i.

,

.

opo. 40 !•?•-.

jL

ir

;■

!#■ p-

’V

'v.

fr

*!

'S,

t-'

.w,

.«

:

A‘• fr.fr A‘

frfrfrfrfrA. •

IMlr⁴ ■ •

ff

?    -4

y-

**

*v

*s

fr

■{ /

•'

,k    ***N'?r ***■*»»«■

--Ä.» 5 : >>

>1

V* ',r.s******

ifR?

V.

fr

•>.

i.

»k¹.^

4.»

->:

■A

fr *!*■ .

t . k: '^L. V'-

'«•-

<■«

Hn

iltri'

• 4;

4t

-V

;C

ft

VJ .

-

/>'■ V

.>«*' **

•V'„

/:/

?*

^r

:/V^

//•

jt

••

>>

44-

1.

'r.~

\C-

-*■*4

V'>-‘

’V

/-

■k:irp? •

• Vk

■>4

/H

*~

:.U

' .

siiifi-,

r

tip

■>

..«O

:

/:4>-    ;' i' •

WßM 'i ’

<

•Ärfi

' •.***«*»

>1/

»•

. 4\ -

■4

■b

’₅

fr

■r'

•41

fr*;

■o, V. ^

•'

•<fc.

--

. >v_

■-

•VH* '"‘'s.

i.

B'bliofeka Politech

*■■• ■

nihl Krakowskiei

»

.

M Öffentlichen Arbeit*» |

£jäo

- ' •

m‘ ¹ ' \

J öffentlichen Arbeit*» 1

f

KRAKÖW }

IÜU009

■V

Äkc. Hr.

üL/sa/

vM

1 •• 400

1:°o

/\

s. o.

438,10

Unterkante Gurtung =+16,10m.

Sä

H .W. 1883 * ~t 8.96 m

9,10

rtl

Marke HI * + 7,60 rtf

Marke E * +■ 6,90m

M. W. + 2.50 m

Marke I - t- 5,30m

Gleichwertiger Wasserstand 1908 -+Q,9lm

MW: i

Mi

3 Öffnungen zu 38,0.m

r¹’

~W

Öffnung 102,0 m

r-~"

1-4-

Öffnung 180,0 m

-r

41,0

41,0

■>"4

41.0

1,20

1,20

2,15

105,08.

186,0

2,0

17

Unterkante

CD

nfl-+16,70 m am

Pegel Duisburg Ruhrort

16

II

Erbaut 1910 bis 1912.

-t-2,50 m

-5

2,0

1 : oo

M.W.

T- 4DO

gS + 2,50 m

r 200

7\

ZS

VN7R

Oßr.

m

m

3"    ^    I---———--

Öffnung 102,0m

106,08

rLl

-H

!___J—!

2,15

41,0

41,0

9 Öffnungen zu 38,0 m

1,20

1,20

41,0

1,20

41,0.

1,20

41,0

-v k

1,20

41,0

k-

1,20

41,0

•H k

1,20

41,0

k-

41,0

1,20

13

Peöei be[ Duisburg - Ruhrort 4515.0 m oberhalb der Brücke.

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen die gleichwertigen Wasserstände am D’Ruhrorter Pegel in Berücksichtigung des Stromgefälles vom Pegel bis zurBrückenstelle.

12

9,10 m

11

10

Hochwasser November 1882

8,96 m am

k⁼Ruhrort

Maßstab für die Ansicht-1:1000.

i,i.

.1

-1_______L

Marke BI Verbot der Dampfschiffahrt Marke II Zweite Beschränkung

7,60 m

6,90 m „

10    5    0

10

20

30

90

50

60

70

80

90

100 m

NffiCA/

dp

I-

Marke I Erste Beschränkung

ltS

CO

CD

ii

■RHEIN

Beeckerwerth

Maßstab für den Lageplan~1:5000

Gleichwertiger Wasserstand 1908__

Nullpunkt am Peöel zu D.^Ruhrort

CD

CD

II

OJ

CD

iZ

100

50

100

200

300

400

500 m

_ Anbestrebte Fahrwassertiefe

- 2,00 m_am_ _D.^Ruhrorl"_

if

r

i|

*4

im

ÜSifEii

¹.....m

H.W. 1882 ^ + 8,96 m

TV

\\

rrj

„ H.W.188Z = + 8.96 m

-H

2 ---

s?s'

BT

''

17,10 m —4c

- 86,Z4m —

Stützweite 88,90 m

»|^32 mU—

i !

*k

-115,425 m-

.. Stützweite 121,60in

«9,3'omi! ■»(•7,03 m ft

~y

17

Unterkante Gurtung-+16,70 m am Pegel Duisburg- Ruhrort

Erbaut 1905 bis 1907.

s^^g?jg»I!WW!SSyg»g!lS

i rrtTiTüüiTiii iiMnimimm(Hiinm!innii(iii(iriiiiiii»i»iiMU»riii*in»»itniii»i»iiiiii'»i

iv

Pi*

III li

mii

9,10 m

Unterkante Ourtung =+16,70 m

T7 Marke 1 - + 6'.5P~m'

M W. ~ +2,50 m

ST

-196,558m —

Stützweite 203,40 m

mm

■r"

11

KOT

*f8,654nfe

--1ZZ,553 m —

Stüizweiie 1Z8,30 m

v H W. 1682 - + 8,95 m

|§p§|151g|i

Wim

v M W.- + 2. 50 m

'7

1 1

| j |

■15,90 m¹«-

_ 81,18 m--

Stützweite 83,60 m

*2

--- 33,80 m

13

Pedel bei Du isbur^-Ruhrort 1950 m oberhalb der Brücke.

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen diegleichwertigen Wasserstände am D.-Ruhrorter Pegel in Berücksichtigung des Strom gefall es vom Pegel bis zur Brückenstelle.

v:-

1Z

9,10 m

"⁽S

fl

fisc

11

10

Hafen der Zeche

0i ei*¹?

re

rf

Hochwasser November 1882

8,96 m am Pej?el

D-Ruhrort

Maßstab für die Ansicht-1 -1000.

Ko7iIeflJi

Tten

«yerplatze

STROM

Mü hlen -

y.

> EisenbahnbassiiL

-M

Weide

mz\

Marke IE Verbot der Dampfschiffahrt Marke IL Zweite Beschränkung

7,60 m „

6,90 m „

//

//

10    5    0

10

20

30

50

60

70

80

90

ioom

rfiriTi

^rtriTIinTlTirrjjf^^

i~/

Vf\

l\

Marke I Erste Beschränkung

5,30 m „    .

ft

//

y    //ombariper

Hafen

4l

RHEIN

HaferL-

*>;

\\

muTLci

■'

Gleichwertiger Wasserstand 1908 Nullpunkt am Pefiel zu D-Ruhrort

0,91m „

20,146 m + NIM.

Maßstab fürden Lageplan—1:5000

Ho

'1

>■

:/

rr

tr

100

50

1ÖO

200

300

400

500m

Anfiestrebte Fährwassertiefe

-Z,09 m am Peöe[ D.-Ruhrort

;

m

i

SU

S-i

'

r

■

L.______

;IF

*---18,0

uuuü düll

SS

uuuuui/U

kkm

Ul' JTJUU

ij ü u ü li U UT

iJuuUjjUÜ

■tnrtnmtnr

Tmuntnr

18 .SO

Sw

■■

sg

Jüu uUUU

IfbUltüU'

--18.50 _ _

$£

__18,83___

22,77 -

21,04 -

-21,04 —

— 21,04

■4

21,04

*■

23,405

•    .wjws?

-23,405 -4«~ 21,04-* «-21,04-

'ff- 21,04-

3;    nstpHr

■k--23,44-

23,44

17

'|| Unterkante Gurtung -+16,60 m am Pegel Düsseldorf

16 -JS--I

li

LI

13

Peöe[ bei Düsseldorf am rechten Ufer 5974 m unterhalb der Brücke.

iz

LI

9,10 m

11

LI

10

Hochwasser November 1882

8,93 m am Pej?el Düsseldorf

li    Markell Verbot der Dampfschiffahrt

| Marke IL    Zweite Beschränkung

7,50 m „

6,70 m „

// v

//

//

Marke I Erste Beschränkung

5,10 m „

//

//

II

II

Gleichwertiger Wasserstand 1908 Nullpunkt am PejSel zu Düsseldorf

1,29 m_^

26.450 m + N.N.

//

//

Anfiestrebte_fä h rwass erti efe

2_1J1 m_am_Pegel Düsseldorf

Erste Eisenbahnbrücke bei Hamm (oberhalb Düsseldorf).

Umbau 1911 bis 1912.

yC.O. 60.712

h5mT

-JmU

1 oo

tllEO

u->

.rrt

in

CM

-J2.3'

if>

c/>

Xr

TTTT

üuuuuuu

uuu rn.ru n-

uuJüUUU

45 915

u>

____18.03____,

____33J9—3-Sr

21,13

— 21,08 —^— 23,63

21,10-- >K — 20,30 —

(*■

Unterkante Gurtung- +18,80m |

IWan^prfT» 4»7 fiärm

.«•P*

9;10 m

H.W. 1882- t8H3m

M. W. - + 2.70m

Manjufr« 4“ S^ü m"

|S|£

T^~rrt~t u 3sac

+37,085.—

rss

tl

CZl__Ti

~sp

107,20

rM-l'-rfS

k+xit»!

-*j {<-

r⁴⁻

ri

10720

Lj+it^

«4L1W

liJj

107,20

in

14 J

1' _u

SpL

107,20

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen diegleichwertigen Wasserstände am Düsseldorfer Pegel in Berücksichtigung des Stromgefälles vom Ffegel bis zur Brückenstelle.

Maßstab für die Ansicht-tlOOO.

<3Lz

Ar

-O

si

STROM

innnmämfflM.

ITv

5TTTI

oo

m\

•n

au

<c

£2

Bl

Früheres

Verkehr,?-Hafen. A

im.i nt.ii.

10    5 o

10

20

30

40

50

60

70

80

90

"ioo m

fam

■5

-Cr

^■LLL-.-.vtvA

Ns

PS

5-

K.

RHErn I

Ss

ri

li

B\

SaltHmTmnuMimmmmmmTTTn

"1 n.Düsseldorf'

m.

Sperrfort

Hamm

//

■C3

Maßstab für den Lageplan-tbOOO

z.

t*

1z

100

50

IOC

200

300

400

500m

v

mmm

mmm

m

ffi

iS

m

’

r

■wtrtr

uuvuuuü

Tnrounnir

(fODBDBv

uuulimiü

UUUUÜUU

Try

41,50

___18^0___z;

..... 18,50

rv

1......4;

«•-18,0 ■ ■'■--4+5,0<4

-22,77--

•--1—J

vrM

--21,04 -- 21,04 —4*

21.04- —

"-V----21,04

23,405

23,405

----21,04-» ►

--21,04

21,04--

17

Unterkante Gurtung ⁼ +16,60 m am Pegel Düsseldorf

ö    O

16

13

Peöel bei Düsseldorf am rechten Ufer

5“

6010 m unterhalb der Brücke.

12

9,10 m

11

10

Hochwasser November 1882

8,93 m am Pegel Düsseldorf

Marke HI Verbot der Dampfschiffahrt

7,50 m „

Marke E Zweite Beschränkung

6,70 m ,

tß

IL

Marke I Erste Beschränkung

5,10 m „

tf

Gleichwertiger Wasserstand 1908 Nullpunkt am Pegel zu Düsseldorf

1,29 m „

//

Angestrebte Fahrwassertiefe

-1,71 m am

Pegel_ Düsseldorf

Zweite Eisenbahnbrücke bei Hamm (oberhalb Düsseldorf).

Erbaut 1909 bis 1912.

1: 115

1 : OO

1 : OO

-iLjao

yC.O. = + 60,7lE

'S.

'S

fl

VS,'

W'r-

-4z?p-

i +56,6

J&L

aj

ty S. 0. = 4

45.915

ff™³

23>4---

37,94

40,00

l/IM/N

Unlerkante Gurtung » +16,60 m T

War KH 111 ■ +■ 7.5H m

aio

H. W. 1882 - +8193

_-t37,aas____

h    TT    nr

il

i!

Ei

M. W. - 4 2.70m

Ißjao^l

38,80

40,00

-4 k

35,84.

40,00.

-Ml*-

107,20

iTTi

--a4 f«-

" ' ‘

-H k---

107,20

'jz

107,20

-:—>|    f*-

107,20

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen diegleichwertigen Wasserstände Düsseldorfer Pegel in Beriicksichhgung des Stromgefälles vom Pegel bis zurBrückenstelle.

am

■/'

ly

5;

V.y

V'

./J7

■ £z

6e

Maßstab für die Ansicht*! :1000.

STROM

jy.i:

"ivv^

// -

Verkehrs -Hafen.. A

I    8

I s________^

■D

JEL

Früheres

ixujJ,

Tjorijfei

10    5 n

im

100

50

10

20

30

40

50

60

70

ao

90

100 m

von.Wem

T⁻

1F

•t

:•

I! Zweite Eisenbahnbriicke bei Ifcumre

»<

».

»*

•»

*»

•»

::

§

I

■'

NI3HU

Vi:

SS:

I

■:|

vl:

*•

*=m=ä

Mi Müll

Sperrfort

Hamm

~\\nmsseUUfrr

Nord

Maßstab für den Lageplan-1:5000.

«•

•i

iS

j.

100

200

300

wo

500 m

eff,:

ISS

. ~r. i

im

map^eg^ni"

J¹ 7 v.**!

Bffln

H.W. 1882 -*-9,52 m

'r

ii/>h

M.W. •«■2,90 m

*v

mm.

17

16

=■

il

Unterkante Gurtung = + 16,90m am

Pegel Cö I n.

15

|l

iS

14

ii

13

is -

1

=

12

ii

11

il

10

II

II

=

SS

II

II

II

SS

=s

il

ii

mmm

II

II

Hohenzollernbrücke,(Straßen-undEisenbahnbriicke) bei Cöln.

Erbau! 1907 -1911.

Slül2weite 118,88 rn

Pegel bei Cöln am linken Ufer *475,0 m_ oberhalb der Brücke.

Hochwasser November 1882

Marke M    Verbot der Dampfschiffahrt

Marke II    Zweite Beschränkung

Erste Beschränkung

Marke I

Gleichwertig er Wasserstand 1908

Nullpunkt am Peüel zu Co In Angestrebte Fahrwassertiefe

is\

im

H.W. 1888 + 9,52m jeffije

SS

M W. + 2,90 m gg gl

9,10

Nr

•-^ct^Siiim' nmiiiijiiTTT Unterkanhe Garung + 16,90 m

Mapkp TIT 4-7,flflm

H.W. 1882 + 9,52 m

IXt

H.W. 1882+ 9,52 m

^SgEEs

'Mm

“St

Gl. W. 1908 = +1,50 01

M.W. + 2,90m

M.W +2,90m

f>

Sfc

/yy

TU

'v.

zW

f: r:

vl

Stützweite 167,75 m

Die in der Brückenansichteingetragenen Höhenzahlen bezeichnen die gleichwertigen Wasserstände am Cölner Pegel in Berücksichtigung des Stromgefälles vom Pegel bis zur Brückenstelle.

:•!

■->{ <-

Stützweite 122,56 m

—4

i

9,10 m

li

KS

li.

lk

Maßstab für die Ansicht-1:1000.

r5«A\

i>

9,52 m am Pegel

7,80 m >/

6,90 m „

5,50 m „

1,50 m n

35,932

N.N.

-1,50 m am

tn

o:

10    5    0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

T00 m

Cs

// //

/

/

<0

sse

jl_i.

//

lL2

STJlOAf

DEUTZ

WAV/j

23

ft

tt

tf

ft

100

50

Maßstab für den LajSeplan-1:5000.

100

200

300

400

500 m

]zi/rfen ticissßr

(■)

üh»

~8“9

-MEIN-

-i

in

Ulli    I Pi J

Pegel Cöln.

Zweite feste Straßenbrücke über den Rhein in Cöln.

mii l jli

Zweite feste Straßenbrücke über den Rhein in Cöln.

(Ersatz Schiffbrücke.)

Erbaut 1913 bis (noch im Bau,.vorfiesehen 1915.)

rfTlil I I 11 L.|L1J1LJLJI 1 Hl l m 1 B

>iB|Ö

Ram |enun rjpketlerur

24,00

H W. 1882 + 9,52 C.P.

M.W. +2,90 C.P.

I.W! 18824-9,

9,10 m

mir

Marke IT + 7,80m

Marke IL+ fi.90m

Marke T+5.80m

H. W. 1882 +9.52

unji

Gleich wertiger Wasaerstand 1908 -+ IJQm C.P.

Bl. W. 1908- + I.SOm C.P.

ii

M.W.- + 2.30

Gleichwertiger Wasserstand 1908»-H,50m C.P.

________ 24,00 ______^

inipEn=^Tunterkel» pjf leruni

ft

MW

. -i

*r~

■i

" i ::

0,985^

84,587 m 88,045 m 92,23 m

.178,06 m .184,46 m 368,92 m

<6,

-tu-

81, 245 m 88,045 m 92,23 m

>0,385

SS

=i

Sehnenlän^e der unteren Gurtung auf 1690m am Pegel Cöln-66,92m in der Hauptjffnun^

16

MB

I

14

mm

=

mm

13

Peöel bei Cöln am linken Ufer 65,0 m unterhalb der Brücke.

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen die gleichwertigen Wasserstände Cölner Pegel in Berücksichtigung des Stromgefa11es vom Pegel bis zurBrückenstelle.

am

9,10 m

ft

12

I' .

l'SL

Jfürassicr Jfasernei

Lmt-i

'ft

11

10

E

E

i

SS

mm

S

E

_

==

=

Hochwasser November 1882

9,52 m am Pegel Cöln

CD

*>

Maßstab für die Ansicht-1:1000.

rzz7/Z\

1*5

-J/>

■Dü

«1

I

=

=

S

Marke BL Verbot der Dampfschiffahrt

7,80 m „

II

In.uX

10    5    0

10

20

30

40

50

80

70

80

SO

100 m

%***enJkor

Marke It

Zweite Beschränkung

6,90 m „

BW

.§

iE!

•*

Marke I Erste Beschränkung -<2

5,50 m „

i*

<//

>*>

?

RHEIN STROM

m    rrr

u_«i

•fl

Kl

Maßstab für den Lageplan-1:500Q.

J-'ilzesn - Graben

ZZ,

SS

100

50

■i,i. .1.

100

200

300

WO

500 m

co

£2.

ar

CD

ca

CO

■a

CO

CO

CO

CD

£»

CU

c_o

co

cn

CD

II

li

" Nullpunkt am Pegel zu Cöln

35,932

N.N.

Anbestrebte Fährwassertiefe

-1,50 m am Peöel Cöln

--------o-----

Südliche Eisenbahnbrücke bei Cöln.

Erbaut 1907 - 1910.

fcs£^

g,‘^ ria

Hain’ :

°®i

IflP

SJ

I5E

n•;.im111m11n111m1111111mtm 11»mhmnt11nniniitn»uumn^mmmjmn^

Unterkanle Gurtung+16,90m

Sp«: ::i

m

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiii»Mi»iifinin!ij»riiiiiniiiMiiimiiiiimiijiniiiinjiiiiiiiiiiiriiir^^)^i|i|iimiiriitiMiiiim^iiiii|i

iiMitiiiiiwirgj^miiiiiiMiiiniHiiwiiii^iiii^ijiiiiiiiiiiM^iijjjliwjgjg^imiimMiimMiiimili»!!!»».¹!».¹

mm

B

iää ~ibEä£-‘“

‘,-

H.W. 1882 +9.S2m

H.W. 1882+9,52™.

9,10 m

\4ry:

f::.'

v<0

Ml

M.W. + 2,90 m lg ig

Marke ff + 6,90 m

ManUelH-7.80 m Marke I + 5.80 m

H.W. 1882 -t-9,52 m

H. W. 1882 + 9,52 m

+_

»tJ

*s

M.W. l-2.9Cm

M.W. + 2,90f’l

pf

eHIP

WmmA

Hi

■••V-

,lj: ±

+-9,54

100,46 m

*- 10 00-*

Lc

::?J

<TrT

r,

St. W. 56,00 m

^,10-

St.W. 56,00 m

<-

St.W. 56,00 m

•*- 1150 -4

Sc-

•[13,50 -4»

.Stützweite 165,00m

Stützweite 101,50 m

_100,00m —

Stützweite 101,50 m

♦»-10/10 4

60,16

->*-

63,10

80,17

10,00

Unterkante Gurtung +16,90 m am

Pegel Cöln

16

Die inder Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen die gleichwertigen Wasserstände Cölner Pegel in Berücksichtigung des Stromgefälles vom Pegel bis zur Brückenstelle.

am

13

Peöe[ bei Cö]n am linken Ufer 2283m unterhalb der Brücke.

fföerländer-Wall

VI

\\

9,10 m

DEUTZ

Uafen

12

V\

V\

11

/•.*]§

=l

10

Hochwasser November 1882

9,52 m am Pegel

Ct1

O:

Maßstab für die Ansicht-1:1000.

STROM

V!

\\

jnd&trie

i\V

II

tj

l\

n\ W

i« w s fe

tl\\

t.

li.iU-

Marke IH Verbot der Dampfschiffahrt

7,80 m„

10    5    0

10

20

30

90

50

60

70

60

90

100 m

llllillllimilltllillliliillliillllilllllll.ikitTITTI^

!||||,|,||HH.,H,,,,,H,HlUUaSBg    -W

■b

•_s

jfSSFKi

//

>r

//

vom Südbahrmof

«►

■w

vC?,

IÜ

Marke 1 Zweite Beschränkung

a

Markei Erste Beschränkung

6,90 m „

//

//

C0LN

c_n

tr

BAYENTAU

*>

5r

GberiärzcFer' - /ffer/z

Spiel

P/äizi

Maßstab für den Lageplan-1:5000.

il

J_L_I

100

50

100

200

300

400

500 m

il

II

Gleichwertiger Wasserstand 1908

1,50 m „

//

//

J__

ili

Nullpunkt am Pegel zu Cöln

35,932 m + H.M.

Angestrebte Fahrwassertiefe____

1150 m sm Pegel Cöln

r⁷⁻:¹

iZFLJ>

Bsssag

jfltgagg

r Lk vf""

"1,“ I ." k. " t;

. Ir-iIT

§

;;; f-t

! |v

R

ip

Ipp⁸

KSQ35

Kl

£;v>syg'

IV

wSum

1!

r¹

iL-

r-

-1

-'-A    ^

A-

-A

/-

"1

24,00

24,00

■X'f

24,00

24,00_

_ 24,00

■A10*

84,700

169, 400

16

II

15

II

Unter kante

= + 14,70 m am

npen

13

12

10

Pedel bei Binnen am linken Ufer 3120,0 m unterhalb der Brücke.

II

Hochwasser Januar 1883

CO

ro

CO

am Pegel

en-

Marke H Verbot der Dampfschiffahrt

Zweite Beschränkung_____

Marke_I_____Erste Beschränkung__

Marke H

Gleichwertiger Wasserstand 1908

am

An6estrebte_ rahryyassertiefe

LO :

As»

; CO

co

CTJ

3.20 m

1,28 m „

76,117 m + N.N.

//

0,72_ m_am Pe|el Binöen.

Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Rüdesheim.

Erbaut 1913~(begonnen, noch im Bau.)

UnferKanle 6urtung= + 14,70 m

horizontal

fällt 1: 200

NN

S. 0+93.130

SRlT

se

3,40

SS

1 Psg. Bing =-t-5,30 höchst, schiffb. W. St.

H.W. Jan. 1883 R Bingen -4 6,29

£2

v M.W. = + 2,01 Peg,Bingen

üi

”5r

"r*T'

’s?

-t

«___

'r'

fT;

'jY

<> -X- '

rr~~

-x:

wmmm:

MaWKSI' •-----J-----J

. i___

y.....ATV *.£    ■ ---;--

L..

___1

92,55

94,200

92,55

■4

169,400

84,700

y,

30,50

28,40

28,40

4-

_25,4-0

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen diegleichwerti gen Wasserstande Binqer Pegel in Berücksichtigung des Strom gefall es vom Pegel bis zur Brückenstelle.

am

f/

•S

Ll

10    5    0

l-i- —i—i—1--4

10Ö

Ki

Maßstab für die Ansicht*!:1000

MH

fiiura

Hi

10

20

30

90

50

60

70

80

90

100 m

nmi

5s

•s

;§

Maßstab für den Lageplan-1:5000

___i______

-*CT

»#/

WjTJ

^-^-TyyyryTT-f TTT t rJH-Lf TI. E tTFf

Y~ ~$r _

.V

mm

V’/eZ

.\N

•ü

~o

~o

^ o

-So

fipfriar

"o ''c/i¥rt/7

STROM

ft

ft

f--S—1

f/z7? 7inez/z

"w-

-o o of

"e °

"o

-o'D

T?

z°

rZlZSW-

t> -0

üo

-'O

mm»

ml. .

Vs U? L

| \\ :6j 1__I

re

-O

roj

■o\ , V

vAb

Uü

-O,

o*j

STROM—>

RHEIN-

rr//nm

TSSSSSS

;n\

'S

S3

5)

\W5

\^j

r<

\\

\\

J7Ze ZacZz </&z

r/

r/

/£

100

200

300

400

500 rn

m

in'*

gf

ü

m

*

m

m

m

1

1

1

m

■

,

I

w

«IS m

I

/

4

IffirS- ■..„fr

S

m

11

M

ip⁵

fl

> m

m

litt

•*a

L_i_;

r.

'1

■4

f-a

IpWpi-:

i^aaJfeaP

i|

?!»

9,25 P¹

tmn

Bl

H.W. 1882 i~ 5.35

9„40 m

3,40 m

M. IV.

Xd&s Gl. W. 1908

Mar*Ke HX -    + 475

MiPfel ü- : ii'M

Sw

Ev

81,00¹⁷¹

102,80 m

■+

94,55 m

-»K-

108,70 m

->k-

löt

Unterkante Gurtung 1^,15 mam Pe£el zu Mainz in der Mittel Öffnung

ö5

PO

Petfel bei Mainz am linkerrUfer

O

2610 m oberhalb der Brücke.

— or6

CD

oo

Hochwasser November 1882

Marke HI Verbot der Dampfschiffahrt

5,95 m am Peffel

^,75 m „    » ,

Mai nz.

to

Marke I Zweite Beschränkung Marke I Erste Beschränkung

3,50 m u

2,75 m «

CM

Gleichwertiger Wasserstand 1908

0,45 m #

<=H

änTPeöel zu Mainz

80,399 m + N ff

Anbestrebte Fahrwassertiefe

—    3m_PeÖ6j_Mainz.

Eisenbahnbrücke überden Rhein unterhalb Mainz.

Kaiserbrücke.

Erbaut 1901 bis1904.

«s

ÜH!H

'.i lüi

101,00 m

107,95 m

105,00 m

juccotuy

m®am

3,10 T

3,1 Ol¹

Vt

^ti

> 7,20 <-------33,20™- -

0,80

-39,20™- --

.r-

0,80

-- -39,20 4»

Li

0,80

---39,20m

Marke TFT »    + 4,75

M. W. + 1 50 >P

isersland

39,20™- -

XL___

-H «-

0,80

----39,20'P------>

0,80

7,Z0 >

üx

l¹

i.

<-

104,00 ™

117, 55 ™

114-.60 m

97,00 m

-><-

-S

o

117,55 m

114,60'!'

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahlen bezeichnen die gleichwertigen Wasserstände am Mainzer Pegel in Berücksichtigung des Stromgefälles vom Pegel bis zur Brückenstelle.

Maßstab für die Ansicht=1:1000.

e.

1.1«1111

10    5    0

10

20

30

40

50    80

70

80

90

T00 m

V£

Aue

'eimer

3/5

fr

RI

STROM

d\zli

Ei

"V

41#

4t#

4MP

ff*.

ft

Amöneburg

iTTimTTrmTrrrrnnkniittnuiitt ttiitiiiiit hTnTTrnTninj 7iac/i Btschors/teim T

ttütttttj

'CS²⁻

100

50

Maßstab für den Lageplan=1:5000.

-jUleJR

-3/.?

j.

100

200

300

400

500 m

nhßiA

SS

ft

551

-M

ft

55

S3

cs

©■

RHEIM-

petßrs -

ßza

tw

SZ2|

'o

&

öS

^ZZ/2.

'Pionier’ = TTaserrre .

«

I

■

—

.

r)x*^yjS|

im

«

mi

fii

MrtW

Unterbante Bu!*tungs+ 13,85

9.10

k,75

H.W. 1BW - +5,70

4,62

Marke III

y:i

H.W. 1882» + 5,95

M.W.+1,50 M.R

♦ 15,75

-k<-

63,9»+

*7

5K

Cr

'/

'X

M.W. *+1,50 M.P.

II

5i

-Ü

84,59

(95,51)

103,26

38,91

90,00

(100,92)

-106,12

101,42

• go,oos

(100,92)

106,12

101,42

<-

15

14

Unterkante Gurtung

13,85 m am Pe£el^

Mainz.

13

12

11

10

Peijel be[ Mainz am linken Ufer 1865 m unterhalb der Brücke.

9,10 m

Hochwasser November 1882

cn

cn

co

TJ

CD

CD

Mainz.

Marke ffl Verbot der Dampfschiffahrt

^,75 m „

1/

rf

4-

Marke II Zweite Beschränkung Marke I Erste Beschränkung

3,50 m „

2.75 m „

ff

ft

Gleichwertiger Wasserstand 1908 Nullpunkt am Pe^el zu Mainz

0,45 m

))

80.399 m + N N

JL

____An gestrebte fahrwassertiefe__

___— ^55.m. am_Peöel__Majnz.

Eisenbahnbrücke bei Mainz.

Erbaut 1860 - 1862.

Ansicht in der Stromrichtung.

(fS

M.W..-M.50 M. R

WS

-    89,14-(100,06) -102,66

-    100,31

Sx

Mainz=Kostheim

X>A

Die in der Brückenansicht eingetragenen Höhenzahien bezeichnen die gleichwertigen Wasserstände Mainzer Pegel in Berücksichtigung desStromgefalles vom Pegel bis zur Brückenstelle.

<?/£

am

if

jß

o\

<ß

lutf-

«N

Q\

4>

MkG

zwo

0'

,o

/°

'S

zw

0]\a

u

y®

ca

«»

KeE

'Ä

Maßstab für die Ansicht-1:1000.

01

ß^lß

%\

<»

VÄ

<i

i»

vG>

ca

«!

Sk#⁹’⁵

DER MAIN

2“3*

10    5    0

10

20

30

50

60

70

60

90

11)0 <n

Sf

//a p \n

f Jlfezzlp Rnlacii ⁰ To ^

c» /,/A „    ^

SC

>o

3WS

vö

2**2

<&\\0

* !Ö=

===r— ^--r---,3)

\Q

<9

<y

■=*

.©

ft..

XV

,6

■CTk

X:

.c

*s

,<•

i_i

100    50

Maßstab für den Lageplan-1:5000.

ßr®

1^3

Q 6>'

100

200

300

WO

500 m

*3

4P

Q'

\(f

>9

fl»

TLT>

v-—

C3

*r

v-‘ •

<&

30G

m

A\

’{m329

& XX

■>

<0

"ca

sS&'T

ay

Michelshe\

SÄ2

Die Zahlen der lichten Weiten der Brückenöffnungen parallel zur Brückenachse sind eingeklammerf jene senkrecht zur Sfromrichtung sind nicht eingeklammert.

z»

az^a

|1

jr

m

fei'

ä

si

ftl

iS

i

h

Ir

w

W

^\B'->Of£iqs

KRAKÖW

1>

J

/

fl?

Biblioteka Politechmki Krakowskit'l

POLITECHNIKA KRAKQWSRA BIBLIOTEKA GLÖWNA

ft

JLJL

L. inw.

nsk

Kdn. Zam. 480/55 20.000