-

>

:j

vf - -L

L ;j.^,.

L*

«

H

'

m.)

M

Lß

m

. J

>

" ■ -1

mm

1

L.

I ; ■

:

*

- t;

F *

'

m

* j

.Y

*11

Ü

I

i

I

J

'

I

!

■»*

M-

k. 3

■

jfj

I

WN

> >,

r

;

\

ti

i

il

■

I

M» %|

5? ' *

1

Vi:

:

F#

-:

V*

L. V

As«

?‘fJ

K*

ns

fr

v’

A,

fc 1

MW

eil

; , -

11

W

m

i

■

Pili

Biblioteka

politechn,k, Krak

owskie/

.

WGWM

AVTj

Die

Anlage der Wohngebäude

mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus.

Ein Leitfaden zu Vorträgen an technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht für Bauhandwcrkcr

und angehende Architekten von

Mb. Grul !. Professor an der technischen Hochschule zu München.

Zweite Auflage.

Mit 111 Tafeln und 321 Holzschnitten.

V    der ('sie' v'ic’ien A. .'ilcri

Leipzig.

I. M. Gebhardt's Verlag.

(Ceopolb Gebhardt.)

1885.

4kc. Nr.

^UOTti^

KRAKÖW

Se^Vechnic*^

liiüW

Einleitung

Jllhilts-Uerzeichms.

Seite

Sette

I. Teil: Bestandteile!der Wohngebäude.

Allgemeines

I. Abschnitt: Mohnraume.

A.    Wohnräume für die Familie.

B.    Räume für Dienerschaft . .

C.    Räume für Gäste ....

D.    Nebenräume......

II. Abschnitt: Gesell sch aftsräume.

1)    Bei kleineren bürgerlichen Wohnungen ....

2)    Bei größeren bürgerlichen Wohnungen . . . .

3)    Bei kleineren Herrschastswohnungen.....

4)    Bei größeren Herrs chastswohnungen.....

HI. Abschnitt: Hauswirtschaftsräume.

A.    Räume für Beschaffung des Essens.....

B.    Räume zur Besorgung der Wäsche.....

IV. Abschnitt: KommuniKationsräume.

1)    Zugänge, Vestibüle, Einfahrten.......

2)    Gänge, Korridore, Vorzimmer.......

3)    Treppen...............

CO tH iO iO (M (N (N (N

V.    Abschnitt: Aborte ....

VI.    Abschnitt: Ställe und Hemisen

II. Teil: Anordnung ganzer Wohnungen und ganzer Wohngebäude im allgemeinen.

I. Abschnitt: Der Bauplatz . . .'.......

II. Abschnitt: Die Grundform.........

III.    Abschnitt: Die innere Einteilung........

IV.    Abs chnitt: Die Zugänglichkeit und Abschließbarkeit . .

V. Abschnitt: Die Erhellung..........

VI. Abschnitt: Die Heizung...........

VII.    Abschnitt: Die Lüftung...........

41

51

53

54

55

60

64

70

77

III. Teil: Spezielle Wohnungsanlagen.

I. Abschnitt: Wohnungen in Deutschland.

1)    Kleinere bürgerliche Wohnungen.......

2)    Mittlere bürgerliche Wohnungen.......

3)    Größere bürgerliche Wohnungen.....•    .

4)    Herrschaftliche Wohnungen.........

5)    Mietwohnungen.............

6)    Arbeiterwohnungen............

II.    Abs chnitt: Wohnungen in Krankreich......

III.    Abschnitt: Wohnungen in England......

85

88

91

93

96

109

119

Litteratur über Wohngeöäude.

Die bezügliche Litteratur ist eine so umfassende, daß nur einige der wichtigeren Werke angeführt werden sollen, und zwar vorzugsweise solche, welche für die allgemeine Darstellung der Anlage der Wohngebäude durch Entnahme einzelner Figuren und Pläne benutzt worden sind.

1)    Baukunde des Architekten; Lieferung 6 des deutschen Bauhandbuches. Berlin, Kommissionsverlag von Ernst Toeche.

2)    Sammlung von Grundplänen von Friedrich Weinbrenner, herausgegeben von mehreren seiner Schüler. Frank

furt a. M., Verlag von H. Keller.

3)    Grundrisse von städtischen Wohngebäuden mit besonderer Rücksicht auf Berlin, herausgegeben von Ahmann. Berlin,

Verlag von Ernst & Korn.

4)    Whig, ausgeführte Bauwerke. Berlin, Ernst & Korn.

5)    Grundrißvorbilder von Gebäuden aller Art, herausgegeben von L. Klasen. Leipzig, Baumgärtner's Buchhandlung.

6)    Berlin und seine Bauten, herausgegeben vom Architektenverein zu Berlin 1877.

7)    Die Bauten von Dresden, herausgegeben vom sächsischen Architekten- und Ingenieur-Verein. Dresden 1878.

8)    Wiener Neubauten, herausgegeben von Dr. C. v. Lühow und Ludwig Tischler. Wien, Lehmann & Wentzel.

9)    Hamburgs Privatbauten, herausgegeben vom Architekten- und Ingenieur-Verein. Hamburg, Verlag von Strum-

per & Eo. 1878.

10)    Neue Bauwerke in Stuttgart und Umgebung. Stuttgart, Verlag von E. Wittwer.

11)    Neubauten in Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., Verlag von H. Keller.

12)    Bauten und Entwürfe, herausgegeben vom Dresdener Architektenverein. Dresden, Verlag von George Gilbers.

13)    Architektonische Entwürfe aus dem Atelier des Professors H. Nicolai in Dresden, herausgegeben von A. Nieß.

Berlin, Verlag von Th. Grieben.

14)    Architektur Berlins, herausgegeben von Hugo Licht. Berlin, Verlag von E. Wasmuth.

15)    Architektur Deutschlands, herausgegeben von Hugo Licht. Berlin, Verlag von E. Wasmuth.

16)    Sammlung von Plänen ausgeführter Arbeiterwohnungen im Jndustriebezirk Aachen, herausgegeben von Ditmar.

17)    Die Anlage der Arbeiterwohnungen, dargestellt von $t. Manega. Weimar, Verlag von B. F. Voigt.

18)    Die Arbeitshäuser ans der Pariser Weltausstellung von 1867 von Kr. Mruches. Wien, Verlag der allgemeinen

Bauzeitung.

19)    Das Arbeiterguartier in Kuchen bei Geislingen, von A. Staub.

20)    Les habitations ouvrieres en tous pays par Emile Müller. Paris, J. Baudry.

21)    Cesar Daly, Parchitecture privee au XIX siede. Paris, Morel.

22)    Victor Calliat, maisons de Paris.

23)    Viollet-le-Duc et Narjoux, habitations modernes. Paris, Morel & Co.

24)    Castermans. Parallele des maisons de Bruxelles. Paris, E. No biet.

25)    Rob. Kerr, the gentleman house.

EillleUilnz.

®te Wohnung ist ein allgemein menschliches Bedürfnis. Das erste Streben des Menschen, auch in dem niedrigsten Kulturzustande, ist deshalb darauf gerichtet, sich Räume zu verschaffen, in denen er teils vor den Unbilden der Witterung geschützt ist, teils einen eigenen häuslichen Herd gründen kann. Die Anforderungen, welche an solche Räume — Wohnräume — gestellt werden, und die Art und Weise, wie solche hergestellt werden, sind natürlich außerordentlich verschieden. Vorzugsweise wirken darauf ein die klimatischen Verhältnisse eines Landes, die Sitten und Gebräuche, der Kulturzustand und die volkswirtschaftlichen Verhältnisse der Bewohner. In warmen Klimaten sollen die Wohnräume Schutz gegen die allzu große Sonnenhitze gewähren; Springbrunnen und laufendes Wasser verbreiten erwünschte Kühlung; offene Hallen, Balköne, Terrassen rc. erleichtern den Genuß der frischen Luft. Je kälter das Klima ist, desto mehr muß auf guten, allseitigen Abschluß der Räume, aus erleichterte Heizbarkeit und doch auf ungehinderten Zutritt von Licht und Luft in hinreichender Menge Rücksicht genommen werden. Schon hieraus ergeben sich wesentliche Verschiedenheiten der Wohnungsanlagen in wärmeren und kälteren Ländern. Von ebenso großem Einfluß sind dann aber auch die Sitten und Gebräuche der Bewohner eines Landes, und zwar nicht bloß auf die Hauptanordnung eines Wohngebäudes, sondern selbst auf die Gestaltung einzelner Räume und deren Aneinanderreihung. Das abgeschlossene Privatleben orientalischer Volker veranlaßt eine Anordnungsweise der Wohnung, wobei die Blicke Neugieriger möglichst von dem Eindringen in die Jnnenräume abgehalten sind. Die Wohngebäude haben demnach an der Straßenfronte außer dem Zugang wenig oder gar keine Öffnungen und die Räume erhalten Licht und Luft vorzugsweise von den Höfen aus. Der Selbständigkeitstrieb und eine gewisse Ungesclligkeit der Engländer strebt womöglich nur solche Wohngebäude zu schaffen, in denen eine einzige Familie, unbelästigt von anderen Inwohnern,

Geul, Anlage der Wohngebäude.

ihr häusliches Leben nach Gutdünken einrichtet. Die gleichförmigen sozialen Gewohnheiten der Franzosen rufen auch eine gewisse Gleichförmigkeit in der Anordnungsweise der Wohnungen hervor. In Deutschland dagegen bewirkt der dem deutschen Nationalcharakter eigenthümliche Individualismus, daß fast jeder einzelne Bauherr darauf ausgeht, eine seinen ganz speziellen Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Wohnung herzustellen. Der Kulturzustand, Reichtum und Bildung einer Bevölkerung sind dann weiter die Grundlage für die Anforderungen, die an die räumliche Gestaltung und die Ausstattung einer Wohnung gestellt werden. Mit zunehmender Kultur steigen auch die Ansprüche, welche in dieser Beziehung gemacht werden. Die Hütte des Wilden, das Zelt des Nomaden und eine moderne Fürstenwohnung sind so Anfang und Ende einer Reihe, deren einzelne Glieder fast unzählige sind.

Der Bau von Wohngebäuden war natürlich immer einer der wichtigsten Zweige der ganzen Bauthätigkeit. In dem letzten Menschenalter hat sich diese Wichtigkeit aber ganz besonders gesteigert. Die letzten 50 Jahre weisen eine Bevölkernngszunahme der einzelnen Länder, namentlich aber der großen Städte auf, wie dieselbe in der Weltgeschichte kaum ein Beispiel hat. Häufig konnte hierbei die Herstellung von Wohnungen nicht gleichen Schritt halten mit der rapiden Steigerung der Bolkszahl. Der gleichzeitig wachsende Wohlstand und vermehrte Bedürfnisse veranlaßten zahllose Um- und Neubauten, um den gesteigerten Anforderungen zu entsprechen. So gewann der Wohnhausbau in der Neuzeit eine Bedeutung, wie er sie Jahrhunderte lang nicht gehabt hat, und zwar in dem Maße, daß der eigentliche Monumentalbau dagegen ziemlich in den Hintergrund gedrängt wurde. Im Augenblicke ist zwar in dieser Beziehung eine Art Stillstand eingetreten, veranlaßt durch die in großen Entwicklungsprozessen immer periodisch eintretenden Schwankungen und Ruhepunkte. Es ist jedoch wohl als sicher anzunehmen, daß die letzten Konsequenzen

erreicht. Dies ist aber der Gegenstand einer besonderen, in vielen Werken ausführlich behandelten Disziplin. Gegenstände der Konstruktion werden deshalb hier auch nur nebenbei erwähnt oder erörtert werden.

Die Schönheit eines Hauses hängt bezüglich seiner äußeren Erscheinung zwar hauptsächlich davon ab, daß dasselbe nach richtigen Stilgesetzen angeordnet ist, deren Entwickelung nicht hierher gehört. Es ist jedoch das Innere eines Hauses von so maßgebendem Einfluß auf dessen äußere Erscheinung, daß die Gestaltung und Aneinanderreihung der Räume nicht ausschließlich nach Zweckmäßigkeitsrücksichten erfolgen kann. Es müssen daher hierbei auch schon gewisse ästhetische Anforderungen im Auge behalten werden, auf welche gelegentlich hingewiesen werden muß.

Wenn daher in dem Nachfolgenden das Hauptgewicht auf die zweckmäßige Anlage der Wohngebäude gelegt wird, so wird es doch auch. öfters notwendig sein, einiges in bezug aus Konstruktion und ästhetische Anforderungen zu erörtern. Es ist eben nicht möglich, Zweckmäßigkeit, Solidität und Schönheit ganz vollständig voneinander zu trennen; bei jedem Entwürfe müssen alle drei Punkte von vornherein im Auge behalten werden; erst nachträgliche Berücksichtigung des einen oder des andern würde sonst zu viele Modifikationen notwendig machen.

Die Abteilung des Stoffes wird sich am sachgemäßesten in der Weise ergeben, daß zunächst die einzelnen Bestandteile der Wohngebäude besprochen und dann die Verbindung dieser Bestandteile zu ganzen Wohnungen und Wohngebäuden behandelt werden. In dieser Weise ist denn auch das nachfolgende in die entsprechenden Haupt- und Unter-

der großen Umgestaltungen der Neuzeit auf dem Gebiete des Verkehrswesens, der Industrie und des sozialen Lebens noch nicht gezogen sind. Es wird daher wohl auch das Anwachsen der Bevölkerungen noch nicht zum Stillstand gelangen; es wird der Wohlstand sich noch in weitere Kreise verbreiten; die Anforderungen an Anlage und Einrichtung der Wohnungen werden sich noch steigern, und es wird daher voraussichtlich der Bau von Wohngebäuden auch in den nächsten Jahrzehnten von hervorragender Bedeutung sein.

Was die Begrenzung des Stoffes in der nachfolgenden Darstellung des Wohnhausbaues betrifft, so soll der Gegenstand zwar im allgemeinen behandelt, vorwiegend jedoch das städtische Wohn- und Miethaus, seiner gegenwärtigen Bedeutung entsprechend, berücksichtigt werden. Zunächst bezieht sich die Darstellung aus deutsche Verhältnisse, doch sollen auch die in Frankreich und England üblichen Anordnungsweisen ausreichend genug besprochen werden, nur Brauchbares unseren Bedürfnissen anpassen zu können.

Wie bei Bauwerken im allgemeinen, so kommen auch bei den Wohngebäuden die drei Hauptanforderungen der Zweckmäßigkeit, der Festigkeit und der Schönheit in Betracht.

Die Zweckmäßigkeit beruht vorzugsweise auf der entsprechenden Gestaltung und Aneinanderreihung der Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des zu Gebote stehenden Platzes, der Lage gegen die Weltgegenden rc. Zu zeigen, wie diese Zweckmäßigkeit zu erreichen ist, wird die Hauptaufgabe der nachfolgenden Darstellung sein.

Die Festigkeit und Solidität wird durch Verwendung guten Materials und durch richtige Verbindung und Aneinanderfügung desselben nach den Regeln der Baukonstruktion Abteilungen gebracht.

Erster Teil.

Bestandteile der Wohngebäude.

l*

Die räumlichen Bestandteile eines Wohngebäudes oder die Räume, welche in Wohnungen und Wohngebäuden vorkommen, lassen sich in folgende Unterabteilungen bringen:

1) Wohnräume (im engeren Sinne), 2) Gesellschaftsräume, 3) Hauswirtschaftsräume, 4) Kommunikationsräume, 5) Aborte, 6) Ställe und Remisen.

Ehe mit der speziellen Betrachtung dieser einzelnen Wohnungsbestandteile begonnen wird, sollen zunächst einige allgemeine Betrachtungen über Form und Dimensionen umschlossener Räume vorausgeschickt werden, insofern dieselben zu wohnlichen Zwecken bestimmt sind. Es ergeben sich daraus schon eine Reihe von bestimmten Anforderungen, die bei Wohnräumen nicht außer acht gelassen werden dürfen, wenn dieselben ihrem Zweck entsprechen sollen.

Ein umschlossener Raum wird Bestimmt durch seine Grundform oder den Horizontalschnitt und durch das Bertikalprofil. Beide müssen im Auge behalten werden, wenn es sich um Räume für bestimmte Zwecke handelt. Für Wohnräume insbesondere sind sowohl die geometrischen Formen im allgemeinen, die relativen Verhältnisse zwischen Länge, Breite und Höhe und die speziellen oder absoluten Dimensionen von größter Wichtigkeit.

Viele, namentlich allzu unregelmäßige Formen sind als ungeeignet zur Unterbringung der Möbel rc. ganz ausgeschlossen. — Die relativen Verhältnisse zwischen Länge, Breite und Höhe bedingen einen gewissen günstigen oder ungünstigen Eindruck aus das Auge und das Gefühl. Zu niedrige Räume wirken unangenehm niederdrückend durch die zu geringe Entfernung zwischen Kopf und Decke. Zu große Höhe macht die Räume namentlich durch erschwerte Heizbarkeit unwohnlich. Überhaupt haben Räume von zu großen Dimensionen etwas Unheimliches und Unbehagliches dadurch, daß man weniger das Gefühl hat, sich in einem umschlossenen Raume zu befinden. Anderseits ergeben sich in zu kleinen Räumen immer Schwierigkeiten in bezug auf die Unterbringung der Möbel, das geringe Luftquantum in denselben verschlechtert sich zu rasch rc.

Was die relativen Verhältnisse betrifft, so ist die beste Grundform für alle Fälle das Rechteck, und zwar kann das Verhältnis von Breite und Länge sich bewegen zwischen 1:1 und 1:2. Im ersten Falle wäre die Grundform ein Quadrat, im zweite» ein aus 2 Quadraten zusammengesetztes Rechteck. Bei Räumen zu eigentlich wohnlichen Zwecken soll die Länge nicht leicht größer sein, als die doppelte Breite, weil sonst der Raum ein mehr korridor-oder galerieartiges Ansehen gewänne.

Zwischen obigen Grenzen sind nun zwar sehr viele Verhältnisse zwischen Länge und Breite möglich, doch empfehlen sich gewisse einfache und bestimmte Relationen, weil dieselben einen angenehmen Eindruck aus das Auge machen. So z. B. ergeben sich passende Längen aus den Diagonalen eines mit der Breite hergestellten Quadrates oder Würfels (Fig. 1—4). — Öfters findet man in den Lehrbüchern fünf Grundformen aufgestellt; nämlich das Quadrat, das doppelte Quadrat und dazwischen 3 Rechtecke, die sich dadurch ergeben, daß man die Länge jedesmal um x/₄ der Breite vergrößert (Fig. 5—9). — Brauchbare und einfache Verhältnisse ergeben sich auch, wenn man sich die Grundformen von Räumen aus einer Vielheit von gleichen Quadraten (Grundquadraten) entstanden denkt (Fig. 10—13).

Solche bestimmte Verhältnisse lassen sich zwar nicht immer anwenden, da in speziellen Fällen sich meist vielfache Hindernisse ergeben; doch ist es ratsam, wenigstens für die Haupträume solche einfache Relationen zwischen Länge und Breite anzuwenden.

Im übrigen ist man aber auch, namentlich auf unregelmäßigen Blauplätzen, oft genötigt, andere Grundformen — runde, polygonale, zusammengesetzte rc. — zu wählen. Man wird dabei immer trachten müssen, solche Formen zu gewinnen, welche durch eine Achse sich in 2 symmetrische Hälften teilen lassen und die noch hinreichend große ebene Wandflächen bieten, um Einrichtungsgegenstände stellen zu können (Fig. 14—19).

Was die relative Höhe eines Raumes in bezug

Fig- i; 1:1.

Fig. 2; 1: VA

Fig. 3; 1: VA

Fig. 4; 1:2.

Fig- 14.

Fig-5; 1:1.

Fig. 6; 4:5.

Fig. 7; 2:3.

Fig. 8; 4:7.

Fig. 9; 1:2

Fig. 15.

Fig. 10; 1:1.

Fig. 11J 5:6.

Fig. 12; 2 3.

Fig. 13; 1:2.

-i

■T

-1

.L

■L

\:

-i

r~

■T

Fig. 16.

auf seine Länge und Breite betrifft, und zwar mit Rücksicht darauf, daß der Raum auf das Auge einen günstigen Eindruck machen soll, so kann als Anhaltspunkt gelten, daß die Höhe etwa ¹/₃ der Summe von Länge und Breite betragen soll. Bei einem einzelnen Raume ist es hiernach leicht, demselben eine zu seiner Flächenausdehnung in gutem Verhältnis stehende Höhe zu geben. Ein Raum von 5 m Länge und 4 m Breite

5 + 4

müßte demnach eine Höhe von :—^—

Schwieriger ist jedoch die Sache, wenn es sich darum handelt, die Höhe für eine ganze Gruppe von Räumen zu bestimmen, wie dieselben von verschiedener Größe in Wohngebäuden vorkommen.

= 3m erhalten.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Ist die Größe der einzelnen Räume nicht sehr verschieden, wie dies in gewöhnlichen Wohnungen der Fall ist, so kann die Höhe nach den Räumen der mittleren Größe — den Wohn- und Schlafzimmern — bemessen werden. Größere

Fig. 20.

Lokalen kann man durch eine doppelte Decke, durch Anordnung einer Überwölbung rc. aus ein besseres Höhenverhältnis hinwirken (Fig. 20).

Wenn es sich darum handelt, absolute Dimensionen für Räume in Wohngebäuden zu wählen, so kommt dabei zunächst die Tiefe und dann die Länge oder Breite in Betracht.

Fig. 22.

§>

Erdgeschoss

Durchfahrt u. Vestibül.

3.50

'///

Lokalitäten werden dann nicht zu niedrig und kleinere nicht allzu hoch erscheinen. — Haben jedoch die einzelnen Räume eine allzu verschiedene Größe, als daß eine mittlere Höhe gewählt werden könnte, so müssen andere Mittel angewendet

Fig. 21.

werden, um wenigstens für die wichtigeren Räumlichkeiten passende Höhenverhältnisse zu gewinnen. Mitunter können einzelne Räume in den Dachraum erhöht werden (Fig. 20); Vestibüle oder größere Säle läßt man nicht selten durch 2 Stockwerke durchgreifen (Fig. 21 und 22); bei kleineren

Die Tiefe eines Raumes ist diejenige Dimension, welche sich normal zur Fensterwand oder f den Querscheidewänden erstreckt. Da an den Querscheidewänden vorzugsweise die Möbel gestellt werden, so ist die Wahl dieser Dimensionen für die zweckmäßige Benutzbarkeit eines Raumes von besonderer Wichtigkeit. Die Dimension soll so sein, daß außer den Thüren noch Plätze zur Aufstellung von kleineren und größeren Einrichtungsgegenständen bleiben. Die speziellen Maße ergeben sich verschieden, je nachdem man einflügelige oder zweiflügelige Thüren anwendet und je nachdem diese Thüren auf die Mitte der Querscheidewände gestellt oder auf eine Seite gerückt werden sollen. Im ersten Falle muß auf beiden Seiten der Thür Raum genug bleiben, um ein größeres Möbel stellen zu können; im zweiten Falle muß auf einer Seite der Thür Platz für einen größeren, auf der andern Seite für einen kleineren Einrichtungsgegenstand bleiben. Eine einflügelige Thür nimmt samt Verkleidung circa 1,3 in Wandfläche weg; eine zweiflügelige Thür ist circa 1,8 m breit (inkl. Verkleidung); für einen größeren Einrichtungsgegenstand (Bett, Sofa rc.) ist 2,o—2,sm, für einen kleineren (Kommode, Schrank, Tisch rc.) l,o —1,2 m Wandfläche zu rechnen. Hiernach ergiebt sich die notwendige Tiefe für die oben angeführten Fälle wie folgt (Fig. 23-26):

1.    bei einflügeligen Thüren:

a)    wenn dieselbe auf die Seite gerückt ist: 4,3 —5,0 m,

b)    wenn die Thür in der Mitte steht: 5,3—5,8 m;

2.    bei Flügelthüren:

ad a) 5,o—5,8 m; ad b) 5,8—6,8 in.

■ Ci

Erster Teil.

geringerer Breite sind nicht mehr als Zimmer, sondern als Kabinette oder Kammern zu bezeichnen. — Als Maximum der Länge eines Raumes kann die doppelte Tiefe gelten.

Im allgemeinen ist es ratsam, die Tiefe von Wohn-räumen nicht unter 0,0 m, lieber noch etwas größer zu nehmen, um ausreichende Plätze zur Unterbringung der Möbel zu gewinnen.

Das Maximum der Tiefe eines Raumes hängt teils mit der Deckenkonstruktion, teils mit der zweckmäßigen Erhellung zusammen.

In ersterer Beziehung können die Deckenbalken von    geringes Lustquantum bestimmt. Die geringste. Höhe ist

der üblichen Dimension nicht viel über 6 m freigelegt werden,    demnach zu 2,5 —2,75 m zu nehmen; manche Bauordnungen

Fig. 27.

Die Minimalhöhe eines Wohnraumes ist teils durch die Möglichkeit, Thüren von entsprechender Höhe anordnen zu können, teils durch die Rücksicht auf ein nicht allzu

Fig. 23.

V - S,S

Y ',0.......s|C'--------2,0-2,5

---1,0 -s|c-—-1,0—1,0-

-3,0

Fig. 24.

3,0

-5,3- 5, S

-----f,0—-)j<----Iß—/Je-—1,0—

__ '___:

-2,0- 2,5------.....1, 3—-jjj-------2,0 -^5 -.....G

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig- 25.

------5,0-Sß.......

Hp

iS

------f,S--------^-----2,0-2, 5-

Fig. 26.

j. I

:-----go -----p------1fS—

-p-----

;;

— Mit Rücksicht auf die Erhellung soll die Tiefe nicht mehr als iy₂—2 mal der Tiefe betragen. Da die gewöhnliche Höhe 3—4 m beträgt, so ergiebt sich auch daraus, daß man bei der Tiefe das Maß von 6 m nicht gern überschreitet.

Was die Breite oder Länge eines Wohnraumes, d. h. die Dimension jf der Fensterwand betrifft, so ergiebt sich das Minimum der Breite ebenfalls aus Rücksichten auf die Raumbenutzung und Möblierung. Jedes Zimmer muß mindestens ein Fenster haben, das wenigstens l,o m Wandfläche wegnimmt. Wenn dann die Ecken neben dem Fenster auch noch zur Aufstellung von Einrichtungsgegenständen sollen benutzt werden können, so muß beiderseits etwa l,o m Wandfläche vorhanden sein. So ergiebt sich die Minimalbreite eines Wohnraumes zu 3,o m (Fig. 27). Räume von

bestimmen 2,so m als Minimalhöhe. Diese Höhe ist jedoch nur für ganz untergeordnete Wohnungen, für Entresols und Dachwohnungen anwendbar. Bei besseren Wohnungen erfordert schon die Anordnung entsprechender Fenster etwas größere Höhe (Fig. 28 — 30). Mit Rücksicht daraus ist eine Höhe von 3,o m ziemlich das Minimum, das in gewöhnlichen bürgerlichen Wohnungen gewählt wird. In Wohnungen höherer Gattung steigt diese Höhe dann auch auf 4 — 5 in. Das Maximum wird bedingt durch die Rücksicht auf die entsprechende Heizbarkeit und auf ein gutes Verhältnis zu den anderen Dimensionen der Räume.

I. Abschnitt.

Mohnmume (im engeren Sinne).

Die Anforderungen, welche an einen beliebigen Wohn-raum bezüglich seiner Zweckmäßigkeit gestellt werden müssen, hängen von dessen spezieller Bestimmung und Benutzung ab. Es wird dadurch zunächst die Möblierung und die Größe, sodann die Lage des Raumes im allgemeinen in bezug auf Umgebung und Weltgegend — Orientierung — und die Lage gegenüber den übrigen Räumen — Gruppierung — bedingt. Um zu einer klaren Einsicht in die Bedingungen der Zweckmäßigkeit einer Wohnungsanltige zu gelangen, ist es daher notwendig, alle einzelnen Bestandteile in bezug auf obige Punkte zu betrachten. Die zu stellenden Anforderungen sind nun aber je nach Stand, Reichtum und Bildung der betreffenden Inwohner sehr verschieden. In dem Nachfolgenden sollen in der Regel die Bedürfnisse einer Bürgers- oder Beamtenfamilie mittleren Standes als Maßstab angenommen, die weitergehenden Anforderungen bei herrschaftlichen Wohnungen jedoch auch berücksichtigt und Wohnungen kleinerer und kleinster Gattung bei den Miethäusern und Arbeiterwohnungen besprochen werden.

A. Wolprräunre für die Familie.

1) Wohnzimmer. Das Wohnzimmer im engeren Sinne ist derjenige Raum, worin die Frau des Hauses sich in der Regel aufhält, wo dieselbe vertrautere Besuche empfängt und wo sich namentlich am Abend die ganze Familie versammelt. In allen kleineren Wohnungen dient das Wohnzimmer auch als Eßzimmer.

Möblierung. In einem gut eingerichteten Wohnzimmer ist vor allem ein Sofa mit zugehörigem Tisch notwendig, um den sich die ganze Familie gruppieren kann. Hierfür muß vor allem ein paffender Platz vorhanden sein, so daß die sitzenden Personen weder durch Zug von Thüren oder Fenstern, noch durch die durch den Raum führende Kommunikation belästigt werden. Am passendsten ist hierzu immer eine volle Wand oder eine Wandnische; auch eine Ecke läßt sich manchmal passend zu einem solchen Sitzplatze der Familie gestatten (Fig. 31 und 32). — Sodann muß die Hausfrau einen geeigneten Arbeitsplatz haben, wo ein Arbeitstischchen neben einem oder mehreren Stühlen Platz finden. Dieser Platz muß natürlich gutes Licht haben und daher an einer Fensterwand sich befinden; die Nische eines Fensters oder eines Doppelfensters kann dazu benutzt werden (Fig. 33 und 34); der schönste Platz für diesen Zweck wird jedoch durch erkerartige Ausbauten gewonnen (Fig. 35 und 36). — Meist erhält im Wohnzimmer auch ein Klavier, Pianino oder ein Flügel seinen Platz, weil hier die Temperatur am gleichmäßigsten ist und das Jnstruinent so nach

Belieben benutzt werden kann. Dasselbe soll so stehen, daß das Licht von links nach rechts einfällt. Für ein Pianino ist eine Wandfläche von circa 1,75m, für ein Klavier circa 2,o

Fig. 31.

+OfGO>

-1,20—

<- ------0,20—

Mg- 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

□......u

Fig. 35.

Fig. 36.

LJ

und für einen Flügel nebst Stuhl circa 2,75 m erforderlich. — Gleichfalls wünschenswert ist ein Schreibtisch, teils für die Frau selbst, teils für die etwa unter ihrer Aufsicht arbeitenden Kinder. Ein solcher steht am besten in einer Ecke

der Fensterwand, und zwar so, daß das Licht von der linken zur rechten Hand einfällt. An Raum ist l,o—1,20 m Länge bei circa 0,75 Breite erforderlich. — Können diese Hauptmöbel untergebracht werden, so wird in der Regel sich auch noch Raum finden für die notwendigen Stühle (6 Stück), für einen Sekretär oder eine Kommode, etwa für ein Pfeilerschränkchen, Blumentisch rc. Selbstverständlich muß auch der Ofen einen passenden Platz haben. Beispiele der Einrichtung eines Wohnzimmers sind in Fig. 37—39 und auf Taf. 1, Fig. 1—6 gegeben.

Fig. 37.

nuZFlfia

iu

□ Wohmimrner

]□    □ 171

Fig. 38.

E3 □ O

!i

Wohnzimmer

::

□LD

Fig. 39.

Wohnzimmer

□ i OK

Größe. Diese ergiebt sich leicht aus der erforderlichen Tiefe und Breite, wobei letztere namentlich durch das Bedürfnis eines Doppelfensters oder zweier getrennter Fenster

bedingt ist. Die Breite soll hiernach 4—5 m, die Tiefe 5—6 m betragen, woraus ein Flächenraum von 20—30 qm sich ergiebt. Da in dem Wohnzimmer häufig die ganze Familie versammelt ist, da in demselben meist auch die kleineren Kinder ihren Aufenthalt haben, so muß dasselbe stets einer der größten Räume der Wohnung sein.

Lage und Verbindungen. Hierbei ist zu beachten die Lage in bezug auf Straße und Aussicht, in bezug auf die Weltgegend und die übrigen Wohnräume. — In Städten wird das Wohnzimmer in der Regel nach der Straßenseite gelegt, weil sich hier die unterhaltendere Aussicht bietet. In diesem Falle ist die Wahl der Weltgegend eine beschränkte, wenn einmal der Bauplatz gegeben ist. Ist dieses nicht der Fall, so sollte für das Wohnzimmer stets eine „sonnige" Lage, also eine Situierung der Fensterwand gegen Osten, Süden oder eine dazwischenliegende Weltgegend gewählt werden. Häufig dürfte sogar in Städten ein „sonniges" Wohnzimmer nach rückwärts, namentlich wenn zugleich eine freundliche Aussicht sich bietet, einem nach der Straßcnfronte gelegenen Raume vorzuziehen sein, wenn dieser etwa gegen Norden zu liegen käme. — Da das Wohnzimmer häufig auch von nicht zur Familie gehörigen Personen betreten wird, so soll dasselbe immer einen direkten Zugang von dem Korridor oder Vorzimmer aus haben und soll auch von dem Hauptzugang zur Wohnung nicht weit entfernt sein. — Das Wohnzimmer schließt sich einerseits passend an den Salon an, um Besuche bequem begrüßen zu können und um bei gesellschaftlichen Bereinigungen Salon und.Wohnzimmer zusammen benutzen zu können. Anderseits kann das Wohnzimmer an ein etwaiges Eßzimmer, an das Boudoir oder an ein Schlafzimmer sich anschließen (Taf. 1, Fig. 7 und 8).

2) Schlafzimmer. Der Zweck ist hier durch die Benennung schon hinreichend bezeichnet; es sind Räume, in welchen eine oder mehrere Personen schlafen können. Bei kleineren Wohnungen dienen die Schlafzimmer zugleich auch als An- und Umkleideräume, während bei größeren Wohnungen besondere Ankleide- oder. Toilette-Kabinette sich finden. Beide Zwecke bestimmen zunächst die Anforderung an die Einrichtungsgegenstände.

Möblierung. In einem Schlafzimmer müssen vor allem die entsprechende Zahl von Betten passend gestellt werden können, je nachdem eine oder mehrere Personen darin schlafen sollen. Die üblichste Stellung der Betten ist die, daß dieselben mit einer Langseite an eine Wand, und zwar an eine innere Scheidewand gestellt werden (Fig. 40 und 41). Um nicht so viele Wandfläche in Anspruch nehmen zu müssen, stellt man wohl auch häufig die Betten mit einer Schmalseite an die Wand. Bei einem Bett ist dies jedoch unbehaglich ; dagegen macht es sich ganz gut, wenn zwei Betten unmittelbar nebeneinander mit ihren Kopfenden an die

Fig. 40.

Wand gestellt werden (Taf. 2, Fig. 2). Mitunter ist man wohl auch genötigt, die Betten an eine Umfassungswand zu stellen, obwohl da im Winter sich leicht ein kalter 8uft* zug fühlbar machen kann. Namentlich in Frankreich ist es vielfach üblich, die Betten in besonders angelegten Wandnischen — Alkoven — aufzustellen. Sie haben so eine recht geschützte Lage und können unter Tags den Blicken leicht durch Vorhänge entzogen werden. Auch lassen sich im Anschluß an solche Alkoven meist kleine Garderoben oder Toilette-Kabinette gewinnen, die viel zur Bequemlichkeit

Fig. 41.

schlechten Beschaffenheit ist. Die Luft wird bekanntlich vorzugsweise durch die infolge des Respirations- und Perspirationsprozesses sich entwickelnden gasförmigen Stoffe verunreinigt, und es wird diese Verunreinigung um so rascher vor sich gehen, je kleiner der Raum ist und je mehr Personen sich in demselben aufhalten. Es sollen daher Schlafzimmer im allgemeinen möglichst groß gemacht werden, und zwar sollen Schlafzimmer mit einem Bett 15 bis 20 qm und solche für zwei oder mehr Betten 20 bis 30 qm groß angeordnet werden. Später bei Besprechung der Ventilations-einrichtungen soll in dieser Beziehung noch einiges Nähere bemerkt werden.

Lage und Verbindungen. In bezug auf die Weltgegend liegen Schlafzimmer am besten gen Osten; die-

Fig. 43.

Schlafximmer >Schlafxim7/ie7'

Ql........□

beitragen (Taf. 2, Fig. 4; dann Fig. 42 bis 44). Ein Bett ist im allgemeinen 2,o m lang und l,o m breit und ist hiernach die notwendige Wandfläche oder die Größe eines Alkovens zu bestimmen, je nachdem eimoder zwei Betten und außerdem vielleicht noch Nachttischchen oder Stühle Platz finden sollen.

Wenn weder ein Toilette -Kabinet noch eine Garderobe in unmittelbarer Nähe des Schlafzimmers vorhanden ist, so sind dann zur vollständigen Einrichtung weiter noch not-

Fig. 42.

<—1,20

<-0,60~>

■2/(1

Fig. 44.

• * | gig

EFH

wendig: ein Waschtisch (0,9o m Wandfläche); ein Kleiderschrank (0,90 bis 1,20 m Wandfläche); eine Kommode oder Wäschckasten (0,90 m lang); ein kleinerer Tisch nebst einigen Stühlen.

■2/0-

Größe. Außer der entsprechenden Unterbringung der Möbel, namentlich der Betten, ist hier namentlich auch darauf Rücksicht zu nehmen, daß der Raum ein hinreichendes Luftquantum enthält. Der Mensch bringt einen sehr großen Teil seines Lebens (Kinder die Hälfte, Erwachsene durchschnittlich etwa ein Drittel) in dem Schlafzimmer zu. In dieser gerade der Ruhe und der Erholung gewidmeten Zeit ist es von besonderer Wichtigkeit, daß die eingeatmete Luft von möglichst guter, jedenfalls nicht von einer zu

Geul, Anlage der Wohngebäude.

selben haben dann die Annehmlichkeit der Morgensonne und sind im Sommer nicht zu warm, im Winter nicht zu kalt. Das Hauptschlafzimmer für die Herrschaft selbst schließt sich häufig passend unmittelbar an das Wohnzimmer an. In der Regel ist es zweckmäßig, zwei Schlafzimmer nebeneinander zu legen, damit neben den Eltern kleinere Kinder schlafen können, die noch der Aufsicht bedürfen (Taf. 2, Fig. 5 und 6). Sonstige Schlafzimmer, etwa für erwachsene Söhne oder Töchter, können eine isolierte Lage haben. — Schlafzimmer müssen von Gängen oder Vorplätzen direkt zugänglich sein; namentlich dürfen sie nicht als Durchgang zu anderen Räumen benutzt werden. Je mehr dieselben von Geräusch und Störungen entfernt sind, desto besser ist es.

3) Boudoir. Hierunter versteht man einen Raum, der speziell für die Dame des Hauses bestimmt ist, in

Fig. 45.

Fig. 48.

welchen dieselbe sich zurückzieht, ivcnn sie sich der Ruhe oder irgend einer geistigen Beschäftigung ungestört hingeben will. Ein solches Boudoir findet sich nur in besseren Wohnungen und es wird dann auf dessen Anordnung und Ausstattung besondere Sorgfalt verwendet.

Möblierung. Hierzu gehört vor allem ein bequemes und gut situiertes Sofa nebst zweckmäßiger Einrichtung zum Lesen, dann ein kleiner Schreibtisch, tragbare Tischchen, Büchergestelle, Lesestühle rc. Dazu kommt eine geschmackvolle und harmonische Ausstattung mit Teppichen, Draperien, kleineren Gegenständen der Kunst, schönen Pflanzen rc., um den Raum zu behaglicher Ruhe einladend zu gestalten. Erkcrartige Ausbauten mit farbigen Fenstern, die das Licht mäßigen, und Wandnischen zur Aufstellung des Sofas empfehlen sich hier besonders (Fig. 45 u. 46).

Größe. Ein Boudoir kann in der Regel auf 12 bis 15 qm beschränkt werden, da in demselben keine größere

Fig. 46.

Garderobcstücke. Zweckmäßig kann häufig an einer Wand ein durchlaufender Verschlag angeordnet werden, der mit passender Abteilung für Unterbringung von Wäsche und Kleidern versehen ist (Fig. 47 und 48).

Größe. Diese kann meist auf 9 — 10qm beschränkt fein; wenn eine Garderobe in der Nähe ist, so kann auch ein noch kleinerer Raum genügen.

Lage und Verbindungen. Das Toilette- oder Ankleidekabinet ist ein Zubehör des Schlafzimmers und muß daher mit diesem direkt in Verbindung stehen. Auch ein Zugang von außen ist hier zweckmäßig, namentlich dann, wenn das Wasser aus- und eingetragen werden müßte. Nicht selten werden in Verbindung mit dem Hauptschlafzimmer 2 Toilettekabinette angeordnet, eines für die Dame und ein zweites für den Herrn. In Frankreich und England sind die Toilettekabinette viel üblicher als in Deutschland; sie empfehlen sich aber jedenfalls in besseren Wohnungen. Beispiele der Situierung: Taf. 2, Fig. 4 u. 6.

Fig. 47.

ja

o9oS|

Boudoir

ji

,9"

Boudoir

Toiiette-Kulinet

W Toiiette' TCabinet

r'ir'

5) Zimmer des Herrn mit Bibliothek. Hauptzweck ist hier, dem Herrn die Möglichkeit zu verschaffen, sich ungestört durch die Haushaltungsgeschäftc und durch

Zahl von Personen zusammenkommt. Ein Raum von 2,75 bis 3,5 m Breite und 4 bis 5 m Tiefe wird meist entsprechend sein.

Lage und Verbindungen. Das Boudoir ist ein    anderes Geräusch seinen Arbeiten und Studien hingeben zu

Annex des Wohnzimmers und muß daher unmittelbar bei    können. Kleinere Bibliotheken können in dem Arbeits-

zimmer selbst untergebracht sein; für größere Büchersamm-lungen muß dagegen ein eigener Raum angeordnet werden, um das Arbeitszimmer nicht zu groß machen zu müssen.

Möblierung. Vor allem ist notwendig'ein Schreib-vder Arbeitstisch, der gutes, d. h. von links nach rechts einfallendes Licht haben muß; ein Sekretär zur Aufbewahrung wichtiger Papiere; ein größerer freistehender Tisch zum Auflegen von Büchern, Papieren, Karten rc.; dann ein Sofa nebst einigen bequemen Lehnstühlen; öfters auch ein Kleiderschrank zur Aufbewahrung der notwendigsten Garderobestücke. Ist das Arbeitszimmer zugleich Bibliothek, so müssen natürlich auch die notwendigen Büchergestelle Platz finden (Fig. 49).

Größe. Für ein Arbeitszimmer ohne Bibliothek kann ein Raum von 18 — 22 qm genügen; sollen auch einige Büchergestelle Platz finden, so werden 20 — 25 qm

diesem liegen; die normale Lage ist diejenige zwischen Wohnzimmer und Salon; es kann jedoch auch zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer liegen. Einen direkten Zugang von außen braucht das Boudoir nicht zu haben; es ist dies nicht einmal wünschenswert. Beispiele der Situierung:

Taf. 1, Fig. 8; Taf. 4, Fig. 1, 2 und 5.

4) Toilettekabinet. Dieser Raum hat die Bestimmung, die für die Toilette, für das An- und Umkleiden notwendigen Einrichtungsgegenstände aufzunehmen. Die Anwendung eines solchen Raumes gewährt den Vorteil, daß man dann die betreffenden Möbel rc. nicht in dem Schlafzimmer unterzubringen braucht und daß man beim An- und Umkleiden ungestört ist.

Möblierung. Vor allem ist ein Wasch- und Toilettentisch erforderlich; außerdem Wäschekästen und Schränke zur Aufbewahrung der im täglichen Gebrauch befindlichen

Arbeitszimmer direkt neben dem Salon, weil dies einer der ruhigsten Räume ist und weil der Herr dann auch einen in den Salon eingetretenen Besuch bequem begrüßen kann. — Ist das Arbeitszimmer zugleich Geschäftszimmer, so liegt dasselbe passend in der Nähe des Hauptzuganges zu der Wohnung oder zu dem Hause. In diesem Falle ist häufig, z. B. bei Ärzten, auch noch ein besonderes Vor- oder Wartezimmer notwendig. Beispiele der Möblierung und Situierung: Taf. 3, Fig. 1 —5; Taf. 4, Fig. 3 u. 4. - Bei größeren Herrschaftshäusern wird häufig eine ganze Gruppe von Räumen für den Herrn des Hauses bestimmt. Fig. 50 giebt ein solches Beispiel, wobei außer dem Arbeitszimmer mit Bibliothek noch ein Empfangzimmer, ein Schlafzimmer, Toilettenkabinett und ein Dienerzimmer vorhanden sind.

notwendig sein. Für eine gesonderte Bibliothek kann im allgemeinen das Raumerfordernis nicht angegeben werden; dasselbe muß eben der Große der Büchersammlung entsprechend sein. — Ein etwaiges Vorzimmer kann auf 12 —15 qm beschränkt sein.

Fig. 49.

i:

'limmerdes Herrn

Hl

Lage und Verbindungen. Bezüglich der Weltgegend wäre die Lage gegen Osten vorzuziehen, da der Raum so des Vormittags freundlich ist und an den anderen

Fig. 50.

Söhne

Empfangs -

Bedienten -

zimmer

ximmer

Schlafzimmer

Arid tsximmer und

, Bibliothek

des Herrn.

(Palais Kronenberg.)

Tageszeiten nicht zu warm wird. — Im übrigen ist vor allem eine ruhige, etwas isolierte und von denjenigen Räumen abgesonderte Lage zu wählen, wo der häusliche Verkehr und die häuslichen Arbeiten sich konzentrieren. Hauptwohnzimmer, Kinderzimmer, Küche rc. sollen daher nicht in unmittelbarer Nähe sein. Zweckmäßig liegt das

6) Speisezimmer. In Frankreich fehlt das Speisezimmer (salle k manger) in keiner Wohnung; auch in England ist immer ein solches (dining room) vorhanden. In Deutschland wird bei allen kleineren Wohnungen das Wohnzimmer auch als Speisezimmer benutzt. Hat man ein eigenes Speise- oder Eßzimmer, so wird dasselbe außer seinem Hauptzweck zur Vereinigung der Familie beim Essen häufig als ein zweites, mehr untergeordnetes Wohnzimmer, als Aufenthaltsort kleinerer Kinder, als Nähzimmer rc. benutzt. Das Familieneßzimmer wird zum Speisesalon, wenn der Raum auch bei gesellschaftlichen Vereinigungen benutzt werden soll, und gehört dann mehr zu den Gesellschaftsräumen. Bei größeren Wohnungen findet sich nicht selten ein Familieneßzimmer und ein Speisesalon.

Toilette

Möblierung. Der Haupteinrichtungs-gegenstand ist hier der Speisetisch, in der Regel ein Auszugtisch, der beliebig vergrößert werden kann, nebst der zugehörigen Zahl von Stühlen. — Sodann ein Büffet, das zugleich als Anrichtetisch dient, in und auf welchem mancherlei Tafelgeräte Platz findet. Wandschränke oder Wandkästchen gleichfalls zur Aufbewahrung von Utensilien zur Besorgung der Tafel sind sehr zweckmäßig. Ist der Raum groß genug, so kann auch ein Sofa angenehm sein.

Größe. Die Größe eines Familieneßzimmers kann etwa derjenigen des Wohnzimmers gleich sein, namentlich wenn der Raum auch als Aufenthaltsort der Kinder benutzt werden soll; ein Raum von 4—4,5 rn Breite und 4,5—5 m Länge wird daher ziemlich entsprechend sein. Speisesalons richten sich nach der Zahl der Personen, die darin Platz finden sollen; in dieser Beziehung können folgende Maße als Anhaltspunkt dienen. Die Tischbreite ist 1 — 1,5 m; die Entfernung der Stuhllehne vom Tisch 0,5; der Raum

ad a) Hier kommt vor allem das Schlafzimmer für kleinere Kinder in Betracht. Dasselbe muß vor allem Raum bieten, um eine entsprechende Zahl von Bettstellen nebst Schränken und Wäschekästen unterbringen zu können. Da die Kinder in dem Raum auch etwas freie Bewegung haben müssen und da in kleinen Räumen die Luft sich zu um einen behaglichen Raune herzustellen; namentlich findet verschlechtern würde, so muß ein Schlafzimmer für gerade für Speisezimmer die altdeutsche Einrichtungsweise Reinere Kinder immer möglichst geräumig sein und kann mit Vertäfelungen, Möbeln aus dunkelfarbigem Holz, Tapeten in gedämpften Farbentönen rc. immer mehr Anwendung.

vom Stuhl bis zur Wand 1 — 1,5 m; die Sitzbreite beträgt 0,60—0,65 m; sollen zwei Reihen Tische gestellt werden, so muß zwischen denselben 1,5—2,om Raum bleiben (Fig. 51 und 52). Hiernach kann die Größe eines Speisezimmers für eine bestimmte Zahl von Personen leicht bestimmt werden (Fig. 53 und 54). Für eine vorläufige Größen-bestimntung kann man für jede Person 2,5—3,o qm rechnen.

Lage und Verbindungen. Das Speisezimmer soll womöglich nicht gegen Süden liegen, weil es da gerade zur Mittagszeit der Sonne ausgesetzt und deshalb in der guten Jahreszeit zu warm wäre. Zweckmäßig ist es sodann, wenn niemand von den am Tisch Sitzenden direkt in das Licht sehen muß; das Licht fällt daher passend nach der Länge der Tafel ein (Taf. 3, Fig. 5). — Gegenüber den übrigen Wohnräumen legt man das Familieneßzimmer im allgemeinen gern etwas isoliert, um die Verbreitung des Eßgeruches zu vermeiden; namentlich wenn der Raum auch als Aufenthaltsort für kleinere Kinder bestimmt ist. Nicht selten wird das Eßzimmer aber auch neben das Wohnzimmer gelegt, damit die Hausfrau die da sich aufhaltenden Kinder unter den Augen hat. — Speisesalons liegen passend neben dem Salon, um denselben bei Einladungen direkt aus dem Salon betreten zu können (T a f. 3, Fig. 6; Taf. 6). Immer ist es notwendig, daß das Speisezimmer nicht entfernt von der Küche ist und mit dieser in bequemer Verbindung steht. Eßzimmer liegen nicht selten unmittelbar neben der Küche, jedoch nicht direkt durch eine Thür mit derselben verbunden. Bequem können die Speisen durch ein kleines Schaltersenster, das passend in der Rückwand des Büffets angebracht sein kann, von der Küche hereingereicht werden. Bei Speisesalons wird die Verbindung mit der Küche meist durch ein Anrichtekabinctt (Servierzimmer, Büffet) vermittelt; liegt die Küche in einer andern Etage, so muß eine bequeme Verbringung der Speisen durch einen Aufzug oder eine Nebentreppe ermöglicht werden (Fig. 55 und 56). Auch eine Sprachrohrverbindung zwischen Speisezimmer und Küche ist zweckmäßig.

Speisezimmer erhalten häufig eine schöne Ausstattung,

häufig die Hauptwohnräume im Erdgeschoß und die Schlafzimmer im ersten Stock; in den ersten Stock wird dann auch meist das Frühstückzimmer verlegt, und zwar womöglich so, daß es die Morgensonne hat (Fig. 57).

7) Räume für Kinder und im Anschluß daran für Hauslehrer und Gouvernanten. Für Kinder sind teils Räume erforderlich, in denen dieselben schlafen, teils solche, wo sie unter Tags sich aufhalten, wo sie spielen und arbeiten. Dabei sind besonders zu unterscheiden Zimmer für kleinere Kinder und Zimmer für erwachsene Söhne und Töchter. In dieser Beziehung zeigen sich bemerkenswerte Verschiedenheiten in einzelnen Ländern, die durch Verhältnisse des sozialen und Familienlebens bedingt sind. So sind in Frankreich bekanntlich die Familien weniger zahlreich als in Deutschland; es ist außerdem fast allgemeiner Gebrauch, die Kinder ganz in Erziehungsanstalten unterzubringen. Die entsprechenden Räume für Kinder in den Familienwohnungen sind daher durchschnittlich geringer an Zahl und Ausdehnung als bei uns. — In England nimmt sich die Frau des Hauses nicht so direkt um die Pflege und Erziehung der Kinder an; die Räume für kleinere Kinder # nebst zugehörigen Ammen, Kinderfrauen rc. sind daher dort von der eigentlichen Familienwohnung ganz abgesondert. —

In Deutschland ist noch allgemeiner üblich, daß die Frauen auch der besseren Stände sich der Pflege der kleinen Kinder widmen, und es müssen daher die betreffenden Räume in direktere Verbindung mit der Familienwohnung, namentlich den Zimmern der Frau gebracht werden.

Im allgemeinen sind zu unterscheiden:

a)    Zimmer für kleinere Kinder,

b)    Zimmer für erwachsene Söhne und Töchter,

c)    Räume für Gouvernanten und Hauslehrer.

die Größe 20—30 qm betragen. Der Raum soll womöglich eine sonnige Lage haben gegen Osten, Süden oder Eine besondere Gattung von hierher gehörigen Räumen    Südosten. In kleineren Wohnungen liegt das Schlafzimmer

ist dann noch das sogenannte Morgen- oder Frühstück-    der kleinen Kinder passend neben dem Schlafzimmer der

zimmer. Es ist dies ein Raum, der zum Aufenthalt der    Eltern (Taf. 2, Fig. 5 und 6). Wenn die Pflege der

Familie in den ersten Vormittagsstunden und zur Zusammen-    Kinder einer Kinderfrau oder Bonne anvertraut ist, so

kunft beim Frühstück dient; inzwischen können dann die kann das Kinderzimmer auch eine mehr isolierte Lage haben.— eigentlichen Wohnräume gereinigt, gelüftet und in Stand    Zweckmäßig ist ein besonderes Wohn- oder Spielzimmer

gesetzt werden. Der Raum wird passend in die Nähe der    für Kinder, wo dieselben unter Tags sich aufhalten und wo

Schlafzimmer gelegt. Bei Familienhäusern liegen z. B.    dieselben die zu ihrer Beschäftigung dienenden Gegenstände

Fig- 51.

Uä

2,0-2,50 m.....X-—

VI ! '/fl

<>----Sjc-^,5-^

Fig. 52.

y,0-w,0m    ..............................—

■    -1,0-?!!- — %:.....0-2,5 VI------1,5 -

i<—/-/j—-H

1-/,

Fig. 55.

Fig. 53.

Fig. 54.

0=0

Speis extremer

4-, 5 in.

oaaoao

0,0m.

ü n an an.

s'Onv

Fig. 56.

Speisesaal

Ml

Ser vir ximtner

Eßzimmer

Ep eis es aal

Buffet

I-

Fig. 57.

I[

ij.wc.

Fremdeiu

Spielzimmer

Kinderzrmme/

Kinder= x immer

forplectx

zimmer

5o

Ankleide-

zimmer

Udcr.

Kind er= zimmer

ximma pC

\ForplaU

Mo ryenxim m e? •

wmm

TT

zur Hand haben. Ein solcher Raum dürfte nicht kleiner sein, als das Kinderschlafzimmer, und soll auch eine sonnige Lage haben (Fig. 58).

Fig. 58.

schließen. Beispiele bezüglicher Anordnung finden sich mehrfach bei den großen bürgerlichen Wohnungen.

ade) Zimmer für Hauslehrer oder Gouvernanten sollen wenigstens 12 —15 qm groß sein und liegen am

Fig. 60

dass*.

ximmer

Bade-

in

Ff.ur

I Vad

Gouvernante

zimmer

irnl

Gastzimmer

Frühst iidfCximm er

Kin d'ers/fi etx. im er\

in™

Garderobe

Arbeitszimmer

dem, Wcllafximer

Kinderzimmer

KinderscA lajxbnmer

Töchter

ESI

(Berlin.)

(Palais Kronenberg, Warschau.)

ad b) Die Zimmer für erwachsene Söhne oder Töchter, welche zum Aufenthalt bei Tag und bei Nacht bestimmt sind, müssen vor allem die notwendigen Einrichtungsgegenstände aufnehmen können: dahin gehören:

besten unmittelbar neben den Räumen der betreffenden Söhne oder Töchter (Fig. 59 und 60).

Fig. 59.

Mich e

Gou ml Mnderzimer ii ante [jj I

\SpmelHayt

ii .

Warner iÄfme/'gP

CD

(Wohnhaus in Berlin.)

Arbeitstisch, Betten, Waschtisch, Schrank rc. Die Größe hängt dann davon ab, ob der Raum für ein oder zwei Personen bestimmt ist; im ersten Fall werden 12—18 qm, im zweiten Fall 18—22 qm genügen. Die Lage kann eine mehr isolierte sein; in größeren Wohnungen können die Zimmer der Töchter sich passend an die Zimmer der Hausfrau, diejenigen der Söhne an die Räume des Herrn an- i

B. Räume für Dirnerfchafk.

Die Anforderungen, die in dieser Beziehung gestellt werden, sind sehr verschieden, je nach der sozialen Stellung einer Familie und den sich daraus ergebenden Bedürfnissen. Im allgemeinen ist Dienerschaft zu folgenden Hauptzwecken notwendig:

1)    zur Besorgung und Führung der Hauswirtschaft (Haus

hälterin, Köchin, Hausmägde, Stubenmädchen rc.),

2)    zur Pflege und Beaufsichtigung der kleineren Kinder

(Kinderfrauen, Bonnen rc.),

3)    zur Bedienung der Herrschaft (Kammerdiener, Kammer

frau),

4)    zu verschiedenen anderen Zwecken als: Beaufsichtigung

des Zugangs zur Wohnung (Portier); Besorgung

von Pferden und Wagen (Kutscher und Knechte);

Aufsicht auf das Haus selbst und dessen Unterhaltung (Hausmeister rc.).

Bei Familien geringerer sozialen Stellung fallen manche dieser Geschäfte teils ganz weg, teils muß mehreres von einer Person besorgt werden. — In kleineren Wohnungen ist in der Regel nur ein Dienstbotcnraum für eine Magd (Köchin) — eine Magdkammer — erforderlich. Bei etwas größeren Wohnungen und besser situierten Familien ergiebt sich häufig das Bedürfnis, ein Kindermädchen, Kinderfrau oder Stubenmädchen unterzubringen. Wenn

die Wohnung einen mehr herrschaftlichen Charakter annimmt, so ist auch meist ein Raum für einen Bedienten, der zugleich auch (Portier) ist, vorzusehen. Die hierfür bc-

Flg. 61.

Mol cf (l-Kwsimer

zu Magdkammern bestimmt, die bei einem Minimum von Raum auch lveder dem Licht noch der Luft zugänglich waren. — Die Lage der betreffenden Lokalitäten wird passend so gewählt, wie cs den Funktionen des betreffenden Bediensteten entspricht. Die Köchin wird daher in der Regel in der Nähe der Küche (Fig. 61—63), die Kinderfran bei den kleinen

Fig. 64.

XerviniJJnxmm/:?-

Küche

Speise-

Kammer

Haupttreppe

Halte.

Gang

(München.)

stimmten Räume müssen zunächst groß genug sein, um die j unentbehrlichsten Einrichtungsgegenstände — Bett, Schrank, kleinen Tisch, Stuhl — aufnehmen zu können.

Fig. 62.

(Äü6enhre/>pe

(Lardcrohc u.

Diener

TZstifode

Garde

rohe

y SpeiscK

Ir

:i

Küchel Magd j

Kam/?,er \

iUiliU

(Haus in Hamburg.)

Kindern, der Bediente beim Hans- oder Wohnungseingang oder in der Nähe des Zimmers des Herrn (Fig. 64 und 65) unterzubringen sein.

In herrschaftlichen Häusern, wo für alle die eben genannten Hauptzwecke Dienerschaft notwendig ist, ergießt sich auch ein weitergehendes Bedürfnis an entsprechenden

Fig. 65.

ii

il

(Augsburg.)

Für eine Person genügt hier ein Raum von 6—8 qm; für zwei Personen sind 10 —12 qm erforderlich. — Was die Beschaffenheit dieser Räume betrifft, so verlangen die

Fig. 63.

UL

Speis es aal

Diener

Garderobe

Kucke

li

jrolv-\ Mag di-Kammer

Vbrximm er

lege

Hl

ii

lil

li

Wohu, -

xiiwimer*

(Augsburg.)

neueren Bauordnungen meist, daß dieselben ein direkt ins Freie führendes Fenster haben sollen. In gesundheitlicher Hinsicht ist dies jedenfalls auch sehr wünschenswert; vielfach wurden bisher, namentlich bei Miethäusern, Räume

(Wohnhaus in Berlin.)

Räumlichkeiten. Da jedoch die Verhältnisse in dieser Beziehung allzu verschieden sind, so soll hier nicht näher darauf eingegangen werden. Im allgemeinen müssen die Räume der Stellung der betreffenden Bediensteten angepaßt und so situiert werden, wie es für die Verrichtung ihrer Funktionen am bequemsten und zweckmäßigsten ist. In jedem speziellen

Fig. 67.

||

GastximmeT

□I Id

können. Ein Gastzimmer mit einem Bett wird eine Größe von 15—18 qm, ein solches mit zwei Betten 18—20 qm Raum haben dürfen. Empfehlenswert ist es, mit den Gast- englischen und vielfach auch in norddeutschen Familienwohnzimmern Alkoven zu verbinden, welche die Betten auf-    Häusern- Es ist dies ein im Erdgeschoß, in der Nähe des

Solche Nebenräume, die in unmittelbarer Verbindung mit den eigentlichen Wohnräumen stehen und die daher hier am passendsten betrachtet werden, sind:

1)    Garderobe,

2)    Badekabinett,

3)    Blumenräume,

4)    Balköne, Logen, Erker, Terrassen.

ad 1) Unter Garderobe ist hier derjenige Raum verstanden, der die zum persönlichen Gebrauch der Familienmitglieder bestimmten Vorräte an Kleidern und Wäsche zu enthalten hat, gegenüber der Weißzeugkammer, wo das Bett- und Tischzeug aufbewahrt wird. In kleineren Wohnungen muß allerdings meist ein Raum beiden Zwecken dienen.

Falle muß der Baumeister sich genügend über die Bedürfnisse der betreffenden Familie unterrichten und darnach seine Anordnungen treffen.

C. Räume für Gäste.

Gastzimmer haben den Zweck, einem einige Tage oder Wochen bei der Familie verweilenden Besuche eine die notwendigsten Bequemlichkeiten bietende Wohnung zu gewähren. Auch bei kleineren Wohnungen sollte ein Raum vorhanden sein, in welchem Freunde oder Verwandte der Familie beherbergt werden können. In größeren Wohnungen, namentlich aber bei Landhäusern, werden mehrere Räume für diesen Zweck vorgesehen; ja in englischen Landsitzen ist es üblich, förmliche für sich abgeschlossene Wohnungen vorzusehen, in denen ganze Familien als Gäste aufgenommen werden können.

Die Möblierung eines gewöhnlichen Gastzimmers ist zunächst diejenige eines Schlafzimmers; doch ist es wünschenswert, daß auch ein Sofa und kleiner Schreibtisch vorhanden ist (Fig. 66 und 67).

Fig. 66.

Gitstxw/imer [~

Größe. Es ist zweckmäßig, Gastzimmer in verschiedener Größe zu ein und zwei Betten anzuordnen, um nicht zusammengehörige Besuche entsprechend absondern zu

Fig. 68.

nehmen, damit der übrige Raum dann mehr wie ein Wohnzimmer eingerichtet werden kann. Fig. 68 zeigt eine entsprechende Anordnung.

Lage und Verbindungen. Gastzimmer sollen eine von den übrigen Räumen, namentlich solchen, in denen ein lebhafter Verkehr stattfindet, abgesonderte Lage haben. In der Regel können sie passend den Familienschlafzimmern angereiht werden. Gastzimmer müssen direkt zugänglich und auch unter sich durch Thüren verbunden sein, um sie nach Bedürfnis getrennt oder vereinigt benutzen zu können; keinesfalls darf ein Gastzimmer als Durchgang zu anderen Räumen benutzt werden. Beispiele finden sich auf den meisten Tafeln mit ganzen Wohnungsanlagen.

D. Nebenräume.

Erste Bedingung für eine Garderobe ist, daß der Raum größere Wandflächen darbiete zur Anbringung von Zapfenbrettern, zur Aufstellung von Schränken rc. Kleine Garderoben, die eigentlich nur große Schränke sind, wie sie sich häufig in Verbindung mit Alkoven ergeben, brauchen kein Fenster. Größere derartige Räume sollen jedoch immer für Licht und Luft direkt zugänglich sein. Einesteils ist der Bequemlichkeit wegen gutes Licht wünschenswert, andern-teils sind auch Garderobegegenstände in dumpfer Luft der Verderbnis oder der Zerstörung durch Ungeziefer (Motten) ausgesetzt. Eine Garderobe soll mindestens 1,75 — 2,o m breit und 3—5 m lang sein, so daß sich ein Flächenraum von 6—10 qm ergießt. Größere, zimmerartige Räume für diesen Zweck von 12 — 15 qm werden wohl auch Schrankzimmer genannt (Fig. 69). Die Garderoben werden immer am besten in unmittelbarer Nähe der Schlafzimmer liegen. Große Bequemlichkeit bietet es, wenn, wie es in Frankreich üblich ist, fast mit jedem Schlafzimmer eine kleine Garderobe verbunden ist.

Eine besondere Art von Garderoben findet sich in

Hauseinganges befindlicher Räume, in welchem Besuchende oder Eingeladene Kleider, Regenschirme rc. ablegen können (Taf. 6, Fig. 1 und 3; Fig. 70). Nicht selten ist dieser Raum mit Wascheinrichtung versehen und mit einem Klosett verbunden.

ad 2) Besondere Badekabinette fanden sich früher nur in großen Wohnungen; gegenwärtig werden dieselben immer häufiger angeordnet, bet eben die günstige Wirkung

Fig. 69.

sprechende Kommunikation gesetzt ist. Wenn der Ofen geheizt wird, so tritt eine kontinuierliche Zirkulation des Wassers ein, wodurch auch der Inhalt der Badewanne auf den gewünschten Wärmegrad gebracht wird. Derartige Einrichtungen giebt es jetzt sehr mannigfaltige und geben die Figuren 73 und 74 zwei Beispiele. Die Entleernng der Wanne muß durch ein Ablaufrohr bewirkt werden, das mit einem Kanal in Verbindung steht. — Die Dimensionen einer

Fig. 71.

Co7% \idor

j Schrankximnter

ximmer

Schlaf-

| Schlaßimm er £

Cl. o

Schlaf

Zimmer

Bad

(lang

forplatx

id

des Badens auf die Gesundheit immer mehr anerkannt wird. Die Lage des Badekabinettes ist am besten in unmittelbarer Verbindung mit dem Schlaf- und Ankleidezimmer (Fig. 71 und 72); die Badewanne kann entweder in einer durch einen Vorhang geschlossenen Wandnische oder in einem abgesonderten Raum Platz finden. Letzteres ist zweckmäßiger,

□ WC.

Wöh,minimer

Mg. 70.

Badewanne sind 1,5—1,7 m Länge und 0,60—0,70 m obere (größte) Breite. Eine Wandnische, die bloß eine Bade«

Mg. 72.

SSK*

\BsicL

AnMextle.

ui

H

{Nebe7ify'e.ppe

[a

ximmer

w.c\

Schlafzimmer

dar derobo

JVC.

Vestibül

Jföh v ximmer*

wenn

brauch einer Person, sondern für eine ganze Familie be- etwa 1,5 m breit sein. Ein Badekabinett, das auch den stimmt ist.

die Badeeinrichtung nicht etwa bloß für den Ge- wanne aufzunehmen hat, kann daher 2 — 2,5 m lang und

Ofen und einige andere Einrichtungsgegenstände aufzunehmen Die Einrichtung ist dann am bequemsten, wenn das    hat, kaun 2,o—2,5 m breit und 3—4 m lang sein, also

Versorgen der Badewanne mit kaltem und warmem Wasser    6—10 qm messen. Die Wände des Raumes auf circa

und das Fortschaffen des Wassers mit keiner besonderen    1,5 m Höhe und der Fußboden werden zweckmäßig mit Oel-

Arbcit verknüpft ist. Das notwendige Wasser muß durch    färbe gestrichen, um schädliche Einwirkung des verspritzten

eine Rohrleitung der Wanne zufließen, zu welchem Zweck    Wassers zu verhindern. Zweckmäßig und zugleich elegant

ein höher stehendes, stets gefülltes Wasserreservoir vorhanden    ist es, die Wände mit Porzellan- oder Terrakotta-Plättchen

sein muß. Die Erwärmung des Wassers und zugleich des    zu verkleiden. Der Fußboden ist wegen der Wärme immer

Raumes geschieht am einfachsten durch einen sogenannten    am besten von Holz. Bequem ist es, wenn die Wannen

Badeofen. Derselbe ist von Eisenblech und enthält einen    in den Boden vertieft werden können, was jedoch meist nur

kleinen Wasserbehälter, der mit der Badewanne in ent-    im Erdgeschoß möglich ist.

Geul, Anlage der Wohngebäude.    3

ad 3) Blumenräume haben den Zweck, die Mög-lichkeit zu bieten, eine kleinere oder größere Zahl von Blumen und Gewächsen in unmittelbarer Verbindung mit den Wohnräumen unterzubringen. Die Ausdehnung und die Art der Anlage derartiger Räume hängt von der be-    natürlich viel Licht und Lage nach der Sonnenseite,

e) Kleinere oder größere Anbauten am Erdgeschosse, besonders häufig bei Landhäusern und villenartigen Wohngebäuden in Städten (Fig. 79 und 80). Erstes Erfordernis für einen derartigen Raum ist

sondern Liebhaberei des Bauherrn ab, und es können die-    Größere Räume müssen mit Glas gedeckt und auch mit

Fig. 73.

Fig. 75.

Fig. 76.

(o)

Enipfü rujzimmer

Ir

i!

Ihr

besonderen Heizungen versehen sein. Bei Blumenräumen im Innern, namentlich in oberen Stockwerken, sind die nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit verspritztes Wasser an Wänden und Böden keinen Nachteil bringe; es em-

Fig. 78.

Fig. 77.

selben von einfachen, kleinen An- und Ausbauten bis zu förmlichen Wintergarten wachsen. Die gebräuchlichsten Arten,

Fig. 74.

■J

f'J

Kamin

W)

pfehlen sich daher wasserdichte Fußböden, sowie Zemcntver-putz und Ölfarbanstrich der Wände.

ad 4) Bei Wohngebäuden aller Art, besonders aber bei Häusern in Vorstädten, bei Landhäusern rc. ist es an-

Fig. 79.

:::d«

wie derartige Blumenräume im Anschluß an Wohnungen angeordnet zu werden pflegen, sind die folgenden:

a)    Einfache vor einem Fenster angebrachte Glaskästen

(Fig. 75).

b)    Erkerartige, viel Licht bietende Ausbauten von be

liebiger Form (Fig. 76).

c)    Balköne, Logen oder Gallerien, die im Sommer offen,

im Winter mit Glasfenstern geschloffen sein können

Wintergarten

Zimmer, d Herrn

genehm, wenn cs den Inwohnern möglich ist, in bequemer Weise frische Luft zu genießen. Die hierfür bestimmten (Fig. 77).    Anlagen erfüllen dann in der Regel auch    noch den weiteren

d) Abschnitte von schmalen tiefen    Zimmern,    die    vorn    Zweck, eine gute Aus- und Umsicht zu    gewähren. Auch

ein großes Fenster haben und    rückwärts    durch    eine    dienen die betreffenden Anordnungen noch dazu, dem Äußeren

Glaswand von dem eigentlichen Zimmerraum    ge-    der Gebäude mehr Mannigfaltigkeit und    ein durch kräftige

trennt sind (Fig. 78).    ; Schattenwirkung belebteres Ansehen zu geben.

Sa 107 t

Sä

■Eli

ad a) Ein Balkon (Altan) ist ein frei vor ein Gebäude vortretender, unbedeckter Raum, der nur mit einem Brüstungsgeländer umgeben ist und dessen Podium entweder von Tragsteinen oder von Säulen unterstützt wird. Ein Balkon soll soviel Raum bieten, daß mindestens zwei Personen sich sitzend darauf aufhalten können. Dazu ist

zurücktritt; die Loge ist daher auf drei Seiten von Wänden umgeben; dieselbe hat auch oben eineDecke und ist nurnach vorn offen. Der betreffende Raum bietet daher einen weit bessern Schutz gegen die Witterung und es ist eine Loge daher auch bei weniger gutem Wetter benutzbar (Fig. 84 und 85). Durch Einsetzen von Glasfenstern läßt sich der Raum leicht auch ganz schließen und dann im Winter zweckmäßig als Blumenraum benutzen. Nachteile sind, daß die Umsicht nicht so frei ist und daß dem dahinter liegenden Raum das Licht etwas beeinträchtigt wird. In südlichen Ländern sind solche Logen besonders häufig; auch bei uns dürften dieselben öfters vor den Balkönen den Vorzug verdienen, da dieselben auch für die äußere Gestaltung der Gebäude günstigere Motive bilden. — Mitunter kann es sich auch empfehlen, Loge und Balkon zu kombinieren, um die Vorteile beider zu erreichen (Fig. 86).

Bei der Anlage einer Loge ist besonders zu beachten,

Die hierher gehörigen Anlagen sind besonders die

folgenden:

a)    Balköne,

b)    Logen,

c)    Erker,

d)    Terrassen.

Taf. 5 giebt Beispiele der Hauptarten solcher Anlagen.

Fig. 80.

Blume n= 8aal

ist, so muß das Geländer des Balkons der Sicherheit wegen höher (circa 0,9o m) gemacht werden.

Bei kleineren Balkönen kann das aus denselben ausfallende Regenwasser einfach dadurch abgeleitet werden, daß das Podium, die Balkonplatte, etwas nach vorn geneigt wird. Bei größeren Balkönen, die mehr als l,o m vortreten, wird das Wasser besser gesammelt und durch ein Absallrohr abgeführt. — Besonders aber ist dafür zu sorgen, daß bei Wind der Regen nicht durch die Balkonthür in den Jnnenraum eindringt; verhindert wird dies durch Tieferlegen des Balkonpodiums, so daß eine erhöhte Thürschwelle entsteht und durch Anordnung eines stark vortretenden Wetterschenkels an der Thür selbst. Immerhin empfiehlt es sich, Balköne auf der Wetterseite wegzulassen.

ad b) Die Loge ist ein Raum, der nicht frei vor der Gebäudefront liegt, wie der Balkon, sondern hinter diese

Fig. 82.

Fig. 81.

ctit Vorsprung von 0,go—l,o m (inklusive Geländer)

Jeder Abort soll durch ein Fenster direkt mit der

V. Abschnitt.

Bedürfnis zu gesellschaftlichen Zwecken benutzt we

SP

Doppelreihen. Da hier jedes Haus nur sehr wenig fr

G-a st zimmer.

ctit Vorsprung von 0,go—l,o m (inklusive Geländer) und eine Länge von circa 1,5 m erforderlich (Fig. 81). Soll ein Balkon mehr als l,o m vor die Gebäudefront vortreten, so werden die Tragsteine besser durch Säulen ersetzt, welche das Podium tragen. Dann entsteht unter dein Balkon eine Halle (Fig. 82). Solche Balköne mit Hallen werden mitunter auch in mehreren Etagen übereinander angeordnet (Fig. 83). Das Balkongeländer hat in der Regel die Höhe der Fensterbrüstung; wenn diese jedoch niedriger als 0,so m , daß dem dahinter liegenden Raume das Licht nicht zu sehr

Erster Teil.

20

Fig. 84.

entzogen wird; die Loge darf daher nicht tief sein und muß nach vorn möglichst weit und hoch geöffnet sein. Wegen schädlichen Einflusses des Wetters ist die Westseite zu vermeiden, es müßte denn die Möglichkeit eines raschen Verschlusses, etwa durch Schiebefenster, gegeben sein.

Fig. 83.

der allseitig umschlossen ist. Meist wird der Erker durch Konsolen oder eine Auskragung unterstützt; derselbe kann jedoch auch bis auf den Boden herabgeführt sein; er kann rechteckige, kreisförmige oder polygonale Grundform haben und bloß in einem Geschoß oder in mehreren übereinander

Fig. 86.

ooc

Luge

BctlEon

öioiiidii

nr

Fig 87.

IlZD

mm

müi iiimii iiuii ii inii m lii i

lZB

zi mmm rz

HHK

Pi

MBfel

Igj

Wir-

ÜB

zn

zr:

~r

Hai

DB

z ja

Fig. 85.

DIB

L r-.nd

wir

[rZZ

__

Fig. 88.

Fig. 89. .

Speisezimmer

r?&

WinäA |

fanl J „ I

Vorplott x.

fl

Hulint immer

TPöhnx immer

'rctndct

II

Urtier

Tf

Ertier

Der Erker vereinigt die Vorzüge des Balkons und

ad c) Der Erker unterscheidet sich dadurch von dem | angeordnet sein; derselbe kann sich an der Gebäudefront Balkon, daß er rings umschlossen ist, und von der Loge da- oder auch an einer Ecke befinden. Es ist demnach eine durch, daß er vor die Front des Hauses vortritt. Der große Mannigfaltigkeit der Anlage möglich.

Erker ist daher ein vor die Hauptfront des Gebäudes vor- : tretender Raum, von verschiedener Grundform und Größe, der Loge, ohne deren Nachteile zu haben, und bietet ein sehr

Z d'Herrn

Bad

Fig. 90.

Fig. 91.

Fig. 92.

\Tiöhnxim

Vorplatz

Salon

Z.dFrau

Vorzirni

Salon

Fig. 93.

Fig. 94.

l/i

JIcmpttre.

Z d.Herrn

Sdhlasx-

Oberlicht

UiJc er

Srpeise=Saal

fl

Z. d Fra u

Schlasx.

Sclilas*

7.im m er

fluch erschriMiK.

TT

Balkon

Balkon

Mörpenzimm er

Halle

53

Fig. 95 und 96.

Szd

BiUiothcK

Ventihal

Portion.?

Fig. 97.

Terrasse

W\\ndf<x.n\

royiW\

Salon

Veranda

fruchtbares und dankbares Motiv für die Gestaltung des äußeren. Der häufigen Anwendung des Erkers verdanken ja die älteren Städte teilweise ihren charakteristischen und malerischen Charakter. In den modernen Städten finden sich Erker weniger häufig; mitunter waren die Erker in geschlossenen, geraden Straßen sogar baupolizeilich nicht erlaubt, von der Annahme ausgehend, daß der vorspringende Erker den Nachbarhäusern die Übersicht über die Straße beeinträchtigt. Allein dieser Nachteil erscheint als so un-

sfolinximmer

k>

bedeutend, gegenüber den Vorzügen, welche der Erker in praktischer Hinsicht und in bezug auf die lebendigere Gestaltung der Straßenfluchten bietet, daß es als sehr un-

gerechtfertigt erscheint, deshalb die Erker verbieten zu wollen. In der That findet auch in den letzten Jahrzehnten der Erker wieder viel häufigere Anwendung, teilweise im Anschluß an diejenige Richtung der Baukunst, welche an das deutsche Mittelalter anzuknüpfen bestrebt ist. Es giebt ja auch Fälle, wie an abgestumpften Ecken, an einzeln stehenden Häusern, in breiten Straßen, namentlich solchen mit Vorgärtchen, wo von einer Benachteiligung der Nachbarschaft überhaupt nicht die Rede sein kann.

Bei der speziellen Anlage eines Erkers ist vor allem darauf zu sehen, daß derselbe hinreichend Raum bietet für wenigstens zwei sitzende Personen und daß man nach allen Seiten möglichst freie Aussicht hat.

Derselbe muß daher allseitig möglichst große Fenster erhalten; dadurch wird der

HB

Fig. 98.

Wohnzimmer

mittelbar vor einem Wohngebäude gelegenen Raum. Ist die Höhe einer Terrasse über dem Terrain nur die gewöhnliche Sockelhöhe eines Hauses (0,75 — l,o m), so heißt der Platz auch „Perron". Ist ein solcher Raum mit einem leichten Dach überdeckt und mit Rankengewächsen überwachsen, so heißt derselbe „Veranda". — Am häufigsten

ergeben sich solche Terrassen bei der Anlage von Gebäuden auf geneigtem Terrain, wo ohnedies schon Stützmauern und Unterbauten

II alle

Ter7-au sse

zur Herstellung der Gebäude-planie notwendig sind. Sie haben den Zweck, ganzen Familien oder Gesellschaften es zu ermöglichen, im Freien sich niederzulassen, und erhalten daher immer eine größere Ausdehnung als Balköne oder Logen. Dieselben stoßen meist an einen

größeren Jnnenraum Salon,

Speisezimmer,

Erker gleichzeitig auch leicht durch verminderte Masse, was Wohnzimmer rc. — an und werden damit durch Glasthürcn für die Konstruktion günstig ist. In der Regel sollen die in Verbindung gesetzt. Durch verschiedenartige Grundform, Erker massiv hergestellt werden; doch finden auch solche durch Aufstellung von Vasen, Figuren rc. auf den Geländer-von Holz oder Eisen Anwendung. Die mittelalterlichen Pfosten, durch zusammengesetzte Treppenanlagen rc. können Städte bieten die mannigfaltigsten Muster derartiger An- die Terrassen eine sehr mannigfaltige Gestaltung bekommen lagen und Konstruktionen. Die Beispiele in den Figuren und dadurch sehr zur malerischen Erscheinung eines Hauses

Fig. 99.

Salon

pY 0

yl

:7p

S

ft

Veranda

0 . <V.

L)

Terra &s e

:=

87—94 zeigen, daß auch bei modernen Wohngebäuden Erker in beitragen. Besonders zweckmäßig werden solche Sitzplätze vielgestaltiger Form vorkommen; in England namentlich in einspringenden Winkeln angelegt, weil so ein zu bestimmten (Fig. 94) war der Erker nie so außer Anwendung gekommen, Zeiten schattiger und vor Zugluft geschützter Platz gewonnen

wird. Beispiele kleinerer und größerer Terrassen geben

wie bei uns.

ad d) Im engeren Sinne versteht man unter einer . die Figuren 95—99.

Terrasse einen von einer Stützmauer begrenzten, mit einein Brüstungsgeländer versehenen, unbedeckten und un- : ergeben sich meist dadurch, daß ein einzelner Teil des unteren

Terrassen in oberen Stockwerken von Wohngebäuden

Geschosses nicht mehr überbaut wird. Dieser liegen bleibende Teil kann dann möglichst flach abgedeckt und als Terrasse benutzt werden. In unserem Klima können solche Terrassen über bewohnten Räumen nur mit Vorsicht und bei sorgfältigster Ausführung Anwendung finden. Immer empfiehlt es sich, solche Terrassen mit einem leichten Dach zu versehen, um die Wttterungseinflüsse besser abzuhalten.

liche mehr dekorative Einrichtungsgegenstände. Fauteuils, Stühle, Eck- und Pfeilerschränkchen, Spiegel, Bilder rc. vervollständigen je nach der Beschaffenheit des Raumes die Ausstattung. Einige Beispiele solcher Einrichtung geben Fig. 100 und 101.

gig. 101.

II. Abschnitt.

Gesellschaftsräume.

Die Gesellschaftsräume haben den Zweck, teils einzelne Personen, teils größere Gesellschaften zu empfangen z sie müssen den nötigen Raum bieten, Familienfeste oder gesellschaftliche Vereinigungen, wie sie der sozialen Stellung der Familie entsprechen, mit Bequemlichkeit und ohne die eigentliche Wohnung zu sehr zu derangieren, abhalten zu können. Die bezüglichen Räume sind daher den jedesmaligen besonderen Verhältnissen entsprechend in bezug auf Zahl, Größe und Ausstattung sehr verschieden. Im nachfolgenden sollen einige der am häufigsten vorkommenden Anordnungsweisen etwas näher besprochen werden.

l) Bei kleineren bürgerlichen Wohnungen.

Auch bei den Wohnungen kleinerer Gattung soll wenigstens ein Raum vorhanden sein, der nicht zu häuslichen Zwecken im engeren Sinne dient. Derselbe hat vielmehr die spezielle Bestimmung als Empfangszimmer für einzelne Personen und als Mittelpunkt der Bereinigung bei Familienfesten und gesellschaftlichen Zusammenkünften zu dienen. Dieser Raum heißt demnach Empsangzimmer, gutes Zimmer, Salon.

Möblierung. Vor allem muß ein Sofa nebst davorstehendem Tisch mit einigen Lehnstühlen passenden

Fig. loo.

:s

nc )□

S fl; l 0 71

Größe. Der Salon ist in der Regel der größte Raum der Wohnung, da derselbe eben zur Vereinigung

Fig. 102.

Speisezimmer

IHener

ximm.er

rl_0

Vorplatz

::::: ?

S iv l o n

Sa Ion

nVhnximmor

Ml

Platz finden. — Hat das Piano nicht im Wohnzimmer seinen Platz gefunden, so kann dasselbe auch im Salon stehen. Außerdem sind passend für das gute Zimmer: ein Damenschreibtisch, ein Silber- oder Glasschrank oder ähn-größerer Gesellschaften dienen soll. Auch bei kleineren Wohnungen soll daher die Größe 30 — 36 qm betragen, wobei dann die Möbel in der Regel ohne Schwierigkeit untergebracht werden können. Da der Salon derjenige Raum

ist, auf dessen Ausstattung am meisten verwendet wird, so sucht man für denselben eine gute Grundform, passende Stellung von Fenstern und Thüren zu erreichen, um dadurch eine schone Ausstattung zu erleichtern.

Fig. 103.

Fl

O.

LBuffet

/j

Herr

Speisezimmer

ff

Sn Ion

Wohnzimmer

Empjangzimei\

eigentlicher Wohnraum mit benutzt werden muß. Diese drei Räume können dann näher spezialisiert werden, als:

a)    Empfangszimmer,

b)    Salon,

c)    Speisesalon.

Fig. 103 giebt in dieser Beziehung eine zweckmäßige Anordnung.

ad a) Das Empfangzimmer hat hier außer der Benutzung bei größeren Gesellschaften noch den speziellen Zweck, zum Empfang einzelner Besuche zu dienen. Namentlich im Winter eignet sich wegen des Heizens ein etwas kleinerer Raum besser hierzu als der eigentliche Salon. Wegen der sonstigen Zwecke soll jedoch die Größe nicht unter 20—25 qm betragen. Die Möblierung wird keine Schwierigkeit haben, da ein Sofa mit Tisch und Stühlen das durchaus Notwendige sind, während das übrige speziellen Verhältnissen angepaßt werden kann. Die Lage muß natürlich unmittelbar neben dem Salon, zweckmäßig zwischen diesem und dem Wohnzimmer sein. Der Raum muß einen

Fig. 104.

3=0

Lage und Verbindungen. Der Salon bildet den Mittelpunkt der Hauptwohn-räume; er muß einen direkten Zugang haben und in der Nähe des Zuganges zur Wohnung liegen, damit eintretende Besuche sofort in denselben eingeführt werden können. Auf einer Seite muß sich das Wohnzimmer anschließen, einesteils, um dasselbe bei gesellschaftlichen Vereinigungen mit benutzen zu können und andernteils, damit die Frau des Hauses den in den Salon eingeführten Besuch bequem begrüßen kann. Auf der andern Seite kann sich passend das Zimmer des Herrn oder ein Gastzimmer anschließen. Beispiele: Taf. 4.

Blumen- Saal

Bus fei

/T

Speise-Saal

lol

/ P \ |

z'\! Izz

Tanz* Saal

2) Brr größeren bürgerlichen Wohnungen.

Zimm er

Empfangs -

He

Hier kommt zu dem Salon zunächst der Speisesalon hinzu. In dem Salon wird die Gesellschaft empfangen und begiebt sich dann in den Speisesalon, wo die Tafel serviert ist. Am zweckmäßigsten schließt sich daher der Speisesalon unmittelbar an den Salon an (Fig. 102). Noch besser ist es, wenn noch ein direkten Zugang haben und mit dem Salon durch eine dritter Raum zu gesellschaftlichen Zwecken vorhanden ist, damit Flügelthür verbunden sein.

bei größeren, sogenannten gemischten Gesellschaften die Teil- ad b) Bei dem Salon sind im allgemeinen die oben nehmenden sich passender absondern können, ohne daß ein bei 1 besprochenen Anforderungen zu befriedigen; nur darf

III. Abschnitt.

Hauswirtschastsräume.

Hierher gehören alle Räume, welche mit der Führung der Haushaltung und der Besorgung der hauswirtschaftlichen Geschäfte in nächster Beziehung stehen. Diese Geschäfte zerfallen in zwei Hauptabteilungen; nämlich diejenigen, welche sich auf das Kochen oder die Beschaffung der Speisen beziehen, und die, welche die Besorgung und Instandhaltung der Wäsche zum Gegenstände haben. Hiernach lassen sich die erforderlichen Räumlichkeiten in folgende Unterabteilungen bringen:

derselbe hier in der Regel noch etwas größer — etwa 40—50 qm — angelegt werden, um den Raum auch als Tanzlokal benutzen zu können. In bezug auf letzteren Zweck erhält der Salon passend eine mehr quadratische als länglich rechteckige Form. — Der Raum liegt passend zwischen dem Empfangzimmer und dem Speisesalon und ist mit beiden durch Flügel- oder Schiebethüren verbunden.

ad c) Bezüglich des Speisesalons gilt das oben in bezug auf das Familienspeisezimmer Gesagte. Da der Raum auch bei Gesellschaften benutzt wird, so darf die Größe etwa 36—45 qm betragen. Die rechteckige Form ist hier der quadratischen vorzuziehen. Wie schon vorhin bemerkt, schließt sich der Raum direkt an den Salon an. Anderseits steht der Speisesalon in der Regel mit einem Anrichtekabinett — Servierzimmer — in Verbindung, von wo aus die Besorgung der Tafel erfolgt. — Mitunter kann auch das an den Speisesalon anstoßende Familieneßzimmer bei Einladungen als Servierzimmer benutzt werden.

Bei Familienhäusern nehmen meist diese für gesellschaftliche Zwecke bestimmten Räume nebst einem oder dem andern sonstigen Raum eine Etage ein; Taf. 6, Fig. 1 bis 4 und Fig. 104 zeigen mehrere derartige Anordnungen von Hamburger Wohnhäusern. Die Disposition dieser Räume innerhalb der übrigen Wohnräume in einer Etage zeigt Taf. 7, Fig. 1.

3)    Brr Kleineren Herrschafkstvohnuugen.

Hier ergeben sich etwas erweiterte räumliche Bedürfnisse, teils um zahlreichere Gesellschaften abhalten zu können, teils um es zu ermöglichen, daß die Gesellschaft sich in mehrere Gruppen — zum Tanz, zur Konversation, zum Spiel rc. — absondert.

Außer den oben genannten drei Räumen, die hier wieder etwas größere Dimensionen erhalten, wird in der Regel eine Garderobe zum Ablegen von Kleidern rc., gleichzeitig auch zum Warten von Dienerschaft zweckmäßig sein. Stets wird hier auch ein Anrichtezimmer (Kredenzzimmer, Büffett rc.) erforderlich sein, das mit der Küche in entsprechende Verbindung gesetzt ist.

Außerdem kann sich noch ein oder der andere Raum mittlerer Größe anschließen, um als Spiel-, Musikzimmer rc. benutzt zu werden. — Alle diese Räume müssen natürlich ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Beispiele geben Taf. 7, Fig. 2 und 3, dann die Tafeln, welche größere bürgerliche Wohnungen darstellen.

4)    Bei großen Herrschafksiuohnungen.

Bei solchen größeren herrschaftlichen Wohnungen — in Palästen — ergeben sich noch ausgedehntere Bedürfnisse an Räumlichkeiten für gesellschaftliche Zwecke. Meist wird hier unterschieden zwischen:

Ge ul, Anlage der Wohngebäude.

a)    Räumen zum Empfang einzelner Personen und kleiner

Gesellschaften, und

b)    größeren Festlokalitäten.

Die Anordnung ist dann zweckmäßig so, daß die Empfangszimmer sich an die Wohnzimmer anschließen und die Fest-lokalitäten sich an jene anreihen. In diesem Falle können die Empfangzimmer auch bei größeren Festlichkeiten mit benutzt werden. Manchmal sind jedoch auch die Festlokalitäten ganz für sich in einem Flügel des Gebäudes oder in einem eigenen Stockwerk untergebracht.

Die Anforderungen, welche in bezug auf Zahl, Größe und Ausstattung an solche Räumlichkeiten gestellt werden, sind natürlich sehr mannigfaltig und hängen von den speziellen Verhältnissen und Wünschen der betreffenden Herrschaften ab. Da außerdem solche große Anlagen über das hier Beabsichtigte hinausgehen, so mögen nur die Räumlichkeiten, welche in solchen Fällen meist notwendig sind, angeführt und einige Beispiele erwähnt werden, ad a) Als gewöhnliche Empfangzimmer sind notwendig:

1)    ein Vorzimmer,

2)    ein Empfangzimmer,

3)    ein Emp/angsälon.

ad b) Zu einer größeren Festlokalität sind erforderlich:

1)    ein Vorzimmer,

2)    eine Garderobe, zugleich Raum für Dienerschaft,

3)    ein Tanzsaal,

4)    ein Speisesaal mit Büffett oder Anrichteraum,

5)    mehrere Spiel- und Konversationszimmer,

6)    Klosetts für Herren und Damen, letztere mit

Toilettekabinett.

Einige Beispiele derartiger Anlagen von geringerer und größerer Ausdehnung finden sich auf den Tafeln 8 und 9 und auf den Tafeln 58—67, welche herrschaftliche Wohnungen darstellen.

A. Räume für Beschaffung des Effens.

1) Küche; 2) Küchenzimmer; 3) Speisekammer; 4) Keller.

5i

ec Dunstroh r

B. Räume zur Besorgung der Wäsche.

5) Waschküche; 6) Bügelzimmer; 7) Trockenräume; 8) Weißzeugkammer.

Hierzu kommen dann noch: 9) Räume für Brennmaterialien und 10) Bodenräume, welche als hauswirtschaftlichen Zwecken dienend ebenfalls hier am besten sich anschließen. Alle diese Räume mögen nun gleichfalls etwas näher besprochen werden.

Fig. 105.

r;

(Fig. lOo); er kann aber auch mitten auf einer Wand oder selbst auch mitten im Raume stehen, so daß man ganz um denselben herum gehen kann (Fig. 106). Letzteres ist bei größeren Herden in herrschaftlichen Häusern zweckmäßig. In diesem Falle muß der Rauchabzug unter dem Küchenboden nach dem Kamin geführt werden. — Im Interesse der Reinlichkeit ist es zweckmäßig, die Wandfläche in der Nähe des Herdes mit Ölfarbe zu streichen, oder noch besser mit Porzellanplättchen (glatten Ofenkacheln) zu verkleiden. — Weitere Einrichtungsgegenstände sind dann noch: ein Küchenschrank von l,o —1,20 m Breite; ein Küchcntisch von 1,20 —1,5 m Länge und 0,75 m Breite; ein oder zwei Repositorien für Kochgeschirre; eine Bank für Wassergefäße rc. und endlich ein Spülplatz mit Wasserguß (Fig. 105 und 106).

Größe. Um diese notwendigsten Einrichtungsgegenstände unterzubringen, ist ein Raum von 3,o—3,5 m Breite

Fig. 107.

1) Küche. Die Küche ist ein sehr wichtiger Raum des Hauses; Mängel in bezug auf deren Anlage und Situierung können große Unannehmlichkeiten herbeiführen, und ist es daher notwendig, dieselbe mit Überlegung zu situieren

Fig. 106.

Esszimmer

d.ßienerscht

ö[oi

Spüfcund Euta=Kiich e

,1

Kiieh e

S>j)üLKiieh e

Dunstrohr

Rauchroh r

iS

\:

ii

1*

!si

iS*

AF

,;si

und anzuordnen. Eine Küche muß vor allem eine hinreichende Größe haben, um die notwendigsten Einrichtungs-gegcnstände aufnehmen zu können; sie muß hell und luftig sein, keinen Anlaß zu Feuersgefahr geben und eine passende Lage in bezug auf die Weltgegend und die übrigen Räumlichkeiten der Wohnung haben.

Einrichtung. Bor allem ist ein Kochherd (Kochmaschine) erforderlich, der für gewöhnliche Wohnungen 0,80—0,90 m breit und 1,20 — l,so in lang ist. Derselbe steht zweckmäßig in einer Ecke, und zwar so, daß das Licht von der Linken zur Rechten auf denselben fällt

und 4 — 5 m Tiefe, also 12 —17,5 qm erforderlich. In besseren Wohnungen kann die Größe zu 25 — 30 qm ge-nommen werden.

In herrschaftlichen Häusern ist es zweckmäßig, neben der eigentlichen Küche noch eine Spül- und Putzküche anzuordnen, in welcher namentlich unreinliche Arbeiten vorgenommen werden und das Reinigen der Geschirre besorgt wird. Ein solcher Raum muß unmittelbar mit der Küche verbunden sein und kann eine Größe von 12—15 qm haben. Figur 107 giebt eine vollständigere derartige Anlage aus Berlin.

Lage und Verbindungen. In bezug auf die Weltgegend liegt die Küche am besten gegen Norden, weil es da am kühlsten ist. Die Situierung gegen Osten ist auch zweckmäßig; gegen Süden wird dagegen im Sommer die Küche zu heiß, und bei der Lage gegen Westen ergiebt sich die

Speise

vorhanden, welche die Bestimmung hat, den hauswirtschaftlichen Verkehr zu vermitteln; die Küche erhält dann ihre Lage unmittelbar bei dieser Diensttreppe (Fig. 108).

Küche samt Diensttreppe kommt in diesem Falle meist in einen rückwärts angebauten Flügel zu liegen j (sog. Kochmaschinen), sind dieselben auch nicht viel feuer-(siehe Miethäuser in Berlin, Paris, Wien rc.) und ist daher gefährlicher als jeder Ofen, und es sind daher auch keine etwas weiter entfernt von dem Haupteingange und den Hauptwohnräumen. Jedenfalls muß dann die Küche mit dem Speisezimmer, oder dem Raume, der als solches dient, durch einen Gang in direkte Verbindung gesetzt werden.

Sollte auch hier der in der Küche beschäftigte Dienstbote das Öffnen und Schließen der Hausthür besorgen, so wäre eine möglichst direkte Verbindung der Küche mit dem Haupteingange erforderlich. Dies könnte entweder durch einen ununterbrochenen inneren Gang oder auch durch eine äußere, gegen den Hof angeordnete Galerie bewerkstelligt ; Ansammlung und Verbreitung in den anstoßenden Räumen

sehr unangenehm ist, abzuführen. Zu diesem Zwecke ist

Unannehmlichkeit, daß die Kochdünste durch die herrschenden Winde häufig in das Innere des Hauses verbreitet werden.

Die Lage der Küche gegenüber den übrigen Wohn-räuinen hängt von verschiedenen Umständen ab, zunächst davon, ob alle zu einer Wohnung gehörigen Räume in einem Geschoß sich befinden, oder ob dieselben in mehrere Geschosse verteilt sind. Stets muß die Küche eine bequeme Verbindung mit Hof und Straße haben; sie soll nicht entfernt von Wohn- und Speisezimmer sein, und in allen kleinen Wohnungen haben die in der Küche beschäftigten Köchinnen auch den Zugang zur Wohnung zu beaufsichtigen und etwaigen Besuch anzumelden. Bei kleineren in einem Geschoß liegenden Wohnungen, wo in der Regel auch nur eine Haupttreppe vorhanden ist, liegt daher die Küche in der Regel zweckmäßig in nächster Nähe dieser Treppe und des Zuganges zur Wohnung. Immer muß die Küche einen direkten Zugang vom Gange aus haben; denn es wäre sehr störend, auch bei den kleinsten Wohnungen, wenn Küchenbedürfnisse durch eigentliche Wohnräume hindurch getragen werden müßten. Beispiele geben die Miethänser in München auf Tafel 79 rc. — In größeren Wohnungen ist häufig eine zweite kleinere Treppe— Diensttreppe —

Fig. 108.

MagdKame r

Veranda

o_

Küche

JEssximmer

werden.

Sind die Räume einer Wohnung in mehrere Geschosse verteilt, so fragt es sich, wo die Küche passend situiert wird. Im allgemeinen liegt die Küche besser im Erdgeschoß als in einem oberen Stockwerke, weil damit mehrfache Vorteile verknüpft sind. Küchenutensilien sind nicht die Treppe hinauf zu schassen; die Verbindung mit den Borratsräumen im Keller ist bequemer und der Zugang zum Hause ist leicht zu beaufsichtigen.

In englischen und amerikanischen Wohnhäusern, dann in neuerer Zeit auch in Familienhäusern bei uns werden die Küchen in ein Souterrain verlegt, und es sind damit in der That nicht unerhebliche Vorteile verknüpft. Unreinliche Arbeiten beeinträchtigen nicht die übrige Wohnung; man hat eine bequeme Verbindung mit den übrigen haus-wirtschastlichen Räumen, und es ist in einem Souterrain die Temperatur gleichmäßiger. Selbstverständlich muß in diesem Falle für eine gute Verbindung der Küche mit dem in der Regel im Erdgeschoß liegenden Speisezimmer gesorgt sein. Dies geschieht durch Anordnung einer kleinen Verbindungstreppe, eines Speiseaufzuges, durch Anbringung von Sprachröhren, elektrischen Glocken rc. — Unerläßlich für eine solche Küchenanlage in einem Souterrain ist die Möglichkeit einer direkten Wasserableitung. Außerdem geht es nur da, wo nur eine Wohnung in einem Hause ist, und wo die Frau des Hauses sich voraussichtlich nicht direkt an den Arbeiten in der Küche beteiligt. Auch muß eine genügende Erhellung der Küche möglich sein; das betreffende Souterrain wird deshalb passend um 1,5—2,o m über das Terrain erhöht. In diesem Falle sind in der Regel alle hauswirtschaftlichen Räume in einem solchen Souterrain vereinigt, eine Anordnung, die bei villenartigen Häusern fast die Regel ist. Beispiele sind auf Taf. 10 gegeben.

Feuersicherheit. Früher, als es noch mehr üblich war, offenes Feuer auf den Herden zu benutzen, war es notwendig, auf eine gewisse Feuersicherheit Rücksicht zu nehmen. Die Fußböden wurden in der Regel geplattet und die Räume überwölbt. Gegenwärtig, wo die Herde fast ausnahmslos bloß für geschlossenes Feuer eingerichtet sind besonderen Vorkehrungen gegen Feuersgefahr geboten. Meist werden daher die gewöhnlichen Küchen mit Bretter-Fußböden versehen, weil diese angenehmer sind als Plattenbelege, und dieselben erhalten auch nur eine gewöhnliche Decke. Soll eine Küche gewölbt werden, z. B. in einem Souterrain, so geschieht dies passend mittels flacher Kappen auf eisernen Trägern.

Ventilation. Eine solche ist in jeder Küche notwendig, um die beim Kochen sich ergebenden Dünste, deren

immer außer dem Rauchrohre noch ein Dunstrohr anzulegen von 500—1000 qcm Querschnitt, je nachdem dasselbe bloß für eine oder mehrere übereinander liegende Küchen zu dienen hat. Das Dunstrohr liegt passend unmittelbar neben dem Rauchrohr, oder noch besser zwischen mehreren Rauchrohren, damit so die Luft in demselben erwärmt und die Abzugsgeschwindigkeit vermehrt wird. Am besten wird der auf dem Herde sich entwickelnde Dunst durch einen Dunstmantel aufgefangen und durch eine an der höchsten Stelle angebrachte Öffnung dem Dunstrohre zugeführt. — Wenn der Herd in der Mitte der Küche steht, so kann ein Dunstmantel nicht wohl angebracht >verden; in diesem Falle ist es zweckmäßig, zur Beförderung des Luftwechsels außer dem Dunstrohre für die Abführung der Luft auch einen oder mehrere Kanäle anzulegen, welche frische Luft von außen dem Küchcnraume zuführen (Fig. 106).

Wasserversorgung. Am bequemsten ist es, wenn auf dem Dachboden ein Wasserreservoir vorhanden ist, von dem aus das Wasser den Küchen zugeleitet wird. Die Füllung des Reservoirs ist dann am einfachsten, wenn eine Wasserleitung von genügender Druckhöhe vorhanden ist, um das Wasser ohne weiteres in das Reservoir einlaufen lassen zu können. — Ist keine solche Wasserleitung vorhanden, so kann das Reservoir auch mittels einer Druckpumpe von einem Brunnen aus täglich gefüllt werden. — Es kann auch eine Druckpumpe so eingerichtet werden, daß man in jeder Küche der verschiedenen Etagen pumpen und das , Wasser zum Auslaufen bringen kann. — In Miethäusern werden wohl auch, um das Herauftragen des Wassers in die oberen Stockwerke zu ersparen, mechanische Vorrichtungen angebracht, mittels welcher die gefüllten Wassereimer nach oben in bequemerer Weise befördert werden können.

Die Abführung des gebrauchten Wassers, des Spülwassers rc., wird mittels eines meist aus Blech oder Gußeisen hergestellten Ausgusses bewirkt, der mit einem Abfallrohre in Verbindung steht. Da wo dieses Abfallrohr nicht frei ausmündet, sondern mit einer Borsitzgrube oder Straßenkanal in direkter Verbindung steht, ist dafür zu sorgen, daß keine übelriechenden und gesundheitsschädlichen Dünste auf diesem Wege in das Innere der Wohnung gelangen. Es geschieht dies in der Regel durch Anordnung von sog. Wasserschlüssen, die entweder schon mit den Ausgüssen verbunden oder am Ende des Abfallrohres angebracht sein können (Fig. 109 und 110). Zweckmäßig kann auch das Abfallrohr der Küchenausgüsse bis zur Dachrinne hinaufgeführt und dadurch eine Spülung desselben durch Regenwasser erreicht werden.

2) Küchenzimmer. Dieser Raum findet sich nur in größeren Wohnungen; in demselben werden manche Vorarbeiten zum Kochen und Backen vorgenommen, und es

kann sich da auch die Frau des Hauses daran beteiligen, ohne gerade in der Küche selbst sein zu müssen.

Der Raum kann dann auch noch als Bügelzimmer, Gesindestube rc. benutzt werden. Die Größe kann 15—30 qm betragen, und es muß das Küchenzimmer direkt an die Küche

Fig. 109.

!ik

■1

11

Ht

Fig. 110.

Aust/uss mit

Wasser Schluss

t;

E-:

anstoßen und mit derselben durch eine Thür verbunden sein. (Siehe Fig. 111.)

3) Speisekammer. Um die täglich notwendigen, unentbehrlichsten Vorräte bei der Hand zu haben, ist in unmittelbarer Verbindung mit der Küche ein Raum notwendig, der vor allem kühl, hell, trocken und luftig sein soll. Für größere Vorräte werden entsprechende Räume auf den Dachböden angeordnet. Wie die Küche liegt die

Speisekammer am besten gegen Norden; direktes Licht ist erforderlich, teils zur Erhellung, teils wegen eines genügenden Luftwechsels. Die Größe kann bei kleinen Wohnungen 5—6 qm, bei größeren 9—12 qm betragen. (Siehe Fig. 111, dann Fig. 61—63.)

4) Keller. Zur Aufbewahrung von etwas größeren Vorräten an Viktualien sind bei jeder Wohnung Kellervermeidet man gern, Lichtöffnungen gegen Süden zu legen; ist es durchaus notwendig, so bringt man Läden an. Die Fenster sollen auch nicht größer gemacht werden, als hinreichende Erhellung und Luftwechsel es erfordern. Für eigentliche Keller und Vorratsräume genügen Fenster von 0,25—0,5o qm Fläche.

Gute, trockene Keller können nur in trockenem Bau-

Ng. m.

Speise

Küche

Bad zimmer

Speise

Küche

Holz

lager

MagdK.

MagdK.

Kiiche7t-z immer

Co r r i d o r

ilr

las

11s

ränmlichkeiten erforderlich. In Städten wird wohl auch häufig Holz in den Kellern aufbewahrt, was jedoch nur dann ohne besondere Nachteile geschehen kann, wenn die Kellerräume besonders trocken und luftig sind. Zur Aufbewahrung von Viktualien rc. sollen bei den Kellern folgende Anforderungen berücksichtigt werden:

a)    möglichst gleichmäßige, der mittleren Erdwärme sich

nähernde Temperatur,

b)    Schutz gegen Sonne und Feuchtigkeit,

c)    genügender Luftwechsel,

d)    bequeme Zugänge,

e)    entsprechende Raumbeschaffenheit.

ad a) Die gleichmäßig niedrige Temperatur wird vorzugsweise dadurch erreicht, daß die Kellerräume ganz oder zum größeren Teil unter der Erdoberfläche liegen und außerdem noch mit hinreichend starken Mauern umgeben sind. In diesem Falle weicht die Temperatur nicht viel von der mittleren Erdwärme ab, welche bei uns etwa 8° R. beträgt. Wo besondere Umstände nicht eine andere Anordnungsweise bedingen, werden daher die Fußböden des Erdgeschosses nur um 0,eo—0,75 m über das umliegende Terrain oder die Straßenoberfläche erhöht, so daß dann die Kellerräume fast ganz in der Erde liegen. Die Umfassungswände müssen in der Regel schon aus konstruktiven Gründen hinreichend stark gemacht werden. Zur Isolierung nach oben sind die Keller am besten gewölbt. Balkendecken über Kellerräumen isolieren teils nicht so gut, teils hat das der feuchten Kellerluft ausgesetzte Holz keine lange Dauer.

ad b) Um die direkte Einwirkung des Sonnenlichtes abzuhalten, liegen Keller am besten gegen Norden; wenigstens gründ hergestellt werden. In feuchtem Boden müssen sehr kostspielige Konstruktionen und Ausführungsweiscn angewendet werden, um die Kellerräume trocken zu halten. Allein auch in gutem Boden können die Umfassungswände durch eindringendes Tagwasser (Regen und Schnee) feucht und dadurch die Räume für manche Zwecke unbrauchbar werden. Zweckmäßig werden daher Vorkehrungen getroffen, um solches Tagewasser rasch abzuleiten und vom Eindringen in den Boden abzuhalten. Sollen Souterrains zu hauswirtschaftlichen Zwecken oder gar zu Wohnräumen benutzt werden, so wird die notwendige Trockenheit am besten durch eine Jsolierungsmauer erreicht, die außen um das Gebäude, von der Kellersohle bis zur Terrainhöhe, circa 15 cm von der eigentlichen Umfassungsmauer entfernt, hergestellt wird. Auch ist es zweckmäßig, unter dem Fußboden eine Betonschicht anzubringen gegen aufsteigende Feuchtigkeit rc. (Fig. 112).

ad c) Bei Kellern, in denen nur die gewöhnlichen hauswirtschaftlichen Dinge in nicht großen Quantitäten aufbewahrt werden, kann ein hinreichender Luftwechsel durch die Fenster erreicht werden. Wo dagegen Vorräte in größerer Menge aufbewahrt werden, die schädliche Gase entwickeln (wie z. B. gährender Wein), da sind besondere Vorkehrungen für Luftwechsel notwendig. Am besten werden zu diesem Zwecke in den Umfassungswänden Kanäle zur Abführung und Zuführung der Luft angeordnet. Erstere beginnen an der Decke und münden in der Umfassungswand aus; letztere beginnen am Sockel und münden am Boden des Kellers aus. Beide Kanäle sind mit Thürchen zu versehen (Fig. 113).

ad d) Die Zugänge zu Kellerräumen müssen sich nach der Art der aus und ein zu schaffenden Gegenstände richten.

Gewöhnliche Keller unter Wohngebäuden erhalten ihren Zugang in der Regel durch Fortsetzung der Stockwerkstreppe bis zur Kellersvhle. Wo Neben- oder Diensttreppen vorhanden sind, werden diese als Kellertreppen benutzt. Je näher dieselbe bei der Küche ist, desto bequemer ist es; in Familienhäusern wird deshalb nicht selten die Küche durch eine eigene kleine Treppe direkt mit dem Keller verbunden. — Sind große Gegenstände, z. B. Fässer, in die

Fig. 112.

Art

pr*

Keller zu schaffen, so sind direkte Zugänge von außen anzuordnen; manchmal ist es auch zweckmäßig, Einfallschachte anzulegen.

Fig. 113.

In Häusern mit mehreren Wohnungen müssen natürlich alle einzelnen Kellerabteilungen von einem Gange ober Vorplatze aus direkt zugänglich sein.

ad e) Länge und Breite der Kellerräume hängen der Hauptsache nach von den Dimensionen der darüber liegenden Wohnräume ab. Die Höhe von Vorratskellern ist mit 2,5—2,75 m im Lichten genügend; diese Höhe ergiebt sich, wenn die Kellcrsohle 3,o m unter den Fußboden des Erd-

geschosses gelegt wird. Sollen in dem Souterrain auch andere hauswirtschaftliche Räume untergebracht werden, z. B. Küchen rc., so wird die Kellersohle besser um 0,25—0,so m tiefer gelegt. Die Kellerräume werden um so besser benutzbar, je weniger Höhe durch die Überwölbung in Anspruch genommen wird.

In Städten, wo es nicht notwendig ist, mehrfache Biktualien in größeren Quantitäten aufzubewahren, ist für kleinere Wohnungen in Miethäusern ein Kellerraum von 15—20 qm ausreichend. Bei größeren Wohnungen müssen auch die Kellerräume entsprechend wachsen, was auch deshalb in ber Regel möglich ist, weil das Souterrain sich auf eine kleinere Zahl von Wohnungen verteilt. Bei Familienhäusern, namentlich bei solchen aus dem Lande, werden mehrfache Kellerräume für Vorräte verschiedener Biktualien, Wein, Kohlen rc. — vorgesehen. — Im allgemeinen ist es anzuraten, überall da, wo schon des Baugrundes wegen die Fundamente eines Wohnhauses die für Kelleranlagen notwendige Tiefe haben müssen, auch alle Räume hohl zu lassen und zu überwölben. Die Mehrkosten sind in diesem Falle nicht bedeutend, man gewinnt benutzbare Räume und die Lokalitäten des Erdgeschosses werden trockener, wärmer und wohnlicher.

5) Waschküche. Dieser Raum dient zur Vornahme der größeren periodischen Wäschen und muß daher Raum bieten für die dazu notwendigen Geräte (Waschkübel, Waschbank rc.), für einige Waschfrauen und für einen Herd mit Wasserkessel. In Miethäusern mit kleineren Wohnungen wird die Größe meist auf 9—12 qm beschränkt; bei besseren Wohnungen kann dieselbe 15—20 qm betragen, und bei herrschaftlichen Häusern, wo mehr Personen beschäftigt sind, wird die Größe passend zu 25—30 qm genommen.

Auch in größeren Häusern (Miethäusern) wird nur eine Waschküche angeordnet, die dann von den Inwohnern abwechselnd benutzt wird. Da der Wasserdunst und das verspritzte Wasser für die Umgebung leicht nachteilig werden können, so werden Waschküchen gern abgesondert von dem eigentlichen Wohnhaus in ein kleines Nebengebäude verlegt. — In Souterrains können Waschküchen dann angelegt werden, wenn für Wasserzu- und Ableitung passend gesorgt werden kann. So werden bei Familienhäusern häufig die Waschküchen mit den übrigen hauswirtschaftlichen Räumen in einem Souterrain vereinigt (Taf. 10, Fig. 1 und 4). In oberen Geschossen soll wegen des auf die Dauer nicht zu verhindernden schädlichen Einflusses des Wassers und der Dämpfe nie eine Waschküche angelegt werden.

Zu beachten ist bei einer Waschküche zunächst die bequeme Beischaffung und Fortschaffung des Wassers. Ersteres kann durch laufendes Wasser einer Leitung, durch Herstellung eines Pumpbrunnens und durch Aufstellung eines sog. , Regenfasses geschehen. Das verschüttete Wasser muß sich

auf einem wasserdichten Boden sammeln und wird einem Abzugskanal zugeführt. — Eine Waschküche wird am besten gewölbt, und zwar mittels flacher Kappen auf Eisenschienen. — Eine Ventilation wird am wirksamsten dadurch erzielt, daß von der Decke aus ein circa 30 cm weites Dunstrohr angelegt und zur Beförderung des Dunstabzuges das eiserne Rauchrohr der Feuerung in dieses Dunstrohr eingeleitet und ein Stück hinaufgeführt wird. Fig. 114.

6) Bügelzimmer (Plättstube). Dies ist ein Raum, in welchem die getrocknete Wäsche gebügelt und zur Aufbewahrung fertig hergerichtet wird. Da beim Bügeln sich ein unangenehmer Dunst entwickelt, so ist es angenehm, wenn ein eigener Raum hierfür vorhanden ist. Es findet sich jedoch nur in großen Wohnungen ein eigenes Bügelzimmer; in kleinen Wohnungen wird ein anderer Raum

Fig. 114.

Fig. 115. Da jedoch zu der Zeit, wo die Wäsche getrocknet werden muß, die Witterung nicht immer günstig ist, so ist es sehr zweckmäßig, in jedem Hause für einen Raum zu sorgen, wo auch bei schlechtem Wetter Wäsche zum Trocknen aufgehängt werden kann. Namentlich notwendig ist dies in Miethäusern, wo die Wäsche nur in regelmäßigem Wechsel und zu bestimmter Zeit stattfinden und wo man daher nicht etwa auf gutes Wetter warten kann. Zu solchen Trockenräumen im Innern wird meist ein Teil des Dachraumes benutzt, und zwar entweder ein Teil des Hauptraumes, der nicht zu Kammern benutzt wird, oder bei hohen Dächern ein zweiter, über den Kammern liegender Bodenraum. Solche Räume müssen dann mit entsprechenden Öffnungen versehen werden, um einen lebhaften, das Trocknen befördernden Luftzug zu erzielen.

Fig- 115.

xg

8)    Weißzeugkammer. Hierunter ist ein Raum verstanden, in welchem die größeren Vorräte an Wäsche zu hauswirtschaftlichen Zwecken, besonders also Bettwäsche und Tischzeug, aufbewahrt werden. In kleineren Wohnungen werden diese Dinge in Schränken u. s. w. aufgehoben, die in der Garderobe oder wohl auch in den Schlafzimmern verteilt stehen. Angenehm ist es jedoch, wenn hierfür ein eigener Raum, der wohl auch Schrankzimmer genannt wird, angeordnet werden kann. Derselbe kann die Größe eines mittleren Zimmers (16—20 qm) haben und muß große Wandflächen zur Aufstellung von Schränken und Kästen bieten. Die Lage ist am besten in der Nähe der Schlafzimmer, damit die hier am meisten notwendige Wäsche bequem zur Hand ist. Nicht selten werden wohl auch in Familienhäusern solche Weißzeugkammern auf den Dachböden angelegt, was aber dann jedenfalls manche Unbequemlichkeiten mit sich führt.

9)    Räume für Brennmaterialien. Die hauptsächlichsten Brennmaterialien sind: Holz, Kohlen und Tors.

Wa schKilch e

(die Küche selbst, das Kochzimmer, das Kinderzimmer u. s. w.) zu diesem Zweck benutzt. Ein Bügelzimmer muß gutes Licht und entsprechende Größe (15—20 qm) haben; dasselbe liegt am besten inmitten der übrigen hauswjrtschaft-lichen Räume. Taf. 10, Fig. 1.

Bei Miethäusern wird häufig ein besonderes Mang-zimmer angeordnet, wo von den verschiedenen Parteien die größeren Stücke der Bettwäsche, welche nicht gebügelt wird, gemangt werden. Dieser Raum liegt dann passend neben der gemeinschaftlichen Waschküche und kaun eine Größe von 10—12 qm haben.

7) Trockenräume. Das Trocknen der Wäsche geschieht am besten im Freien; luftige Hofräume oder anstoßende Gärten werden häufig hierzu benutzt. Wo die Hofräume zu eng oder zu sehr umbaut sind, werden in Städten häufig auch Plattformen aus einem Dache, etwa auf einem Hintergebäude, hergestellt, um so einen lustigen und sonnigen Trockenplatz zu gewinnen. Solche Plätze müssen natürlich gut zugänglich, mit Geländer umgeben und mit Vorrichtungen versehen sein, um die Waschseile spannen zu können. ! Die entsprechende Anordnung von Räumen für Unter-

a) Zugänge, Vestibüle» Einfahrten.

Durch die Hausthür oder den Haupteingang eines Gebäudes gelaugt man zunächst in einen Junenraum, der nicht einer speziellen Wohnung angehört, sondern die Bestimmung hat, den Zutritt zu den Lokalitäten des Erdgeschosses und ganz besonders zur Haupttreppe zu vermitteln. Die Anordnung und Gestaltung dieses Jnneu-raumes hängt von seinem speziellen Zweck und von der Bedeutung des bezüglichen Gebäudes ab.

Der Zweck ist besonders darin verschieden, daß bald bloß ein Zugang, bald eine Einfahrt, bald eine Einfahrt samt Zugang gewünscht wird. Je nach der Bedeutung des Gebäudes erhalten sowohl Zugänge als Einfahrten eine mehr oder weniger künstlerische, über das bloß Zweckmäßige hinausgehende Anordnung.

Bei gewöhnlichen bürgerlichen Wohngebäuden ist der Zugang häufig nur ein Teil des Hausganges oder Korridors des Erdgeschosses und ist von diesem durch eine Glasthür getrennt. Fig. 116. In diesem Falle besteht derselbe bloß aus einem länglich rechteckigen Raume von 1,5 bis zimmern. Waschtrockenräumc ergeben sich besonders dann    2,o m Breite. Unter 1,5 m kann schon wegen der notzweckmäßig, wenn der Dachraum hoch genug ist, um den-    wendigen Weite der Hausthür nicht herabgegangen werden.

d) Höfe.

Bringung dieser Materialien hängt zunächst davon ab, ob Bloß kleinere oder größere Quantitäten untergeBracht werden sollen; dann davon, oB das Betr. WohngeBäude mit Zentralheizung oder Ofenheizung versehen ist. Im allgemeinen ist es wünschenswert, eine etwas größere Quantität von Brennmaterial, einige Klaftern Holz, 40—50 Ztr. Kohlen, 30—40 Ztr. Torf, aufbewahren zu können. Dann ist das Material um so Bequemer untergeBracht, je näher es den Fenerstellen ist. Bei Zentralheizungen, wo der Heizapparat im Souterrain sich Befindet, wird daher gleichfalls im Souterrain und in unmittelBarer Nähe des Heizapparates der Brennmaterialraum angelegt. Wenn in einem Hause mehrere Wohnungen sich Befinden, die Ofenheizung haben, so soll wenigstens ein kleinerer Vorrat von Brennmaterial in jeder Wohnung untergebracht werden können. Der betr. Raum wird dann am besten in der Nähe der Küche sich Befinden, weil hier das ganze Jahr über Brennmaterial notwendig ist. Kleinere Holzlagen sind groß genug, wenn sie etwa 4—5 cm Raum haben, um etwa eine Klafter Holz unterzubringen. Größere Vorräte von Holz oder Torf werden am besten in recht lustigen, in den Hofräumen angelegten Remisen aufbewahrt. In großen Städten müssen allerdings auch Holzvorräte in den Kellern untergebracht werden, was aber nur dann ohne Nachteil geschehen kann, wenn die Keller sehr trocken sind. Kohlen dagegen können immer in Kellerräumen aufbewahrt sein.

10) Bodenräume. Die in jedem Wohngebäude zwischen dem obersten Etagengebälke und der Dacheindeckung entstehenden Räume — Dachräume, Böden, Speicher, Kästen — werden zu verschiedenen Zwecken Benutzt. Sie dienen zunächst dazu, Gegenstände unterzubringen, die nur zeitweise gebraucht werden und für welche die eigentliche Wohnung keinen Raum bietet; wie: Koffer, Kisten, überflüssiges Hausgerät, Winterfenster u. s. w. In Miethäusern erhält jede Wohnung einen Verschlag auf dem Boden, in dem solche Dinge Platz finden können. Außerdem soll noch ein entsprechender Raum zum Wäschetrocknen übrig bleiben. In Familienhäusern werden wohl auch einige Kammern für verschiedene Zwecke auf dem Speicher angeordnet; ja in Städten werden mitunter ganze sog. Dachwohnungen eingerichtet. Es ist notwendig, den Querschnitt des Dachstuhles und des Dachraumes so zu gestalten, daß die betreffenden Räume für die ins Auge gefaßten Zwecke praktisch benutzbar sind. Diese Benutzbarkeit gewinnt namentlich durch Anwendung eines sog. Kniestockes von circa l,o m; die unbenutzbaren Dachwinkel fallen dann weg. Kammern können um so leichter gewonnen werden, je steiler die Dachfläche geneigt ist. Namentlich die Mansarden - Dächer begünstigen die Gewinnung von Dachkammern und Dach-

selben durch Einfügung eines Kehlgebälkes in zwei genügend hohe Räume zu teilen. — Selbstverständlich ist eine genügende Erhellung und Lüftung der Bodenräume durch Kniestockfenster, Dachgauben oder in der Dachfläche liegende Oberlichter notwendig und ist dabei die Benutzuugsart der Räume zu berücksichtigen. — Die Dachräume müssen natürlich durch Treppen zugänglich sein. Ist nur eine Treppe vorhanden, so wird diese bis zum Boden geführt. Ist eine Nebentreppe vorhanden, so wird in der Regel nur durch diese die Verbindung mit den Dachräumen hergestellt.

IV. Abschnitt.

Kominuililralioilsriiitme.

In jedem Wohngebäude sind Räume notwendig, welche dazu dienen, zunächst den Zugang im Erdgeschoß zu vermitteln, die Verbindung zwischen den einzelnen Etagen herzustellen und die Zugänglichkeit der einzelnen Räume innerhalb der Stockwerke zu ermöglichen. Auch die rings umschlossenen Höfe können in diese Gattung von Räumen gerechnet werden, insofern sie die Zugänglichkeit der umliegenden Räume des Erdgeschosses ermöglichen.

Nach diesen Hauptzwecken sind daher zu unterscheiden:

a)    Zugänge, Vestibüle, Einfahrten.

b)    Gänge, Korridore und Vorzimmer.

c)    Treppen.

Größe, Anordnung und

Einen besseren Eindruck macht es, wenn der Zugang sich zu einem zimmerartigen Raunte — Entree — erweitert (Fig. 117). Mitunter kann auch der Stiegenraum selbst als Zugang benutzt werden (Fig. 118). In diesem Falle ist aber wohl zu überlegen, daß der Raum unter der Treppe hoch genug wird, um nicht einen allzu beengenden Eindruck zu machen.

Wenn das Haus eine Einfahrt erhält, so muß der

dem ganzen Hause erwecken.

Ausstattung der Vestibüle werden je nach der Größe und Bedeutung der betr. Häuser natürlich in mannigfaltiger Weise wechseln. Von verhältnismäßig einfachen, rechteckigen, runden, polygonalen rc. Räumen können sich dieselben erweitern zu größeren Hallen mit Pfeiler- und Säulenstellungen. Immer aber muß die entsprechende Harmonie mit der zugehörigen Wohnung im Auge behalten werden.

Fig- 116.

Fig. 117.

Fig. 118.

Fig. 119.

0_

spl

\Zvgant

Entree

Z-Mj

\Lugawh

innere lichte Raum mindestens 3,o m breit sein, damit ein Denn es wäre ebenso unpassend, aus einem engen und genügend weites Einfahrtsthor (2,40 m) angelegt werden ¹ ärmlichen Vorplatze in eine großräumige und reich auskann. An die Einfahrt muß sich die Haupttreppe gleich- j gestattete Wohnung zu gelangen, als aus einem prächtigen,

Fig. 120.

Fig- 123.

Fig. 122

NI

Ein fahrt

Ee e bi t ii l

Vestibxele

Einfahrt

Entr&e

\üarderobe

Closet

Entree

große Erwartungen erregenden Vestibül in eine ganz gewöhnliche Wohnung einzutreten.

Bei Durchfahrten ist es immer zweckmäßig, an passender Stelle, in der Regel in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Treppenhause, eine vestibülartige Erweiterung des Raumes*vorzunehmen (Fig. 124—126), weil so eine weit schönere perspektivische Jnnenwirkung erreicht wird. Stets sollte hierbei auch bie Einsicht und Durchsicht in den Hof,

Sifl. 124.

Fig. 125.

Eiriffrh

Fes tri ül

FeiMb

1

Einfahrt

Fig. 126.

O

O

gil). 127.

!

i

so“

lsl.

r W <

1

,5

o

o

Wfl. 129.

iS

:

1

I

Fig. 130.

I

I

o

o

Fig. 128.

ö

m

I

:

^555^—

:

m

A.

ü

*

\

O

V V -b

o

Q

x;

V/.

:

lllllil

5IX! Ix X XI IXl

«

1

*

I

JJ

ilv

I

1

1

I

i

n

s

A

11

I

I

A / \ AliX'

oJX

1

*

irgend ein interessanter Blick aus einen Brunnen, eine Entree oder Vestibül betritt und der seinem Zweck ent-statue, etwas Grünes rc. darbietet. Namentlich bei den    sprechend „Windfang"    genannt wird.    Beispiele    der    An-

italienischen Wohngebäuden aus der Renaissancezeit ist diese    ordnung geben die Fig.    132—135.

Rücksicht auf die Gewinnung eines hübschen perspektivischen Bildes beim Einblick in Eingang und Hof fast nie ans    Hausthür einen Raum    zu gewinnen,    wo man    vor    der

dem Auge gelassen. Die Fig. 126 —131 geben mannig-    Witterung geschützt das    Öffnen der Thür erwarten kann.

Zu einer Unterfahrt wird die Vorhalle, wenn sie Raum

Fig. 133.

Eine Vorhalle hat den Zweck, unmittelbar vor der

fache Beispiele hiervon.

Fig. 131.

Fig. 132.

ifi

wc

:zSJ\

Vestibüle

)n(

Vestibiile

Entree

m>K KEg

8$ A M

Gardrb.\

Windfy

□ Wind fang □

L_

lUnterfah ri

Vorhalle

Fig. 134.

Fig. 135.

Vestibüle

Windsang

\dardb.

Unte/rsahrt

Winds ring

l/nlt

Im Anschluß an die Zugänge kommen bei besseren Wohngebäuden noch einige weitere Anordnungen in Betracht, nämlich: Windfänge, Vorhallen und Unterfahrten.

Ein sog. Windfang hat den Zweck, zu verhindern, daß beim Aus- und Eingehen ein kalter Lnftstrom in das eigentliche Innere des Hauses gelange, der teils starke Abkühlung, teils unangenehmen Zug veranlassen würde. Dies wird erreicht durch Anordnung eines zweiten Abschlusses innerhalb des Haupteinganges, wodurch ein kleinerer abgeschlossener Vorplatz entsteht, von dem man erst das

genug bietet, um mit einem Wagen unterzufahren und dann im Trocknen aussteigen zu können. Über Vorhallen und Unterfahrten werden dann meist Balköne angeordnet. Der Zweck kann allerdings auch oft durch ein eisernes Vordach erreicht werden. Beispiele geben die Fig. 133—135.

b) Gänge, Korridore, Vorzimmer.

Hierher gehören alle diejenigen Räume, welche den Zugang zu den einzelnen Wohn- und Wirtschaftsräumen einer Wohnung vermitteln. Diese Räume sind daher in der Regel bloß zum Durchgang, nicht zur Aufstellung von Möbeln und

zugänglich gemacht wurden. Dieje Galerien haben in früherer Zeit Anlaß zu oft glänzender Ausbildung der Höfe gegeben. Namentlich die italienischen Paläste der Renaissancezeit bieten in dieser Beziehung die mannigfaltigsten Beispiele. Die oft in mehreren Stockwerken übereinander angeordneten offenen Bogenstellungen in geschmackvollster Anlage machen nicht selten die Höfe zu den interessantesten und ansprechendsten Teilen solcher Gebäude. Solche gegen die Höfe sich öffnende Galerien können jedoch zweckmäßig nur da Anwendung finden, wo die Gebäude frei stehen, so daß die von den Galerien aus zu betretenden Räume direkt Licht und Luft erhalten können. Bei eingebauten Häusern sind dadurch die hinter denselben liegenden Räume wesentlich benachteiligt; sie sind mangelhaft erhellt und gelüftet und man kann in die Räume hineinsehen. In solchen Fällen ist es daher zweckmäßiger und es geschieht dies auch bei städtischen Wohngebäuden in der Regel, den Verbindungsgang nicht vor die Räume gegen den Hof, sondern hinter die Räume gegen die Grenze zu legen. Es wird dann allerdings der betreffende Gang mitunter etwas mangelhaft Die Form und Ausdehnung dieser Räume hängt teils ! erhellt sein, allein für die Räume selbst, die eben doch von der Hauptform, teils von der Bedeutung des betreffenden wichtiger sind, fallen obige Nachteile weg. Da in die Flügel

Geräten oder anderen häuslichen Zivecken bestimmt. Die Art und Weise, wie durch Anordnung solcher Verbindungsräume die Zugänglichkeit der Wohnungsbestandteile erreicht wird, soll später erörtert werden. Hier soll bloß bezügliche Ranmbeschaffenheit ins Auge gefaßt werden.

Vom Stiegenhause aus gelangt man zunächst nicht in einen eigentlichen Wohnraum, sondern in einen sog. Kom-munikations- oder Verbindungsraum, von dem aus dann die eigentlichen Wohnräume erst betreten werden können. Hat dieser Vorraum eine zimmerartige Form und Größe, d. h. eine Breite nicht unter 3,o m und eine Länge von höchstens der doppelten Breite, so heißt derselbe Vorzimmer. Ist die Länge bedeutend überwiegend, so heißt der Raum ein Gang, wenn die Breite 1,5—2,o m beträgt. Gänge von größerer Breite (2—3,o m) heißen Korridore; ein Korridor, der bloß aus einer Seite von Räumen begrenzt ist und auf der anderen Seite an einer Umfassungswand liegt, heißt Galerie, namentlich dann, wenn sie auf der freien Seite sich in Bogenstellungen öffnet.

Gebäudes ab.

Die Hauptgrundformen sind die zentrale, annähernd quadratische, die rechteckige und diejenige mit angebauten Flügeln.

Bei der zentralen Grundform eines Hauses wird der innere Kommunikationsraum in der Regel auch eine zentrale — quadratische, achteckige oder rechteckige — Form erhalten, um von demselben aus die umliegenden Räume zugänglich machen zu können. Immer ist darnach zu trachten, diese Zugänglichmachung zu ermöglichen, ohne den Kommunikationsraum zu groß machen zu müssen; die Größe eines mittleren Zimmers soll daher nicht leicht überschritten werden. Beispiele geben Taf. 30, 34, 39, 41 rc.

meist untergeordnete Räume verlegt werden, so können diese Verbindungsgänge das Minimum der Breite von circa 1,30 m erhalten. Beispiele geben in dieser Beziehung namentlich die Miethäuser in Berlin auf Taf. 72 rc.

c) Treppen.

In Gebäuden von länglich rechteckiger Form muß in der Regel auch der Kommunikationsraum eine mehr längliche — gang- oder korridorartige — Form erhalten. Zu beachten ist dabei, daß mit der Länge auch die Breite zunehmen muß, wenn der Raum nicht allzu ungünstig aussehen soll. Sehr lange Gänge werden passend an geeigneten Stellen, etwa beim Stiegenhause, erweitert, um dadurch eine Unterbrechung von guter Wirkung zu bewirken. Taf. 28, 29, 35, 51 rc.

In jedem Gebäude muß die Möglichkeit gegeben sein, in alle einzelnen Geschosse vorn Keller bis zum Dachboden sowohl gehen, als auch die Hauseinrichtungsgegenstände tragen zu können. Dies wird durch die Treppen ermöglicht, welche daher zu den wichtigsten Teilen eines Hauses gehören und mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt werden müssen. Eine mangelhafte Anlage hat große Unbequemlichkeiten zur Folge, die später entweder gar nicht oder nur sehr schwierig beseitigt werden können. Was die Anlage der Treppen im allgemeinen und deren solide Herstellung betrifft, so gehört dies in die Baukonstruktionslehre. Hier soll nur das besprochen werden, was von besonderem Einflüsse auf die zweckmäßige Anlage bei Wohngebäuden ist.

Bei jedem Entwurf eines mehrstöckigen Gebäudes muß neben der Anlage des Hauptzuganges auch sofort die Situierung der Treppe ins Auge gefaßt werden. Diese Bei Häusern mit rückwärts angebauten Flügeln, einer    soll immer    so gewählt werden,    daß die Treppe sofort    beim

Grundform, wie dieselben bei städtischen Häusern so häufig    Eintritt in    das Haus erblickt    wird und nicht    weit    vom

üblich ist, handelt es sich darum, die in den Flügeln Hauseingange entfernt ist. Ein großer Mißstand ist es liegenden Räume mit dem Vorderhause in entsprechende j immer, wenn die Treppe eines    Hauses so weit    vom    Ein-

Verbindung zu bringen. Dies geschah früher meist durch    gange liegt    oder so abgeschlossen    ist, daß sie nicht    von jedem

offene oder geschlossene Galerien, die gegen den Hof gelegt Eintretenden sofort gesunden wird. Wenn dieselbe daher wurden und von denen aus die einzelnen Räume der Flügel ; nicht unmittelbar beim Eingänge sich befindet, oder wenn

Fig. 136.

Fig. 138.

Fig. 139.

der Zugang nicht direkt auf die Treppe zuführt, so ist sie doch durch durchbrochene Wände sichtbar zu machen oder durch eine besondere architektonische Anordnung des Einganges rc. hervorzuheben. Gewöhnlich gewinnt sowohl die Zweckmäßigkeit als auch die Schönheit, wenn Stiegenhaus und Zugang oder Vestibül zu einem Gesamtraum vereinigt werden. Beispiele in dieser Beziehung geben die Figuren 116, 117, die italienischen Palastanlagen rc. — In der Regel liegen die Treppen der Beleuchtung wegen an einer Umfassungsmauer. Sie können jedoch auch in das Innere des Hauses verlegt werden und müssen dann Oberlicht erhalten. — Im übrigen ist die innere Einteilung eines Gebäudes von wesentlichem Einfluß auf die Situierung der Treppe. Im allgemeinen liegt dieselbe am besten in einer Mittelachse, weil dann die Raumverteilung eine symmetrische und die Entfernung der Räumlichkeiten von der Treppe und dem innern Vorraum eine gleichmäßige wird. Notwendig ist diese Lage in der Mitte, wenn in jeder Etage zwei gleiche Wohnungen angeordnet werden sollen.

Für innere Haupttreppen ist die gerade, zweiarmige Treppe (Fig. 136) als die Normalanlage zu bezeichnen, die

Fig. 137.

Stufen innen nicht viel schmäler werden, als in der Mitte. Gig. 138-140.)

In besseren Häusern werden die Haupttreppen häufig nicht bis aus den Dachboden hinaufgeführt; dieselben hören vielmehr mit dem obersten Stockwerke auf. Der Dachboden wird dann durch eine etwa vorhandene Nebentreppe, oder durch eine im obersten Stock besonders angelegte Bodentreppe zugänglich gemacht. Das Stiegenhaus gewinnt hierbei durch den tut oberen Stock entstehenden freien Raum an Helle und Freundlichkeit.

Was die zu wählenden Dimensionen betrifft, so hängen dieselben von der Bedeutung des Hauses und von der gewünschten bequemen Anlage ab. Die wichtigsten Dimensionen beziehen sich auf die Länge der Stufen, auf Breite und Höhe der Stufen und aus die Größe der Podeste.

Die Länge der Stufen oder die Breite der Treppenarme richtet sich nach der Frequenz und speziellen Bestimmung einer Treppe. Treppen, welche nur ausnahmsweise und bloß von einzelnen Personen begangen werden,

Fig- MO.

ft

für Wohngebäude die zweckmäßigste und bequemste ist. Ge- auf denen auch keine größeren Gegenstände auf und ab zu rade Treppen sind angenehm zu begehen und es lassen sich tragen sind, erhalten eine Stufenlänge von 0,eo—0,75 m. die Hauseinrichtungsgegenstände auch leicht aus- und ab- Bei Wohnungen untergeordneter Art (Arbeiterwohnungen schaffen. Die gebrochenen Treppen sind schon weniger an- rc.), bei Keller-, Boden- und Nebentreppen in besseren genehm zu begehen, als die geraden, und alle Arten von ge- Wohnungen erhalten die Stufen eine Länge von 0,so bis wundenen Treppen bieten durch die ungleiche Breite der l,o m. In besseren Wohngebäuden wird die Stnsenlänge Stufen und die kreisförmige Bewegung beim Begehen zwischen 1,20 und l,so m genommen. In herrschaftlichen noch mehr Unbequemlichkeiten. — Die Podeste der geraden Häusern kann dieselbe 1,5—2,o m betragen.

Treppen sollen nie durch einzelne Stufen unterbrochen, und    Was die Breite und Höhe der Stufen oder das

es soll auch vermieden werden, bloß einige Stufen eines Steigungsverhältnis betrifft, so ist im allgemeinen geraden Treppenarmes schräg zu legen, weil hierdurch leicht    eine Treppe um so bequemer zu besteigen, je geringer deren

Unfälle herbeigeführt werden können. (Fig. 137.)    Steigungswinkel ist. Je flacher jedoch eine Treppe angelegt

Ist es notwendig eine gewundene Treppe anzulegen, ist, desto größer wird die nötige Stufenzahl und der zur so muß die lichte Öffnung zwischen den inneren Wangen Treppenanlage notwendige Raum. Es soll daher eine solche möglichst groß, nicht viel unter l,o m, genommen werden,    Anlage gewählt werden, wobei das Begehen noch nicht zu

damit die Stufen nach innen nicht zu schmal und dadurch    unbeqem und der erforderliche Raum nicht zu groß wird,

für die Begehung unbenutzbar, ja gefährlich werden. Halb- : Als mittleres Normalverhältnis für die Steigung kann man kreisförmige Treppen haben in dieser Beziehung einen großen die 2 malige Böschung annehmen. Der Auftritt muß sich Vorzug vor den ganz gewundenen Treppen, weil die nun nach der durchschnittlichen Fußlänge richten, als welche

b = 36

b = 33 b = 30 b = 27 b = 24

b = 321 b = 31/ b = 30 b = 29 b = 28

= 3,66, und für diese Höhe würde

eine Treppe mit 24 Stufen passend sein. Die Stufenhöhen in den einzelnen Etagen würden betragen im I. Stock

circa 30 cm genommen werden kann. i Daraus ergießt sich dann die Höhe — demselben Auftritt zu 15 cm, so daß also eine Stufenbreite von 30 cm und eine Höhe von 15 cm als ein mittleres Normalver-hältnis angenommen werden kann.

Um bei einer flacheren oder steileren Steigung, als der zweimaligen Böschung, ein passendes Verhältnis zwischen Höhe und Breite der Stufung festzusetzen, benutzt man verschiedene Regeln, die jedoch nicht für alle Fälle passende Resultate geben. Nach einer solchen Regel soll der Auftritt (b) samt der dreimaligen Höhe (h) zusammen 75 cm betragen. Berechnet man nach dieser Regel (b + 3 h — 75 cm) die Stufenbreite für verschiedene Höhen, so ergießt sich: für b = 13 h = 14 „ h = 15

» /h = 16 .. |h = 17

Nach einer andern Regel soll Auftritt und Höhe zusammen 45 cm betragen. Berechnet man hiernach (b + h = 45) die Stufenbreite für verschiedene Höhen, so ergießt sich:

für h = 13 „ h = 14 „ h = 15 ,, h = 16 h = 17

Eine Vergleichung dieser Resultate ergießt, daß beide Regeln das Normalverhältnis von 15 cm Höhe bei 30 cm Austritt ergeben, daß bei der ersten Regel aber bei größeren Stufenhöhen (über 15 cm) sich zu geringe Auftritte ergeben, während bei der zweiten Regel bei geringeren Stufenhöhen (unter 15 cm) die Auftritte zu klein werden. Die erste Regel ist daher besser anwendbar für Stufen unter der Normalhöhe, die zweite für Stufen über der Normalhöhe von 15 cm.

Was die Anwendung dieser verschiedenen Steigungsverhältnisse betrifft, so wendet man bei den Haupttreppen in den gewöhnlichen Wohngebäuden meist das Normalverhältnis von 30 cm Auftritt und 15 cm Höhe an. Bei gewundenen Treppen wird dieses Verhältnis in der Mitte der Stufenlänge genommen. Höher als 16 cm sollten die Treppenstufen auch bei untergeordneten Wohngebäuden nicht leicht genommen werden. Bei Treppen in herrschaftlichen Häusern wendet man passend ein etwas bequemeres Steigungsverhältnis an und kann hier 14 —14,5 cm Höhe bei 32 — 34 cm Auftritt wählen. — Auch bei Freitreppen wendet man passend ein solches bequemeres Steigungsverhältnis an. Als eine Art Normalsteigung könnte hier die 2¹/₂ malige Böschung bei 14 cm Höhe und 35 cm Auftritt angenommen werden.

Bei Nebentreppen kann eine etwas stärkere Steigung angewendet werden, um an Raum zu sparen. Das Äußerste dürfte die einmalige Böschung, oder eine Neigung unter 45° sein, wobei dann Auftritt und Hohe der Stufen gleich groß und zwar = 22,5 cm würden. Da hier der Fuß schon nicht mehr ganz aufgesetzt werden kann, so empfiehlt es sich, auch da das Steigungsverhältnis etwas bequemer zu wählen, und zwar etwa 25 cm Auftritt bei 20 cm Höhe oder 27 cm Austritt bei 18 cm Höhe, was einer iy₂ maligen Böschung entsprechen würde.

Was dann noch die Größe der Podeste betrifft, so gilt als Regel, daß die Podeste so breit gemacht werden sollen, als die Stufen der betreffenden Treppe lang sind. Bei Treppen in gewöhnlichen Wohngebäuden sollen die Podeste jedenfalls nicht unter l,o m breit gemacht werden, weil sonst sich Schwierigkeiten ergeben bei dem Auf- und Abschaffen von größeren Hauseinrichtungsgegenständen.

Nach diesen Anhaltspunkten läßt sich der notwendige Raum für eine spezielle Treppenanlage leicht bestimmen und es hat so die Sache für ein einzelnes Stockwerk keine Schwierigkeit. Die Stufenhöhe muß eben so gewählt werden, daß ihre Gesamthöhe mit der Stockwerkshöhe übereinstimmt. Die Normalhöhe von 15 cm wird man nur da anwenden können, wo die Stockwerkshöhe gerade ein Vielfaches dieser Normalhöhe ist. Wo dies nicht der Fall ist, wählt man eine Höhe, die der normalen am nächsten kommt, jedoch mit Rücksicht darauf, daß bei geraden Treppen die Stufenzahl eine gerade sein muß. Bei einer Stockwerkshöhe von 3,65 m würde man z. B. passender 24 Stufen zu 15,2 cm Höhe, als wie 25 Stufen zu 14,6 cm Höhe anwenden. Es empfiehlt sich die Stockwerkshöhe schon mit einiger Rücksicht auf die zu wünschende Treppenstufenhöhe zu wählen.

Etwas mehr Überlegung erfordert es, wenn es sich darum handelt, ein Treppenhaus und die Verhältnisse der Treppen selbst in einem Hause mit verschiedenen Stockwerkshöhen anzuordnen. In diesem Falle kann auf zwei Weisen verfahren werden. Man bestimmt das Treppenhaus entweder nach der mittleren Stockwerkshöhe oder aber nach der größten Etagenhöhe.

Im ersten Falle erhält man eine gleiche Stufenzahl für-alle Stockwerke; die Stufenhöhe wird jedoch in den einzelnen Etagen verschieden, und zwar größer als die normale in den höheren und kleiner in den niedrigeren Stockwerken. Wenn z. B. ein Haus drei Stockwerke von 3,eo in, 4,eo m und 3,40 m hätte, so betrüge die mittlere Stockwerkshöhe 3,60 —l⁻ 4,00    3,40

= 16,6 cm und im III. Stock

^ sif)

|^ = 15 cm, im II. Stock

— 14,17 cm. Es würden sich da also schon Höhendifferenzen von circa 2,5 cm ergeben, und da dies sich beim Begehenschonunangenehm fühlbar machen würde, so kann dieses Verfahren nur da Anwendung finden, wo die Differenzen der Stockwerkshvhe nicht bedeutend sind und nicht mehr als etwa 50—60 cm betragen.

Im zweiten Falle, wenn man das Treppenhaus mit Rücksicht auf die größte Stockwerkshöhe bestimmt, um da eine normale Treppenanlage zu erhalten, hat man dann für die niedrigeren Stockwerke etwas zuviel Raum. Diesen kann man dann wieder auf zweierlei Weise benutzen. Entweder behält man in den niedrigeren Etagen dasselbe Stei-

Fig. 141.

gungsverhältnis wie in der Hauptetage bei, bekommt dann eine geringere Stufenzahl und benutzt den übrigen Raum zu einer Vergrößerung der Zwischenpodeste. (Fig. 141.) Oder aber man benutzt den verfügbaren Raum in den niedrigeren Etagen dazu, hier den Treppen eine flachere Neigung, ein bequemeres Steigungsverhältnis zu geben. (Fig. 141.) Das letztere Verfahren dürfte den Vorzug verdienen; denn da die Etagenhöhen meist von unten nach oben abzunehmen pflegen, und die Ermüdung von unten nach oben zunimmt, so ist es ganz entsprechend, wenn die Treppe nach oben immer bequemer wird.

Was das Material betrifft, aus welchenr die Treppen hergestellt werden, so ist außer der Haltbarkeit im allgemeinen auch das gute Aussehen, die Vorteile oder Nachteile in bezug auf das Begehen und die Feuersicherheit zu berücksichtigen. Die Materialien, welche vorzugsweise zur

Herstellung von Treppen verwendet werden, sind Holz, Steine und Eisen; und zwar kann eine Treppe bloß aus einem dieser Materialien oder aus mehreren derselben hergestellt werden, wie es die Baukonstruktionslehre zeigt.

In Wohngebäuden sind die hölzernen Treppen noch vorzugsweise üblich; Treppen von Eichenholz haben, namentlich wenn sie öfters mit Leinöl getränkt werden, eine ziemlich große Dauer; sie sind angenehm zu begehen und können in den gewöhnlichen Fällen billiger und im ganzen zierlicher hergestellt werden, als die steinernen Treppen. Auch die Feuersicherheit kann durch die Anordnung eines Putzes auf der Treppenuntersicht wesentlich erhöht werden.

Die Versuche, eigentliche Stockwerkstreppen ganz von Eisen herzustellen, haben abgesehen von kleinen Wendeltreppen noch zu keinem rechten Resultate geführt. Die eisernen Treppen sind eben weniger angenehm zu begehen, sie sind teurer und auch die Vorteile in bezug auf Feuersicherheit sind etwas zweifelhaft.

Alle Anforderungen an Treppen können am besten durch Herstellung derselben aus passenden Hausteinen befriedigt werden. Durch die vielvcrzweigten Eisenbahnverbindungen ist es auch jetzt viel eher möglich, solche Treppen ohne zu große Kosten herzustellen. Namentlich sogenannte freitragende Treppen aus Granit oder ähnlichem Material finden daher jetzt auch häufig Anwendung. Außerdem haben auch die strengeren baupolizeilichen Vorschriften in manchen Städten, welche namentlich in den Miethäusern feuersichere Treppen verlangen, dazu geführt, daß häufiger massive Treppen ausgeführt werden. In Ermangelung von Hausteinen können auch solche Treppen aus Backsteinen oder aus Portlandzement- hergestellt werden, wie dies besonders in Berlin vielfach geschieht. Ohne Zweifel wird die Sicherheit der Inwohner eines Miethauses gegen Feuersgefahr wesentlich erhöht, wenn eine massive, feuersichere Treppe durch alle Stockwerke mit feuersicherem Abschluß gegen den Dachraum vorhanden ist.

Da nichts unangenehmer ist, als eine unzulänglich erhellte Treppe, so ist auch der Erhellung von vornherein besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, und dies um so mehr, als häufig die Stiegenhäuser noch benutzt werden, innere Gänge, Vorplätze, Kammern rc. zu erhellen. Alle Haupttreppen sollen daher direktes Licht haben, und zwar in Häusern von mehr als drei Etagen am besten Seitenlicht. Bei hohen Häusern wird Oberlicht in den untersten Stockwerken fast immer etwas mangelhaft ausfallen. Was in dieser Beziehung zu berücksichtigen ist, soll später bei Besprechung der „Erhellung" erwähnt werden.

Am besten werden die Fenster so angebracht, daß das Licht in der Richtung der Treppenarme, also nach der Längenachse des Stiegenhauses, einfällt. Womöglich ist es zu vermeiden, daß die Fenster durch die Treppen — seien cs

Stufen oder Podeste — durchschnitten werden. Wenn am ■ konischen Wohngebäude und    Paläste    der Renaissancezeit

Äußeren kein Mißstand dadurch entsteht, so stehen zu diesem    bieten zahlreiche Beispiele der    schönsten    Hofanlagen. Nicht

Zweck die Fenster am besten in der Mitte zwischen je zwei minder zeigen auch zahlreiche Bürgerhäuser des Mittelalters, Podesten. Es erhalten zwar in diesem Falle die Stiegen-    daß die architektonische Gestaltung der    Hofränme oft mit

hausfenster eine andere Höhenlage, als die Etagenfenster,    Vorliebe behandelt wurde.

(Fig. 141), allein es giebt Fälle, wo dies für die äußere Wenn nun auch bei den heutigen gewöhnlichen Wohn-Gestaltung kein Mißstand ist. Wenn z. B. die Treppe in gebäuden nur selten Gelegenheit gegeben ist, Hofränme in der Mitte einer Fronte oder in einem besonders ausgebauten solcher Weise auszustatten — Rücksichten auf die Kosten und Stiegenhause liegt, oder wenn dieselbe gegen einen Hof hin das Klima stehen meist hinderlich im Wege —, so könnte liegt, wo die Fassade weniger Bedeutung hat, da können doch häufig auf einfache Weise bei entsprechender Anlage die Fenster unbedenklich eine andere Höhenlage erhalten, wie eine hübsche Wirkung erzielt werden. Die Durchsicht aus sie der Treppenanordnung und der Lichtzuführung am besten einem Eingänge, einer Durchfahrt oder einem Vestibül in

Fig- 142.

E—

einen Hof kann oft sehr leicht zu einem hübschen perspektivischen Bilde benutzt werden. Die Anlage braucht nur so i getroffen werden, daß sich in der verlängerten Achse der Einfahrt rc. dem Auge irgend ein Gegenstand von Interesse — eine Statue, ein Brunnen, etwas Grünes rc. — darbietet. Bei italienischen Anlagen der guten Zeit ist dies auch selbst bei sonst anspruchlosen Gebäuden nur selten außer acht gelassen. Beispiele geben die Fig. 129, 130 rc.

EZ J

entspricht. Es bietet in solchen Fällen die abweichende Stellung der Stiegenhausfenster sogar Anlaß zu einer charakteristischeren Gestaltung des Äußeren. (Fig. 142.)

d) Höfe.

Die Hofräume, und zwar namentlich diejenigen, welche auf drei oder allen vier Seiten von Gebäudeteilen umschlossen sind, müssen gleichfalls zu den Bestandteilen eines Wohngebäudes gerechnet werden. Derartige Höfe haben einerseits den Zweck, den angrenzenden Gebäudeteilen das nötige Licht zu verschaffen, teils auch die umliegenden Raume, wenigstens im Erdgeschoß, zugänglich zu machen, und in dieser Beziehung mögen sie auch den Kommunikationsräumen beigezählt werden.

Die Höfe können eine Gebäudeanlage außerordentlich verschönern, wenn ihrer Anordnung und Ausstattung die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wem sind nicht die reizvollen Hofanlagen der pompejanischen Häuser bekannt? Das Zusammenwirken der Architckturformen, von Malerei, Pflanzen, Bäumen, Skulpturen rc.' machen hier oft die Höfe zum ansprechendsten Teil des Ganzen. Ähnlich haben ja auch oft die Höfe von arabischen oder türkischen Wohngebäuden eine äußerst malerische Gestaltung. Auch die ita-

Ganz besonders aber sollte bei den opulenteren Wohngebäuden den Höfen mehr Sorgfalt zugewendet werden, um sie mehr in Einklang mit den häufig nur allein künstlerisch ausgebildeten Straßenfronten zu bringen. Man ist immer angenehm überrascht, wenn sich beim Betreten eines Hofraumes anstatt der gewöhnlichen kahlen Wände ein ansprechendes Bild architektonischer Gestaltungen sich darbietet. Gegenwärtig wird eine solche weitergehende architektonische Ausstattung von Höfen nicht selten dadurch veranlaßt, daß dieselben durch Überdeckung mit Glasdächern praktisch benutzbar gemacht und daß sie dementsprechend ausgestattet werden. In solcher Weise können auch gegenwärtig mitunter Hofräume, wenn auch nicht gerade bei Wohngebäuden, zu den ansprechendsten Teilen eines Gebäudes gestaltet werden. Es mag in dieser Beziehung an den überdachten Hof in der Kunstgewerbeschule in München, an solche Höfe in neueren Hotelbauten — Kaiserhof in Berlin, Hotel Metropole rc. in Wien — erinnert werden.

Die rings umschlossenen Höfe, die hier vorzugsweise in Betracht kommen, können eine rechteckige, Polygone oder zusammengesetzte Grundform erhalten, je nachdem die umliegenden Räume sich am besten anschließen oder ein besonderer Effekt erzielt werden soll; das Rechteck wird übrigens auch da die Normalsorm sein. Je größer ein Hofraum ist, desto besser ist es in bezug auf Erhellung und Lüftung der umliegenden Räume. Enge, rings von hohen Bauten umgebene Höfe sind immer sehr unerquickliche, kalte und feuchte, auf die umliegenden Lokale ungünstig einwirkende Raume. Die Höfe sollen daher immer so groß wie möglich angelegt werden. Dem in großen Städten beim Bau von Miethäusern in der Regel auftretenden Streben, die Höfe mit Rücksicht auf

V. Abschnitt.

Die Aborte.

Die Anlage der Aborte in Wohngebäuden ist von hervorragender Wichtigkeit zunächst für das spezielle Haus und weiter dann auch für ganze Ortschaften und Städte.

Schlechte Einrichtungen in dieser Beziehung ziehen teils unangenehme, teils sogar gefährliche Folgen mehrfacher Art nach sich, so daß es dringend zü raten ist, der Sache die nötige ernste Aufmerksamkeit zu schenken. Vielfach wurden bisher, und zwar bis in die letzten Jahrzehnte, die Aborte als ein notwendiges Übel angesehen, denen man den ersten besten verfügbaren Raum anwies, ohne die nötige Rücksicht auf Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit zu nehmen. Der anfallenden Exkremente — Fäkalien — entledigte man sich aus die möglichst mühelose Weise, ohne sich um etwaige üble Folgen zu kümmern. In neuerer Zeit jedoch haben diese üblen, ja gefährlichen Folgen genötigt, den Abortanlagen und den damit im Zusammenhange stehenden Einrichtungen, besonders in den größeren Städten, eine größere Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist dies ein Gegenstand, wenden. Es sollen daher im nachfolgenden zunächst die

die Ausnutzung des meist teuren Bauplatzes möglichst klein zu machen, setzen die neueren Bauordnungen eine Grenze. Es darf entweder mir ein gewisser Teil des Gesamtplatzes überbaut werden — in München s/₄ — oder es muß sich die Höhe der umliegenden Bauten nach der Dimension des Hofes richten. — Höfe, in denen ein Fuhrwerk muß umwenden können, dürfen als kleinste Dimension nicht unter 8 —10 m erhalten. — Wenn ein solcher Hof nur mehr die Dimension eines mittelgroßen Wohnraumes hat, so heißt er ein Lichthof, indem derselbe dann nur den Zweck hat, umliegenden Räumen Licht zuzuführen. Solche Lichthöfe sind immer mit Glasdächern zu versehen, um sie wenigstens trocken zu erhalten.

Bei kleineren Höfen muß immer für eine rasche und vollständige Abführung des Regenwassers gesorgt werden; sie erhalten ein Plattenbeleg, das ein gegen einen Einfallschacht führendes Gefälle hat, von wo ein Kanal oder Rohrleitung das Wasser sortleitet. Bei größeren Höfen können, wenn sie hinreichend Licht und Luft haben, auch Rasenplätze, Blumenbeete, Gesträuche in Verbindung mit Brunnen, Vasen, Statuen rc. zu reicherer Ausstattung verwendet werden. In solchem Falle müssen dann auch die Umfassungswände eine weitergehende architektonische Gestaltung und Ausstattung erhalten.

Mannigfache Beispiele der Gruppierung von Vestibülen, Treppen und Höfen geben die Fig. 127 —131, sowie die übrigen Pläne italienischer und anderer Wohngebäude.

der gegenwärtig viele städtische Verwaltungen beschäftigt und zu sehr großen Ausgaben zwingt. Die Massenhaftigkeit der hier in starkbevölkerten Miethäusern sich anhäufenden Stoffe ruft eben auch intensivere Wirkungen hervor, so daß die Gesundheitsverhältnisse ganzer Städte durch mangelhafte Anlagen alteriert werden können. Was die Menge der hier in Betracht kommenden Stoffe betrifft, so ist für eine Person pro Jahr circa 0,5 cbm zu rechnen, und zwar flüssige und feste Stoffe zusammen; hierbei sind circa ⁹/₁₀ Urin und nur circa */₁₀ feste Stoffe. In einer Stadt von circa 200 000 Einwohnern hat man es also jährlich mit einer Masse von circa 100 000 cbm solcher Stoffe zu thun, und es leuchtet ein, daß es nicht gleichgültig ist, was mit dieser enormen Masse von Stoffen geschieht und wo sie hinkommen.

Abortanlagen, aus denen sich übler Geruch in die Wohnungen verbreitet, sind teils unangenehm, teils gesundheitsschädlich. Der üble Geruch zeigt eben an, daß sich Bestandteile in der Luft befinden, die zum Atmen nicht taugen und daher früher oder später nachteilige Folgen haben. — Wichtiger und gefährlicher ist es jedoch, wenn infolge schlecht angelegter Abortgruben sich faulende Stoffe in den Boden ziehen und dieser nach und nach damit geschwängert wird. Zunächst werden aus einem solchen Boden, namentlich wenn derselbe durch verschiedenen Stand des Grundwassers abwechselnd feucht und trocken ist, sich allerlei schädliche Gasarten entwickeln, die die Luft verunreinigen. Eine besonders schlimme Folge ist es außerdem, daß das Wasser von in der Nähe beflndlichen Brunnen durch das Hineingelangen solcher Stoffe verdorben wird. Ist man ja gegenwärtig geneigt, aus Grund zahlreicher Erfahrungen und sorgfältiger Untersuchungen (Pettenkofers u. a.) der Bodenbeschaffenheit einer Örtlichkeit in bezug auf Art des Bodens und die Verhältnisse des Grundwassers eine hervorragende Wichtigkeit in bezug auf die Empfänglichkeit und selbst die Entstehung von epidemischen Krankheiten (Typhus, Cholera rc.) beizulegen. Um wieviel mehr wird eine solche Empfänglichkeit noch gesteigert werden durch eine Imprägnierung ausgedehnter Bodenflächen mit so gefährlichen Stoffen, wie cs die menschlichen Fäkalien sind! In der That weisen auch statistische Zusammenstellungen nach, daß in Städten, in denen eine durchgreifende Verbesserung der bezüglichen Verhältnisse stattfand, sich auch eine günstige Wirkung auf die Gesundheitsverhältnisse bemerkbar machte. Reinhaltung der Luft, des Bodens und des Wassers ist daher ein Grundsatz, der bei allen dahingehörigen Anlagen und Einrichtungen mit Recht obenan gestellt werden muß.

Das Gesagte dürfte schon hinreichen, um die Notwendigkeit darzulegen, den Aborten und den damit in Verbindung stehenden Einrichtungen die größte Sorgfalt zuzu-

sollen daher ausnahmslos die Aborte innerhalb des Hauptwohnungsabschlusses liegen. — Was die Orientierung betrifft, so liegen die Aborte am besten gegen Norden, weil die hier herrschende niedrigere Temperatur die Verwesungs-Prozesse weniger begünstigt. Besonders ist es zu vermeiden, einen Abort auf diejenige Seite eines Hauses zu legen, welche den herrschenden Winden ausgesetzt ist. In diesem Falle werden die doch bei jeder Anlage mehr oder weniger sich erzeugenden Gase durch den Winddruck in das Innere des Hauses getrieben, was ein häufig vorkommender, unangenehmer Mißstand ist. Muß nach den Bedingungen des Bauplatzes der Abort ungünstig in bezug auf Orientierung rc. gelegt werden, so müssen etwaige Nachteile durch eine desto sorgfältigere Anlage beseitigt werden.

allgemeinen Anforderungen in bezug auf Lage, Größe rc. der Aborte besprochen und dann die verschiedenen Einrichtungsweisen erörtert werden. Eine nähere Besprechung wird sich hierbei jedoch nur auf die in unmittelbarer Verbindung mit dem Wohnhaus selbst stehenden Einrichtungen erstrecken, während die weitergehenden Anlagen außerhalb des Hauses nur so weit erwähnt werden sollen, als eine Klarstellung der Gesamtanlage es erfordert.

Fig. 143.

rr

Schon bei der Situierung der Aborte in Wohngebäuden ist mancherlei zu berücksichtigen. Vor allem müssen die Aborte innerhalb des Hauses, und zwar innerhalb des Abschlusses einer jeden einzelnen Wohnung liegen. Aller-

Fig. 144.

Die Aborte sollten ferner so liegen, daß sie leicht ge-• i funden werden und von den Hauptwohnräumen nicht weit entfernt sind. Sie sollen daher in der Regel von einem Hauptkommunikationsraume aus direkt zugänglich sein. Unter allen Umständen ist es zu vermeiden, einen Abort indirekt, von einem andern Raume aus zugänglich zu machen; nur bei Aborten, die eine spezielle Bestimmung haben und vielleicht nur von einzelnen Personen benutzt werden, kann der Zugang von einem andern Raume aus erfolgen. So finden sich in England häufig Wasserklosette unmittelbar mit dem Schlafzimmer verbunden. Selbstverständlich ist es, daß Aborte in jeder Etage angeordnet werden müssen, und zwar legt man wegen einfacherer Konstruktion die Aborte der einzelnen Etagen vertikal übereinander. Muß in einem oberen Stockwerke allein ein Abort angelegt werden, so ist dafür zu sorgen, daß das Fallrohr entweder verdeckt in einer Mauer oder in einem untergeordneten Raume, wo es nicht geniert, herabgeführt werden kann. Dabei ist jedoch zu beachten, daß das Fallrohr leicht bloßgelegt werden kann, um eine etwaige Reparatur vorzunehmen, und daß dasselbe auch vor der Kälte resp. vor dem sehr unangenehmen Einfrieren geschützt ist.

¹

ig. 121.

falls direkt, und zwar seitlich, anschließen (Fig. 120 und 121). — Wenn der Zugang oder ein Raum, der sich der Einfahrt anschließt, eine größere Ausdehnung und eine weitergehende architektonische Anordnung und Ausstattung erhält, so hat man dann ein Vestibül (Fig. 122 —125).

Diesen Vestibülen wird in besseren Wohnhäusern oft große Sorgfalt in bezug auf Anordnung und Ausstattung zugewendet. Dieselben sollen auf den Eintretenden sofort einen günstigen Eindruck machen und eine gute Idee von einen Garten rc. beachtet werden, so daß sich dem Auge

G e u l, Anlage der Wohngebäude.

Jeder Abort soll durch ein Fenster direkt mit der äußeren Luft kommunizieren wegen genügender Erhellung dings werden auch jetzt noch, namentlich bei größeren Miet-    und Lüftung. Dieselben müssen daher entweder an einer

Häusern mit zahlreichen kleinen Wohnungen, die Aborte    freien Umfassungswand (Fig. 145 und 146), oder an einem

häufig in den Hofräumen angelegt; auch kommt es vor,    Lichthof (Fig. 147), oder wenigstens an einem Lichtschacht

daß in solchen Fällen nicht einmal jede Wohnung einen    (Fig. 148) liegen. Im übrigen kommt bei der Situierung

eigenen, sondern mehrere zusammen einen gemeinschaftlichen    auch die Art der Räumung in Betracht, und i|t daher

Abort haben. Die Unannehmlichkeiten und Mißstände,    zu berücksichtigen, ob feststehende oder bewegliche Behälter

welche sich hieraus ergeben, brauchen jedoch nicht näher aus-    oder Wasserklosette Anwendung finden sollen. Feststehende

einandergesetzt zu werden. Öfters findet man auch den Zu-    Behälter (gemauerte Gruben) müssen immer außerhalb der

gang zu den Aborten auf die Stiegenhäuser verlegt (Fig. 144);    Umfassungsmauer eines Hauses liegen; bewegliche Behälter

hiermit ist zwar eine gewisse Raumersparnis verbunden,    (fosses mobiles) können auch im Inneren des Hauses

allein es ergeben sich hierbei auch solche Unbequemlichkeiten    stehen, wenn sie nur bequem herausgeschafft werden können;

und andere Nachteile, daß ein kleiner Raumgewinn dagegen    Wasserklosetts können an jeder Stelle. angeordnet werden,

in den Hintergrund tritt. In allen besseren Wohnungen . da die Fortschaffung der Stoffe hier einfach durch Wasser

Was nun die Aborteinrichtungen selbst betrifft, so lassen sich bei den gegenwärtig üblichen Anordnungen drei Hauptsysteme unterscheiden und zwar:

mittels einer Rohrleitung geschieht, die ohne Schwierigkeit überallhin geführt werden kann.

Was die Größe eines Abortraumes betrifft, so soll die Breite mindestens 0,90 m betragen; gewöhnlich wird die Breite in besseren Wohnungen zu 1,2 —1,5 m angenommen. Das Minimum der Länge ist 1,5—1,75 m, doch ist eine größere Länge meist schon durch die sonstige innere

1)    das Schwemmsystem,

2)    das Abfuhrsystem und

3)    das pneumatische System.

Bei den Einrichtungen nach dem Schwemmsystem

Einteilung bedingt. In diesem Falle kann man manchmal werden die Fäkalien durch sofortigen jedesmaligen Wasser-durch eine zweite Thür einen Vorraum schaffen (Fig. 146), Zufluß verdünnt und mittels Rohrleitungen und Kanälen

der zu manchen Zwecken benutzbar ist.

aus dem Bereich der Wohnung und des Hauses fortgeführt

Fig. 145.

Fig. 146.

Fig. 147.

Fig. 148.

For&im

| diend-\ U boten* '

Kiicht

TV Ö'h n 7t im m k;r

Fig. 149.

Fig. 150.

Fig. 151.

f!

fr

M mV\_

HU

Ty/////////////////'///.

ii

mm

lH

resp. fortgeschwemmt (Fig. 149). Bei dem Abfuhrsystem gelangen die Stoffe zunächst in Behälter, welche in oder unmittelbar bei bent Hause sich befinden und worin dieselben solange aufbewahrt werden, bis ihre eigentliche Fortschaffung mittels Fuhrwerk geschieht. Hier ergeben sich zwei Unterabteilungen, je nachdem man feststehende, gemauerte Behälter oder Gruben (Fig. 150) oder bewegliche Behälter (fosses mobiles) (Fig. 151) zur Anwendung bringt. — Bei dem pneumatischen System gelangen die Fäkalien zunächst in ein Röhrensystem, in welchem die Fortschaffung derselben periodisch durch Luftdruck bewirkt wird, der dadurch herbeigeführt wird, daß am Ende des Rohrnetzes durch Maschinenkrast ein luftleerer Raum hergestellt wird.

Dünger (Poudrette) in einigermaßen rentabler Weise zu gewinnen.

Bei dem Abfuhrsystem sind die feststehenden, gemauerten Behälter (Abortgruben) jedenfalls mit erheblichen Nachteilen verknüpft, namentlich wenn diese Gruben so groß gemacht werden, daß die Fäkalstoffe für eine längere Periode, ein halbes, ja selbst ein ganzes Jahr darin angesammelt werben können. Einmal gehen da Verwesungsprozesse in unmittelbarer Nähe des Hauses vor sich, die stets eine mehr oder weniger weitgehende Luftverunreinigung herbeiführen werden; anderseits werden die gemauerten Behälter nie so vollkommen wasserdicht hergestellt werden und hergestellt werden können, daß eine Verunreinigung des Bodens absolut vermieden wäre. Außerdem wird auch die Räumung der Gruben, die Fortschaffung, Verwertung und Verwendung des Inhaltes immer mit großen Schwierigkeiten, wenigstens in großen Städten, verknüpft sein.

Bei Anwendung von kleinen, transportablen Behältern fallen obige Nachteile teilweise weg. Die bei dem Hause aufbewahrte Menge von Stoffen ist weit geringer, daher auch die Gasentwickelung reduziert; eine Verunreinigung des Bodens ist total vermieden, da solche Behälter jetzt meist aus Metall konstruiert werden, und auch die Fortschasfung dieser Behälter samt dem Inhalt ist mit geringeren Schwierigkeiten verknüpft. Immerhin wird aber die häufige Umwechselung der Behälter ein organisiertes Fuhrwerkssystem notwendig machen, und auch die Verwendung so großer Mengen von Fäkalien, wie sie sich in großen Städten ergeben, wird immer schwierig sein. In neuester Zeit werden nach einer Idee des Ingenieurs Frh. v. Podewils Versuche gemacht, solche nicht zu sehr mit Wasser verdünnte Fäkalien in eine trockene, transportable und geruchlose Masse zu verwandeln. Es soll dies durch Anwendung von Rauch geschehen, der in die Masse direkt eingeleitet wird, um einerseits durch Wärme das Wasser zu verdunsten und anderseits durch die sonstige Eigenschaft des Rauches eine Desinfektion herbeizuführen. Es ist sehr zu wünschen, daß diese Versuche auch im großen zu einem praktischen Resultat führen möchten! — (Augsburg!)

Bei Beurteilung solcher Einrichtungen sind immer zwei oberste Grundsätze ins Auge zu fassen:

1)    In sanitätischer Hinsicht soll die Anlage möglichst wenig Anlaß zu einer Verunreinigung des Bodens, des Wassers und der Lust geben.

2)    In nationalökonomischer Hinsicht soll die Möglichkeit gegeben sein, die Fäkalstoffe zu landwirtschaftlichem Zweck benutzen zu können und soll auch Einrichtung und Betrieb der bezüglichen Anlagen nicht zu kostspielig sein.

Je mehr eine Einrichtung in beiden Hinsichten entspricht, desto empfehlenswerter ist dieselbe. Allerdings muß, namentlich in großen Städten, den sanitätischen Anforderungen ein gewisser Vorzug eingeräumt werden; doch ist es in wirtschaftlicher Beziehung auch nicht zu unterschätzen, wenn so große Mengen wertvoller Dungmittel etwa gänzlich verloren gingen.

Bei dem pneumatischen System wird das Röhrensystem jeden Tag entleert, so daß auch keine große Ansammlung von Fäkalien sich ergiebt und daher auch eine starke Gasentwickelung vermieden wird. Bei einem dichten Rohrsystem wird auch keine Verunreinigung des Bodens eintreten. Doch wird die ganze Einrichtung nicht so reinlich und so geruchlos sein können, wie beim Schwemmsystem, und es wird dann auch immer die Schwierigkeit auftreten,

Von diesem Standpunkte aus gilt gegenwärtig diejenige Einrichtung als die allen Anforderungen am meisten entsprechende, wobei alle in den Aborten sich ergebenden Stoffe durch reichlichen Wasserzufluß sofort entfernt und größeren Sammelkanälen zugeführt werden, und wobei zugleich die Einrichtung getroffen ist, daß der Inhalt der Kanäle zu landwirtschaftlichen Zwecken — zur Berieselung von Ländereien benutzt wird. In England sind derartige Einrichtungen — nach dem Schwemmsystem mit Berieselung — schon seit längerer Zeit in großem Maßstabe im Betriebe. Auch bei uns sind in manchen Städten (Danzig, Breslau, Berlin rc.) solche Anlagen schon ausgeführt oder in der Vorbereitung begriffen und es lauten die betreffenden Berichte bis jetzt sehr günstig. Da, wo eine solche Berieselung mit dem Schwemmsystem nicht in Verbindung steht, ergeben sich Übelstände. Wird der Kanalinhalt in einen Fluß geführt, so wird mitunter eine zu große Verunreinigung des Wassers herbeigeführt und gehen    in welcher Weise die in den Sammelbehältern sich an-

die Stoffe als Düngmittel verloren. Anderseits ist es bis    häufenden Stoffe weiter beseitigt und verwendet werden

Nach dieser kurzen Charakterisierung der Hauptsysteme

jetzt noch nicht gelungen, aus dem stark mit Wasser ver- sollen, dünnten Kanalinhalt einen ziemlich trockenen, transportablen

ill

iir'"

Fig. 155.

der Abortemrichtung — eine weitere Darstellung würde    Zweck haben, das Rückströmen von Gasen aus dem Fort-

hier zu weit führen — sollen nun noch die Einrichtungen    leitungsrohr und Kanälen zu verhindern, werden teils durch

betrachtet werden, welche in dem Hause und in unmittel-    bewegliche, schüsselartige Klappen an der unteren Ausmün-

barem Anschluß an dasselbe getroffen werden müssen, je    düng der Sitzschüssel (Fig. 152), teils durch zwischen Sitz-

nachdem eines der oben erwähnten Systeme angewendet    schüssel und Fallrohr eingesetzte Syphons (Fig. 153), teils

durch beide Mittel zugleich (Fig. 154) erreicht. Im allgemeinen sind die einfacheren Einrichtungen mehr zu psehlen, da alle komplizierteren Konstruktionen allzuleicht in Unordnung geraten oder reparaturbedürftig werden, was

Fig. 154.

werden soll.

Fig. 152.

em-

msk

■i

III

1/1

dann immer eine unangenehme Sache ist. — Das Fortleitungsrohr oder Fallrohr ist aus Gußeisen oder Steingut und seine Weite kann hier bei Wasserspülung aus ad 1) Abortanlagen beim Schwemmsystem. 15—20 cm beschränkt sein. Unten mündet dann das Fall-Hier kommt in Betracht: a) der Abortsitz mit entsprechender rohr in eine weitere Rohrleitung (Fig. 155), oder in einen Einrichtung, b) das Fortleitungsrohr für die mit gemauerten Kanal (Fig. 149), der schließlich in einen Wasser verdünnten Stoffe und o) die Wasserzuleitung. Straßenkanal einmündet. Die Wasserzuleitung geschieht Der eigentliche Sitz ist hier, wie auch bei anderen Abort-

F'g. 153.

einrichtungen, zunächst aus Holz hergestellt. Die innere Einrichtung ist meistens aus Porzellan und ist sehr verschiedenartig, je nach der Art, wie das Wasser in die Sitzschüssel eingeführt und wie ein Wasserschluß gegen das Fallrohr bewirkt wird. Der Wasserzufluß ist nie kontinuierlich, sondern wird bei jedesmaliger Benutzung des Abortes durch Öffnen eines Hahnes in Gang gesetzt; immer soll der Wasserzufluß derart sein, daß eine allseitige Spülung der Sitzschüssel erzielt wird. — Wafferschlüsse, welche den

von einem Reservoir aus, das von einer vorhandenen Wasserleitung aus gespeist werden muß. Diese ganze Einrichtung heißt dann ein Wasserklosett und die Verbindungen für die Anlage derselben sind daher einmal eine Wasserleitung von genügender Druckhöhe, um ein feststehendes Reservoir gefüllt zu erhalten, und dann ein Kanalnetz, in welches die sich ergebende Flüssigkeit — Wasser mit Fäkalien vermengt — eingeleitet werden kann.

s:

dicht ausgeführt. Die in eine solche Grube kommenden Flüssigkeiten versickern allmählich in den Boden und es bleibt nur ein Teil der festen Stoffe darin zurück. Eine solche Schwindgrube füllt sich daher nur langsam und es ist eine Räumung nur in längeren Zwischenräumen notwendig; wegen dieser Bequemlichkeit waren diese Bersitz-gruben auch sehr beliebt.

Allein die bierbei sich ergebende Verunreinigung des Bodens ist so gefährlich und bringt so viele Nachteile mit sich, daß solche Gruben nirgends mehr zur Anwendung kommen sollten und in der That auch an den meisten

spülung, noch ein Wasserschluß vorhanden ist. Der Sitz besteht meist nur aus einem Holzgehäuse mit gut schließendem Deckel, in welchem die Schüssel angebracht ist. Diese wird aus Steingut, Porzellan oder emailliertem Gußeisen hergestellt und steht durch ein Kniestück mit dem Fallrohr in direkter Verbindung (Fig. 156).

Die Fallrohre werden jetzt fast immer aus Steingut hergestellt; sie sollen 0,25 — 0,so cm weit sein, damit ; Orten baupolizeilich verboten sind.

sie sich nicht leicht verstopfen und namentlich im Winter nicht leicht zufrieren; zweckmäßig werden sie mit einem vor allem vollkommen wasserdicht hergestellt werden, und Holzgehäuse umgeben.    Fallrohre sollen auf ihre ganze zwar nicht bloß die Grube selbst, sondern auch der aus

Sind diese Vorbedingungen gegeben, so sind dann aller-    Höhe ganz senkrecht geführt werden und unten darf keine

dings mit den Wasserklosetten wesentliche Vorteile ver-    kalte Lust Zutritt zu denselben haben. Nie darf eine Abbunden. Die Anlage ist sehr reinlich und deshalb fast ge-    ortröhre in einer allseitig fest geschlossenen Mauerhöhlung

ruchlos; es ist fast kein Anlaß zu Verunreinigung des    angebracht werden, weil dann Reparaturen viele Umstände

Bodens und der Luft gegeben; es ist keine Fortschaffung    machen würden. Will man das Fallrohr verdecken, so

der Stoffe — keine Räumung — erforderlich und die Ab-    kann man dasselbe in eine Wandnische legen, die durch ein

ortanlage kann an jeder beliebigen Stelle im Innern des    leicht wegnehmbares Brett geschlossen wird (Fig. 157 und

Hauses erfolgen, wenn nur ausreichend für Licht und Luft    158). Liegen mehrere Aborte nebeneinander, so sucht man

die Sitze so zu disponieren, daß nur ein Fallrohr not-ad 2) Abortanlagen nach dem Abfuhrsystem, wendig wird; es kann so, wie die Fig. 159 —161 zeigen,

ein Fallrohr für 2, 3 und mehr Aborte benutzt werden.

Die Behälter zur Aufnahme der Fäkalien zerfallen, wie schon oben erwähnt, in feststehende und bewegliche oder transportable.

Fig. 159.

gesorgt ist.

Hier ist zu unterscheiden a) der Abortsitz, b) das Fallrohr, c) die Behälter zur Aufbewahrung der Fäkalien und d) die Ventilationseinrichtung.

Fig. 156.

Fig. 160.

OY O

ora

IS

tz

Die ersteren, die feststehenden Behälter werden in der Regel als gemauerte Gruben hergestellt. Früher wurden dieselben häufig als sogenannte Schwind- oder Bersitz-Gruben zwar aus Mauerwerk, aber nicht wasser-

Fig. 161.

Der Sitz ist hier viel einfacher angeordnet, als bei den Wasserklosetts, da hier in der Regel weder eine Wasser«

Fig. 158.

//

Vi

Fig. 157.

s\

\\

//

7

'J

Um diese Nachteile zu vermeiden, müssen Abortgruben

dem Hause in dieselbe führende Kanal. Es ist daher ein gutes, wasserdichtes Material zu wählen und das Mauerwerk in bestem Zement herzustellen; alle Umfassungen sind mit Zement sorgfältig zu verputzen; zu größerer Sicherheit kann außen um die Grube auch noch ein Mantel von fettem Lehm angeordnet werden. Bei Mauerung der Grube mit Asphalt, anstatt Mörtels, und bei einem innern Asphalt-überzüge könnte noch größere Sicherheit gegen das Ausdringen von Flüssigkeiten erreicht werden. Auch könnten

Fig. 162.

rechnen. Bei einem Familienwohnhause genügt in der Regel eine Grube von 1,5 m Durchmesser und 1,5—1,75 m Tiefe, wobei sich ein Hohlraum von 2,5—3,0 cbm ergiebt. In einem Miethause von vier Stockwerken würde der Abort von vier Familien benutzt und müßte bei halbjährlicher Räumung die Grube 5 — 6 cbm Hohlraum haben; dieser ergäbe sich bei einer Grube von 2,o m Länge, 1,5 m Breite und 1,75—2,o m Tiefe. — Die Grube wird ziemlich nahe an die Umsassungswand des Hauses gelegt, damit der zum

Fig. 164.

if

' - W *• %

1 ig§Jj

mm.

WB I

hi

iil

LJ

die Behälter von Metall hergestellt werden, wobei mich eine vollkommene Wasserdichtheit leicht zu erzielen wäre.

Die gemauerten Gruben müssen nach oben dicht ab-gedeckt sein, damit weder Luft noch Tagewasser in dieselben gelangen kann; beides würde den Zersetzungsprozeß und die

Fig. 163.

Fallrohr führende Kanal ziemlich steil angelegt werden kann. Die Fig. 162 —165 zeigen die gewöhnlichen Grubenanlagen. Um den Teil des Kanales, der in das Haus hineinreicht, möglichst wasserdicht zu machen, kann passend eine aus Haustein oder Zementguß hergestellte Schüssel in dessen Mauerwerk eingesetzt werden (Fig. 165).

Fig. 165.

,

i.

sH'¹

Ifp

Gasentwickelung befördern. In der Abdeckung muß jedoch eine 60—75 cm weite, mit einem Deckel geschlossene Öffnung sein, teils um behufs etwaiger Reparaturen in die Grube zu können, teils um die Räumung zu ermöglichen. Die Grundform der Gruben kann kreisförmig, viereckig oder aus Segmenten zusammengesetzt sein; letzteres ist bei größeren Gruben zweckmäßig, um dem Erddruck besseren Widerstand zu leisten. Die Größe einer Grube richtet sich nach der Anzahl der Personen oder Familien, von denen die zugehörigen Aborte benutzt werden, und nach der Zeit, nach welcher die Räumung erfolgt. Nach der schon oben gemachten Angabe ist pro Jahr und pro Kops circa 0,50 cbm Fäkalmasse (feste Stoffe und Flüssigkeiten zusammen) zu rechnen, für eine Familie von durchschnittlich 5 — 6 Personen daher 2,5 — 3,o cbm pro Jahr. Da die Gruben meist jährlich zweimal geräumt werden, so ist also für jede Familie circa 1,25—1,5 cbm Grubeninhalt zu

...

ge

In diesen Gruben bleiben nun die flüssigen und festen Stoffe, und zwar in ziemlich großer Masse beisammen, was aber auch wieder mehrfache Nachteile im Gefolge hat. Die Mischung von flüssigen und festen Stoffen befördert den Gärungsprozeß und die Gasentwickelung; die Gruben füllen sich schneller und müssen in kürzeren Perioden geräumt werden. Zudem ist die vollständig wasserdichte Anlage der Gruben nicht leicht zu erreichen und es wird daher keine genügende Sicherheit gegen Verunreinigung des Bodens erreicht.

Zur teilweisen Beseitigung dieser Übelstände ist es fort irgendwohin abzuleiten, so kann die zweite Grube namentlich bei größeren Abortanlagen zweckmäßig, die    sogar ganz erspart werden (Fig. 168 — 169). — Hierbei

flüssigen und festen Stoffe voneinander zu trennen und    ergeben sich die Vorteile, daß durch die Trennung der

entweder beide getrennt aufzubewahren oder die Flüssigkeit sofort einem Abzugskanal zuzuführen. Dies wird erreicht durch Gruben mit sogen. Separationseinrichtung

Mg. 166.

Fig. 169.

:ä

■fff

ifc

ii¹

•I

«f|g

Mg- 167.

rr

Fig. 170.

:

SEM'

K-

■

WMM

Fig- 171.

Fig. 168.

s*

- ______

fi

üp

L-.

(Fig. 166—171); es werden nämlich zwei Gruben nebeneinander angelegt und in der Zwischenwand eine durchlöcherte Platte oder ein metallener Seiher eingesetzt; in der ersten Grube bleiben dann die festen Stoffe zurück, während die Flüssigkeiten in die zweite Grube abfließen.

Soll die Flüssigkeit auch für längere Zeit aufbewahrt Stoffe die Gasentwickelung reduziert wird und daß die werden, so muß die betreffende Grube tiefer angelegt werden Räumung weniger Schwierigkeiten bietet. Namentlich wenn (Fig. 170—171). Ist es aber möglich, die Flüssigkeit so- die Flüssigkeit sofort abgeleitet werden kann, so wird die

II

i.

B:

Räumung viel seltener notwendig werden, da ja die festen Stoffe nur circa Vio der ganzen Masse betragen. Unter günstigen Umständen sind daher wesentliche Vorteile mit solchen Separationseinrichtungen verknüpft.

In der neueren Zeit werden häufig anstatt der gemauerten Gruben zur Aufnahme der Fäkalien bewegliche Behälter (fosses mobiles) angewendet. Man beabsichtigt dabei zunächst, einer Verunreinigung des Bodens vorzubeugen, da diese Behälter leichter ganz wasserdicht gemacht werden können; man will ferner das Fortschaffen der Stoffe dadurch erleichtern, daß man die Behälter verhältnismäßig klein macht, so daß sie samt ihrem Inhalt von zwei Personen fortgetragen werden können; wegen des geringeren Quantums der hierbei in unmittelbarer Nähe des Hauses aufbewahrten Stoffe ist auch die Gasentwickelung und deshalb die Gefahr der Luftverderbnis eine geringere. — Früher fertigte man diese beweglichen Behälter von Holz und gab ihnen eine faßartige Form; häufig wurden wohl auch Petroleumfässer für diesen Zweck verwendet. Gegenwärtig kommen meist metallene Behälter von cylindrischer Form zur Anwendung. Um dieselben leicht transportieren zu können, werden sie nur für 100 — 200 1 Inhalt eingerichtet. Will man bei starkbenutzten Abortanlagen größere Behälter anwenden, so werden dieselben passend auf ein Wagengestell gesetzt, um sie samt Inhalt leicht fortschaffen zu können. — Die beweglichen Behälter können auch mit Separationseinrichtung versehen werden in der Weise, daß in dem äußeren Cylinder ein zweiter aus durchlöchertem Blech gefertigter Behälter gesetzt wird, der die festen Stoffe zurückhält, die Flüssigkeiten aber ablaufen läßt. Es werden dann ähnliche Vorteile erreicht, wie bei den gemauerten Gruben mit Separationseinrichtung.

Diese beweglichen Behälter werden nun direkt unter das vertikal herabkommende Fallrohr gestellt, so daß die Fäkalien direkt hineingelangen (Fig. 151). Nur wird manchmal beim unteren Ende des Fallrohres noch ein Syphon eingesetzt, um einen luftdichten Schluß zu erzielen. Es muß daher unter dem Erdgeschoß ein Raum angeordnet werden, in dem der Behälter steht und aus dem derselbe möglichst bequem herausgeschafft werden kann. Am einfachsten ist es, wenn der betreffende Raum (Behälterraum) in gleichem Niveau mit dem Terrain liegt, so daß man durch eine äußere Thür in denselben hineingehen und die Behälter heraustragen kann (Fig. 172). Dies ist jedoch nur möglich, wenn das betreffende Haus einen Unterbau von circa 2,o m Höhe hat. Bei geringerer Sockelhöhe müssen entweder Stufen zum Behälterraum hinabführen, oder es muß eine Art Schacht angelegt werden, aus welchem dann die Behälter herausgehoben werden (Fig. 173 und 174). Auch kann man manchmal die notwendige Höhe dadurch gewinnen, daß man den Abort des Erdgeschosses etwas höher

Ge ul, Anlage der Wohngebäude.

legt (Fig. 175). Manchmal ist auch im Erdgeschoß ein Abort gar nicht notwendig und kann dann der Behälterraum im Erdgeschoß selbst und daher leicht zugänglich an-

F-g. 172.

Fig. 173.

Figl 174.

Fig. 175.

gP

|

it

geordnet werden. Diese Möglichkeit, die Behälter leicht fortschaffen zu können, ist deshalb besonders wichtig, weil das Umwechseln in kurzen Intervallen geschehen muß. Da ein

Bon anderweitigen Aborteinrichtungen mag nur noch das sogen. Erdklosett erwähnt werden. Dasselbe beruht aus der längst bekannten desinfizierenden Wirkung der Erde, namentlich humusartige Erde. Ein Engländer, namens Moule hat zuerst die Idee gehabt, diese Eigenschaft der Erde bei Aborteinrichtungen zu benutzen. Meist ist die Einrichtung so, daß mit den Aborten ein Behälter mit entsprechender Erde verbunden ist, aus welchem die Fäkalien jedesmal selbstthätig mit Erde bestreut werden. Da der weitergehenden Anwendung dieses Systems doch große Schwierigkeiten im Wege stehen, so soll hier nicht näher darauf eingegangen werden. In manchen Fällen jedoch, namentlich auf dem Lande, wo die Beschaffung der passenden Erde keine Schwierigkeit hat, und wo auch der hierbei sich ergebende, ausgezeichnete Dünger Verwendung finden kann, kann das Erdklosett mit Vorteil angewendet werden. Auch bei vorübergehenden Abortanlagen, wie sie oft bei Volksfesten im Freien, bei Manövern, Lagern rc. notwendig werden, könnte die Geruchlosmachung der Fäkalien durch Bedecken mit getrockneter und gesiebter Erde sehr zweckmäßige Anwendung finden. In größeren Städten dagegen kann das Erdklosett nicht wohl eine allgemeine Verbreitung finden, weil man zu viel Erde zu- und abführen müßte; gestellt. Die Möglichkeit, die in 24 Stunden sich ergebenden die Exkremente eines Menschen verlangen nämlich zur aus-Stoffe (flüssige und feste Stoffe ohne Wasserzufluß) an- reichenden Desinfektion im Tage 4—5 kg trockener Erde, zusammeln, ist durch Anwendung von Syphons (Sx S₂) erreicht, welche den entsprechenden Fassungsraum besitzen.

Behälter halb mehr als 200 1 saßt, so reicht derselbe sogar bei einer Person nur für circa sechs Monate, bei sechs Personen für circa einen Monat und bei zwölf Personen nur etwa 14 Tage, so daß in Miethäusern das Fortschaffen der Behälter meist alle acht Tage geschehen muß.

Da bei allen diesen Einrichtungen, wobei eine kleinere oder größere Menge von Fäkalien in unmittelbarer Nähe des Hauses aufbewahrt bleibt, die Entwickelung über Gerüche nicht ganz vermieden werden kann, so ist immer für eine Ventilationseinrichtung Sorge zu tragen. Und zwar ist dies um so notwendiger, je weniger durch die Anordnung der Behälter selbst die Gasentwickelung gehemmt ist und je weniger der Abort infolge seiner Lage direkten Zutritt von Licht und Luft hat. Die einfachsten Einrichtungen, welche in dieser Beziehung getroffen werden können, sollen in dem Abschnitt über „Lüftung" besprochen werden.

ad3) Abortanlagen nach dem pneumatischen System. Die Einrichtung des Abortsitzes und des zunächst damit in Verbindung stehenden Rohrsystems ist in Fig. 176 dar-

Fig. 176.

Erfinder „Liernur" benannte System ist es, daß die Fortschaffung der Fäkalien bequem und geruchlos geschieht und daß die letzteren in noch frischem Zustande, noch ehe die faulige Gährung eingetreten ist, aus den Häusern und deren Nähe entfernt werden. Da eine Wasserzuführung nicht stattfindet, so hat man es schließlich auch nicht mit einer so stark verdünnten Masse zu thun, wie beim Schwcmm-system. Überhaupt lauten die neueren Berichte über größere nach dem pneumatischen System ausgeführte Anlagen sehr günstig.

Schließlich mögen noch einige Bemerkungen über die Räumung der Aborte resp. der Behälter und über die Desinfektion und Desodorisation der Fäkalien beigefügt werden.

In bezug auf die Fortschaffung der in den Aborten sich ergebenden Stoffe hat die Wasserklosettanlage oder das Schwemmsystem den großen Vorzug, daß die Beseitigung der Stoffe durch das Wasser geschieht, also eine Räumung nicht notwendig ist. — Auch bei dem pneumatischen System geschieht die Fortschaffung der Stoffe aus der Nähe des Hauses ohne Unbequemlichkeit und ohne Unannehmlichkeiten. — Dagegen ergeben sich bei dem Abfuhrsystem in dieser Beziehung mehr oder weniger Schwierigkeiten. Am günstigsten ist die Einrichtung mit transportablen Behältern, weil hier nur der gefüllte Behälter wegzunehmen und durch einen leeren zu ersetzen ist. Bei entsprechender

Der Schluß des Klosetts gegen das Rohrsystem wird durch eine Urinschicht bewirkt, welche in den Syphons stehen bleibt. Das Fallrohr jeden Hauses steht mit einem unterirdischen Rohrnetze in Verbindung, das schließlich in einen Sammelbehälter einmündet. In kurzen Zeitintervallen, meist alle 24 Stunden, wird der Behälter luftleer gepumpt. Die Hähne der einzelnen einmündenden Röhren werden dann successive geöffnet und ihr Inhalt wird nun durch den Atmosphärendruck in das Reservoir übertreten.

Die Entleerung des Reservoirs geschieht unter Anwendung einer Luftpumpe, die die Stoffe in ein Transportgefäß einsaugt. Mittels Fuhrwerk geschieht dann die weitere Fortschaffung dahin, wo die Verwendung oder Verwertung der betr. Stoffe stattfinden soll. Günstig für dieses nach seinem

Einrichtung geht die betreffende Manipulation ohne alle Nachteile oder Belästigungen für das Haus und dessen Inwohner vor sich. — Bei allen Arten von feststehenden Behältern oder Gruben ist die Räumung eine unangenehme Sache, da man mit den Stoffen selbst manipulieren muß. Wenn die festen und flüssigen Stoffe getrennt werden, ist die Sache noch etwas einfacher; die meisten Schwierigkeiten machen diejenigen Gruben, in welchen feste und flüssige Stoffe beisammen bleiben und die bei uns noch bei weitem die Mehrzahl der betreffenden Anlagen bilden. Die Schwierigkeiten werden teils veranlaßt durch die Beschaffenheit des dickflüssigen Inhaltes, teils durch die unangenehmen, ja gefährlichen Gasentwickelungen, welche dabei vorkommen. Häufig besteht noch die Manipulation darin, daß der Grubeninhalt, wie er ist, herausgeschöpft, in Kastenwagen gegossen und dann fortgefahren wird. Daß dabei Verunreinigungen von Zufahrten, Hofräumen, Straßen rc. und daraus sich ergebende Belästigungen von Hausinwohnern nicht zu vermeiden sind, ist leicht erklärlich. Es ist ja auch nicht selten, daß durch Einatmen der gefährlichen Gase Unglücksfälle vorkommen.

Diese Unannehmlichkeiten können vor allem durch eine zweckmäßige Art der Räumung beseitigt werden. Diese besteht darin, daß der Grubeninhalt mittels einer kräftigen Säugpumpe und eines Schlauches in ein Transportfaß geschafft wird. Behälter und Pumpe — am besten Dampf-pumpe — stehen auf der Straße vor dem Hause; vom Transportbehälter aus wird der Schlauch durch das Haus hindurch zur Grube geführt; da derselbe biegsam und wasserdicht ist, so kann derselbe durch den engsten Gang, ja selbst durch andere Räume hindurchgeführt werden. Zudem ist die Einrichtung so getroffen, daß die den Schlauch passierenden Grubengase mittels einer Zweigleitung unter die Feuerung der Lokomobile geführt und verbrannt werden. Der gefüllte Behälter wird sofort weggefahren. So geht diese Räumung ohne jede Belästigung und fast geruchlos von statten und durch die obligatorische Einführung dieser Art der Räumung sind schon in vielen größeren Städten die sonst damit verbundenen großen Unannehmlichkeiten beseitigt worden.

Anderseits kann auch durch Desinfektion und Desodorisation der Aborte resp. des Grubeninhaltes mancher Vorteil erreicht werden. Man strebt, durch Beimischung chemischer Substanzen zu den Fäkalmassen die darin etwa vorhandenen Keime epidemischer Krankheiten zu zerstören (Desinfection) und auch die üblen Gerüche derselben zu vermindern (Desodorisation).

Was die Desinfektion betrifft, so kann man allerdings durch die gewöhnlichen Mittel (Eisen- und Kupfervitriol, Karbolsäure und ihre Präparate, durch Erde und bergt.) die chemischen Vorgänge modifizieren; allein ob dadurch etwa vorhandene Krankheitskeime wirklich zerstört werden und die Entstehung solcher Keime verhindert wird, darüber liegen bis jetzt noch keine ganz zuverlässigen Thatsachen vor. — Dagegen ist die Geruchlosmachung der Abortgruben bis zu einem gewissen Grade erreichbar. So kann man z. B. durch Mischung der Exkremente mit genügenden Mengen von Sublimat die sich entwickelnden Gasmengen um volle 75 Prozent vermindern, durch Eisenvitriol oder verdünnte Schwefelsäure um die Hälfte. Allein durch eine ständige Anwendung solcher Mittel werden erhebliche Kosten verursacht. Bei Anwendung des Eisenvitriols (25 g im Tag auf den Kopf) würde man im Jahre für ein von 40 Menschen bewohntes Haus durchschnittlich 365 kg (täglich 1 kg) brauchen, die wenigstens 50—60 Mark kosten würden. Bei Anwendung anderer Mittel, etwa unreiner Karbolsäure, würden sich die Kosten auf das 3—4 fache steigern. Die Geruchlosigkeit der Aborte wird daher immer besser durch eine zweckmäßige Ventilation erstrebt werden, die auch dann noch billiger ist, wenn man täglich einige Stunden in dem Lüftungsrohre eine Gasflamme brennen ließe, indem eine Gasflamme pro Stunde 1,5—2 Pfennige kostet.

VI. Abschnitt.

Ställe und Remisen.

Außer den schon besprochenen Räumlichkeiten sind in größeren bürgerlichen und herrschaftlichen Wohngebäuden noch erforderlich:

1)    Pferdeställe, nebst Kutscherzimmer, Sattel- und

Futterkammer und Düngerställen.

2)    Wagenremisen.

3)    Holzremiscn.

ad 1) Bezüglich der speziellen Einrichtungen und verschiedenen Anlage der Pferdeställe muß auf die Werke über landwirtschaftliches Bauwesen verwiesen werden. Hier soll nur das Wesentlichste über die Raumverhältnisse rc. erwähnt werden.

Da die in den Pferdeställen sich entwickelnden scharfen Dünste für die Umgebung unangenehm und nachteilig sind, so verlegt man Ställe samt Zubehör am besten in ein ganz abgesondertes Neben- oder Hintergebäude. Müssen Stallungen in direkter Verbindung mit dem Wohngebäude angelegt werden, so sind die zu fürchtenden Nachteile durch entsprechende konstruktive Vorkehrungen und durch gute Ven-tilierung hintanzuhalten. — Ausnahmsweise findet man wohl auch bei sehr beschränktem Platze die Ställe in ein Souterrain verlegt, wobei dann die Zugänglichkeit durch eine Rampe ermöglicht werden muß. —

Bei Kastenständen, wie dieselben für Reit- und Wagenpferde in der Regel angewendet werden, ist für ein Pferd

7*

Slkll

KutscherZ.

dünstung zu belästigen. Sonst ist es zweckmäßig, bedeckte Gruben anzulegen, die selbst auch ventiliert werden können, j ad 2) Wagenremisen. Eine 1 Chaise ist ohne Deichsel, die meist auf- | gerichtet werden kann, 3,o—3,5 m laug,

1,8—2,o m breit und 2,4—2,7 m hoch. Hiernach läßt sich das Raumbedürsnis für einen oder mehrere Wagen bestimmen. Natürlich ist die Remise mit ihren Thoren so zu legen, daß die Wagen bequem aus- und eingeschoben werden können.

ein Raum von 1,75—2,o m Breite und 3,5—3,75 Länge erforderlich; der Gang hinter den Pferden soll 1,5—2,o m breit sein. Die Tiefe eines Pferdestalles soll daher 5—6 m betragen. Der Raum wird 3,5—4,o m hoch gemacht und am besten überwölbt.

Das Kutscherzimmer ist am besten unmittelbar neben dem Stall; häufig kann dasselbe auch zugleich als

Fig. 177.

osWi

WaschKürhe

vrrCise

Sattel- oder Geschirrkammer dienen. — Die Futtervorräte sind am bequemsten in einem Dachraum direkt über dem Stallgebäude untergebracht. — Der Platz für den Pserdedünger ist mit Vorsicht zu wählen, da derselbe sehr scharfe Dünste entwickelt. In herrschaftlichen Häusern legt man gern einen eigenen Stallhof an, um die Wohnräume so wenig wie möglich durch Anblick und Aus

Fig. 178.

(lesch vrrTCflute r

Futtermmn

Fig. 179.

Kätscher-

Z.

l-"-Z

Pferd es td

------

Yftamer

er'

■ft

Fig. 180.

\! | G&schirrfCame:

1 Wagenremise

Pferclestdli

Holxleye

Kutscher-Z.

ad 3) Holzremisen. Größere Vorräte von Holz werden am besten in luftig angelegten Räumen aufbewahrt, die mit dem obigen Zwecken dienenden Nebengebäude vereinigt werden können. Wegen reichlichen Luftdurchzuges werden die Umfassungen von Holzremisen am besten durch

Lattenverschläge bewirkt. Die Größe des Raumes ist leicht nach der Anzahl der unterzubringenden Klafter Holz zu bemessen, indem per Klafter circa 3 cbm zu rechnen ist.

Die Fig. 177 —180 geben einige Beispiele derartiger Anlagen von kleinerer und etwas größerer Ausdehnung.

II. Teil.

Anordnung ganzer Wohnungen und ganzer Wohngebäude im allgemeinen.

Nachdem bisher die einzelnen räumlichen Bestandteile von Wohngebäuden betrachtet worden sind, soll nun übergegangen werden zur Zusammenordnung dieser einzelnen Teile zu ganzen Wohnungen und Wohngebäuden. Bei der Anlage eines Wohngebäudes sind nun zunächst im allgemeinen, ohne Rücksicht auf die spezielle Gattung der Wohnung, folgende Hauptpunkte zu berücksichtigen:

1)    der Bauplatz,

2)    die Grundform,

3)    die innere Einteilung,

4)    die Zugänglichkeit und Abschließbarkeit,

5)    die Erhellung,

6)    die Heizung,

7)    die Lüftung.

Alle diese Punkte sollen daher im nachfolgenden näher besprochen werden.

Wollte man diesen Punkt ganz im allgemeinen besprechen. so würde dies eine ziemlich weitausschauende Sache sein. Da es sich hier vorzugsweise um städtische Wohngebäude handelt, so sollen nur die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden, welche bei der Wahl eines Bauplatzes innerhalb einer Stadt in Betracht kommen.

Zunächst ist die Beschaffenheit eines Bauplatzes in rein technischer Hinsicht — der Baugrund — zu berücksichtigen, und es ist ein Platz um so besser, je weniger Schwierigkeiten sich in bezug auf die Fundierung ergeben. Ein ganz trockener Boden, der das Aufsetzen der Fundamente in beliebiger Tiefe gestattet, wird der beste sein.

I. Abschnitt.

Der Bauplatz.

Wenn es sich darum handelt, ein Wohngebäude zu errichten, so ist es zunächst die Wahl eines Bauplatzes, was die Gedanken des Bauherrn und des Architekten beschäftigt. Dieser Gegenstand ist auch wichtig genug, um die volle Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Wenn ein Haus auch im übrigen sehr zweckmäßig angelegt und eingerichtet ist, so können doch ungünstige Umstände in bezug auf Umgebung, Orientierung, Windrichtung rc. die Benutzbarkeit sehr beeinträchtigen. Es wurde daher auch schon von jeher der Wahl des Platzes für ein einzelnes Gebäude sowohl, als für die Anlage ganzer Ortschaften große Wichtigkeit beigelegt. Schon die Römer verstanden es meisterhaft, Gebäude und Städte zweckmäßig zu situieren, und es verdienen die Vorschriften, welche Vitruv in dieser Beziehung giebt, auch jetzt noch Beachtung. Später sind namentlich die meisten Klosteranlagen Beispiele schöner und zweckmäßiger Situierung von Gebäuden.

Wichtiger ist das, was in gesundheitlicher Hinsicht zu beachten ist. Da ist vor allem ein trockener, möglichst hoch über dem Grundwasser liegender Boden vorzuziehen. Bekanntlich können namentlich die mannigfaltigen Verwesungsprozesse, welche in dem Boden vor sich gehen, durch Übergang der Verwesungsprodukte in die Luft in gesundheitlicher Hinsicht schädlich werden. Da hierzu die Gegenwart von Feuchtigkeit notwendig ist, so wird ein trockener Boden auch in dieser Beziehung einen großen Vorzug haben. Besonders begünstigt werden die Fäulnisprozesse, wenn ein Boden abwechselnd trocken und feucht ist, wie es da der Fall ist, wo das Grundwasser periodischen Schwankungen unterliegt. Es wird sich in dieser Beziehung ein Nachteil um so weniger geltend machen, je höher ein Haus über dem höchsten Stande des Grundwassers liegt. — Dann ist es sehr wichtig, ob auf einem Bauplatze eine zweckmäßige Orientierung des Gebäudes möglich ist, d. h. ob man allen Räumen die für ihre spezielle Bestimmung beste Lage gegenüber den Weltgegenden geben kann. Im allgemeinen ist zu wünschen, daß die wichtigeren Wohnräume nach Süden und Osten, untergeordnete Räume nach Westen, Küche, Speisekammer, Abort rc. nach Norden zu liegen kommen. Diese Orientierung wird am leichtesten zu erreichen sein, wenn das Haus ringsum freigestellt werden kann. Sowohl für die Orientierung, als für die Licht-

Zuführung in das Innere werden sich um so mehr Schwierig- werden, weil dieselbe für die äußere Gestaltung sehr wich-leiten ergeben, je mehr ein Platz bei beschränkter Größe tig ist. von Nachbarhäusern umgeben und eingeengt ist. — Außerdem ist auch wohl zu beachten, ob nicht Geschäfte, Anstalten, j in engem Zusammenhange stehen mit der Grundform der Fabriken rc. in der Nähe sind, welche unangenehme und Wohnungsbestandteile. Oben wurde in dieser Beziehung schädliche Gase, Ruß rc. entwickeln. Insbesondere sind gezeigt, daß die rechteckige Grundform für fast alle wohn-chemische Fabriken aller Art, Gasanstalten, Bahnhöfe, Schlöte lichen Zwecke die geeignetste ist. Schon daraus geht hervor, von Dampfkesseln rc. eine nicht angenehme Nachbarschaft, daß die rechteckige Grundform auch für ganze Wohn-Solche Anstalten machen sich namentlich dann unangenehm gebäude die zweckmäßigste sein wird; denn es leuchtet ein, bemerkbar, wenn sie in bezug auf ein Haus nach der Rich- daß sich rechteckige Einzelräume von verschiedener Größe ckung hin liegen, wo die herrschenden Winde herkommen.    am besten in einer ähnlichen Hauptform werden unter»

Die Grundform der Wohngebäude wird nun zunächst

Außerdem ist dann auch in anderer Beziehung die    bringen lassen. In der Tat ist daher auch das Rechteck

Einzelne Architekten wollten schon den Gebäuden immer eine quadratische Grundform gegeben wissen, weil die Länge der Umfassungswände hier bei gleichem Flächeninhalt im Minimum ist. Es ist auch bei kleineren Gebäuden von 15 —18 m Seitenlänge die quadratische Grundform ohne Zweifel zweckmäßig und häufig empfehlenswert. Allein, wenn man immer eine quadratische Grundform anstreben wollte, so würde man sich beim Entwerfen doch zu sehr die Hände binden, und bei größeren Gebäuden würden sich in anderer Beziehung, namentlich in bezug auf die Lichtzuführung, so viele Schwierigkeiten ergeben, daß dem gegenüber eine geringe Ersparnis an Mauerwerk nicht in Betracht kommen kann.

Ein Baumeister hat, was übrigens hier nur aus Kuriosum angeführt werden soll, auch schon die polygonale Grundform als besonders vorteilhaft empfohlen. Taf. 12, Fig. 1 und 2 geben zwei derartige Beispiele. Allein die Unzweckmäßigkeit solcher Formen für die innere Einrichtung von Wohngebäuden ist so in die Augen fallend, daß eine weitere Erörterung wohl überflüssig sein dürfte.

Lage eines Bauplatzes gegenüber der betreffenden Stadt zu von jeher die gebräuchlichste Grundform für Wohngebäude beachten. Im allgemeinen pflegen Wohnungen, welche nicht blos, sondern auch für Gebäude zu anderen Zwecken nicht direkt an den geräuschvollen und lärmenden Mittel- gewesen, punkten des Verkehrs liegen, vorgezogen zu werden. Doch sollen die Wohnungen auch nicht zu entfernt von denjenigen Orten und Anstalten sein, mit welchen eine Familie den meisten Verkehr hat; so wird immer Wert darauf gelegt, nicht zu entfernt von Märkten, Schulen, Kirchen, Bahnhöfen,

Theatern rc. zu wohnen. Stets wird es angenehm sein, in einem nicht zu dicht bebauten Stadtteil zu wohnen, wo das Auge den Anblick des Grünen nicht ganz entbehrt und wo Licht und Luft in reichlichem Maße Zutritt haben.

In der neueren Zeit, wo man bestrebt ist, durch Omnibusverbindungen, Pferdebahnen rc. den Verkehr der inneren Stadt mit den an der Peripherie liegenden Teilen zu erleichtern, kann man sich häufiger die Vorteile einer angenehmeren und gesunderen Lage zum Wohnen verschaffen, ohne an Bequemlichkeit zu viel einzubüßen.

II. Abschnitt.

Die Grundform.

Andere Architekten wollen, daß bei einem Entwurf,

form eine vielgestaltige und unregelmäßige Figur ergiebt,

Unter der Grundform eines Gebäudes versteht man die geometrische Figur, welche die Umfassungswände desselben umschließen. Oberstes Gesetz ist in dieser Beziehung, insbesondere auf geräumigem Platz, auf gar keine bestimmte, daß sich die Grundform auf einfache und ungezwungene Weise regelmäßige und symmetrische Grundform von vornherein aus der inneren Einteilung, aus der zweckmäßigen Form, ausgegangen werde. Es soll sich vielmehr die Grundform Größe und Aneinanderreihung der Räumlichkeiten ergeben ganz von selbst aus der bloß nach Zweckmäßigkeitsrücksichten soll, doch dürfen dabei die ästhetischen Anforderungen an zu bestimmenden Aneinanderreihung der Einzelräume er» die äußere Gestaltung des Gebäudes nicht außer acht ge- geben. Es wird als erwünscht bezeichnet, wenn die Grundlassen werden.

In vielen, ja in Städten in den meisten Fällen, ist ! um so auch bei der äußeren Erscheinung eine größere die Grundform schon durch die Form des Bauplatzes in Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit zu erzielen. Verfechter den Hauptzügen gegeben. Es ist dieses bei allen beschränkteren, dieses Verfahrens sind namentlich diejenigen Architekten, sogen, eingebauten Plätzen der Fall, wo ein Neubau sich welche mehr dem mittelalterlichen Kunstprinzip huldigen, meist unmittelbar an die Nachbarhäuser anzuschließen hat. und welche auf diese Weise die malerischen Gestaltungen In anderen Fällen dagegen, bei größeren Plätzen, wo ein mittelalterlicher Bauwerke erreichen wollen. Hierbei wäre Haus vielleicht allseitig frei gestellt werden kann, muß bei jedoch ohne Zweifel dem sogenannten „Malerischen", das einem Entwurf auch der Grundform Beachtung geschenkt vorwiegend auf einer gewissen Mannigfaltigkeit und Un-

Unter der inneren Einteilung oder der Grundrißanlage versteht man entweder die Zerlegung eines. zu Gebote stehenden begrenzten Raumes in einzelne kleinere, verschiedenen Zwecken dienende Lokalitäten, oder aber die Aneinanderreihung oder Gruppierung einer bestimmten Anzahl von Räumen zu einem architektonischen Ganzen. Die erstere Aufgabe ergießt sich, wenn die Grundform des Gebäudes durch die Natur des Platzes in der Hauptsache schon gegeben ist. Der zweite Fall tritt ein, wenn das Gebäude auf unbeschränktem Platze anzulegen ist, so daß die Grundform sich erst aus der Grundrißanordnung ergießt. Im allgemeinen ist die Aufgabe um so leichter zu lösen, je weniger Schwierigkeit der Platz durch seine Dimension, durch seine Form und durch die nächste Umgebung veranlaßt.

symmetrie in Grundform und Aufbau beruht, eine zu weitgehende und vorherrschende Bedeutung für die Baukunst beigelegt. Das malerische Element ist da an seinem Platze, wo ein Bauwerk sich den Schöpfungen der Natur einzuordnen hat; wo dasselbe, rings umgeben vom freien Walten der Naturkräfte, nicht durch seine streng gesetzmäßigen und allzu regelmäßigen Formen die Harmonie mit seiner Umgebung stören soll. Dieser Fall kommt meist bei Landhäusern vor, die deshalb ja auch in der Regel ganz zweckmäßig mehr mit Rücksicht auf eine malerische und mannigfaltige äußere Erscheinung entworfen werden. Wo jedoch die Bauwerke, wie es in Städten der Fall ist, das Hervorragendste und Charakteristischste einer Örtlichkeit sind, oder wo das Bauwerk durch seine Ausdehnung eine selbstständige Bedeutung in Anspruch nehmen kann, da dürfen auch die speziellen ästhetischen Gesetze für baukünstlerisches Schaffen, vor allem die Regeln der Symmetrie und Eu-rythmie nicht außer acht gelassen werden.

Es darf daher beim Entwurf eines Gebäudes, wenn dessen Grundform nicht durch örtliche Verhältnisse gegeben ist, weder an einer im voraus angenommenen, bestimmten Grundform eigensinnig festgehalten werden, noch darf die Aneinanderreihung der Räume ohne alle Rücksicht auf Hauptform der äußeren Erscheinung geschehen. Es muß vielmehr immer der doppelte Zweck im Auge behalten werden, einmal die Anordnung der Räume mit aller Rücksicht aus Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit zu treffen, und zugleich auch dem Gebäude eine den ästhetischen Anforderungen entsprechende Grundform und Hauptgestalt zu geben. Je mehr beide Zwecke gleichzeitig erreicht werden, desto gelungener wird die Lösung einer speziellen Ausgabe sein. Allerdings wird die Erreichung dieses doppelten Zweckes schwieriger sein, als wenn man die äußere Erscheinung gleichsam dem Zufall überläßt und beim Grundriß darauf gar keine Rücksicht nimmt. Einiges Weitere in dieser Beziehung soll noch bei der „inneren Einteilung" zur Sprache kommen.—

Selbstverständlich kann nicht davon die Rede sein, immer eine einfach rechteckige Grundform festhalten zu wollen. Schon bei kleinen Gebäuden werden Rücksichten aus die zweckmäßige Raumbeschaffenheit oder auf gute Verhältnisse des Äußeren dazu führen, von jener einfachsten Grundform abzuweichen. Noch mehr wird dies bei Gebäuden von größerer Ausdehnung der Fall sein. Durch Anordnung von Vor- und Rücksprüngen, durch rechteckige, halbrunde, polygonale Vorbauten, durch Aneinanderreihung mehrerer Rechtecke von verschiedenen Dimensionen, dann durch Anordnung von Flügeln oder ganz umschlossenen Höfen kann eine große Mannigfaltigkeit von Grundformen geschaffen werden. Sache des Architekten ist in speziellen Fällen, diejenige Grundform zu wählen, welche die zweckmäßigste innere Einteilung und zugleich eine befriedigende äußere Gestaltung erreichen läßt.

Taf. 11 giebt eine Reihe der gebräuchlichsten Grundformen für freistehende und eingebaute Wohngebäude. Die genauen Verhältnisse der einzelnen Teile zu einander hängen von der speziellen Aufgabe ab und müssen hiernach modifiziert werden. — Taf. 12 giebt noch einige Beispiele abnormer Grundformen. Die barockste Idee zeigt Fig. 3, die Kraft's „Architecture civile“ entnommen ist. Hier ist der Horizontalschnitt einer riesigen dorischen Säule als Grundform für ein Wohnhaus gewählt, was sowohl für die innere Zweckmäßigkeit als auch für die äußere Erscheinung nicht wohl ungünstiger und unpassender sein könnte! — Wie durch willkürlich gewählte Grundformen die innere Einteilung und die Gewinnung zweckmäßiger Räume ganz unnötig erschwert werden kann, zeigt Fig. 4. — Eine Verirrung nach entgegengesetzter Seite stellt Fig. 5 dar. Hier sind die Räume ganz willkürlich, ohne Beachtung irgend einer Gesetzmäßigkeit oder inneren Schönheit aneinandergereiht, wobei dann selbstverständlich eine sonderbare Grundform entstehen muß. Wenn das Gebäude auch ein Landhaus ist, wobei das Malerische mit Recht mehr zur Geltung kommen darf, so müssen doch immer vernünftige Gründe erkennbar sein, warum die Räume gerade so und nicht anders aneinandergereiht sind.

III. Abschnitt.

Innere Einteilung.

Schon bei der Grundrißanlage müssen die drei Hauptanforderungen, die beim Bauen in Betracht kommen, im Auge behalten werden, nämlich die Solidität, die Zweckmäßigkeit und die Schönheit.

Die Solidität eines Gebäudes hängt nun allerdings zunächst und hauptsächlich von der Stärke der Mauern und von einer guten Konstruktion aller Teile ab, allein es ist doch auch bei der Art der inneren Einteilung einiges hierauf Bezügliche zu beachten. So soll man es vermeiden, daß

Diese ästhetischen Anforderungen an eine Grundrißgestaltung werden am meisten gefördert durch die Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit in der Verteilung und Aneinanderreihung der einzelnen Räume. Eine regelmäßige Anlage ist eine solche, wobei sich möglichst viele Achsen oder gemeinschaftliche Mittellinien ergeben, sowohl für die Gesamtanlage als für einzelne aufeinander folgende Räume, Thüren und Fenster. Besser als weitere Erklärung zeigt ein Blick aus einige Grundrisse von Palladio (Taf. 13), was man unter einem regelmäßigen Grundriß versteht.

an einzelnen Stellen des Grundrisses sich zu große Mauermassen anhäufen, weil dadurch eine ungleichmäßige Belastung des Untergrundes und ein ungleichmäßiges Sitzen des Mauerwerks veranlaßt wird. — Dann muß im Interesse der Solidität und der leichteren Ausführung darnach getrachtet werden, daß die Scheidemauern in den einzelnen Etagen direkt aufeinander treffen, weil sich so die einfachste und solideste Konstruktion ergiebt. Es kann daher die innere Einteilung der einzelnen Etagen nicht unabhängig von einander getroffen werden, sondern es bedingt die eine die andere in der Weise, daß möglichst Wand auf Wand trifft. — Außerdem ist es für eine solide Verspannung der Umfassungswände, für die einfache und zweckmäßige Anlage der Etagengebälke und für eine in mehrfacher Hinsicht erleichterte Ausführung zweckmäßig, wenn möglichst viele Längen-und Quer - Scheidemauern von einer Umfassungswand zur anderen ganz gerade und rechtwinkelig sich durchkreuzend durchgehen. Natürlich darf dabei die zweckmäßige Raum-verteilung nicht beeinträchtigt werden. Oft können jedoch durch unbedeutende Verrückungen der Wände obige Vorteile erreicht werden, ohne einen Nachteil für die innere Einteilung herbeizuführen.

In bezug auf die Zweckmäßigkeit der Grundrißanlage ist darnach zu trachten, daß alle Räume, welche ein Haus oder eine Wohnung in einem speziellen Falle zu enthalten hat, in Hinsicht ihrer Größe, Orientierung, Lage und Verbindungen die im ersten Teil gestellten Anforderungen erfüllen. Wie dieses zu erreichen ist, darüber läßt sich im allgemeinen wenig sagen; das Studium guter Beispiele und praktische Übung muß hier das meiste thun. Immer aber muß der Baumeister sich zunächst möglichst genau über die besonderen Wünsche des Bauherrn unterrichten. Erst wenn in dieser Beziehung eine Einigung erzielt ist, d. h. wenn ein Bauprogramm festgestellt ist, kann an die Ausarbeitung des Planes gegangen werden. Es handelt sich dann darum, sowohl den allgemeinen Bedingungen der Zweckmäßigkeit, als auch den besonderen Wünschen des speziellen Bauherrn Rechnung zu tragen.

Die Schönheit der inneren Einteilung oder die ästhetischen Anforderungen an eine Grundrißanlage kommen um so mehr in Betracht, je mehr das betreffende Gebäude nicht bloß rein praktischen Zwecken dienen, sondern auch ideellen Anforderungen genügen soll. — Bei den anspruchsloseren Wohngebäuden kann die Aufgabe als gelöst gelten, wenn die Anforderungen der Solidität und Zweckmäßigkeit in erwünschter Weise erfüllt sind, wenn unschöne Formen und Verhältnisse der Räume vermieden sind und wenn aus der inneren Einteilung, der daraus sich ergebenden Stellung der Fenster rc. keine Mißstände für die äußere Gestaltung entspringen. — Bei Wohngebäuden höherer Gattung werden jedoch auch in dieser Beziehung weitergehende Anforderungen gestellt. Schon beim Eintritt in den Zugang, das Vestibül oder die Einfahrt, soll die Form, Größe und architektonische Gestaltung dieser Räume sofort einen günstigen Eindruck machen. Eine geräumige und bequeme, mit dem Vestibül in schöne Verbindung gebrachte Treppe soll zu den oberen Stockwerken führen. In wohl überlegter Steigerung sollen die untergeordneten Räume zu den Haupträumen führen. Alle wichtigeren Lokalitäten sollen gute räumliche Verhältnisse in bezug auf Grundform und Höhe haben; die einzelnen Wandflächen sollen eine möglichst symmetrische Verteilung der Fenster und Thüren zeigen, um so die innere Ausstattung und Dekoration zu erleichtern. Bei der Aneinanderreihung der Räume, der Stellung der aufeinanderfolgenden Öffnungen soll auf die Gewinnung hübscher Durchsichten und interessanter perspektivischer Bilder Rücksicht genommen werden rc.

Palladio ist nun allerdings in dieser Beziehung zu weit gegangen, indem derselbe verlangt, daß bei einem schönen Grundriß vollkommene Symmetrie in bezug auf eine'durch den Haupteingang gelegte Achse herrschen soll! Allein abgesehen davon, daß eine solche absolute Symmetrie der Raumverteilung nur bei regulären Bauplätzen erreichbar ist, so muß dieselbe auch in den meisten Fällen manche Nachteile in bezug auf die Zweckmäßigkeit im Gefolge haben. Wohl selten kommt ein absolut gleiches Raumbedürfnis in zwei Gebäudehälsten vor.

Es soll daher zwar eine gewisse Regelmäßigkeit und annähernde Symmetrie der Raumverteilung, keineswegs aber eine absolute Gleichheit in bezug auf eine oder mehrere Achsen erstrebt werden. Zu diesem Zweck können nun beim Entwerfen von Grundrissen verschiedene Verfahrungsweisen eingeschlagen werden.

Ein solches Verfahren gründet sich auf Regeln, die schon die Architekten der Renaissance anwendeten; das Verfahren wurde dann namentlich von Durand, Professor der Architektur an der polytechnischen Schule von Paris, zu einem ganzen System ausgebildet, und durch Wein-brenner, einem im Anfange dieses Jahrhunderts thätigen und bekannten Architekten, auch bei uns zu weiterer Verbreitung gebracht. — Zur Begründung dieses Verfahrens

Kasiurmeirfcr

Küche

Kc/ilgfximM er j

\sorzbn7n,cr\

Fes'lXb

ximmer

JFo/l 71 -

Hohn -

Zunächst empfiehlt es sich bei jedem Entwurf eine Hauptachse anzunehmen. Man versteht darunter eine Linie, welche den Bauplatz in seiner Mitte, normal zur Hauptfront durchschneidet. Diese Hauptachse wird nun benutzt, um die Hauptraumverteilung, die Stellung der inneren Wände und die davon abhängige Verteilung der

wird hervorgehoben, daß es für die Auffassung und har-monische Wirkung eines aus mannigfaltigen Teilen zusammengesetzten Ganzen günstig sei, wenn allen diesen Teilen eine gewisse Einheit zu Grunde gelegt werde. Es ist auch ziemlich außer Zweifel, daß es bei architektonischen Werken für die Harmonie der Verhältnisse im Grundriß und Aufriß von Vorteil ist, wenn allen Hauptdimcnsionen eine gewisse Einheit zu Grunde gelegt ist. Für die räumliche Ausdehnung von Wohngebäuden wird dann die Größe des Menschen (circa 2 m) als die passendste Maßeinheit bezeichnet, so daß für die Flächenbestimmung ein Quadrat von 2 m Seitenlange als Flächeneinheit oder Grundquadrat anzunehmen sei. Zum Entwerfen von Wohngebäuden,wird daher nach diesem Verfahren zunächst ein ganzes Netz von solchen Quadraten aufgezeichnet und mittels dieses Netzes dann die Raumverteilung vorgenommen. Nach Bedürfnis werden dann mehr oder weniger solcher Grundqnadrate zu einem Raum vereinigt. In der Regel werden -Kbei die Mauern auf die Trennungslinien der Grundquadrate und die Öffnungen— Thüren und Fenster—mitten zwischen denselben angeordnet werden. Wenn die Zweckmäßigkeit es erfordert, so können jedoch auch einzelne Mauern neben den Scheidelinien der Quadrate angeordnet werden. Ebenso müssen die Oeffnungen auch nicht immer in der Mitte der Quadrate stehen; nur müssen solche Abweichungen unter Berücksichtigung der Symmetrie des Ganzen geschehen. Die auf Taf. 14 u. 15 gegebenen Beispiele mögen dieses Verfahren noch deutlicher machen.

Für die Anlage freistehender Gebäude, wobei zugleich der Entwerfende sich nicht ängstlich an bestimmte Dimensionen der Räume zu halten braucht, hat obiges Verfahren mit Anwendung von Grundquadraten unläugbare Vorteile. Dasselbe erleichtert sehr eine regelmäßige symmetrische Raumverteilung. Zugleich ergiebt sich auch sofort eine gleichmäßig-symmetrische Stellung von Fenstern und Thüren, was sonst oft mancherlei nachträgliche Modifikationen der Raumverteilung notwendig macht. Alan hat beim Entwerfen gleich einen bestimmten Maßstab für die Größe der Räume, und besonders ist noch hervorzuheben, daß die Räume, welche auf diese Weise aus einer Vielheit von Grundquadraten entstehen, gewissermaßen von selbst schöne und untereinander in Harmonie stehende Grundformen erhalten.

Diesen Vorteilen stehen aber auch erhebliche Nachteile gegenüber. Zuvörderst ist nicht zu verkennen, daß das Verfahren nur zu leicht zu einer übertrieben regelmäßig schematisierenden Gestaltung des Innern und des Äußern führt, wie ein Blick aus die Entwürfe von Durand deutlich genug zeigt. Ohne Zweifel hat diese Verfahrungsweise beim Entwerfen mit dazu beigetragen, den Bauten aus dem Anfange dieses Jahrhunderts einen so nüchternen und langweiligen

Ge ul, Anlage der Wohngebäude.

Charakter aufzudrücken. Außerdem führt die verhältnismäßig große Einheit eines solchen Grundquadrates oft dazu, einzelnen Räumen Dimensionen zu geben, welche nicht bloß durch die Zweckmäßigkeit, sondern eben durch die Notwendigkeit bedingt sind, ein Vielfaches der gewählten Einheit zu sein. Je mehr zudem ein Platz in bezug auf seine Größe beschränkt oder gar in der Grundform unregelmäßig ist, und je mannigfaltiger die Raumgestaltung sein muß, desto mehr stößt das Verfahren auf Schwierigkeiten. Namentlich sind bei den meisten heutigen Wohngebäuden die Anforderungen an die Räume so mannigfaltig, daß sich dieselben nicht leicht auf die Einheit eines Grundquadrates zurückführen lassen.

Wenn daher das Verfahren sich auch in einzelnen Fällen empfiehlt, so kann von einer allgemeinen Anwendung keine Rede sein. Am ehesten ist es anwendbar bei großräumigen Anlagen, wobei dann die Grundquadrate auch noch größer als oben angegeben genommen werden können. Auf Taf. 16 ist z. B. der Grundriß einer Bauanlage dargestellt, wobei der Hauptsache nach obiges Verfahren angewendet wurde, wobei jedoch die Seite des Grundquadrates zu 3 m angenommen ist. — Mit Rücksicht auf

Fig. 181.

MagdfCarni/i- e n

Küche 1

i|| Vorximm^s

Schlafximmem '

Ö|D

7C1771771 er

Hau/jtyaxe

die zu erstrebende Regelmäßigkeit einer Anlage und die damit verknüpften praktischen und ästhetischen Vorteile, mit Rücksicht auf die Vermeidung eines nüchternen Schematismus und die Schaffung frischerer, den jedesmaligen Verhältnissen sich anpassenden Gestaltungen ist im allgemeinen folgendes Verfahren beim Entwerfen von Grundrissen zu empfehlen.

Öffnungen so vorzunehmen, daß dieselben eine symmetrische | Stellung von Thüren und Fenstern in bezug auf die Lage zu der Achse haben. Es wird dadurch von vornherein auf eine gewisse Klarheit und Regelmäßigkeit der innern Einteilung und auch auf entsprechende Gestaltung des Äußern hingearbeitet. Die möglichste Durchführung dieser Achse im Erdgeschoß in bezug auf Zugang, Vestibül,

Wandflächen günstig ist, daß sich hübsche Durchsichten durch aufeinanderfolgende Räume und Öffnungen ergeben rc.

Auf solche Weise entstehen Grundrisse, die eine klare und übersichtliche Raumverteilung zeigen und auch für die äußere Gestaltung keine Schwierigkeiten bieten. Da hier nicht ein von vornherein angenommenes, ganz gleichmäßiges Achsennetz benutzt wird, da vielmehr die außer den Hauptachsen etwa erforderlichen Nebenachsen sich aus den jedesmaligen Raumerfordernissen der speziellen Anlage ergeben, so wird eine allzuregelmäßige Gestaltung des Äußern vermieden und ein sprechenderer Ausdruck des Innern am Äußern erzielt. Wenn das Achsennetz meist zu einer ganz

Einfahrt und weiter in bezug aus Hosräume und sonst noch sich anschließende Bauteile befördert die Gewinnung hübscher, perspektivischer Durchsichten. Bei eingebauten Häusern von nicht großer Ausdehnung kann meist diese eine Hauptachse genügen (Fig. 181). x Bei größeren Gebäuden empfiehlt es sich, außer der Hauptachse noch mehrere Nebenachsen anzunehmen, die dann in gleicher Entfernung

Fig. 182.

Ouer.Uxe_

•$—

ffohnx Marner

"T

______

V*

le

Z. dSFrau

Z.d.'fierrn •----

A'ebe/i-Axc

Hairpt-Axe

Jebeh-A&r

gleichmäßigen und einförmigen Verteilung der Öffnungen führt, so wird sich durch die Anwendung bloß einzelner Achsen häufiger eine zwar symmetrische, aber mehr Abwechslung bietende Gruppierung in bezug auf die Verteilung der Öffnungen und Mauerflächen am Äußeren ergeben.

von der Hauptachse angenommen und benutzt werden, einer aufeinander folgenden Reihe von Räumen, Öffnungen rc. eine regelmäßige und symmetrische Gestaltung zu geben.

Dieses Verfahren dürfte daher die richtige Mitte halten zwischen der oben geschilderten Anwendung eines ganz regelmäßigen Achsennetzes und zwischen dem Verfahren, wonach die Grundrißanlage einzig und allein nach Zweckmäßigkeitsgründen, ohne alle Rücksicht aus symmetrische Gestaltung des Äußern, zu treffen wäre. Über das Letztere wurde oben schon gesprochen und erwähnt, daß dieses Verfahren, das vor allem eine malerische äußere Gestaltung erstrebt, da mehr an seinem Platze ist, wo das betreffende Gebäude einen mehr landhausartigen Charakter

Bei freistehenden Gebäuden empfiehlt es sich, von vornherein zwei rechtwinkelig sich durchkreuzende Achsen — eine Hauptachse und eine Querachse — anzunehmen, um sofort bei der Verteilung der Räume und Öffnungen auch auf die entsprechende Gestaltung der Seitenansichten Rücksicht zu nehmen (Fig. 182). Bei größeren Gebäuden werden dann auch in bezug auf die Querachse noch Nebenachsen Anwendung finden können.

Wenn so von vornherein schon auf eine gewisse Symmetrie in bezug auf die Raumverteilung und die äußere Erscheinung hingearbeitet ist, so wird dann auch noch bei der weiteren speziellen Ausarbeitung eines Grundrisses darauf Rücksicht genommen, daß die einzelnen Räume, namentlich die wichtigeren, gute Hauptformcn haben, daß die hat. Es mag hier nur noch darauf hingewiesen werden,

daß eine wirklich schöne und befriedigende, malerische äußere möglichst ausgenutzt werden muß, erlangen die Architekten Erscheinung durch bloße Unsymmetrie nur selten erreicht mehr Übung in Lösung solcher Aufgaben, wird. Unzweifelhaft bedarf es größerer Geschicklichkeit, eine unsymmetrische Anlage äußerlich ganz befriedigend, mit ! Aufgaben in Betracht kommen, dürften folgende sein. Zu-Rücksicht auf alle Standpunkte zu gestalten, als eine regelmäßige. Die Regeln der Symmetrie sind eben einfach und jedermann einleuchtend; diejenigen der Eurythmie und des architektonischen Gleichgewichts dagegen sind zusammengesetzter Art und es erfordert ihre Anwendung ein feines Gefühl und ein gebildetes Auge, was in der Regel erst durch Studium und Übung erlangt wird.

Die Hauptgesichtspunkte, welche bei Lösung solcher

Fig. 183.

Musterhafte Beispiele schöner Grundrißanordnungen bieten die italienischen Häuser und Paläste aus der Zeit der Hochrenaissance. Die Prinzipien, nach denen diese Anlagen entworfen sind, verdienen das aufmerksame Studium jedes Architekten. Namentlich die Anordnung der Vestibüle, der Treppenhäuser, der Höfe, die Art und Weise, wie fast immer auf die Gewinnung interessanter Ein- und Durchblicke hingearbeitet ist, die schöne Gestaltung der Einzelräume rc. sind besonderer Beachtung wert. Einige wenige Beispiele giebt die Taf. 7. Auf der Taf. 18 und 19 finden sich auch einige Beispiele schön angeordneter Grundrisse aus Brüssel.

Die Hindernisse, welche sich einer schönen und zweckmäßigen Grundrißanlage entgegenstellen, hängen besonders von der mehr oder weniger günstigen Beschaffenheit des Bauplatzes ab. Die geringsten Schwierigkeiten bieten unbeschränkte Plätze, worauf ein Gebäude mit beliebiger Grundform, nach allen Seiten freistehend errichtet werden kann. Erschwert wird eine zweckmäßige Anordnung schon bedeutend, wenn ein Platz in seiner Größe genau bestimmt ist und wenn zugleich das Licht nur von einzelnen Seiten Zutritt hat, wie es bei sog. eingebauten Plätzen der Fall ist. Noch schwieriger wird die Aufgabe, wenn es sich darum handelt, auf einem Platz von beschränkter Größe j und unregel mäßiger Form einen Grundriß zu entwerfen, der den Anforderungen sowohl der Zweckmäßigkeit als auch der Schönheit entspricht. Die Lösung solcher Aufgaben ist vorzugsweise Sache der praktischen Übung. Da eben die jedesmaligen Verhältnisse allzu verschieden sind, so läßt sich im allgemeinen nur sehr wenig über das hier einzuhaltende Verfahren sagen. Das Studium guter Beispiele und fleißige Übung müssen hier dem angehenden Architekten empfohlen werden.

Fig. 184.

Fig. 185.

Gerade in dieser Beziehung hat Weinbrenner infolge besonderer Verhältnisse eine hervorragende Fertigkeit besessen. Seine besonders herausgegebenen Grundrisse verdienen daher gerade nach dieser Richtung besondere Beachtung. Taf. 20 giebt einige dahin gehörige Beispiele. Namentlich in den großen Städten, wo die Form der Plätze sehr verschiedenartig ist und wo ein gegebener Platz

nächst muß auch hier darnach gestrebt werden, vor allem den Haupträumen eine entsprechende Größe, Grundform und Lage zu geben und auch den Anforderungen in bezug aus Schönheit und Regelmäßigkeit thunlichst zu genügen. Die Hauptregel für die innere Einteilung, d. h. für die Anordnung der Längs- und Querscheidemauern im Innern,

Fig- 187.

Fig- 188.

Fig- 190.

ergießt sich aus der Absicht, möglichst viele rechteckige Räume, wie sie für das praktische Bedürfnis am zweckmäßigsten sind, zu gewinnen. Innerhalb einer beliebigen Grundfigur wird man aber immer ein Maximum rechteckiger Räume erhalten, wenn man die Längsscheidemauern parallel den äußeren Umfassungen und die Querscheidewände normal auf dieselben anordnet. Diese Hauptdisposition der Längs- und Querscheidewände ist daher auch die allgemein übliche, wie ein Blick auf die Beispiele der Taf. 20—22 und der Fig. 183—185 zeigt. Im allgemeinen bleiben hierbei nur an den Ecken unregelmäßige Figuren übrig und es handelt sich dann bei der

Fig. 186.

solche regelmäßige Grundform — eine runde, oblonge, polygonale oder zusammengesetzte — auszusuchen, welche sich der gegebenen Form am besten anschließt (Fig. 190—193). Dabei ist zu beachten, daß nicht viel Raum verloren geht und daß nicht an einzelnen Stellen zu große Mauermassen sich ergeben. Hauptsächlich aber ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß die gewonnenen Formen auch zu wohnlichen Zwecken praktisch benutzbar bleiben, daß namentlich die Unterbringung der Einrichtungsgegenstände keine besonderen Schwierigkeiten bietet. Ein Spielen mit zusammengesetzten, künstlich ineinander geschobenen, vielgestaltigen Figuren muß dabei vermieden werden. Wenn auch auf solche Weise

Fig. 189.

Esszimmer

h¹

■ For-pl

Salon

Salon

£E

Fig. 191.

Fig. 192.

Fig. 193.

Mp

manchmal scheinbar eine bessere Ausnutzung des Platzes und ein pikanteres Ansehen des Grundrisses erreicht wird, so gehen diese Vorteile doch meist wieder verloren durch die geringere praktische Benutzbarkeit zusammengesetzter Grundformen.

Eine Vergleichung der hier gemachten Bemerkungen mit den auf den Taf. 20—22 gegebenen Beispielen wird die Sache deutlichex machen, als es durch eingehendere Besprechung möglich wäre.

weiteren Grundrißausbildung darum, diese irregulären Formen in regelmäßige Figuren umzuwandeln oder ihnen eine solche Benutzung zuzuweisen, bei der eine unregelmäßige Gestaltung weniger ins Gewicht fällt.

IV. Abschnitt.

Zugänglichkeit und Abschließlmrkeit.

Weichen die Winkel der betreffenden Figur nicht viel von dem rechten ab, so kann oft schon durch eine ungleich dicke Mauer eine regelmäßige, rechteckige Grundform gewonnen werden (Fig. 186). Häufig ist es vorteilhaft, die Hauptfigur dadurch regelmäßig zu gestalten, daß man kleine Ecken, Winkel rc. von beliebiger Form abschneidet, die dann oft nützlich zur Anlage von Wandschränken, zu Garderoben,

Kabinetten rc. benutzt werden können (Fig. 187—189). —

Für die Zweckmäßigkeit eines Wohngebäudes ist es

Ist die Unregelmäßigkeit bedeutender und sind namentlich mehrere Winkel der Figur keine rechte, so hat man eine \ von besonderer Wichtigkeit, dafür zu sorgen, daß sowohl

das ganze Haus, als auch die einzelnen Wohnungsabtei-lungen in demselben und die Einzelräume der betreffenden Wohnungen in passender Weise zugänglich und abschließbar-gemacht werden. Es geschieht dies durch die Thüren, Maueröffnungen mit entsprechenden Berschlußvorrichtungen, die in den Umfassungswänden des Hauses und der einzelnen Räume angeordnet sind. Die Lage, Große und spezielle Beschaffenheit der Thüren hängen zunächst ab von dem Zweck, den dieselben haben; je nachdem sie als Zugang für das ganze Haus, für eine einzelne Wohnung oder bloß für einzelne Räume dienen, unterscheidet man 1) Hausthüren, 2) Wohnungsthüren und 3) Zimmerthüren.

ad 1) Hausthüren. Beim Entwurf eines Hauses muß vor allem die zweckmäßige Lage des Hauptcinganges, der Hausthür ins Auge gefaßt werden, weil die innere Einteilung dadurch wesentlich bedingt wird. Die Zugänge als Jnnenräume wurden schon oben besprochen; hier soll nur einiges über die Hausthür selbst, ihre Situierung, Größe rc. beigefügt werden.

Bei eingebauten Häusern hat man in bezug auf die Lage der Hausthüren wenig Wahl; sie muß eben auf der Straßenfronte angelegt werden. Es ergießt sich nur die Frage, ob dieselbe in der Mitte der Fronte oder an einem Ende gegen das Nachbarhaus hin angelegt werden soll. Ohne Zweifel ist es nun am regelrechtesten, wenn die Hausthür in der Mitte der Straßenfronte liegt; sie bezeichnet dann die Hauptachse und kann architektonisch hervorgehoben werden, ohne das Gleichgewicht der Fassade zu stören. Es ist dann auch leicht eine hübsche Aufeinanderfolge von Zugang, Vestibül, Treppenhaus und Hosanlagen zu erreichen. Bei Wohngebäuden würde jedoch nicht selten die Lage des Haupteinganges in der Mitte für die zweckmäßige innere Einteilung sehr nachteilig sein und es muß dann die Hausthür auf die Seite, in der Regel an das eine Ende der Fronte gerückt werden. In den meisten Fällen hat die dadurch herbeigeführte Abweichung von der strengen Symmetrie gerade bei Wohngebäuden keinen erheblichen Nachteil, oder aber cs kann durch architektonische Mittel ein Gleichgewicht hergestellt werden.

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Hausthür in die Mitte gelegt wird:

a)    Bei großen Fronten, wo auch die Lage der Haupttreppe in der Mitte oder in der Nähe der Mitte erwünscht ist und wo zugleich geräumige Vestibüle, Hofräume rc. mit Durchsichten gewonnen werden sollen.

b)    Bei kleineren Gebäuden dann, wenn die beiden Hälften des Erdgeschosses, die durch Zugang und Treppenhaus getrennt sind, noch so groß bleiben, daß sie entweder zu kleineren Wohnungen oder zu anderen speziellen Zwecken, Läden, Geschästslokalen rc. abgesondert benutzt werden können.

Auf die Seite gerückt, meist an das Ende der Straßenfronte, wird die Hausthür:

a)    Wenn die Räume des Erdgeschosses einen ungetrennten Zusammenhang behalten sollen, wie es z. B. notwendig ist, wenn das ganze Erdgeschoß zu einer Wohnung benutzt wird.

b)    Wenn die Räume des Erdgeschosses durch die Trennung in zwei Hälften so klein würden, daß sie zu keinem speziellen praktischen Zweck benutzbar blieben.

Bei freistehenden Häusern ist auch die Lage der Hausthür am wenigsten beschränkt; dieselbe kann hier auf jeder der vier Fronten angelegt werden.

Bei größeren Häusern ist es auch da am regelrechtesten und mit Rücksicht auf die innere und äußere Gestaltung empfehlenswert, den Haupteingang in der Mitte der Hauptfronte anzuordnen.

Bei kleineren Wohngebäuden ist es in der Regel zweckmäßiger, die Hausthür auf einer Seitensronte anzulegen, weil dann am wenigsten Raum für den Zugang verloren geht und die Räume des Erdgeschosses in ihrem Zusammenhang nicht gestört werden.

Nicht selten wird bei freistehenden Häusern der Eingang auch aus die Rückseite verlegt; allein es muß dies dann doch durch besondere Umstände motiviert sein, da man in diesem Falle von der Straße aus um das Haus herumgehen muß, um zur Hausthür zu gelangen. Am häufigsten findet sich diese Anordnung bei Miethäusern, wo dann der Eingang direkt in das Stiegenhaus führt und dadurch jeder Raumverlust für den Zugang vermieden wird.

Hausthüren werden in der Regel zweiflügelig angeordnet und erhalten dann eine Weite von 1,5—1,8 m; einflügelige Hausthüren sollen mindestens 1,2 m weit sein. Einfahrtsthore erhalten eine Weite von 2,25—3,o m. Die Höhe der Thüren und Thore richtet sich meist nach ästhetischen Rücksichten, die fast immer eine größere Höhe bedingen, als es sonst notwendig wäre. Übrigens enthalten auch die meisten baupolizeilichen Vorschriften in Städten Angaben über die Weite und Höhe von Zugängen und Zufahrten, unter welche nicht herabgegangen werden darf.

ad 2) Wohnungsthüren. In dieser Beziehung ist als Grundsatz festzuhalten, daß von mehreren Wohnungen, die in einem Hause oder in einer Etage sich befinden, jede einzelne durch eine einzige Thür, die Wohnungsthür, zugänglich und abschließbar sein soll. Die Vorteile dieser jetzt ja auch bei Miethäusern allgemein üblichen Anordnungsweise sind so einleuchtend, daß es wohl keiner näheren Erörterung bedarf. Es soll nur hervorgehoben werden die Sicherheit, welche durch diese einzige, in der Regel verschlossene Thür gewonnen wird; die Bequemlichkeit dieses Wohnungsverschlusses; die Annehmlichkeit, daß das Innere der Wohnung vor der Neugier der auf der Treppe Ver-

kehrenden gesichert ist; daß Lärm, Dünste, Gerüche ic. sich Bestimmung der Räume muß darüber entscheiden, ob die-weniger leicht aus einer Wohnung in die andere verbreiten selben direkte Zugänge erhalten müssen, oder auch indirekt

können.

Diese Möglichkeit, jede Wohnung durch eine Thür zugänglich zu machen, muß namentlich bei der Lage und Gestaltung des Sfiegenhauses beachtet werden. Vor den Wohnungsthüren muß ein Podest vorhanden sein, von dem aus ein, zwei oder unter Umständen auch mehrere Wohnungseingänge betreten werden können (Fig. 194—198). Ist es nicht möglich, von einer Treppe aus alle in einer Etage anzuordnenden Wohnungsabteilungen in einfacher Weise zugänglich zu machen, so müssen mehrere Stiegenhäuser angelegt werden.

zugänglich sein können.

Direkte Zugänge sollen alle diejenigen Räume Haben, in welchen auch Personen, die nicht zur Familie gehören, Zutritt haben, oder bei welchen täglich Dinge aus- und eingetragen werden, die ein Passieren anderer Räume als unpassend und unangenehm erscheinen lassen. Indirekt zugänglich können diejenigen Räume sein, die bloß für Hausangehörige bestimmt sind und bei denen ein häufiges Aus- und Einschaffen von häuslichen oder hauswirtschaftlichen Dingen nicht stattfindet.

Fig. 194.

Fig. 195.

Fig. 196.

Im allgemeinen kann zwar angenommen werden, daß eine Anlage um so besser benutzbar ist, je ,    mehr Räume direkte Zugänge haben. Letztere

I gestatten eben eine ganz beliebige Benutzung

8______ eines Raumes. Doch ist dabei auch immer

Gamy j !

Gany

Gany

ffohn.I.

Hohn. ff.

Fig. 197.

Fig. 198.

i!

Gany

WoTin.I.

Wohn. II.

ad 3) Zimmmerthüren. Selbstverständlich muß jeder Raum innerhalb einer Wohnung wenigstens einen Zugang oder eine Thür haben. Meist haben jedoch alle größeren Räume mehrere Thüren, um einerseits den Zutritt von den Kommunikationsräumen aus zu ermöglichen und anderseits die Verbindung mit anstoßenden Wohn-räumen herzustellen. Die Anordnung der Zugänge zu allen Einzelräumen einer Wohnung und die Herstellung zweckmäßiger Verbindungen untereinander ist beim Entwerfen von Grundrissen von besonderer Wichtigkeit, indem die Zweckmäßigkeit und Benutzbarkeit einer Wohnung vielfach davon abhängt.

Man unterscheidet zunächst direkte und indirekte Zugänge zu den Räumen. Ein Wohnraum hat einen direkten Zugang, wenn man unmittelbar von einem Kommunikationsraume in denselben gelangt; wenn also eine Thür direkt auf einen Gang, Vorplatz oder Vorzimmer rc. führt. — Der Zugang ist ein indirekter, wenn man einen Raum von dem Gange rc. aus nicht direkt betreten kann, sondern wenn man erst eine andere nutzbare Lokalität passieren muß, ehe man zu jenem Raume gelangt. Die

: > ₆,anff zu beachten, daß durch die Anordnung direkter Zugänge nicht zu viel Raum für Kommunikationsräume verloren geht und daß durch diese nicht etwa Räume auseinandergerissen werden, deren unmittelbare Verbindung bequemer ist. Die Kommunikationsräume sind bloß notwendige Übel, der auf dieselben verwendete Raum geht für die praktische Benutzung meist verloren. Es muß daher das Streben immer dahin gehen, die entsprechende Zugänglichkeit zu erreichen mit dem geringsten Raumaufwand an Gängen, Vorplätzen ic. Notwendig sind direkte Zugänge für Empfangzimmer, Wohnzimmer, Speisezimmer, Zimmer des Herrn, einen Teil der Schlafzimmer, Gastzimmer, Küche rc. Indirekt zugänglich können sein: ein Teil der Schlafzimmer, Boudoirs, Toilettekabinctte, Bibliotheken, Garderoben, Speisekammern, Dienstbotenzimmer rc. Die Erreichung der angeführten Zwecke beruht vorzugsweise auf dem Studium guter Beispiele und praktischer Übung; hier soll nicht weiter darauf eingegangen werden.

Was die Größe der Zimmerthüren betrifft, so ist für dieselbe von Einfluß die Möglichkeit, die größeren Ein-richtungsgegeustände ohne Schwierigkeit aus- und einschaffen, bequem aus- und eingehen und von einem Raume in den andern sehen zu können. Anderseits ist zu berücksichtigen, daß durch zu große Thüren benutzbare Wandfläche unnötig weggenommen würde. Einflügelige Zimmerthüren an Wohn-räumen erhalten eine Lichtwcite von 0,9o bis l,o m (Fig. 199); Kammerthüren, Abortthüren, überhaupt Thüren an solchen Räumen, in denen keine größeren Möbel aus- und einzuschaffen sind, können 0,75 bis 0,85 m weit gemacht werden (Fig. 200). Bei Räumen zu gesellschaftlichen Zwecken, wo es wünschenswert ist, daß zwei Personen miteinander die Thüre passieren können und wo auch eine bessere Einsicht von einem Raum in den andern angenehm

ist, werden Doppel- oder Flügelthüren angewendet. Die lichte Weite wird dann zu l,4o bis 1,50 m genommen (Fig. 201). Bei kleineren Räumen beschränkt man die Weite wohl auch auf l,so m, wobei aber dann die beiden Flügel ungleiche Breite, der eine 0,eo m, der andere 0,?o m erhalten müssen, damit der breitere Flügel gewöhnlich als Durchgang benutzt werden kann (Fig. 202).

gesetzt werden, wenn auf beiden Seiten noch Wandflächen von genügender Größe (2—2,5 m) übrig bleiben, um größere Möbel stellen zu können. Wie schon oben bei Besprechung der Zimmerdimensionen im allgemeinen gezeigt wurde, muß dann die Tiefe der Räume 5,5—6,o m betragen. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, diese Verbindungsthüren mit den Nachbarräumen aus der Mitte

Big. 199.

Big. 200.

Big. 20i.

Fig. 202.

—0,80—

Da die aufstehenden Flügel bei gesellschaftlichen Vereinigungen oft den Raum beschränken, so wendet man in neuerer Zeit nicht selten sog. Schiebethüren an, die in einen in der Wand angeordneten Hohlraum sich schieben lassen und so in keiner Weise hinderlich sein können (Fig. 203). Selbstverständlich müssen diese Schiebethüren in zu rücken, um auf einer Seite eine größere Wandfläche zu gewinnen. Es fragt sich dann nur, ob man die Thür mehr gegen die Fensterwand oder gegen die Rückwand stellen soll. Beides hat seine Vorteile und Nachteile und wird in speziellen Fällen von der beabsichtigten Art der Möblierung und der Art der Kommunikation der Räume untereinander

Fig. 203.

Rollen hängen, die eine leichte Bewegung ermöglichen. Solche Schiebethüren werden dann nicht selten weiter gemacht, als Flügelthüren, um eine bessere Übersicht der betr. Räume zu gewinnen.

Außer den Dimensionen ist dann auch die Stellung der Thüren von besonderer Wichtigkeit. Zu berücksichtigen ist teils das Ansehen, teils die Benutzbarkeit der Wandflächen und auch die zweckmäßige Kommunikation unter den Räumen. Im allgemeinen ist wohl die Stellung der Thüren dann am schönsten, wenn dieselben mitten auf der betreffenden Wandflüche stehen. Die Zugänge zu den Zimmern von den Kommunikationsräumen aus in der der Fensterwand gegenüberliegenden Wand werden daher in der Regel passend mitten auf dieser Wand angeordnet. Die Verbindungsthüren mit den anstoßenden Zimmern in den Querscheidemauern dürfen jedoch nur dann in die Mitte abhängen. In allen Fällen, namentlich auch bei den Schlafzimmern, ist es notwendig, die Stellung der Thüren mit Überlegung und mit Rücksicht auf die Gewinnung passender Wandflächen für die Einrichtungsgegenstände zu wählen.

Bei mehreren aufeinander folgenden Räumen wird den dieselben verbindenden Thüren passend eine gemeinschaftliche Mittellinie gegeben, um eine Durchsicht in mehreren Räumen zu gewinnen. Schön ist es, wenn auf derselben Achse auch Fenster in den Umfassungswänden angeordnet werden können. Es ergiebt sich dabei eine freundliche Durchsicht, das Licht kann sich besser verbreiten und die Lüftung der Räume ist leicht zu bewirken. Doch darf dabei die übrige zweckmäßige Raumbenutzung nicht beeinträchtigt werden.

Soll eine Thür wegen ihrer unsymmetrischen Lage, wegen Störung in bezug auf die Wanddekoration, wegen einer mit den übrigen nicht harmonierenden Größe oder aus

anderen Gründen möglichst unsichtbar gemacht werden, so wird dieselbe als sogenannte Tapetenthür hergestellt, d. h. sie wird aus glatten Brettern gefertigt, in die Ebene der Wandfläche gelegt und wie diese selbst ausgestattet — tapeziert oder angestrichen.

daher auch bei unseren Wohngebäuden darnach trachten, Helle und sonnige Räume zu gewinnen.

Außerdem kommt bei der Lichtzuführung in Wohngebäuden auch noch eine gewisse mehr ästhetische Rücksicht in Betracht, in dem es für das Aussehen eines Raumes, für die Wirkung der darin vorhandenen Gegenstände, für die Empfindung der darin sich aushaltenden Personen nicht gleichgültig ist, wie das Licht den Räumen zugeführt wird.

V. Abschnitt.

Es giebt nun im allgemeinen zwei Hauptarten der Lichtzuführung in umschlossene Räume. Je nachdem Lichtöffnungen in den seitlichen Umfassungswänden oder in der Decke angebracht sind, unterscheidet man Seitenlicht und Oberlicht. Man hat dann weiter direktes Licht, wenn die betreffende Öffnung direkt ins Freie führt, und hat indirektes Licht, wenn ein Raum das Licht nicht direkt aus dem Freien, sondern erst aus einem zweiten Raume erhält. Hierauf lassen sich folgende Arten der Erhellung unterscheiden:

Die Erhellung.

1)    direktes Seitenlicht,

2)    indirektes Seitenlicht,

3)    direktes Oberlicht,

4)    indirektes Oberlicht.

ad 1) Die Erhellung durch direktes Seitenlicht ist die bei Wohngebäuden am häufigsten angewendete und auch zweckmäßigste Art der Beleuchtung. Die Lichtöffnungen bei Wohnräumen dienen eben nicht bloß zum Lichteinlassen, sondern auch zum Hinaussehen, und dieses ist nur dann möglich, wenn die Öffnung in der Umfassungswand direkt ins Freie führt. Auch die Lüftung ist durch diese Öffnungen am leichtesten zu bewirken. Die mehr oder weniger gute Erhellung hängt nun hauptsächlich von der Größe der Lichtöffnung ab. Im allgemeinen kann man bei direktem Seitenlicht annehmen, daß ein Wohnraum genügende Beleuchtung hat, wenn die Fläche der Lichtöffnungen Vs—¹h> durchschnittlich '/₆ der Grundfläche des betreffenden Raumes beträgt. Ob man besser eine größere oder etwas kleinere Lichtfläche wählt, hängt von der speziellen Bestimmung des Raumes und von anderen besonderen Umständen an. In dieser Beziehung erfordern Salons, in denen in der Regel Bilder und andere Gegenstände der Ausstattung vorhanden sind, die deutlich gesehen werden sollen, eine bessere Beleuchtung als andere Räume bedürfen. Wohnzimmer sollen heller sein als Schlafzimmer, wo eine gedämpfte Beleuchtung sogar angenehm ist. Außerdem wird ein breiter Raum von geringer Tiefe durch die nämliche Fensterfläche besser erhellt,

Licht und Luft in hinreichender Menge und von entsprechender Beschaffenheit ist eine Hauptbedingung des Wohlbefindens und des Gedeihens aller lebenden Wesen. Von der Luft und der Lüftung soll später noch näher gesprochen und hier daher zunächst nur die Zuführung vom Licht erörtert werden. Die Möglichkeit genügender Erhellung und zweckmäßiger Beleuchtung aller Räumlichkeiten eines Wohngebäudes übt den größten Einfluß aus auf die Wahl der Grundform eines Gebäudes und auf die ganze innere Einteilung. Die Aufgabe ist leichter, wenn ein Gebäude rings um frei steht, so daß allseitig Lichtöffnungen angeordnet werden können, und gestaltet sich um so schwieriger, je mehr ein Platz eingebaut ist und je mehr derselbe in seiner ganzen Ausdehnung überbaut und ausgenutzt werden soll.

Gerade in dieser Beziehung werden von Anfängern sehr häufig Fehler gemacht, indem in bezug auf Erhellung teils zu wenig, teils aber auch zu viel geschieht.

In praktischer Hinsicht soll jeder Wohnraum so beleuchtet sein, daß man alles in demselben Befindliche deutlich genug sehen und daß man alle häuslichen Verrichtungen und sonstige Arbeiten in demselben besorgen kann, ohne durch zu geringes Licht gehindert zu fein. Das Licht ist aber auch in hygienischer und physiologischer Hinsicht von großer Bedeutung. Daß für die meisten Pflanzen Sonnenlicht und Tageshelle unentbehrlich sind, weiß man schon lange und nimmt darauf bei der Gestaltung von Räumen für Pflanzen und Blumen entsprechende Rücksicht. Weniger auffallend, aber doch deutlich genug ist der Einfluß des Lichtes aus die Thierwelt. Bei Abwesenheit des Lichtes gehen die chemischen Prozesse im Körper langsamer vor sich; Menschen und Tiere atmen des Nachts weniger Kohlensäure aus, als am Tage; Tiere, die längere Zeit im Dunkeln zugebracht haben, werden wenig erregbar und träge. Mangel an Licht wird daher auch immer von nachteiligem Einflüsse auf das Befinden des Menschen sein.

Besonders ausgesprochen ist die Wirkung des Lichtes und namentlich des direkten Sonnenlichtes auf unsere Gemüts-    als ein schmaler Raum von größerer Tiefe. Ein Raum,

stimmung. Freundlicher und erwärmender Sonnenschein    der nach Süden liegt und der das Licht aus der freien

regt die Thätigkeit des Geistes und Körpers an, stimmt i Atmosphäre erhält, wird unter gleichen Umständen mehr heiterer und bewirkt körperliches Wohlbehagen. Ander-    Licht empfangen, als ein nach Norden liegender Raum, der

seits kann sich niemand dem deprimierenden Einflüsse trüber,    nur von zerstreutem Licht erreicht wird. Bei Wohnräumen

nebeliger Herbst- oder Wintertage entziehen. Wir müssen    ist dann auch zu bedenken, daß oft durch Vorhänge, nament-

Fig. 204.

Fig. 206.

!|

IÜ3

lich solche von dunklem Stoff, der Lichteinfall sehr beeinträchtigt wird. Wenn daher auch obiges Maß einen durchschnittlichen Anhaltspunkt giebt, so sind doch auch solche speziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.

Ein Salon von ca. 36 qm Fläche müßte nach Obigem 36

durchschnittlich ^ — 6 qm Fensterfläche und daher 3 Fenster

zu 2 qm oder 2 Fenster ä 3 qm erhalten, um genügend erhellt zu sein. Ein Wohnzimmer oder Schlafzimmer von ca. 24 qm Grundfläche müßte 4—5 qm Fensterfläche oder 2 Fenster von 2—2,5 qm Größe erhalten, und zwar könnte das kleinere Maß für ein Schlafzimmer, das größere für das Wohnzimmer gewählt werden. Ein kleines Zimmer von 12—15 qm könnte 2—2,5 qm Fensterfläche erhalten, was einem gewöhnlichen Fenster entspricht.

Es ergiebt sich daraus, daß im allgemeinen kleine Zimmer mit einem Fenster, Zimmer mittlerer Größe mit zwei und größere Zimmer mit drei Fenstern genügend erhellt sein werden. Mehr Fenster anzuordnen, als zur Erhellung wirklich notwendig sind, soll möglichst vermieden werden; es müßten denn gerade wichtige Gründe der äußeren oder inneren Gestaltung dafür sprechen. Überflüssige Fenster bringen keinen Vorteil, dagegen sehr erhebliche Nachteile. Zu viele und deshalb zu nahe aneinander gerückte Fenster sind schon für die äußere Ansicht eines Hauses nicht günstig; sie erhöhen die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten; sie erschweren die Heizung und, was noch das Wichtigste ist, sie beeinträchtigen die Benutzbarkeit der Zimmer durch Verkleinerung der zur Möblierung brauchbaren Wandfläche.

Außer der Lichtmenge ist dann aber auch noch die Art und Weise wichtig, wie das Licht in den Raum einfällt, oder wie die Fenster an den Umfassungswändeu verteilt sind. Es hängt hiervon teils die Wirkung und das Aussehen der in einem Raum befindlichen Gegenstände, teils die Empfindungen der darin sich aushaltenden Personen ab. In ersterer Beziehung sind Gegenstände am besten beleuchtet, wenn das Licht nur von einer Seite auf dieselben fällt. Von mehreren Seiten einfallendes Licht läßt keine kräftigen Schatten entstehen und ruft mehrfache störende Reflexe hervor. Anderseits hat man auch in einem von mehreren Seiten erhellten Raum weniger das Gefühl, sich in einem abgeschlossenen Raum zu befinden; man fühlt sich weniger behaglich darin, als wenn das Licht mehr konzentriert einfällt und wenn den hell erleuchteten Teilen andere gegenüberstehen, die von dem einfallenden Lichte weniger direkt erreicht werden.

Bei eingebauten Häusern ist es die Regel, daß Fenster nur in einer Umfassungswand eines Raumes angebracht werden, weil es da nicht anders möglich ist. Bei freistehenden Häusern dagegen, namentlich an den Eckzimmern, kommt es häufig genug vor, daß zu viele Fenster angebracht

Geul, Anlage der Wohngebäude.

sind, die dann den Raum teils nicht gut benutzbar, teils unbehaglich machen. Wie die Fig. 204—207 zeigen, können an einem solchen Eckzimmer die Fenster in vierfacher Weise angeordnet werden und es sollen die bezüglichen Vorteile und Nachteile kurz hervorgehoben werden. — Im ersten Fall, der häufig genug vorkommt, sind in jeder der beiden Fensterwände zwei Fenster angebracht (Fig. 204). Hier wird der Raum immer überflüssiges Licht haben; die Fenster nehmen zu viele Wandflächen weg und der Raum wird unbehaglich sein, da man überall ins Freie hinaussieht. Im zweiten Falle (Fig. 205), wenn nur auf einer Fensterwand zwei, auf der anderen ein Fenster angebracht ist, ergiebt sich zwar etwas mehr benutzbare Wandfläche, allein

Fig. 205.

10

:lrx !j

Fig. 207.

10

F3

JL.

man hat auch da den Nachteil, daß das Licht von zwei Seiten einfällt. Im dritten Fall (Fig. 206) wird man immer noch Licht genug erhalten und die Wände sind besser zu benutzen; allein die Lichtzuführung wird nicht die günstigste sein. Im vierten Fall (Fig. 207), wenn die beiden Fenster auf eine Wand verlegt sind, ergeben sich die meisten Vorteile. Der Raum wird hell genug; das Licht fällt nur von einer Seite ein und mau gewinnt eine volle Wand, was für die Einrichtung eines Zimmers immer sehr vorteilhaft ist. Diese Fensteranordnung sollte daher immer gewählt werden, wenn die äußere Gestaltung des Hauses es ermöglichen läßt.

Da nun die Fenster nicht bloß zum Lichteinlassen, sondern auch zum Hinaussehen bestimmt sind, so ist auch ihre Höhenlage über dem Boden, die Brüstungshöhe, von Wichtigkeit. In dieser Beziehung soll man im Sitzen noch die nähere Umgebung des Hauses übersehen können. Im Stehen soll man bei geöffnetem Fenster bequem direkt auf die Straße, etwa an den Hauseingang sehen können. Die mittlere Brüstungshöhe kann zu diesem Zweck gleich der Tischhöhe oder — 0,so m genommen werden. Zweckmäßig kann dieselbe in den unteren Etagen etwas höher als

risse vorkommt, durch indirektes Seitenlicht erhellt werden, so ist dabei folgendes zu beachten:

a)    der direkt beleuchtete Raum, von welchem aus ein anstoßendes Lokal indirekt erhellt werden soll, ist möglichst hell zu gestalten und deshalb mit möglichst großen Lichtöffnungen zu versehen;

b)    die Öffnungen, welche aus dem direkt erhellten Raume in den zu beleuchtenden führen, sind möglichst groß zu machen;

c)    die Anordnung ist so zu treffen, daß das Licht, geradlinig sich fortpflanzend, den größeren Teil des zu erhellenden Raumes erreichen kann.

Je mehr diesen Bedingungen entsprochen werden kann, desto besser wird es gelingen, einen Raum durch indirektes Seitenlicht zu erhellen.

Am häufigsten ergiebt sich die Notwendigkeit, innere Kommunikationsräume indirekt zu beleuchten, da man dieselben ohne zu großen Raumverlust nur selten so gestalten kann, daß sie direkt ins Freie führende Fenster erhalten können. In solchen Fällen können folgende Mittel benutzt werden, um rings von anderen Räumen umgebene Gänge, Vorzimmer rc. noch genügend zu erhellen:

a)    das Stiegenhaus wird so disponiert, daß dasselbe als Lichtquelle benutzt werden kann; am besten würde hier der Zweck erreicht werden, wenn das Stiegenhaus und der betreffende innere Raum die gleiche Längenachse haben (Fig. 209);

b)    es werden über den in den

Fig. 208.

in den oberen genommen werden, wo das Herabsehen auf die Straße etwas schwieriger ist (Fig. 208). Doch soll die Brüstungshöhe im Erdgeschoß nicht höher als 0,90 m und im obersten Stock nicht niedriger als 0,75 m gemacht werden.

Bei noch niedrigeren Brüstungen, wie man sie wohl in milderen Klimaten findet, müssen zum Schutz gegen das Herausfallen und um auch die Arme beim Heraussehen auflegen zu können, Fenstergitter angewendet werden.

Im Interesse guter Erhellung läßt man die Fenster möglichst hoch

—    gegen die Decke hinaufreichen, so daß nur noch Raum für den Fensterbogen, für die Vorhänge und in besseren Häusern für Deckengesimse bleibt; hierzu ist ca. 0,30—0,50 m erforderlich. Die Höhe der Fenster ergiebt sich daher aus der Stockwerkshöhe, wenn man die Brüstungshöhe und den Raum über den Fenstern in Abzug bringt. Bei Stockwerkshöhen zwischen 3 m und 4 m ergiebt sich

™ so eine Fensterhvhe von 1,so—2,5 m; die Breite wird paffend zu der Hälfte der Höhe oder etwas darüber genommen, so daß die gewöhnliche Fensterweite zwischen l,o m und 1,30 m gewählt wird.

—    ad 2) Die Erhellung von Räumen durch indirektes Seitenlicht ist nicht so einfach zu beurteilen,

als diejenige mit direktem Licht. Ein    Gang rc. führenden Thüren gut be-

Raum hat indirektes Seitenlicht, wenn    leuchteter Räume Oberlichter oder

er sein Licht nicht unmittelbar aus auch Glasfüllungen in diesen Thü- jj ,    .    dem Freien, sondern mittelbar aus    ren    selbst    angeordnet.    Letztere    können

|    einem anstoßenden, durch direktes    allerdings    bloß    da Anwendung    finden,

M    Seitenlicht erhellten Raume erhält.

fSl    Wenn man nun bedenkt, daß die

Intensität des Lichtes in quadrati-«®8    schein Verhältnis der Entfernung

von der Lichtquelle abnimmt, daß alle neuen Zwischenmittel viel Licht absorbieren und daß das Licht sich nur geradlinig sortbeweg es leicht erklärlich, daß Räume, die nur indirektes Licht haben, in der Regel mangelhaft erhellt sind. Da solche Räume auch die Luft nicht direkt aus der freien Atmosphäre erhalten können und deshalb leicht stagnierende Luft enthalten, so soll diese Art der    Beleuchtung    nur    bei Räumen untergeordneter Art —

bei    Gängen,    Vorplätzen rc. — Anwendung finden. Alle

Räume, die zum Wohnen oder Schlafen dienen, auch Magdkammern, sollen womöglich direktes Licht haben.

Müssen einzelne Lokale, wie es fast bei jedem Grund

" Fig. 209.

r:":,

•'1

wo das Hineinsehen in die betreffenden Räume nicht unangenehm ist; doch kann dies auch mit mattem oder farbigem Glas verhindert werden (Fig. 210—212);

c) man wendet sog. Lichtflure an; es sind dies kleine Gänge, die vom Hauptkorridor aus in normaler Richtung nach einer Umfassungswand geführt werden und dort ein Fenster erhalten. Allerdings geht dabei etwas Raum verloren ; allein die Lichtgewinnung ist oft wichtiger, und außerdem kann der Lichtslur häufig dazu dienen, einigen Räumen direkte Zugänge zu verschaffen (Fig. 213).

ad 3) Direktes Oberlicht hat ein Raum, wenn die Lichtöffnung in der Decke angebracht ist und wenn durch diese Öffnung das Licht direkt aus der freien Atmosphäre in den Raum einfällt. — Bei Räumen, die vermöge ihrer Lage kein Seitenlicht erhalten können, ist Oberlicht oft mit Vorteil anwendbar; doch ist es mehr auf solche Räume

beschränkt, bei welchen auf das Hinaussehen ein geringerer i Entfernung der Raumdecke von der eigentlichen Lichtöffnung Wert zu legen ist, wie bei Borzimmern, Korridoren, manchen Gesellschastsräumeu, Stiegenhäusern rc.

im Dache und durch entsprechende Form des Lichtschachtcs. Auch ist es vorteilhafter, wenn die Decke des Raumes sich allseitig gegen die Lichtöffnung hin wölbt, als wenn dieselbe horizontal ist.

Soll ein Oberlicht mehrere direkt übereinander liegende Räume erhellen, so ist dies nur dadurch möglich, daß in den Zwischendecken Lichtöffnungen angebracht werden. Da in diesem Falle das Licht auf eine größere Tiefe herabgelangen muß, so ist es ratsam, das Oberlicht im Dach sowohl als auch die einzelnen Lichtöffnungen in den Decken größer zu machen, als das oben angegebene Maß.— Am günstigsten ist die Sache, wenn die Öffnungen in den Decken ganz offen bleiben können, wobei man dann allerdings von einer Etage in die andere sieht (T a s. 23, Fig. 3 und 4); dies wäre z. B. möglich bei einem Familienwohnhaus, wo

Am leichtesten anwendbar ist .Oberlicht bei bloß einstöckigen Gebäuden oder im allgemeinen bei allen Räumen, welche direkt unter dem Dache und dem Dachraum liegen, weil es hier keine Schwierigkeit hat, einen Lichtschacht von der Dachfläche aus nach der in der Decke des Raumes angeordneten Lichtöffnung anzuordnen (Taf. 23, Fig. 1). — Mitunter läßt man einzelne Räume durch mehrere Etagen durchgreifen, um denselben dann von oben Licht geben zu können (Taf. 23, Fig. 5). Schwieriger ist die Sache, wenn mehrere übereinander liegende Räume durch Oberlicht erhellt werden sollen. Bei den Stiegenhäusern ist das dadurch erleichtert, daß hier der Raum durch keine Zwischendecken unterbrochen ist. In anderen Fällen müssen

Fig. 210.

Fig- 211.

Fig. 212.

Fig. 213.

j§

LicTitflur

ÜB

-W

DD

Corri d or

in den Zwischendecken Lichtöffnungen angeordnet werden, um die Erhellung zu ermöglichen (Taf. 23, Fig. 3).

Was nun die Größe der Lichtöffnung bei Oberlicht-Anlagen betrifft, so hängt dieselbe ab von der Größe des zu erhellenden Raumes, von der Tiefe, bis zu welcher das Licht herabfallen soll, und von den Hindernissen, welche den Lichtstrahlen im Wege stehen.

Ist das Oberlicht unmittelbar in der Decke des zu erhellenden Raumes angebracht, so genügt es für gute Beleuchtung, wenn die Länge und Breite der Lichtvffnung zu Y$ der Länge und Breite des betreffenden Raumes genommen wird, wobei dann die Lichtfläche — ¹j₉ der Grundfläche des Raumes beträgt. Es genügt hier also eine geringere Lichtöffnung, wie bei Seitenlicht, wo circa ¹/e notwendig ist, und es ist dies auch leicht erklärlich, da beim Oberlicht die Lichtstrahlen meist ohne alles Hindernis aus der freien Atmosphäre in den Raum gelangen können, während bei Seitenlicht vielfach nur zerstreutes Licht die Räume erreichen kann.

Die Beleuchtung wird um so besser, je mehr direkte Lichtstrahlen alle Begrenzungsflächen des Raumes erreichen können. Befördert wird dies einmal durch möglichst geringe alle Räume zu einer Wohnung gehören, und es daher mchts auf sich hat, wenn man etwa in einem zentralen Kommunikationsraum von einem Stockwerk zum anderen sieht. — Soll das letztere verhindert werden, so müßten die Licht-öffnungen verglast werden, was dann allerdings das Durchfallen des Lichtes sehr beeinträchtigt. In einzelnen Fällen kann diese Verglasung so vorgenommen werden, daß man über dieselbe weggehen kann; entweder werden starke Platten von Rohglas angewendet, oder es wird ein Schutzgitter über dem Fenster angebracht (Taf. 24, Fig. 7—9).

Bei Stiegenhäusern, zu deren Erhellung besonders häufig Oberlicht angewendet wird, ist die Sache insofern weniger günstig, als durch die Treppe selbst die Lichtstrahlen gehemmt und aufgefangen werden. Soll daher ein durch mehrere — 3 bis 4 — Stockwerke hindurchgehendes Stiegenhaus durch Oberlicht erhellt werden, so ist mehreres zu beachten, wenn auch die Treppen der unteren Geschosse noch genügend erhellt werden sollen. Zunächst ist die Lichtvffnung oben so groß zu machen, als der Stiegenraum selbst ist, so daß möglichst viel Licht einfallen kann. Dann darf der Zwischenraum zwischen den inneren Treppenwangen nicht zu klein genommen werden, weil eben dies der Raum ist, wo

das Licht direkt von oben bis unten gelangen kann. Bei kreisrunden Treppen soll daher der von den inneren Wangen umschlossene Kreis mindestens l,o m, besser noch 1,25—1,5 m Durchmesser haben. Bei geraden Treppen soll die Entfernung der Wangen 0,eo—0,90 m betragen. Zweckmäßig können auch die Treppenarme nach unten an Breite zu-

Fig. 214.

wird, so haben die letzteren indirektes Licht, und zwar kann man dasselbe als indirektes Oberlicht bezeichnen.

Mitunter werden zunächst die mit Oberlicht erhellten Stiegenhäuser noch als Lichtquellen für anstoßende Kommunikationsräume oder andere untergeordnete Lokale benutzt. Die Anordnung ist dann eine ähnliche, wie bei Stiegen-

Fig. 215.

'.ii

legre

/Cammer

7/o7mzimm er

Küche

Küche

Küche

Küche

Dien?lhoten\

ximmer

lor-

l'orxwnmer

!^r>-r--rs-i •

ll

Wmim

Cabmcf,

*T

Cabinet j ;

Fig. 216.

Fig. 217.

|mi

Me

ij_—

ii

j!

Kor-

] Dienstboten ximmer L

ii

■*<

ii

ximm c

Car der obe

>! Toilette j|

iti

Mitunter kommt es wohl auch vor, daß ein 0,so—0,5.o m breiter Zwischenraum zwischen den äußeren Wangen und den Umfassungswänden des Stiegenhauses gelassen wird. Dadurch wird gerade denjenigen Stellen der Treppe Licht zugeführt, die sonst am dunkelsten sind. Beispiele geben die Fig. 1-6 auf Taf. 24.

ad 4) Indirektes Oberlicht. Wenn ein Raum, der durch direktes Oberlicht erleuchtet ist, seinerseits wieder als Lichtquelle für seitlich anstoßende Lokalitäten benutzt

nehmen, damit direktes Licht auf dieselben fallen kann. Häusern mit direktem Seitenlicht, und es sind in der Hauptsache dieselben Rücksichten zu nehmen; vor allem aber ist dafür zu sorgen, daß das Stiegenhaus selbst möglichst gut erhellt werde.

Die Notwendigkeit, eine Anzahl von Räumen durch indirektes Oberlicht zu erhellen, ergießt sich besonders häufig dann, wenn ein großer Platz möglichst in seiner ganzen Ausdehnung überbaut werden soll, oder wenn ein Bauplatz zum größeren Teil umbaut und dadurch die Gewinnung von direktem Seitenlicht erschwert ist. Hier ist es dann

nicht immer möglich, von den auf ein Minimum beschränkten Hofräumen aus Licht und Luft nach allen Junenräumeu zu bringen. Um dies dennoch ohne zu viel Raumverlust zu ermöglichen, werden an passenden Stellen kleine, rings abgeschlossene, der Höhe nach von keinen Zwischendecken unterbrochene und vom Dach aus durch direktes Oberlicht erhellte Räume angeordnet, welche dann als Licht- und Luft-Quelle für seitlich anstoßende Lokalitäten benutzt werden. Derartige Räume von nur 1—3 qm pflegt man Lichtschächte, solche von etwas größerer Abmessung, von der Größe einer kleinen Kammer bis zu der eines Zimmers (6—15 qm), Lichthöfe zu nennen.

8-n- 2i8.

Cab inet

Die Lichthöfe finden namentlich bei den Miethäusern in großen Städten, wo der teure Bauplatz möglichst ausgenutzt werden muß, häufige Anwendung. Sie werden aber auch durch das übliche System der Grundrißanlage bedingt, wie z. B. in Paris und in neuerer Zeit in Wien die Lichthöfe viel häufigere Verwendung finden, als in anderen großen Städten.

Die Lichthöfe zweckmäßig zu situieren, erfordert immerhin einige Übung. In der Regel liegen sie eben da am besten, wo die Räume am weitesten von einer freien Um-sassungswand entfernt sind und wo dann namentlich sonst dunkle Gänge und andere anstoßende Lokale Licht von demselben empfangen können. Schwierig ist es auch, den Lichthöfen eine passende Größe zu geben; einerseits sollen sie nicht mehr nutzbaren Raum als notwendig wegnehmen und anderseits doch den Zweck genügend erreichen. Abhängig ist die Größe solcher Lichtschächte und Lichthöfe

a)    von der Höhe des Gebäudes oder der Tiefe, in welcher das einfallende Licht noch wirksam sein soll, und

b)    von der Gattung der durch den Lichthof zu erhellenden Räume.

Je höher das Gebäude ist, desto größer muß der Lichthof angeordnet werden, weil das Licht mit jedem Stockwerk von oben nach unten an Intensität abnimmt. Je wichtiger außerdem die an den Lichthof anstoßenden und durch denselben zu erhellenden Räume sind, desto größer muß seine Grundfläche genommen werden. Im allgemeinen läßt sich die Regel aufstellen, daß ein Lichthof durchschnittlich so groß sein soll, als der größte Raum, den derselbe erhellen soll. Hieraus ergiebt sich, daß Lichtschächte, welche bloß für Aborte oder kleine Gänge bestimmt sind, 1,5—3,o qm; solche für Kammern und Kommunikationsräume 5—7 qm; solche für Küchen und untergeordnete Wohnräume 10—15 qm Grundfläche erhalten können.

Doch soll nur im äußersten Notfälle, wenn die weitgehendste Ausnutzung des Platzes geboten ist, dazu gegriffen werden, eigentliche Wohnräume an Lichthöfe zu legen. Da in solche Räume kein Sonnenstrahl dringt, da auch kein entsprechender Luftwechsel möglich ist, so sind solche Räume unwohnlich, unfreundlich und in mehrfacher Beziehung den Anforderungen nicht entsprechend, die an Wohnräume gestellt werden müssen. Auch Küchen an Lichthvfe zu legen, soll möglichst vermieden und ihre Anwendung womöglich nur auf Erhellung von Aborten, Kammern, Nebentreppen und Koninlunikationsräume beschränkt werden. Ein Blick aus die in den Fig. 214—218 gegebenen Beispiele zeigt, daß dies auch meistens der Fall ist.

Selbstverständlich ist es, daß alle Oberlichter, die einen direkt darunter liegenden Raum zu erhellen haben, mit Glas eingedeckt werden müssen. Aber auch bei den Lichthöfen ist dies notwendig, um Schnee und Regen von dem Lichtschacht abzuhalten; der Raum würde sonst immer feucht bleiben und für die angrenzenden Räume von üblem Einfluß sein. Diese Glasabdeckungen sollen so gestaltet sein, daß dieselben nicht ganz von Schnee zugedeckt werden können, weil im Winter dann häufig der Lichteinfall beeinträchtigt oder ganz gehemmt werden würde. Es wird dies dadurch erreicht, daß den Glasflächen solche Neigungen gegeben werden, daß wenigstens auf einem Teil der Schnee nicht liegen bleiben kann. — Zum Schutz gegen Hagelschlag deckt man jetzt die Oberlichter in der Regel mit starken, circa 1 cm dicken Rohglasplatten ein. — Da wo Rücksicht auf gutes Aussehen von unten zu nehmen ist, stellt man eine doppelte Glasabdeckung her. Die eine kommt in die Dachfläche, die andere in die Öffnung der Raumdecke, und es kann diese letztere, die keinem äußeren Angriff ausgesetzt ist, durch Anwendung dekorativer Gläser entsprechend ausgestattet werden. — Manchmal empfiehlt es sich, auch bei der Anordnung solcher Glasdächer Rücksicht auf die Ableitung von Schwitzwasser und auf die Benutzung derselben zur Lüftung zu nehmen.'

ad 1) Die Vorkehrungen, welche die Jnnenräume eines Hauses vor dem äußeren Temperaturwechsel mehr oder weniger schützen, sind zwar in bezug auf die Heizung bloß negativer Art, sie sind aber gleichwohl für die Heizbar- Umfangswände bei Wohngebäuden von großer Wichtigkeit keit eines Hauses und für das angenehme Bewohnen    und es ist in dieser Beziehung die hinreichende Festigkeit

desselben sehr wichtig. Dieselben Momente, welche die Ein- nicht allein maßgebend. Zu dünne Wände haben eben den Wirkung der Kälte im Winter schwächen, verhindern auch den zu starken Einfluß der Sonne im Sommer und lassen eine geringere Menge der im Innern erzeugten Wärme verloren gehen. Von besonderem Einfluß in dieser Beziehung ist folgendes:

a)    Die Berührungsfläche eines Hauses mit der umgebenden Luft; je größer diese ist, desto mehr wird sich die äußere Temperatur geltend machen. Daher kommt es, daß freistehende Häuser, die den äußeren Temperatureinflüssen allseitig ausgesetzt sind, im Winter sich schwerer heizen und im Sommer leichter eine unangenehm hohe Temperatur in ihren Jnnenräumen annehmen, als eingebaute Häuser, bei denen oft der größere Teil der Umfassungswände vor direkten äußeren Einflüssen geschützt ist.

b)    Die Orientierung; sind die wichtigeren Räume eines Hauses der Sonne zugänglich und ist das Haus gleichzeitig gegen kalte Winde geschützt, so wird dasselbe viel

VI. Abschnitt.

Die Heizung.

Damit die Räumlichkeiten, welche wir in unseren Wohngebäuden herstellen, ihrem Zweck entsprechen, einen angenehmen und gesunden Aufenthalt zu gewähren, muß bei deren Anlage auch die Möglichkeit berücksichtigt werden, in den Räumen eine dem Menschen zusagende und der Gesundheit nicht nachteilige Temperatur zu erhalten. Die wünschenswerte Temperatur für ruhigen und längeren Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist durchschnittlich 14—15⁰ R (circa 16—18° C.). Sowohl eine wesentlich höhere Temperatur, wie wir sie im Sommer haben, als auch eine niedrigere Temperatur, wie die schlechte Jahreszeit sie mit sich bringt, ist teils unangenehm, teils bei längerer Einwirkung der Gesundheit nachteilig. Die Absicht muß daher dahin gehen, Räume herzustellen, in denen sich eine möglichst gleichmäßige Temperatur aufrecht erhalten läßt. Erreicht wird dies

1)    durch Verhinderung des zu starken und raschen Einflusses des äußeren Temperaturwechsels auf das Innere eines Hauses und

2)    durch Einrichtungen, die es ermöglichen, die zu niedrige Temperatur entsprechend erhöhen zu können (Heizungseinrichtungen).

Beide Punkte sind für die Erreichung des Zweckes von großer Wichtigkeit und sollen nun etwas näher besprochen werden.

günstiger für die Heizung sein, als ein anderes, das wenig Sonne hat und auch noch rauhen Winden ausgesetzt ist.

c) Die Konstruktion des räumlichen Abschlusses in bezug auf Einfluß des Temperaturwechsels, Permeabilität für die Wärme. In dieser Beziehung ist vor allem das Material von Wichtigkeit, aus welchem die Umfassungswäude hergestellt sind. Im allgemeinen ist dieses um so zweckmäßiger für Wohngebäude, je geringer seine Wärmeleitungsfähigkeit ist. Eine aus schlechten Wärmeleitern hergestellte Wand wird einesteils gegen den äußeren Temperaturwechsel besser schützen und andernteils die im Inneren entwickelte Wärme besser zurückhalten, also in doppelter Hinsicht die gute Heizbarkeit begünstigen. Holz und Stein haben daher in dieser Beziehung einen großen Vorzug vor den Metallen, deren große Wärmeleitungs-fähigkeit namentlich ihrer ausgedehnteren Verwendung zur Konstruktion von Wohngebäuden entgegensteht. — Bei den Steinen nimmt die Wärmeleitungsfähigkeit ziemlich proportional mit deren Dichtigkeit zu und in demselben Verhältnis verringert sich daher auch ihre Brauchbarkeit als Baumaterial. Alle Arten poröser Gesteine eignen sich daher besser zur Herstellung von Wohngebäuden, als dichte Steine. Manche dieser letzteren, z. B. dichte Kalksteine, sind teils wegen zu großer Wärmeleitungsfähigkeit, teils wegen mangelnder Porosität zu Wohngebäuden gar nicht verwendbar, oder es müssen die Wände nach Innen mit Backsteinen verkleidet werden. Die letzteren, gute Backsteine, besitzen die wünschenswerten Eigenschaften in besonders hohem Grade und eignen sich daher ganz besonders zur Herstellung trockener, warmer und gesunder Wohngebäude.

So wie das Material, so ist auch die Stärke der

Nachteil, daß der äußere Temperaturwechsel zu rasch durch dieselben hindurchwirkt und daß daher die Jnnenräume von jenen Änderungen nicht unabhängig genug sind. Im Sommer können solche von zu dünnen Wänden umschlossene Räume nicht kühl erhalten werden und im Winter ist die Heizung erschwert. An den inneren, immer kalt bleibenden Wandflächen schlägt sich die in Wohnräumen stets vorhandene Feuchtigkeit nieder, was Nachteile mehrfacher Art mit sich bringt. Um genügende Isolierung zu erreichen, soll das Minimum der Mauerstärke durchschnittlich 45—50 cm betragen. Bei eingebauten Häusern und gutem Material kann wohl auch etwas unter dieses Minimum, etwa auf 40 cm herabgegangen werden, bei freistehenden Häusern dagegen erscheint es zweckmäßig, die Wandstärke auf 60 cm zu erhöhen. Die Jnnenräume werden dann im Sommer kühl und im Winter leichter zu heizen sein. — Mitunter empfiehlt es sich auch, durch die Art der Konstruktion

ad a) Die Lokalheizung ist die jetzt noch bei Wohngebäuden am allgemeinsten angewendete Art der Heizung, und bei kleineren Wohnungen wird dies wohl auch in Zukunft so bleiben. Eine Lokalheizung empfiehlt sich eben da, wo nur wenige Räume ständig geheizt werden und wo die in den Räumen sich aufhaltenden Personen selbst sich um die Bedienung der Heizapparate annehmen.

Soll nun ein Haus mit Lokalheizungen versehen werden, so frägt es sich zunächst, welche Räume heizbar gemacht werden sollen. Im allgemeinen gilt hier, daß alle Endlich kommt in dieser Beziehung auch die Dimension eigentlichen Wohnräume, welche bei Tage oder bei Nacht der Räume in Betracht; große und hohe Räume sind schwerer zu ständigem oder bloß periodischem Aufenthalt von Hausheizbar als kleine und weniger hohe. Namentlich zu hohe j ungehörigen oder Gästen benutzt werden, auch heizbar sein Räume erwärmen sich langsam, und die unteren Luftschichten, müssen. Alle Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gesellschaftsin denen man sich aufhält, kühlen sich rascher ab, weil die räume, Gastzimmer rc. müssen daher heizbar sein. Nur

solche Dienstbotenräume, die bloß zum Schlafen benutzt werden, Garderoben, Speisekammern und andere Nebenräume bleiben ohne Heizungseinrichtung. Stets ist es ratsam, die Kamine so anzuordnen, daß alle größeren Räume einer Wohnung heizbar gemacht werden können. Ein Ofen ist nachträglich leicht zu setzen, während die spätere Herstellung eines Kamines meist mit großen Umständen verknüpft ist.

Weiter ergiebt sich die Frage, welche Räume von innen und welche von außen heizbar gemacht werden sollen. Jnnenheizung hat man, wenn die Schüröffnung indem zu heizenden Raum selbst sich befindet; Außenheizung, wenn der Heizapparat außerhalb des Zimmers, von einem Kummunikationsraum aus bedient wird. Erstere bietet die ’W im Raum sich aushaltenden Personen selbst

der Umfassungswände auf bessere Isolierung gegen Temperaturwechsel hinzuwirken; so werden nicht selten Wände mit Hohlräumen angeordnet, oder es werden im Inneren Holzvertäfelungen angewendet, die wegen der geringen Wärmeleitungsfähigkeit des Holzes in bezug auf Gleichmäßigkeit der Temperatur von sehr günstigem Einflüsse sind.

Bon großem Einfluß auf die Heizbarkeit sind ferner auch die in den Wänden angebrachten Öffnungen und die Einrichtungen zu ihrenl Verschluß.

Immer wird an den Fenstern eine geringere Isolierung fühlbar sein, als an den vollen Wänden. Im Sommer befördern die Fenster den Einfluß der Sonnenwärme aus das Innere und im Winter veranlassen sie starken Wäxme-verlust. Es ist daher namentlich auch mit Rücksicht auf die Heizbarkeit ratsam, nicht mehr Fenster anzuordnen, als zur Erhellung der Räume notwendig sind. Durch gute Konstruktion der Fensterrahmen, durch Anordnung von Doppelfenstern und Läden muß außerdem auf größere Isolierung an den Fensterflächen hingewirkt werden.

Bei dem räumlichen Abschluß kommt auch die Konstruktion der Decke in Betracht, welche in dieser Beziehung um so zweckmäßiger ist, je schlechter wärmeleitend sie ist. Da die wärmsten Luftschichten sich an der Decke befinden, so kann durch die Decke ein großer Wärmeverlust veranlaßt und die Heizbarkeit eines Raumes beeinträchtigt werden.

wärmsten und infolge dessen leichtesten Luftschichten sich immer in der Nähe der Decke befinden. Es empfiehlt sich daher, die Höhe der Wohnräume nicht allzu groß zu nehmen, und man wählt dieselbe daher auch mit Rücksicht auf die Heizbarkeit bei gewöhnlichen Wohngebäuden zu 3,o—5,5 m und bei besseren Wohnhäusern zu 3,5—4,o in. Größere Höhen kommen in der Regel nur bei herrschaftlichen Häusern vor.

ad 2) Wenn nun auch die ad 1 erwähnten Punkte für die gute Heizbarkeit eines Hauses sehr wichtig sind, so kann dadurch doch nicht verhindert werden, daß in der kalten Jahreszeit die Temperatur der Jnnenräume bald unter die notwendige Grenze herabsinkt. Es müssen daher Einrichtungen in jedem Wohnhaus getroffen werden, welche die Erzeugung und Erhaltung einer entsprechenden Temperatur ermöglichen; dies geschieht durch die Heizungs-Einrichtungen.

In folgendem soll nur einiges im allgemeiner^ über die Heizungseinrichtungen bei Wohngebäuden erwähnt werden, namentlich mit Rücksicht auf das, was schon bei dem Ent-wurs bezüglich der Heizung zu beachten ist. Die allgemeinen Prinzipien guter Heizanlagen, die Anforderungen an einen rationellen Verbrennungsprozeß, die spezielle Konstruktion verschiedener Feuerungsanlagen sollen hier, als zur Baukonstruktionslehre gehörig, nicht näher erörtert werden.

Zunächst unterscheidet man nun zwei Hauptarten der Heizungseinrichtungen, nämlich:

a)    die Lokal- oder Einzel-Heizung und

b)    die Zentralheizungen.

Die erstere hat man, wenn der Heizungsapparat in dem zu erwärmenden Raum selbst sich befindet und wenn bei mehreren Räumen jeder seinen eigenen Heizapparat hat. Die zweite Art der Heizung hat man, wenn eine größere oder kleinere Gruppe von Räumen von einem außerhalb dieser Lokale angeordneten Heizapparat aus ihre Wärme erhalten.

Vorteile, daß

den Ofen bedienen können, daß die entwickelte Wärme besser ausgenutzt wird, daß mit der Heizung eine gewisse Ventilation verbunden ist und daß man in der Stellung der Öfen unabhängiger ist. Die Außenheizung empfiehlt sich da, wo die Heizung Sache der Dienstboten ist, wo es daher erwünscht ist, daß diese hierbei den betreffenden Raum nicht

Fig. 219.

\no

m/r

zu betreten brauchen und wo man auch den durch das Brennmaterial veranlaßten Staub und Schmutz im Innern der Räume vermeiden will. Die Möglichkeit, zu allen von außen zu heizenden Räumen, von einem Kommunikationsraum aus gelangen zu können, nötigt hierbei häufig zu Modifikationen des Grundrisses, die mit Raumverlust verbunden sind. Bei herrschaftlichen Wohnungen, bei welchen Außenheizung wünschenswert wäre, greift man daher gegenwärtig lieber zu einer Zentralheizung, welche noch mehr Vorteile ohne die Nachteile bietet. — Bei den kleineren und mittleren Wohnungen dagegen ist die Jnnenheizung in der Regel vorzuziehen.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert dann weiter die Anlage der bei jeder Lokalheizung notwendigen Kamine. Stets sind dabei die Umstände im Auge zu behalten, von denen der Zug in den Kaminen abhängt. Es sind dies die Temperaturdifferenzen zwischen der Luft im Kamin und der Außenluft und die Höhe der beiden auf einander einwirkenden Luftsäulen. Je größer diese Temperaturdifferenz und die Höhe des Kamins ist, desto besser zieht derselbe. Jede Abkühlung der Kamine und jede Verringerung der Gesamthöhe ist daher von nachteiligem Einfluß.

Zunächst ist nun die Lage der Kamine innerhalb eines Hauses zu beachten. Diese soll so sein, daß die Kamine möglichst am höchsten Punkte des Daches ausmünden können, daß sie vor Abkühlung geschützt sind und daß deren Reinigung ohne Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten geschehen kann. — Die ersten beiden Anforderungen werden dadurch erreicht, daß die Kamine mehr in das Innere des Hauses, und zwar ziemlich senkrecht unter den höchsten Punkten des Daches angelegt werden. Thunlichst zu vermeiden ist es, Kamine in freien Umfassungswänden eines Hauses anzulegen; dieselben sind hier zu starker Abkühlung ausgesetzt; es kondensieren sich die abziehenden Dünste und verursachen Flecken an den Wänden; sie müssen ziemlich hoch über das Dach hinaus ausgemauert werden, damit der überfallende Wind den Zug nicht beeinträchtigt. — Zur Reinigung der Kamine müssen am oberen und unteren Ende Putzthürchen angebracht werden, um den Reinigungsapparat durch die ganze Länge des Kamins durchziehen und den Ruß herausbringen zu können. Die oberen Putzthürchen können in der Regel im Dachraum angebracht werden. Die unteren sollen an Kommunikationsräumen liegen; ist dies nicht möglich, so führt man sie bis zum Keller hinab, wo das Herausnehmen des Rußes keine Unannehmlichkeiten veranlaßt.

Dann sind die Dimensionen und die Querschnittsformen der Kamine zu beachten. Für Ofenheizung wendet man jetzt fast ausnahmslos die engen, sogenannten russischen Kamine an, denen man eine Querschnittsfläche von 200—250 qcm giebt. Die Form des Querschnittes kann rechteckig, quadratisch oder kreisrund sein (Fig. 219). Die letztere Form ist die zweckmäßigste, weil hier bei gleichem Querschnitt der Umfang und deshalb der Reibungswider-stand am geringsten und das gjjj|

Reinigen am leichtesten ist.

Die rechteckige Form wählt man manchmal, wenn die betreffende Mauer nicht stark genug ist, um einen quadratischen oder runden Kamin unterzubringen.

Besonders wichtig ist dann auch die Anzahl der Kamine. In dieser Beziehung gilt als Regel, daß für die Feuerungen jeden Stockwerkes besondere Kamine angeordnet werden sollen. Feuerungen in verschiedenen Stockwerken sollen also nicht in einen und denselben Kamin geleitet werden. Dagegen können mehrere Feuerungen in einem Stockwerk in denselben Kamin geführt werden. Hierdurch werden am sichersten Anstände beim Heizen, Rauchen der Kamine rc. verhindert, und es soll daher mit den Kaminen um so weniger gespart werden, als die Anlage von russischen Röhren nur mit geringen Kosten verbunden ist.

Bei der Anordnung der zur Unterbringung der Kamine notwendigen Mauerverstärkungen ist darauf zu sehen, daß dieselben im Innern der Räume möglichst wenig genieren. Am einfachsten können dieselben in circa 45 cm starken Mittelmauern — Tragmauern — untergebracht werden, wie solche in mehrstöckigen Gebäuden zum Auflager der Gebälke notwendig werden. Sind solche starke, durchgehende Scheidewände nicht notwendig, so werden entweder einzelne Teile der Längsscheidemauer oder bloße Eckverstärkungen angeordnet, um die entsprechende Zahl von Kaminen unterzubringen. Die Fig. 220—226 zeigen die verschiedenen Anordnungsweisen. Jedesmal ist aber dabei zu überlegen, ob es auch wirklich möglich ist, die Rauchrohre der Öfen mit den einzelnen Kaminen in Verbindung zu setzen. Wenn die Kamine nicht in den Keller hinabgeführt werden, so wird dies dadurch ermöglicht, daß jeder Kamin an derselben Stelle beginnt und im weiteren Verlauf seitwärts geschleift wird (Taf. 25, Fig. 1). Sollen die Kamine zum Zweck des Reinigens bis zum Keller hinabgeführt werden, so muß es entweder möglich sein, alle Kamine gleichzeitig zu schleifen (Taf. 25, Fig. 2), oder es muß eine größere Zahl von Kaminen angeordnet werden (Taf. 25, Fig. 3).

Was nun die Heizapparate selbst bei Lokalheizung betrifft, so sind dieselben bekanntlich außerordentlich mannigfaltig, und es ist hier nicht beabsichtigt, näher darauf einzugehen. Es sollen nur die üblichsten Apparate erwähnt und einige Bemerkungen über deren Eigenschaften und Anwendung beigefügt werden. Zunächst sind die beiden Haupt-arten'der Kamine und der Zimmeröfen zu unterscheiden.

Im allgemeinen versteht man unter einem Kamine eine solche Feuerungsanlage, wobei in einer seitlich und oben begrenzten Wandnische, ein offenes Feuer brennt, das seine strahlende Wärme an die Zimmerluft abgiebt. Die Feuergase strömen aus dem Verbrennungsraum direkt in den Schornstein ein. Es ist leicht ersichtlich, daß eine solche Heizmethode nur einen geringen Nutzeffekt haben kann; in der That beträgt derselbe auch bei den gewöhnlichen, einfachen Kaminen nur ca. 14 % der aus dem Brennmaterial entwickelten Wärmemenge. Diese Kamine können daher nur in milden Klimaten Anwendung finden, sie sind in Italien, Frankreich und England beliebt, teils wegen des angenehmen Anblickes des brennenden Feuers, teils wegen der dekorativen Wirkung der in der Regel aus Marmor hergestellten Kamineinfassungen, teils auch wegen der starken Lüftung, welche durch dieselben bewirkt wird. In der neueren Zeit hat man vielfach verbesserte Kaminkonstruktionen angewendet,

Fig. 220.

Produkte erwärmt wird und allseitig Wärme an die umgebende Luft abgiebt; das Feuer brennt in einem ganz umschlossenen Feuerraum. Der Ofenkonstruktionen giebt es nun fast unzählige; hier sollen nur einige der wichtigsten Anforderungen angeführt und bemerkt iverden, wie denselben mehr oder weniger durch die Hauptosengattungcn entsprochen wird.

Zweckmäßige Zimmeröfen müssen vor allem eine rationelle Feuerungseinrichtung haben, damit das Heizmaterial möglichst vollständig verbrennt. Sie sollen teils eine rasche, teils eine andauernde Erwärmung eines Raumes ermöglichen und sollen auch bequem zu bedienen sein.

Eine rasche Erwärmung wird dadurch erreicht, daß als Konstruktionsmaterial gute Wärmeleiter verwendet werden. Wo daher eine rasche Erwärmung besonders

Fig. 22i.

Fig. 222.

010

0 0p

Fig. 223.

Fig- 224.

Fig. 225.

Fig. 226.

01S

um einen besseren Nutzeffekt der Heizung zu erzielen, wobei wünschenswert ist, wird man passende eiserne Öfen an-aber schließlich der Kamin sich mehr oder weniger von der wenden.

Eine andauernde Erwärmung wird dann erzielt, wenn als Hauptkonstruktionsmaterial schlechte Wärmeleiter Anwendung finden. Das in dieser Beziehung allgemein verwendete Material ist der gebrannte Thon, die Kachelmasse. Reine Kachelöfen werden sich daher da empfehlen, wo ein Hauptgewicht auf dauernde Erwärmung eines Raumes gelegt wird. Ein reiner Kachelofen bietet ein reichhaltiges Wärmemagazin, das die angesammelte Wärme nur langsam wieder abgiebt. Solche Öfen empfehlen sich namentlich, um Schlafzimmer im Winter die ganze Nacht hindurch warm zu halten, ohne daß man sich um den Ofen weiter zu kümmern hat, und es sind dieselben, namentlich in Norddeutschland, vielfach im Gebrauch. Natürlich müssen diese Öfen mit luftdichten schließenden Thürchen

Wand loslöst und sich von einem Zimmerofen nicht mehr viel unterscheidet. In der That kann dabei der Heizeffekt bis 30% und darüber gesteigert werden. In neuerer Zeit findet auch nicht selten eine Kombination des Kamins mit dem Ösen Anwendung, um das Angenehme des offenen Herdseuers mit der Heizkraft des Ofens zu erreichen. Ein solcher Apparat hat dann zwei Feuerungen; die Kaminfeuerung ist vorn am Ofen angebracht, so daß das Feuer sichtbar ist; die Ofenfeuerung ist seitlich angeordnet und mit entsprechender Zirkulation versehen, um den oberen Teil des Apparates zu erwärinen. So kann bei geringer Kälte bloß von dem Kamin, bei niederer Temperatur auch vom Ofen Gebrauch gemacht werden.

Eine rasche und andauernde Erwärmung kann auf

In Deutschland, Rußland rc. werden jedoch noch am allgemeinsten die Zimmeröfen zur Heizung von versehen sein, damit nicht von außen kalte Luft in dieselben Wohnräumen verwendet. Es ist dies ein Apparat, der in einströmen und raschere Abkühlung bewirken kann. der Regel frei im Raum, wenn auch in der Nähe der Wand, steht, der durch die darin zirkulierenden Verbrennungs- zweifache Weise erreicht werden. Entweder verwendet man

io

Geul, Anlage der Wohngebäude.

zum Ofen zwei Hauptmaterialien und zwar sowohl gute, als schlechte Wärmeleiter. Die aus Metall hergestellten Teile geben dann die Wärme rasch ab, während die aus Kacheln konstruierten Teile als Wärmcmagazin dienen.

jenige einer Anzahl von Fcuerstellen und es ist daher leichter eine gleichmäßige Erwärmung mit gleichzeitiger Brennmaterialersparnis zu erzielen.

3)    Belästigungen durch den Transport von Brennmaterial, durch hierbei verursachten Staub rc., durch das Betreten der Räume durch das Dienstpersonal rc. fallen weg. Gleichzeitig wird auch die Feuersgefahr verringert.

4)    Es ist leichter der ganze Jnnenraum, samt Gängen, Vorzimmern und Treppenhäusern zu erwärmen.

Als Schwierigkeiten und Nachteile der Zentralheizung sind dagegen zu bezeichnen:

1)    Es ist eine mit der Sache vertraute Bedienung erforderlich.

2)    Es ist schwierig die Heizung so zu regulieren, daß bei der stark wechselnden Außentemperatur die Erwärmung der Räume eine gleichmäßige bleibt.

3)    Es ist schwierig einzelne Räume nach Belieben von der Heizung auszuschließen und muß daher in der Regel der ganze Komplex geheizt werden.

4)    Bei Herstellung eines Entwurfes muß schon in mancher Beziehung aus die Möglichkeit einer zweckmäßigen Heizungsanlage Rücksicht genommen werden.

5)    Die Anlagekosten sind erheblich höher als bei einer Lokalheizung.

Eine Zentralheizung wird daher da sich empfehlen, wo ein ganzes Haus kontinuierlich erwärmt werden soll, wo das zur Bedienung erforderliche Dienstpersonal vorhanden ist und wo auch die höheren Anlagekosten nicht in das Gewicht fallen. — Auch da wo eine Gruppe von Räumen — etwa die Gesellschaftsräume in herrschaftlichen Häusern — periodisch geheizt werden soll, wird eine Zentralheizung bequemer sein, als eine Lokalheizung.

Je nachdem nun die durch den Heizapparat erzeugte Wärme zunächst an Lust, Wasser oder Dampf übertragen und dann den einzelnen Räumen zugeführt wird, unter

Dahin gehören die weit verbreiteten Kachelofen mit Durchsichten, die obigen doppelten Zweck gut erreichen lassen. — Oder aber man versieht die mit einem größeren Quantum von Brennmaterial beschickten Öfen mit einer guten Regulierungsvorrichtung für den Luftzutritt, so daß je nach der Stärke des Luftzutrittes das Feuer bald rascher, bald langsamer brennt und demgemäß der Ofen bald mehr, bald weniger Wärme abgiebt. Auf dieser Idee beruhen die sogenannten, jetzt so viel benutzten Füllösen, die sowohl von Metall, als auch von Kacheln hergestellt werden können.

Die zweckmäßigeren dieser Füllöfen haben den großen Vorzug, daß man sie für einen längeren Zeitraum, für 12—24 Stunden, nur einmal mit Brennmaterial zu beschicken braucht, und daß der Verbrennungsprozeß dem Bedürfnis entsprechend reguliert werden kann.

Bei der definitiven Feststellung des Grundrisses, namentlich bei der Stellung der Thüren ist dann auch zu beachten, daß ein hinreichend großer Raum für den Ofen gewonnen wird. Die Dimensionen der Kachelöfen können etwa wie folgt angenommen werden; für kleinere Zimmer:

0,40 m Breite, 0,5o m Länge; für mittlere Zimmer: 0,45 m Breite, 0,eom Länge; für größere Zimmer: 0,so m Breite,

0,75 m Länge. Da der Ofen wenigstens 15 cm von der Wand abstehen muß und auch kein Holz (Thürverkleidung rc.) in unmittelbarer Nähe sein darf, so kann hiernach das Raumerfordernis bemessen werden.

scheidet man:

1)    die Luftheizung,

2)    die Wasserheizung und

3)    die Dampfheizung.

Alle drei Hauptarten kommen in Wohngebäuden zur Anwendung und es soll nun noch Einiges über dieselben beigefügt werden.

ad 1) Die Luftheizung. Die wesentliche Einrichtung einer Luftheizung ist die folgende (Fig. 227). In einer in der Regel im Souterrain eines Hauses angeordneten Heizkammer (12) befindet sich der Heizapparat (Calorifere); der Heizkammer wird frische Luft von außen durch einen unter dem Fußboden des Souterrains angeordneten Frisch-Luft-Kanal (/) zugeführt; diese Luft er-

ad b) Wegen der wesentlichen Vorteile, welche die Zentralheizungen in vielen Fällen gegenüber der Lokalheizung haben, werden dieselben in neuerer Zeit auch bei Wohngebäuden häufig angewendet. Wie schon oben bemerkt, haben die Zentralheizungsanlagen die Aufgabe, teils eine Gruppe von Räumen, teils sämtliche Räume eines Gebäudes, teils eine ganze Gruppe von Häusern von einer Zentralfeuerung aus mit der notwendigen Wärme zu versehen. Bezüglich der speziellen Anlage von Zentralheizungen muß auf Spezialwerke, z. B. auf den IV. Teil der allgemeinen Baukonstruktionslehre von Brey mann, II. Ausl., verwiesen werden. Hier sollen nur einige Bemerkungen über die Anwendung dieser Heizungen bei Wohngebäuden gemacht werden.

Gegenüber den Lokalheizungen bieten die Zentralheizungen folgende Vorteile:

1)    Da bei Wohngebäuden in der Regel nur eine Heizstelle erforderlich ist, so ist die Bedienung einfacher und bequemer, als bei einer größeren Zahl von Öfen.

2)    Der Verbrennungsprozeß einer Zentralseuerung ist wärmt sich an dem Heizapparat auf ca. 40⁰ R. und wird leichter regulierbar, gleichmäßiger und vollständiger als der- durch Heizkanäle (a) den einzelnen zu erwärmenden

Räumen zugeführt. Um dieser kontinuierlich den Räumen zuströmenden Luft Platz zu machen, muß die Zimmerlust einen Ausweg haben, zu welchem Zweck Ableitungs- oder Ventilations-Kanäle (y) angeordnet sind, die am Boden der Räume beginnen und bis über das Dach hinaus geführt sind. Als wesentlichste Vorzüge einer solchen Luftheizungsanlage sind zu bezeichnen:

a)    wohlfeile Anlage, da wenig Konstruktionsteilc aus Metall notwendig sind; am meisten Kosten machen die Kanäle, da zu diesem Zweck in der Regel Mauerverstärkungen erforderlich werden;

b)    zweckmäßige Ventilation, die hier aus der Heizungsanlage selbst sich ergiebt, so daß besondere Vorkehrungen für diesen Zweck nicht notwendig sind.

Als Mängel der Luftheizung sind anzuführen:

a) da die Heizkanäle nur auf geringe Entfernung nimmt diese den Gegenständen, mit denen sie in Berührung kommt.

Die meisten dieser Mängel sind durch die Fortschritte in der rationellen Anlage von Luftheizungen beseitigt worden und es wird ohne Zweifel diese Heizungsart immer eine der am meisten angewendeten Zentralheizungen bleiben. Näheres in dieser Beziehung geben die bezüglichen Spezialwerke. Auf Tafel 26 sind die Grundrisse eines mit Luftheizung versehenen Wohnhauses dargestellt; dasselbe hat eine dafür geeignete zentrale Anlage; trotzdem war es schon notwendig, ziemlich lange horizontale oder vielmehr schwach ansteigende Kanäle anzuordnen, um den einzelnen von der Heizkammer entfernter liegenden Räumen die warme Luft zuzuführen. Je mehr die Heizkammer in das Zentrum des ganzen Hauses gelegt werden kann, desto besser wird es immer sein. Immer wird es sich empfehlen, bei solchen

Fig. 227.

0

in

®!

□nai

DIZZ3D1

/i I

Anlagen Etablissements zu Rate zu ziehen, die sich mit Heizungseinrichtungen speziell besassen, da eben sehr vielerlei zu beachten ist, wenn die Sache zweckentsprechend ausfallen soll.

horizontal von der Heizkammer aus geführt werden dürfen, so verlangt die Luftheizung eine mehr zentrale Grundrißanlage. Bei länglich rechteckig und überhaupt ausgedehnteren Gebäuden müssen mehrere Heizkammern angelegt werden;

b)    da die Bewegung der Luft in den Kanälen leicht durch ihre Lage, ihre Form, durch Winddruck rc. beeinflußt werden kann, so ist die ganz gleichmäßige Erwärmung schwieriger zu erreichen;

c)    Verunreinigung der Luft, hervorgerufen durch schlechte Konstruktion der Heizapparate, durch zu starke Erhitzung der Lust, durch Verbrennung von Staubteilchen rc. an dem Apparat, durch Unreinlichkeit in der Heizkammer rc.;

d)    zu große Trockenheit der den Räumen zugeführten Luft, veranlaßt dadurch, daß die der Heizkammer zugeführte Außenluft in der Regel eine niedrige Temperatur und daher einen geringen Feuchtigkeitsgehalt hat. Wenn diese Luft dann stark erwärmt wird, so hat sie das Bestreben, mehr Feuchtigkeit in sich aufzunehmen und ent-

ad 2) Die Warmwasserheizung beruht auf folgender Einrichtung, die in Fig. 228 schematisch dargestellt ist. Im Souterrain des Hauses steht ein Wasserkessel A, mit welchem ein in sich zusammenhängendes Röhrensystem in Verbindung steht. Vom oberen Teil des Kessels beginnen die Steigröhren (a d), die sich bis über die höchsten zu heizenden Räume erheben und dann sich abwärts nach den einzelnen zu heizenden Räumen, und den dort befindlichen Heizapparaten (cc) verteilen. Von den Heizapparaten beginnen Rücklaufröhren (b b), die sich in einem Sammelrohr vereinigen, das schließlich von unten in den Wasserkessel wieder einmündet. Wird nun der Kessel geheizt, so erwärmt sich zuerst das Wasser in der Steigrohre und da das warme Wasser leichter ist, so wird dadurch eine Gleichgewichtsstörung in dem Röhrensystem herbeigeführt. Das kältere

io*

c) Es ist keine Veranlassung zu ungünstigem Einflüsse

Wasser der Rücklaufröhre dringt von unten in den Heiz- j es kann das Feuer längere Zeit ganz unterbrochen fein, kessel und verdrängt das wärmere Wasser nach oben. Bei bis sich eine merkliche Abkühlung ergiebt. fortgesetzter Heizung tritt eine kontinuierliche Wasserzirkulation ein, das ganze System füllt sich mit warmem Wasser auf die Luftbeschaffenheit gegeben, und die dadurch erwärmten Röhren und Heizapparate geben die Wärme an die umgebende Luft der Räume ab. Man unterscheidet hierbei je nach der Temperatur, bis zu welcher das Wasser in dem Röhrensystem erwärmt wird: 1) Niederdruck- oder Warmwasserheizung (Erwärmung des Wassers bis höchstens 80° R); 2) Mitteldruck-Heizung

Fig. 228.

Diese Vorzüge machen die Wasserheizung besonders anwendbar für Wohngebäude; dieselbe würde noch häufiger, als es wirklich der Fall ist, benutzt werden, wenn nicht die beträchtlichen Anlagekosten im Wege stünden. In dieser Beziehung kann man ungefähr annehmen, daß bei Lokal-heizung, also bei Öfen, die Heizeinrichtung per cm Luftraum ca. 1—1,25 Mark, bei Luftheizung 1,5—2,o Mark und bei Wasserheizung 4—5 Mark beträgt, so daß also bei der letzteren die Anlagekosten fast das Dreifache der Luftheizung und das Vierfache der Lokalheizung betragen.

Auf Taf. 27 ist ein mit Wasserheizung versehenes Wohngebäude dargestellt; die Wasserröhren sind hier in Mauerschlitzen untergebracht, die mit wegnehmbaren, eisernen Deckeln geschlossen sind. Die Heizapparate, sogenannte Wasseröfen sind hier deshalb in die Nähe der Umfassungswand gestellt, um denselben leicht von außen frische Luft zum Zweck einer Ventilation zuführen zu können.

ad 3) Die Dampfheizung beruht darauf, daß von einem Dampfkessel aus ein Röhrensystem durch die zu heizenden Räume geführt wird; dieses Röhrensystem und eigene in den Räumen aufgestellte Apparate (Dampsöfen) werden durch den zirkulierenden Dampf, namentlich durch die bei dessen Kondensation frei werdende Wärme, stark erwärmt und geben dann ihre Wärme an die umgebende Luft ab. Das kondensierte Wasser wird durch Rücklaufröhren wieder gesammelt.

(Erwärmung auf 100—120°R), und 3) Hochdruck- oder Heißwasserheizung (Erwärmung des Wassers bis zu ca. 150" R). — Für Wohngebäude bestehen die Heizkörper in den Einzelräumen in der Regel aus einem an einer Stelle konzentrierten Röhrensystem, das mit einem durchbrochenen Mantel umgeben ist und das eine der Raumgröße entsprechende Heizfläche hat. Näheres über die Einzelheiten der Einrichtung in den Spezialwerken. —

Die Dampfheizung hat den großen Vorzug, daß mittels des Dampfes bei entsprechender Isolierung der Röhren die Wärme auf eine sehr große Entfernung fortgeleitet werden kann, so daß auch die ausgedehnteste Gebäudeanlage von einem Punkt aus geheizt werden kann. Dagegen hat diese Heizungsart den großen Nachteil, daß die Erwärmung eine wenig kontinuierliche und nicht gleichmäßige ist. Die ganze Anlage bildet kein Wärmemagazin; sobald die Dampfströmung Eine solche Wasserheizung hat folgende wesentliche in dem System aufhört, tritt auch eine rasche Abkühlung

Vorzüge:

nur

Mau hat nun zwar auch durch Kombination obiger drei

ein. Obiger Vorzug hat dazu geführt, daß man in Amerika aj Es ist auch für ein ziemlich ausgedehntes Gebäude Versuche gemacht hat, von einer zentralen Dampfkesseleine Heizstelle erforderlich, da die Wasscrzirkulation anläge aus eine ganze Gruppe von Wohnhäusern, ja ein sich auf eine ziemlich große Entfernung hin vollzieht und ganzes Stadtviertel zu heizen, Versuche, die auch guten es ist deshalb auch die Grundrißgestaltung des betreffenden Erfolg gehabt haben sollen. In einzelnen Wohngebäuden Gebäudes ziemlich beliebig.    dagegen findet die Dampfheizung seltener Anwendung.

b) Die Erwärmung ist eine außerordentlich konti nuierliche und gleichmäßige; das einmal erwärmte, Zentralheizungen die Vorteile derselben zu vereinigen gesucht das ganze System erfüllende Wasser bildet ein reichhaltiges und es giebt so Wasser-Luftheizungen, Dampf-Luft-Wärmemagazin und ändert nur langsam und allmählich Heizungen und Dampf-Wasserheizungen; hier soll seine Temperatur; Verschiedenheiten in der Bedienung des jedoch auf diese Einrichtungen, die mehr bei anderen Gebäude-Feuers machen sich bei der Heizung nicht leicht fühlbar, ja , gattungen Anwendung finden, nicht weiter eingegangen werden.

Weit wichtiger allerdings als dieser Luftwechsel aus technischen Gründen ist die Lüftung in hygienischer Hinsicht.

Sättigungsmenge: l,2g 1,8 „

9,3 „ 12,6 „ 17,0 „ 22,7 „ 30,0 „

8°

5°

0°

+    4°

+ 8° + 12“ + 16° 4- 20“ + 23,2°

VII. Abschnitt.

Lüftung.

Die Möglichkeit der Lüftung und des Luftwechsels ist für jeden umschlossenen Raum schon aus technischen Gründen notwendig. Nur durch den Luftwechsel und die Einwirkung der Lust wird die entsprechende Austrocknung und Trockenhaltung der Gebäude bewirkt. In neuen Gebäuden ist ein außerordentlich großes Wasserquantum vorhanden; dasselbe ist teils in den zur Verwendung kommenden Baumaterialien — bent Holz, den Steinen, dem Mörtel rc. — vorhanden, teils gelangt dasselbe während der Ausführung in das Innere des Gebäudes. Dieses Wasser muß entfernt werden, wenn ein Haus bewohnbar sein soll und wenn die Gegenwart von Feuchtigkeit nicht auch die Dauer mancher Konstruktionsteile, namentlich des Holzes, beeinträchtigen soll. Dieses Austrocknen wird durch die Einwirkung der Luft bewirkt, welche die Feuchtigkeit in sich aufnimmt und fortschafft. Es muß aber zu diesem Zweck die Luft Gelegenheit haben, überallhin in reichlicher Menge zu kommen und es dürfen daher in keinem Bau Hohlräume vorkommen, die der Luft gar nicht zugänglich sind. Namentlich das Holz ist in solchen, allseitig gegen Luftzutritt abgeschlossenen Räumen raschem Verderben, durch das sogenannte Verstocken, ausgesetzt. Wenn daher in solchen praktisch nicht benutzbaren Hohlräumen keine Öffnungen notwendig wären, so sind doch immer solche anzulegen, damit eine Luftzirkulation möglich ist, um die Konstruktionsmaterialien auszutrocknen und trocken zu halten. Eine Vernachlässigung dieser Vorsichtsmaßregel hat schon oft recht unangenehme Folgen gehabt.

Außer der Temperatur ist die Luftbeschaffenheit in umschlossenen Räumen der wichtigste Punkt in bezug auf das Wohlbefinden der darin sich aufhaltenden Personen. Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensmittel, indem namentlich der Sauerstoff der Luft bedingend für die chemischen Prozesse im menschlichen Körper ist. Die Luft ist außerdem auch noch besonders wichtig für die auf der Verdunstung beruhende Abkühlung des Körpers. Die Luft erfüllt nun alle Zwecke am besten, wenn sie möglichst rein ist, d. h. wenn sie die Beschaffenheit der in der freien Atmosphäre befindlichen Lust hat. Da aber nun in allen umschlossenen, bewohnten Räumen mancherlei Ursachen zu ungünstiger Veränderung der Luft, zu Luftverderbnis vorhanden sind, so kann nur dadurch geholfen werden, daß kontinuierlich oder periodisch frische Luft den Räumen zugeführt wird, d. h. daß für einen Luftwechsel, für eine Ventilation Sorge getragen wird.

In den letzten Jahrzehnten hat man sich mit diesem Gegenstände, mit der Ventilation von Privat- und öffentlichen Gebäuden, sehr vielfach und eingehend beschäftigt und es sind daher auch eine große Zahl von Spezialabhandlungen über den Gegenstand von Technikern und Gelehrten vorhanden. Hier, ivo es sich bloß um Wohngebäude handelt, sollen nur die wichtigsten hierher gehörigen Thatsachen erwähnt und die einfachsten Mittel und Einrichtungen besprochen werden, durch welche bei Wohngebäuden ein Luftwechsel befördert und herbeigeführt werden kann.

Die Hauptbestandteile der atmosphärischen Luft sind bekanntlich zunächst Stickstoff und Sauerstoff, welche in einem bestimmten Verhältnisse mit einander vermischt sind. Und zwar beträgt die Menge des Stickstoffes ca. 79%, die des Sauerstoffes ca. 21 %. Eine besondere Form des Sauerstoffes ist das sogenannte Ozon, das noch mehr als der gewöhnliche Sauerstoff die Eigenschaft besitzt, sich mit anderen Körpern zu vereinigen und dieselben zu zerlegen; es zerstört namentlich organische Stoffe in der Luft, die unter Umständen gesundheitsschädlich sein könnten.

Stets ist in der atmosphärischen Luft eine geringe Menge Kohlensäure vorhanden und zwar finden sich in 10000 Teilen Luft 3—4 Teile Kohlensäure, so daß dieselbe nur V3333—V2500 = V33—VssVo beträgt. — Außerdem ist immer in der Luft ein gewisses Quantum Wasserdampf vorhanden, das jedoch je nach der Temperatur der Luft und je nach Umständen, die auf ihren Feuchtigkeitsgehalt einwirken, bedeutenden Schwankungen unterliegt und zwischen 1 und 30 gr per cbm betragen kann. Die nachfolgende kleine Tabelle giebt an, wie viel g Wasser ein cbm Luft bei verschiedenen Temperaturen in Dampfform enthalten kann.

Lufttemperatur:

— 20° Celsius C — 16“ Rsanmur —10°

4° 0°

Dieser Maximalgehalt der Luft an Feuchtigkeit ist jedoch in der Regel nicht vorhanden; gewöhnlich enthält sie nur 60—80% hiervon.

Diese normalen Bestandteile der Luft sind in der Atmosphäre in einer gleichförmigen Mischung vorhanden, welche sich teils durch die fortwährende Luftbeweguug, teils durch die Diffusion herstellt. Die Luft in umschlossenen Räumen kann nun in mehrfacher Weise ungünstig verändert

Der Atmungsprozeß führt der Luft namentlich viele Kohlensäure zu; eine erwachsene Person atmet in der Stunde (1000 Atemzüge zu 0,4—0,5 1) 400— 500 1 Luft aus, welche 4% Kohlensäure enthält; ein Erwachsener führt daher der Luft stündlich 16—20 1 Kohlensäure zu. — Durch die Hautausdünstung gelangt namentlich viel Wasser in die Luft, indem die Wasserverdunstung per Stunde und per Kopf ca. 40 g beträgt. — Bei beiden Vorgängen gelangen aber noch andere, wenig bekannte und schwer nachweisbare, organische Substanzen in die Luft, welche der unreinen Wohnungslust ihren widerlichen Geruch verleihen und die man vorzugsweise als die Ursachen schädlicher Einflüsse ansieht. — Eine starke Quelle von Kohlensäure-Entwicklung ist dann der Verbrennungsprozeß bei Beleuchtung, indem eine Kerze per Stunde ca. 11 1, ein Petroleumrundbrenner ca. 60 1 und ein Gasbrenner ca. 90 1 Kohlensäure produziert. Also schon eine gewöhnliche Kerze erzeugt soviel C₂ wie etwa ein Knabe, und Petroleum-

und zum Atmen mehr oder weniger untauglich gemacht werden, je nachdem dieselbe:

1)    fremdartige Stoffe enthält, die ihrer Qualität

schaden oder

2)    eine abnorme Mischung ihrer normalen Bestand

teile hat.

Fremdartige und schädliche Stoffe kommen auf mancherlei Weise in die Luft der Wohngebäude. Vielfache bei den Haushaltungsarbeiten, beim Kochen, beim Aufbewahren von Viktualien rc. vorkommende Gährungsprozesse, Fäulnisprozesse rc. erzeugen luftsörmige Stoffe, die mehr oder weniger schädlich sind. Üble Ausdünstungen, die auch außerhalb der Wohnung entstehen, gelangen mit der atmosphärischen Luft in das Innere der Häuser. Durch die Küchenausgüsse und die damit in Verbindung stehenden Abflußrohre wird sehr häufig das Eindringen schädlicher Gase vermittelt. Außerdem ist häufig genug die mangelhafte Anlage der Aborte Ursache von Luftverderbnis in den Wohnungen. Die meisten dieser Ursachen können ganz beseitigt oder sehr reduziert werden durch Reinlichkeit in der Haushaltung, durch zweckinäßige Anlage der Aborte, der Ausgußrohre, durch luftdichte Abschlüsse gegen Kanäle rc.

Andere Ursachen der Luftverderbnis jedoch, wodurch namentlich eine abnorme Mischung der Bestandteile veranlaßt wird und wodurch daneben allerdings auch schädliche Stoffe der Luft zugeführt werden, lassen sich in bewohnten Räumen nicht beseitigen. Die beiden hierher gehörigen Hauptvorgänge sind der Lebensprozeß der in umschlossenen Räumen sich aufhaltenden Personen, bei welchem der Atmungsprozeß oder die Respiration und die Hautausdünstung oder die Perspiration zu unterscheiden ist, und der Verbrennungsprozeß bei Beleuchtung.

oder Gasflammen das 3—5fache Quantum wie eine erwachsene Person. Da aber kein Verbrennungsprozeß ganz vollkommen ist, so gelangen dabei auch Produkte der unvollkommenen Verbrennung, Kohlenoxydgas rc. und bei Gasbeleuchtung auch Bestandteile des Leuchtgases, Kohlenwasserstoffgas, Sumpfgas rc. in die Luft der Räume. — Da sowohl beim Atmungsprozeß als bei der Beleuchtung auch viel Sauerstoff verbraucht wird, so wird hierbei in doppelter Weise auf eine ungünstige Veränderung der Lust durch Sauerstoffentziehung und Kohlensäurevermehrung hingewirkt.

Geringe Änderungen nun an der normalen Zusammensetzung der Luft haben nicht sofort üble Folgen; erst bei stärkeren Änderungen und gleichzeitigen schädlichen Zusätzen zeigen sich solche.

Modifikationen im S tickst off gehalt der Luft sind deshalb weniger wichtig, weil der Stickstoff int Körper in Gasform keine Verwendung findet und weil derselbe eigentlich nur als Verdünnungsmittel der übrigen Luftbestandteile dient.

Viel wichtiger ist der Sauerstoffgehalt; doch sind auch da Änderungen nicht sofort schädlich und man nimmt an, daß eine Luft noch atembar ist, wenn sie nicht weniger als 14% Sauerstoff enthält, während die frische Luft 21% davon hat.

Was den Wassergehalt betrifft, so soll die Luft ca. die Hälfte desjenigen Quantums von Wasserdampf haben, bei welchem sie ihrer Temperatur entsprechend mit Wasser gesättigt wäre. Eine Luft von 16° R, die mit 17 g Wasser per cbm gesättigt wäre, soll also nur etwa 8,5 g Wasser enthalten. Sowohl ein wesentlich größerer als ein kleinerer Wassergehalt hat aus den Körper üblen Einfluß. Bei zu großem Wassergehalt wird die Wasserausdünstung aus dem menschlichen Körper nicht in entsprechender Weise vor sich gehen und es dürfte der zu große Wassergehalt der Luft in feuchten Räumen der Hauptgrund der Ungesundheit solcher Räume sein. — Bei zu trockuer Lust dagegen wird dem menschlichen Körper, namentlich den Schleimhäuten der Luftwege zu viele Feuchtigkeit entzogen und werden dadurch Beschwerden veranlaßt.

Was schließlich den Kohlensäuregehalt betrifft, so nimmt man an, daß in 10000 Teilen Luft nicht mehr als 7—10 Teile Kohlensäure, durchschnittlich etwa 2—2%mal so viel als in der freien Atmosphäre vorhanden sein dürfen. Es ist zwar die Kohlensäure selbst nicht schädlich und der Mensch kann bedeutend größere Mengen in der Lust ertragen, wenn nur Sauerstoff genug vorhanden ist. In Bergwerken z. B. bekommen die Arbeiter erst dann Atembeschwerden, wenn die Grubenlampen trübe zu brennen beginnen, was aber erst bei einem Kohlensäuregehalt der Luft von 3—4% der Fall ist. Allein in bewohnten Räumen sind die sonstigen schädlichen Gasarten ziemlich proportional der Og vorhanden und diese dürfen nur in sehr geringen Mengen vorhanden sein. Man pflegt den Kohlensäuregehalt als Maßstab anzunehmen, weil dieselbe am einfachsten nachzuweisen ist.

Aus diesem geringen zulässigen Kohlensäuregehalt er-giebt sich, daß die Luft in einem bewohnten Raum, auch wenn nur eine Person sich darin aufhält, ziemlich bald eine ungünstige Beschaffenheit annehmen wird. Beispielsweise enthält ein mit frischer Luft erfüllter Raum von 60 cbm, oder 60 000 1 Inhalt, 3—4 Zehntausendstel oder 18—241 an Kohlensäure; dieser Gehalt darf nicht höher als 7—10 Zehntausendstel oder 42—60 1 betragen, wenn die Lust noch als gut angesehen werden soll. Es dars-also dem Raum nicht mehr als ca. 36 1 Kohlensäure zugeführt werden, wenn die Grenze nicht überschritten werden soll. Da nun aber durch eine erwachsene Person stündlich 16 bis 20 1 C₂ in die Luft gelangen, so wird schon nach einigen Stunden die Grenze überschritten sein. Wenn nun auch in Wirklichkeit die Luftverderbnis langsamer vor sich geht, weil in jeden Raum frische Luft von außen eindringt, so ist doch leicht erklärlich, daß in Räumen, in denen mehrere Personen längere Zeit sich aufhalten und wo auch noch Beleuchtung stattfindet, die Luft sehr rasch eine schlechte Beschaffenheit annimmt.

Diese Luftverschlechterung kann nun nur dadurch verhindert werden, daß einem Raum frische Luft zugeführt, daß ein Luftwechsel herbeigeführt wird und zwar ein Luftwechsel von genügender Große, um die schädlichen Stoffe in der notwendigen Weise zu verdünnen und auf eine große Luftmasse in dem zulässigen Verhältnisse zu verteilen. Daß es sich dabei um große Luftmcngen handelt, ergiebt sich aus der ziemlich großen Quantität Kohlensäure, welche schon durch eine Person in die Luft gelangt und aus dem geringen Gehalt, welche die Luft haben darf. Man hat Formeln aufgestellt, aus denen sich die Art des Vorganges entsprechend berechnen läßt, wieviel Luft einem Raum pro Stunde und pro Kopf zugeführt werden muß, um den Gehalt an Kohlensäure eine zulässige Grenze nicht überschreiten zu lassen. Allein auch eine einfache Betrachtung kann schon einen Anhaltspunkt geben. — Nach Obigem soll der normale Kohlensäuregehalt der Luft nicht auf mehr als den 2—2¹/2 fachen Betrag gesteigert werben. Da der normale Gehalt nicht mehr als 4 pro Zehntausend oder 72500 beträgt, so darf durch eine in dem Raum vorhandene Kohlensäurequelle der Luft nicht mehr als 4—6 Zehntausendstel oder V2500—Y1666 an Kohlensäure zugeführt werden. Dies wird aber dann der Fall sein, wenn jeder 1 Kohlensäure 1666 bis 2500 mal mit frischer Luft verdünnt wird. Da nun eine Person stündlich 16—20 1 Kohlensäure entwickelt, so müßte dieselbe mit 20X1666 bis 20 X 2500 1 oder mit 33—50 cbm pro Stunde verdünnt werden, um den Zweck zu erreichen. Thatsächlich nimmt man auch an, daß in Privatwohnungen ein Luftwechsel pro Kopf und pro Stunde von 50—60 1 notwendig ist, wenn die Verschlechterung der Luft die zulässige Grenze nicht überschreiten soll.

Hiernach fragt es sich nun, in welchen Räumen bei Wohngebäuden ein Luftwechsel besonders notwendig sein wird; im allgemeinen wird dies der Fall sein:

a)    wenn die Räume einen geringen Kubikinhalt haben,

b)    da, wo eine größere Zahl von Personen sich längere Zeit

aufhält,

c)    da, wo noch besondere Ursachen der Luftverderbnis

vorhanden sind,

d)    da, wo dem gewöhnlichen Luftwechsel durch Fenster

und Thüren Hindernisse im Wege stehen.

Vorkehrungen für Luftwechsel werden daher zunächst notwendig sein in Räumen von geringen Dimensionen, namentlich, wenn dieselben als Schlafräume dienen, weil da der Kohlensäuregehalt rasch die zulässige Grenze überschreitet. — Sodann ganz besonders in Schlafzimmern, die von mehreren Personen benutzt werden; hier, wo man neue Kräfte ansammeln soll, wo wir einen großen Teil unseres Lebens zubringen, wo wir nicht in der Lage sind durch Öffnen der Fenster uns frische Luft zu verschaffen, sind Lüftungseinrichtungen notwendig. Gesellschaftsräume, in denen geraucht, getanzt wird, wo auch Beleuchtung zur Luftverderbnis mitwirkt, Vorratsräume, in denen sich immer allerlei Dünste entwickeln, Abortanlagen bedürfen immer einer Lüftung. Besondere Berücksichtigung in bezug auf einen möglichen Luftwechsel verdienen dann noch alle diejenigen Räume, welche nicht unmittelbar an eine Umfassungsmauer angrenzen und die daher nicht durch Fensteröffnungen mit der frischen Luft direkt in Verbindung gebracht werden können.

Was nun die Art und Weise betrifft, wie bei Wohngebäuden ein Luftwechsel vor sich geht oder herbeigeführt werden kann, so unterscheidet man:

a)    die natürliche oder freiwillige Lüftung und

b)    die künstliche Lüftung.

Die erstere beruht auf der natürlichen Temperaturdifferenz, welche fast immer zwischen der äußeren Atmosphäre und der Luft in umschlossenen Räumen vorhanden ist, und die stets eine Luftbewegung im Gefolge hat. Wesentlich befördert wird dieser Luftwechsel durch etwa vorhandenen Winddruck. Auch rechnet man hierher denjenigen Luftwechsel, der durch die gewöhnliche Ofenheizung und zwar bloß durch die dadurch verstärkte Temperaturdiffercnz herbeigeführt wird.

Von künstlichen Lüstungseinrichtungen kommen bei Wohngebäuden nur solche vor, wobei mit der Heizungsanlage besondere Vorkehrungen zur Beförderung des Luft-

Wechsels verbunden werden, oder wo eine Temperatur« Öffnung. Das Öffnen der Fenster ist das Mittel, das differenz bloß zum Zweck einer Lüftung bewirkt wird.

wir immer zur Herbeiführung eines Luftwechsels anwenden, wenn wir fühlen, daß die Luft eines Wohnraumes eine ungünstige Beschaffenheit angenommen hat. Wir können auch dadurch sehr rasch einen großen Luftwechsel herbeiführen. Denn wenn die geöffnete Fensterfläche nur 1 qm und die Geschwindigkeit der einströmenden Lnft nur 0,5 m pro Sekunde beträgt, eine Geschwindigkeit, welche wir kaum erst fühlen, so ergiebt sich die in der Stunde eintretende Lnftmenge nach der Formel v = Q. v = 1.0,5.3600 — 1800 cbm. — Um nun zum Zweck der Lüftung nicht immer einen ganzen Fensterflügel öffnen zu müssen, empfiehlt

In allen Fällen, wo ein Luftwechsel ans der verschiedenen Temperatur zweier direkt aus einander einwirkenden Luftmassen beruht, ist der Vorgang immer der, daß die kühlere nnd infolge dessen schwerere Luft sich an die Stelle der wärmeren und leichteren Luft fetzt; dabei sinkt die kühlere Luft abwärts und verdrängt die wärmere Luft nach oben.

Flg. 231.

Fig. 229.

Fig. 230.

Die dabei eintretende Luftbewegnng wird um so rascher vor sich gehen, je großer die Temperatur- und deshalb die Gewichtsdifferenz der beiden aufeinander einwirkenden Luft-massen ist. Die Luftbewegung wird so lange andauern, als eine Temperatnrdifferenz vorhanden ist und wenn daher ein kontinuierlicher Luftwechsel vorhanden sein soll, so müßte auch für eine ständige Temperatnrdifferenz Sorge getragen werden. Diese Art des Vorganges muß mau immer vor Augen haben, wenn es sich um eine bezügliche Einrichtung handelt.

Zur freiwilligen Stiftung können nun folgende Vorgänge und Einrichtungen gerechnet werden.

1)    Der Luftwechsel, welcher in jedem geschloffenen Raum stets ohne weiteres Zuthun vor sich geht.

Jt

g-

ft fl

es sich, Vorkehrungen mit den Fenstern zu verbinden, die einen beliebigen nnd zweckmäßigen Luftcintritt ermöglichen. Dahin gehören einzelne bewegliche Scheiben, das Umklappen der oberen Flügel (Fig. 229), das Einsetzen von mit feinem Geflecht überzogenen Rahmen (Fig. 230), sogenannte Glas-jalousien (Fig. 231), oder Einrichtungen, wie sie an allen Eisenbahnwaggons zum Lufteinlassen sich finden.

3) Luftwechsel mittels Lüstungsröhren und Lüftungsschächten. Wenn man in der Umfassungswand eines Raumes ein Lüftungsrohr, gerade so wie einen russischen Kamin anlegt, das mit dem Raum durch eine Öffnung kommuniziert nnd bis über das Dach hinaus geführt ist, so ist aus diese Weise eine Verbindung der Jnncnlust mit der äußeren Atmosphäre hergestellt, die fast immer einen Luftwechsel zur Folge haben wird. In allen Fällen, wo die Außenlnft kühler ist als die Jnnenluft, wird die erstere in den Raum einbringen und die letztere durch das Lüftungsrohr verdrängen nnd zum Abströmen bringen. Dieser Vorgang wird namentlich dadurch befördert werden, wenn das Lüftungsrohr eine warme Lage, etwa zwischen Küchenkamin hat, wodurch bann die ohnedies vorhandene Tempe-raturdiffcrenz verstärkt und die Geschwindigkeit der Lust-

Unsere Räume sind eben, und man darf sagen glücklicher- j weife, nicht luftdicht nach außen abgeschlossen; die Luft findet 1 mancherlei Wege, die Poren der Wände, die Spalten der Fenster und Thüren rc., ans denen sie in die Jnnenränme einbringen kann. Es wird dieser Luftwechsel jedoch sehr verschieden sein, je nachdem die Umstände denselben begünstigen oder nicht. Abhängig ist derselbe zunächst von der zufälligen Temperatnrdifferenz von innen und außen. Man hat z. B. gefunden, daß bei einem Zimmer von 75 cbm Inhalt bei einer Temperaturdifferenz von 16° R. (20 °C.) die Größe des natürlichen Luftwechsels in 1 Stunde 75 cbm betrug, während dieselbe bei nur 3,2⁰ R (4⁰ C.) Differenz auf nur 22 cbm herabsank. Dieser Luftwechsel wird daher in der kalten und kühlen Jahreszeit immer viel stärker sein, als in der warmen. — Bon großem Einfluß auf diesen Luftwechsel ist der Winddruck, der je nach seiner Stärke nnd Geschwindigkeit die Außenluft in die Jnnenränme eintreibt. So beträgt die Windpressnng pro qm Wandfläche bei einer Luftbewegung von 2 m pro Sekunde 0,52 kg, bei 5 m Geschwindigkeit dagegen 3,25 kg nnd bei 10 m Geschwindigkeit 13,oo kg. — Von Bedeutung ist ferner die Beschaffenheit der Umsassungswände, ob sie mehr oder weniger porös sind, ob sie tapeziert sind oder nicht, mit welchem Anstrich sie versehen sind, ob die Fenster nnd Thüren mehr oder weniger gut schließen. — Unter allen Umständen wird also dieser Luftwechsel sehr variabel sein und nur unter sehr günstigen Umständen eine ausreichende Größe annehmen können.

2)    Luftwechsel unter Benutzung der Feuster-

bewegung vergrößert wird. Unter günstigen Umständen kann diese Geschwindigkeit 1—1,5 m pro Stunde betragen; nach der Formel v — Q . v würde durch ein Lüftungsrohr von 0,2 m Seitenlange oder von 0,04 qm Querschnitt ein Luftwechsel von v — 0,04 . l,o . 3600 — 144 cbm bis v = 0,04.1,5.3600= 216 cbm herbeigeführt werden können. — Durch Verbindung eines solchen Lüftungsrohres mit einer entsprechenden Einrichtung des Fensters zu kontinuierlichem Lufteinlassen kann z. B. eine zweckmäßige Lüftungs-einrichtung für Schlafzimmer geschaffen werden (Fig. 232). Die in der Nacht auch im Sommer immer kühlere Außenluft wird durch das Fenster eintreten, zum Boden herabsinken, die Jnnenlust nach oben verdrängen und durch die an der Decke angebrachte Öffnung des Lüftungsrohres zum Abströmen bringen.

Lüftung derselben herbeigeführt. Diese Einrichtung ist viel zweckmäßiger als die häufig angewendete, wobei das Fallrohr über das Dach hinausgeführt wird, um die Dünste

Big- 233.

ii

!

Big. 232.

L-i

fl

IJ

Anwendbar sind solche Lüftungsrohre auch bei Alkoven, bei Kammern und Vorratsräumen, die keine direkt ins Freie führende Öffnungen haben. Auch die Dunstrohre der Küchen gehören dahin. Sollen mehrere Räume gleichzeitig gelüftet werden, so können sogenannte Lüftungsschächte von 0,5 — l,o qm Querschnitt angewendet werden, mit denen dann auch zu lüftende Räume in mehreren Etagen in Verbindung gesetzt werden können.

Besonders zweckmäßig können die Lüftungsrohre zur Ventilation der Aborte benutzt werden. Dasselbe muß da beginnen, wo die Gasentwickelung stattfindet, also in der Grube, und zwar in der Regel am höchsten Teil des Grubenhalses; von da wird dasselbe nach einer Wand geführt, wo dasselbe dann über das Dach hinausgeleitet wird. Gerade da ist es häufig möglich, das Lüftungsrohr zwischen Küchenkamine zu legen, die dasselbe fast ständig erwärmen und dadurch die Geschwindigkeit der Luftabströmung verstärken werden (Fig. 233 und 234). Wenn im übrigen die Grube selbst ziemlich luftdicht geschlossen ist, so muß die abströmende Lust mittels des Fallrohres sich aus den Aborträumen selbst ersetzen und wird so die zweckmäßigste

Geul, Anlage der Wohngebäude.

MM'

Big. 234.

"t

ML-

w

abzuführen. Hier ist es nicht zu verhindern, daß doch ein Teil der Gase durch die Sitze in den Abortraum gelangt.

4) Lüftung durch die gewöhnliche Ofenheizung. Wenn ein Ofen von innen geheizt ist, so muß derselbe die zur Unterhaltung des Verbrennungsprozesses notwendige

Lust dem Raum entnehmen und es muß sich diese Lust zwischen den Deckenbalken angelegten Kanal zum Ofen ge-anderswoher ersetzen. Es wird also    dadurch immerhin ein    leitet, und zwar so,    daß diese Luft sich in für diesen Zweck

Luftwechsel herbeigeführt, der je nach    der Größe des Ofens    angelegten Hohlräumen oder einem Mittelraum des Ofens

und der Feuerung 40—90 cbm pro Stunde betragen kann, erwärmt und demnach als erwärmte Luft dem Zimmer zu-Jmmerhin ist also die Jnnenheizung    in dieser Beziehung    strömt. Diese Luft    wird sich als wärmste und leichteste

von einigem Wert, wenn auch eine    ausreichende Lüftung    Luft zunächst an die    Decke erheben, dann der Abkühlung

in Wohnräumen dadurch nicht erreicht werden kann. Kamine entsprechend abwärts senken und schließlich durch eine am mit offenem Feuer verursachen allerdings einen viel stärkeren    Boden angebrachte Öffnung eines Abführungsrohres fortgc-

Fig. 236.

Luftwechsel, und zwar 1000—2000 cbm pro Stunde, weshalb auch solche Kamine häufig zu Bentilationszwecken benutzt werden, und zwar da, wo der geringe Heizeffekt nicht in Betracht kommt.

Von künstlichen Ventilationseinrichtungen kommen folgende bei Wohngebäuden vor:

1) Lüftung durch künstliche Erwärmung von Lüftungsröhren; diese Erwärmung geschieht am einfachsten durch eine darin brennende Gasflamme (Fig. 235), kann aber auch durch eine hineingestellte Petroleumlampe, in einzelnen Fällen wohl auch durch eine besondere Feuerung bewirkt werden. — Erfahrungsgemäß kann in einem Lüftungsrohr von circa 200 qcm Querschnitt durch

Fig. 237.

ra

Fig. 235.

»-►

leitet werden. Bei kontinuierlicher Heizung wird so auch ein kontinuierlicher Luftwechsel herbeigeführt werden (Fig. 236 eine Gasflamme eine durchschnittliche Abströmungsge- ; und 237). Im Sommer kann dieselbe Einrichtung auch schwindigkeit von circa 1,5 m pro Sekunde erzielt werden.    Zur Herbeiführung eines natürlichen Luftwechsels benutzt

Die pro Stunde abgeführte Luftmenge beträgt demnach:    werden. Da jedoch hier dann die einströmende Luft die

v = Q . v = 0,02 . 1,5.3600 — 108 cbm, was in vielen Fällen ausreichen kann. Da eine gewöhnliche Gasflamme circa 0,i cbm Gas verbraucht, so würde in 10 Stunden 1 cbm Gas zu ca. 20 Pfennig zum Zweck einer solchen Lüftung verbraucht. In vielen Fällen wird es aber auch nur notwendig sein, die Gasflamme einige Stunden des Tages brennen zu lassen.

2) Lüftung Mittels besonders für diesen Zweck eingerichteten Öfen, sogenannte Bentilationsöfen. Die frische Luft wird hier durch einen unter dem Fußboden,

kühlere und schwerere ist, so wird dieselbe zunächst an den Boden sinken und darf dann erst durch eine an der Decke angeordnete Öffnung in das Abführungsrohr geleitet werden.

3)    Mit der Luftheizung ist, wie oben gezeigt wurde, an und für sich eine Lüftung verbunden; es brauchen da also keine weiteren speziellen Vorkehrungen für Ventilation getroffen zu werden, und es ist dies ein wesentlicher Vorzug dieser Heizmethode.

4)    Bei der Warmwasserheizung dagegen ist es notwendig, besondere Einrichtungen zu treffen, wenn mit der Heizung auch eine Ventilation verbunden sein soll. In j Zuführungskanäle notwendig zu haben, stellt man hier diesem Falle muß in ähnlicher Weise wie bei den Benti- ; passend die Heizkörper an die Umfassungswand. Oft werden lationsöfen für Zuführung und Abführung der Luft ent- sie auch in den Fensternischen untergebracht. Außerdem sprechend gesorgt sein. Die Zuführung muß so geschehen, muß dann auch jeder Raum mit einem Abführungsrohr daß die einströmende Luft zunächst mit dem Heizkörper in versehen sein. Auf Blatt 27, Fig. 3, ist eine solche Ein-Berührung kommt und schon als erwärmte Luft in den richtung dargestellt und es empfiehlt sich dieselbe namentlich Raum selbst gelangt. Der Heizkörper muß zu diesem Zweck für Schlafzimmer, entsprechend konstruiert sein; zweckmäßig wird derselbe auch hier mit einem Mantel umgeben; in den Raum zwischen Mantel und eigentlichem Heizkörper strömt die Außenluft ein und muß sich da sofort erwärmen. Um keine langen

In bezug auf Spezialitäten und weitergehende Einrichtungen für künstliche Ventilation muß auch hier auf Spezialwerke verwiesen werden.

li*

III. Teil.

Spezielle Wohnungsanlagen.

| Grade auf, als bei uns in Deutschland. Bei uns sind bisher die Verhältnisse einer solchen gleichmäßigen Ausbildung der Wohnungsanlagen weniger günstig gewesen. Der ganze Charakter des Landes, die ziemlich verschiedenen Sitten unb Gebräuche, der Mangel eines dominierenden Centrums ließen hierbei ein allgemeines System nicht entstehen. Dem deutschen Nationalcharakter ist ja zudem ein gewisser Individualismus eigen, der die Bauherren häufiger als anderwärts darauf ausgehen läßt, etwas Eigenartiges, speziellen Ideen und Wünschen Entsprechendes herzustellen. Wenigstens ist dies bei den eigentlichen Privatwohnungen oder Familienwohnungen der Fall. Bei den Miethäusern dagegen hat die Natur der Sache dazu geführt, Anordnungen zu treffen, die eine allgemeine Benutzbarkeit erlauben. Etwaige Besonderheiten würden sich eben hier, wo eine Wohnung im Verlaufe der Zeit von sehr verschiedenen Parteien benutzt werden muß, sehr unangenehm fühlbar machen und die Vermietbarkeit beeinträchtigen.

Nachdem nun in den vorhergehenden Abschnitten die | machen, die bei jeder Wohnnngsanlage befriedigt werden ränmlichen Bestandteile der Wohngebäude und die | müssen. Wie wir später sehen werden, treten solche bestimmte Bereinigung dieser Bestandteile zu ganzen Wohnungen Anforderungen in Frankreich und England in weit höherem unb Wohngebäuden im allgemeinen besprochen wurde, so soll nun auch eine Reihe spezieller Wohnungsanlagen gegeben und erläutert werden. Solcher spezieller Wohnungsanlagen giebt es nun aber fast unzählige, und es ist daher unmöglich, Beispiele von allen möglichen Gattungen zu geben. Schon oben wurde bemerkt, daß vorzugsweise das städtische Wohn- und Miethaus, als die in der Gegenwart weitaus wichtigste Gattung von Wohngebäuden, behandelt werden solle, und mit Rücksicht darauf sind auch die nachfolgenden Beispiele gewählt. In erster Linie werden die Wohnnngsanlagen in Deutschland erörtert, im Anschluß daran aber auch die Anorduungswcisen von Wohnungen und Wohngebäuden in Frankreich und England besprochen und durch Beispiele erläutert werden.

I. Abschnitt.

Wenn nun auch bei uns in Deutschland ein ganz festes System der Wohnungsanlagen nicht besteht, so giebt es doch viele Anforderungen, die sich ziemlich als allgemeine bezeichnen lassen, weil sie sich eben an die gebräuchlichsten Formen des Familienlebens und die Gewohnheiten des gesellschaftlichen Verkehrs anschließen. Aus diesen allgemeinen Anforderungen wird sich immerhin auch für deutsche Wohnnngsanlagen ein ziemlich ausgesprochenes System ergeben, dessen Deutlichmachnng Hauptzweck dieses Abschnittes ist. Schon oben, wo es sich um die räumlichen Bestandteile der Wohngebäude handelte, wurde bei jedem einzelnen Raume angeführt, welche Lage und welche Verbindungen derselbe in

Wohnungen in Deutschland.

Wie schon in der Einleitung bemerkt wurde, üben außer dem Klima des Landes namentlich die Sitten und Gebräuche, die speziellen Gewohnheiten des Familienlebens und die Formen des gesellschaftlichen Lebens, sowie der ganze Charakter der Bewohner einen vorwiegenden Einfluß auf die spezielle Anordnung der Wohnungen aus.

Je gleichmäßiger die klimatischen und sonstigen Verhältnisse eines Landes sind, je gleichförmiger und ausgeprägter der Nationalcharakter ist und je gleichartiger infolgedessen sich auch die sozialen Verhältnisse und Gewohnheiten gestaltet haben, eine desto gleichförmigere und    bezug auf die übrigen Räumlichkeiten haben solle. Es

bestimmtere Wohnungsdisposition wird sich auch ausbilden,    wurde dabei getrachtet, solche Anforderungen aufzustellen,

Es werden sich manche ganz bestimmte Anforderungen geltend welche unserem familiären und sozialen Leben durchschnittlich

Unter diesen Wohnungen sind hier solche verstanden, welche die nötigen Räumlichkeiten einigermaßen vollständig enthalten, wie dieselben von einer Beamten- oder Bürgerfamilie besseren Ranges und Standes gewünscht zu werden pflegen. Wohl müssen sich gegenwärtig die meisten Familien der angegebenen Klassen in den Miethäusern größerer Städte auch mit wenigen Räumen begnügen. Allein die Verhältnisse in großen Städten sind auch nicht als normale anzusehen. Die räumlichen Erfordernisse sind in den Beispielen auch deshalb etwas vollständiger angenommen worden, um das System der Gruppierung besser darstellen zu können. Beispiele von Wohnungen mit beschränkteren Räum- : ist. Zwei oder alle drei dieser Haupträume können nach lichkeiten sollen übrigens auch noch beigefügt werden.

entsprechen und welche daher der Mehrzahl nach als allgemein gültig angesehen werden können. Das darauf beruhende System der Wohnungsanlage soll nun durch die nachfolgenden Beispiele noch klarer und deutlicher gemacht werden. Zweifellos empfiehlt es sich bei der Lösung einer bezüglichen Aufgabe, ein solches System im Auge zu behalten; man wird dadurch von vornherein veranlaßt, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Man braucht nicht zu fürchten, daß dadurch die Wohnuugsanordnungen einen zu schematischen Charakter annehmen werden. Die speziellen Aufgaben, die Verhältnisse des Platzes, besondere Wünsche der Bauherren führen immer wieder zu anderen Dispositionen.

Selbstverständlich kann nun nicht davon die Rede sein, von allen in der Wirklichkeit vorkommenden Gattungen von Wohnungen Beispiele geben zu wollen. Der Hauptzweck ist, das System der Anlage deutlich zu machen, und für diesen Zweck genügt es, Beispiele der hauptsächlichsten Wohnungsklassen vorzuführen und zu erläutern. Als solche Hauptklassen sollen angenommen werden:

1)    kleinere bürgerliche Wohnungen,

2)    mittlere „

3)    größere

4)    herrschaftliche Wohnungen,

5)    Miethäuser,

6)    Arbeiterwohnungen.

1) Kleinere bürgerliche Wohnungen.

Die Räumlichkeiten nun, welche in einer solchen einigermaßen vollständigen Bürgers- oder Beamtcnwohnung gewünscht werden, sind die folgenden:

1)    ein Salon- oder Empfangzimmer,

2)    ein Hauptwohnzimmer,

3)    ein Zimmer des Herrn,

4)    zwei Schlafzimmer,

5)    ein Gastzimmer,

6)    Garderobe,

7)    Küche,

8)    Speisekammer,

9)    Magdkammer,

10)    Holzlage,

11)    Abort.

Verschiedenartigkeiten in der Hauptgestaltnng einer solchen Wohnung werden sich zunächst aus Größe und Beschaffenheit des Bauplatzes ergeben; doch muß in jedem Falle die aus der Natur der Sache sich ergebende zweckmäßige Gruppierung rc. der Räume zu erreichen gesucht werden, um so die Bedingungen zu erfüllen, wie sie oben aufgestellt wurden. Einige der am häufigsten vorkommenden Fälle mögen nun im folgenden betrachtet werden:

a) Der Platz ist so geräumig, daß das Gebäude freistehend und mit länglich rechteckiger Grundform angelegt werden kann.

Tafel 28 giebt ein solches Beispiel. Das Haus ist so weit von der Straße zurückgerückt, daß vor demselben sich noch ein kleines Gärtchen ergiebt, was in Städten viele Vorteile gewährt; wenigstens in solchen Straßen, die keine Geschäftsstraßen sind. Die Straßen gewinnen ein freundliches Ansehen und es wird ein Raum gewonnen, wo wenigstens Kinder im Freien sich aufhalten können.

Der Eingang ist auf der Seitenfront angelegt, so daß für den Zugang möglichst wenig Raum verloren geht und auch die Lokalitäten des Erdgeschosses einen nngetrennten Zusammenhang behalten können. Das Stiegenhaus liegt unmittelbar beim Eingang, so daß auch das Erdgeschoß leicht durch eine Wohnungsthür abschließbar ist. Ein Gang vermittelt den Zugang zu fast allen Räumen; derselbe ist hinreichend hell, da er in der Längeuachse ziemlich direktes Licht hat. Im übrigen ist dann das System der Raumverteilung das folgende. Der Salon bildet den Mittelpunkt der Hauptwohnräume; nach einer normalen Verhältnissen entsprechenden Gruppierung liegt derselbe zwischen dem Zimmer des Herrn und dem Wohnzimmer. Der Herr und die Frau des Hauses kann so bequem einen in den Salon eingetretenen Besuch begrüßen; das Zimmer des Herrn hat eine ruhige Lage, indem von Wohnräumen bloß der Salon angrenzt, der ohnedies der ruhigste Raum

Bedürfnis zu gesellschaftlichen Zwecken benutzt werden. An das Wohnzimmer schließen sich die beiden Schlafzimmer an, von denen wenigstens das eine einen direkten Zugang hat; das an das Wohnzimmer angrenzende Schlafzimmer würde für die Eltern und kleinen Kinder, das zweite für etwas größere Kinder dienen. An das letztere schließt sich unmittelbar die Garderobe an, wodurch die zur Besorgung der Betten rc. notwendige Wäsche bequem zur Hand ist. Das Gastzimmer hat eine isolierte, aber direkt zugängliche Lage und braucht dasselbe mit anderen Räumen nicht direkt

b) Das Haus hat eine länglich rechteckige Grundform, ist aber auf beiden Seiten eingebaut.

Die Grundrisse auf Taf. 29 zeigen, welche Modisika- Räume an die freien Umfassungswände legt, was dadurch tionen sich hierbei in bezug aus die innere Einteilung ergeben, ermöglicht wird, daß man die Räume mehr schmal und tief Zunächst mußte der Eingang aus die Hauptsront verlegt ¹ gestaltet. So sind hier vier Räume an die Hauptfront werden, und zwar ist derselbe au das eine Ende der Straßen- gelegt, während bei c bei gleicher Längenausdehnung, nur front verlegt, um auch im Erdgeschoß eine für sich ab- drei angeordnet sind.

geschlossene Wohnung anordnen zu können. Die Treppe Der Zugang zum Hause i|t hier in der Mitte der hat dieselbe Lage, wie oben ad a, so daß der Zugang Hauptfront gelegt, und sind die beiden Hälften dann zur gerade darauf hinführt. Da das Haus direkt an der Disposition zweier kleiner Wohnungen benutzt, die nur aus Straße liegt, so müßten die zum Erdgeschoß führenden drei Zimmern, Kammer und Küche bestehen. — Die oberen Stufen, etwa eine ausgenommen, in den Zugang verlegt Stockwerke enthalten dann wieder Wohnungen mit obigen werden.    Räumlichkeiten, und zwar zeigt die spezielle Anordnung

wieder dasselbe System der Anlage. Alle Haupträume haben direktes Licht; einige Nebenräume stehen mit den Haupträumen durch große Bogenöffnungen in Verbindung und sind so auch für Licht und Luft zugänglich. Magdkammer und Speisekammer würden passend vertauscht werden, da letztere eher direktes Licht entbehren kann.

verbunden zu sein. Darauf folgt dann noch die Gruppe der hauswirtschaftlichen Räume, und zwar die Küche mit Speisekammer und Holzlage; dann die Magdkammer und der Abort. So ergiebt sich eine bestimmte, aus Zweckmäßigkeitsgründen hervorgehende Aufeinanderfolge und Gruppierung der Räume, ein System der Anlage, das unter normalen Verhältnissen in der Regel den Bedürfnissen entsprechen wird.

Im übrigen ist noch darauf hinzuweisen, daß die Straßenfront gegen Süden liegt, so daß die Hauptwohn-räume gegen diese Weltgegend, die Schlafzimmer gegen Osten, Hauswirtschaftsräume gegen Norden und der Eingang nebst Treppe gegen Westen zu liegen kommen und hierdurch auch eine passende Orientierung erreicht ist.

—    Auf eine gewisse regelmäßige Anlage und Symmetrie aller vier Fronten ist dadurch hingewirkt, daß zwei rechtwinkelig sich durchkreuzende Achsen a l nnd c d angenommen wurden und mit Rücksicht darauf die Raumverteilung und Fensterstellung erfolgte. — Bei der Stellung der Thüren, Öfen rc. im Innern ist darauf Rücksicht genommen, daß überall zur Möblierung zweckmäßig benutzbare Wandflächen entstehen. — Vor dem Hauseingang ist eine Vorhalle angeordnet, um einen vor der Witterung geschützten Platz zu gewinnen; die Vorhalle ist überbaut, so daß im ersten Stock ein passend für Blumen benutzbarer Raum entsteht.

—    Zu bemerken wäre nur noch, daß die inneren Längsscheidemauern eine größere Stärke erhalten müßten, wenn das Haus mehr als eine Etage erhalten sollte.

Außerdem war es notwendig, um dem zweiten Schlafzimmer Licht und Luft zu verschaffen, der Garderobe eine andere Lage zu geben. Im übrigen ist dann dieselbe Gruppierung der Räume, dieselbe Aufeinanderfolge, vom Zimmer des Herrn angefangen bis zu den hauswirtschaftlichen, eingehalten. — Zur Erhellung des Ganges könnte hier eine Glasthür an der Küche, eine Glaswand am Stiegenhaus und etwa noch einige Oberlichter über den Thüren angeordnet werden. — Das Erdgeschoß zeigt auch dasselbe System der Anlage; nur hat das Gastzimmer

eine andere Lage, was aber ohne alle Beeinträchtigung der Zweckmäßigkeit geschehen kann, da dasselbe in keiner Beziehung zu anderen Räumen steht.

c)    Das Haus ist freistehend, hat jedoch eine zentrale Anlage bei ziemlich quadratischer Grundform (Taf. 30).

Der Eingang ist hier wieder auf der Seitenfront angeordnet, um die auf der Hauptfront liegenden Räume nicht zu zerreißen. Derselbe führt einerseits zum Stiegenhaus und anderseits zum Borplatze des Erdgeschosses. Dieser Vorraum hat hier, wie es bei zentraler Anlage in der Regel sich empfiehlt, eine zimmerartige Form erhalten, was dessen Benutzung zu mehrfachem Zweck ermöglicht; sein Licht erhält derselbe hauptsächlich vom Stiegenhause aus. Von diesem Vorzimmer aus sind die Zugänge zu allen den Räumen ermöglicht, welche direkte Zugänge notwendig haben. Im übrigen ist wieder genau dasselbe System der Anlage beibehalten, wie bei a und b. — Unter Benutzung einer Hauptachse a b und einer Querachse cd ist auf eine symmetrische Gestaltung aller vier Fronten hingewirkt und auch die Orientierung der Haupträume ist eine entsprechende.

d)    Das Haus hat annähernd quadratische Grundform und ist beiderseits eingebaut (Taf. 31).

In solchen Fällen macht die Lichtzusührung, namentlich ohne Anwendung von Lichthöfen, schon mehr Schwierigkeiten. Einerseits ist es da geboten, das direkte Licht möglichst gut auszunutzen, und anderseits nur untergeordnete Räume dahin zu legen, wo nur indirektes Licht gewonnen werden kann. Ersteres geschieht dadurch, daß man möglichst viele

Vergleicht man diese vier Beispiele, so zeigen sie auf den ersten Blick eine ganz verschiedene, durch den Bauplatz bedingte Anordnung, und doch ist genau dasselbe System in der Gruppierung und Aufeinanderfolge der Räume ein-

Fig. 238.

Fig. 239.

Vereinzlet

VKnirula

_o

Küche

j| SpeisefCamcr

Kinderxim mer

SpK.

Küche.

Sch las xim mer

Rc

DCX

Zimmer

des Herrn

Ii

CL

'r1

Kinder

nimmer

fian ff

Vorplatz

ii

II

₀ps

Wühnzim, m e r

Sa, ton

Z. d.7fe?rn .

Salojt

ij

Wohnzimmer

ii

Schlafzvöver

II

Fig. 240.

Fig. 241.

o_

Veranda

Zimmer

Mi.

Küche

Zimmer

o_

□ □p

: rmv.v.Ä:

Küche

SpK.

Küche

Sch lafxrmm er

Sch lofx immer

Schlafzimmer

jy

ii

// oh nxi.m m.er

Bes u ch zimmer

Besä chximr/t er

Wohl nxim m er

Besuch-Z.

Wohnzimmer

j I Schlafzimmer

Fig. 242.

Veranda

Sch las zimmer

Küche

I Mat/cl -; i Kammer

ii S/iK.

ii

ii

Um

Wohnzimmer

io

Salon

gehalten. In der Regel empfiehlt es sich auch bei Lösung einer ähnlichen Aufgabe, dieses System sich vor Augen zu halten, weil dasselbe normalen Anforderungen entspricht und man so von vornherein weiß, auf welche Raumverteilung man hinzuarbeiten hat. Besondere Verhältnisse und spezielle Wünsche können dann immerhin ihre Berücksichtigung finden.

Nun kommen aber häufig genug Wohnungen vor, welche nicht in der vollständigen Weise räumlich ausgestattet sind, tote es oben angenommen war. Wenn nun solche Wohnungen auch später bei den Mietwohnungen vorkommen, so mögen doch hier auch schon einige Beispiele angefügt werden, gleichfalls nur das System der Anlage zu zeigen.

Zunächst pflegt in solchen Fällen das Gastzimmer wegzufallen; außerdem wird dann meist an den sogenannten

Bei etwas gesteigerten räumlichen Bedürfnissen kommen zu den oben angeführten Lokalitäten noch folgende hinzu:

1)    Ein Boudoir, speziell für die Dame des Hauses

bestimmt.

2)    Eine Bibliothek, entweder als gesonderter Raum

oder durch entsprechende Vergrößerung des Zimmers des Herrn.

3)    Ein drittes Schlafzimmer, so daß dann ge

trennte Schlafräume für die Eltern, die Söhne und die Töchter vorhanden sind.

4)    Ein besonderes Speisezimmer.

Nach der speziellen Bestimmung dieser Räumlichkeiten

wird es keine Schwierigkeit haben, diese weiteren Räume den schon bei den kleineren Wohnungen vorhandenen entsprechend an- und einzufügen. Das Boudoir muß sich dem Wohnzimmer, die Bibliothek dem Zimmer des Herrn an- treppe betreten zu müssen, die in solchen Häusern eine etwas schließen. Das dritte Schlafzimmer kann den beiden    elegantere Ausstattung erhält. Diese Nebeutreppe vermittelt

anderen angefügt werden oder auch eine isolierte Lage haben, dann auch den Zugang zum Speicher, namentlich, wenn dasselbe für erwachsene Kinder bestimmt

Bequemlichkeiten — Holzlage, Speisekammer, Garderobe rc.

—    gespart, indem dieselben ganz wegfallen oder auf kleinere Dimensionen beschränkt werden. Fig. 238 giebt ein solches Beispiel; das Gastzimmer fehlt hier; im übrigen zeigen die Räume die gleiche Art der Gruppierung. Außer der Küche ist bloß Speisekammer und Abort vorhanden; eine Magd-kamnier kann nur dann fehlen, wenn zu diesem Zweck anderweitig, etwa auf bem Dachboden, ein Raum vorhanden ist. Mangelhaft ist hier der Wohnungsabschluß, indem der Zugang zu einigen Räumen außerhalb desselben liegt; der Abschluß der ganzen Wohnung durch eine Thür hätte durch Ausbau der Treppe leicht ermöglicht werden können.

—    Fig. 239 giebt ein weiteres Beispiel dieser Art mit ähnlicher räumlicher Disposition. — Fig. 240 und 241 geben zwei Beispiele, wo auch das Zimmer des Herrn wegfällt und wo die Nebenränme gleichfalls auf ein Minimum reduziert sind; eine Magdkammer würde übrigens hier noch durchaus erforderlich sein. — Fig. 242 zeigt endlich eine Wohnung, wo auch nur ein Schlafzimmer vorhanden ist, wo also von Wohnräumen nur Salon, Wohnzimmer und Schlafzimmer übrig bleiben. Die Nebenräume sind hier etwas vollständiger vorhanden. Auch hier sind die noch vorhandenen Räume in derselben Aufeinanderfolge angeordnet, so daß also auch da noch das oben ausgestellte System der Anlage zu Tage tritt. Die Beispiele Fig. 238—242 sind dem Werke: Privat- und Gemeindebauten von Schitten-helm entnommen. — Einige weitere Beispiele sind auch auf den Tafeln 32—34 gegeben, wobei namentlich das aus München eine eigentümliche Grundrißanlage zeigt.

2) Mittlere bürgerliche Wohnungen.

Situierung davon ab, ob dasselbe bloß ein Familieneßzimmer sein soll, in welchem Falle dasselbe eine mehr isolierte Lage unweit der Küche erhält; oder ob es ein Speisesalon für gesellschaftliche Zwecke sein soll, was die Lage bei dem Salon wünschenswert macht.

Verschiedenheiten in der speziellen Disposition einer solchen Wohnung sind nun namentlich wieder durch die Verhältnisse des Bauplatzes bedingt. Es ergießt sich daraus, ob das Haus freistehend oder eingebaut errichtet werden kann, ob alle Räume in einer Etage untergebracht werden können, oder ob eine Verteilung derselben in mehreren Etagen Platz greifen muß. Für diese einzelnen Fälle sollen nun auch Beispiele vorgeführt werden.

A) Alle Räume in einer Etage.

a)    Das Haus ist freistehend mit länglich rechteckiger Grundform.

Taf. 35 stellt ein solches Beispiel dar. Die neu hinzugekommenen Räume sind in der oben angegebenen Weise eingefügt. Das Speisezimmer ist als Speisesalon bestimmt und deshalb in die Nähe des Salons gelegt. Das System der Anlage ergießt sich nun so, daß der Salon den Mittelpunkt des Ganzen bildet, daß einerseits sich die Räume der Dame und die Schlafzimmer anschließen und daß anderseits das Speisezimmer, die Zimmer des Herrn und weiter die hauswirtschaftlichen Lokalitäten angeordnet sind.

Das Erdgeschoß ist hier zu zwei kleinen Wohnungen benutzt; was bei der Ausdehnung des Ganzen auch recht gut möglich ist.

b)    Das Haus ist freistehend mit zentraler Anlage (Tafel 36). Hier ist, wie es bei zentraler Anlage oft mit Vorteil geschehen kann, die Treppe in die Mitte gelegt, wobei natürlich Oberlicht notwendig ist. Um die Treppe liegt ein Gang, der den direkten Zugang zu allen Haupträumen ermöglicht. Indirekte Zugänge haben bloß solche Räume, wo dies keinen Nachteil hat. Eine derartige Anlage ist namentlich dann einer hübschen Ausbildung fähig, wenn nur ein oder zwei Etagen vorhanden sind, so daß der Zentralraum reichliches Licht erhalten kann.

Im übrigen ist das System der Raumverteilung genau das gleiche wie bei a. Das Speisezimmer ist hier als Eßzimmer mehr untergeordneter Art angenommen und deshalb isoliert in die Nähe der Küche gelegt; dasselbe steht mit einer Loge in Verbindung, die bei hübscher Aussicht einen angenehmen Sitzplatz gewähren würde. Eine Nebentreppe vermittelt den Zugang zur Küche, ohne die Haupt-

Etwas schwieriger wird die Sache, wenn das Haus . — Bei dem Speisezimmer hängt die spezielle eingebaut ist und wenn auch zugleich die Frontlänge nicht

Häufig findet aber auch eine in der Hauptsache entgegengesetzte Verteilung der Räume in die beiden Stockwerke statt. Es werden nämlich die Hauptwohnräume in das Erdgeschoß und die mehr untergeordneten Räume in den I. Stock verlegt. Diese Disposition findet namentlich bei Landhäusern, oder bei villenartigen städtischen Wohnhäusern Anwendung, die mit Gärten umgeben sind. Hier kommt es darauf an, eine bequeme Verbindung zwischen den Wohnräumen und dem Garten herzustellen; es wird dies in der Regel durch offene oder überbaute Terrassen, Veranden rc. bewirkt, die sich unmittelbar an die Wohnräume anschließen. Dies ist eben nur dann in entsprechender Weise möglich, wenn diese Räume im Erdgeschoß liegen.

Modifikationen in dem System der Anlage beruhen dann noch auf der Art, wie die hauswirtschaftlichen Räume

sehr bedeutend ist. Hier sind dann namentlich zwei Auswege möglich, um die nötige Zahl von Räumlichkeiten zu gewinnen. Es wird entweder eine zentrale Anlage mit vergrößerter Tiefe des Gesamtbaues gewählt, oder es werden an einen Vorderbau von gewöhnlicher Tiefe rückwärtige Anbauten angefügt. Im ersten Falle ergiebt sich zwar eine konzentriertere Anlage mit leichterer Verbindung der Räume untereinander; dagegen wird die Erhellung schwieriger und muß in der Regel zu Oberlicht und Lichthöfen gegriffen werden. Im zweiten Fall ist die allseitige Erhellung mit direktem Seitenlicht viel leichter zu erreichen. Beide Anordnungsweisen zeigen die nachfolgenden Beispiele.

c)    Das Haus hat zentrale Anlage und ist'eingebaut (Tafel 37). In diesem Falle ist es wieder zweckmäßig, die an die freien Fronten zu legenden Räume schmal und tief zu machen, so daß womöglich alle Haupträume direktes Licht erhalten. Zur Erhellung der im Inneren liegenden untergeordneten Räume, der Gänge rc. wird das mit Oberlicht versehene Stiegenhaus und ein Lichthof benutzt. Alle Haupträume haben direkte Zugänge und das System der ganzen Anlage ist dasselbe wie oben.

d)    Das Haus ist eingebaut und soll einen Vorderbau mit rückwärts angebauten Flügeln erhalten. Wie Tafel 38 zeigt, ist diese Anlage für die direkte Erhellung mit Seitenlicht weit günstiger und es wird dieselbe deshalb auch häufig gewählt. Schwierigkeiten macht in der Regel die Zugänglichkeit der in den Flügeln liegenden Lokalitäten und ihre Verbindung mit dem Vorderhaus. Hier liegen in dem einen Flügel bloß Schlafzimmer, bei denen es meist angeht, daß eines durch das andere zugänglich ist. In dem andern Flügel liegen hauptsächlich hauswirtschaftliche Räume. Die Küche ist durch die Nebentreppe zugänglich und das Durchgehen des Speisezimmers, um von der Küche zum Vorderhaus zu gelangen, hat hier keinen Nachteil. Im übrigen ist wieder dieselbe Art der Gruppierung eingehalten.

B) Die Räume sind in zwei Stockwerke verteilt.

Im allgemeinen ist es wohl bei bürgerlichen Wohnungen am bequemsten, wenn sämtliche Räume in einem Stockwerk liegen. Die Übersicht des Ganzen und allseitige Kommunikation ist eben da am leichtesten und bequemsten. In der Regel werden auch bei uns städtische Micthäuser in der Weise errichtet, daß jedes Stockwerk eine oder auch mehrere kleinere Wohnungen enthält und daß sich ein solches Stockwerk dann in gleicher Weise mehrfach wiederholt. Wenn es sich jedoch darum handelt, ein Wohngebäude nur für eine solche Wohnung zu errichten, wenn es sich um ein Familienhaus handelt, so geht es nicht mehr wohl an, alle Räume in ein Stockwerk zu verlegen. Es würde dabei eine zu große überbaute Fläche notwendig werden,

G e u l, Anlage der Wohngebäude.

die Kosten würden größere sein und das Haus würde auch eine ungünstige, äußere Gestaltung erhalten.

Es werden deshalb auch kleinere Familienwohnhäuser in der Weise erbaut, daß die Räume in ein Erdgeschoß und in einen I. Stock verteilt werden. Es fragt sich dann, wie diese Verteilung der Räume in die beiden Stockwerke vorzunehmen ist, welche Räume in das Erdgeschoß und welche in den I. Stock verlegt werden sollen.

Im allgemeinen gilt nun bei eigentlich städtischen Wohnhäusern der I. Stock oder die Bel-Etage als der zum Bewohnen angenehmere; man hat eine bessere Umsicht, man kann von der Straße in die Räume nicht hineinsehen und die Lokalitäten sind in anderer Beziehung wohnlicher als solche, die nur wenig über dem Terrain liegen, namentlich wenn keine Unterkellerung vorhanden ist. Es werden daher auch häufig solche Familienhäuser in der Weise erbaut, daß die Hauptwohnräume in den I. Stock, die mehr untergeordneten Räume und die hauswirtschaftlichen Lokalitäten in das Erdgeschoß verlegt werden. Hauptsächlich ist dabei zu beachten, daß nicht Räume in verschiedene Etagen gelegt werden, welche ihrer Bestimmung nach direkt mit einander kommunizieren müssen und mitunter auch zusammen benutzt werden. — Auf den Tafeln 39 und 40 sind zwei derartig disponierte Wohngebäude dargestellt. Der I. Stock enthält den Salon und dazu die in der Regel von der Frau und dem Herrn des Hauses benutzten Räume, während im Erdgeschoß die übrigen Lokalitäten untergebracht sind, die mit denen des I. Stockes nicht in ganz direkter Verbindung zu stehen brauchen. Die punktierten Linien deuten an, wie auch bei solchen kleineren Aufgaben ein Achsennetz (Tafel 40) oder einzelne Achsen (Tafel 39) bei dem Entwerfen benutzt werden können. — Ein weiteres Beispiel für ein nach diesem System angelegtes Familienhaus ist auf Tafel 41 gegeben.

12

Baal

Mg. 248.

\tipeiseJc\

Küche

Verüb ule

Terrasse

Z.d.Frau

rVoK.nx..

Z. d. Herrn

XIX:

Erdgeschoss

im- 244.

Flg. 2454

Schloßt.

*1 Bad

MaydR'

Küche

Holt]

Schießt.

Cnr-r-idor-

Corridor-

Fremden#.

Porti, eil er

mti}, I

Kammer

ScTilasz.

Kind^rz.

Keller

Riener-Z.

Keller

Keller

HalTCoiv

f.tftocTC

Fig. 246.

Fig. 247.

Z.d.Herm

Servir-R !!

ScMaßdinmer ! \Goumman\ Kinder

f; 4

Kabine t !>

Öl

Tdru.Speiseximmer j \Ehtree\ j; j

FriihztiicK- Z.

j!

Vorzimmer

Boudoir-

Kabblet

Familien- Z.

Z. d. Barne

8 GczneinscTwßU.

Ha rder obe |j

SchJafirbnmer

'' Fromdfw-Z.

Toilette-Z.

Die auf Tafel 47 dargestellte Wohnung zeigt dieses System der Anlage. — Fig. 248 giebt den Grundriß einer Hauptetage des von Th. Hansen erbauten Palais Eppstein in Wien, bei welchem das gleiche System der Raumverteilung in besonders klarer Weise hervortritt.

12*

untergebracht sind, und zwar je nachdem diese gleichfalls im Erdgeschoß oder aber in einem Souterrain oder Unterbau angeordnet sind. Das Letztere bietet mehrfache Vorteile und ist daher auch die am häufigsten angewendete Anordnungsweise. Durch die Verlegung der Küche mit Zubehör in einen Unterbau gewinnt man im Erdgeschoß mehr Raum und kann alle wichtigeren, unter Tags benutzten Wohnräume in demselben unterbringen. Der I. Stock ist dann in der Regel bloß für Schlaf- und Gastzimmer bestimmt. Da hierbei eine etwas größere Erhöhung des Erdgeschosses über dem Terrain, ein Unterbau von 1,5—2,o m notwendig ist, so werden dadurch die Lokalitäten des Erdgeschosses wohnlicher und die daran sich anschließenden Terrassen rc. angenehmer. Auch für die äußere Gestaltung ist ein solcher Unterbau günstig und die Hauswirtschaftsräume sind in mehrfacher Beziehung da besser situiert.

Ein Beispiel der ersten Anordnungsweise, wobei das Erdgeschoß, außer den Hauptwohnräumen, auch die Küche rc. enthält, ist nebst den umgebenden Gartenanlagen rc. auf Tafel 42 und 43 dargestellt. Die eingeklammerten Bezeichnungen geben die Benutzung des I. Stockes, der vorzugsweise zu Schlaf- und Gastzimmern benutzt wird. Die Fig. 243 und 244 (nach Klasen: Grundriß-Vorbilder) geben ebenfalls ein solches Beispiel.

Viel häufiger kommt das zweite System der Anlage vor, wonach die hauswirtschaftlichen Räume im Souterrain, die Hauptwohnräume im Erdgeschoß — in der Regel Hochparterre — und die untergeordneten Räume — Schlafzimmer rc. — im I. Stock liegen. Bei Landhäusern und villenartigen Häusern in Städten und Vorstädten kann diese Anlage sogar als die normale bezeichnet werden. Die Fig. 245—247 (nach Nicolai) und die Tafeln 44, 45 u. 46 geben mehrfache Beispiele solcher Wohngebäude, mit kleineren oder größeren Modifikationen der oben aufgestellten Raumerfordernisse.

3) Grössere bürgerliche Wohnungen.

Bei Wohnungen für Familien aus den höchsten Klassen des Beamtenstandes und dem reicheren Bürgerstande ergeben sich noch etwas weitergehende Bedürfnisse in bezug aus Zahl und Gattung der notwendigen Räumlichkeiten.

Zunächst ist hier in der Regel ein eigenes Empfang -zimmer wünschenswert, das zum Empfang einzelner Besuche dient und dann auch bei gesellschaftlichen Bereinigungen mitbenutzt wird. Der Raum hat seine normale Lage zwischen dem Salon und dem Wohnzimmer oder dem Zimmer der Dame. Ein etwas geräumiges Boudoir kann manchmal auch zugleich als Empfangzimmer benutzt werden. — Außerdem ist hier immer ein Speisesalon erforderlich, der auch bei Einladungen benutzt wird und unmittelbar an den Salon sich anschließt. So sind hier denn drei Räume vorhanden, wie dieselben in solchen Wohnungen zu gesellschaftlichen Zwecken erforderlich sind und wobei dann bei solchen Gelegenheiten die übrigen eigentlichen Wohnräume nicht in Anspruch genommen zu werden brauchen.

Weitere Vervollständigungen solcher Wohnungen erstrecken sich auf die Räume für Söhne und Töchter nebst etwaigen Erziehern und Erzieherinnen; dann auf die Anordnung von Toilettenkabinetten und Badezimmern in Verbindung mit dem Schlafzimmer und aus etwaige gesteigerte Anforderungen in bezug aus Räume für Gäste.

Das System der Anlage einer solchen Wohnung hängt nun wieder davon ab, ob alle Räume in einer Etage untergebracht werden sollen, oder ob es sich um ein Familienhaus handelt, wobei die Räume in mehrere Etagen zu verteilen sind. Für beide Fälle sollen Beispiele vorgeführt werden.

A) Alle Räume liegen tu einer Etage.

a) Das Haus ist freistehend und in der Hauptform länglich rechteckig (Tafel 47).

Zur klaren und systematischen Disposition einer solchen Wohnung wird man passend die Räume in 4 Gruppen teilen, und zwar:

1)    die Gesellschaftsräume,

2)    die Wohnräume für die weiblichen Glieder der

Familie (Frau, Töchter, Gouvernante),

3)    die Wohnräume für die männlichen Glieder (Herr,

Söhne, Erzieher),

4)    Hauswirtschaftliche und Dienstboten-Räume.

Diese Gruppen werden dann entsprechend so disponiert werden, daß die Gesellschaftsräume die Mitte des Ganzen einnehmen, daß einerseits an dieselben sich die Räume für die weiblichen Familienglieder, anderseits die für die männlichen Familienglieder anschließen und daß zwischen diesen der weiter disponible Raum für Hauswirtschaftsräume, Gastzimmer rc. benutzt wird. So ergießt sich eine klare und übersichtliche Hauptanordnung, und es sind dann nur die weiteren speziellen Anforderungen an die einzelnen Räume zu beachten, um eine zweckmäßige Gesamtanlage zu erhalten.

b) Das Haus hat eine länglich rechteckige Hauptform, ist jedoch auf beiden Seiten eingebaut (Tafel 48).

Das System der Anlage ist hier in der Hauptsache dasselbe wie ad a). Die Modifikationen sind im wesent-

lichen durch das aus den Seitenfronten mangelnde Licht es häufiger, daß für diesen Zweck Familienhäuser erbaut

bedingt.

werden, die nur eine solche Wohnung enthalten und wobei

c) Das Haus hat bei mangelnder Längenausdehnung    dann die erforderlichen Räumlichkeiten wieder in mehrere

eine zentrale Anlage mit innerem Hofraum und ist auf    Etagen verteilt werden. Die Systeme der Anlage können

beiden Seiten eingebaut (Tafel 49).

Hier bedingen die Verhältnisse des Platzes eine ganz andere räumliche Gestaltung, wobei jedoch auch in der Hauptsache obiges System zu Grunde gelegt ist. Die Mitte des Vorderhauses ist durch die Gesellschaftsräume eingenommen. Einerseits schließen sich Zimmer des Herrn,

dann wieder dieselben sein, wie oben bei Wohnungen mittlerer Größe, und zwar:

a) das Erdgeschoß enthält die hauswirtschaftlichen Räume und die untergeordneten Wohnräume; der I. Stock die Hauptwohn- und Gesellschaftsräume;

oder

Fig. 248.

; j Gouve

j 7i. d.Tochtera j^..M

Bad 1 Gandr.

momrerX

Küche

Sp.K.

Anrichtn

I Uauslehrci'

I d. Söhne

l Kinder*.

! ! BiUiotheK 8

\Y*

ff; KcMaf-Z.

I    j \\ TFintergartd

Arbeitszr.

i!

Vorzimmer \ \

Bou dorr ! ! Knipfanyzy:

Tanxzaal

Kpeisesccat

Spiclx.

~iods.

anderseits Zimmer der Frau an. In dem gegen den Garten liegenden Hinterhaus liegen Hauswirtschastsräume und Zimmer für Söhne und Töchter. Die beiden Verbindungsbauten zwischen Vorder- und Hinterhaus sind zur Unterbringung von einigen Gastzimmern und anderen mehr untergeordneten Räumen benutzt. Diese Lokale werden allerdings nur indirektes Licht haben, das jedoch bei der hier gewählten Anordnung reichlich und für dieselben ziemlich ausreichend sein wird. Die Stiegenhäuser müßten mit Oberlicht versehen werden.

b) ein Souterrain enthält die Hauswirtschaftsräume, das Erdgeschoß die Hauptwohnräume und ein I. S t o ck die Schlafräume, Gastzimmer rc. ad a) Dieses System ist mehr bei eigentlich städtischen Wohngebäuden üblich, wo im allgemeinen der I. Stock angenehmer zu bewohnen ist, als das Erdgeschoß. Die Tafeln 50, 51 und 52 geben mehrere Beispiele solcher Wohnhäuser, bei denen die Raumverteilung in der Hauptsache nach obigem System stattgefunden hat; eine nähere Beschreibung dürfte nicht notwendig sein. Einzelne Modifikationen in bezug auf die vorkommenden Räume und in bezug aus ihre spezielle Verteilung in die beiden Etagen

B) Die Räume sind in zwei Stückwerke verteilt.    werden eben immer durch die besonderen Verhältnisse der

Wie die gegebenen Beispiele zeigen, so ist schon eine betreffenden Familien veranlaßt, sehr beträchtliche Flächenausdehnung notwendig, wenn alle ad b) Diese Anordnungsweise wird wieder häufiger Räume einer solchen Wohnung in einer Etage unter-    gewählt bei villenartigen Häusern in Vorstädten, wo auf

gebracht werden müssen. Da dann jedes Stockwerk eine | eine bequemere Verbindung der an das Haus sich an-derartige Wohnung enthielte, so würden mehrere Familien i schließenden Gartenanlagen mit den Wohnräumen Rück-zusammen in einem Hause wohnen und würde also das sicht genommen wird. Terrassen, Blumenhäuser, selbst Gebäude den Charakter eines Miethauses haben. Da aber Wintergärten können sich dann hier direkt an einzelne Wohn-Familien, deren ökonomischen Verhältnisse ihnen die Be- räume anschließen. Da es hier nur darauf ankommt, das Nutzung einer so geräumigen Wohnung ermöglichen, in der Hauplsystem solcher Anlagen zu erläutern, so mag es Regel lieber in einem Hause für sich allein wohnen, so ist genügen, auf die in den Fig. 249—252 und aus beit

Tafeln 53—56 gegebenen Beispiele hinzuweisen. Solche | speziellen Verhältnisse solcher Herrschaften in bezug auf ausgeführte Anlagen werden natürlich in der Regel nicht Reichtum, gesellschaftliche Stellung und individuelle Gewohn-einem und demselben Programm entsprechen und genau die ! heiten und Ansprüche natürlich sehr verschiedene und weit oben aufgeführten Räumlichkeiten umfassen; die so ver- ; auseinandergehende sind, so müssen sich auch sehr verschieden-

Fig. 250.

Fig. 249.

Veranda

Baal

Festiiulc

Billard]

EH

Kinder*:

Kind er

Fretnden-

ximmer.

\Fc7iranli\

I %iminev\

\rm

WM

''

('in

frkrt

GISM"

Ba Ion

Z. d-

Morgenvuumet

Wohnxivt er

JVohnxime)

X 0 yO »*

x(j&-

⁰⁵ /

Tbrruwe

-    ”r^\    _    ...

Fig. 252.

Fig. 251.

B illard-X'imnter

\7j. d.Herrn

rercmdcc

BL

X/

■ii*

Lr// //ir* /7/w/i er

Kinder

ximmer

\ Bas hon

mi

Festilnle

MW

.MU

rarplatx

Balun

Terra <r,re

Bpcisesa.al

'/immer d. Frau

o)

Fremden-

ximmer

Fremden z immer

yJnKleide-\ x immer I

Veranda.

kx

Balhorn

--:

4) Herrschaftliche Wohnungen.

Städtische Wohnungen des begüterten Adels, des reichen Bürgerstandes und der höchsten Staatsbeamten gehören zu    Raumanordnung und Raumgruppierung in weitergehender

den sogenannten herrschaftlichen Wohnungen. Da die    Weise erfüllt werden, als dies bei sonstigen Wohngebäuden

schiedenartigen Bedürfnisse spezieller Familien führen immer zu anderen Anordnungen, die jedoch im allgemeinen an obiges System sich anschließen.

artige Anforderungen an die räumlichen Bedürfnisse von herrschaftlichen Wohnungen und Wohngebäuden ergeben.

Bedingung für ein herrschaftliches Wohngebäude ist es zunächst, daß dasselbe nur eine Wohnung enthält, daß es also nur von der herrschaftlichen Familie selbst bewohnt ist. Sodann müssen bei einem solchen Wohngebäude höherer Gattung namentlich die ästhetischen Anforderungen an eine schone

der Fall ist. Ein schön angeordnetes und mit Sorgfalt ausgeführtes Gebäude von kleiner Ausdehnung kann so oft mehr den Eindruck eines „herrschaftlichen" machen, als ein anderes von größeren räumlichen Verhältnissen, wenn in bezug auf Anlage und Ausführung die ästhetischen Bedingungen weniger beachtet sind.

Von dem Äußeren eines solchen Hauses abgesehen, das hier auch schon einen mehr monumentalen Charakter tragen soll, muß schon der Eintritt in das Vestibül sofort erkennen lassen, daß man in Räumlichkeiten sich befindet, deren Bewohner einer höheren Lebensstellung angehören.

Dies wird erreicht durch Größe und architektonische Gestaltung der betreffenden Räume, durch Ein- und Durchsichten, welche die räumliche Ausdehnung des Ganzen erkennen lassen und eine gute Idee von demselben erwecken. Die italienischen Palastanlagen geben namentlich in dieser Beziehung die mannigfaltigsten, lehrreichen Beispiele. — Diesem ersten Eindruck muß dann auch das übrige entsprechen. Das an das Vestibül in schöner Weise sich anschließende Stiegenhaus muß hell, geräumig und bequem sein; schön ausgestattete Vorplätze, helle und weite Korridore sollen den Eintretenden empfangen. Alle Haupträume der Wohnung selbst müssen schön und zweckmäßig in bezug aus Form und Größe sein; bei deren Aneinanderreihung soll Rücksicht auf Gewinnung von Durchsichten und perspektivischen Bildern genommen werden. Ganz besonders aber bei den der Repräsentation gewidmeten Räumen, den Lokalitäten für gesellschaftliche Zwecke muß der Gestaltung der Einzelräume, der schönen Verbindung derselben untereinander und der Möglichkeit einer schönen Möblierung und Ausstattung besondere Beachtung geschenkt werden.

Da solche herrschaftliche Wohngebäude immer nur eine Wohnung enthalten und da die Zahl der Räume immer eine ziemlich große sein wird, so wird es immer notwendig sein, mehrere Stockwerke anzuordnen und in diese die erforderlichen Lokalitäten entsprechend zu verteilen. Wegen der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse, die auf eine solche spezielle Disposition einwirken, läßt sich hier noch weniger ein allgemein gültiges System der Anlage aufstellen.

Einige der am häufigsten vorkommenden Dispositionsweisen sind die folgenden:

A) Das Haus erhält ein Erdgeschoß und zwei Stockwerke. Die Raumverteilung wird sich dann in der Regel in folgender Weise ergeben:

Das Erdgeschoß enthält die Hauswirtschaftsräume, Räume für einen Portier, Hausmeisterwohnung und einen Teil der Dienstbotenräume. Bei beschränktem Raum im Erdgeschoß selbst, besser aber in einem anstoßenden Hof, befinden sich Ställe und Remisen.

Das I. Stockwerk umfaßt die Hauptwohnräume für den Herrn und die Dame des Hauses, nebst den Lokalitäten für gesellschaftliche Zwecke in größerer oder geringerer Ausdehnung.

Das II. Stockwerk ist zur Unterbringung der Räume für Kinder, deren Erzieher und Erzieherinnen, für Gäste und für einen Teil der Dienstboten bestimmt.

Ist der zu Gebote stehende Bauplatz groß genug, so können wohl auch sämtliche Räume in zwei Stockwerken, einem Erdgeschoß und einem I. Stock untergebracht werden. Die Räume für Kinder, Gäste und Dienstpersonal werden eben dann noch in passender Weise in die beiden Etagen verteilt.

B)    Auch hier kommt es sehr häufig vor, daß die Hauswirtschaft in einen Unterbau verlegt wird. Das Hochparterre enthält dann die Hauptwohn- und Gesellschafts-räume und ein weiteres Stockwerk die Schlafzimmer, Gastzimmer, Kinderzimmer rc. Diese Anordnung empfiehlt sich wieder da, wo ein solches herrschaftliches Haus von Gartenanlagen umgeben ist.

C)    Ein häufig vorkommendes System der Anlage ist dann das, wobei außer dem Erdgeschoß und zwei Stockwerken noch ein Zwischengeschoß oder Entresol angeordnet wird, das zwischen das Erdgeschoß und den ersten Stock eingeschoben ist. Dieses Zwischengeschoß ermöglicht es, der Einfahrt und dem Vestibül eine stattlichere Höhe geben zu können, dadurch, daß diese Räume auch durch das Entresol durchreichen. Außerdem können in diesem Zwischengeschoß Räume für Dienstpersonal sehr passend untergebracht werden; sie sind da weder von den hauswirtschaftlichen Räumen im Erdgeschoß, noch von den Hauptwohnräumen im I. Stock weit entfernt. Hiernach ergiebt sich also für diesen Fall folgende Hauptraumverteilung.

Erdgeschoß: Hausmeister und Portier; Küche nebst Vorratsräumen; Ställe und Remisen womöglich in besonderen Flügeln oder Rückgebäuden.

Zwischengeschoß: Dienerschaftsräume, kleinere Wohnungen für Bedienstete, ein Teil der Vorratsräume rc.

Hauptgeschoß: Hauptwohnräume des Herrn und der Dame des Hauses; Räume zum Empfang einzelner Personen und ganzer Gesellschaften rc.

II. Stock: Räume für Kinder und zwar Wohn-, Schlaf-und Unterrichtsräume; Gastzimmer, einzelnes Dienstpersonal rc.

Nähere Anhaltspunkte für die Disposition solcher Wohngebäude mögen noch die im nachfolgenden gegebenen Beispiele bieten.

1) Die Tafeln 57 und 58 stellen das Erdgeschoß und die Hauptetage eines herrschaftlichen Gebäudes dar, wobei die erstere sämmtliche hauswirtschaftlichen Räume und die letztere die Hauptwohn- und Gesellschaftsräume enthält. Räume für Kinder, Gäste rc. wären dann noch in einem zweiten Stockwerke unterzubringen, das aber dann nur auf dem Vorderhaus aufzusetzen wäre.

2)    Tafel 59 und 60 geben das Erdgeschoß und den

I. Stock des von K lenze erbauten Palastes des Herzogs Max in München.

Das Erdgeschoß enthält hier im linken Flügel die Wohnung des Herzogs; im rechten Flügel die Wirtschaftsräume. Da ein Zwischengeschoß fehlt, so sind die Räume für Bedienstete in ein Rückgebäude verlegt. Um einen zweiten Hof gruppieren sich dann noch Ställe und Remisen; diese Anwendung eines zweiten sogenannten Ökonomiehoses ist immer zweckmäßig, wenn der nötige Raum zu Gebote steht. Der erste Hof kann dann reinlicher, schöner und eleganter gehalten werden; im zweiten Hof sind mancherlei Vorrichtungen dem Auge entzogen und namentlich können Ausdünstungen der Ställe und Düngerstätten weniger leicht unangenehm oder schädlich werden.

Das Hauptgeschoß enthält im linken nach Süden gerichteten Flügel, direkt über der Wohnung des Herzogs, die Zimmer der Herzogin; in der Vorderfront und dem nördlichen Flügel sind ausgedehnte Empfangs- und Festlokalitäten angeordnet.

Der obere Stock enthält die Wohnräume für Söhne und Töchter, sowie für deren Erzieher und Erzieherinnen. Der Tanzsaal geht, seiner Größe entsprechend, durch beide Stockwerke durch.

3)    Tafel 61 stellt das von den Architekten Hammer und Lambrecht erbaute herrschaftliche Wohnhaus des Herrn H. v. Ohlendorfs in Hamburg dar. Die Hauswirtschaftsräume sind hier in einen Unterbau verlegt. Das Erdgeschoß (Hochparterre) enthält Wohnräume für den Herrn und die Dame, sowie stattliche Gesellschaftsräume. — Der I. Stock umfaßt sämtliche Schlafzimmer, Kinderzimmer, Räume für Gäste rc. — Für nicht zu ausgedehnte herrschaftliche Häuser wird ein solches System der Anlage immer ein sehr zweckmäßiges sein.

4)    Tafel 62 giebt ein von dem Architekten Schachner in Graz erbautes herrschaftliches Wohnhaus. Hier sind sämtliche räumliche Erfordernisse in einem Erdgeschoß und I. Stock untergebracht. Das erstere enthält, außer drei Zimmern für den Sohn des Besitzers, die Wirtschaftsund Dienerschaftsräume, Stallung und Remisen. Der I. Stock umfaßt alle Wohn- und Repräsentationsräume der Herrschaft selbst. Die Anlage ist zugleich ein Beispiel geschickter Benutzung eines unregelmäßigen Bauplatzes.

5)    Auf den Tafeln 63 und 64 ist ein interessantes Beispiel eines neueren herrschaftlichen Wohnhauses, nämlich das Majoratshaus des Grafen Hoyos - Sprinzenstein in Wien, von Förster erbaut, dargestellt. Auf einem verhältnismäßig beschränkten Raume sind hier alle Lokalitäten untergebracht, wie sie für die ziemlich ausgedehnten speziellen Bedürfnisse erforderlich waren. Es ist dies dadurch ermöglicht, daß das Haus eine außergewöhnliche Tiefe erhielt, was die Anwendung von Oberlicht und von Lichthöfen notwendig machte, und daß über dem Erdgeschoß ein Halbgeschoß und drei weitere Stockwerke errichtet wurden. Die spezielle Verteilung der einzelnen Räume in die verschiedenen Stockwerke ist aus den Zeichnungen ersichtlich. — Das Haus ist ein sogenanntes „Durchhaus"; es nimmt den ganzen Raum zwischen zwei Straßen ein. Das Hinterhaus ist jedoch als besonderes Miethaus benutzt.

6)    Tafel 65 giebt den Grundriß des Hauptgeschosses des markgräslichen Palastes in Karlsruhe von Wein-brenn er. Das Gebäude hat, veranlaßt durch die Form des davor liegenden Platzes und die Richtung der Straßen, eine eigentümliche Grundform und ist zugleich ein interessantes Beispiel geschickter Grundrißeinteilung auf unregelmäßigen Plätzen. — Das Zentrum nimmt ein großartiges Stiegenhaus mit Vestibül ein. Die Wohnungen des Markgrafen und der Markgräfin liegen auf beiden Flügeln vorn heraus. In der Mitte dazwischen sind Empfangsräume angeordnet. Rückwärts sind größere, zusammenhängende Festlokalitäten situiert. Eine bequeme Verbindung sämtlicher Räume ist durch die um zwei innere Höfe herumlaufenden Korridore hergestellt.

7)    Tafel 66. Grundriß der Hauptetage des Palastes des Herrn von Kronenberg in Warschau, erbaut von Hitzig.— Dieses Hauptgeschoß enthält alle Hauptwohn- und Gesellschaftsräume und es tritt hier auch das Hauptsystem der Raumverteilung deutlich hervor. Die Mitte wird eingenommen von den Empfangs- und Gesellschaftsräumen; der eine Flügel enthält die Räume für die weiblichen Glieder der Familie (Dame, Töchter, Gouvernante); der andere Flügel ist für den Hausherrn und die Söhne bestimmt. Als besonders schön und von imposanter perspektivischer Wirkung ist hier die Kombination von Treppenhaus, Wintergarten und Saal. Eigentümlich ist hier auch, daß in dem mittleren Hauptteil ein Längskorridor fehlt, was die direkte Verbindung der nach vorn und nach rückwärts liegenden Räume ermöglicht.

8)    Tafel 67. Grundriß der Hauptetage des Palais Ratibor in Berlin, erbaut von Architekt Mörner. — Dieses Hauptgeschoß enthält außer den Lokalitäten zu gesellschaftlichen Zwecken die Wohn- und Schlafräume der Herzogin in schöner Anordnung. Ein zweites Stockwerk umfaßt alle Lokalitäten für Prinzen und Prinzessinnen, für Gouverneur und Gouvernante, für Gäste und mehrfache Bedienstete.

5) Mietwohnungen und Miethäuser.

gemacht wurden. Teils kam dies von der Schwierigkeit der Ausgabe selbst und von dem Mangel an Erfahrung; teils wurden aber auch wissentlich schlechte Anordnungen getroffen, wenn dieselben nur zunächst zu einer möglichst hohen Verzinsung des Anlagekapitals führten. So wurden häufig genug die Dimensionen der Räume, um nur möglichst viele Räume zu erhalten, so weit reduziert, daß von einer einigermaßen zweckmäßigen Benutzung als Wohn-räume kaum mehr die Rede sein konnte. Die möglichste Ausnutzung des Bauplatzes führte zur Anordnung zahlreicher Lokalitäten ohne genügenden Licht- und Luftzutritt. Die einzelnen Wohnungen waren oft nicht genügend voneinander abgesondert; die Bequemlichkeit der inneren Einteilung, gute Verbindung und Zugänglichkeit der Räume, Gewinnung von kleinen Nebenräumen, der sogenannten „Bequemlichkeiten", wurde meist nicht genügend beachtet.

Allgemeines.

Im Gegensatze zu Wohnhäusern im engeren Sinne —

Familienhäusern — versteht man unter „Miethäusern" solche Wohngebäude, welche zu dem besonderen Zweck bestimmt und erbaut sind, um an eine kleinere oder größere Zahl von Parteien vermietet zu werden. Häufig wohnt der eigentliche Besitzer gar nicht in einem solchen Hause.

Wenn auch derartige mangelhafte Anlagen gerade bei Miethäusern jetzt noch häufig genug vorkommen, so sind dieselben doch etwas seltener geworden. Übung und Erfahrung hat zunächst eine größere Geschicklichkeit in der

werden vor allem diejenigen Wohnungen keine Mieter finden und leer stehen, bei deren Anordnung die Anforderungen an die Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit und Gesundheit am meisten hintangesetzt wurden. Teils durch Zinsverlust, teils durch Unverkäuflichkeit solcher Häuser werden die betreffenden Unternehmer große Nachteile zu tragen haben.

Im Nachfolgenden soll nun einiges im allgemeinen über den Bau von Miethäusern bemerkt und sodann auch an einer Reihe von Beispielen gezeigt werden, wie sich deren Anlage in einzelnen großen Städten gestaltet hat.

Wie schon oben bemerkt wurde, ist der Bau von Miethäusern fast immer Geldspekulation; die Absicht geht dahin, ein aufgewendetes Kapital möglichst gut zu verzinsen. Es muß daher auch die Rentabilität einer solchen Unternehmung vor allem untersucht werden. Diese hängt ab von dem angewendeten Kapital oder den Baukosten und größeren Teile    der neueren Städte ein    so unerquickliches    der zu erwartenden Reineinnahme. Die Einnahme ergiebt

Ansehen geben.    sich aus den Mietpreisen der in einem Hause vorhandenen

Es konnte    auch nicht anders sein,    als daß    bei dem    Wohnungen. Der betreffende Unternehmer muß so viele

Bau solcher Miethäuser anfangs sehr mangelhafte    Anlagen    Ortskenntnis besitzen, um mit ziemlicher Sicherheit bemessen

Solche Miethäuser hat es zu allen Zeiten gegeben, wo viele Menschen von verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen in einer Stadt vereinigt waren. Immer wird es da Familien geben, die nicht ein Haus selbst besitzen und die daher in den Wohngebäuden Anderer Unterkunft suchen müssen. So ist es ja bekannt, daß in dem alten Rom die Miethäuser, die „ insulae “, im Gegensatz zu den Familienhäusern oder „domus“, eine große Rolle spielten. Die besonderen Verhältnisse der letzten Jahrzehnte waren Ursache, daß der Bau der Miethäuser eine außerordentliche Ausdehnung gewonnen hat, so daß gegenwärtig bei weitem der größte Teil der Städte nur aus solchen ; zweckmäßigen Lösung solcher Ausgaben erzeugt. Strengere besteht und das eigentliche Familienhaus ganz in den baupolizeiliche Vorschriften haben dann namentlich die Miß-Hintergrund gedrängt wurde. Die rapide Konzentrierung stände und Mangel in bezug auf Gesundheit, Solidität der Bevölkerung an den großen Berkehrsmittelpunkten rief und Feuersgefahr zu beseitigen gesucht. Außerdem haben bald großen Wohnungsmangel hervor. Der rasch steigende aber auch die betreffenden Unternehmer angefangen ein-Preis der Bauplätze machte es notwendig, dieselben besser : zusehen, daß die Herstellung zweckmäßiger Wohnungen auszunutzen, vollständiger nach Fläche und Höhe zu be- schließlich doch auch das auf die Dauer rentabelste ist. bauen und daher die Häuser für mehrere Wohnungen ein- I Wenn auch in Zeiten großen Wohnungsmangels selbst die zurichten. Die sozialen und industriellen Verhältnisse riesen ¹ ungenügendsten Wohnungen zu guten Preisen Mieter finden, eine besonders starke Vermehrung der Familien des ge- so ist die Sache anders, wenn Wohnungsüberfluß eintritt, ringeren Mittelstandes und Arbeiterstandes hervor, für wie es ja in allen Städten periodisch vorkommt. Dann deren Unterkunft in verhältnismäßig wohlfeilen Wohnungen Sorge getragen werden mußte. Bei einigermaßen teurem Grund und Boden kann dies aber nur dadurch ermöglicht werden, daß größere mehrstöckige Häuser erbaut werden, die eine ganze Anzahl kleinerer Wohnungen enthalten, so daß sich die Kosten des Platzes und auch manche eigentliche Baukosten auf eine größere Anzahl von Wohnungen verteilen. Da solche Miethäuser bloße Geldspekulationen sind und von den Unternehmern bloß zum Zweck der Erzielung einer möglichst hohen Rente des Anlagekapitals errichtet werden, so ist es selbstverständlich, daß in der Regel weitgehende Sparsamkeitsrücksichten, sowohl bei Ausnutzung des Platzes, als auch bei der Gestaltung und Ausstattung des Äußeren und Inneren vorwalteten. Auf diese Weise entstanden die unzähligen, kasernenartigen, vielstöckigen, innen und außen kahlen sogenannten „Wohnkästen", welche dem

zu können, zu welchen Preisen spezielle Wohnungen vermietbar sein werden. Von diesem voraussichtlichen Erträgnis der Vermietung sind dann die Lasten — die Steuern, Bauunterhaltungskosten ic. — in Abzug zu bringen, um die Reineinnahme zu erhalten. Diese läßt dann bemessen, einen gewissen Zinsfuß angenommen, welches Kapital noch mit Vorteil auf die Herstellung eines solchen Hauses verwendet werden kann. Ein verläßlicher Kostenanschlag muß erkennen lassen, ob mit obigem Kapital die Ausführung möglich ist, oder es muß sich die Art der Ausführung nach den Kosten, die aufgewendet werden können, richten. So hängt die Art der Ausführung der Miethäuser mit den ortsüblichen Mietpreisen zusammen, und diese sind bedingt von den wirtschaftlichen Verhältnissen einer Stadt.

und besten vermietbar sein werden. Die kleinsten Wohnungen sind in der Regel da gesucht, wo Fabriken und andere Anstalten ein zahlreiches Arbeiterpersonal beschäftigen. In den Vorstädten werden kleinere und mittlere Wohnungen von den Beamten der geringeren Klassen, Pensionisten, Privatbediensteten, Künstlern rc. gesucht. Gleichfalls von Einfluß ist die Lage von Schulen, Kirchen, Märkten und anderen öffentlichen Anstalten. Fast in allen Städten giebt es Straßen und Plätze, wo nur herrschaftliche Wohnungen sich aneinanderreihen, und es wird da gewiß keinem Unternehmer einfallen, mitten darunter ein Haus mit Arbeiterwohnungen zu bauen. Je mehr die Straßen sich den Hauptverkehrsadern und dem Zentrum einer Stadt nähern, desto mehr Rücksicht ist auf Geschäftslokalitäten und gemischte Wohnungen zu nehmen. Während hier in den unteren Stockwerken reichere Bürger und Geschäftsleute wohnen, suchen in den oberen Etagen und in den Hintergebäuden kleinere Geschäftsleute und Handwerker ihr Unterkommen. »

Wenn nun so auch das voraussichtliche Bedürfnis nach der Lage des Platzes und sonstigen Verhältnissen bemessen werden kann, so ist es doch häufig ratsam, bei Anlage von Miethäusern daraus zu sehen, daß die Möglichkeit gegeben ist, sowohl größere Wohnungen in mehrere kleinere zu zerlegen, als auch einige kleinere zu einer größeren zu vereinigen. Ist dann etwa das Bedürfnis nicht richtig vorausgesehen, oder ändern sich die Verhältnisse, so können die Wohnungen ohne erhebliche Kosten den wechselnden Bedürfnissen angepaßt werden.

Eine durchschnittlich wohlhabendere Bevölkerung kann höhere Wohnungsmieten bezahlen und dem entsprechend können die Miethäuser mit etwas größerem Kostenaufwande, mit etwas besserer innerer und äußerer Ausstattung errichtet werden, als da, wo die Bevölkerung durchschnittlich eine kleinere Summe auf die Wohnung verwenden kann. So giebt die Art und Weise, wie in einzelnen Städten die Miethäuser gebaut, wie die Mietwohnungen ausgestattet werden, schon einen ziemlich sicheren Anhaltspunkt für die ökonomischen Verhältnisse einer Stadt.

Ist dann bestimmt, welche Arten von Wohnungen in einem Miethause untergebracht werden sollen, so handelt es sich weiter um die spezielle innere Einteilung. Im allgemeinen müssen nun zwar hier auch alle Regeln gelten, welche in bezug auf die zweckmäßige Anlage von Wohnungen überhaupt maßgebend sind. Je mehr diese Regeln und Anforderungen auch hier erfüllt werden, desto besser ist es. Doch sind hier bei Mietwohnungen noch einige spezielle

Zunächst macht sich die Rücksicht auf die Rentabilität geltend durch eine gewisse Verkleinerung der einzelnen Räume, um eben auf einer bestimmten Fläche eine möglichst große Anzahl von Zimmern zu bekommen. Es pflegt eben der Preis einer Wohnung vorzugsweise nach der Anzahl der Wohnräume bemessen zu werden. So lange diese Verkleinerung der Räume eine gewisse Grenze nicht über-

In bezug auf die Rentabilität ist nun bei Miethäusern zunächst eine weitgehende Ausnutzung eines zu Gebote stehenden, in der Regel teueren Bauplatzes geboten. Diese Ausnutzung bezieht sich sowohl auf die Grundfläche als auf die Höhe respektive die Anzahl der Stockwerke. Je mehr Wohnungen eben auf einem gegebenen Platze gewonnen werden, desto mehr verteilen sich die Kosten des Platzes. Die Grenzen in dieser Beziehung werden in der Regel durch die baupolizeilichen Vorschriften gezogen, welche bestimmen, wieviel von einem speziellen Platze unbebaut bleiben muß und wie hoch das Haus werden darf. — Für die Art und Weise, wie solche städtische Grundstücke bei Miethausanlagen überbaut werden können, welche Grundformen hiebei Anwendung finden, geben die späteren Beispiele von Miethäusern viel- Punkte zu beachten, fache Beispiele.

Weiter ist in jedem Fall zu überlegen, welche Arten von Wohnungen in einem Miethause untergebracht werden sollen; es können nämlich entweder:

a)    bloß kleinere Wohnungen,

b)    bloß größere Wohnungen,

c)    kleinere und größere Wohnungen

angeordnet werden. Geschäftslokalitäten sollen hier außer    schreitet, wo dann die Unterbringung der Möbel erschwert

Bettacht bleiben.    wird und auch sanitätische Bedenken sich ergeben, muß die-

Jn dieser Beziehung geben die speziellen Verhältnisse    selbe als vorteilhaft für Mietwohnungen erklärt werden,

des Stadtteiles, in welchem ein Platz bebaut werden soll,    Einesteils ist es immer vorteilhaft, eine größere Zahl ge-

"\*S

in der Regel die nötigen Anhaltspunkte dafür, welche    trenntet Räume zur Verfügung zu haben; andernteils er-

Gattungen von Wohnungen voraussichtlich am leichtesten ! giebt sich auf diese Weise eine größere Summe benutzbarer

Ge ul, Anlage der Wohngebäude.    1*

Wandfläche. Freilich wurde in dieser Beziehung vielfach    als rechteckige Formen angewendet werden. Um eine mög-

zu weit gegangen, indem die Verkleinerung der Räume so-    lichst beliebige und ungehinderte Benutzung der Räume zu

weit getrieben wurde, daß größere Möbel in solchen Zimmern    erleichtern, ist es zweckmäßig, möglichst vielen Räumen direkte

und Wohnungen kaum mehr untergebracht werden konnten.    Eingänge zu geben. Diese verschaffen auch die Möglichkeit,

Außerdem führte auch das Streben, möglichst viele Wohn-    einzelne Pieren solcher Wohnungen in Aftermiete geben zu

räume zu bekommen, dazu, die Nebenräume — Magdkammer,    können, worauf häufig großer Wert gelegt wird. Die

Speisekammer, Garderoben rc. — entweder ganz wegzu-    Stellung von Thüren, Fenstern rc. muß in Mietwohnungen

lassen oder doch auf ein Minimum zu beschränken. Solche    mit noch größerer Überlegung erfolgen, als bei sonstigen

Extreme sind natürlich auch bei Miethäusern durchaus zu    Wohngebäuden, weil bei den durchschnittlich kleineren Raumvermeiden.    dimensionen eine ungeschickte Anordnung noch mißlichere

Was die Ausnutzung des Raumes nach der Höhe betrifft, so ist, wie schon oben bemerkt, die Gesamthöhe der Häuser in Städten in der Regel durch die baupolizeilichen Vorschriften bestimmt und hängt dieselbe von der Breite der Straßen ab. Meistens dürfen die Häuser nicht höher werden, als die Straße breit ist. Es fragt sich dann in speziellen Fällen, in wie viele Stockwerke eine gegebene Gesamthöhe eingeteilt werden kann. Durchschnittlich können folgende Stockwerkshöhen — und zwar ohne die Decken — bei Miethäusern angewendet werden:

Folgen für die Raumbenutzung haben muß.

Erdgesch. I. Stock. II. Stock. III. Stock, bei kleinen Wohnungen    3,00 m    3,25 m    3,0 m    2,75 m

3,25 „    3,50 „    3,25 „    3,00    „

3,50 „    3,75 „    3,50 „    3,25    „

Die Höhe des Erdgeschosses ist nur dann mehr oder weniger größer zu nehmen, wenn Geschäftslokalitäten in demselben angeordnet werden sollen.

„ mittleren „ größeren

Aus diese Weise muß bei der Disposition von Mietwohnungen darnach getrachtet werden, möglichst den Anforderungen zu entsprechen, welche allgemeine und bei jedem Wechsel sich wiederholende sind. Es kann nicht anders sein, als daß hierbei nach und nach für gewisse Klassen von Mietwohnungen sich eine große Gleichförmigkeit der Anordnung herausstellt. Ein zweckmäßiges Muster wird eben gern nachgeahmt. In der That giebt es auch fast in allen großen Städten gewisse, sich in der Hauptsache gleichbleibende Schemate für Miethäuser, nach denen oft fast ganze Straßen erbaut sind. Doch wirken mancherlei Umstände darauf ein, daß die Art der Anlage in den einzelnen Städten sich wieder verschieden ausbildet, wie es die nachfolgenden Beispiele zeigen werden.

Absolute Notwendigkeit ist es bei Miethäusern, daß jede einzelne Wohnung vom Stiegenhause aus durch eine j nicht Erwähnte zu erörtern, einzige Thür — Wohnungsthür — zugänglich und abschließbar ist. Besonders mit Rücksicht hierauf ist die Lage der Treppe zu wählen; bei einer größeren Zahl von Wohnungen in einer Etage wird es oft notwendig, mehrere Treppen anzuordnen. — Alle gemeinschaftlich benutzbaren außerordentlichen Bevölkerungszuwachs aufzuweisen haben. Räume, Waschküchen, Trockenräume rc. müssen für jeden ¹ Der rasche Aufschwung begann in den zwanziger und dreißiger Mieter direkt zugänglich sein, ohne eine andere Wohnung zu betreten. Jede Wohnung soll auch einen Abort in der Wohnung selbst bekommen. Gemeinschaftliche Aborte sind auch bei den Wohnungen kleinster Gattung verwerflich. Auch das Verlegen der Aborte auf die Stiegenpodeste ist mit mehrfachen Unannehmlichkeiten verknüpft.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sollen nun eine Reihe von Beispielen spezieller Mietwohnungen gegeben werden, wobei Gelegenheit sein wird, noch Manches hier

A. Miethäuscr in Berlin.

Berlin gehört zu denjenigen Städten, die einen ganz

Jahren, als die Erschöpfung der langen Kriege einigermaßen überwunden war. Unter dem Einfluß der modernen Verkehrsmittel und der Entfaltung der Industrie war die Bevölkerungszunahme namentlich in den letzten Jahrzehnten eine rapide. Bei dem Beginn der Regentschaft des jetzigen Kaisers Wilhelm I. im Jahre 1858 hatte Berlin 450000 Einwohner, während diese Zahl bis heute über 1 000 000 gestiegen ist. Es mußte daher eine enorme Bauthätigkeit sich entwickeln, um für diese gesteigerten Wohnungsbedürfnisse Sorge zu tragen. Dabei wurde der Bau von eigentlichen „Miethäusern" oder „Zinshäusern" die Regel, da auch solche Bauherren, die in ihrem Hause zu wohnen beabsichtigen, durch den hohen Preis der Grundstücke dazu

Bei der speziellen Disposition und Aneinanderreihung der Räume müssen gleichfalls etwas andere Regeln befolgt werden, als wenn es sich um eine Wohnung für eine gegebene Familie und bestimmte Bedürfnisse handelt.

Eine Mietwohnung wird im Verlaufe der Zeit von sehr verschiedenen Familien, von größeren oder kleineren Familien, mit oder ohne Kinder rc. bezogen und eine jede muß sich so gut als es geht darin einrichten. Um dieses nun mög-    gezwungen waren, auf    die Ertragsfähigkeit desselben    ein

lichst zu erleichtern, müssen zunächst alle außergewöhnlichen    wesentliches Gewicht zu    legen und zu diesem Zweck    eine

Grundformen von Räumen vermieden und nicht leicht andere    intensivere Bebauung zu    adoptieren.

Die Gesamtdisposition des Berliner Miethauses hängt zunächst mit der Form und Größe der Grundstücke zusammen, welche überwiegend schmal und tief sind. Eine entsprechende Ausnutzung ist hierbei bloß bei dem geschlossenen Bausysteme möglich, weshalb auch das eingebaute Haus die Regel bildet. Der steigende Bodenwert führte dann auch dazu, den Platz nach der Tiefe besser zu benutzen. Es gehören deshalb Grundstücke, welche mit einem einfachen Vorderhause bebaut sind, zu den Seltenheiten, und es ist allgemein gebräuchlich geworden, dem Vorderhause nach rückwärts Seitenflügel anzuschließen. Das gewöhnliche 12,s—15,o m breite Haus mit 4 oder 5 Fenstern in der Front erhält einen, das 18—22,5 m breite sogenannte Doppelhaus mit 7 — 9 Fenstern in der Front erhält zwei solcher Seitenflügel. — Bei entsprechender Tiefe des Platzes wird parallel dem Vorderhause häufig noch ein sogen. Querhaus und in einzelnen Fällen sogar eine Mehrzahl derselben hinzugefügt.

Eine Eigentümlichkeit der Berliner Miethäuser ist die häufige Benutzung der Souterrains zu Wohnzwecken; um noch entsprechende Räume zu gewinnen, wird das Erdgeschoß um 1,25 — l,so m über die Straße erhöht. Diese Souterrains werden auch sehr vielfach zu Geschäften — gewöhnlichen Wirtschaften, Viktualienhandel rc. — benutzt und müssen dann direkt zugänglich gemacht werden. Diese Ausnutzung der Souterrains hat dann die unangenehme Folge, daß die Keller zu hauswirtschaftlichen Zwecken der Wohnungen auf ein Minimum reduziert werden. Mitunter sucht man diesem Mangel durch Unterkellerung der Hofräume abzuhelfen.

Die Größe der einzelnen Mietwohnungen schwankt zwischen solchen ohne ein einziges heizbares Zimmer bis zu Luxus-Wohnungen von 20 und mehr Räumen. Der Charakter Berlins als Industriestadt ist Ursache, daß die kleinsten Wohnungen in verhältnismäßig sehr großer Zahl vorkommen. Mehr als die Hälfte aller Berliner Wohnungen, deren Zahl im Jahre 1871 sich auf 178 561 belief, nämlich 95 423, enthielt damals bloß ein heizbares Zimmer, bestand also entweder aus Stube, Kammer und Küche, einer normalen Wohnung für eine Arbeiterfamilie, oder bloß aus Stube und Küche. 40 524 Wohnungen besaßen 2, 18 159 Wohnungen 3 heizbare Zimmer, während 8222 Wohnungen 4, 9098 Wohnungen 5 — 7 und nur 2570 Wohnungen 8 und mehr heizbare Zimmer enthielten. Vielfach kommt es vor, daß in den Seitenflügeln außer den Wirtschaftsräumen der Vorderhäuser solche kleine und kleinste Wohnungen angeordnet sind.

Um die spezielle verbesserte Gestaltung der Miethäuser in Berlin haben sich im Anfang der lebhaften Bauthätigkeit in den vierziger Jahren namentlich die Architekten Stüler, Knoblauch, Hitzig, Titz rc. große Verdienste erworben. In bezug auf das hierbei sich entwickelnde allgemeine Schema der inneren Anordnung ist noch folgendes zu bemerken.

Allgemeiner Gebrauch ist es, jede größere Wohnung durch zwei Treppen zugänglich zu machen, von denen die eine im Vorderhause, meist neben der bei tiefen Grundstücken notwendigen Durchfahrt, die andere im hinteren Seitenflügel liegt. Die vordere, geräumigere und häufig elegantere Treppe führt zu den Hauptwohnräumen, die von einem an das Treppenhaus angrenzenden Vorplatze oder Korridor zugänglich sind. Besonders charakteristisch ist dann, daß da, wo das Vorderhaus und der angebaute Flügel zusammenstoßen, immer ein größeres, die ganze Ecke einnehmendes Zimmer — das sog. „Berliner Zimmer" — angeordnet ist, das so eine Art Mittelpunkt der ganzen Wohnung bildet und als Wohn- und Speisezimmer benutzt wird. Dieser Raum steht einerseits direkt mit einem Zimmer der Straßenfront in Verbindung, anderseits beginnt von demselben aus ein schmaler Gang, welche die im Seitenflügel liegenden Räume, namentlich die hauswirtschaftlichen Räume zugänglich macht. Bei größeren Wohnungen liegen auch Schlafräume in den Flügeln; außerdem Badekabinette und Aborte. In bezug auf die Aborte blieb es lange üblich, für kleinere Wohnungen und Dienerschaft gemeinschaftliche Aborte anzuordnen und nur bei größeren Wohnungen einen geeigneten Raum zur Ausstellung eines sog. Luftklosetts respektive Nachtstuhles vorzusehen. In neuerer Zeit finden im Anschluß an Wasserversorgung und Kanalisierung Wasserklosette immer mehr Anwendung.

Dieses System der Anlage zeigt eine kompendiöse Anordnung und sehr guten Zusammenhang der Haupträume, sowie auch eine direkte Versorgung fast aller Räume mit Licht und Luft. Der größte Nachteil ist der durch die Anordnung des „Berliner Zimmers" und durch die Lage der Wirtschaftsräume im Hinterhause bedingte Umstand, daß das Dienstpersonal, um nach dem Vorzimmer und dem Hauptzugang zur Wohnung zu gelangen, jenes Berliner Zimmer passieren muß. Da gerade dieser Raum viel benutzt wird, so ist dies ein erheblicher Mißstand und es sind schon mehrfache Versuche gemacht worden, denselben zu beseitigen, ohne daß bis jetzt jedoch eine Lösung gefunden wäre, welche bei gleicher Raumausnutzung nicht wieder andere Übelstände im Gefolge hätte. Als solche Versuche sind zu erwähnen:

a)    Anordnung von äußeren offenen Gallerien, die es ermöglichen, vom Flügel nach dem Vorderhause zu gelangen, ohne das „ Berliner Zimmer" zu passieren.

b)    Anfügung der Flügel nicht an den beiden seitlichen Grenzen, sondern an der Mitte des Vorderhauses, wobei dann die sonst getrennten Flügel zu einem Anbau zusammengerückt sind.

c) Vergrößerte Tiefe des Vorderhauses, um die nötigen : die zur Passage notwendige Höhe von circa 2,75 m zu er* Räume zu gewinnen, ohne Anfügung von Flügeln.

reichen. Der zweite Arm wird dann schon in die Durch-

Bei Besprechung von speziellen Beispielen soll noch    fahrt verlegt und in den oberen Stockwerken die ganze

einiges über diese Versuche bemerkt werden. Im übrigen    Treppe direkt über derselben weiter geführt. Diese An

gehen die Maße der Zimmer über mittlere Dimensionen I ordnung, die meist einiges Unschöne mit sich führt, ist übrigens nicht leicht hinaus. Die Tiefe der Vorderzimmer wird    nur da empfehlenswert, wo durchaus eine genaue Symmetrie

meist zu 5,50—5,70 m, die der Hinterzimmer zu 4—4,75 m    der beiden in einer Etage liegenden Wohnungen erreicht

genommen. Die Korridore gehen in den gewöhnlichen Miet-    werden soll und hierdurch die Lage der Treppe in der

Häusern selten über eine Breite von 1,25—1,40 m hinaus.    Mittelachse bedingt ist.

Die Fig. 4 und 5 geben die Grundrisse des Erdgeschosses und des I. Stockes eines solchen Miethauses ohne Flügel, das in jeder Etage nur zwei Wohnungen enthält, die dann aus 3—4 Zimmern, Küche, Magdkammer, Speisekammer und Abort bestehen. Die direkten Zugänge auch zu den Hinteren Zimmern sind bei nicht ungewöhnlicher Breite der Gänge durch schräge Stellung der Thüren ermöglicht. Gerade bei Mietwohnungen sind solche direkte Zugänge erwünscht, um einzelne Zimmer nach Belieben in Aftermiete geben zu können.

Bei größerer Tiefe der Grundstücke finden sich bloße Auf Taf. 68 ist in den Fig. 1—3 ein solches Haus    Vorderhäuser    in der Regel nur bei besseren Wohnungen,

dargestellt, das bei geringer Tiefe des Platzes nur aus einem    wo dann im    Hof sich vielleicht ein Nebengebäude befindet

Vorderhaus besteht. Das Gebäude enthält nur ganz kleine    und der Rest    des Raumes zu einem Garten verwendet ist.

Um den Anspruch des Publikums an möglichst viele zweifensterige Zimmer mit „Spiegelpfeilern" zu befriedigen, sind die Achsweiten der Fenster möglichst gering — 2,20 bis 2,50 m — gewählt, wobei dann allerdings vielfach ein* fensterige Zimmer von 2,20 m Breite sich ergeben, die für Wohnzwecke kaum mehr benutzbar sind.

Die nachfolgenden Beispiele der üblichsten Anordnungsweisen mögen obige allgemeine Bemerkungen noch näher erläutern.

0-) Häuser ohne JlügeUiauten.

Fig. 253.

II

SP

I" - > H

lifSI

II

mm

mm

§§|

_r*-

In einzelnen Fällen werden, um ein solches Grund-

geringster Gattung bestimmt werden können. Ein interessantes Beispiel geben in dieser Beziehung die sogenannten „Meyer'scheu Häuser" in der Ackerstraße Nr. 132 und 133. Dasselbe besteht, wie Fig. 253 zeigt, aus nicht weniger als 6 viergeschossigen Häusern von 12 m Tiefe, die in Abständen von 10 m aufeinander folgen und im

Wohnungen, die aus Zimmer, Kammer, Küche und Abort bestehen, und zwar sind in jedem Stockwerke vier solcher stück besser auszunutzen, hinter dem Borderhause noch mehrere Wohnungen vorhanden. Um zu den Wohnungen II und IV Quergebäude mit je einem Hof dazwischen errichtet. Dabei zu gelangen, muß man durch die Vorplätze von I und III ist jedoch zu beachten, daß die Wohnungen in solchen Quergehen, was bei der Art von Familien, welche solche Woh- ' bauten oder Hinterhäusern mit ihrer Entfernung von der nungen benutzen, häufig zu Unannehmlichkeiten führen wird. Straße an Wert verlieren und deshalb nur für Familien Die Aborte sind nur für transportable Gefäße bestimmt. —

Das Souterrain ist zu Kellerwohnungen benutzt, die direkt von außen zugänglich sind. Es ist hier auch die in großen Städten nicht selten vorkommende Art der Treppenanlage ersichtlich, wobei im Erdgeschoß eine Durchfahrt notwendig ist und doch die Treppe in den oberen Stockwerken direkt über der Durchfahrt und in der Mitte des Hauses liegen Erdgeschoß mit breiten Durchfahrten versehen sind. Die soll. In diesem Falle wird nur der erste Treppenarm im Zwischenräume sind abwechselnd als Gärtchen und als Höfe Erdgeschoß neben die Durchfahrt gelegt, um mittels desselben j benutzt. Letztere enthalten Brunnen und Abortgebäude. An

ä) Häuser mit einem Mittelflügel.

Die Fig. 255—257, entnommen dem Werke: „Berlin und seine Bauten", geben einige Beispiele solcher Anordnungen, die in neuerer Zeit als Versuche zur Ausführung gelangt sind, die Nachteile der üblichen Seitenflügel-Anordnung zu beseitigen. Namentlich läßt sich auf solche Weise eine direkte Verbindung der Wirtschaftsräume mit dem Vorderhause und eine nähere Aneinanderrückung aller Wohnräume erreichen. Dagegen werden immer Treppen mit Oberlicht notwendig werden; die Einfahrt kann nur auf einer Seite angelegt werden und der Hofraum wird in zwei Hälften geteilt. Es sind daher auch hier Nachteile nicht zu vermeiden und es hat auch diese Anordnungsweise noch keine große Verbreitung gewonnen.

e) Häuser mit vergrößerter Gesanittiese.

Einzelne Versuche gehen auch dahin, die gebotene Ausnutzung des Bauplatzes durch eine vergrößerte Gesamttiefe zu erreichen und dadurch die Flügel entbehrlich zu machen. Taf. 77 giebt ein solches Beispiel. Hierbei sind jedoch dann Lichthöfe und Oberlichtanordnungen nicht zu vermeiden; überhaupt gestaltet sich die Zuführung von Licht und Lust in das Innere eines solchen Hauses so schwierig, daß die

der Hinteren Grenze liegt noch ein niedriger Bau mit Remise, Hausverwalter-Wohnung, Badeanstalt rc. Jedes Haus enthält etwa 50 kleine Wohnungen, die ganze Anlage daher circa 300 mit einer Bevölkerung von circa 2000 Köpfen. Selbstverständlich eignen sich solche Anlagen nur für Arbeiterwohnungen und giebt es auch derartige in Berlin vielfach, wenn auch in geringerer Ausdehnung in bezug auf Breite und Tiefe des Grundstückes. Der Hauptmangel hierbei ist die ungenügende Absonderung der einzelnen Wohnungen, die eben nur durch eine größere Zahl von Treppen unter erheblich größeren Anlagekosten zu erreichen ist.

ß) Muser mit siuri Seitenflügeln,

Solche Bauten mit zwei Flügeln, wie sie auf den Tafeln 69—73 dargestellt sind (teilweise entnommen dem

Fig. 254.

einen Querbau verbunden sind, so daß ein rings umbauter Hof entsteht. Am Ende der Flügel und dem Querbau sind dann kleinere Wohnungen vorgesehen, die von den Diensttreppen in den Flügeln zugänglich sind. Das Vorderhaus samt Flügeln enthält hier schon größere Mittelwohnungen mit 6—7 Zimmern und Zubehör.

y) Häuser mit einem Seitenflügel.

Die Tafeln 74—76 geben Beispiele solcher Anlagen mit kleineren oder größeren rückwärts angefügten Seitenflügeln. Das System der Anlage bleibt hier genau das gleiche, wie bei den Anlagen mit zwei Flügeln, und ist daher nichts weiter hinzuzufügen. — Tafel 76 giebt eine Anlage, wobei sich an den Flügel noch ein kleiner Querbau anschließt, um die Räume für eine größere Wohnung in einer Etage unterzubringen. Bei solchen größeren Wohnungen wird das „Berliner" Zimmer passend als Ge--sellschaftsraum benutzt. Die große Dimension, die es meist schon wegen der Erhellung erhalten muß, ist hier dann ganz am Platze und durch direkte Verbindung mit einem Raum des Vorderhauses ergießt sich dann eine ganz zweckentsprechende Gruppe von Räumen zu gesellschaftlichen Zwecken.

Werke von Aßmann, „Grundrisse von städtischen Wohngebäuden"), geben die eigentliche Normalanlage des Berliner Miethauses, wie sie oben schon geschildert wurde und wie sie zu Tausenden ausgeführt sind. Die Beispiele zeigen eine verschiedene Anordnungsweise des „Berliner" Zimmers, je nachdem seine Erhellung vom Vorderhause, vom Seitenflügel oder von der abgeschrägten Ecke aus erfolgt. — Bei zweien der Beispiele sind an den Enden der Flügel ganz kleine Wohnungen, entweder bloß Z» gewinnenden Vorteile kaum die Nachteile überwiegen aus Zimmer, oder aus Zimmer und Kammer bestehend, dürften.

untergebracht.    L) Eckhäuser.

Fig. 254 zeigt ein Beispiel von gleichem System der Bei Eckplätzen kann das aus dem Hause mit Seiten-Anlage, wobei die Seitenflügel rückwärts auch noch durch ! flügeln hervorgegangene Grundrißsystem nicht durchgeführt

werden. Doch hat sich auch hier allmählich eine typische Wohnzimmer und die rückwärts liegenden Wirtschaftsräume Anordnung entwickelt, die je nach der Große der Baustelle zugänglich machen. Die Fig. 258 und 259 zeigen Beispiele variiert wird. Die Haupttreppe und mit ihr meist in un- solcher Dispositionen. Die Taf. 78 giebt noch zwei andere

Beispiele von Eckhäusern. Fig. 3 und 4 stellt ein Eckhaus dar mit größeren Wohnungen; Fig. 1 und 2 ein solches mit kleinen Wohnungen, und zwar je vier in einer Etage, die dann durch zwei Treppen entsprechend zugänglich gemacht werden. Die Bebauung von Eckgrundstücken ist im

Fig. 255.

Fig. 257.

FabriKraum,

Fab rissraunt

4>l ' 1

Garten d.Beeeilters

/MO

Ycronda

ü§

FabriJi-

Comptoir |j.| ,_|,| hj Comptoir

sJIUILs

Comptoir

YFabri)

I Cojuploir

Covploi/r

| treppe

Ul,tdcheir

izivmter

I (iartcndm

I ? immer

Comptoir

ir,

Küche |

}Küche

Küche

Küche

Hof

Comptoir 1 &

Comptoir

\Bade%

Wade.

\A

■■■

Schloß.

Schloß,.

CE

\Ncbrntrcpi>c

Ladern

Lacfetc

\Wo7ifv=\ Schluß- |

tz>;z////’j| ^c

Schluß.

Durch - ]

SeldaYzi/nvier B—-

in

- Ausgaste/ n

= nach, Hof y

Haupttreppe u' dorten I A ch las L

zäher

federt

L ci-

IjcL -

1 fahrt 1 Wohn u.(ieseu gchaJYszimer

Wohnn. Gesell

Fig. 256.

Küdte [1

ISchhiftm

Hatl

\u.Closeit

Schlißimet

Wohn-

Speisezimmery W ff

zimmer

17

Entree

D roftn ii ■ GeSeHseh afhzimer

allgemeinen etwas teurer und schwieriger, als die von Zwischenplätzen. Die größere Ausdehnung der Straßen fronten ist schon in bezug auf die Kosten von ungünstigem Einfluß. Namentlich bei kurzen Frontlängen ergeben sich Schwierigkeiten in bezug aus die Gewinnung entsprechender Zimmertiefe, des nötigen Hofraumes und der Erhellung der rückwärts liegenden Räume. Diese Schwierigkeiten nehmen natürlich dann erheblich zu, wenn der Platz stumpf oder spitzwinkelig, überhaupt irregulär ist. Von einem System der Wohnungsanlage kann dann nicht mehr wohl die Rede sein und soll deshalb darauf nicht weiter eingegangen werden. Die Fig. 260 und 261 geben noch einige Beispiele. (Kläsen: Grundriß-Vorbilder.)

In Berlin wird fast ausschließlich mit Backsteinen gebaut und es finden dort folgende Mauerstärken Anwendung. Für die balkentragenden Frontmauern der Vorderhäuser und Seitenflügel ist in den beiden obersten Geschossen die Stärke von iy₂ Stein, für die beiden darunterliegenden eine solche von 2 Steinen ausreichend, wenn das Material von guter Qualität, die Ausführung sorgfältig und auch auf eine gute Verankerung der Mauern mit den Gebälken

mittelbarer Verbindung die Nebentreppe, werden gern in die Diagonale gelegt und durch Oberlicht erleuchtet, das gleichzeitig auch den mittleren Vorplatz erhellen muß. Von diesem gehen gewöhnlich Korridore aus, welche die vorderen ' Bedacht genommen ist. — Für das Kellergeschoß tritt stets

eine Verstärkung von ¹/₂ Stein    gegenüber dem Erdgeschoß    Die Wand ist dann    hinreichend stark, um den Druck der

hinzu. — Die Giebel dagegen    gestatten, wenn sie keine    Gebälke auszuhalten,    und die Kamine können beliebig gelegt

Balken tragen, eine Stärke von    1 Stein durch 3—4 Ge-    werden. — Die übrigen nicht balkentragenden Scheidewände

schosse und von iy₂ Stein in den darunterliegenden Stock-    werden wegen Raum-    und Kostenersparnis meist nur Stein

Fig. 258.

stark ausgeführt. Doch sollte bei etwas längeren Fronten zwischen der Mittelmauer und der Straßenfront eine oder die andere 1 Stein starke Querscheidewand angeordnet werden; nach rückwärts bewirken die 1 Stein starken Treppenumfassungswände die nötige Querverbindung.

Diese Dimensionen sind nun allerdings Minimaldimensionen und es kommt dabei sowohl die Qualität des

Fig. 261.

Cdagtx. J

Gast*.

Fig. 259.

Gesellschaft*

[Die

Veit

'UJmwm z.

Küche

Speise*.

Schlaf* \

Schlaf*.

hsof

1. d.Frai

sTBiTT

Fig. 260.

Comtoir

Küche

fyevtesaal

Salon

I Zimmer

Kerrn

Wohnx.

Hof

\Kinderx.

Schlafx.

(horrido r

Wohnx.

Küche.

Materiales und die Größe der Backsteine in Betracht. In den meisten Bauordnungen sind in dieser Beziehung auch spezielle Bestimmungen enthalten, die beobachtet werden müssen.

I Kindei

Haup

7j.

Schlafe.

M,

M'ohnx.

Cor7*1, dor

Sjoeisex.

werken. — Die Rückwände der Seitenflügel, die zwar auch Balken tragen, aber keine Öffnungen haben, können durch 3 Geschosse iy₂ Stein, darunter 2 Stein stark hergestellt werden. — Was die inneren Scheidewände betrifft, so wird die Hauptmittelwand im Vorderhause zweckmäßig durch alle Geschosse VU Stein, im Keller 2 Stein stark hergestellt.

B. Miethäuser in München.

Auch München gehört zu denjenigen deutschen Städten, welche in verhältnismäßig kurzer Zeit einen außergewöhnlichen Bevölkerungszuwachs aufzuweisen haben. In den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts betrug die Einwohnerzahl 50—60 000, während diese jetzt auf 240 000 gestiegen ist. Es mußte sich daher auch da eine lebhafte auf die Herstellung von Mietwohnungen gerichtete Bauthätigkeit entwickeln. Es entstanden in den letzten Jahrzehnten auch in München ganze Stadtteile, die bloß aus Miethäusern bestehen und wobei besondere Verhältnisse gleichfalls zu gewissen Schematen der Grundrißeinteilung führten.

In München war bis in die neuere Zeit herein das ohne Beeinträchtigung der Licht- und Luftzuführung ge-Leben verhältnismäßig billig; es war daher auch weniger schehen konnte, bemittelten Familien möglich, die Vorteile einer großen Stadt in bezug auf Kindererziehung, geistige Genüsse, Unterhaltung rc. sich zu verschaffen. Ein großer Teil des Bevölkerungszuwachses bestand daher aus Familien, die obiger Vorteile wegen nach München zogen, aber nicht in der Lage waren, teure Wohnungen zu mieten. Witwen mit Kindern, Pensionisten bilden so ein zahlreiches Kontingent dieser Gattung. Die Konzentrierung so vieler großen Behörden und Verwaltungen in der Residenzstadt bedingt die Gegenwart einer höchst zahlreichen Klasse niederer Bediensteter und Beamten, welche sämtlich auf kleinere Wohnungen von 3—4 Zimmern angewiesen sind. Eine große Zahl von Unterrichtsanstalten jeder Art verschafft die Möglichkeit, viele einzelne Zimmer in Aftermiete geben zu können, weshalb auf direkte Zugänglichkeit möglichst vieler Zimmer viel Wert gelegt wird. Da die Industrie in München nicht besonders entwickelt ist, so ergab sich erst in den letzten Jahrzehnten ein etwas größeres Bedürfnis an eigentlichen 6—8 m breiten Zwischenräume zwischen den Häusern. Wenn Arbeiterwohnungen. Die Bauthätigkeit war daher vor-    zwei Nachbaren sich über deren Überbauung verständigten,

Diese Anlage ringsum freistehender, nach dem sogen. Pavillonsystem angelegter Miethäuser bietet so viele Vorteile, daß auf eine solche Anordnungsweise überall da hingearbeitet werden sollte, wo die Umstände es möglich machen. Namentlich bei Eröffnung neuer Straßen an der Peripherie der Städte, wo dann der Grund und Boden nicht zu teuer ist und eine äußerste Ausnutzung nicht geboten erscheint, könnte dieses System meistens Platz greisen. Entsprechende baupolizeiliche Vorschriften müssen in solchen Fällen entsprechende Normen für die Bebauung festsetzen. In München war für eine ziemliche Anzahl neuer Straßen dieses Pavillonsystem vorgeschrieben, und es sind gerade diese Straßen, namentlich diejenigen mit Borgärtchen, in Verbindung mit zahlreichen und großen, mit Anlagen versehenen Plätzen, welche den freundlichen und heiteren Charakter mancher Stadtteile bewirken. Leider war man eine Zeitlang weniger streng in der Aufrechthaltung dieser in der Regel

zugsweise auf den Bau von Miethäusern mit kleinen Woh-    so wurde es gestattet, und es haben dadurch manche Straßen

Wenn auch solche ringsum freiliegende Häuser ohne Zweifel etwas kostspieliger werden, wenn auch die allseitig einwirkenden Einflüsse des Wetters und des Temperaturwechsels einige Nachteile herbeiführen, so stehen diesem doch auch die erheblichsten Vorteile gegenüber. Die freie Lage gestattet vor allem ungehinderten und allseitigen Zutritt von Licht und Luft, was eine Grundbedingung der Gesundheit und Annehmlichkeit einer jeden Wohnung ist und besonders in großen Städten hervorragende Wichtigkeit hat. Der größere, manchmal unangenehme Einfluß von Kälte und

nungen von 3 — 4 Zimmern mit Zubehör gerichtet, welche wesentlich verloren, obigen Kategorien genügen und häufig es ermöglichen, noch 1 oder 2 Zimmer in Aftermiete abzugeben.

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren auch die Verhältnisse in bezug auf Bauplätze sehr günstige. Die Umgebung Münchens bietet bekanntlich fast unbeschränkten Raum auf fast ebenem Terrain, das an und für sich geringen Wert hat, aber gerade als Baugrund gute Eigenschaft hat. Vor 30—40 Jahren konnten noch ausgedehnte Flächen zu sehr niedrigem Preise erworben werden, wie z. B. von König Ludwig I. zum Bau der großen öffentlichen Gebäude. Von diesem Terrain wurde z. B. der Hitze wird durch die wohlthätige, ungehindert sich geltend

Platz, auf welchem jetzt die technische Hochschule steht, vor circa 30 Jahren um circa 2 JL per qm verkauft. Vor 15 Jahren wurde dieser Platz zu circa 15 JL per qm zum Bau des Polytechnikums erworben, und jetzt ist der Preis von Baugrund in dieser Gegend 30—40 Jk. per qm.

Da auch die Baumaterialien nicht teuer waren und die Arbeitslöhne ziemlich niedrig standen, so brauchte die Ausnutzung des Platzes nicht so weit getrieben zu werden, wie in anderen Städten, und wie es jetzt auch in München notwendig geworden ist. Es wurden daher damals vielfach bloß Vorderhäuser von nicht beträchtlicher Tiefe und ohne eines Vorgärtchens, so ist leicht erklärlich, daß die Woh-Flügel hergestellt. Sehr häufig wurden auch die Häuser nungen in solchen Straßen mit offenem Bausystem gesuchter nicht unmittelbar aneinandergereiht, sondern es wurde ein sind und infolgedessen auch etwas höher bezahlt werden. Zwischenraum von 6—7 m gelassen. In manchen Straßen i mit sogenanntem offenen Bau syst ein erhielten die Häuser i wo auch keine baupolizeilichen Vorschriften entgegenstanden, auch noch Vorgärtchen gegen die Straße. Diese nicht ge- wurden die Straßen auch im geschlossenen Bausystem her-schlossenen Häuser erhielten dann eine größere Tiefe, was I gestellt. Hierbei wurde in der Regel an der beim offenen

machende Wirkung der Sonne im Herbst und Frühling ausgeglichen. Die allseitig mögliche Anlage von Fenstern ist natürlich eine große Erleichterung in bezug aus die Grundrißanordnung. Im Erdgeschoß kann die oft sehr hinderliche Durchfahrt erspart und der Eingang da angelegt werden, wo es gerade am zweckmäßigsten ist. Werden Hintergebäude errichtet, so erhalten dieselben dadurch einen größeren Wert, daß sie an einem luftigen und trockenen Hof liegen und ihnen die Aussicht auf die Straße nicht ganz genommen ist. Kommt dazu noch die Annehmlichkeit

Da wo der Grund und Boden schon teurer war und

Bausystem angewendeten großen Tiefe der Häuser fest- > wurden, um eine größere Ausnutzung des Platzes zu ergehalten und es entwickelte sich daraus das eigentliche Schema I zielen. Hierbei wurde die beim offenen Bausystem adoptierte des Münchener Miethauses, bei dem namentlich die große Tiefe, die daraus sich ergebende Anordnungsweise von Alkoven und von dunkeln Kammern zwischen den Vorder- und Hinterzimmern charakteristisch sind.

große Tiefe beibehalten. Das mittlere seitliche Zimmer verwandelte sich dann in einen Alkoven, der natürlich kein direktes Licht mehr erhalten konnte. Im übrigen blieb die Haupteinteilung dieselbe wie oben. Als Normalhaus ist das mit je 2 kleinen Wohnungen in jeder Etage zu betrachten, und Grundriß IV giebt das Schema eines solchen Hauses, wie dieselben in München zu Hunderten ausgeführt sind. Die Möglichkeit zweckmäßiger Anordnung der Wohnungen in jeder Etage hängt von der Frontlänge und namentlich von der Möglichkeit ab, rückwärts je 2 Zimmer, 2 Küchen, 2 Aborte und das Stiegenhaus in noch ausreichenden Dimensionen unterzubringen. Dazu ist eine Frontlänge von 16 —18 m notwendig. Die Kochöfen in den an der Küche anstoßenden Zimmern werden auch hier meistens angeordnet. Die Alkoven erhalten nach vorn eine große Bogenöffnung und nach rückwärts eine Thür, wodurch eine genügende Erhellung und Lüftung ermöglicht ist. Die inneren Kammern können nur indirektes Licht erhalten. Der innere Gang muß sein Licht durch Offenlassen der Küchenthür und durch Oberlicht am Stiegenhaus erhalten. — Unleugbar hat diese Anordnungsweise einige Vorteile gegenüber den Grundformen mit Flügeln. Die Anlage ist etwas wohlfeiler; die Räume sind näher beisammen und kommunizieren gut miteinander. Der Eingang kann von der Küche aus überwacht werden; Nebentreppen sind entbehrlich rc. Hauptnachteil ist die mangelhafte Zuführung von Licht und Luft für die int Zentrum liegenden Räumlichkeiten.

Erst neuerliche Bestimmungen der Bauordnung, die vorschreiben, daß jeder Wohnraum, also auch die Magdkammern, ein in das Freie führendes Fenster haben muß, beginnen in diesem Schema Modifikationen herbeizuführen.

Wie neuere Beispiele zeigen, wird, um dieser Bestimmung zu genügen, in Zukunft zur Anwendung von Lichthöfen, oder zur Anordnung von Flügeln bei Vorderhäusern von geringerer Tiefe gegriffen werden müssen.

Hiernach mögen noch eine Reihe von Beispielen für die spezielle Gestaltung von Münchener Miethäusern gegeben werden.

1)    Tafel 79 giebt ein Miethaus älterer Art, das eingebaut ist, einfach rechteckige Grundform hat und in jedem Stockwerke zwei kleinere Wohnungen von 3—4 Zimmern,

Bei einer Frontlänge von 20 m und darunter können nach vorn 5 Zimmer angeordnet werden (Grundriß II) ; es ergiebt sich dann auch die Möglichkeit, nach rückwärts eine Magd- oder Speisekammer mit direktem Licht zu erhalten. Im übrigen bleibt das Schema der Anlage das nämliche.

Alkoven und sonstigem Zubehör enthält. Einige Besonderheiten sind hier hervorgerufen durch die früher übliche Weise, alle Küchenkamine steigbar und die Öfen von außen heizbar zu machen. Beides geschieht jetzt nicht mehr und es ergiebt sich daraus mancher Vorteil für die Raumgewinnung und innere Einteilung. Mangelhaft ist es auch, daß das Rückwärtszimmer nur durch die Küche zugänglich ist. Würde von dem Alkoven noch eine Thür in jenes Zimmer hergestellt, so wäre eine bessere Verbindung gewonnen und der Alkoven könnte namentlich besser gelüftet werden; bei den eigentlichen schematischen Anlagen fehlt diese Thür auch nicht.

Bei nur circa 12 m Frontlänge (Schema I) kann nur eine Wohnung in jedem Stockwerke angeordnet werden, deren gewöhnliche Disposition das Schema zeigt. Da die kleineren Wohnungen gesuchter und deshalb verhältnismäßig teurer sind, so werden auch manchmal schon bei 13—14 m Frontlänge 2 Wohnungen eingeteilt, wobei sich jedoch mehrfache Mißstände ergeben. Z. B. bei einer Anordnung wie das Schema III zeigt, ist rückwärts nur eine Küche angeordnet. Die zweite Küche ist an die Stelle eines Alkovens verlegt, wo dieselbe aber nur indirektes Licht haben kann. Die Aborte werden dann in der Regel zusammengelegt, so daß der eine nur indirektes Licht hat und der andere vom Stiegenhause aus zugänglich gemacht werden muß.

Was die Anlage der Eingänge im Erdgeschosse betrifft, so werden dieselben bei I, III und IV in der Regel auf der Seite, bei II dagegen in der Mitte angeordnet.

2)    Aus Tafel 80 sind zwei Beispiele von gleichfalls älteren, freistehenden Miethäusern, bei offenem Bausystem, von etwas verschiedener Frontlänge, im übrigen aber gleichartiger innerer Einteilung, dargestellt. Jedes Stockwerk enthält 2 Wohnungen. Die freie Lage erleichtert die Erhellung der ringsum liegenden Räume; doch bedingt die dadurch hervorgerufene große Tiefe die bloß indirekte Erhellung der im Inneren liegenden Kammern. Dies ist namentlich bei den Magdkammern ein großer Übelstand.

Auch die Zugänglichkeit der Zimmer läßt einiges zu wünschen übrig. Das Zimmer neben der Küche wurde früher meist mit Kochofen versehen, um denselben im Winter zugleich zum Kochen zu benutzen. — Bei II ergeben sich bei größerer Frontlänge 5 Zimmer in der Front und einige Kammern mehr, die aber auch zum größeren Teil nur indirektes Licht erhalten können. Am besten erhellt und gelüftet sind noch die direkt an das Stiegenhaus angrenzenden Kammern.

14

3)    Tafel 81 stellt Beispiele von Miethäusern dar, wie dieselben bei steigender Teuerung der Plätze und des Bauens selbst in geschlossenem Bausystem ausgeführt

Geul, Anlage der Wohngebäude.

Kii ch e

Fig. 262.

Fig. 263.

o_

_o

MagfJKam.

ii

II S/xiiK.

Midis

Küche,

Speuk!

\MagdKam.

Lj

5.

Li

s»

Holxl

ii

Speise

Zimmer

K.

Im übrigen sind die Miethäuser in München in der Regel ganz unterkellert; Kellerwohnungen, wie in Berlin,

4) Die Figuren 262 und 263 geben einige neuere Grundrisse, wobei danach getrachtet ist, möglichst sämtlichen Zimmern eigene Eingänge zu geben, und die Gesamttiefe eine noch größere ist, was natürlich nur bei offenem Bau-system möglich ist. — Bei Fig. 262 liegt eine Wohnung gegen die Straße und die andere nach rückwärts, was in dem Falle ganz zweckmäßig sein kann, wenn rückwärts Gärten sich anschließen, so daß ein Blick ins Grüne gewonnen wird. Der Eingang ist auf einer Seitenfront angeordnet. — Bei Fig. 263 ist bei größerer Frontlänge

Einflüsse dieser Bestimmungen wird das bisherige Grundrißschema allmählich eine gewisse Umgestaltung erfahren. Bisher hält man immer noch an einer großen Tiefe des Vorderhauses fest, wobei immer noch dunkele Kammern sich ergeben, die nicht beanstandet werden, wenn außerdem ein geeigneter Raum als Magdkammer vorgesehen ist, und die als Holzlager, Garderoben, Speisekammern Verwendung finden.

' Mayd Kammer

ÜTiT

Magd Kammer

ZJ

Küche

ü r.

Zimmer

S cTi

ii

S ch

jj

Li

jf

Tf o 7t n x r 7/i\\ ln c r

Wo Io n # i m ?n e 7*

sind jedoch nicht üblich. Dagegen wird ein Teil des Dachraumes, der durch die große Tiefe der Häuser eine große Höhe erhält, häufig zu Dachwohnungen eingerichtet.

das Haus in der gewöhnlichen Weise in zwei Hälften mit je 1 Wohnung geteilt. Bei so großen Dimensionen nach Länge und Tiefe ist dann Oberlicht nicht zu vermeiden.

C. Wiener Miethäuser.

Die im Jahre 1858 begonnene Stadterweiterung in

Verhältnissen entsprechend modifiziert ist.

6) Tafel 83 giebt dann noch einige neuere Grundrisse, bei denen gewisse Modifikationen durch die jetzige Bestimmung der Bauordnung bedingt sind, daß alle zu wohnlichen Zwecken benutzte Räume, also auch die Magdkammern, ein direkt ins Freie führendes Fenster haben müssen. Ebenso muß auch jede Küche und jeder Abort mindestens ein unmittelbar ins Freie gehendes Fenster haben. Unter dem

5) Tafel 82 giebt in Fig. 1 ein Beispiel, wobei das ältere Schema ziemlich beibehalten, den inneren Kammern aber Licht durch einen Lichthof zugeführt ist. — Fig. 2 stellt ein Eckhaus dar, wobei die eine Wohnung auch die gewöhnliche Disposition zeigt, die andere dagegen den Platz- j Wien hat daselbst eine außerordentliche Bauthätigkeit, unbestritten die quantitativ und qualitativ großartigste der Neuzeit hervorgerufen. Der Einfluß bedeutender Architekten bewirkte dabei auch eine totale Umgestaltung der früheren Anordnungsweise der Miethäuser. Die verschiedenen Vorschläge, welche beim Beginn jener Bauperiode gemacht wurden, um die sehr großen Mängel der früheren Miethäuser zu verbessern, haben eine ganze Broschürenlitteratur hervorgerufen, die für Fachleute von großem Interesse ist.

Die auf Tafel 84 gegebenen Beispiele kleinerer Met-Miethausanlagen teuer wurden und daß dieselben der großen Häuser (entnommen einer Broschüre von Fellner: „Wie Mehrzahl nach nur ganz kleine Wohnungen enthalten dursten, soll man in Wien bauen?") zeigen, wie man obigen An-Biele Wiener „Zinshäuser" haben so nur Wohnungen, sorderungcn zu entsprechen suchte, und es tritt hier schon welche aus drei Räumen — Zimmer, Kammer und Küche — bestehen. Fig. 264 giebt die Dispositionsweise solcher Wiener Zinshäuser älterer Art, bei denen als wesentliche Mängel sofort folgende hervortreten:

Schwierige Bauverhältnisse waren Ursache, daß die

eine Dispositionsweise hervor, wie dieselbe später typisch geworden ist. Auf den Tafeln 85—87 sind einige weitere Beispiele von größeren Wiener Miethäusern der neueren Zeit dargestellt, die das gleiche Schema der Anlage zeigen. Aus Tafel 85 sind mehrere Eckhäuser gegeben, welche in jeder Etage 2 Wohnungen mittlerer Größe enthalten. Fig. 2 zeigt, wie das Erdgeschoß zu geräumigen Läden und Magazinen benutzt ist. — Tafel 86 stellt eine Anlage dar, bei welcher es in sehr geschickter Weise gelungen ist, in jeder Etage 4 kleinere Wohnungen anzuordnen, die von nur einem Stiegenhause so zugänglich gemacht sind, daß jede Wohnung durch eine Thür abgeschlossen ist. Drei Lichthöfe bewirken die Erhellung der im Inneren liegenden Räume, die zu Vorzimmern, Küchen und Kammern bestimmt sind. — Tafel 87 giebt ein größeres Miethaus, bei welchem jede Etage 7 Wohnungen enthält, die aus Vorzimmer, Küche und 3—4 Wohnräumen bestehen. Teilweise tritt hier noch das ältere System zu Tage, wobei Vorzimmer und Küchen nur indirektes Licht von einem Korridor aus haben.

Ein interessantes Beispiel eines Geschäfts-, Wohn- und Miethauses giebt das auf T a s. 88 und 89 dargestellte Gebäude.

1)    Indirekte Beleuchtung aller Küchen.

2)    Die Küche muß als Durchgang dienen.

3)    Bei vielen Zimmern fehlen direkte Zugänge.

4)    Ungenügender Wohnungsabschluß gegen den gemein

schaftlichen Korridor.

5)    Gemeinschaftliche Aborte, die nicht innerhalb der Woh

nung liegen.

6)    Mangel aller kleinen Bequemlichkeiten.

Fig. 264.

ir

ff

Das Kellergeschoß enthält die notwendigen Vorrats- und Holzräume für die Wohnungen; dann 2 Luftheizungsöfen für den I. Stock; außerdem sind eigentümlicher Weise wegen beschränkten Raumes im Erdgeschosse auch die Pferdeställe im Kellergeschosse, teilweise sogar unter dem Hof angeordnet. Durch eine schiefe Ebene oder Rampe sind diese Räume vom Hofe aus zugänglich gemacht, und es ist dies eine Anordnung, die in Wien öfters vorkommt, wo es sich darum handelt, aus beschränktem Platze ein mehr herrschaftliches Haus anzulegen.

Das Erdgeschoß umfaßt an den Hauptfronten geräumige Läden; eine Durchfahrt führt zu einem Vestibül, das einerseits mit der Hausmeisterwohnung, anderseits mit Haupt- und Nebentreppe in Verbindung steht. Gegen den Hos sind noch Remisen mit Futtcrräumen darüber und Kutscherzimmer untergebracht.

Der ganze I. Stock ist benutzt, um die Hauptwohnung des Hauses, diejenige des Besitzers, anzuordnen. Die Zeichnungen geben die spezielle Disposition dieser Wohnung. Bemerkenswert ist, daß die Geschäftszimmer des Herrn durch die Nebentreppe direkt zugänglich sind, so daß in Geschästsangelegenheiten Kommende die Hauptwohnung nicht zu betreten haben.

Im II. Stock dieses Hauses sind 2, im III. Stock

M ri

ir iff

Nur bei größeren Wohnungen wurde ein besonderes Vorzimmer als Zugang zu. den Wohnräumen angeordnet und der Küche dann auch noch eine oder die andere Kammer beigefügt.

Um diese Mißstände zu beseitigen, einigte man sich namentlich über folgende Anforderungen, die auch bei Miethäusern befriedigt werden sollten:

1)    Jede Wohnung soll in der Regel von dem Treppenhause aus, oder von der äußeren Kommunikation durch eine Thür abschließbar sein.

2)    Durch die Wohnungsthür soll man zunächst in ein Vorzimmer gelangen, von dem die Küche und mindestens ein Wohnzimmer zugänglich sein muß.

3)    Der Abort soll gleichfalls innerhalb des Wohnungsabschlusses liegen und vom Vorzimmer aus erreichbar sein.

4)    Indirekte Erhellung soll möglichst vermieden und die Beleuchtung nötigenfalls durch Lichthöse bewirkt werden.

5)    Die Küchen sind mit den nötigen Nebenräumen —

Magdkamuier, Speisekammer — zu versehen.

der Grundriß des III. Stockes es zeigt.

14*

6)    Da die Hausthüren von der Straße aus in Wien geschlossen bleiben, so ist im Erdgeschoß immer eine kleine und dem Entresol aber je 3 Wohnungen angeordnet, wie Wohnung für einen Hausmeister vorzusehen.

Diese verschiedenartigen Anforderungen, wie sie hier an ein Wohngebäude gestellt werden und wie dieselben in großen Städten jetzt häufig vorkommen, wonach säst jedes Stockwerk eine andere Verwendung hat, müssen natürlich die zweckentsprechende Anordnung der Räume sehr erschweren.

barhäusern unmittelbar aneinanderstoßen und so großer Gewinn an Licht und Luft erzielt wird.

Noch größere Vorteile für das Innere und Äußere lassen sich erreichen, wenn eine ganze Gruppe von Miethäusern, ja ganze Bauviertel nach einem einheitlichen Plane disponiert werden. Solche Gruppenhäuser oder Hänser-gruppen sind gerade in Wien in großartigstem Maßstabe zur Ausführung gelangt. Es wurde dies dadurch begünstigt,

Fig. 265.

Ma yazine

Matsatm

Lade/t

Da hierbei auch häufig ziemlich schwierige konstruktive Aufgaben vorkommen, so ist schon besondere Gewandtheit des Architekten erforderlich, um alle Schwierigkeiten zu überwinden und eine in jeder Beziehung entsprechende Lösung zu finden. Ein Hauptgewicht muß hierbei natürlich zunächst auf die Hauptwohnung des I. Stockes gelegt und danach getrachtet werden, die Wünsche des Bauherrn in bezug auf Zahl, Lage und Große der Räume möglichst zu erfüllen.

jYro/azin

Glaube de cMe

llvj

■fi

y] Majaz/u

Laden

Lade'/t

ilAufxu/y IVetU.

Laden

Laden

MMI IliÜNiTlil

I- sFüiiil län

gifl. 266.

Dabei muß jedoch schon immer im Auge behalten werden, daß sich sowohl für die Gestaltung der Geschäftsräume im Erdgeschosse und für die Disposition der kleineren Wohnungen keine zu großen Schwierigkeiten ergeben. Namentlich muß dabei berücksichtigt werden, daß die einzelnen Wohnungsabteilungen von den Stiegenhäusern aus bequem abschließbar und zugänglich bleiben; daß Küchen, Aborte und andere Nebenräume in der erforderlichen Zahl und passender Lage gewonnen werden können. Die übrige Abteilung der Räume, die Zerlegung größerer in mehrere kleinere Räume macht dann in der Regel keine besonderen Schwierigkeiten mehr. In obigem Beispiel erscheinen alle wichtigeren Anforderungen in wünschenswerter Weise erfüllt.

Bad

Küche

Schlafzimmer.

Die Figuren 265 und 266 nach Klasen: Grundriß-Vorbilder stellen ein Eckhaus dar, welches als Beispiel einer sehr weitgetriebenen Platz-Ausnutzung dienen kann.

Mai

WienerA

Salon

'Dienert, i!

Glutin dccKten U Speisezi m.

Hof I

Wienerz:

Torxim. H /fohntim.

nHH

WienerA

Ulf

In vielen Fällen werden allerdings anderwärts einer derartigen fast vollständigen Überbauung eines Grundstückes die baupolizeilichen Vorschriften im Wege stehen. Jedenfalls aber geben die Grundrisse ein Beispiel geschickter Raumbenutzung. Das ganze Erdgeschoß ist zu Läden und Magazinen, die oberen Etagen sind zu je 2 Wohnungen benutzt, die aber auch leicht zu je einer großen Wohnung vereinigt werden können.

Dohnxim-

Vorxim.

.Küche.

jsohnxim. n /Ko/intim.

SjjeiWexim.\

Salon

daß sich Baugesellschaften bildeten, welche die nötigen Mittel besaßen, größere Grundkomplexe zu erwerben und dieselben dann nach einheitlichen Plänen zu bebauen. So entstanden in Wien jene imposanten, rhythmisch gegliederten und organisch abgeschlossenen Baumassen, welchen die neuen Stadtteile mit ihre Großartigkeit und Schönheit verdanken.

Die Tafeln 90—92 geben noch ein anderes Beispiel neuerer Wohn- und Geschäftshäuser in Wien, und zwar ist hier ein sogenanntes Doppelhaus dargestellt, wobei zwei in bezug auf den Grundriß ganz getrennte Häuser äußerlich zu einem Ganzen vereinigt sind. Der Hauptvorteil, der sich durch die gemeinsame Projektierung aneinanderstoßender Wohnhäuser ergiebt, ist der, daß die Höfe und auch häufig die Lichtschächte so angelegt werden können, daß sie sich gegenseitig ergänzen. Der Gewinn an Licht und Luft ist auf diese Weise so groß, daß die Höfe kleiner angelegt werden können, als es sonst der Fall sein müßte.    Es ist

dies eine Rücksicht, die auch in Paris bei größeren    Miet-    Fig. 267    giebt zunächst die    Hauptdisposition    zweier    solcher

Hausanlagen stets genommen wird. Namentlich Lichthöfe    Anlagen    am    Schottenring.    Die eine besteht ans    6, die

werden stets so zu situieren gesucht, daß sie in den    Nach-    andere aus 8    Häusern, die    zu einem Ganzen    vereinigt sind.

Hch. otte 7i, 7* i n y

mv

so ?0    30 M 50

Erdgeschoß hat meist stattliche Zugänge und Vestibüle; die Treppen sind durchgehends von Stein; auch bei den Geschäftslokalitäten sind die allzu dünnen Eisenstützen zwischen den Fenstern vermieden und die Pfeiler meist massiv hergestellt ; auch die sonstige konstruktive Durchführung ist sehr solid; die Stockwerkshöhen gehen beträchtlich über die Minimalmaße hinaus und die Ausstattung aller besseren Wohnungen ist eine sehr elegante. Allerdings müssen dem entsprechend auch die Mietpreise ziemlich hohe sein.

Häusern mit Geschäftslokalitäten, größeren und kleineren Wohnungen. Ähnliche Gruppenhäuser sind in den letzten Jahrzehnten noch eine ganze Anzahl erbaut worden, und ist auf Taf. 94 noch ein solches dargestellt, das gleichfalls aus 8 einzelnen Häusern besteht.

6) Arbeikerwohmmgrn.

Wenn es sich um die Herstellung von Wohnungen und Wohngebäuden speziell für Arbeiterfamilien handelt, so kommen teilweise andere Grundsätze in Betracht, als bei gewöhnlichen städtischen Miethäusern, und es empfiehlt sich daher, diese Gattung noch besonders zu betrachten.

Die Notwendigkeit, in weitergehendem Maßstabe für die Unterbringung von Arbeiterfamilien Sorge zu tragen,

heiz 7i, K a.

LE

Tie l?c

Sy. 267.

■*"7

V//\

Ha n ,r e n,

Auf Tafel 93 sind weiter die Grundrisse zweier solcher Gruppenhäuser gegeben, beide entworfen von dem Architekten Th. v. Hansen. Das erste (Fig. 2) wurde in den Jahren 1861—63 für den Ziegelfabrikanten Heinrich Dräsche erbaut; das Gebäude, gewöhnlich „Heinrichshof" benannt, liegt an der Ringstraße vis-a-vis dem Opernhause und besteht auf einem Bauplatze von 95 m Länge und 47 m Tiefe aus 3 Zinshäusern, die zu einem palastartigen Bau von großartigster Wirkung vereinigt sind. Dasselbe enthält 10 Treppen, 3 größere Höfe, 8 Lichthöfe und außer großen Geschäftslokalitäten circa 70 Wohnungen. — Das zweite Gruppenhaus (Fig. 1) ist gleichfalls von Hansen am Schottenring ausgeführt worden; dasselbe besteht'aus 8 einzelnen, zu einem architektonischen Ganzen vereinigten

können. Allein es wird die ganze Disposition doch viel weniger klar und übersichtlich; man kann sich in einer solchen Wohnung viel weniger leicht zurechtfinden, als wenn ein Hauptkorridor die Kommunikation vermittelt; häufig haben auch einzelne Räume keine direkten Zugänge. Im allgemeinen dürfte sich diese Anordnungsweise mehr für kleinere Wohnungen als für größere eignen. Betrachtet man dann noch die häufige Anwendung von Lichthöfen nebst den dabei befindlichen Aborten, so ergießt sich eine große Ähnlichkeit mit der Hauptdispositionsweise der französischen Wohnungen, und es sind diese jedenfalls auf das Wiener System von Einfluß gewesen.

Im übrigen zeigen noch diese neueren Wiener Miethäuser erhebliche Vorzüge vor denen anderer Städte. Das

Betrachtet man diese neuere Dispositionsweise der Wiener Mietwohnungen, so fällt vor allem der Mangel von durchgehenden Korridoren auf, wie sie namentlich in Süddeutschland zwischen den Vorder- und Hinterzimmern zu liegen pflegen, um die Kommunikation in der ganzen Wohnung herzustellen und die einzelnen Räume zugänglich zu machen. In Wien sind die Räume gruppenweise um Vorzimmer disponiert, die einen Teil der Haupträume zugänglich machen; kleine Passagen machen mehr abgelegene Lokalitäten erreichbar. Im übrigen sind die Wohnräumc zu beiden Seiten einer mittleren Längsscheidemauer angeordnet. Man gewinnt dabei wohl etwas an Raum, indem namentlich bei kleineren Wohnungen das Vorzimmer auch zu manchen Zwecken besser benutzbar ist, als ein Gang; außerdem ist es oft vorteilhaft, wenn Vorder- und Hinter- ist durch die außerordentliche Zunahme der Industrie in zimmer direkt durch Thüren in Verbindung gesetzt werden j den verflossenen 50 Jahren hervorgerufen worden. Es ist

hierbei die eigentliche Arbeiterbevölkerung so zahlreich ge-    durchschnittlich nur 8 Personen auf ein Haus treffen, nur

worden, daß in vielen Fällen die absolute Notwendigkeit    24 pro 1000. Ja in einem Quartier von Arbeitermustersich ergab, spezielle Wohnungsanlagen für dieselben zu    Wohnungen in London wurde nur eine Sterblichkeit von

schaffen. Da die Industrie durch örtliche Verhältnisse be-    13 pro 1000 konstatiert.

dingt ist und sich infolgedessen nicht gleichmäßig in einem Noch wichtiger sind aber die Wohnungsverhältnisse in Lande verteilt, so tritt auch das Bedürfnis an Arbeiter«    sozialer und moralischer Hinsicht. Die sittlichen Er-

wohnungen nicht gleichmäßig auf. Sie werden notwendig,    folge, welche sich für Arbeiterfamilien aus dem Besitz einer

teils im Anschluß an einzelne große, viele Arbeiter be-    freundlichen, reinlichen und geräumigen Wohnung ergeben,

schäftigende Etablissements, teils in einzelnen Städten, die    sind nicht genug zu schätzen. Die elenden Wohnungen sind

große Fabriken besitzen, teils in ganzen Gegenden, in denen    vielfach Ursache der Auflösung der Familienbande und des

zahlreiche industrielle Etablissements nahe beisammen liegen.    Familienlebens, dieser Grundbedingung jedes gesunden, so-

So haben sich auch bisher teils einzelne Industrielle, teils    zialen Zustandes. Biele Erfahrungen zeigen, daß mit der

städtische Verwaltungen, teils ganze Gesellschaften von ; Wohnungsverbesserung sofort auch eine Hebung der sittlichen Fabrikanten, Vereine und Genossenschaften damit befaßt,    Zustände eintrat. — Eine noch weitergehende moralische

die wohnlichen Bedürfnisse von Arbeiterfamilien in kleinerer    Wirkung wird dadurch erreicht, daß darauf Rücksicht ge

oder größerer Zahl zu befriedigen.

nommen wird, dem Arbeiter die eigentümliche Erwerbung

ist merkwürdig, welch großen Einfluß ein durch eigene Anstrengung erworbener Besitz auf die sittliche Haltung des Menschen ausübt.

Ehe spezielle Anlagen gegeben werden, sollen noch einige allgemeine Punkte besprochen werden, die bei Herstellung von Arbeiterwohnungen in Betracht kommen.

1) Die Wohnungen müssen genügenden Raum bieten, um die absolut notwendigen Bedürfnisse zu befriedigen.

Der Stadt Mühlhausen im Elsaß, wo bekanntlich eine eines Wohnhäuschens zu ermöglichen. Diese Möglichkeit blühende Industrie ihren Sitz hat, gebührt das Verdienst, muß eine große Aneiferung zur Sparsamkeit sein, und es nach dem Impuls des Fabrikbesitzers Koechlin die Sache zuerst energisch in die Hand genommen und Großartiges, ja Mustergültiges auf diesem Gebiete geleistet zu haben. Ziemlich gleichzeitig wurden auch in England von Genossenschaften, Gesellschaften und einzelnen Personen kleinere und größere Anlagen geschaffen in der Absicht, Arbeiterfamilien möglichst zweckmäßige und gesunde Wohnungen zu verschaffen. Allein neben anderen Ländern hat auch Deutschland aus diesem Gebiete bedeutende Leistungen aufzuweisen, j Dies gilt sowohl von der Zahl der Räume, als auch von

Es ist hier nicht beabsichtigt, den wichtigen und um- den Dimensionen derselben, fassenden Gegenstand eingehend zu erörtern; es soll im Die Anzahl der erforderlichen Räume hängt zunächst nachfolgenden bloß einiges im allgemeinen darüber bemerkt    davon ab, ob die Wohnungen    für ledige oder verhÄ-

und dann an der Hand von Beispielen gezeigt werden, in    ratete Arbeiter bestimmt sind,    und in welcher ökonomischen

welch verschiedenartiger Weise sowohl einzelne Arbeiterwohn- i Lage die betreffenden Arbeiter sich befinden.

Für ledige Arbeiter wird immer ein Raum genügen, ja in den meisten Fällen werden mehrere solche in einem

Häuser als ganze Gruppen von Häusern und Arbeiter- 1 quartiere angelegt werden können.

Bei der außerordentlich großen Zahl von Arbeiter- Zimmer wohnen können. Die Herstellung von Wohnungen familien, wie sie in einzelnen Orten und Städten konzentriert    für ledige Arbeiter ist jedoch seltener und wird immer von

sind, muß es von der größten Wichtigkeit sein, wie dieselben    nur untergeordneter Bedeutung    sein, da diese stets leichter

ein Unterkommen finden, als Arbeiterfamilien.

Für Arbeiterfamilien können 2 Wohnräume als das wünschenswerte Minimum betrachtet werden, und zwar 1 Wohnzimmer, das mit Kocheinrichtung versehen ist und 1 Schlafzimmer. Für Familien mit bloß einigen kleinen Kindern kann dies genügen. — Sind erwachsene Kinder da, so sollen aus sanitätischen und moralischen Gründen 2 Schlasräume vorhanden sein. Auch ist es wünschenswert, daß eine besondere kleine Küche vorhanden ist. So würde sich also eine einigermaßen vollständige Arbeiterwohnung aus Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Schlaskammer zusammensetzen. Außerdem soll auch bei jeder Wohnung ein Abort, und zwar womöglich innerhalb der Wohnung selbst vorhanden fein. — Für Arbeiter-

wohnen; und zwar ist es in doppelter Beziehung wichtig, daß diese Familien möglichst gesunde und auch einigermaßen bequeme Wohnungen zu passendem Preise haben.

In sanitärer Hinsicht ist es eine bekannte Erfahrung, daß in großen Städten die Mortalität enge mit der Wohnungsbeschaffenheit und der Dichtigkeit der Bevölkerung zusammenhängt. Je dichter die Bevölkerung ist und je schlechter die Wohnungen sind, desto höher steigt die durchschnittliche Ziffer der Mortalität und desto verderblicher greifen Epidemien um sich. Während in den großen Städten des Kontinents, wo nach dem herrschenden System der großen Miethäuser durchschnittlich 40 — 50 Inwohner auf ein Haus treffen, die Mortalität sich meist auf 40 und darüber pro 1000 steigert, beträgt diese in London, wo

familien in besseren ökonomischen Verhältnissen kann es sich auch empfehlen, 3 Schlafräume vorzusehen, teils um die Kinder getrennt unterzubringen, teils auch um einen oder den anderen Raum in Aftermiete abgeben zu können.

sprochen werden. Die betreffenden Beispiele sind großenteils dem Werke: „Les habitations ouvrieres “ von Emil Müller entnommen.

I. Einzelne Arbeiterwohnhäuscr. l) Isolierte Häuser mit einer Wohnung.

Solche Häuser, die ohne Zusammenhang mit anderen nur eine Arbeiterfamilienwohnung enthalten, sind verhältnismäßig selten, weil dieselben ziemlich teuer werden. Es wird ziemlich viel Platz notwendig und der Bau selbst ist

Fig. 268.

Was die Dimensionen betrifft, so sollen Kammern und Küchen wenigstens 8-10qm, Schlafzimmer und Wohnzimmer 15-20qm messen. Dabei ist die spezielle Form der Räume, die Stellung von Fenstern und Thüren mit besonderer Rücksicht auf die Unterbringung der Möbel zu bestimmen. Die Lichthöhe der Räume kann zwischen 2,50 und 3,oo m genommen werden; unter 2,5 m herabzugehen ist nicht ratsam; 2,75 m dürfte meist ein entsprechendes Maß sein.

Stall | FntterK.

Küche

Schhfzimer

uJtbfoinmmcr

Fig. 270.

Schlaf Kan n

Stall

Wohnzimmer

Küche

Küche

:U

2)    Auch hier muß es Grundsatz sein, jede Wohnung durch eine einzige Thür abschließbarzu machen, so daß jede einen eigenen Zugang hat, der von Anderen nicht betreten zu werden braucht. Am vollständigsten wird dies dadurch erreicht, daß jede Wohnung ein Häuschen für sich bildet; mehrere Häuschen können dann entweder isoliert im offenen Bausystem oder aneinandergerückt im geschlossenen System errichtet werden. Hierbei wird dann auch der manchmal wichtige Vorteil erreicht, daß jedes Häuschen für sich in das Eigentum einer Arbeiterfamilie übergehen kann.

Fig. 269.

Schlafzimmer 1 Wihnzimmer

Da wo der Grund und Boden teuer ist, wie in der Nähe von Städten, werden allerdings Einzelhäuschen in der Regel zu teuer werden und man wird im Interesse der Kostenreduzierung zu miethausartigen, mehrstöckigen Anlagen greifen müssen.

Kammer l|

teuer, weil alle vier Seiten Umfassungswände sein müssen. Jedenfalls können solche Häuschen in größerem Maßstabe nur da Anwendung finden, wo die Verhältnisse in bezug auf den Platz und das Bauen selbst sehr günstige sind.

Als Beispiele solcher Häuschen können alle Bahnwärterhäuser dienen, bei denen ja dieselben räumlichen Bedürfnisse zu befriedigen sind, wie bei einer Arbeiterfamilie. Die Fig. 268—270 geben die Grundrisse einiger derartiger Häuschen.

3)    Bei der inneren Einteilung ist auf möglichste Ausnutzung des Raumes und Gewinnung möglichst vieler nutzbarer Wandfläche Rücksicht zu nehmen. Vorplätze und Gänge können meist ganz wegfallen, da hier die Küche recht wohl als Vorplatz und Zugang zu den Wohnräumen dienen kann. Jedenfalls sind Kommunikationsräume aus ein Minimum zu reduzieren. Treppen sind gleichfalls mit den geringsten zulässigen Dimensionen herzustellen. — Besonders empfehlenswert ist es, mehrfache Wandschränke an passenden Stellen anzubringen, indem hierdurch den betr. Familien die Anschaffung von Schränken rc. teilweise erspart werden kann. In den Wohnzimmern werden sich immer Kochöfen empfehlen, die jedoch am besten von der Küche aus bedient werden, um den Kochdunst im Zimmer selbst zu vermeiden.

2) Isolierte Häuschen mit 2 Wohnungen.

Solche Doppelhäuschen können schon in mannigfaltiger Weise angeordnet werden, und zwar sind die Hauptarten

4)    Bei dem ganzen Bau ist auf dauerhafte, einfache und möglichst wohlfeile Konstruktion Rücksicht zu nehmen, um einesteils die Baukosten zu reduzieren und anderseits doch die Reparaturen nicht zu vielfach notwendig zu machen.

Örtliche Bauverhältnisse werden in dieser Beziehung immer maßgebend sein müssen.

a) Sämtliche Räume sind in einem Erdgeschosse untergebracht (Fig. 271 und 272). Hierbei ergiebt sich kein be-

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sollen nun eine | die folgenden: Reihe von Beispielen für einzelne Arbeiterwohnhäuser gegeben und dann auch ganze Arbeiterquartier.e etwas be

sonderer baulicher Vorteil, da soviel Raum erforderlich ist, in gesonderten Besitz übergehen kann. Dadurch, daß die wie bei einem isolierten Hause und nur eine Kommunmauer i Hälfte der Umfassungen Kommunmauern sind, werden die vorhanden ist.

. Kosten reduziert und ein gegenseitiger Schutz gegen äußere

Fig. 271.

Mg. 272.

Stall

Stall

Kammer

Wohnzimmer

Woh7izim,mer

Kammer

tdlolzlcgemu. Hotel ege

Küche

Küche

Kammer

Küche

Flur

Flur

Küche

II

Kammer

[Xlxj

Schlaf-

Schlaf-

u.ifohnx.

u.JKohn'X•

b) Die Räume jeder Wohnung sind in ein Erdgeschoß und einen I. Stock verteilt (Fig. 273—277). Hierbei wird

durch die sich ergebende Reduzierung der überbauten Fläche | Einflüsse erreicht. Jedem Häuschen kann leicht ein Gärtchen eine ziemliche Kostenersparnis erreicht werden können.

Fig. 273.

'//immer

Kammer

17

Wohnzimmern. Küche

Schlafzimmer

v:l i

' beigegeben werden, so daß eine Gruppe von mehreren dann

einen freundlichen Anblick gewährt __

und Licht und Luft allseitig Zutritt j hat. — Die erste Idee zu dieser zweckmäßigen Anordnung scheint von dem Architekten Emil Müller herzurühren, welcher die „Arbeiterstadt" in Mühlhausen erbaut hat.

Die spezielle Anlage solcher Häuschen mit 4 Wohnungen kann nun wieder eine ziemlich verschiedene sein.

a) Alle Räume der einzelnen Wohnungen sind im Erdgeschoß untergebracht (Fig.281 und 282). Die Wohnungen sind hier bequem, allein es wird ziemlich viel Platz in Anspruch genommen.

4t-

b) Die Räume jeder Wohnung sind im Erdgeschoß und einem I. Stock verteilt, und zwar dann in der Regel so, daß das Erdgeschoß Küche und Wohnzimmer und der c) Die Wohnungen sind derart disponiert, daß eine    i, Stock die    Schlafzimmer enthält. Die Gesamtform des

im Erdgeschoß und die zweite im I. Stock untergebracht ist    Hauses kann    entweder quadratisch oder mehr länglich recht-

(Fig. 278, 279 und 280). Auch hier wird der Bau billiger    eckig sein. Die Figuren 283—286 zeigen, daß die Diswerden, die Wohnungen sind etwas bequemer, wie bei b),    Position hier    eine ziemlich mannigfaltige sein kann. Hier

allein es geht der Vorteil verloren, daß jede Wohnung in    ist auch noch    eine vollständige Trennung der 4 Wohnungen

und doch eine beträchtliche Kostenersparnis durch Reduzierung der überbauten Fläche erreicht. Es finden sich deshalb auch solche Arbeiterwohnhäuser häufig ausgeführt.

Erdgeschoss

1. Stock

gesonderten Besitz übergehen kann.

3) Isolierte Häuser mit 4 Wohnungen.

Die Bereinigung von 4 Wohnungen zu einem freistehenden Hause ist eine derjenigen Kombinationen, welche    Erdgeschoß und 2 im I. Stock    untergebracht sind (Fig. 287

die Frage billiger und wohnlicher Arbeiterhäuser besonders    und 288). Hierbei gewinnen    zwar die Wohnungen etwas

glücklich löst. Die 4 Wohnungen sind noch vollständig    an Bequemlichkeit, allein die    Absonderung in 4 getrennte

voneinander getrennt, und zwar meist so, daß jedes Häuschen    oder trennbare Häuschen geht    verloren.

c) Die 4 Wohnungen sind so verteilt, daß 2 im

Fig. 274.

Fig. 275.

Fig. 276.

Erdgeschoss.

I. Etage.

Kucke

Wohnzimmer

Schlafzimmer I

Micrfi Zücke

«! Kammer

rwi

!i JeB Ü

i    "

Kammer

!i

JL

Woh.n7ci7n.7n, er

Jsohnximm.tr

W Schlaf- i Kammern | Schlaf -

Kammern\

Kammer

Zäche

Flur

Flur

Erdgeschoss.

I. Etage.

(Kuchen.)

Erdgeschoss.

Fig. 277.

1. Etage.

Fig. 278. Erdgeschoss.

Fig. 279. I. Etage.

Wohnzimmer

Schlafzimmer

! i Schlafzimmer

Mühe

Wohnzimmer [~T

j    j }jT 11

z j Ffdyt\ I j

mii-\

Wohnximcr (___fl

f*\

Rüche

\thür\

Holzlege W u Abort M

TI

Schlafzimmer

Vorplatz

iJf Holzlege -J U. Abort

Rüche

Kammer

Ed

Kgl. bair. Staatsbahn (Ansüäch - Würzburg).

Fig. 280.

(Stolberg,

Rheinprovinz.)

Küche

i:

tScMafxiJiw

UL

0.

Wohnzimmer

Kammer

Fig. 281.

Erdgeschoss und I. Etage.

Fig. 282.

Tv

Ziich e.

Küche

KücA e

Jfo/in =u.Sch lirfx.

Wohri-ii. Sch lafx.

Küche

ol

JFnhnz.im7n.er W Wohnzimmer

lö

%\

Schlaffcammer

Schlaf/Cammer

EU

Ü| Sch lafJfa.mm, er

Schl affin m mer

Küche

Jfnhn =v,. Schlafk.

JVuJin=u.Sch l afx.

Küche

Wohnximm er

IO

Küche

Küche

oM

--

(Österreichische Nordwestbahn.)

70

□r

Geul, Anlage der Wohngebäude.

Erdgeschoss.

Fig. 283.

I. Etage.

msmm

Erdgeschoss.

Il^ I 'yyy////yy///////A

mmm

Fig. 284.

I. Etage.

|D

r><Mppi

Si

■/ %

!i

Jsohnx

Flur u.

Flur

Kammer

Küche

Kbhnxhnmer

Schlafzimmer

Schlafzimmer

ii

KücAüfk

Schlafx.

l : _ xx

tEEj

(Mülhausen.)

(Lilas, Seine.)

Erdgeschoss.

Fig. 285.

I. Etage.

Erdgeschoss.

Fig. 286.

I. Etage.

Rev/iee

Schlaf

//Fm

Jj

I]

!:

Schlaf.

o_

O I; /7vz r > ;

Z Küche jj

Wohnzimmer

Kürh.mJfohnrima •

j:

zivimrr

Kämmen

Zimmer

(Essen, Krupp.)

(Kuchen.)

Fig. 287.

Fig. 288.

~ö

Vorpl.u/uffa z/.Etage

__SchlafzimsM-r

Schlafzimmer

VorpUt.tx |i; ;l

Schlnßimmen

Küche

Küche

ii

I Sclilafinnner

Küche O

WbhnzimMW"

/J

Wohnzimmer Q

Küche

Wohnzimmer

\\lhtr

ii

zjFlur jj Wohnzimmer

Erdgeschoss.

(Marburg, Österreich.)

I. Etage.

Erdgeschoss.

I. Etage.

(Eschweiler.)

Fig. 289.

<P

Wohnzimmer

;! Schlafzimmer j; Küche

Kammer ;; Wohn.ieSch lafamme/ ; Küche |

if><]

Li

ol

fihhnzijnmer

ii

Sch lafzimmcr

Küche

Kammer

11 Tsäh n. u£rhlfisnmmsr\ \    Ki/>7i e

Erdgeschoss.

(Marburg, Österreich.)

I. Etage.

4) Isolierte Häuser mit 8 Wohnungen.

Solche Häuser mit 8 Wohnungen werden in der Regel in der Weise disponiert, daß ein Hans mit 4 Wohnungen noch ein Stockwerk erhält, in welchem dann 4 weitere Wohnungen untergebracht werden. Es sind dann nur die Treppen entsprechend so zu legen, daß alle 8 Wohnungs

Beispiele solcher Häuser geben die Fig. 289 und 290. Bei Fig. 290 ist der Zweck der völligen Absonderung der einzelnen Wohnungen nicht so erreicht, wie es wünschenswert ist.

5) Isolierte Häuser mit mehr als 8 Wohnungen.

Diese gestalten sich dann zu mehrstöckigen eigentlichen

gig. 290.

Küche

■ ¹ Kamme?

Wohnzimmer

WoZmximjner

j;

Xufiiffber

ii

Küche

DM

11 \\

nli A/

f/i/r

Flvr

:.m

AlAl

IU

Küche

Kammer

Wohnzimmer

Wohnzimmer

ii

>. Kay/wncr

ii

Küche

I. Etage.

Erdgeschoss.

(Borsigwerk, Oberschlesien.)

Jfo7v/ixinimer

\'

«Stellungen durch eine Thür abschließbar bleiben. Hier geht ' dann allerdings die Möglichkeit verloren, die Wohnungen eigentümlich an jede Familie abgeben zu können; dafür gestaltet sich aber der Ban billiger, und es empfiehlt sich diese

gig. 291.

I. Etage.

\scUaf/Camr i;

><u

Küche

(cove

Küche

|i /7ofmzim?ncr

Erdgeschoss.

(Kuchen.)

Anordnung da, wo die ausführende Behörde, Gesellschaft rc. selbst im Besitz bleiben und nur in der Lage bleiben will, ihren eigenen Arbeitern eine billige und zweckmäßige Wohnung abgeben zu können.

Miethänsern, die speziell zur Unterbringung von Arbeiter-wohnungen errichtet werden. Wenn es anch im allgemeinen nicht ratsam ist, derartige große Miethänser anzulegen, weil dabei Mißstände und Nachteile mannigfacher Art sich ergeben, so ist man in Städten doch manchmal dazu gezwungen. In der Regel muß da ans die Erwerbung des Bauplatzes schon eine beträchtliche Summe verwendet werden, nnb es ist notwendig, diese Kosten ans eine größere Zahl von Wohnungen zu verteilen. Dies ist aber nur möglich durch Errichtung von Wohnhäusern mit 3, 4 nnb 5 Etagen, wie es in solchen Fällen eben anch üblich ist. Bei Besprechung der Berliner Miethänser wurden schon solche Gebäude erwähnt. Die Hauptaufgabe muß anch hier sein, alle Wohnungen eines Hauses möglichst vollständig voneinander abzusondern, was namentlich durch eine entsprechende Zahl von Treppen erreicht wird. — Die Fig. 291 giebt ein Beispiel eines solchen Gebäudes mit zweckmäßiger Einteilung, wobei in 4 Etagen 16 Wohnungen untergebracht sind. Der in Fig. 289 dargestellte Grundriß kann gleichfalls für 12 oder 16 Wohnungen verwendet werden, je nachdem das Hans 3 oder 4 Etagen erhält.

II. Gruppen von Arbeiterwohnungen.

Gegenüber den isolierten Häusern gehören dahin namentlich die „Reihen" von Arbeiterwohnhänsern, wobei eine

Fig. 292.

Fig. 293.

Fig. 294.

Erdgeschoss.

if-v.-.v.v

OffenerCiang

Ml

Erdgeschoss.

I. Etage.

IIP

Erdgeschoss.

I. Etage.

Küche,

Küche

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Schlaf

zimmer

--

SH !

Schlaf-

Wohnzimmer

Wohnzimmer

[i

\Flur\

's E

f&j==

II

Küche

Sch Infzi/mner

zimmer

Flur

WM

ISf

Mm.

(Pforzheim, Baden.)

Erdgeschoss, j

Fig. 295. I. Etage.

Mansarden.

(Mechernich.)

(Welkenraedt bei ¹ Aachen.)

Schlaf -

Schlots

gp>.

Erdgeschoss.

Fig. 296. I. Etage.

f Mansarden.

Schlaf-

Schlaf-

Wohnzimmer

Wohnzimmer

ximmer

zimmer

£>

zimmer

zimmer

/;

Küche

J Ummer

- j Speicher

ii

Tjvmnwr

Im. Aleo

Küche

m.Alcove i:"Y"

Speicher

\lmrdnvle

UsM

ll

iE

(Kuchen.)

starker.® ||qN

(Kuchen.)

Erdgeschoss.

Fig. 297.

I. Etage.

Fig- 298.

Erdgeschoss.

I. Etage.

ii

Wohnzimmer

i Küche

Schlafzimmer Kammer

Wohnzimmer

Küche

Schlafx.

mm

Sj

Mg

ii 0

ni......A

Schlafzimmer

(Gebweiler.)

El i

beliebige Anzahl von Wohnhäusern nach dem geschlossenen Doppelreihen gewählt werden. Beispiele der einzelnen Bausystem nebeneinander „reihenförmig" errichtet sind Anordnungsweisen geben die Fig. 292—299. und wobei jedes Häuschen nur eine Wohnung enthält.

Diese Anordnungsweise bietet auch wesentliche Vorteile. (Fig. 292); hier liegen alle Wohnräume im Erdgeschoß; Jedes Häuschen bildet ein abgeschlossenes Ganzes für sich; der Dachraum ist noch zu einigen Kammern benutzt, die Umfassungswände sind zum größeren Teil Kommunmauern, wodurch die Baukosten verringert werden und eine gute Isolierung gegen äußere Einflüsse erreicht wird. Diese Art der Anlage ist daher auch in vielen Fällen, bei kleineren und größeren Ausführungen von Arbeiterwohichäusern ge- einfacher Reihe dargestellt, wobei 2 Stockwerke und 1 Dach-wählt worden. Modifikationen der speziellen Anordnung geschoß zur Unterbringung der Räume benutzt sind und hängen davon ab, ob die Räume einer jeden Wohnung bloß >vobei dann die Grundfläche eines einzelnen Häuschens auf in einem Erdgeschoß, oder in mehreren Stockiverken unter- ein Minimum reduziert ist. gebracht sind, und dann davon, ob einfache Reihen oder

(Loerrach.)

1) Arbeiterwohnhaus in einfacher Reihe in Pforzheim

2)    Die Fig. 293 und 294 geben zwei Beispiele von Häusern in einfacher Reihe, bei denen die Räume in einem Erdgeschoß und I. Stock verteilt sind.

3)    In den Fig. 295 und 296 sind solche Häuser in

4) Die Fig. 297—299 geben mehrfache Muster von

Doppelreihen. Da hier jedes Haus nur sehr wenig freie Umfassungswand hat, so wird das notwendige Mauerwerk möglichst reduziert und größtmöglichster Schutz gegen äußere Einflüsse erzielt. Allerdings wird die entsprechende Zuführung von Licht und Luft dabei manchmal erschwert sein.

Immerhin zeigen diese Beispiele reihenförmiger Anlagen, daß in solcher Weise sehr zweckmäßige Gestaltungen geschaffen werden können.

so weit auseinandergerückt werden, daß in den Zwischen-räumen die entsprechende Zahl von Gärtchen gewonnen werden kann. Außerdem müssen die nötigen Fahrstraßen und Fußwege angelegt werden, um die Zugänglichkeit jedes einzelnen Hauses zu ermöglichen. Selbstverständlich wird eine größere Anlage immer auch an die besonderen Verhältnisse eines zu Gebote stehenden Platzes gebunden sein.

Die Fig. 300 — 307 geben eine Reihe von Beispielen

Erdgeschoss.

Fig. 299.

I. Etage.

Küche

ji

Küche

io

71

Io

Schlafs \

Sc/äafziminer

Wohnzimmer

Wohnzimmer i|y|L—

Flur |j

Schlafe.

vi.Alc.ove

Voraths-

Vorraths

Alcove

raum

Speicher

Speicher

Vomths-

s><l

Voraths-

Speicher

Zimmerm. Oberlicht

raum

Alcove

Alcovc

Ml!

Flur

Wohnzimmer

lööl

SchlaW.

Schlafzipier    .......»Ar-

Alcove

Küche

Schlafzimmer

II O

(Mülhausen.)

III. Arbeiterkolouien.

Die Vereinigung einer größeren Zahl von Arbeiterwohnhäusern zu einem ganzen Quartier oder einer Kolonie

Fig. 300.

von Teilen größerer ausgeführter Anlagen. Fig. 300 zeigt eine Anlage in Beaucourt, wobei jedes Häuschen nur eine Wohnung enthält und rings von einem Gärtchen umgeben ist.

Fig. 301.    _

mmm

IMB

sfPjf

«MIM

mm

WZWM

/iMpipIPD

jiPisiK

MM

MM

WM?

ii^ö

ipH

«liS

g|

(Beaucourt.)

1:2000.

(Blanzy.)

1 : 2000.

wird zunächst durch die Gestaltung der einzelnen Häuser j und außerdem dadurch bedingt, daß in der Regel darauf isolierten Häusern mit je 2 Wohnungen und je 2 kleineren ausgegangen wird, jeder Wohnung und jeder Familie ein oder größeren Gärtchen, kleines Gärtchen zuzuweisen. Die Häuser müssen deshalb

Die Fig. 301 und 302 zeigen die Disposition von

Fig. 303 und 304 geben die beliebte Anordnungs-

weise von isolierten Häusern mit 4 Wohnungen und 4 Gärtchen in Mülhausen und Essen.

Fig. 305 giebt die Disposition einer Arbeiterkolonie der österreichischen Südbahn in Marburg, wo ein Teil der Häuser 8 Wohnungen enthält und wo auch jeder Wohnung ein Gärtchen in unmittelbarer Nähe des Hauses zugeteilt ist.

Fig. 302.

7^77.

günstigen Einfluß auf deren geistigen und sozialen Zustand beabsichtigen. Derartige Einrichtungen sind um so notwendiger, wenn eine Arbeiterkolonie nicht in unmittelbarer Nähe eines Ortes oder einer Stadt, sondern mehr oder weniger isoliert, etwa im Anschluß an ein größeres industrielles Etablissement errichtet wird.

Fig. 303.

Fig. 304.

msm

BUJjl

■liiiaüe

‘'i

\mZiW

mm

?•

ii

f¹ K: W

■Hi Im

III

• -

M yi:

I

1 ____

WS

1 : 1000.

(Noisiel, Seine et Marne.) Fig. 305.

1 : 1000.

(Mülhausen.)

1: 2000.

Fig. 306.

(Krupp, Essen.)

iSS

| d e

MM

fSk

«i

•&

rK '

Mi"

---

-WM- •Bnr eiii rIM I •n

#!)!

**iö

ÄsaatÄi

liff;

/.!

1:2000.

Fig. 307.

(Arbeiterkolonie Marburg.)

-MMms VSMMA im    _

mmmmi ^«ppt M

UMMZW N^WmM    W

AM

Big

KW

ü» LZ

WW>Mi «N

Ärs-

MB

Mm

fSH

GUS W MS m um ü

UW IS

1 :2000.

Die Fig. 306 und 307 geben Beispiele der Anordnungsweise der Häuser samt Gärtchen bei der Bauweise nach einfachen und doppelten Reihen. Die Gärtchen können da entweder vor oder hinter den Häuschen angelegt werden.

Außer den eigentlichen Wohngebäuden gehören aber zu einem Arbeiterquartier auch noch mehrfache andere Einrichtungen, welche teils eine Förderung des materiellen Wohles der Arbeiterfamilien zum Zweck haben, teils einen

(Loerrach.)

(Lille.)

In dieser Beziehung ist auch bei uns vieles geschehen; es füll jedoch auf diese Gebäudeanlagen, welche eine Arbeiterkvlonie vervollständigen sollen, nicht weiter eingegangen werden, da hier nur auf die Wohngebäude Rücksicht zu nehmen ist.

Als ein schönes Beispiel in dieser Richtung mögen nur die Einrichtungen erwähnt werden, welche von dem Spinnereibcsitzer A. Staub in Kuchen bei Geislingen in Verbindung mit einem Arbeiterquartier errichtet worden sind.

Diese Einrichtungen und Anstalten sind die folgenden:

1) Eine Bade- und Waschanstalt; Zweck ist, Reinlichkeit und Gesundheit zu fördern und den Familien die Besorgung ihrer Wäsche wohlfeil und mit wenig Arbeitsaufwand zu ermöglichen.

1:1000.

2)    Eine Schule nebst Kleinkinderbewahranstalt.

3)    Eine Restauration für Arbeiter und Bedienstete nebst besonderer Kostgeberei und Versammlungsraum für unverheiratete Fabrikarbeiterinnen.

4)    Eine Bibliothek mit Lesezimmer.

5)    Eine Kranken - und Ersparniskasse. Außerdem bestehen noch mehrere Vereine zur Unterhaltung und Belehrung, so daß hier jedenfalls in sehr verdienstlicher Weise für das leibliche und geistige Wohl der Arbeiterfamilien gesorgt ist. Ähnliche Einrichtungen sind überall ins Auge zu fassen, wo es sich um größere Anlagen handelt, und es geschieht dies auch in den meisten Fällen in mehr oder weniger ausgedehnter Weise.

II. Abschnitt.

Wohnungen in Frankreich.

Die französischen Wohnungsanlagen unterscheiden sich namentlich dadurch prinzipiell von den deutschen, daß dieselben, und zwar so ziemlich alle Gattungen von Wohnungen, gewissen stereotypen Anforderungen entsprechen müssen. Man hat in Frankreich ein bestimmteres System für die Hauptdisposition der Wohnungen, das hervorgerufen ist durch eine viel größere Gleichmäßigkeit der Gewohnheiten und Gebräuche des Familienlebens und des gesellschaftlichen Umganges. Es unterscheiden sich in Frankreich deshalb, auch die Mietwohnungen nicht so sehr von eigentlichen Privatwohnungen, wie es in Deutschland vielfach der Fall ist. In Frankreich erhalten auch bei den Mietwohnungen die einzelnen Räume von vornherein eine feste Bestimmung, die nur in seltenen Fällen von wechselnden Inwohnern geändert werden kann. In Deutschland dagegen sucht man die Mietwohnungen meist absichtlich so zu disponieren, daß die Räume eine verschiedenartige Benutzung erlauben, um es den wechselnden Inwohnern zu erleichtern, die Wohnung speziellen Bedürfnissen anzupassen.

Dadurch daß so die französischen Architekten bei der inneren Einteilung von Wohngebäuden stets ganz bestimmte, in der Hauptsache sich gleichbleibende Bedingungen zu erfüllen haben, so mußten dieselben hierin auch unter schwierigen Verhältnissen eine besondere Fertigkeit erlangen. So sind unzweifelhaft auch jetzt noch namentlich die Pariser Architekten in der geschickten Grundrißeinteilung und Raumausnutzung unseren Baumeistern überlegen. Freilich zwingt dort auch schon länger der enorm teure Grund und Boden zu einer minutiösen Ausnutzung des Platzes. Auch giebt die eigentümliche Konstruktionsweise des inneren Ausbaues der Pariser Wohngebäude und die im Ganzen weniger strengen baupolizeilichen Vorschriften den Pariser Architekten manche Vorteile gegenüber denen unserer großen Städte.

Als die Hauptanforderungen, welche in Frankreich bei der Anlage von Wohngebäuden im allgemeinen und speziell von Mietwohnungen gestellt werden, können die folgenden bezeichnet werden. Teilweise haben diese Anforderungen auch bei uns Geltung, insofern dieselben eben für Wohngebäude überhaupt zweckmäßig sind; anderes aber wird nur in Frankreich so gewünscht. Als die Normalanlage läßt sich diejenige eines Vorderhauses mit rückwärts sich anschließendem Flügel bezeichnen. Das Vorderhaus enthält die Hauptwohnräume; der Flügel die hauswirtschaftlichen Räume.

1)    Im Erdgeschoß des Hauses, dessen Eingang in der Regel verschlossen ist, muß in der Nähe des Einganges und des Treppenaufganges ein Raum — bloßes Zimmer, oder auch eine kleine Wohnung — für den Portier oder Concierge angeordnet werden. In kleinen Häusern ist bloß ein Raum für einen Portier nötig; in größeren Häusern wird meist eine kleine Wohnung vorgesehen, die an einen Handwerker vergeben wird, der dann die Beaufsichtigung des Hauseinganges übernimmt.

2)    Jede Wohnung — Appartement — muß vom Stiegenhause aus durch eine einzige Thür zugänglich und abschließbar sein.

3)    Vom Stiegenhause aus gelangt man immer unmittelbar in ein Vorzimmer — nie in einen Korridor —, von welchem aus dann einige der Haupträume zugänglich sein müssen; und zwar:

a)    das Speisezimmer,

b)    der Salon,

c)    womöglich auch ein dritter Raum, in welchem sich die

Dame des Hauses in der Regel aufhält, der also unserem Wohnzimmer entspricht und als welcher teils ein Schlafzimmer, teils der sog. kleine Salon benutzt wird.

d)    Endlich steht das Vorzimmer in der Regel mit den

im Flügel liegenden Hauswirtschaftsräumen durch einen schmalen Gang in Verbindung.

4)    Das Speisezimmer — salle ä manger — ist in jeder nur einigermaßen vollständigen Wohnung vorhanden; dasselbe hat bloß den Zweck als Versammlungsraum der Familie beim Diner und bei Einladungen benutzt zu werden und dient nicht zu ständigem Aufenthalt von Familiengliedern. Es kann deshalb auch als ein zweites Vorzimmer und Durchgangszimmer betrachtet werden. Seine Verbindungen sind:

a)    mit dem Vorzimmer;

b)    mit der Küche, in der Regel durch einen kleinen Gang

und unter Vermittelung des Vorzimmers;

c)    mit dem Salon, teils um Besuche, die in der Regel

zur Zeit des Diners kommen, bequem begrüßen zu können, teils damit Geladene, die im Salon sich

das eigentliche Vorzimmer. — In nächster Nähe der Küche liegen dann auch die anderen Nebenräume zu hauswirtschaftlichen Zwecken — Speisekammer, Holzlager rc. — und die Dienstbotenräume.

versammeln, von diesem sofort den Speisesalon betreten können.

d) Im übrigen liegt das Speisezimmer in der Regel gegen den Hof und dient noch als Durchgang zu einem oder dem andern Schlafzimmer.

5)    Der Salon oder der Gesellschaftsraum liegt auf der Straßenfront des Vorderhauses und muß, wie schon aus dem Vorstehenden sich ergießt, zunächst mit dem Vorzimmer und dem Speisezimmer direkt verbunden sein. Im übrigen schließt sich an den Salon einerseits ein Schlafzimmer und anderseits weitere Schlafzimmer oder der sog. petit Salon an.

6)    Der bei etwas größeren Wohnungen vorhandene sog. petit Salon ist ein zweiter Gesellschaftsraum und schließt sich deshalb direkt an den Salon an. Es dient als Empfangzimmer und auch als Aufenthaltsort der Dame. Speisezimmer, Empfangzimmer und Salon bilden so eine Gruppe von Räumen zu gesellschaftlichen Zwecken, ähnlich wie die analogen drei Räume in größeren deutschen Woh

10) Die Aborte sind in größeren Städten meist Wasserklosette; sie liegen dann in der Regel an kleinen Lichthöfen, die außerdem zur Erhellung von inneren Kommunikationen und kleineren Nebenräumen dienen. In größeren Wohnungen finden sich mehrere Aborte, von denen dann einer bei den Schlafzimmern angeordnet ist.

nungen.

Im übrigen wird auf die schöne und symmetrische Anordnung der Haupträume in bezug auf Stellung von Thüren, Fenstern, Kaminen rc. mehr Rücksicht genommen, als es bei uns der Fall ist. Namentlich der in Paris und in Frankreich überhaupt noch allgemeine Gebrauch der offenen Kamine zur Heizung bedingt ein etwas anderes Zimmerarrangement. Die Kamine sind nämlich fast immer auf den Querscheidemauern, und zwar womöglich in der Mitte derselben angeordnet. Dieselben sind in allen besseren

7) 58,i fleineren W.hnnngen schlicht sich an dm Satan    Marmareinsaffungen mieten- auf beten

immer M Hnnp.schlaszimm-r an, das dann zügle,«    JÄ

als gewöhnlicher Aufenthaltsort d,r grau d-s Hauses dimt, Büsten Basen ,c, -ruber at m poje» W■m Mc Ein «ach,.,immer im deutschen Sinne giebt es in fran- r-'ch-»d-r Spiegel fernen Platz uni‘ «₍ f"'b"f“'” zäsischen «ahnungen nicht. Da die Dame im Schlafzimmer ""„dchar 6«» * »antkloratmn. Eine b-sander-

„ch vertrau -re Besuche zu empfange» pflegt, sa ist e-    uchche ».rkung <orgle t I'« dann, wenn ,n    '

'    e're cR„„,;wmov    ... folgenden, durch Flügelthüren verbundenen Raumen die

zwe maplg, veun .    . «?mtm s«. (?6<miftpr Kamine und Spiegel einander vis-a-vis, in gleicher Achse

recht rneMn kann, Xuftthernjott d-rRaum den E alt r    au eardne. sind, «egen dieser belar.ti.en

als Schlafzimmer möglichst wemg verraten dies wird da-    ¹ y • cv ' * -x ^

durch erreicht, daß das Bett in einen, durch Vorhänge ge.    e*(l '» »ra»k--.ch dt- Kamme nach sä t ganz

fchlafseuen Alka», steht und daß andere Ersarderniffe für "“gem°,n    f» »"«    m «afTa j'

die Leite in einem tefanberen Tailettenkabin-tt unter. “T    wefentltch mildere «tma grau,.

-rach, werden. - An das Haup.schlafzim.ner schließen JftÄST STÄ 2 ÄTZlS sich dann teils an der Vorderfront, teils gegen den Hof    ¹ '    , s. ⁴ fi    f.v

UüZl »Lnränme «-Nd-, um die entsprechenden »»«^gen

wird weit mehr ««sicht genommen als es bei uns der *“    E--ch"di?Ranchrahre lammen deshalb in di-

Fall ist; so smd die Schlafzimmer säst immer mit kleinen    ’    ., ..    „ < A . r, .

SarberoVn, LetteMinel, die Speisezimmer mit An. »angsscheldenmnern ,u»d dw Ou« chetdewande erhalten m

richte- ober Defsertkabiuetten verbunden; auch Wandschränke ex dH- am,

finden vielfache Anwendung. Diese kleinen Räume ermög- Was nun die Gattungen von Wohnungen betrifft, so lichen es, manches bequem zur Hand zu haben; es kann sind dieselben natürlich auch sehr verschieden. Es kommeii darin allerlei untergebracht werden, was in den Zimmern auch da Wohnungen kleinster Gattung vor, wobei die räum* selbst geniert, und es werden dadurch manche größeren Ein- lichen Bedürfnisse reduziert sind. So ist aus Tafel 96 richtungsqeqenstände, große Schränke rc. entbehrlich gemacht. Fig. 2 ein Miethaus dargestellt, bei welchem in dem Flügel

9) Die Küche erhält meist eine etwas abgesonderte, durch eine Nebentreppe zugängliche Lage; die Haupttreppe kann dann eine elegantere Ausstattung erhalten. Von der Küche muß man immer entweder direkt ins Speisezimmer gelangen können, oder man darf nur einen Raum zu passieren haben, der als Durchgang und Vorraum dient, wie z. B.

gegen den Hof eine solche kleinste Wohnung dargestellt ist, die aus Vorzimmer — zugleich Speisezimmer — 2 Wohn-räumen, Küche und Abort besteht.

Auch bei etwas vollständigeren kleinerenWohnungen dient meist das Vorzimmer zugleich als Speisezimmer; es sind dann außerdem Salon, 2 Schlafräume und die haus

wirtschaftlichen Räume vorhanden. Solche Beispiele geben Taf. 96, Fig. 2 im Vorderhaus und Taf. 95, Fig. 1 und 2.

anlagen, so läßt sich eine große Gewandtheit in der Raumbenutzung, in der Erreichung der spezifischen Anforderungen und in der Gewinnung der erforderlichen Bequemlichkeiten nicht verkennen. Manches ist allerdings durch die eigentümliche Konstruktionsweise des inneren Ausbaues begünstigt. Bekanntlich werden in Paris die Decken fast ausnahmslos feuersicher aus Eisen und Gips konstruiert. Die meisten Scheidewände, welche nicht Kaminmauern sind, werden sehr dünn bloß aus Holz und Gips hergestellt. Dies erlaubt eine sehr ungenierte Übereinanderstellung der Wände und es ergeben sich daraus manche Vorteile für die innere Einteilung. Daß die französische Hauptdisposition auch für andere Verhältnisse anwendbar ist, zeigen die oben gegebenen Beispiele der neueren Wiener Miethäuser, wobei einige Haupteigentümlichkeiten der französischen Anordnungsweise entnommen sind. Namentlich verdient die größere Rück-

Zu einer französischen Normal Wohnung — zu einem sog. appartement complet — gestaltet sich die Anlage, wenn vorhanden sind: ein Vorzimmer, ein Speisezimmer, ein Salon, 2—3 Schlafzimmer und die hauswirtschaftlichen Räume nebst sonstigen kleinen Bequemlichkeiten.

Solche Wohnungen geben Tafel 95, Fig. 3; ferner die Tafeln 96 und 97.

Bei etwas größeren Wohnungen kommt zunächst der kleine Salon — petit salon — hinzu, der dann mit dem Salon und dem Speisezimmer eine Gruppe von Gesellschaftsräumen bildet; außerdem vermehrte Schlasräume, etwa für erwachsene Kinder oder Gäste. Taf. 98 bis 100.

Die Taf. 101 giebt ein Wohnhaus von besonders hübscher Grundrißanordnung, dessen Anlage als Beispiel eines freistehenden städtischen Gebäudes dienen kann. Bei ; sichtnahme auf die sogenannten „Bequemlichkeiten", kleine Anlage des Ganzen sowohl, als der einzelnen Räume sind Kabinette, Garderoben, Toilettekabinette rc., auch bei uns durchgehende Achsen und symmetrische Anordnung ganz be- : mehr nachgeahmt zu werden, sonders berücksichtigt, ohne die Bequemlichkeit zu beeinträchtigen.

III. Abschnitt.

Wohnungen in England.

Schließlich ist auf T as. 102 noch ein Haus dargestellt, das zwar ein Landhaus ist, ebenso gut aber auch ein Haus in einer Vorstadt sein könnte. Das System der Anlage ist hier auch dasselbe wie bei unseren villenartigen Häusern.

Die englische Anordnungsweise der Wohngebäude unterscheidet sich dadurch prinzipiell von der in Deutschland und in Frankreich üblichen, daß dort als Hauptgrundsatz festgehalten wird: „Jedes Wohnhaus soll nur für eine Familie bestimmt sein!" Der Engländer liebt ein mehr abgeschlossenes Familienleben; er ist gern Herr im eigenen Hause und will sich möglichst frei halten von den

Das Erdgeschoß enthält die Hauptwohn- und Gesellschaftsräume in Verbindung mit Terrassen und Ausgängen nach dem Garten. Der obere Stock ist zur Unterbringung der Schlafzimmer mit Nebenräumen, der Kinder- und Gastzimmer benutzt.

Betrachtet man die oben gegebenen Beispiele von Miethäusern, so ergeben sich folgende Haupteigentümlichkeiten der Anlage. Meist werden Vorderhäuser mit rückwärts mancherlei Unannehmlichkeiten, welche das Zusammenwohnen sich anschließenden Flügeln erbaut. Nach der Straßenfront    von oft sehr heterogenen Familien in einem Hause mit sich

des Vorderhauses liegen der Salon, der kleine Salon und    bringt. Wenn eine Familie auch nur als Mieter ein solches

abgesondertes Haus bewohnt, so sind schon sehr große Vorteile erreicht. Man hat es dann doch nur mit seinem Vermieter zu thun, der überdies gar nicht in demselben Hause wohnt, nicht aber mit einer ganzen Bevölkerung, wie es in den großen Miethäusern unserer Städte der Fall ist.

Dadurch, daß jedes Haus nur eine Wohnung enthält, werden natürlich dessen Dimensionen beschränkt und es ist eher die Möglichkeit gegeben, ein solches Haus als Eigentum zu erwerben. Die Erwerbung eines eigenen „Heims" ist aber ein Ziel, das allen Familien vorschwebt, die an einem Ort ihren ständigen Aufenthalt haben. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß es von vorteilhaftem Einfluß auf das Familienleben und aus die sozialen Verhältnisse überhaupt sein muß, wenn die Mehrzahl der Familien im eigenen Hause wohnt, das alle Glieder als ihre engere Heimat erkennen und dessen behagliche Einrichtung nicht bloß den jetzigen Benützern, sondern auch späteren Familien-

einige Schlafzimmer. Nach dem Hofe zu liegen das Vorzimmer, das Speisezimmer und einige weitere Schlafzimmer.

Zwischen den nach vorn und nach rückivärts liegenden Räumen ist nie ein Korridor angeordnet, so daß diese Räume direkt miteinander in Verbindung gesetzt werden können. —

Beim Zusammentreffen des Flügels mit dem Borderhause, und zwar meist schon in dem Flügel liegt die Haupttreppe.

Kleinere ebenda liegende Nebenräume werden in der Regel durch einen kleinen Lichthof erhellt. Der Flügelanbau enthält dann weiter die hauswirtschaftlichen Räume mit einer Nebentreppe und bei größerer Ausdehnung noch Schlafzimmer. Die Küche muß immer mit dem Vorderhause und zwar speziell mit Vorzimmer und Speisezimmer durch einen schmalen Gang in Verbindung gesetzt sein. — Im übrigen sind bei der Gruppierung der Räume die oben aufgestellten Anforderungen erfüllt.

16

Überblickt man die gegebenen Beispiele von Wohnungs- I

Geul, Anlage der Wohngebäude.

angefangen zu Gute kommt. Der Begriff der Heimat im engeren Sinne ist mit dem eigenen häuslichen Herde eng verknüpft. Wenn eine Familie, wie es gegenwärtig bei uns die Regel ist, ihre Wohnung oft zu wechseln genötigt ist, so kann das Gefühl der Anhänglichkeit an eine gewisse Örtlichkeit, an welche sich die mannigfaltigsten Erinnerungen knüpfen, das Heimatsgefühl, sich gar nicht bilden nnb entwickeln. Dieses Heimatsgesühl muß aber die Wurzel des Vaterlandsgesühles, der Vaterlandsliebe sein.

Hause möglichst wenig Grundfläche zu geben. Dies ist aber nur dadurch zu erreichen, daß die zu einer Wohnung gehörigen Räume in mehrere Stockwerke verteilt werden; und in der That werden auch die englischen städtischen Wohnhäuser in dieser Weise angelegt. Die Bauplätze werden sehr schmal angenommen, und zwar mißt ein solcher Normalbauplatz circa 7,5 m in der Breite und circa 30 m in der Tiefe. Es kommt aber auch vor, daß 2 solche Plätze in 3 Teile geteilt werden, so daß dann die Frontbreite eines Hauses nur circa 5 m beträgt. Im Innern der Städte werden ganze Reihen, Hunderte solcher Häuser dicht aneinander gebaut; in den Vorstädten dagegen werden häufig Doppelhäuser so gebaut, daß je 2 eine Kommunmauer haben und an den beiden anderen Seiten dann ein schmaler Zugang zu Hof und Garten bleibt. In der Regel haben diese Wohnhäuser 3 Fenster in der Front; ausnahmsweise nur 2 oder auch 4.

Die spezielle Raumverteilung und die Zahl der Stockwerke hängt nun von der Größe der Wohnung und der Zahl der gewünschten Ränmlichkeiten ab. In den Vorstädten finden sich zahlreiche kleinere Häuser, welche nur aus Erdgeschoß und I. Stock bestehen und wo das Erdgeschoß die Hauptwohnräume und der erste Stock die Schlafzimmer enthält. Die Küche mit einigen Nebenräumen ist hier in der Regel in einem rückwärts angefügten kleinen Anbau untergebracht. Die Fig. 308—311 geben solche Grundrisse von Häusern kleinster Gattung.

In den Mietwohnungen kann der Natur der Sache nach auch viel weniger für schone und behagliche Einrichtung und Ausstattung geschehen. Der Mieter sann es nicht thun, da er ja keine Garantie dafür hat, wie lange er in einer Wohnung bleibt. Der Vermieter scheut die Kosten, und es könnte auch sein, daß eine dem Geschmack einer Partie angepaßte Wohnung einer anderen weniger gefällt. So kommt es, daß Mietwohnungen durchschnittlich immer etwas ärmlicher ausgestattet und weniger bequem und behaglich eingerichtet sind, als eigentliche Privatwohnungen, und es ist deshalb jedenfalls für das Volksleben von einer gewissen Bedeutung, je nachdem die Mehrzahl in großen Miethäusern oder in kleinen Privatwohngebäuden wohnt.

Bei einem vollständigen englischen Wohnhause muß die Zahl der Stockwerke vergrößert werden und es hat sich dann für ein solches Haus folgende Disposition herausgebildet:

Die eigentliche Hauswirtschaft konzentriert sich in einem Souterrain. Um dessen Räume genügend zu erhellen, wird einesteils das Erdgeschoß etwas mehr über die Straße erhöht und andernteils zwischen Straßentrottoir und Haus ein kleiner vertiefter Hof — Lichtgraben (Area) — angeordnet. Von dem Trottoir führt eine Treppe in dieses Höschen hinab und von da eine Thür direkt in das Souterrain. Über das Höschen hinweg führt eine Treppe zur Hausthür des Erdgeschosses. Fremde Diener oder solche, die Vorräte in das Haus bringen, begeben sich direkt in das Souterrain. Nur solche, die zur Familie wollen, treten durch die eigentliche Hausthür ein. So bleibt der ganze hauswirtschaftliche Verkehr von der eigentlichen Wohnung

Ohne Zweifel ist daher das Streben ein sehr berechtigtes und wohlbegründetes, auch städtische Wohngebäude und Miethäuser so einzurichten, daß in jedem Hause nur eine Familie wohnt. Wie oben bemerkt, hat man namentlich in England auch in den größten Städten an diesem Prinzip festgehalten, so daß z. B. selbst in London viel günstigere Wohnungsverhältnisse herrschen, als in unseren meisten Städten. Während in den großen Städten des Contiuents auf ein Haus durchschnittlich zwischen 40 und 60 Inwohner treffen, so ist in London ein Haus durchschnittlich nur von 8 Personen bewohnt.

Am konsequentesten hat man in Nordamerika dieses englische System beibehalten, so daß z. B. Philadelphia mit 750000 Einwohnern circa 130000 Häuser zählt und demnach aus ein Haus nur 5—6 Inwohner treffen. — Bei uns hat fast überall der Bau größerer Miethäuser, die für 6, 8 und mehr Wohnungen bestimmt sind, das kleinere Familienwohnhaus verdrängt. Nur hie und da, namentlich in den norddeutschen Seestädten, wurde mehr an dem Famlieuwohnhaus festgehalten. So treffen z. B. in Bremen auf ein Haus auch nur 7—8 Inwohner.

Was nun die spezielle Gestaltung des englischen Wohnhauses betrifft, so wird dieselbe außer durch die Absicht,    abgesondert. — In dem Souterrain sind nun alle Räume,

jedes Haus nur für eine Familie einzurichten, dann auch    welche auf die Hauswirtschaft Bezug haben, untergebracht:

noch dnrch die speziellen Gewohnheiten des Familienlebens    Küche, Borratsräume, Dienstbotenzimmer rc. — Bei der

und des gesellschaftlichen Verkehres und namentlich auch    Küche finden sich auch immer einige Nebenräume, in denen

durch die Rücksicht auf die Baukosten beeinflußt.    unreinliche Arbeiten vorgenommen werden, z. B. eine

Da namentlich in den Städten der Grund und Boden Spülküche (scullery); Raum zum Reinigen und Aufbewah-immer teuer ist, so muß darnach gestrebt werden, jedem    ren von Gläsern, Porzellan rc. (pantvy); Raum znm Reim-

Hos

Hof

wmsm

Goarderobe

ö!

Fig. 309.

Fig. 311.

gen von Schuhen, Kleidern rc. (cleaning vault). In größeren Häusern sind diese Nebenräume noch mehr spezialisirt.

Da die englische Hausfrau, wenigstens in den besseren Ständen, sich um die Hauswirtschaft im einzelnen nicht kümmert, so hat diese Verlegung der gesamten Hauswirtschaft in ein Souterrain keine Unbequemlichkeit, vielmehr wesentliche Vorteile im Gefolge.

Räumlichkeiten zur Besorgung der Wäsche sind in der Regel nicht erforderlich, da es in den Städten allgemein üblich ist, die Wäsche in größeren Anstalten besorgen zu

Fig. 308.

in der Regel auch eine Wascheinrichtnng und ein Klosett vorhanden ist. Sodann findet sich noch häufig im Erdgeschoß das Zimmer des Herrn, das meist als Bibliothek (library) bezeichnet wird.

Der I. Stock enthält bei vollständiger Wohnung Räume, in denen die Familienglieder, namentlich die Damen, den Vormittag zubringen und wo sie sich mit Lesen, Schreiben und anderen Arbeiten beschäftigen. Dahin gehört ein sog. Morgenzimmer (morning room), welches mehr dem deutschen Wohnzimmer entspricht und wo die Frau des

Fig- 310.

Kürhf.

Schlafzimmer j

Küche

I Schlafzimmer I

Küche

Eßzimmer

Schlafzimmer

El

\Ef$/dmmcr

Schlafe.

jj Fßzimmer

,'j Schlafzimmers

Wohnzimmer jj Schlafemmer

I. Stock.

ScMafzvmncr

Erdgeschoss.

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Wohnzimmer

I. Stock.

Erdgeschoss.

I. Stock.

Parterre.

Die amerikanische Anordnnngsweise unterscheidet sich insofern etwas von der englischen, als dort das Souterrain ober „Basement“ nur circa 1 m unter der Trottoiroberfläche liegt. In diesem Basement liegt dann nach vorn

lassen. — Unter dem Straßentrottoir und von dem Lichtgraben zugänglich befinden sich meist Räume für Brennmaterial, namentlich Kohlen, die so leicht mittels eines Einfallschachtes von der Straße ans hineingeschafft werden können. Auch ein Raum für Kehricht rc. findet meist hier seine Stelle.

Das Erdgeschoß enthält zunächst zwei Haupträume, nämlich: den Gesellschastsraum (drawing room) und das Speis eg immer (dining room). Das erstere hat seine Lage gegen die Straße und dient zum Empfang einzelner Besuche, ganzer Gesellschaften und auch als Versammlungsort der Familie am Nachmittage und des Abends, wobei jedoch nur die erwachsenen Glieder der Familie erscheinen. — Das Speisezimmer liegt rückwärts und steht meist durch einen Nebenraum mit der Küche in Verbindung. Außerdem wird in allen besseren Wohngebäuden in der Nähe des Einganges eine Garderobe (cloak-room) zum Ablegen der Kleider rc. für Herren angeordnet, wobei dann

Hauses den Vormittag zubringt. Auch ein besonderes Frühstückzimmer gehört hierher. Nicht selten liegt in dieser Etage auch der Hanptgesellschaftsraum (drawing room).

Der II. Stock umfaßt die Hauptschlafräume für die Eltern und erwachsenen Kinder. In allen besseren Häusern sind mit den Schlafzimmern besondere Toilettekabinette verbunden und ein Badekabinett darf nicht fehlen.

Ein III. Stock enthält die Zimmer für die kleinen Kinder (nurserie) nebst deren Bedienung; außerdem Zimmer für etwaiges anderweitiges Dienstpersonal. Gastzimmer liegen in der Regel mit den Hauptschlafzimmern in einer Etage, oder es ist noch eine weitere Etage eingeschoben, welche Zimmer für erwachsene Kinder und Gastzimmer enthält.

16*

das Speisezimmer und rückwärts schließt sich gleich die Küche an. Das Hochparterre enthält dann das Gesellschaftszimmer und eine Art Wohnzimmer (sitting room), das zum Aufenthalt der Familie dient und auch zu gesellschaftlichen Zwecken mitbenutzt wird. Die oberen Stockwerke sind dann für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gastzimmer rc. bestimmt.

mit Zubehör enthalten, kann man welche zu 250, 300, 400, 500 und 600 Pfund, also von 5000—12000 Jk. kaufen. Bei 6 Proz. Verzinsung würde sich der Mietzins auf 300 bis 720 Jk. stellen, zu welchem Preise man in unseren Städten Wohnungen von ähnlichem Raume und ähnlich zweckmäßiger Anlage nicht haben kann. Die größeren städtischen Normalhäuser mit Souterrain und 3—4 Stockwerken kosten 20—30000 Ji. je nach Lage, Größe und Ausführung, so

So ergeben sich also städtische Wohngebäude, in denen die Räumlichkeiten einer Wohnung in 4—6 Stockwerken verteilt sind. Die Unbequemlichkeit! einer solchen Anlage^ macht    daß der Mietpreis eines solchen sich auf 12 — 1800 Ji

sich deshalb in England weniger fühlbar, weil die Frau des    stellt. Noch größere und eleganter ausgestattete Häuser

Hauses sich weder um die Hauswirtschaft im Souterrain,    kommen natürlich auch weit höher zu stehen. Ähnlich sind

noch um die Pflege der kleinen Kinder im obersten Stock    die Verhältnisse bezüglich der Kosten auch in Amerika, so

direkt zu kümmern hat. Die Frau hat daher nur in 2 oder    daß man in England und Amerika durchschnittlich billiger

höchstens 3 Stockwerken zu verkehren; den Vormittag ver-    und bequemer wohnt, als in den Miethäusern unserer

bringt dieselbe im I. Stock, den Nachmittag und Abend im    großen Städte. Biel trägt hierzu allerdings auch die fabrik-

Erdgeschoß und bcgiebt sich bloß zum Schlafen in den    mäßige Herstellung der meisten Bestandteile der Häuser, der

II. Stock.

außerordentlich einfache und leichte innere Ausbau und in

Im Anschlüsse an vorstehende Schilderung des eng-

1) Wohnhaus in New-Aork. Taf. 103, Fig. 1—5. Dieses Haus zeigt ganz die englische Anordnungsweise. Die Räume sind in einem Souterrain, einem Erdgeschoß und drei weiteren Stockwerken verteilt. Besonders zweckmäßig erscheint im Erdgeschoß der dem Speisezimmer sich anschließende Anrichteraum, welcher mit der Küche durch eine

Im übrigen ist man bestrebt, durch entsprechende Ein- England noch der Umstand bei, daß bei den dortigen Bodenrichtungen die Notwendigkeit des Treppensteigens zu ver- besitzverhältnissen eine Bauplatzspekulation nicht begünstigt mindern und dieses selbst weniger mühsam zu machen. In wird und der Zinsfuß ein sehr niedriger ist. letzterer Beziehung macht man im allgemeinen die Stockwerke etwas niedriger, so daß bei gewöhnlichen Wohn- lischen Wohnhauses mag eine Reihe von Beispielen solcher gebäuden die Lichthöhe meist nur 2,75—3,0 beträgt. Glocken- Häuser aus England und Amerika die betreffenden Anlagen züge, Sprachrohre und elektrische Apparate stellen eine Kom- „och deutlicher machen, munikation zwischen allen Etagen her. Jedes Stockwerk hat Waschvorrichtungen, die mit kaltem, in besseren Häusern auch mit warmem Wasser durch Rohrleitungen versehen sind.

Auf die Anordnung kleinerer Bequemlichkeitsräume legt man in England, ähnlich wie in Frankreich, auch größeren Wert als bei uns. So finden sich vielfach kleine äßnfci)»

vorderen und hinteren Zimmer sehr bequem; dieselben enthalten Kleiderschränke und Waschtische und dienen so als Garderoben und Toiletteräume. Besondere Toilettekabinette

Minette (lavatorys), ©arbeMen, SlnfleibeMinette (dressing Nebentreppe verbunden ist, die Requisiten für die Tafel rooms) rc. Namentlich aber fehlen in allen besseren Woh- enthält und mit dem Notwendigen zum Servieren der nungen nie die Badekabinette (bath rooms). — Die Aborte Speisen, Warmstellen derselben rc. versehen ist. In den sind immer als Wasserklosette eingerichtet, da ja fast alle oberen Stockwerken sind die kleinen Kabinette zwischen dem englischen Städte mit Wasserleitungen versehen sind.

sind übrigens den Schlafzimmern noch beigefügt.

2) Anderes Wohnhaus aus New-Iork. Taf. 104. An diesem Hause ist die amerikanische Modifikation ersichtlich, wonach im sog. Basement das Speisezimmer in direkter Verbindung mit der Küche angeordnet ist. Dadurch ergießt sich dann im Hochparterre hinter dem Gesellschaftsraume ein Raum, der zum Aufenthalt der Dame (sitting room) mehr in der Art des deutschen Wohnzimmers benutzt werden kann. Die beiden weiteren Etagen enthalten die Schlafzimmer und Kinderzimmer. Ein rückwärts sich anschließender Anbau dient im Hochparterre als Eß- und Theezimmer und wird in den anderen Etagen zu verschiedenen sonstigen Zwecken benutzt. Solche Anbauten haben in der Regel auch eine geringere Zahl von Stockwerken.

In bezug auf die Heizung hält man auch in England immer noch an den offenen Kaminen fest. Wenn auch dort das Klima im allgemeinen ein mildes ist, so hält es doch im Winter schwer, ja es ist eigentlich unmöglich, mit einem solchen gewöhnlichen offenen Kamin ein Zimmer behaglich warm zu machen. Man hat daher schon mancherlei Kamin-konstruktionen erfunden, welche die Annehmlichkeit eines offenen Feuers gewähren, aber zugleich auch einen besseren Heizeffekt erreichen lassen. Häufig allerdings wird auch neben den Kaminen zu Zentralheizungen, Luftheizung oder Warmwasser-heizungen gegriffen, die dann im Souterrain bequem bedient werden können, wo ohnedies das Dienstpersonal sich aufhält.

Was die Kosten solcher englischer Wohnhäuser betrifft, so stellen sich dieselben ziemlich günstig. Bon der kleinsten Gattung von Häusern in den äußeren Vorstädten Londons, die ein Erdgeschoß und I. Stock haben und 5—6 Zimmer

so

CD

Wenn es nicht darauf ankommt, den Bauplatz aus ein Minimum zu beschränken, namentlich wenn freistehende, villenartige Wohngebäude zu errichten sind, so giebt man auch in England denselben eine größere Flächenausdehnung. Man kann dann im Interesse der Bequemlichkeit die zusammengehörigen Räume besser in einer Etage vereinigen und dadurch die Zahl der Stockwerke reduzieren. Das System der Anlage wird dann in der Hauptsache dasselbe, wie bei unseren landhausartigen Häusern.

Ein solches sehr zweckmäßig angelegtes Wohnhaus zeigt

5) Tafel 107. Die Räume sind hier in ein Erdgeschoß und in zwei weitere Stockwerke verteilt. Die hauswirtschaftlichen Räume sind auch im Erdgeschoß untergebracht,

I. Stock.

Erdgeschoss.

3) Wohnhaus in London. Tafel 105. Dieses Haus genügt schon etwas weitergehenden Bedürfnissen und hat auch eine etwas größere Frontbreite. Die Verteilung

Fig. 312.

Ol

hier für mancherlei Bequemlichkeiten durch besondere kleine Räume für Aufbewahrung von Silber, Porzellan, wertvollen Gegenständen, zum Waschen, Baden rc. gesorgt. Da die Etagenhöhe für die Haupträume ziemlich beträchtlich ist/ so war es möglich, bei A und B Zwischengeschosse anzuordnen, die durch die Nebentreppe zugänglich sind und wo noch mehrere kleinere Räume für hauswirtschastliche Zwecke, Diener rc. untergebracht werden konnten.

4) Tafel 106 giebt zwei Beispiele von englischen Doppelhäusern und etwas größerer Frontbreite, so daß 4 Fenster angeordnet werden können und für die innere Disposition sich dann auch etwas mehr Spielraum ergiebt. Das Erdgeschoß enthält hier außer den beiden Haupträumen des Empfangzimmers und Speisezimmers noch ein Zimmer des Herrn oder Bibliothek und einen Ablegeraum oder Garderobe.

Die Fig. 312 und 313 geben noch einige Beispiele von kleinen, nur aus Erdgeschoß und I. Stock bestehenden Häusern, wie dieselben in den Vorstädten Londons zu Hunderten erbaut werden. Die Fig. 314—316 geben einige Modifikationen der rückwärtigen Anbauten, welche die Küche, Abort rc. enthalten.

Fig. 314.

Fig. 315.

Fig. 316.

Erdgeschoss.

Fig. 313.

I. Stock.

| so daß das Souterrain bloß Borratsräume enthält. Jni I übrigen umfaßt das Erdgeschoß die Hauptwohnräume, der I erste Stock die Hauptschlafzimmer und der obere Stock die Zimmer für kleinere Kinder. Die spezielle Raumverteilung I ist aus den Grundrissen ersichtlich, und man muß anerkennen, der Räumlichkeiten ist aus den Figuren ersichtlich. Ein Souter- daß die Disposition eine sehr zweckmäßige ist. Namentlich rettn enthält die Hauswirtschaftsräume und ein III. Stock ist für alle kleineren Bequemlichkeiten in viel weitgehenderer die Kinderzimmer rc. In besonders zweckmäßiger Weise ist Weise gesorgt, als dies bei Häusern ähnlicher Ausdehnung

der Fall ist. Auch an Dienerschaft und an Räumen für Unterbringung derselben ergeben sich in England immer viel weitergehende Bedürfnisse.

Die Schwierigkeiten werden hauptsächlich veranlaßt durch die Verschiedenheiten des häuslichen Lebens und durch die Kosten. Bei uns in Deutschland nimmt auch die Frau der besseren Stände sich noch mehr der Führung der Hauswirtschaft und dessen, was in der Küche geschieht, an, als in England. Außerdem sind die kleineren Kinder bei uns nicht so vollständig einer Amme oder Kinderfrau überlassen, als wie dies in England Sitte ist. Bei uns ist man teils nicht in der Lage, teils auch nicht gewillt, so viele Dienstboten zu halten, wie in England, und die Hausfrau muß sich daher um alles mehr und direkter kümmern, als es dort üblich und notwendig ist. Daraus ergeben sich nun namentlich für die Hausfrau große Unbequemlichkeiten, wenn die Räumlichkeiten in zu viele Etagen verteilt sind. Es

Fij>. 318. Erdgeschoss.

Fig. 317.

6) Tafel 108 stellt ein englisches Miethaus dar, bei welchem das System der Etagenwohnungen adoptiert ist, eine Anordnung, die in England nur seltener und ausnahmsweise gewählt wird. Solche Miethäuser werden dann natürlich den bei uns üblichen in der Hauptdisposition ziemlich ähnlich werden. Die oberen Etagen enthalten hier je zwei Wohnungen von 5—6 Zimmern und sonstigem Zubehör. Wegen der großen Tiefe des mittleren Teiles mußte Oberlicht und ein Lichthof angeordnet werden. Trotzdem haben manche Nebenräume ziemlich ungenügende Beleuchtung. Eigentümlich ist die Lage der Haupttreppe direkt an der Straßenfronte des Hauses.

II i

Untergeschoss.

Cab inet

WasehKmr.

Essx'mvicr

Dienstboten

Wie schon oben bemerkt wurde, so ist bei uns in Deutschland und so ziemlich auch auf dem übrigen Kontinent das städtische Familienhaus durch das Etagenmiethaus oder die Mietkaserne fast vollständig verdrängt worden. Nur in einigen Gegenden hat man noch an der in früherer Zeit, auch ja bei uns vorzugsweise üblichen Art des Wohnhausbaues, d. h. der Anlage von Familienhäusern festgehalten: so namentlich in den norddeutschen Küstenstädten, wo jedenfalls auch der lebhafte Verkehr mit England und eine Ähnlichkeit des Nationalcharakters dazu beigetragen haben.

Keller

Wohnzimmer

VpsK.

Küche

Terrasse

(Bremen.)

1 : 250.

Namentlich in Bremen hat sich diese Bauweise fast ganz allgemein erhalten. Die Fig. 317 und 318 geben die Grundrisse des Untergeschosses und Erdgeschosses eines mittelgroßen Bremer Wohnhauses. Das Erdgeschoß enthält die Hauptwohnräume; in vielen Straßen sind Vorgärtchen angeordnet und gewährt dann eine an das Wohnzimmer sich anschließende Terrasse einen angenehmen Sitzplatz. Ein I. Stock, dem sich nach Bedürfnis auch ein II. Stock anschließen kann, enthält hauptsächlich die Schlafzimmer mit Zubehör. Im Unterbau befinden sich die hauswirtschaftlichen Räume, welche durch einen Kellerhals direkt von außen    kann daher    das englische System der Wohnungsanlage bei

zugänglich sind. In neuerer Zeit macht sich aber auch an    uns nicht ohne weiteres nachgeahmt werden; es muß viel-

manchen anderen Orten, ja fast überall eine gewisse Reak-    mehr durch    entsprechende Modifikationen darnach getrachtet

tion gegen das Mietkasernenwesen geltend. Vielfach treten    werden, die    Unbequemlichkeiten zu verringern, welche durch

Bestrebungen auf, das Familienwohnhaus auch in den Städten wieder mehr zur Geltung zu bringen. Zweifellos ist diesem Streben nur der beste Erfolg zu wünschen. Wenn auch einer allgemeinen Einführung des englischen und amerikanischen Systems der städtischen Wohnhausgestaltung große Schwierigkeiten im Wege stehen, so sollte doch überall bei, wo spezielle Umstände es als möglich erscheinen lassen, daraus hingearbeitet werden, das System der kleinen Familienhäuser zur Ausführung zu bringen. Es würden eben dadurch die mehrfachen Vorteile erreicht werden, die mit dem Wohnen im abgesonderten Familienhause, namentlich aber im eigenen Hause verknüpft sind.

die Verteilung der Räume in zu viele Etagen hervorgerufen werden.

Bei Wohnungen kleinerer Gattung wird es immer zweckmäßiger sein, die Küche nicht in ein Souterrain zu verlegen, sondern sie im Erdgeschoß anzuordnen, damit die Hausfrau in der Nähe sein kann. Wie die eben gegebenen Beispiele kleinerer englischer Wohnhäuser zeigen, liegt bei kleinen Wohnungen auch in England die Küche rc. im Erdgeschoß. Bei der Gestaltung der Hauptetage wird immer zu beachten sein, daß auch die kleinen Kinder da unter Tags ihren Aufenthalt haben können, damit sie unter Aufsicht der Mutter sind. Die eigentlichen Schlafzimmer können dann

Spezielle Wohnungsaulagen.

recht wohl in oberen Etagen sich finden, wohin auch Gastzimmer ic. verlegt werden können.

In den meisten Fällen werden dann auch die Baukosten und die darauf beruhende Höhe des Mietzinses ein Hindernis bilden. Wenn das englische Wohnhaus eine allgemeinere Anwendung finden sollte, so dürfte der Mietzins eines solchen nicht viel höher zu stehen kommen, als eine Wohnung von gleichem Raumgehalt in einem Etagenmiethaus. Da bei uns durchschnittlich kleinere Wohnungen gesucht werden — in den meisten großen Städten bilden

Verhältnissen in bezug auf Platz und Baukosten ergiebt sich schon ein ziemlich hoher Mietpreis für ein kleines Familienhaus.

Z. B. ein Haus von 7,5 m Breite und 12 m Tiefe mit Souterrain und nur 2 Stockwerken — also mit nur etwa 5 Wohnräumen — würde circa 810 cbm Rauminhalt haben. Je nach der Art der Ausführung und den gerade herrschenden Preisen ist in Städten 12—15 Ji. per Kubikmeter zu rechnen. Die Baukosten würden also 9720 bis 12150 ,Ä betragen. Wenn der ganze Platz, wie in Eng-

Fig. 319.

Fig. 320.

Fig. 321.

Schluß^.

Küche

10

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Esszimmer

Schlafzimmer

Salon

Wohnzimmer

II. Stock.

(Aachen.)

I. Stock.

Erdgeschoss.

Wohnungen von 3, 4 und 5 Zimmern die große Mehrzahl —, so könnten solche Familienhäuser nicht hoch gebaut werden und es werden sich dann die Kosten des Bauplatzes schon sehr fühlbar machen. Gerade diese Kosten der Bauplätze sind es, die das Bauen in unseren großen Städten so sehr verteuern; kommt es ja nicht selten vor, daß der bloße Platz ziemlich ebensoviel kostet, als der darauf zu errichtende Bau! Fast in allen großen Städten ist die ganze Umgebung, soweit dieselbe in der nächsten Zukunft Aussicht hat, bebaut zu werden, in den Händen von Spekulanten, die den Grund und Boden zu möglichst hohen Preisen zu verwerten trachten. Allein auch unter verhältnismäßig günstigen

land, zu 30 m Tiefe angenommen würde, so ergäben sich circa 225 qm.

Selbst an der Peripherie der größeren Städte kostet aber ein Bauplatz per qm fast überall 15 — 20 Ji, so daß obiger Platz sich zu 3375 — 4500 Ji. berechnet. Die Gesamtkosten stellen sich daher zwischen 13—16000 Ji. Wenn man inst. Bauunterhaltung rc. eine 6proz. Verzinsung rechnet, so würde der Mietpreis eines solchen kleinen Hauses sich aus 780—960 Ji. stellen. Das ist aber schon eine Wohnungsmiete, welche von der Hauptmasse der Städtebewohner bei uns in Deutschland nicht aufgewendet werden kann. Bei etwas ungünstigen Verhältnissen in bezug auf

den Platz rc. würden sich die Kosten noch beträchtlich höher stellen.

Die Figuren 3 u. 4 derselben Tafel sind Beispiele kleiner städtischer Häuser, wobei das Erdgeschoß zu Geschäftsräumen, die oberen Etagen zu einer etwas größeren, oder auch zu mehreren kleinen Wohnungen benutzt sind.

Tafel 110 giebt 2 weitere Beispiele kleiner Familienhäuser. Namentlich das in den Grundrissen Fig. 3—5 dargestellte Haus in Frankfurt zeigt eine deutschen Verhältnissen angepaßte Disposition.

Ein sehr zweckmäßig angelegtes Familienhaus aus

So stellen sich der ausgedehnten Anwendung des kleinen Familienhauses in Städten sehr erhebliche Schwierigkeiten in den Weg, und es müssen besonders günstige Verhältnisse gegeben sein, wenn die Mietpreise sich nicht erheblich höher stellen sollen, als bei Etagenwohnungen. Nichtsdestoweniger sind die Vorteile der Familienhäuser so groß, daß etwaige günstige Verhältnisse benutzt werden sollten, solche Anlagen ins Leben zu rufen. Bei Ausführung größerer Anlagen    Hamburg stellen ferner die Figuren 1 u. 2 auf Tafel 111

werden sich die Kosten auf das einzelne Haus jedenfalls    dar. Eine solche Anlage kann für deutsche Verhältnisse

gleichfalls vollständig passend sein. Es ist dies schon ein

auch noch niedriger stellen.

Thatsächlich werden auch in der Gegenwart vielfach    Wohnhaus besserer Klasse und kann daher auch die Haus-

solche Versuche gemacht, und es sollen daher noch einige    wirtschaft unbedenklich in einem Souterrain liegen. Weitere

Beispiele solcher Familienhäuser gegeben werden, bei denen    Schlafzimmer, Gastzimmer rc. liegen in einem II. Stock,

Die Figuren 3—5 auf Tafel 111 stellen einen Entwurf zu einem deutschen städtischen Familienhause dar, der von den Berliner Architekten Ebe und Benda herrührt (Architektonisches Skizzenbuch, Jahrgang 1880, und Deutsche Bauzeitung, Jahrgang 1880). Die Hauswirtschaft ist hier auch in ein Souterrain verlegt. Das Erdgeschoß enthält in der Hauptsache die Gesellschaftsräume und das Zimmer des Herrn. Der I. Stock die Räume für den gewöhnlichen Aufenthalt der Dame, Wohnzimmer, Empfangszimmer und Schlafzimmer. Ein zweiter Stock ist für Kinder, Gäste rc. bestimmt. Durch Nebentreppen, Auszug rc. ist für Bequemlichkeit gesorgt; Erker und Logen geben angenehme Sitzplätze. Ohne Zweifel könnte eine Familie besserer Klasse sich in einen: solchen Hause ganz bequem und behaglich einrichten, allein die Kosten würden hier eine beträchtliche Höhe erreichen. Wenn aber, wie es wünschenswert ist, darauf hingearbeitet werden soll, das Familienhaus in Städten einzubürgern, so muß vor allem darnach getrachtet werden, Häuser herzustellen, in denen die Miete sich nicht wesentlich höher stellt, als bei den entsprechenden Kategorien von Etagenwohnungen. In der letzten Zeit sind

die Idee des englischen Hauses zu Grunde gelegt ist, im übrigen aber die Anlage speziellen Bedürfnissen angepaßt ist. Die Fig. 319—321 geben die Grundrisse eines sog.

Dreifensterwohnhauses von 7 m Frontlänge in Aachen, wie solche noch typisch sind für eine große Zahl von Wohnhäusern am Niederrhein und in Holland. Die Küche liegt hier in einem rückwärts angefügten Flügel; dieselbe ist etwas tiefer gelegt wie die übrigen Räume des Erdgeschosses, um Höhe zu gewinnen für die darüber liegenden Schlafräume, welche vom Treppenpodest aus zugänglich sind. Eine ähnliche Anlage dürfte in vielen Fällen sich für deutsche Verhältnisse als zweckentsprechend erweisen.

Die Figuren 6—8 auf Tafel 103 geben ein kleines Familienhaus, wie dieselben in neuerer Zeit in Brüssel vielfach zur Ausführung gekommen sind. Wenn die Küche in einem rückwärtigen Anbau untergebracht würde, so könnte eine ähnliche Disposition auch für deutsche Verhältnisse passend sein.

Auf Tafel 109 stellen die Figuren 1 u. 2 ein Hamburger Wohnhaus ganz nach englischem System dar. Das Erdgeschoß enthält hauptsächlich Gesellschaftsräume; der I. Stock Zimmer für die Dame und den Herrn nebst auch in verschiedenen großen Städten teils von Gesellschas-einigen Schlafzimmern; eine weitere Etage enthält die    ten, teils von einzelnen Unternehmern Anlagen ins Leben

übrigen Schlafzimmer, Gastzimmer rc. Es ist dies ein    gerufen worden, welche derartige Ziele verfolgen, und es ist

besonders gelungenes Beispiel eines städtischen Familien- solchen Unternehmungen nur das beste Gedeihen zu wünschen. Hauses auf schmalem Platze.

Druck von A. Th. Engelhardt in Leipzig.

-1-

O'

:::

Fig- 1-

li

Fig. 4.

:i:

Fi|.' ?

T™

Wzr"T

Schlafzimmer

!!

!!

Vorplatz

Wohnzimmer

S alon

Anordnung, einzelner WoTmräime.

Wolutzimmer.

Fig. 2.

4___1^'

Figj 3.

|    T—i

i.

Fig-6.

Flg. 5.

-t

(0 - Ofen. S-Stuhl. N-Nähtischchen.)

Schlafzimmer

Fiä. 8.

Schlafzimmer

i!

Vorplatz

Boudoir

Z. de s Herrn

S alon

Wohnzimmer

Taf 1

X    3    *    ,b

H-1----1-h

-5

'

I

i

H «'

•L-

Tig. 1.

Toilette

Crarde-rot) e

Toll ette

Catnnet

Rg. 5.

Kinderzimmer

Schlafzimmer

S chlafz immer

nr

Wohnz immer

Salon

Anordnung einzelner Wohn räume.

S clil afz imm er.

r m.

Fig. 4. Französische An Ordnung sw eise

! Oarderole

Toile tte

Toilette

v.

Fig 6.

Toilette

ilMTJ

S alon.

Schlafzimmer

Toilette -Cahinet (Herr)

Taf Z

Zimmer der Frau

Kinderzimmer

N der Eltern

Toilette-C ahine t (!) ame)

' *!

Boudoir.

Hg. 1.

is

Fig.3.

Wohnzimmer.

Salon

Anordnung einzelner Wohnräume

Zimmer des lern

Vorzimmer.

Vor zimmer.

Z. d. Herrn.

Taf. 3.

Arbeitszimmer .

Bibliothek.

L. des Herrn.

Vorzimer.

Wohnzimmer.

Hz . 5

Speisezimmer .

Fig.6

Esszimmer.

(=

ilmderziitier.

Cahinet.

Küche.

Empfang-

Gr os ser

Salon

Salon .

Schlaf zimmer.

][

ID:

Vorzimmer

Speisesalon

El

| V e stib ul

El

iiii

Wohmzimer

1 d Zerrn.

pE

aeul,Anlage.Z Ausl.

lith. Änst.v.J.G .Fntzscte, Leipzig

/

1

ÄuoTdiLiBi^ und Gru^piTung einzelner Wohnranme.

Fig.2

Taf. 4

uo

.1.

äTD

Schlafzimmer.

ßcKMz immer.

i Bcudoir L?

Wohnzimmer.    1 Empfer^zimnier.

Wohnzimmer.

Empfazigzimmer.

Boudoir.

^■3.

Q a n J,

CrO)

4="

a ix

Arb eitszammer.

Arbeitszimmer.

desHerrn-

Empfangzimmer.

Wolmznnmer.

•r

Q des Herrn. s\

Wolmzimmer.

Eitrp &ü^znnm£T.

; - --ß^iötlek

zur Klicke.

Hg 5

CrO

Gaudi rose.

^Speisekammer.

Speisezimmer.

Garderoben ScMafzniimeT.

ScHafz.

ßpeisetannmer.

o:

ScKjafermmgr.

Klicke.

TL

i-

G aim g

Wohnzimmer.

Boicdort.

ß alon.

Fig 7

Bg.8.

Garderobe.

jXmderzrnim er na B ediemm^i ß> ckl a.fz

Dieriotea

Gastzimmer

Gaötmmner

□E

□E

ßdilajürnin-er.

Tl §

Gr a. n

i-

er

Wohnzimmer.

□!

++

10

'

,

l

Pi£. 1

Balköne

Big-2

B a 1 k o n.

Tan 5.

Ballton

Logen,

O"o-

O Ol

O . Ol

(sCh

■.....I

E r !< er, Fig 6.

Tig.7

Erker.

tl

1H Erker

Erker.

'/

Terrass en.

Fig.8.

■Fig.3.

Zimm er.

Z irnm. er.

es

If

UM-,

Terrasse.

Vs

El

'Terrasse (Perron)

#///

y;

ZK

55S

Sr

10

:o

30 b. Fuss -I 1 - 100 -

(beul,Äjüage.2.Äufl.

io mefcer

1

Balkon

H-¹

Veranda

Diener z.

Efszimm er

Zim.d

Herrn

S e rvirraum

Sp eise aalon

Garderot) e

—Tmm;

Kindemtner

Closet

Haupttreppe

S alon

Halle

Halle

Salon

/Empfang

Zimmer

Salon

Esszimmer

Salon

□L_n

Fig. 4*

Fig. 3

Veranda

Servir

resp.

Sp eisesalon

Terrasse

Efszimm «,r

Buffet

Sp eisesalon

iupttreppe

I Halle

Salon

Salon

!■

Vestibüle

Rauchzimmer

Garderobe¹

WC

Entree

Entree

Empfang-

Esszimmer

Unterfahrt

Je

Windfang

3P

z immer

sjeulÄnlage.Z.lufl.

,5.

~S

Meter

(fig, 1-4 aus Hamburgs Privathauten) lith.lnstT. J. Gr .Fritz, s eie, leirzm.

■

. .Schlaf? immer

Dl

Bo udoir

a. Jn bürgerlichen Wohnungen.

Pig.l. .

£___a.    _____

Wohin zimmer

Empfang

■zimmer

---h-

S' a 1 o n

___G_____a._n_

JKtmnerde s Herr n

!u

_S'MJ sez imme r _

Fig 2.

"b. Jn herrschaftlichen Wohnungen.

Fig.-S.

Speisesaal

Wohn zimmer

Conversationsz. Q|    jjj[|[|y

Empfangzimmer

Buff e t.

ET

Di

Spielzimmer .

fTX

Bedienung

Vorzimmer

Vo rpl a tz

Buffet w

•h

Salon

□I

Spielzimmer

Empfang zimmer

Wohnzimmer

Speise salon

T

V

Taf. 8

ppielzimmeif

amen,

M 1:100.

Salonfür J)

• 9 TU TL "6 £

xissoir,

■ 19Tirrai29U01^P S vldATCOQ

CD

Grössere HestLokaJifät.

Vorzimmer,

cd

Hof

<D

cd

öO_

Gail

Garderobe iLDieneTscliaft.

Fi

cd

'9TiiiLie

ojW

DamencaMuet

-DTcffe t .

ppielziimner

yS aloiL für Herrn,

Oeul, Anlag e,2. Ausl

E|

Wm

G-arÜerohe

Speisesaal

Jjil

Grösser Saal

Klemer-Salon

Bibliothek

Hof

Lese mRand

zimmer

B|

ML

Büffet

vX

«5»

ß-m,

not

orwrcii

Ül^tLOf

Toilette

caTnnet

Salon"

(Paris)

I j!gyuptfa’ei|gj|rs| _

TTM.ÖTZ.o'OMÖ'ö'

Wintergarten

Billardzimmer

!• Z50

Diener

Speisesaal

Galerie

„xt

vo,Kal! i !

Ballsaal

Zß

\V

x V?

Wintergarten

YZ

&

#Z/

Speise

Salon

Spielzimmer

MnsilaiipieT

z

V

Fig. 1.

Weinkeller.

f Spul-iLÄnricht-

iaum.

O Abort..

Heizraum.

-S

RS/;;

Vorplatz

Hans wir tli s c li aftli cR e Raume

(Im Souterrain.)

Speisekamer. i

Biß V

Taf. 10.

----pri

Raume .

Utens.

Kohlen]

Küche.

«■

Küchenzimmer .

Vorplatz

Spiilr

Kammer.

rofö

Tortier -B zimmer

Waschküche

Bug elz immer.!

Kelle r -

Hausdiener;

desindestuhe"

Speiset

,15. Meter .

;Pig 3

Big . Ü .

'M

Kohlen.

Küche.

Vaselin che.

Wein kJ

Küche.

Heizung. M

Holz.

Speiset

Keller

Bäume. i;

Spülkuche

Kell erX

Raume':-

op eisekam.

Mädch enz .

Iith.Anst t.J.G Tntzsdie, Leipzig

'

/

J

I

Taf .11.

' 5 '?TI

ST'?Tä

M 1: 500.

Litli. Äust.v.J.G, F ritz, s die ,Ieipzi£-,

Eis. 8

GefräucHidiste Giundfomeii toe Vohifesäuleu.

Fii 4.

Freistehende Häuser.

CO

PH

if

Z TFJ

Eingebaute Häuser. Fig. 11.

Fi£. 10.

1 1!

HA-

Fig.9.

■Hw

Abnorme Grundformen.

Taf. 1Z

Fig-l-

Polygonale Grundform.

Fi^S,

Polygonale Grundform.

(Wohnhaus.)

a.

a Terrassen,

Hof.

\\

>•

::X;

c'VV

/X,    H8-5-

Bfirmenj Englisches Landhaus

BhmenM Wohnzimmer.

Küche,

Veranden.

Fi&³

Haus in einem .Garten bei Paris.

es

Bibliothek.

Speisezimmer.

Vorplatz.

zA

Zo,

Gardr

Schlafzimmer.

Toilette. X

iBesclilie»

Xfserinl

Boudoir;

Salon.

Speisezimmer.

PlA 4.

Landhaus bei Paris.

Vorzimer.

solle ttei

Speisez.

Cabinet.

Vorzimmer

Office.

Schlafz.

S al on.

Boudoir, j

■tsr-

Taf. 13.

m

WW

1:2.00.

Mi

i

I

i

i

ßpundrisse toil lalladio. landhaTiser.

I

1: 250.

1: 2.00.

W

Xm

i

m i

I

r

K3

K W K W

Z dia

Gceul, Inlage

Taf. 14.

w

Sraubisse mdiWembreraiei.

Tip.

&

'

!

J

Tig.4.

Pi£.5.

%

I

y

§ü

n*-

eez

m

, . *

1

TM

i

r

!

T§

+

-----

Taf. 15.

-4»—ck-

Tv

Y\§ 4.

Fi^.9.

4Jz X4Z

rX'X

xt

xfx

O-

-XI

hSt

XX

-4-

-4

Grundrisse nach Durand

KXO

Tx

bX

IS

'-Qß

LStock.

Toilette..

ScMafz.

‘0

'Ti

Schlaf z.

SalonL

OG £

«■ob ^

Hof.

f2

X'JJLg.

Karner

I ff

fe

•53

Speise z.

Toiizime:

23

c.

gQ‘

*00

iJ

~y

|sQ

Schlafz.

<6

F4 5.

I. S Lock.

Vtor-um

Speisezimmer.

tealoiJ.

Fig.6.

Parterre.

Hof.

<Q

Fig.l.

<3

•aqojefpj-ex)

TT

■9H9Ü°I

•Schjafz.

i.Gesmde4.

ßenl.Mage.Z.Iufl.

Saallau in Neustadt %i.

Taf. 16.

(lieh: Trof. de ul.)

^usik e> % _____

4

P4

4

W

:-d

i

T

i

—i !-

I

I

!

-i-__

I

—I-

:

Re sliautati on I i

S j ei|s ezimmer 1----!—

I

— 4

I

l

i

■—t

I

l

hüfiet U

:

4

r o s

i

s e t ! S a a 1

l.

e

i

—_|----1_.

■—r—

r

I

E-L--

Restauration.

—j-

i

1~1TTE

i

3

i

i

___l-

I

s s

•—I—

I

— 3---

i

r a

I

1

I

I

T

—$    \

I

I I

_L.-j._-is-

3

i ! KleljiieT Saal

i-H-

T

!

I

T e

i

i

cmjlfc

“4F

.1

j

:

!

I

:

m

Terrasse

1

! Kas§a) YestijDi.l ßsi ; OaTldrol e jr^ I    (jaidleTol e

Terrasse

ili

ff

M»

!

:

li

¥.1:4-00.

Hof

L—J

-<

}----

frruTi dri s s e aus Rom.

(NacL letarouiily.)

Hof

/\

R:

Taf. 17.

(Horn.) 1:25 0.

f Rom.) 1: 25 0.

Hof

Hof

Di M HI

Innn

z-\

(ieul,Äitla.ge.2.iufl.

(Rom.) 1: 2 5 0.

(Rom.) 1* 25D. Lith. Änßt.v.J.G. F riUscke .Leipzig.

S al ob

Calinet

::<r;

Wohnhaus in Brussel.

(Hacli Casteimans.)

Sp eis es aal

Terrasse i

& arten

Taf. 18.

bd

Et lg es cho ss.

rra

:.....\j

VfFF

! ! ; ii !

Lj!

i

S al o n

Tanz s aal

>;

|\l ii tlnBeiLhanls

M! I

U:V<

f\'

S all

Ci ! !i ivestiiüi; H

ii

fbd i

lull

ai

o

Hauch zimmer

V-

s\

P- Etage.

Genl, Änlag e. Z. lufl.

litL Änstv.J. G. F ritzjsck .Leipzig.

-

'!

ft

Wohnhaus in Brussel.

(Nach Cast entlaus.)

TTr

Taf. 19.

Einfahijtj ii

..........u

Cal) inet

Vestibül

Terrasse

Sjelsesaal

S alon

L.

Toilette

Erdgeschoss

frarderole

Salon

Schlafzimmer

| ivkbtiih!!

ID

| |Toilettezimmer|

S alon

Badezimmer

CUm

Ii? Etage

!

Taf. 20.

1: 2.50.

l: 400.

quipiurm

Küch e

Wo hn zirnrn er'

Hof

Traieie Emtheiliirig "bei IrreguLäreT Grundform.

Grundrisse "von WernbrenneT.

Trivathaus für Carlsrulte (PTOjeM)

.5.

Erdgeschoss

Eiz 4.

II Stock

Q.

Hi

Küche

Sjoeisezimer

Cab inet

Schlaf zomer

: Wohnzimer

Fig.7.

Gesellschaftsbaus . in. Carlsruhe (Museum.) 11 Stock.

Bg.6.

Wohnhaus in Caflsruhe.

It Stock

Mcke

ZlKoner

'Kone?

oi __

Rücke

Afbeitsz.

R-of

Vorzimmer

sypeisezimer.(

Schlafzrmer

Wohnzimmer

a2rimex

G-axi

er obe

Speisez,immer.

-ü

1: 400.

Errvathaus in Baden .

II Stock.

Ku.ch.tz

ut UL' X z u \ 110 JJL

Eig.2. .Erdgeschoss

"Küche

r]

Zimmer

JEof

Fig-3.

Privathaus in CarlsTuhe

Ii Stock.

Hof

■SL

iW*¹^

• Garderobe

C ahmet

Küche

WchnzimmeT

Schlaf z

\

Taf. 21. •

1:250 .

pM

Toiletten

::r

X7i\

Fij.4.

Miethhaus m Paris

C ahmet

Sjeisezimex

S chlaf7.un.er

ooe-T

hauuurzxo^l

Hjof

4h

L°v

Grunds 0 im.

Tig.3.

Hotel in Paris

rVoTzimmer

Innere Emtheilun^ "bei me^ularer

a, Armchtcahmet,

Gähntet

Speiseznner

Schlafzimex

icniioir

lettec^

ro

:h

X¹

P alais Znti ßiis si in Rom

-vir.

Fig.7

•g

Sof

->i

(5

INI

INI

(jeul inlan ilufi.

I

Gas seng ewölbe

O

of

Itp e&uläi e GtuilcLtIs s e (^Neubauten in Frankfurt a. M.

Ausläufer

Licitkof

Buclhaltung

rarderoT)

S,v>

4*

Callinet

der Ckefs

K

4

Ite Etage. (Frankfurt a. K)

,9.

4

ci

%

-A

L-

s

y»

%

«

y

.)

57

£

£•

ö

'S

/

L

L

1S&

Erfgesclosß.

(Frankfurt a. Fl)

r-

Taf. 23

XXW>X\X

M

M

■

1

T"„ "T

r-v

F

/

M. 1-10 0

Piz 5

Fig-⁶

/

I

XXxXX

W

Centralräume. mit Oberlicht

Pi.i 3.

*

lf

■

I

■

i

I

I

M

Fig.4

m

'ES

-

;

s

AD

■ 4

\ Im

Fig.2

deul.ÄTtlage.Z.lufl.

Taf. 24

Ob erlicht-B eleuehlunt; eines Corriäors.

1 : 100

Licht .schacht

Fig- ’•

sS

*

ii

I. Stock

Parterre

Pi^.8

Glasplatten in Fufsbodenhöhe

K. 1. 25

Gitter in FusshodenFöhe

& Lichteinfall

p

ii

Fig.3

%4

.......L

Trespen mit Oberlicht.

Pt

F14.5.

JVf. 1:10 0

^x\\\9\Fx99\Vx\\x'

v:

//sys^S/SS/SSs

Oi

PiJ. L

II    1

52 -•• -x ' • ' '    'X-.;, .-; '

M-

9'

fieul. Anlage. 2. lufl.

Fig 1.

Fig 2.

Hg 3.

Taf. 25.

C amin-

anla£e.

ii

D:

I.

I.

i.

1 2, 3

12 3 4

o:

I.

I.

12 3 4

uir

z.

L.

12 3 4

Gent, Anlage. 2.. lufl.

(Zeitschrift für Baukimde, lick. Mnkardt.)

mmMhM

Hw

mmi ,,

fl

ia*

lislf

Garde

rohe

Schlafzimmer

0_

Toilette-

calinet

IIMKLZ

ehr

(km

if'f*

VvJ

j,

Ärheitszimr.

Ms

[i]

3 ade c ahmet

d.Xinder .1

==äm

VS

Beleckte 5?

i Ili?

um

G-arten-

Sj &i s e zimr.

YestiMl

lulree

El

halle.

itlepdl

^Mdäldej ] IM&M

iH Beleckte ij lijjl |[| >!h

“ llp]

1! I;

11

ffil

iil

Ili-,

Zimmer

Zimmer

S al on

DH

der Frau

r^des Herrn

WM

|il

«I

al

FH

m

in

Frdges clio ss

H Herzkammer w Canäle für warme Luft t Yentilations - Canäle

gjj Ins gang in den Hof W

rardf

zin

irole

ScHafz.

dKiudei

üi

: \\

(re sin de zimmer

olz Tliollleil

ScMafz immer

ij

ler linier

™nni

Gastzimmer

NM

bÜ Kohlen |

OMHMit'

ili

Zimmer

plcl.e

fol

Vestiltl.

den To einer

Jatrptbej])«

sÄHf-l

5 aloii

--■M

e 11 e t r äu ui tj ;

Wohnzimr.

Li

Gastzimmer

Souterrain

B eletag e.

4-

.faul, Anlage. 2,. Ausl.

IN

Rfi-1

Ledler

Wokn.geM.ude mit Warmwasserheizung und Ventilation.

Frische 1] jLuftcanal

ng.4.

!!.!

Sjnil-j

Torrathsiifoj. Sg eil ei

Ul

i! 1

UL-j

TO mj;

jKohlenr aumi I

*oätElLp-lizL —

Wohjjiung

des Diei-iiers

Tig.2.

Passat

so)

J-

’or j laLtz

pligelstuiie

S outerrain

Gesinde-

Zimmer

•G0f"

Wasch-

ku cltti e

jijj V.erapi

Bl

_ul

.....i i

Q,uer s chnitt

H. H ei zapp mrat.

aa.Warmwass erröhr en. 11. Warmwass er- Öfen. c c. 1 Ti ft zu fahrn Eg.

dd.Inftal fiihriiEg.

Tig. 3.

uini.chter

[Ta iE tRIÜ!

ijEfltree

-Y

Zimmer

des Herrn

Sp eisezrmmer

Gang! j

Yestihml

Vorzimr

fr dg es clioss

padezimmer j

Eremdenzmr

Wohnzimmer

I °j

Ais

Corridor

!S

Salon

Zimmer

der Trau

1250.

(München, Prof. Gerl.)

VY stilul

S chlafzimmer

Schlafzimmer

lll Lang I

r

JrBoudoir

1

Schlafzimmer

d»

I. Itag e

Taf. 27.

«L

ch

n-

Kleinere "b ürg erli che Wohnung.

I. Freistehend mit rechteckiger Grundform

Zim. des Herrn.

Ho fr aum.

Erdgeschoss

o.

Magdkammer

G-

Sl

Speiset

Carderohe

Holzlege.

Kiijclie

Gastzimmer

Wohnzimmer

mmmm

I»:

S cMafzimmer

"B

S chlafzimmer

ii

lllpl

'ijlfej

liÄ

.

1:......M

21

HWMEMMMZMLWW^

« <»: «Ls ji

TSÄ'i

hin

~ r.

mim-

1 ~ZI2 «o®,

M

Hff i( W____

LA

Th

S träs s e .

Vi¹ Stock.

G ander o"be

t,

SP

777Z777V777/

Küche

Gastzimmer

s>

Schlafzimmer

:to

er-l

w-

-o

S~

Zim.. des Herrn

S alon

Wohnzimmer

Schlafzimmer j | ,

de ul, An läge. 2.Ausl.)

■

hg- 2.

Zim. des Herrn

Kleinere "hinderliche Wohnung.

II. hingelo aut mit ' reckteckig-er < Grundform.

I⁴®* Stock

Torraum

Magdkammer

S aloit

Solzl. I Speisekammer

KUche

Gia -r\r e P»

coO

Garderobe

Gastzimmer

S chlafzimmer

Wohn z immer

S chlafzimmer

Fig.!.

Erdgeschos s .

vorraum.

Magdkammer

Küche

Hölzl,

Garderobe

Schlafzimmer

Schlafzimmer

fflasthür

«AW

⁽o O

Eingang

Gastzimmer

Zim.des Herrn

Wohnzimmer.

■

Kleinere "bürgerliche Wrohnung . III Freistehend mit centraler Anlage .

Fig2

mr stock.

Hof

a tx

vl r

X>

Stras s e

Speis e

Rvi ?h.e

(Gastzimmer

Schlafzimmer

(Mgdbmnier

Vorplatz

an

Garderobe

Schlaf-zimmer

::

C ahmet

Zimmer des Hrn

Wo’hnz immer

M.l: 200

W.-

-0

Iie. 1.

Erdgeschoss

Speise

fyiich e

Grastzi[nmer

Schlafzimmer

hlgdkammer

»t......:"%-T

/ü; I

Vorplatz

□SD

Schlafzimmer

Garderoh e

f,)

Fi

Zimmer des Herrr

S alon.

Wohnzimmer

m

Ei

Taf. 31.

-j

=:

!=

öl

«I

ftiS

FM

Schlafzimmer

Garderohe

H.

Erdgeschoss

!=

s=

i=

=i

=!

Brunnen

G a t t e TL

fe

rn

Küche

ff

Vorplatz

EL.

Wohnzimmer | Schlafz. ‘ J'L

II.

M. 1 : 200.

ioUMMUMo!

S3

HS#

fesuJä

______LPJl

"ö

ir.

xss

Kleinere "bürgerliche Wohnung. IV. Eingebaut mit centraler Anlage

Schlafz. H Küche

I.

G ar deroh e Vorplatz

T.

I.

Wohnzimmer

Schlaf z.

I.

S cli lafz immer

GarcLerohe

Schlafzimer

JL9ULU[TZ1S1?{)

Hl-

T ter Stock.

•HY

rum? noj^

V ö r | 1 atz

Wohnzimmer

Kii ch e

Sal

Sp eis e

Cahinet

□ID

Z.desHerrn

freu!,Anlage. Z.Iufl.)

1

Schlafzimmer

Wohn z immer

Io g^ia

1 i.mm e r

der

Kna.b en

Arbeitszimmer

Zimmer

der

Tochter

.1

■I

Gastzimmer

Wolin.Tia.us in Stuttgart

Kinder zimmer

£ e s uchzimm er

ir.

O.

Küche

Speise

Dienstboten

2 immer

Gastzimmer

Terrasse

WothiVhaus in Stuttgart

Loggia

So

Küche

£sszimm er

S chlafzimme r

Salon

W o hn z imm er

■r>

ic Meter

'

Heinere Wotinungen.,

Taf. 33.

Speisehamer

Ausgang

Perron.

Rüche

Ess zimmer

Schlafzimmer

Grast zimm er

Wohnzimmer

her anda

'Salon

Z im.Herrn

Eingang

(Stuttgart) 1700.

Magdhamer

da st zimm er

Vor zimer

Speise

Salon

Küche

Wohnzimmer

Schlafzim.

Schlafzimmer

Herr

(Dresden) 1700.

Wohnhaus in München

I. S t o ch

Bedienten zimer

Kinder zimmer

G äst zimmer

S einr «l"nie

Speisezimmer

OO

K ü c Ti ■ e

Schlafzimmer

OO

Holzlege

Garderobe

Vo r p 1

>y

Speise

X/

Ka § dlcam ex

S tu dir z imm e r

S a. 1 o m

W ofnzimm e r

30

4o "bayr. Fuss

io Meter

Bürgerliche Wohnung mittlerer Grosse. Freistehend .mit rechteckiger Grundform.

Schlafzimmer

rote

Schlafz

Gastz

Magd-

Speise

Küche

\v^r

hamer

lamer

G ang

Gang

■ S c hl af zimmer

Z.des Herrn

Salon

Wohnzimmer :

Speisezimmer j j

B ondoir

Bibliothel

I. Stock.

;;

\~ö~

n.

Erdgeschoss (2 Heine Wohnungen.) 1 :200.

Taf. 36.

Bürgerliche "Wohnung

mittlerer Grösse.

I. F r e i-steHiend, mit centraler Anlage,

Garten.

Speis 6

H’i¹ Schlaf z.

(Erwachsene Kinder)

m Garderobe Speisezimmer

cw

Ifirch e

JL^J Sjchlafz

(Ktemer'e Km der)

□I

Pi¹ Scljlaf z

'Tfepte e-rnirüVer

Dienstbotenz.

Gastzimmer

Wo "hm zimmer

Q Zimmer des Herrn.

CO

B ou|cLoir

nt____

o-

B i"bli o th. elc

M.1: 200

Bürgerliche Wohmanh mittlerer Grösse Eingebaut mit centraler Anlage

I® Stock.

-I

so

II e

8-

Mm

MW

i=

(=3 ?WK»

i»

g

=>

i!

GZ

ishfiTlTlTiTlTsiTliloi

1!

1!

=!

i=

fe

BsJlllTES]

=i

=!

p|

■Ä

-.0 TV

l[?.!.ll.lll.|]|l)I.IJI.IIj|°l

Schlafzimmer. Schlafzimmer, Gastzimmer.

:vB.

Md

is e znmm er.

Küche •

Sp eis e kämm er.

Bienstboteriz;.

Garderobe.

imd

Schrankzimer

Vorzimmer.

und

Bibliothek.

S chlafzimer. 1

W oTni Zimmer.

Bon d o it.

S> a Ion

Z.desHerrn.

M.r.zoo.

'

r

■

C-X

W»N

tat,

(j ar der oh e.

mm

%

riSh 1

..MM

Bürgerliche Wohnung mittlerer Grösse

Eingebaut mit Flügeln.

IW Stock.

Irb

D MO

S chlafzimm er.

Schlafzimmer

S chlafznnin er.

Boudoir.

Wohnzimmer.

»M

DF "ö r—

v;.;

!W

UW

(rar

teil.

dl

1 a ih."b e.

Bru|nrien.

h><6 f.

m om%

KM

Vorrathk.

Kn che.

ts

Vo r~p I atz

O XL

Diensfbotenz.

Speis ezimeT

Z . des Herrn.

Castzimer.

Loge

M. l: 200.

Bürgerliche Wohnung mittlerer Grösse

Freistehend, in zwey Stockwerken, mit centraler Anlage

Fig. 1.

\==

K o f.

Erdgeschoss.

söMsjlMl

Speise

k Li.,x JAA

U4 M

Gast z imm er

HohU

Küche

{»imiiiiiiiiiii

©i

Eingang__________Y_o. r_p. l_a_L:z__

Dienstbotenz..

I___h. aut e

ifS:

-f 7 mW/

UM

ümi

i'Jm

Xinder Zimmer

Cahmet

Sp eis ezimmer

söWMM

|E

IE

IE

IE

IE

stfi

<² S

IE

IE

11____

IE

Schlaf zimm er □ Z.jdesherrn

___T e_rm§j____

___(Lar <Le rfotb £_

_Von p_l a_ t z_. rdl. B1 llldlhek. _J1..Ile rr.a©S.s_g

[_.. _W_o_hnj z im men

ofo

___S a jl o m___

M 1 : 200

Fig. 2. IW S t o ck

Bürgerliche Wohnung mittlerer Grösse Freistehend in zwey Stockwerken. Big. 1. Erdgeschoss.

Hof

e.r

i!

O.

i=

iE

...Kiiiche..;.

iE

!=

i=

iE

E i n f au E r t.

iE

Zimmer

Dienstb otenz.

Dienstlbotenz.

Sp eis e

iE

iE

iE

iE

iE

iE

iE

iE

k3i

Sp eise|zimmer

iE

Gar d

iE r <•

l='hM

!=

V o ;r K

SajiinuiJiüiü

Fig.2. P!r Stock ca

S chl afzim in er.

q,_Z. des. S.öhne

fil

■B

Wohnzimmer

Z. des Herrn

C7

pq

Lrd____

B lhlijo thek

M. 1: 2 0 0.

Bürg erhelle Wohnung mittlerer -krosse. Freistehend in 2. Stoehrerken.

I Etage.

Dienst-

Hort

Gastzimmer

Zimmer cLe s Herrn.

Haupt-

||

r™*

treppe

treue

; Anrichte c aMnet

Gastzimmer

Vestibül

Speise

\\

sälon

Wohnzimmer

Salon

Erdgeschoss.

Speisehammer

Hienst-

Entree j

Aübrt

SSt"-":

Eiche

Haupt

treppe

Schlafzimmer

Big ehimmer

L::z]

Bale zimmer

Vestibül

Esszimmer

Schranh

Schlafzimmer

Wohnzimmer

zimmer

Halle

Halle

(t

......¹ f i¹ i* ’ i* iJ >' t £

Maasssta"b

(Zweilrücken, Prof. G-eul)

a

lii

fV

LZ

Mejlatz

I) UT Cll:

fahrt.

Sewa clis-

haua

Diirchr'*

fahrt.

Xiiche

UnTpRft

ichlafzimmei

88

6]

ils

laiezlitmei

Log^iaPl

Tilla Eosenau am Eodensee.

(irchltector Deutschlands.)

JE"

MW

'4

fl :

&4

fuk

AZ«

II

A|i

WMMI

MUMM

$-5

S8

Kch

Mi

Sfeä

leuclitiliiTiri

lasen

Sj eise zürnn, er

(Schlafzimmer.)

Wohn-

zinLEiei

O.

UW

ES

r-4

(«r

Z. (fflerm ftG-rosser Salon II Salon IMu

/vV-

Ufern lerne)

(Terrasse)

[Tremlenzi

W <13

dyb

lyi

30

G-eul,Anlage. 2.1ufl.)

Iith.ÄESt vj. Gffritzs che, I eipzig.

Bürgerliche Wohnung mittlerer Grösse

l Villa KotlLermunüLlrclTrilscliler.)

I Sto clt.

SölLue

Bad

Gastzimmer

Tö cliter.

JUL

Gastzimmer

Kl Kinder

Schlafz. d. Herr schaft

Terrasse

Terrasse

Erdg es choss

Entre e

Speiset

Küche

Billard

Kinderzimmer

Sp eis ezimme r

Salon

l. d er B ame

l. des Herrn

Terrass e

c Stuttgart)

1 200.

(Archite ctur D eatschlands)

*

Entree

ffiTderobe jjcios'et

PP" "”11

frarderohe Closet

Kinderzimm er

ül

richte

ade Zimmer

Z. des Herrn

im

Speisezimmer

Z.d.G- owern

Eremdenzimr

Salon

Schlafzimmer

l. der Fr an

Z. der Frau

Z. des Herrn

Balcon

Perron

Erdgeschoss

I¹- Etage

fif

fffÜf

dar der ohe

Wohnzimmer

Yor-

Vor-

platz

Wohnzimmer

platz

s„.,n

Schlafzimmer

Wo hn-(^) zlmmer

Wohnzimmer

• zimmer

iSeryirzimrl

Schranhzimmer

iSadezmr

Yeranda

Erdgeschoss

Ite Etage

de uly Anlage 2.Ausl.

Iitl AnstvJ.dfritzsche,leipzig.

vm

Schlafzimmer.

IjoureriLaiLte.

(jardeiot e.

I. Stock.

Schlafzimmer.

Schlafzimmer.

¹

tr as s 6.

²

ou doir

Vorplatz

G-a st zimmer.

Schlafzimmer.

Sp eise zimmer.

Billard .

Balj

Barne.

Vestibül

Pl

Erdgeschoss .

•Herr.

■ (Bresder) 1:200.

Ol

lEntree

Taf 46:

XT7

Ankleidea

Sc hl atz,

I. Stock.

S c Mas zmmer

Badecahinet

G-ang

5 chlafzimmer

G-astz

1 * 25 0 (Berlin)

Utk Äust.yJ.G.F ritz sehe ,Ie ipzig,

Loge

Bür^erlicke Wokimn^ mittler er Grösse (Ans -Architectnr Berlins)

Kinder zimmer

Toilette

Vorzimmer

G-aatz,.

Z. d.Frau

Veranda

Speisesaal

Salon

Erigesrfiosß

rE

Dienerz.

Entree

Vestibül

Z. d. Herrn

Taf. 47.

M. i: 200 .

-Dienstbotenz

Speisekammer

Hauslehrer

Z. der S ohne

ZBibliotkek

Küehe

Giastüire

-°_JL

Z. des Herrn

Grössere "bürgerliche Wohnung

rechteckiger Grundform und ltleinen "Flügeln

-Q-

Xo ckzimmer

Speisezimmer

•zudindrps g]

o!

}>

Freistehend mit

jamurrzis-B-g

-2_T_

Empfangz

i3unmz)S'B-Q

GUstkiir»

Wohnzimmer

Z. der Erjzieherin

echter

Z. der

rr

immer j |

S ehlafz

•H

Geul,iitlage,Z.iuf].

Taf. 48.

Bienstb otenz.

Vorraths-

und.

Sehr sudcz.

Holzlege

Zimmer des Herrn.

Küche

Bibliothek

■Z3SI9 dg¹

Grössere bürgerliche Wohnung

Eingebaut rechteckige Grundform mit kleinen Flügeln.

Il.er Stock.

Hof.

ril

Zimmer

«!

|td

G-a atz immer

Söhne

Yorpjlatz

Co

P__r

P--T

-j.-«r

c__o

Speisezimmer

S alon

Strass e|nf]

□ ID

Boudoir

Wohnz immer

Bonne

G-arder o be

Kinder zimmer

KLGarcl

Hacktet

Schlafzimmer

(jeul,Änla£eJ,.Ä.ufl.

.

Zimmer der Töchter

Alkoven

Dienstb otenzimmer

hd

Gastzimmer

Zimmer des Herrn

Grössere Eiirg erliche Wohnung

eing ob aut mt c entraler Anlag e und. innerem Hof.

Zimmer der S öhne

Vorzimmer

D s dient er

stodc.

Garten.

Haus J ebner

□E

.2

!'

Kochn. Büi5 el zimmer •

Küche

Speis eh

ä_-

Dienstb otenzinmer

ö"

H—C-

Gastzimmer

Garderobe

Cabitnet

■uJuL

BhnnJnraTurL

Sp ei s.e Zimmer

Schrankziramer

□D

Empfang zi

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Taf. 49.

Strass ejnfromte

E.l. 200 .

>

Grosser e "bürg erliche Wo hnnng

Emgel)ant mit rechteckiger Grundform,m 2 Stockwerken

Erdgeschoss

Hof .

Taf. 50.

G-a st zunmer

Ga st zimmer

ckf a kj

Kucke

TÖTrathstduier

13 ub

Garderobe

G- a m

Holzleg e

5 oime

. Enderz mmeT

□fü

iBedientenz.

E i.u g a m g

limstboterrameij |i(öch.und Idigelzimmer

"Weiszeuglc.

n^.2

I^⁵ Stockwerk .

S cklauf ziinniei

Dl

(far der o"b

Zimmer der Sökue 1 Hofmeister

□Id

-Alkofen

CaTnnet

Toilette Cak.

u.B oudoir

Wokn zimmer

rt

S]p eis e zimmer

Z. des Herrzv

K. 1: 200.

Grössere bürgerliche Wohnung In Z Sto ctwerten.

I. Stock.

G-ardüTji |

Taf. 51.

Schlaf- H

Zimmer.

Schlafzimr. j:

B onne

dang.

Vorplatz

iV

"Wohnzimmer .

B ondoir.

Salon.

Speise - Salon.

Bussen

Erdgeschoss

Lü

Cn-n)

.o

lö

Fremden -

Zimmer.

p::

In che

Magdk)

Vorplatz

& an g

Wohnzimmer. Zimmer j! fArbeits-Z)

des Herrn

(Bibliothek)

ii

Biigelz.

dang

Esszimmer .

sj

Zw eyh rüden Prof. G e nl ₇

Geul, Anlage. 2 Ausl.

w⁷

Lith.. Inst 7. J.&.Fritz sche;LeipzJg

1:200.

Boudoir

Kammer

Kammer

Kämmer.

Zimmer

der Töchter

Wohnzimmer

der Frau.

Sp eis e

Eämiuer

Küeh e

Badezimmer

II

!!

Bornes tikenstub e

Wohnhaus in Hannover.

]W Stock .

O.

TT

!r----

itrzi:

S < Jmank-Kämmer

Kammer

3—

tzzz

I_______

Zimmer

Torplatz

"Vor und

Esszimmer

Erdgeschoss

Vorplatz

Torplatz

-K

zz®

der SoEne

Gesells ckafts Zimmer

(öl

Gartenzimmer

Vorzimmer

Bibliothek

!□

Arbeitszimmer

Herrn (Arzt)

Ml: 150.

Taf. bl.

\

Taf. 53.

I. Stock.

Toilettek.

des

Herrn.

IC=)

B adek.

Rast zimmer.

i ;2,00 .

litt. Inst y. J.Gr .Fritz 3 che ,1 eip LI-

To ilettek.

der

Frau.

Friilistuckz.

Grössere hürg erliche Yolnnntt,

lauswirthschaftliche Räume im Souterram.

(Aus : Heuhuten in Frankfurt a/M.)

Schlafzimmer

1:

Bchranti

Kind er zimmer.

Ir dge schoss

Veranda.

Sjmsesalon.

Buffet.

\L

I er r. (Bibliothek)

Dame. CB oudoii)

Terrasse.

Saal.

Emjfang-

und

Wohnzimmer.

Gerd, Inlage. 2 Äufl.

/

Grössere Mrgerliclie Tchnun| ,

(Aus ! Hasen, GrundnssvorMlder.)

Villa WeäeMnd.

Blumenz,

Empfangszimmer

ZA. Frau.

Taf. 54.

Z. d. Herrn.

ÜC

Speisezimmer.

V'Vor -

jlatz'v

linderzimmer.

Big.1. Erdgeschoss

Fig. 2. I. Sto chwerk .

Vor Zimmer

Schlafz.d.E.

V<i

Schlafz .d.K.

Eremdenz.

Vorplatz

h<: >v

Bad.

Schlafz. dl.

Geul, Anlage. 2 Äufl

Schlafz. d.l.

(Hannover)

Lith. InstY IG .Fritz sehe ,L eipzig

-

zo

CUO DO

lA

/,

>-

's

■4

--V

H.s

ie

ct

ÄZ

bi

■y

Pferde stall

rk>

Kam-

Pesrfiirr-

raum.

mer

Wag-en-

Eemise

Inriclite-

Zimmer.

IrijS es clio'ss

' e?', 15

EnrrysE__

^l'ZSdS

ly

.Ivjp'A ^ lÄti

PI

lZ

-54

•r» et-

*«

sä

:y

■

DM

Halle

iSii

»/sl

zum Souterrain⁻*'

Zimmer

C\\ i

DO

WS

(rarde-rol e

WF

luzimitllT

Vestilul

-rvvZ|*;

Iciosetl

*~zum Portier

pp

II Z. 1. Hörnt

ID

;q

Saal

□i

ID

tr;

®=

<L

Li

fV,

ES

Wohnhaus Böcimann lei Berlin (Aich.. SMzzenlucli, 1879.)

deul, Anlage. 2 Änfl.

Lifh-, Insty. J. & .Fritz s cPeyL eip zj|>

[□mb

tOJ

(aj

'o;

Geuj Änlage.ZÄufl.

Grössere bürgerliche Wohiuing

I. Stock .

Veranda .

Kinder-

KZ.

Zimmer.

Frühstuck-Zimmer ,

Ve s tihml .

Terrasse.

Scklaf-

Zimmer .

Änkl eid e-

Z1 mm 6 r.

v?L

Badekahmet

Diener-

Kammer.

Irdgescloss.

Zimmerflora

Wohnzimmer

Speise-

Zimmer

TS

Boudoir

Salon.

Ve s tiüul

hauch-Zimmer

Änric ht

uarderote

Schrank-

Kammer

7—--a j

Wotintiaua in Frankfurt; Ärcli.Mjlius undBlmtsoMi. (äus : Neubauten, in Frankfuit )

Taf. 56.

lith. ÄnstY.J.Gr .Fritz sehe,Leipzig

-o

-o

G-e s chiTrkammer.

S t. a II.

-o

■o

Kinkel aut in drei Stockwerken ü. Vwi schenke schoss

Kr dH e schoss

o-

Stall

Futterrauin

9-

Brenrma = i teiialieu

Waagen-

Remi s en.

-H

Kl.Holzle^e

cd

^ Küche.

Kutscher zim«?.

H ( o )-f.

ME

Was (sh.knicke

Vor -

r a th st ä um e .

00

ICo cH und

niü

Bu^elzimmer.

Ko clmi

"Bes chlies serin.

‘Vestibül

ii

"WohmUTl £

Res

Hausmeister s

|§|[

M. 1-200

Spielzimmer

Holzl.

Garderot) e.

Kammermädchen.

Schlafzimmer.

Eintet)aut in drei Stockwerken u. einem Zwischengeschoss •

Reises alon.

Buff et.

Anrieht-[Cahinet.

Haupts e schoss.

C orxrer sations zim er.    . 3pi el % immer.

Gar el. für Herrn.

Speisezimmer.

Dia

Boudoir. Wol nzimmer.

Gard.für Damen.i Toilette c ah. i Dienerschaft.

Kammer dienen.

cd

d>

Toi z i mm e r.

B e-dient et

G-ar der ot> e und

B ade c ahmet.

DID

DP

Empfang s zimmer.

Zimmer des Herrn

Cah inet

Bibliothek.

M. 1= ZOO.

Taf. SB.

Huche

Remisen

"Haus cap eile

MS

ri

Portier

ein

Rückwärts Stallung

IO

tri

Palast les Herzogs Maxv.Bay

ko meter.

LTcUeschoss

IE

YorzimmeT

Säle

Pi

Q_

Yorzunmer

H-l-t 1 1 | I 1 I I |

Remis eii

-O

Eupf anw

I-

Dl

Archiv-

Bibliothek

Garderobe

Bai

Schlafzimmer.

Arbeitszimmer

ies Herzogs

Cabinet

S £ 0 Z 1 3 ]{

S 9"p

9 titti p nn[oj_

.Geul, Anlage.2 Ausl.

Taf. 60.

.Buffet

Speisesaal

ü- gross 20'hoch.

Tanzsaal

S' gross 38'hoch

Spielzimmer

Speisezimmer

tfeoensalon

Ci 25 m n

Palast des Herzogs Hkxv: Bayern. Erbaut v. Klenze.

I. Stock.

I. Vorzimmer

To

fl'sli

im. I* Stock'sind-einzelne Wohnungen der

Söhne u Töchter.

J. Vorzimmer

hehensalon

Diener -

Schaft

(O

Kammerfrau

[Öl

Musiksalon

Zimmer

der jüngsten

Kan ln

G-arderohc

•ö«

"T

Schlafzimmer

Toilettenzimmer

Boudoir

• ui

£ 0 Z .1 3 J{ J9p

II 3

$ un u i{ o jw_

Geul, Anlage. 2 Äufl

?

Cr-

KM/.

.-DM

«M

SP

Herr scluftTicTie WoTnuing m E am "barg.

(ÄtoMteilen; Haller &. •. Lambrecht.)

Btage.

llhdei ft-D Salon, ia

% immer.

S.cM

=m

Bai

Zimmer

Hah-

üiieT.

Fremden

zimmer

Cabinet

C ahmet

li

i enz mm e r.

Terrasse

□ □□

Sehr a.ut-1 Zimiei.

Horgen-

Zimmer.

Bad.

Zimmer

dSohnes

Ehd.eizinun.er.

Schlafzimmer

Terrasse

La

Parterre.

mW

Ä ;

W⁸ ;

Zimmer

-Ä

S- eis

3e

iW

e#

luter garten

UH

Diener.

[öl

Herren- 10^08 Damen-Garderb.

Garderobe.

Baffet .

ML

C o r r i d or.

□non

Esszimmer.

Zimmer d. Herrn.

Vestibüle.

Grosser S aal

PihM.es'

Zimmer.

Durchgang..

indo]

□DD

Wohnzimmer.

■f

(Ans : Hamburgs Privathauten'

ctogol

rA

20 Meter.

Ai

Taf.

61.

<V%

Herrschaftliches Wohnhaus in Graz.

l Hasen, Grandrissvorhilder. )

Et dg e s cho s s.

Sta.llh.os

X<v

■-v’

X>

Ä-

Remis e

Gr o Es er Hof

Saitel-1

Taf. 62.

’c>

'aiijne:

i?

T) /

Bai

Yestiiule

Zimmer

Y:

N°

■4 i-4-f

<v

5-

.#

.❖N

w%

#■

<§?

ies

Soknes

ilume:

Hamen-Z.

Haupt-einiaM

Porti er-

Wok-

mmg

I. Sto c k.

Yorsaal

iener:

ägerz

Yestihule j

Entree-Salo:

Herren-Salon

Schlafe. iHerrii

Taf. 63

n z imm e r

Vorzimmer

Kucke

Wo

ofp

)peis e ff Ko eh

Tig.2.

Mezzanin .

Ho f

Majoratshaus der Grafen von'Hoyo-s-Sprmzenstein in Wien

(1. Foerster "Wi B. 1864.)

Wohnzimmer des UGrafen

LStstA.

Trepp e

ID

Z. für die

Dienerschaft

II e "b e* da chte r

4o Meter

Unter der Kanzlei

Was chkacke u. Bügel zimm er

k .Aufz ugr erricht^

Ar c jjli

-W

pnr

B ade

Diener

c abirret

'-Ö5

7-

l M darunter "Raum \1| zürn.Bolz spalten

Wag

:\

pc|

Mm!

5o

1/

eQM

\ ;Tl

/ vd/

H¹

Erd^e s ohos s

itscher I

Zimmer

M ja g [ja z iji ^

J=L

~V

*+i

-ö.

M.

Hof

r t i ie r

pLaupttr eppe

.i

r:

lErtochex

z immer

DP

L°

nTTic

|f | r cLejjs tjalle (

H    H—

} OescTürrkanviiLerj j / \_™

11 p-l

z |ji n

\j

<aO

™-'CJ

Unter der B sortier W. Keller ||

a. Treppe zum Futterraum im Souterrain

keul, Anlage. 2. Auf! ,

*

pi

dB

«-H

H. Stock

der

□.

•oO

Wohn

Vorzimmer

Vorzimer

treppe

mm

[o

Küche

köchln.

hoch

fi

Eid.3 H. Stock

Rathes

□j

des gräflicher.

Wo h nur. 6

□I

gl

m de n-zim

Speise

Vorzimer

-s o n a 1

p> 8 r

Küche

Kö chin

[□

für das Di

30 Meter

s_

Zimm er

Z-

Gahmet

Ph

Dienerz.

w —

(l.Foerster W.B.1864)

c.Luftheüun§sofen

h Aufzug

Speisezimmer

Credenzzimer

Lüi

Gräfin

ji

n.

r.

Vorplatz

II

der

JI.

Fi| i

I. Stock

S .a a 1

Vor zimer

z.i m m er

V o r p I at z

•I

Damensalon

Haup t treppe

M--r

r^~

Wohn

ja

H.u IE. Stock des Rückgeh an des ebenso

I.

I.

Gr6Til,ÄiLlage .2.Anfl.

Taf. 65

<-

..<?>■

V

V

£

X

<*

'

Z

;<>

z>

W

pj

z

xz

Bas margräfl. Palais zu Carlsruhe

(Weinbreimer)

re-r Stock

s p e i S e s 5L a-1

TT

r

rf

_l I

E

& ⁵ a 1

n -e

E ui p f

i

!

XI]

-v

X

xX

©

x

X

t_>

o

X

X

X

*y

GreuL, Anläse Z.Anfl.

o

<+H

Söhne

Söhne.

Toilette.

Dieneiz. G

Schlafzimmer d. Herrn.

Eth..Änstv: Jh .Fiitzaohe feipaig

Eos.

Empfangs z. d. Herrn.

Palais des Herrn von Ironen!erg in Varscliau (Äi c Inlett .' Hitzig.)

I.Sto et.

Zimmer d. Söhne.

¥mter galten.

[Jm Seitenflügel 1 Eiche etc.)

Sill er &eschiiT.|

Hof.

Pener

Buffet

i ^

TetW-

Vorzimmer d. Heim.

Speis esaal.

fcznmep.

Bihliofhet.

so M.

4-

S aal.

S alon.

Boudoir.

Empfangs 2. öaie.

Wotozimerj

loge.

-f

oi

(xetfl., Anlage. 1 Ans]

I

I. Stockwerk.

ÄnTi eilte zimmer

Di enerir.

Kämmers ran

Garderobe

C orrid or

Jn

V]

Corridor

Bo

ic. Dir

. Schlafzimm er

Toilette

Bad

Tanzsaal

Vorzimmer

3il dergallerie

Empfangzimmer

Woltmzimmer

Cal im et

v. Hörner, Architekt.

fArchitektur Deutschlands.)

lithJnst.TJ. GrJrltzöche, Leipzig.

n.

JL.

IT.

I.

I.

Big. 3. 1 t!r S to clc

in

i.

m.

□i

in.

in.

Miethäuser in Berlin.

(Mach Assmann)

iv

IV.

Schlaf z.

Bl

B.

•i

Schlaf z. W~p

I.

IV.

Wohnz *

Küchel

•I

Magd

Taf. 68.

Qi

n.

I.

Fig.2.

Erdgeschoss

R.

Big. 4. IteT Stock-

n.

E.

E.

IT.

u.

I.

m.

IV

JT.

=Ü

in.

IV.

|D

Dl

ii.

i.

Einfahrt

nr.

iv

I.

•I

I.

I.

1.

Kellergeschoss.

□I

I.

I.

Waschküche

H.

EL

E.

E.

Fig 5 Erdgeschoss

Ts.

■mum ■.

I.

E.

nr.

he.

E.

IQ.

Taf.69.

I.

I.

I⁴-s S t o cHwexH .

r.

I.

Xüch e

IfietHäns ei in B erlin .

Magdkj

ABtl Sjpeise

I.

Xarnmer

I.

Wohii-fund. Speisezimmer

Wokn.zim.iner

I.

Schlafzimmer

I.

I.

Et dg e scfiofs.

Hof.

□i

I.

I.

I.

IQ

&eul. Anlage. 2.Ausl

I.

Rj.l

Kellergeschoss

üilje schoss.

Ite-S Stockwerk

JZ .

35".

r.

Hof.

Hof.

i.

Ol

z.

UL

(Keller imtei (Lern FH.)

r.

Ts. 1:250.

ZT.

L.

L.

i.

"1

It£S Stockwerk.

i.

’Z

'I

□1

Öl

oss :T

Methans ei in B eflm.

□1

_X

Z.

I.

i.

"I

übriges choss.

Z.

z.

i.

de ul. Anlage.2. ÄnfI

\

■

Wolu

a im-

lüde

kamö-

d'

lüde.

HLaglk.

Schlaf2

Schlafs,

Sceise^ i fasste.

fö.

Gr aller!e.

Wohnzimer

der

Schlaf2. Diener

Frau.

Mieti.ausei in B erlin.

(Hitzig. IicMtekt.)

ferner. Söhne

Zim.

des Zerrn.

liehe.

Schlafs

Schlafs

Sy eisei

ITasaage.

*d

Gr all er ie

Schränke.

Wohnzlmer

Dienerj

der

Frau.

Empfaugz.

Zerr.

Tochter.

Empfang z

(Berlin.) 1:333.

IC

ÖP

'L7,

cri

Z

sc

Mietlaus in B erlin. (Hitzig, Ir einteilt:)

k

fm.

W

Z

-J=^j5=

s§lB

m

zsM

/ J

fißmk

H

ur/s

E&

■

t=

v*

I

I

'

bbei

O ))!!

!

zz

!

<zy

7

*

□□

□

11

§

E58M:

sl

>.A^

M

Taf 74.

Tig.4.

I- St 0 doveilc

IG

LJ

□I

Hof.

r=i

CO

FH *oO

MietHäu.s 6t in Berlin.

rd

L.

□1

Hill

□n

□1

□I

ll

Pig.Z.

|p

Eilpes cko ss

Hof.

EU

<Tsj

<U

<.

i

Sp eisek.

Bad

Mlethaus er iu Berlin. (las: ircMtektur Berte.)

Ebiche

S.clilafz.

Schlafz.

Bonne

Mag dk.

)peisd

liiche

Bad

Schlafz.

Schlafz.

Garderobe

Halo on

Diener

Sp eis ezimmer

iDiener

Vorzimm er

Herr

Salon

D am 6

1:250.

Vorzimmer.

.Wohnzimmer

1:250.

S p e i s e s aal

Salon

II ÖLlnst.Y. J. (j.Tritz; sclie. Leij zig.

Beul Anlage 2.1ufl.

iesei

Zimmer.

Böge.

Scllafzimer.

H Speise. jEntr esolj

Kiele.

Io

Bad.

Zimmer.

S eil afz.

S cllafz.

S p eisezimer.

Z . des Herrn .

MietläuseT in Berlin.

(Aus; Ircliteltur Berlins.)

Mette.

lamer.

Zimmer.

Bastz.

ITemt]

lalle.

Z.des Herrn.

Sc 11 afz imer .

Kiele.

Speise

ai

Entr esol.jjyf

S eilafz

Scllafz.

Speis e zimer.

Billiotlek.

Wolnzimer .

B ame.

Barne.

Wolnzmer.

Erker.

Ballon.

Ballon

Erker.

(Berlin.) 1." 200

E i ugaug

Wohuzimm ei.

Wo.huz imm ei

Wo huz immer

Hietla-u s in B eiliu .

; Aus; Ad g Mt ektur Bei 1ms.)

oclnsrnkzimmer.

Eiti e’e.

Balez.

Flur.

S chlafzimmer.

Schlafz immer

• 1 s\x*

Schlafzimmer.

Sp eisezimmer

Balc ou

Er lg e s cho ss.

-I

Dieuerz immer.

Wo hizimm er .

liehe .

Speis flaimer

Mädchenzimmer.

Balez

Wohnzimmer.

r

■    Wo Ilu zimmer.

Eutree

Flur.

Schlafzimmer.

S c hl af Zimmer

Wo huzimm er

Speisesaal.

Balc ou

1. 200 .

V

r

!

i.

fl

□

I

■ i.

u

!

i

f a k t t

D u r c K

U

Fig 1.

Erdgesckoss

Fig 2.

I b!s Stockwerk.

Dia

Ö

IV.

.IV.

IV.

IV.

IV.

IV

□

Ein^an^

IV.

Hof.

H o f.

o

■ □

in.

in.

□

JE.

JD u r cTl r al r t

HE.

in.

n Ud E.

n.

!□

M

D

p

m.

H.

□

□!

D

□

□

I.

I.

li.

E.

H.

I#

P

*

III.

□

□

H.

EC.

i.

i.

ir.

31.

EI.

Fjö.3

Eri^esclioss.

Ite_s Stockwerk.

öia

f

O

□

ö.

□

□

□in

□

i.

"b

i.

i.

Mieth.aus in München.

f: Aeltere Art.:)

II ^ Stock.

O¹

X;

K.

n.

cm

E.

E.

Erdgeschoss. •

'Ol

Speisek.

Küche

Mag die.

München. .

Freistehend.

I.

Küche

Speisek.

G ar der ot> e

Gar der ohe

Magdk.

z i Mm m e r

Schl

Wohn’z immer

Wohnzimmer

<Z>

3L

a- f z Mi m m

Küche

Magdk.

Speisek.

Speis e k

Küche

Kohl.

Gar de roh e

Gar der oh e

Kohl.

Magdk.

«5

Wohnzimmer

S chlafzimmer

■j

"Wohnzimmer

co

S cklaf

z immer

Alkoven

Kd ekz immer

Alkoven

M.l: 200.

Ganl.

Klicke

¥agd.

Maäclk

Speis e

[□

Wok

©I

Magclk

men

•c

PM

co

Ol

*□

Kucke

G-ar 1.

Kucke

Magi.

Speise

fi

Ko ohzimmer

Alkoven

Ea

S cklaf-

Dl

W o ll TL

Zimmer

Alkoven

W" o k

Kockzimmer

Alkoven

Wo kn-

zimmer

S cklaf -

Zimmer

Kuck e

'K

z lmmpT

Kücke

Speise!

Magd.

S cklaf-

□ ID

Empfangzimmer

Magi.

Wo kn

E.

IE

1 Kii ck e

Magi.

z imm e x

zimme r

S cklaf-

Zimmer E

Alkoven

W o k XL

Geul,Anlage. 2.lufl.

r

Taf, 82.

"TT

Ai

I 9 I "UI

i-m.

lithJoist.v:! Gr.Pritzsclie, Leipzig.

Tig.Z. I ckkaus.

olz.

Mag dk.

Kü d e

Sp eis e

Miethäuser in Müucheit.

S dl af ziKüde

Kamme r

Älkoven

Wohn

9 1 U O 'J J TI 9 S S U I % g

Tig.l. Mietüaus Bei offenem Bausystem

W o Imz.

W o k n z.

"UI

W o 1l

lüde

K a mim e ra

LiMtL

pi.e r m

Kam

Kii oli. 6

W O lL

O!

x

X

Zimmer.

drill.

Zimer.

Mag dl Eide.

(raid. Torplatz.

foll-

Mietdäuser in München.

(lenere Bauteil.)

Zimmer. 1 Zimmer.

□ ÖD

Speise.® Speise.

z immer.

ftll-

cd

lüde.

Magd

Vorplatz. Oario.

Scklafz.

Jji lüde.

lüde.

Magd.

Speise.

'o

LicMliof.

Vorplatz.

Holzl.

Magd.

Alkoven.

Speise.

Z immer.

Zimer .

W o 1 ii-

z immer .

£ ins akrt .

1 : 200.

LitK, Anst .r.J.G,Fritz s che .Leipzig.

Taf. 84.

M&gdk.

Küche

Zimmer

Vor -

| Zimmer I

Vßr Stock.

Zimmer

O!

Vorzmer

z i xn ml e r

I. Stock .

MagHr.

Speise

so

I.

Kueche

Hagdk.

Speise

Vor ziner

\*\

X 9 ULM TO t Z U

diene r

WoknMuser in "Wiensnach Fellner )

Erdgeschoss .

Comptoir

G-eschaifts - L ;d "kal

Zimmer

::

Speise

I. Stock.

Hagik.

Küche

Vorzimmer'

S cKL&fz..

I.

WoliTLZ immer

Hof

G- j£ s ckä f £ s

!;

'I

Erdgeschoss .

Hof.

Ku.cb-e^1 Comptoir 1

L o jji

Erdgeschoss.

Comptoir W kn echt

J Hausdiener.

j Comptoir.

Hof

Ge 3 bHäft s -!

t ti r * -i

Hof.

i;    I!

Giiesckäffls

WoInz.

ii

Magik.

Kiele.

Wolnz.

II

ITorz.

Wolnz.

LJ

Wolnz.

E.Vorz.

Wolnz.

Wolnz.

Fig. 2..Er cLgesclioss.

Magazin.

MO

Tortier -

Eos

Magazin.

Laden.

Gr eul, Anlage. 2. Ausl.

Hietkäuser in Wien.

(Aus : Wiener le üb anten.)

Fig. 1. eilaus.

E.Etage

Magik.

Kiele.

jy.Voiz.

Wolnz.

Wolnz.

Wolnz.

Me.

Mage

Magi

Sickjl

I.Yoiz.

W olnz.

rmir

Wolnz.

Laden.

Laien.

Wok,

Wok.

Wolnz.

Wokz.

1:333.

Wolnz.

Ecllnus.

1:333.

Hg.3.1.Stock.

Magd:

lägi.

Wokz.

Eide.

Sil

W oinz.

JQO

Kiele.

Cal.

I lt"‘- Iffi

Woinz.

W olnz.

C alinet.

Wolnz.

Wolnz.

Wolnz.

Litti. Jbat .y. JE Fritz s die, Leipaig.

Taf. 86.

Wohnz.

Wohnz.

MagdK.

Kü ch e

EL

Vorzmd

Mag dh

Wolinz.

Hthliustv: J. Gr.Tritzs cte, ieip zig.

Küche

WYorzmr.

Wohnz.

Fig.2.1.Sto cK.

Speise

Speise

L.

CaLb.

Küche

H.Vorzmr

WoIlilz.

Mietkaus in Wien.

• ( hier Wohnungen in einer Etage.)

Wohnz.

Wohnz.

WohiLz.

I..

Wo rzmr

MagdK.

MagdK.

Küche

WoIlilz.

Wohnz.

W o hiLz.

MagdK.

Küche

"H

Yorzmr.

WoIlilz.

Ml: £50

( Klas eil:' (jrun dri ssyorMlder.)

Mg. 1.Erdgeschoss.

Ho f

Küche

MagdK.

M VorziLLT.

WoIlilz.

Küche

MagdK.

Wohnz.

Wohnz.

Wohnz.

Yorzmr.

E.Yo rzmr.

Wohnz.

|Mag dh.

Küche

WoIlilz.

&eti,Änlag£ 2. Infi.

*

Taf. 87.

litLSnstv.I Gr.ltitz5r.lie, Leipzig

VH.

Zmr.

VH.

Zmr.

IA

Zmr

IA

Zmr.

Zmr.

v.

Zmr.

v.

Zmr.

VH.

Küche

HA

Yzmr.

vr.

Küche

’IA

Yzmr.

Küche

Yzmr.

'AI

Zmr.

IV.

Zmr.

'AI

Zur.

IV

Küche

AL

Zmr.

IV.

- Zmr.

1 200.

iO

m. .

Küche

m.

Zmr.

Z.

Yzmr.

UL

Zmr.

o’

Miethmis in Wien.

( Sieh er Wohnung er in einer Etage.)

X.

1.

X.

lücYe

Zmr.

1.

ÜLtv-L

I.

ümr.

XL

ITCVT-

J&JtL

TL

U.

nss-

lO

Z.

TL

frflVT-

Zmr

Geul, Anlage 2.Änfl.

:

.

Wolmliau.3 in Wien (HeirnLnLaiktrg gehörig.) Gnmlriss les "Erlge schoss es.

-------

G-ewöfb e

"<y

:!!

: Lj • : ; Huts cltei 2 immer. ;

darob er T ult erkennn er

Hof

)BrmmerL

JR. eiTLl 3 t

darob er Futterleaiö er

TrejyeX V©'

Ißampe 20 den. Ställen.

G-ewol"b e

\V

-p>

Les HaulsnoeisltfTsj

MV

0-e-jf ölk e

X:

-<P-

ji

!; e

pT

Kellergeschoss

«WMMWUUWMUWU

X..

Stall

HrimneiL

; darob er Pain^e

Sta.ll

h amp e

P-i

Iiufthfiz.un<> für den

I. Stock

Luftheizung! für den |

I Stock

Yl 1: 200.

*

fc

YAi

'WolmKauS in Wien (Herrn BacUnZbuT^ ^eHorig.') •    m.ßtocic.

C a~bin e ±.

HZ.

Speise

LJ

Diene fbotenz.

Dienatb o-temzxmer

Bl

[D

EH ehre.

JL.

ZEC.

Hol.

ZKiicD e

DE.

Z imm e m H .

Garderobe

Dr ener.

JL.

\c'

Hotz immer

Sp eise

JE.

Tim xtl ex

T.

Diener

"Vor zimmer

KiLclie

Dienstb.:

Zimmer

I.

Speisezimer.

HI.

fr

nr.

Gar der J

Tor zimmer

C ahnet.

b<-

i.

I.

I.

nr.

nr.'

nr.

*w

z x xtl Phi e r.

C aZbinet

Zimmer .

C a~binel

GrxmdriXß Des I.— Stockes.

Toilette-zimmer .

Badezimmer .

Dienst! otenznmner.

C3i

Kammern

mädchezL.

ScKLa.1 zimer derZErau.

Hü.die .

y.

CarderoDe

Terbindxm|-s gan§ xmd "Winter garten.

Speise;

ScMafzimmer deß ZBZerrn.

Springbrunnen.

Gredenz

Tor zimmer.

Bedienter

Sp eiß esaal

Brdhstuck zimmer

DepotW Tor zimmer.

(d

Zimmern

xx "Wohinzimmer

ZKlerner Salon..

Gross er Salon.

deß

Herrn.

C o mp t o lr

M.l: 200

Taf. 90.

9 T8 -UL Ja F lu-q;

⁰ M. ⁹iLP X

II 9

pusE eil er

tü

JL.

Dung

Stalle!

"Raum.

zum

II

Holz spalten.

Wohnhaus er in Wien.

KellertescHofs.

Eampe

1/

Stall.

Pferde

□□□

"i!

y~~.S

PurcPi^aiuS.

‘X

Ei’sldefll er.

<-cüd

Hajuni zujm. | I Holz sjp ajltefi.

I.

Kos.

; Eis E eller.

Wein

und.

Biers chenE

Lokalitäten.

Wü

Taf. 91.

■P

TL

>1

d'

Portier

ir

q- h * j

0 ZI

Hof"

6 TL

Wohnhäuser in Wien

( L.Förster. W. B. 1862.) ■

ErcL^es choss.

Pampe zum Pf erde stall

Wag e nr e mi s e

JVfaga 2 in

I*

IliEBl

I Hausmeist. Wohnung

L Sä A

£&

34

s$

Haus meister W-o"h -nung

Spiel T> 1JTL TTL e T

Pur cLMezzanm.

p||

Hof

^rstiege

Kaffe Ivii c"K e

Cr e d. enz

s a 1 o Ti

imoi

IQ.

JC a £ £ e e

„e ,s o 2t

SJt

Laden

Laden

E i n. £ a

ES

ES

je I

! Billardzimmer

§Z

Geiil,Anlage 2.£ufl.

Taf. 92.

H.

Passate

Vorzimmer

\\\i

Wohnhäuser in Vien.

I. Stock.

cn

rO/

IG

Dp

SÖ Passas®

r.

Vorzimmer

Vorzim mlfe r

n.

o.

V orplatz.

[O

Oeui,Ma-ge Z.M1.

M-W—W

ma

LiiiiÜÜ

MU

!!

r0TZ.j

ff§Torz.

leilVo:

Rieh

Cahmet

1 mmgd

Li ii t; äs ly f 11.

copaiiue'

fliehe

Küche

[ü che I

Jahrnel

\ I!

Ma^dLj

c iMü äiUl ijl CI

[iiche

Küche

jpjli

Lüche

Cahinet

Uagd

[liehe

SiVorz.

!>'

1ÜI kW M

(Th.T Hansen.)

Erdgeschoss.

I. Sto eh.

Jl

20

30

JfL

50

Ä,

Fig. 2. ffeinrichshof ln Wien.

Eli sah eth - Stras s e.

S alon

ins

■>!

stihi

Torzimfae

kactieF

sorzi

IHaupttri

iei i

iHaupttr.i

ig<

tl

(jan^

sorz

Hof

F^IKüche

Küche

iLchej

ror;

sorzi:

fran

hup Nr

Ves] stihslullfortieri

)TÜ<

soi

ienei

sOTzimi

S al o n

[aupxtr.

Erdgeschoss.

Opern Ring.

( Hasen : Gründrissvorhil der.)

(Th.v: Hansen.)

I. Stock.

Hausergrujpe am Reiclisr aths Platz, in Wien

Ärcl: J. Huietz <k B. Fr eudenk erg .

Taf. 94.

Mckcatks-Fktz.

Jj oklkof- Gasse.

Fig. 2. I. Stock

ick?

VOMHL.

Bartensteingasse.

Fig. 1. Paicellirungsjlan.

ii:/7

Yorzm.

Yorzim.

fOK

speise

Jiersb-

Ecke

Ecke

MM.

Bagi.

Licke.

Speis

Ecke.

Ecke.

Yorzim.

YoTZÜD-

TTTTTiTTT

Yorzim. j

Yorzim.

Licke.

Bck.

k^lgjBagi.

Me.

Yorzim.

Mfi.lEiclie.

Yorzm.

üiiiüii!

linke.

licke.

Vom

sorzim

Yorzim.

Yorzm.

j ¥.

(Klasen, (xmulrissYorkilüer.)

CZ ‘ TP T

Küche

M. 1: 200.

epje

'S⁰'

£

fc

q-s-ai^e^)

Schlafz..

S’p eisezimeT

VoTz.izrum.ei?

I¹⁹ S

Pi^.3

Speisezimmer

FlS-⁴

Voraimer

Wo Kitz

Kuecrie

Hammer

Haupts chlafz.

usit in mao

Holz

SdKlafz

Holz.

Ma$l.

N>

Küche

C ahmet:

W oloLz,rrrnn.er | (Schlafe).

Comptoir.

a^-essrp

VoT-n.Sp eis e

Zimmer

S a 1 0 TU

iiseTrasten.

Eig. 2. Erl^e schoss

Hof

»mH

Küche

"Vot-u. Speise Z imm. er

Eolz

Ka$d.

C ah in et.

^ Wohnzimmer M (Schlaf*.)

Comptoir

Icoacier^e

Lai

s^-pssrp

Geil, Anlage. Z. AufI

C-axdfc

Schlaft imex

Hof

K u die

Vox-

Speisezrmer

7l\

Idarib.

I______

S chl a f z i m m e t

0 21

MietKauser in Taris.

Küche..

Eos.

zZ

MM—

Anrichte

CZ)

Arb ext sc

S]o eisezimer

Vo rzimer. D

Schraub

De&ertj

Cahmetj

G-; t cl

Gari

Dessert

Catuiet

S chla t z

Schlafz.

0 21

Taf. 96.

Holz.

HadL4 c ab.

S chl af Zimmer

R§.3.

3 chl a f z

W o Anz.

T exrafse

‘ScM.afzim.er

Küche

I.

IVor-iL.Speisez.

JL.

Hof

So f

Kiidte

H c f.

*•

Küch e

■ ¹

Speis.ezimer

R chlafz.

S^p e i s e zim e r

Ybrzimei

Cabir.et

I.

G-a r d.

T oilette

S ch lafz

S ch t a £ z

M. 1:2.00.

1 tis S to clcwerlc.

E.

E.

EL

Schlafzimmer

Salon

nt.

p*o

Vor z immer

H.

XE ch s

Kai ch

E.

Speisezimmer

nt.

m.

Sp eis e z. ‘™ Kartier

JE.

Schlafzimmer

H o f.

Schlaf z immer

I.

■ I.

Speisezimmer

Küche

I.

V o rplatz

• Kammer

I.

I.

I.

• Schlafzimmer

Salon

Schlafzimmer

■

Ei dges closs

MietTiaus iu Taris.

(lad Ce'sar Dalj.)

1.Z.&3. Stockwerk.

düng

Sta

T Passage^

Hutter kam er

o-

Stallung

Scklafzimer

Salon

ScMafzim-

mer

WC

pö

Passage

.0

Remisen

Offic e.

Speisesaal

Tor-

Einer

ntii

Kot el stiege}

[Stiege ||

□□

□□

Remn

lüde

ScEafkammei

Ho f

Haupt-]

4--444—I

Haupt-

Stiege

M.

Vestibüle

V.C.

Vor-

ScUaf-

liclt-

Eof

lickt-

lüde

3

31

Ifiüsel

Concierge

anfallt

Eos

l’Jnglaise

ZileT.

Speisesaal

Zimmer

Cat ine ts

Cabinet

C abtuet

I Vor-| Zimer

-ioin

Heiner

de Toilette

Ädeits»-

Zimmer

Scklaf-Ziter L Salon

Sal on

S al on

Cabinets

Scllaf-.. Zimmer

sh

üenl, Anlage. Z. AufL.

1—4—PL

4—l—\—d-4-

-f

J5m.

Lith. Änst.v: J. &Jrits s ci.e, I eip aig.

Paris. Arane des CHamps-Elyse’es.

Taf. 99.

Xiieke

ScMaikammer

ScUaf«

lairrm pt

|D e g ag ements

0 ffi c e

Liclt-

JOE

ToEette

Scllaf-

zimer

9?9T^ -liwg;

Jl

1.2 «L- 3. S to ckrerk.

Yo r-

ziel er

19 S S 0 II)

Salon

litk.ÄiLstTJEEritz.sclLe, leipzi^.

PA

9 819^2

i9ni9-[i

Salo n

S cMafzimer

Mietlaus in Paris.

(lack Cesar Dalj.)

Ticlit-

Eos

Sclkfzim-

mer

Szj

01

.emisen.

.emisen.

E e^agements

.emisen

Sanpt-J

Stiege

Lickt-

Eof

Toilette

ScHaf-

zimer

Yestibule

Ye stil nie

Heiner

Salon

m-4-+—+—4—i—t—?—l-?-1-?-1L--T . f_^ *'

iaiis : Avenue les diamps -ülysee s .

lrdgescko ss.

WPEI - lo-qj;

9?I9I01I0 3 ivp 9Z0I

10 UL 03^

-JWS

Xiicle

Yestsbnle

Heiner

Salon

9nrein:o;[

ReMsXen

LicEt-

Eos

ToEette

Schlaf-

zimer

Geul, Anlage 2. Anfl.

FrcLgesckoss.

Fontaine

Hinterer Hof

Magazine

Magazin

ilnglaise

C ouloirs

Fontaine

licktkof

Magazin

C ouloirs

Mi e thau s in Paris.

(kack Cesar Daly.)

Sto ckvrerke.

idcltin-

laimer

iWC-

OaDS

Klicke

S cklaf-

Zimmer

Sp eise

Scklafzimmer ^

Scklaf-

Salon

Zimmern

gl

S'ti licliüiof

Bien er-

'V;

Pt-

Durckfakrt

'S³

Vorzimmer

Toilette

Magazin

Salon

Scklaf-

Zimmer

Sr

örn

Magazin

Kucke

Concierge

Vestikule

Grosser Hof

Fontaine

Scklafzimmer

Kucke

Lai

t-

'S?

//i'tkwk*

Magazin

at.

Clos.

Kn ck-Laden

Tor-

Speise

Scklaf-

Zimmer

Stiege

Licktkof

'j ! Rück-Iadei)

Zimmer

Saal

Scklaf-

Kanuif

Toilette

I Toilette Caklnet

Kanf-laden

Kau f-Laden

Scklaf-

Salon

Schlafzimmer

ScMäa

Zimmer

Zimmer

1/

°/

Grosser Balkon

leul, Anlage kAnfl.

4-p—h—4 1 1 p—?

Lue delaPaix.

Lith.ins tTj.U Fritzs cke, Leipzig.

:

Taf. 101.

’octe-T yi

ScAlaf zäunn er.

Sticdip^iraraeT.

•vLTO'pTlOg'

IW Stock.

MxtSlik zimmer .

S cKl a £ Tiimmer.

Vor 7,1mm er.

Woloikaus in Fans .

Billard;

Studier nmex. , j

C aFinet.

Erdges oKoss.

Cf arten

Vesti'bxt.'l e.

Auf alxrt.

') Speisezimmer.

VorzrrameT.

ly

Gleul,Anlage 2Ausl

r

Taf. 102.

Gastzimmer

Toilette-

Ca~binet

Schlafz.des Kerrn

Grundriss des IV Stockes.

Wohnzimmer

(hairptsä cMich Ver -Sammlun^sz. am Morgen)

ih\

Schlafzimmer der Frau

Französisches Land haus

( Foexater Bztg. 1843.)

Kinder zimmer

Schraub zimmer

Pi

Toilette CaFinet

XlO-pTIO C[

io met.res.

Bade caFinet

Speisezimmer

[+h4hh|

Grundriss des Erdgeschosses

( HFfseite )

Vestibüle

Bedienter

Sa 1

Garten sei le.

B iFliothek

Billardzimmer

Ca b jTi et

Geid;Anlage 2Ausl

Portier

(cLax Mgd)

E3.- Kirche uncL Yor rathsräume rm Soictferram.

Sp eis ezdmex.

W o hn-

Schlaf -

Pig.A.

n. sto cic.

L~

z immer.

21 immer.

Kammer.

S ohla fz, immer.

Clst O

W oh.TL’zrmmer (freschäftsz)

S al oJi.

S ch

las 2 immer.

c- P

Fig.. 6 . Erdgeschoss

Fig:7. I Sto ck.

Fig; 8 . II.Sto ck

Fig'l. Souterrain

(c£ zur Hälfte in der Erde)

W o "h nli ans in hs e tv-To rlc. Fig 2. Erdgeschoss (Hochparterre)

Z cKLafziram e r.

"Kammer.

Da mint er Hell ex.

Ke Herfen st er.

AnTichtrsruTQ..

Big Z I.Stock.

lig.: 5. hl Stock.

jWaaoh-

KarmxLer.

Sp ei s e -

I*

Küche.

Kammer.

Bien er? s

ihaf t.

■Ziimmar

W ohnzimnaer.

Clst

alb

B o den-

Kammer

a |b

•s

gang inb Souterrain.

Empfang s-

ifammer.

Vorplatz.

W ohn. Zimmer,

Kammer.

Kmderzim n mer.

E in

rir

Eahxich

aa Kleiderß ähr äxtke h"b "Was chkä Stern. c o Wa 8 chtis che.

Geul, Anlage. Z Ausl.

Massstalo .1-20 0

Flirr.

— - 6' 7“-*

G-eul, Anlage. l.AufL.

Sointeirj'ain .

(dancnt er Hell e r.)

Hof

i -Ar "5 a

I l.iciktsd ladn butt.üell«r

Forclie .

Paspage.

21' 8"

Sj>eis ezirame r ^

16' 6"

"WoJmhaiss. in Fl e-vv-’Y onk

Ess -imd

I. St o c~k .

Thee ziinmer.

"W olvn ztttotjst.

Flur.

ForcLkica.

Tassa§ e .

Ca"biruet.

Blixraenpla ta.

Emfall e ä cha cht cura-Hell-or.

TxottOiT.

10_

S_

Taf. 104

Hxc.ni. St o c"k .

■8 clilafz imm e t .

Passage.

Söhlaf zirnrasr-.

10 EngMorls <T "3    4    ”6 Meter

----i

Taf. 105.

.j

H. Stoch.

Schlafzimmer

G-ard. 1 frard.

Schlafzimmer

M. 1:£ 5 0.

lithlnstvJ. G-.ßltzsctie, Leipzig

-os-[

Badez.

Schlafzimmer de.s Herrn

Toilette!

’oilette

Schlafz.

LJ

Bad

WohiLltaus in loiLioiL.

Entresols hei Äu.B.

I. Stock.

Heiner Salon (Aate drawmg | room.)

Salon

(drawing room)

f\M

Z. d. Herrn

Gasse

Toilette1 Gas in et

\ zC

ZVx

Z. d. Bane (Boudoir)

IDiener

Erdgeschoss.

Speisesaal

Bibliothek:

oder Q orgenzimmeTTgl

-j

Biillardzimmeir

fascl

Area.

Rauchzimme

jSflbei

bieneir

•v

mcn-sdA

Trottoir

forze

I.

Er&^esaho-Ts .

Bsbliothelc .

SastZiimmer.

~LX— Sto ok.

Lü

75*

Sp eia e zimmer.

W ohn zirran er.

. E mp £ an ^ z rmm. er.

Eir. ß ^

Ca"bmet.

2xu 1 jS oLf 6TT aiTL.

S t t a r s em-trottoir.

Er 5L£ es cJloIs.

V±T Sto ck.

Bfbliothe olc.

Sj) ei ße zimmer.

lOssW

knaps aTL^ ziiTvm er.

Wart-

zirmer.

~Vor’IhalXe .

IB a lle O TT. .

M.l: 20 0 .

DiemstlooteiL-

ziitimer

Dienst!) oteitz.

SpMclte

Dienerfl I

tarn

für

foiratiisl

resclirr

lüche

w.cj Hof

'elirijcM

Kl 200

G eml^lrJage 2.1ml.

Englisches Wohnhaus.

H. Sto ci.

hin 1 er-

Amme

Ilm der-

IfohitzlmirLer

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Closet

Toilette

TCC.

Closet

chlaf zimmer

I. Sto et.

Toilette

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Erdgeschoss.

Tolle ttecaMiL et

Badaimnieri

Sp elsezimmer

!!

*rc

Salon.

Vlirawing room)

I. des Herrn

Bfllard-ziinirt

je r

Teshbüli

Taf. 107.

tthliistxl G-.Tiitzsclie, Iefpzig.

-

5

<jP

Taf. 108.

M: 1- 200.

Z -wi s <xh. en£ e s cli o fe.

S oHlafz:

lUmTaer.

W oimzimmer.

pxv m e t .

ScKlafz,

Kamm er.

Wokm.zimra.eT.

a. £ z i

S o Kl

öesellsckaftsz.

Sjo eise ziramer.

Solhlafz,

Kammer.

E^glia ckie g MietTiKaixs.

• xa-onnf-z u:x£Oj^

ßp-iHk.

Vorrathslr.

Cabinet

S okxlafz;

OTo ere S to cKwerke

Sp ei s e a ehr ank

ISiclae

Vorplatz.

S Alias Zimmer.

C omptoir

ialexi.

Sp eis e adkranlc.

Spiidlx.

KücKe.

Mgaix.

Vorratkßlc.

i Vorplatz.

Calo inet.

S alüaf zimmex.

Kr ä.ge s c>lo£s

Comptoir.

XialexL .

* x 8 -ux -ur

Sp ed.se zimmern

C ompteir.

Seil

CresellacJiaftsz

Geul, Anlage. Z Ausl.

Taf. 109.

Heine VoTm-unl G-esclifts -läuser in Frankfurt.

Z.

Z immer

In cke

Zimmer

Wtkn-

Zimer

Wokn-

<§

-Z

Inoke

TOI

Z.

Magazin

Laden

LitkAmstv J. GJiitzs cke, Leipzig.

Eq/qcUo^

Passage WCo

Wokn-

Z immer

Eig. 3. Etagen.

Magazin

1.

Fl

cd

K>0

ph

Laden

Eig. 4. Parterre

Wokn-

^un^uig;

Scklaf-

Zimmer

Bade-

Zimei

[Passate lf

C atmet

Zimmer

der Dame

1:200.

Ea.nl) ur £

(Ans: lamburgs Privattanten.).

Tig.2

Balkon

linder -Zimmer

WC. [Massage

zve|<fio_A_

Zimmer des Herrn

Balkon

Etage

Kg-1.

Terrasse

Saal

Salon

Yeianda

Veranda-

Zimer

lOpTIIOO

' giLß-qua^Qi^p

JJ—Si-

fcd

Veranda

Parterre

(reriL, Anlage.. 2. Anfl .

I

WH

Closet

Buffet | f kl

Sj eis e-

Zimmer

Torraum

S alo n

Zimmer

Garten-

Zimmer

r.i

»kl ,4-c

«el !

Pig.3.

Sj eis e-

Zirnmer

Zimmer

„GS ’

Euffet II

Closet

linder-Z immer "

Fig.l.

Tor raum

S al orn

Tor-

platz.

Sc Mas zimmer

»■fci

Garten-

Zimmer

ef, dA

"Woknzimmer

Erdgeschoss

Erdgeschoss.

Bg.4^

Kg S

fig-Z

lüde

Calorifere

Gloset

Eis-

iastea

ScMaf-

Z immer

^rnnLcatiS-CIoset

tX'7

Scklaf-

Zimmer

(kacken.)

Speisekammer

ComunT

cation

Io Elen-raum .

■TorzimmeT *

Boudoir

Arbeitszimmer des Herrn

Bügel-Zimmer

Sjjül-unü

Wasckkücke

Scklafz immer

Scklafzimmer

Tor-

Zimmer

Salon

(Neubauten in Erankfurt)

Terrasse

i;250

Erster Stock.

lellergesckoss

Erstes Stockwerk

:

z

;

Taf. 111.

htinet

Erster Stock Eig.l.

Enderz, Hier

Wokm-

Zimmer

Speis e Zimmer

Empfang -Zimmer

-Veranda.

c\^

LitL Anst .v J Gr Britz s öh. e .Leipzig

Scklaf-,

- Zimer

Bad.I.

Woknz immer

Saal

Salon

red

(Eamburg.)

I!

1 r e iFe zsTei ^o EilEaii s

(Protect, arck. Sküz enbu'dk.) ■Erster Stock Eig.4. -

rwcE

Scnlaf-

Zimer.

1 Barderote

Frauen n | Zimmer Bj !

Zimmer der Brau.

(hinter in zweiten Stock Indern Er emdenz immer

Keilerg esekoss. Eig.5

Kucke

iZadeken-Stut e.

•TEHT2I

Vorratk

Mer

;E°E

feeEer

?ortLe

Zimer.

Wasck-

Mcke.

(Berlin)

Erägesckoss. Eig.3.

Eauptii eppe

Barderote

Eerren-

ZimmeT '

#1

wm

W.C1

reue]

SpeiseTv⁷

Anfzu£ IZE

inrickte

Zimmer

Winter garten

Speise-

Saal

innre u

GreuL, Anlage. 2.Ausl-

K 8 AKÖW

®//#echnic*^

15. 6lj

1

I wm

«*+

I

\

-

i

-

.

'

'

.

/

'

*•

t

■

'

■

C

'■V-

I

V-

.

elf® ?\

)

.

*

-

>

üJ;

.

r is

WYflZIÄLY POLIYECHNICZNE KRAKOW j

BIBLIOTEKA GLÖWKÄ ¹

fi

VA

«e

fP V;V

a!

■' '• A: l«Ä

ti

d-»-.

M»

vflU -......

"8 ' -X_

-Li

4; i4- -

Kdii., Czapskich 4 — 678. 1, Xd. 52. 10.000

*1

-o

••V

WS

-M 'V*

MM

E,

, ■ 4 *,    ^    4

4jbZ..

vx<: mm......

' ■••■■ ■ -

■ KdMrifc

4lv aX

MI ;■!

MN

V/l

^>/

X‘ 4.

2;

MÜt

V ■ : -I

r .

fc

K

H&r-:'

El

iS

y\

'-4T.

vv

X?

- W;¥

' . ’i/fc

WAW

-El :

-M

NMA

V>r

Bl

"W

V /    >■

' ' •■ f

!S-

V"'

WKU

:X

V-

Hl

v.

"5

.r •

*r -

■ X 8

t fl .

W|;E8:

Zv'

■ vK ■

fk

W

?W

1%'IS

si

fe •

MMK-lU

- A4

fi

A"

?■

',r~

tu

*'5EV

1 :\jä

MkkSy

■f >    ■

Ai

4,.

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

⁷ xy >:.

' X " .Ml-r

A -'s, .

'    ' * >■:    5

7l, .. -,M •

■

*■’ * M5

100000300994

'S:

4...

. ,'M. ;

-Mk-