikal laufende Massenlinien und schliefslich Kurven für die Druckhöhen von 0,01 bis 1,50 m, und für die Geschwindigkeiten von 0,50 bis 4,00 m. Die Kurven sollen bei der ferneren Erläuterung h- bezw. v-Linien genannt werden.

Beim Gebrauch der Tafeln können die bei den einzelnen Druckhöhen wechselnden Wassermengen für Bauwerke mit kreisrundem Querschnitt, sowie für Bauwerke mit rechteckigem oder ovalem Querschnitt, wenn letzterer in abgerundeten Zahlen angegeben ist, direkt abgelesen werden; für alle übrigen Querschnitte innerhalb der Grenzen, die in den Tafeln gegeben sind, müssen die Querschnittslinien vorher aufgesucht und begrenzt werden. Dieses erfolgt in einer sehr einfachen Weise dadurch, dafs auf der v-Linie 1,00 der Schnittpunkt mit derjenigen Massenlinie aufgesucht wird, welche soviele cbm anzeigt, als der in Frage stehende Querschnitt qm zählt. Dieser Durchschnittspunkt bildet alsdann den geometrischen Ort für die zu suchende Massenlinie, welche zweckmäfsig dadurch begrenzt wird, dafs entweder an den gefundenen geometrischen Ort parallel zu den gezeichneten Querschnittslinien die Kante eines flachen Lineals angelegt, oder über denselben ein dünner Faden ausgespannt wird.

Es sei z. B. festzustellen, welche Wassermenge durch ein Bauwerk von 0,7.0,8 = 0,56 qm Querschnitt und 4,00 m Länge gehen. Da für den Querschnitt 0,56 qm eine besondere Querschnittslinie nicht gezeichnet ist, wird auf Tafel II (für Bauwerke von 4 m Länge) der Durchschnittspunkt der v-Linie 1,00 und der Massenlinie für 0,56 cbm gesucht, und an diesen die Kante eines Lineals parallel zu der Durchmesser-Linie 0,85 m angelegt; alsdann wird nacheinander gefunden:

bei einer Druckhöhe von    0,01    0,03    0,05    0,10    0,20    0,30    0,40    0,50    0,60 m

eine Wassermenge von .    0,190    0,334    0,435    0,617    0,872    1,074    1,234    1,381    1,512 cbm

bei einer Druckhöhe von    0,70    0,80    0,90    1,00    1,10    1,20    1,30    1,40    1,50 m

eine Wassermenge von .    1,630    1,750    1,850    1,950    2,050    2,140    2,230    2,310    2,400 cbm.

Unter Anwendung der Formel berechnet sich für vorgenannten Querschnitt und 0,30 m Druckhöhe die Geschwindigkeit v 4,43 fpÖ

zu

=1,918m; es beträgt mithin dieWasser-

1,50

' IQ2

menge, der Ablesung auf der Tafel genau entsprechend, 0,56.1,918 = 1,074 cbm.

Wie in der Praxis die Tafeln Verwendung finden sollen, wird zweck-mäfsig an nachstehenden Beispielen gezeigt:

Beispiel A. In die Kreuzungsstelle eines hoch wasserfrei liegenden Weges und eines Entwässerungsgrabens, der eine gröfste Wassermenge von 1,100 cbm in der Sekunde zu führen hat, soll ein 8 m langer Durchlafs aus Cementrohren mit ovalem Querschnitt eingelegt werden. Damit kein schädlicher Rückstau hervorgerufen wird, darf sich im Oberwasser nur ein Aufstau (=> Überdruck) von 0,50 m bilden. Wie grofs nnifs der Querschnitt des Rohres sein?

Zur Lösung dieser Frage ist auf Tafel I\r der Durchsclmittspunkt der Massenlinie 1,100 cbm mit der h-Linie 0,50 m aufzusuchen und durch diesen Punkt, da durch denselben eine Querschnittslinie nicht besonders gezeichnet ist, in der oben angegebenen Weise eine Parallele zu begrenzen; letztere schneidet auf der v-Linie 1,00 die Massenlinie 0,460 cbm, der gesuchte Querschnitt beträgt somit 0,46 qm.

Was die in dem Bauwerk sich entwickelnde Geschwindigkeit anlangt, so liegt diese zwischen 2 und 3 m; dieselbe berechnet sich, falls dies er-

1,100

0,46

Bei einer gröfsten Wassermenge von 2,200 cbm, und der Anwendung eines Doppel-Durchlasses ergiebt sich bei gleichen Mafsen für Bauwerkslänge und Aufstauhöhe dieselbe Lösung, wie die vorstehende.

Beispiel B. In einem Bewässerungsgraben, welcher 0,500 cbm Wasser in der Sekunde zu führen hatv soll zwischen zwei Haltungen, deren Wasserstände einen Höhenunterschied von 0,30 m haben, eine Abfallkastenschleuse von 2 m Länge eingebaut werden. Wie grofs ist der für das Bauwerk erforderliche Querschnitt?

Auflösung: Tafel I giebt bei dem Durchschnittspunkt der Massenlinie 0,500 cbm und der h-Linie 0,30 m einen Querschnitt von 0,26 qm an, für welchen ein Rohr-Durchmesser von 0,60 m (genauer 0,575 m) zu wählen sein wird.

1 + 0,505 + 0,0213.4,00

forderlich wird, genau zu

2,4 m.

Beispiel C. Wie grofs ist der Überdruck, welcher vorhanden sein mufs, um durch eine Unterleitung von 20 m Länge bei einem Rohrdurchmesser von 0,35 m sekundlich 0,250 cbm durchzuleiten?

Auflösung: Die Tafel VI (Vergröfserung unten rechts) zeigt in dem Durchschnittspunkt der Massenlinie 0,250 cbm und der Durchmesserlinie 0,35 m ein h von 0,90 m. —

Aus den mitgeteilten Beispielen geht hervor, dafs die Tafeln ebensogut beim Wegebau (für die Bestimmung der Abmessungen kleinerer Bau-

werke), als auch beim Wasserbau, insbesondere beim Projektieren Meliorations-Anlagen Verwendung finden sollen.

Während bezüglich der Wasserführung in den Zu- und Ableitern der Meliorations-Anlagen für jeden einzelnen Fall besondere Ermittelungen genommen werden müssen, genügen (behufs Feststellung der Abmessungen der herzustellenden Bauwerke) für die Bestimmung der Wasserführung in Entwässerungsgräben, welche gleichzeitig als Vorfluter der zum Abflufs kommenden Mederschläge dienen, Mittelwerte, welche auf Grund von Erfahrungssätzen gefunden sind. Als solche Mittelwerte können die in nachstehender, auf Grund der im 3. Bande des Handbuches der Ingenieur-Wissenschaften (s. 3. Band, 1. Abt., 1. Hälfte, Seite 344) gemachten Angaben aufgestellten Tabelle mit Vorteil benutzt werden.

von

vor-

Tabelle der in der Sekunde abzui'iilirenden gröfsten Wassermenge.

Gröfse des Niederschlagsgebiets: ha

50

ln einer Sekunde abzuführende Wassermenge

oder für 1 qkm: cbm

im ganzen cbm

für 1 ha: cbm

0,021 0,019 0,018 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Zu vorstehender Tabelle wird bemerkt, dafs bei Vorflutern mit ständigem Quellzuflufs die Gröfse des letzteren den zum Abflufs kommenden Wassermengen der Mederschläge zuzuzählen ist.

1.030

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

1,150

1,250

1,330

1,400

1,460

1,516

1,566

1,612

1,654

1,692

1,726

1,756

1,784

1,810

1,834

1,856

1,876

1,895

1,913

1,930

1,946

1,961

1,975

1.988

2,060

1,917

1,786

1.663

1,556

1,460

1,378

1,305

1,240

1,181

1,128

1,079

1,033

0,991

0,953

0,917

0,884

0,853

0,824

0,797

0,772

0,748

0,726

0.705

2,000

0,686

0,667

Druck von Hermann Beyer 4 Sühne in Langensalza.

lohr-

(uer-

Durchm.

schnitt

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,700

0,800

0,900

0001

1,100

003‘I

1,300

1,400

1,500

009‘T

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

■<*

CM

2,500

Quer- Mr-schnitt Durchm.

0,800

Mfftnes:

■zL—

^s

ys

gm

---

57

0,90 0,636

<5

0;

// 0

/    <•/

Oi

*0

*o

flfcaa

6j-

0,600

rff

\v

Kv, 7

Z/____

w=

0.636 0,90

w\om__

T"

9»

ff

0,80 0,503 0,500

0,503 0,80

0/

~i

77

ffi

s/

ff

•>/

0,70

0,400

0.385

ff

sV

/7ZZ77Z2:

X-X

Xr_

0,400

0.385 0.70

//

L±

/'

xV

0,60

0,300

r/

y/S

yx

yx

/s

x'

0,300

0,283 I 0,60

//

SS

AÄ

0,50

0.200

wm

f /?/ ?/ /0/

sL.fäL'SSL

0,200. 0,50

f/

i I 0001

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

7a'//a

//

//

0.40 0,126

//

//

<=>

0,040

0,120

S

r—I

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

0 0,126 0,40

@77«'

0,100

-i'-----

.0,080 0.30 0,071

AOM

7/7/VW

li

w/

5*

1 /Vf W

//    v ~r~"w

-W-W

iS

50

O,

0,080

0,071 0,30

.v

om

om.

0,20 0,031

I.

ix

•x

KTS

■j

/ _L

.A

0,040

0,031 0,20

PiQ20

ff

V/,

0,020

0,10 10,008 Wassermenge in cbm

mm

0,008 0.10

000‘0

Wo

0.200

0080

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

0,000

0,020

0,040

0,100

0,120

0,160

0»280

©' in cbm

-

Rohr-

Ä>

Dnrchm.

schnitt

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

0001

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

0081

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

Qner- Ronr-schnitt Durchm.

1,00

0,800

Ä785I

y!

~7-

7L

7'' 0,800

■7

D385:1?QQ

AM

r?.

Oy

/    A<>

0,90 0,636

<7

0,600

>t7

lill

0,636 0,00

0&

PJQO.

■j

77

x.

r^r

10

jja

0,80 0,503

0,503 0,80

0,500

o;5öo

<?

o7

"/

■i

7^

0,400

£/

0,70 0,335

f/

7:

0,400

7^

---------- 0<70

/> /

.Jr

0,300

0,60 fÖ~283

X-

-7-

0,300

Ö,283~10,60

_QjPO. 0,50

0396

1,000

r~i

1,200

1,300

pH

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

I

cq

2,500

ÖÖM

0,40

0,126

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

r-i

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

0,100

Bf

-r

o 0,126 0,40

.Pj080_ _

//

-J44

-77 r/

11

___——X_____^

i||Mip

y /7 V 7    y}'

-MOP-

opsp pgg

7T7 0,071 0,30

OjOep

•1-.

''•V

v\!

Rt

!P

tp

0,20

T7 ' / /

MXL44-1-A/----------

0,031 i / / ⁷ 7

yy-1

lij

q,040__

0,031 0,20

3!

ö!

■T7

’T&i

0.020

fH

QO

mm

0,008 0,10

Wassermenge in cbm

0,000

0,100

00S0

0080

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0060

1,000

0,000

0,020

0,040

0,060

080‘0

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,220

0.240

0,260

0,280

8 Wassermenge

CO    t |

m im

Rohr- Quer-)nrchm. schnitt

0,000

OOfO

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

0001

0011

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

2,000

2,100

2,200

2,300

oq

2,500

Quer- Mr-schnitt Durchm.

1,00

0,800

./

U787T-

^ 0,800 I 1 AA

D7785 .4?vQ.

X'

JX70CL —

0,90 0,636

0,600

—rf

o;

o;

aO,

oX

0,

.-■£0.

-X—?'--------,

0,636 0,90 30,6Q0.

hx

X'

0,80 0,503

0,500

""4

""•Ce.

K°o\

I \ ot-

\ \l\

rzjr:

=*=,

hV

'?³⁼

0,503 0,80

ÖW

XX

V»

Vr^O

0.400

0,400

0,70 h,385

0,385 ~ 0.70

-t

0,300

y'x

0,300

0,60 10183

-X—XX-?

0283 1 0,60

//

x>

0,50

0.200

um

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100 !

2,200 1

2,300 li

0,40

0,126

BUS

0,040

0,060

0,080

0,100

J/i

.0,100. J

0.30

. aoeo.:

0.071 lifir rm/fflm⁹

QUO I I / 71jt

X F\

' x V i

,o

\^i

VQ 1    \    0,120

Vri

0,140

0,160

0,180

0,200

0,220

0,260

0,280 2,400 ;

0,300 2,500 !

OjjOO. 0,50

0,196

0,126 0,40

;mqo.

Qi

tß-

iß.

7 5,000 Ä 0,071 0,30

0,060

fl

0,20

n rai I i / ' /

\i

0,040

0,031 0,20

ö!

0,020

Tv

rH

CO

Wassermenge in chm

0,000

0,100

00S0

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0060

0001

0,000

0,020 j|$

0,008 0,10

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,220

0,240

0,260

0,280

008 0

Wassermenge in cbm

Rohr- Quer-Dnrchm. schnitt

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

0081

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

Quer- Rohrschnitt Durchm.

1,00

0,800

mss:

iiü

----C--

Ä1L0«

AM

*7

//

0>

SP

■ui

0,90 0,636

0,636 0.90

0,600

----,L

~z

77 PjM.

Z.

\l

35

0,80 0,503

0,503 0,80

0,600

rfc

//

77

7* ■

o;böö

0,70 o'm

0,400

/A

H³

0,385 0.70

0,60

0,300

—-'7-"

0,300

0,~^3 10,60

ti/

0,50

_Q:200, 0,50

0196

1,000

r-i

rH

1,200

1,300

§    I

rH    pH

009 I

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

03

2,500

/,

0,40 0,126

0000

0,040

0,080

0,100

0,120

9

rH

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

0,300

0,126 0,40

S'

0,100

V'

._ao8o_J

<5

AA/

"""1p

nfG

wo

^ 0.Ö7T1 0,30

‘V

0j060____i—!____j_—_y/w_. —

ao6o

0,040 f-r 7 / /

5y

0,040

0,20

0,031 0,20

AQM.jU//.

OJf

0,10

UI

0,008 0,10

Wassermenge in cbm

000‘0

0,100

003 0

0080

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0060

0001

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

0,300

in cbm

Mr- Quer-)nrchm. schnitt

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

0001

0011

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

per- ßohr-schnilt Durchm.

1,00

0,800

7~ZZX

Sjl,00

oiX

taf

c/

0,90 0,636

Qy

i.

/ °/

ZZ

0.636 0,90

0,600

pz

^r7 MQQ.

0,80 0,503

-jrf-

0,503 0,80

0,500

‘^7

o;5Dor

■ >/

♦j

ZZ /1/1/V?

IJ'

0,70 'öiäfi

0,400_____

0.400

07385" 0.70

-+

^z

0,60

0,300_______

---/-/----7“

pr

0,300

0,283 j 0,60

\N

HäL,

sxz

\\

0,200

\w

Z\K

0,40

P*

to

CT)

lO.OOO I 1,000

0,020 I 1,100

0,040 I 1,200

0,80

0,20

p |o    10 pip 1 o

§ ji    j! 3§ i§

ifc,

•!

HIX 0,060 1,300

0,080 11,400

0,100 11,500

\\ 0,120 1,600

0,140 1,700

0,160 1 1,800

0,180 1 1,900

0,200 | 2,000

0,220 1 2,100

\\ 0,240 2,200

0,260 1 2,300

N 0,280 2,400

0,300 1 2,500

0,196

0,50

zn

■M-t-

Li

Li

lxKL

K \X>

■\VS

\v

V5-

\\

*Y

Jrs\

!\

!\

0,126

0,40

MQ0-

om

0,071

0,060

0,040

0,031

0,30

0,20

!§

8

0,020

0,008

0,10

Wassermenge IW cbm

0,000

0010

0,700

«2.

0,900

1,000

0,000

0,020

0,040

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

ÖSTÖ

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

0,300

Wassermenge in cbm

Rohr- Quer-Durchm. schnitt

0,000

0,100

003‘0

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

Quer- Rohrschnitt Dnrchm.

1,00

0,800

0,800

3385:

TKm:

1,00

0,700,

3300

/«

$S

Oy

Oj

0,600

ft

yy

Av

A>

yy

y^y -\Oy oy_o-yy *

0,636

0,90

IvX

y-xy"

0,600

-i

/y

/

//

CJf-

0,503

0,500

~r.

ms

0,80

9/

SL

</

_

.0,400______

* i,

%y

• ---

0.400

n--

0,385"

0.70

Ix

0,300

0,60 [0183

\    \ 3\ \ V V Y \

0,300

\!

0,283 0.60

0,50 ..Q 2Q0

X207

St

5t

0,2QO, 0,50

0396

y>

sc

0,40 0,126

0003 I 0003

0,020 1 1,100

0,040 1 1,200

0,100

To*

YNx;i 0,06011,300

0,080 11,400

oo9‘x ooro

OM.

0.30 0,071

OM.

ba

Y

\4

r\F

N \ 1 0,120 11,600

0,140 I 1,700

0,160 | 1,800

0,180 I 1,900

0,200 | 2,000

0,220 1 2,100

\\ 0,240 2,200

0,260 1 2,300

0,280 | 2,400

2,500

0,300

!\\

'!

05

0,126 0,40

'1

i'

Ns

vj

tx

X\!

0,040.41.    -

0,20 0,031 !/ ! //

«ä

VI

IrVi

\i

y'ojLOO._

M8o.

0,(371 0,30 0360

0,040

0,031 0,20

smlUL/.

//

- -rrfr-//

0,020

///

y'

0,008

0,10

Wassermenge in cbm

0,000

0,100

0.200

0083

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0060

0003

0000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0033

0,220

0,240

0,260

0833

0,300

in cbm

Rohr- Quer-)urchm. schnitt

000‘0

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

0001

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

Quer- Ftohr-schnitt Dnrchm.

1,00

0,800

-y

?9

M-

r'

Qo^

—7=--

0,700,

//

V/

o,£

rpy

2Q

//

<0/

♦T

•>r

0,90 0,636

/j

0,600

---₇-i----

'' >yXy yyj?

0,636 0,90

0,80 0,503

or

r/

0,500

T/

07/

xx’X

_j7

_^r=r=

y⁰'

0,503 0,80

ö:5öö

*7/

/ OY

re

0,400

.X../

//

0.400

-y

07385 0.70

0,300

0,00’7283

in

\!

\d

0*300

0,283

0.60

''ii

V-

0,50

0,200

0195

/ A/y

V-

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

0091

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

;\

o\

0.40 0,126

0000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260 | 2,300

0,280 1 2,400

0,300 1 2,500

0,196

0,50

0,126

0,40

yy/v/

oP-

oaoo

-—7-

MQO.

j/

aoso

0.30 0.071

-A---

y/

/v/?pX

:zz5E2

“■r

aoso

0,071

0.30

V|

V—I

0,060

0.20 0,031 ! / •' r' ⁷

0,040

0,031

0,20

^|P ■

O.Q20

''

0,008

0,10

Wassermenge in cbm

0,000

0,100

0.200

0080

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0060

0001

0,000

0,020

0,040

0,060

080*0

0,100

0,120

0,140

0,160

0,180

0,200

0,220

0,240

0,260

0,280

008'0

in cbai

ßißLIOTEKA POLITECKtiICZ A

ßißLIOTEKA POLITECKtiICZ A

KRAKOW

I^uliumchnischc Bücher

der

Verlagsbuchhandlung Paul Parey

Berlin SW., Hedemannstrasse io.

G) ‘

‘ <S

Grundlehren der Kiilturtechnik.

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. M. Fleischer in Berlin, Reg.- und Baurat P. Gerhardt in Königsberg, Prof. Dr. E. Gieseier in Poppelsdorf, Mel.-Bauinspektor M. Grantz in Berlin, Geh. Reg.-Rat u. Prof. Dr. L. Wittmack in Berlin,

herausgegeben von

Dr. Chr. August Vogler,

Professor an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

Mit 534 Textabbildungen. Gebunden, Treis 16 M.

I. Abschnitt.

Inhalt: Naturwissenschaftlicher Teil.

Die Bodenkunde auf chemisch-physikalischer Grundlage von Dr. M. Fleischer. — II. Abschnitt. Botanik der Wiesenpflanzen von Dr. L. Wittmack. — III. Abschnitt. Hydraulik von Dr. E. Gieseier.

Technischer Teil. IV. Abschnitt. Baukunde von M. Grantz. — V. Abschnitt. Kulturtechnik von P. Gerhardt. — VI. Abschnitt. Tracieren von Dr. Ch. A. Vogler.

Eine ausführliche Besprechung in der Zeitschrift der Landmesservereine der Provinz Schlesien schliesst mit folgenden Worten:

„Sollen wir nun unser Urteil über das neue Werk zusammenfassen, so ist es das, dass sich Herausgeber, Mitarbeiter und Verleger um die Förderung der Kulturtechnik ein grosses Verdienst erworben haben, dass ein Werk geschaffen ist, berufen, den Jünger in die Wissenschaft der Kulturtechnik einzuführen, wie den praktischen Kulturtechniker in derselben weiterzuleiten. Das Buch ist jedem Landmesser und Kulturtechniker, sowie den Studierenden der Geodäsie zu empfehlen.

Wasserkarte der

Norddeutschen Stromgebiete.

>    (Massstab 1: 200,000.)

Herausgegeben

vom

Kgl. Preuss. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

42 Buntdruckkarten im Format von 86:67 cm in Leinenmappe,

nebst einem Textband: Fläeheninhaltsverzeiehnis der Stromgebiete.

Preis 150 Marh. (Versendungskiste 4 Mark.)

Genaue Kenntnis der Sammelgebiete unserer Wasserläufe hat sich als ein dringendes Bedürfnis herausgestellt, deshalb wurde bereits im Jahre 1892 eine Anweisung für die Arbeiten zur Förderung der Gewässerkunde gegeben, unter deren Zugrundelegung die „Wasserkarte der Norddeutschen Stromgebiete“ nebst zugehörigem Flächenverzeichnis bearbeitet ist.

Sämtliche Karten, mit Ausnahme der für das Elbgebiet, sind von den Meliorations-Baubeämten, die Elbkarten dagegen von der Elbstrom-Bauverwaltung angefertigt.

Geologisch-agronomische

Bodenkarte von Preussen

und den

Thüringischen Staaten.

Herausgegeben von der

Kpl. Preuss. BBologisclten Landesanstalt und Bergakademie.

(Massstab 1:25000. Blattgrösse 57/60 cm).

Nebst erläuterndem Text zu jedem Blatt.

Ausführliche Prospekte stehen auf Verlangen %ur Verfügung.

Abbildungen geodätischer Instrumente.

Mit Bewilligung des

Königl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

herausgegeben von

Dr. Chr. August Vogler,

Professor an der landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

36 Lichtdrucktafeln nebst Text.

In Leinenmappe, JPreis 12 M.

Ausbildung und Prüfung

der preussischen

Landmesser und Kulturtechniker.

Verordnungen und Erlasse

zusammengestellt im Aufträge des

Königl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Zweite, durchgesehene Auflage.

Gebunden, JPreis 2 M. 50 Pf.

Übungsbuch

für die

nach der

Methode der kleinsten Quadrate auf die praktische Geometrie.

Von

E. Hegemann,

Professor an der landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

Mit 37 Textabbildungen.

Gebunden, JPreis 5 M.

Behandlung

von

Entwürfen und Bauausführungen

für die

Königlich Preussisehen Domänen.

Herausgegeben vom

Kgl. Preuss. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Zweite, durchgesehene Auflage.

Mit 24 Tafeln. Kartonniert, Treis 6 M.

Friedrich Engel’s

Handbuch des landwirtschaftlichen Bauwesens

mit Einschluss der

Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe.

Achte Auflage,

neubearbeitet von A. Schubert, landwirtschaftl. Baumeister in Höxter.

Mit 1225 Textabbildungen.

Ein starker ßand in Quartformat. Gebunden, JPreis 20 M.

Die Zusammenlegung der Grundstücke

nach dem preussisehen Verfahren.

Zum Gebrauche für

Landwirte, Landmesser und Kulturtechniker, sowie Studierende der Landwirtschaft und Kulturtechnik.

Bearbeitet von A. HÜSer,

Kgl. preuss. Vermessungsrevisor und Kulturtechniker. Mit 18 eingedruckten Abbildungen. Treis 5 M.

Zeitschrift

für die

Landeskultur-Gesetzgebung der Preussisehen Staaten,

Herausgegeben von dem

Königlichen Ober “Landeskulturgericht.

XXXIII. Band.

Treis 6 M.

Das Verfahren in

nach Massgabe des Gesetzes vom 18. Februar 1880.

Im Aufträge d. Kgl. Preuss. Minister, f. Landwirtsch., Domänen u. Forsten

herausgegeben durch

A. Glatzel,

Präsident des Ober-Landes-Kultur-Gerichts.

und

Treis 20 M.

F. Sterneberg,

Geh. Ober-Reg.-Rat im Ministerium f. Landw., Dom. u. Forsten.

Kurven-Tafeln zur Bestimmung der

Leistungsfähigkeit unter Druck liegender Bauwerke

in

Entwässerungs- und Bewässerungsgräben.

(Durchlässe, Unterleitungen, Einlass- und Abfallkastenschleusen.)

Zum Gebrauche

beim Projektieren von Ent- und Bewässerungsanlagen

bearbeitet von

Ferd. Hürten,

Königl. Ober-Landmesser und Vorsteher des meliorations-technischen Bureaus der Königl. General-Kommission zu Münster i. W.

Herausgegeben mit Unterstützung des

Königl. Preuss. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Gebunden, Preis 3 Marh.

Die Kurven-Tafeln sollen, wie schon aus dem Titel hervorgeht, benutzt werden zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit der unter Druck liegenden Bauwerke in Entwässerungs- und Bewässerungsgräben; sie sollen somit namentlich bei der Aufstellung von Meliorations-Projekten und bei der Bau-Ausführung des Wege- und Grabennetzes der einer Zusammenlegung unterworfenen Gemarkungen in Anwendung gebracht werden.

Der Umstand, dass in neuerer Zeit Thon- und Cementrohre für Wasserbauwerke aller Art immer mehr Verwendung finden, war für den Unterzeichneten Veranlassung, eine Tabelle zusammenzustellen, welche die Möglichkeit bietet, bei der Bestimmung des für ein Bauwerk erforderlichen Querschnitts ausser letzterem auch den Rohr-Durchmesser direkt, ohne Umrechnung, ablesen zu können.

Bewegung des Wassers in Kanälen und Flüssen.

Tabellen und Beiträge

zur Erleichterung der neuen allgemeinen Geschwindigkeits-Formel von Ganguillet und Kutter.

Zweite Auflage.

Mit Unterstützung

des Kgl. Preuss. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

herausgegeben

von

W. R. Kutter,

Ingenieur in Bern.

--f Zweiter Abdruck. --

Gebunden, JPreis 7 M.

Lehrbuch der niederen Geodäsie.

Vorzüglich für die praktischen Bedürfnisse

der Geometer,

Forstmänner und Landwirte,

sowie zum Gebrauche an

militärischen und technischen Bildungsanstalten

bearbeitet von

Dr. Franz Baur,

Professor an der Universität München.

Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 304 Textabbildungen und einer Tafel.

Gebunden, Preis 12 M.

Dieses Werk, welches sich schon dadurch selbst empfiehlt, dass es in verhältnismässig kurzer Zeit fünf Auflagen erlebte und an den verschiedenen Anstalten als Lehrbuch eingeführt ist, zeichnet sich durch seine einfache, klare und leicht verständliche Darstellungsweise, sowie dadurch vor anderen Büchern dieser Art aus, dass es verhältnismässig geringe mathematische Kenntnisse an den Leser stellt und sich darum auch zum Selbststudium eignet.

Anweisung für

im Bezirke der Königl. Generalkommission zu Kassel.

Zwei Bände.

Preis 25 M.

Spezialkommissare und Vermessungsbeamte

Dienstvorschriften für die in der Provinz Hannover beschäftigten Spezialkommissare und Vermessungsbeamten der Königl. Generalkommission für die Provinzen

Hannover und Schleswig-Holstein zu Hannover.

Vier Teile.

Preis 28 Mark SO Pf.

Lehrbuch der praktischen Messkunst

mit einem

Anhänge über Entwässerung und Bewässerung des Bodens.

Für land- u. forstwirtschaftliche Lehranstalten und zum Selbstunterricht

bearbeitet von

Friedrich Zajicek,

Lehrer am landw. Institute „Francisco-Josephinum“ in Mödling.

Mit 170 Textabbildungen und 4 Tafeln. Preis 5 M.

Der Landwirt als Kulturingenieur.

Bearbeitet von

Friedrich Zajicek,

Professor an der landwirtschaftlichen Lehranstalt „Francisco-Josephinum*, behördl. aut. und beeid. Civil-Geometer in Mödling.

Mit 179 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Landwirtschaftliche Taxationslehre.

Von

Dr. Th. Freiherrn v. d. Goltz,

o. ö. Prof, und Direktor der Lehranstalt für Landwirte an der Universität Jena.

Zweite, neubearbeitete Auflage.

Gebunden, Preis 14 M.

^Anleitung zur

wissenschaftlichen Bodenuntersuchung.

Von

Dr. Felix Wahnschaffe,

Königl. Landesgeologe und Privatdozent in Berlin.

Mit 47 Textabbildungen. Gebunden, Preis 4 M.

Kulturtechnischer Wasserbau.

Handbuch für Studierende und Praktiker von

Adolf Friedrich,

o. ö. Professor an der k.' k. Hochschule für Bodenkultur in Wien.

Mit 602 Textabbildungen und 32 Tafeln.

Ein starker Band in Grossoktav. 1897. In Leinen geb., Breis 28 M.

Der Verfasser des vorliegenden Werkes musste in Ansehung des Zweckes, für den in der Praxis stehenden Kulturingenieur ein handliches, übersichtliches Kompendium des kulturtechnischen Wasserbaues, für die Studierenden ein leicht fassliches, kurzgefasstes Lehrbuch zu schreiben, sich in Bezug auf den Inhalt, soweit thunlich, insbesondere in dem allgemeinen Teile beschränken.

Indem er die Kenntnis der grundlegenden Wissenschaften einerseits als vorhanden, andererseits als nicht in den Rahmen dieses Handbuches gehörend ansehen musste, haben die Regulierung von Wasserläufen, Wildbachverbauung, Stauanlagen etc. keine Aufnahme gefunden, umsomehr, als in dieser Richtung die Litteratur viele gediegene Specialwerke aufweist.

In weiterer Erwägung des Umstandes, dass manche der im vorliegenden Handbuche enthaltenen Kapitel, z. B. über Stauweiheranlagen, kleine Wasserversorgungen etc., in den bisher erschienenen kulturtechnischen Werken keine oder nur untergeordnete Beachtung gefunden haben, wurden diese Kapitel einer detaillierteren Bearbeitung unterzogen.

Insbesondere war der Verfasser, gestützt auf die Erfahrungen seiner eigenen 24 jährigen Baupraxis, im Interesse der Praktiker auch bestrebt, dem Text möglichst viele, der Praxis entnommene Illustrationen (welche bis auf ca. 100 sämtlich neu gezeichnet wurden) und auf zahlreichen Tafeln Typen von ausgeführten Projekten beizugeben. Hingegen musste in Ansehung des Zweckes vorliegenden Handbuches von einer wissenschaftlichen Ableitung der Formeln abgesehen werden und konnte nur die praktische Anwendung derselben Aufnahme finden.

Der Inhalt gruppiert sich in folgende Hauptabschnitte:

VI. Die Wasserversorgung der Ortschaften.

VII.    Die Entwässerung der Ortschaften und Reinigung der Abwässer.

VIII.    Ausgeführte Ent- und Bewässerungsanlagen.

I.    Allgemeine Bodenmeliorationslehre.

II.    Der Erdbau.

III.    Die Bodenentwässerung.

IV.    Die Bodenbewässerung.

V. Die Stauweiherbauten.

ft.⁴/

WYDZIA&Y POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLÖWNA

111.33084

■m

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

Biblioteka Politechniki Ktakowskiej

100000305763