I

Biblioteka Politechniki Krakowskie|

100000300439

t'

•/

fcfientiiA-* A

l'-

und

Durchlässe nebst den zur Veranschlagung derselben erforderlichen

Raum-Ermittelungen.

Von

L. Herr?,

König!. Geheimer Äegierungs- und Saurath.

/> /. v/#'

Sffenti A beittsa j

Äerlin.

Verlag von Ernst &• Korn. 1855.

*

• S

....

KRA ÖW I

\ *

IÜ-16948

-

O

%

M'JtMM R

>3>c. r

(§ine der zeitraubensten Arbeiten bei Aufstellung der Projekte und Kostenberechnungen zur Anlage von Chausseen und Eisenbahnen besteht in der Entwerfung und der Massenberechnung der vielen, in der genannteu Anlage vorkommenden kleineren Brücken und Durchlässe. Jeder wer in der Lage gewesen ist, umfangreiche Projekte dieser Art bearbeiten zu müssen, wird das Bedürfniß empfunden haben, Hülfsmittel in Anwendung zu bringen, um die Arbeit zu erleichtern, und damit zu beschleunigen.

Wenngleich größere Anlagen dieser Art, Viadukte, größere Brücken mit weiten oder mehreren Ocffnungen, Eisenoberbau oder künstlichen Gründungen u. s. w. für jeden einzelnen Fall, dem Lokale und den sonstigen bestimmenden Umständen entsprechend, besonders projektirt und veranschlagt werden müssen, so besteht doch der bei Weitem größere Theil der vorkommenden Wasser- und Wege-Unterführungen aus kleineren Bauwerken mit Ocffnungen innerhalb bestimmter enger Grenzen, welche sich bei gleichen Weiten und Höhen, nur durch ihre Länge und die Tiefe ihrer Gründungen von einander unterscheiden.

Für Bauwerke dieser Art lassen sich sehr füglich Normalprojekte aufstellen und Mas-senbcrcchnungen anlegen, welche bei zweckmäßiger Einrichtung alle Fälle der bezeichneten Art umfassen können, und dann eine außerordentliche Beschleunigung und Erleichterung des Veranschlagungs-Geschäftes zu gewähren vermögen. Nichtsdestoweniger müssen diesen Normalien, wenn sie nicht in's Unendliche ausgedehnt werden sollen, gewisse konventionelle Grenzen und Bedingungen zum Grunde gelegt werden, so daß Bauwerke, die denselben aus bestimmten Veranlassungen nicht unterworfen werden können, besonders projektirt und veranschlagt werden müssen.

In dieser Beziehung ist besonders zu bemerken, daß Brücken und Durchlässe mit flacheren als halbkreisförmigen Gewölben, mit Flügeln unter wechselnden Ansatzwinkeln oder mit verschiedenen Böschungen gerade der Unbestimmtheit wegen, sich nicht zu Normalprojektcn eignen. Immerhin werden aber solche Fälle noch zu den Ausnahmen gezählt werden können, für welche die Normalien keine Anwendung finden können.

In den folgenden Blättern ist eine Sammlung von 22 Normalprojekten gegeben, welche mit Nutzen bei der Veranschlagung von mehreren hundert Meilen Eisenbahn zur Anwendung gebracht worden find, und sich nach der Ausführung bewährt haben. Dieselben find neuerdings und den beim Bau gesammelten Erfahrungen entsprechend, sowohl in der Con-struetion, den Abmessungen, als in der Massenberechnung einer sorgfältigen Revision unterworfen worden, so daß die Richtigkeit derselben als verbürgt angenommen werden kann.

Die Projekte umfassen 6 gedeckelte Durchlässe von bis 3 Fuß Weite und einen Doppeldurchlaß von 4 Fuß Oeffnung, 8 gewölbte Durchlässe von 1^ bis 6 Fuß Weite, 4 gewölbte Brücken von 8 bis 10 Fuß Oeffnung und 4 Wcgeunterführungen von 12 bis 14 Fuß Weite, welche^aber auch als Wasser-Abführungsanlagen in ihren Hauptcinrichtungcn angewendet werden können.

Die Raumermittelung für die verschiedenen, bei der Veranschlagung in Betracht kommenden Körper und Flächen zerfällt in zwei verschiedene Abtheilungen, nämlich in eine für die konstanten und in eine für die veränderlichen Größen. Erstere befaßt die von der Länge des Bauwerkes unabhängigen Theile desselben, also die Stirnen, Flügel, Vorhecrde, Abdeckungen, also die Häupter, die andere bezieht sich auf die zwischen den Häuptern liegenden Theile der Bauwerke, welche, bei gleichem Querschnitt, verschiedene Längen haben können. Diese Sonderung ist aus dem Grunde vorgenommen worden, um die Normal-Raumermittelungen der verschiedenen Gattungen von Brücken und Durchlässen, unabhängig von den Längen der Bauwerke, aufstellen zu können, und zwar so, daß die unter der Rubrik der „konstanten Größen" der ganze zugehörige Werth angegeben ist, während die unter der Rubrik „Veränderliche Größen" enthaltenen Werthe nur einen Factor angeben, welcher noch mit der veränderlichen Länge des Bauwerkes zwischen den Häuptern multiplicirt werden muß, um den betreffenden Inhalt zu erlangen. Dieses Produkt zu dem gleichnamigen Werthe der Constanten ad-dirt, giebt den Gcsammtinhalt für das betreffende Bauwerk, für die einzelnen, bei der Veranschlagung zu sondernden Theile desselben.

Außer dieser Absonderung der Resultate der Raumermittelungen in konstante und veränderliche Größe, ist noch eine andere eingeführt, welche sich auf die verschiedenen Tiefen der Fundamcntirungen bezieht, Die Zahl der Rechnungen würde aber ganz ungebürlich vermehrt worden seien, wenn alle mögliche Fundamentirungs-Tiefen hätten berücksichtigt werden sollen. Es sind daher nur 3 der am häufigsten vorkommenden Fälle in der Rechnung aufgenommen, nämlich Fundamenttiefcn von 3,6 und 8 Fuß. Weniger als 3 Fuß tief wird man nur in besonderen Fällen gehen, während bei mehr als 8 Fuß Tiefe in der Regel schon künstliche Gründungen in Anwendung gebracht werden. Uebrigens sind in der Zusammenstellung die Raumgrößen der Fundamentirungcn in solcher Weise gesondert, daß für zwischenliegende Tiefen der ratirliche Theil leicht gefunden werden kann.

Zur größeren Bequemlichkeit beim Gebrauche der Raumcrmittelungstafcln, sind die Resultate sowohl in Einheiten der zum Grunde gelegten Maaße, als auch in denjenigen Körper- und Flächen-Maaßen ausgedrückt, wie dieselben bei den Veranschlagungsarbeiten in Preußen angenommen zu werden pflegen. Diese Einrichtung hat auch auf die veränderlichen Größen angewendet werden können, dergestalt, daß der, in den Tabellen angegebene eine Factor auch nur mit der Länge in Fußen multiplicirt zu werden braucht, um das entsprechende Maaß in Schacht- oder Quadrat-Ruthen zu geben.

Möchte aber auch in anderen Gegenden Deutschlands, wo überhaupt das Fußmaaß üblich ist, Gebrauch von diesen Normalien gemacht werden sollen, so kann eine Reduktion in das dort übliche Vcranschlagungsmaaß leicht vorgenommen werden, entweder durch Division der auf jenes Maaß zutreffenden Kubikfuße oder Quadratfuße, oder durch Multiplication der Schacht- und Quadrat-Ruthen mit einem Reductionskoefficienten, wobei zu berücksichtigen, daß die in den Tafeln angegebenen Schachtruthen, 144 Kubikfuß, die Quadratruthen 144 Quadratfuß enthalten.

Da die zu ermittelnden Raumgrößen nur einen Factor bilden, welcher noch mit dem Preise der Einheiten multiplibirt werden muß, um den Kostenbetrag zu ergeben/fo ist erforderlich, daß alle, bei einem Bauwerke vorkommenden ungleichartigen Gegenstände, für deren Darstellung besondere Preise bestehen, in den Raumermittelungen getrennt behandelt werden müssen. Durch diese Verschiedenheiten in den Preisen, wird die Zahl der Positionen bedingt, welche der betreffende Kostenanschlag enthalten muß und in welchem diese Raumgrößen die Vordersätze bilden.

Insofern cs sich hier nur um kleinere Brücken und Durchlässe handelt, und unter der Annahme, daß eine besondere Preisentwickelung für die Einheiten der betreffenden Positionen Statt findet, wird der Kostenanschlag folgende Vordersätze enthalten müssen.

1)    Erdausgrabung zur Anlage der Fundamente,

2)    Fundamentmauerwerk,

3)    Aufgehendes Mauerwerk,

4)    Gewölbe-Mauerwerk,

5)    Pflaster,

6)    Deckplatten mit den Unterabtheilungen

a)    rauh gespitzte,

b)    scharrirte,

7)    Werksteine, rein bearbeitet,

а)    fein gespitzt,

б)    scharrirt,

8)    Abdeckung der Gewölbe,

a)    mit einer Ziegelplattschicht,

b)    mit einem Asphalt-Ueberzug,

9)    Thonschlag hinter den aufgehenden Mauern, und zum Schutz der Asphaltirung,

10)    Das Werken sichtbarer Maueroberflächen, als Zulage für das lagerweise Nacharbeiten der Bruchsteine in den Fronten,

11)    Fugenverstrich,

12)    Metalle,

a)    Eisen zu Klammern,

b)    Blei zum Vergießen derselben.

Bevor nun zur näheren Anweisung des Gebrauches dieser Normalien durch Aufstellung einiger Beispiele übergegangen wird, erscheint es nöthig, die Grundsätze, welche bei der Conftruction, Form und Maaßenbestimmung leitend gewesen sind, zu erörtern, weil sich daraus ergeben muß, unter welchen Bedingungen Anwendung gemacht werden kann. Verbunden damit läßt sich dann auch der Weg andeuten, welcher bei den Raumcrmittelungen befolgt worden ist.

1)    Fundamente.

Jeder Absatz derselben springt 0,5 Fuß vor dem nächst höher liegenden vor; die Breite und Länge derselben wächst daher für jeden tiefer liegenden Absatz um Einen Fuß.

2)    Fundamentgruben.

In der Voraussetzung, daß die Gründung selbst unmittelbar nach der Erdausgrabung crsolgt, Bauwerke dieser Art aber meist in Niederungen, in Lehm oder thonigten Boden eingeschnitten werden, ist angenommen, daß die Einschnittsböschungen sich während kurzer Zeit bei Müßiger Anlage halten werden. Selbst wenn sie abgesteift werden müssen, wird diese Böschung zu empfehlen sein,'da die Wicderausfüllung großer Baugruben ein längeres Setzen zur Folge hat, was namentlich bei Eisenbahnen in der Nähe von Bauwerken, welche Festpunkte bilden, möglichst zu vermeiden ist.

Die Sohle wird in der Breite ausgehoben, daß überall neben den aufgehenden Mauerflächen des untersten Fundamentabsatzes Ein Fuß Raum frei bleibt.

4)    Gewölbe.

Dieselben sind durchweg halbkreisförmig angenommen. Die Stärke derselben g bei dem Halbmesser r der inneren Leibung ist nach der Formel

9 — nr+l

berechnet, die Resultate aber von 0,25 zu 0,25 Fuß darüber abgerundet.

5)    Flügclmanern.

Dieselben sind bei den gedeckelten Durchlässen rechtwinklig auf die Achse des Bauwerks angenommen.

Bei den gewölbten Durchlässen, Brücken und Unterführungen, haben dieselben eine sich in der Erfahrung bewährte schräge Stellung erhalten. Die Vorderkante derselben springt auf je 4 Fuß, in der Richtung der Achse gemessen, um einen Fuß zurück.

Die Hinterfläche der Flügelmauern wird lothrecht gehalten, und nur in dem oberen Theil ziehen sie sich bis zur Hinterkante der Deckplattenschicht zusammen.

Die Vorderfläche der Flügelmauern wird mit der Höhe geböscht angelegt.

Die Flügelmauern setzen sich derartig an die Steinmauern an, daß in der Kämpferhöhe die ganze Länge des unteren Wölbestcins frei bleibt. Die Oberfläche der Flügelmauern ist in der schrägen Fläche einer Ilfüßigcm Dammböschung liegend angenommen, bis auf 2 Fuß Entfernung von dem Punkte, wo sie spitz auskaufen würde und in einem verticalen Absatz endet, welcher rechtwinklicht auf die Richtung der Achse steht.

3) Widerlagsstärke.

/'

/t

Wenn w die Weite der Oeffnung, ^die Pfeilhöhe des Bogens, und s die Widerstärke bezeichnet, so ist

Für den Halbkreis ist w = 2'p und s = £+ 1 +g/t

Zur unteren Stärke der Flügelmauern ist 0,364 der Höhe, genommen, bei IZ Verjüngung ist daher die obere Stärke 0,334 der Höhe.

\\

6) Stirnmauern.

Dieselben werden über der äußeren Leibung der Gewölbe in der Höhe aufgeführt, als die Gewölbe stark sind. Darüber kommen die Deckplatten. Die Stärke ist doppelt so groß als die der Gewölbe.

7) Deckplatten:

Sowohl die Deckplatten der Flügel als der Stirnmauern, sind 2 Fuß breit, l Fuß stark angenommen. Erstere enden unten in einen Stütz- oder Niederlagsstein nach nebenstehender Form.

Die Deckplatten der Stirnmauern werden 4 Zoll länger als diese selbst und cr-\ halten nach vorn eine Abwässerung.

■y.

2d

8)    Gewölbehintermauerung.

Die Oberfläche der Hintermauerung bildet einen Sattel, dessen Seiten in dem Verhältniß von 1:3 von der Mittelachse abfallen.

9)    Gewölbeabdeckung.

Dieselbe erfolgt zunächst durch Uebermauerung der Sattelfläche mit einer Plattschicht 3 Zoll stark von Ziegelsteinen, über welche eine § Zoll starke Asphaltlage ausgebreitet wird. Zum Schutz wird dieselbe noch mit einem £ Fuß starken Thonschlag überdeckt.

10)    Das Werken und Fugen,

befaßt alle. sichtbaren Mauerflächen, und setzt sich einen halben Fuß weit hinter den Grenzen der Erdkegel an den Futtermauern fort.

11)    Metalle.

Auf jeden □ Fuß Deckplatten ist ^ Pfd. Schmiedeeisen und 1 Pfd. Blei zum Vergießen der Klammern und Dübel gerechnet.

Unter Zugrundelegung vorstehender Angaben sind die Projecte bearbeitet, und die Naumbercchnungen ganz speciell bearbeitet worden.

Da die Mittheilung der Details der letzteren aber für den praktischen Gebrauch keinen Werth haben würde und höchstens dazu dienen könnte, um aus den Elementen die Richtigkeit der Rechnung zu prüfen, so wird es genügen, zwei dieser Spezialrechnungen folgen zu lassen. Aus denselben wird die ganze Operation ersichtlich, welche sich bei allen übrigen Bauwerken genau in derselben Weise, nur unter Zugrundelegung anderer Maaße wiederholt.

00

Der

i.

2.

3.    4.    5.

6.

7.

8.

9.

10.

berechneten Werthe.

Deckplatten. Werksteine.

Abdeckung der Gewölbe mit

Bezeichnung und Berechnung.

Größe.

Be-

Erd- Fun-ausgra- dament-bung. mauerwerk.

Aufge- Gehendes wölbe-Mauer- mauerwerk. werk.

Werken der sichtbaren Mauerflächen.

11.

12.

Metalle zur Verklammerung der Deckplatten.

Psta-

fter.

a.

b.

a.

b.

a.

b. Thon-schlag.

a.

b.

Zeichnung.

Schacktrth. Schacbtrth.

rauh    schar-    sein    schar-    gelegten    s-

gespitzt.    rirt.    gespitzt,    rirt    Back-    alt.

steinen.

Schtr. Stdtr. ^Rth.    DSuß-    OFuß.    Cbksß.    Cbkfß.    Om-    OfHtt    Scdtr.

gerade krumme Flä- Flächen. chen.

Fugen

ver

strich.

a.

b.

Schmie

deeisen.

Blei.

nm. nm. nm. Pfd.

Pfd.

Gedeckelter Durchlaß, 3 Fuß weit, 3 Fuß hoch. A. Veränderliche Größen für Einen laufenden Fuß.

1) Bei 3 Fuß Fundamenttiefe:

C8 U und ar'--

Erdausgrabung —J-. 3 Fundamentmauerwerk = 2.2,5.2

Aufgehendes Mauerwerk = 2 . (4.2 + 0,33.0,5 + 1,5.0,5) Pflaster 1 . 3

Deckplatten, 0,75 Fuß stark 1. 4 Thonschlag (2.4 + 8) 0,5 Gewerkte Flächen 2(4 + 0,33)

Fugenverstrich wie Pos. g

27,75

10

17,83

8,66

8,66

0,069

0,124

0,021

4,00

Summa ad 1. =

0,193

0,069

0,124

0,021    4,00

Ml I I

INI

0,056

0,060

0,056    0,060

0,060

0,060

2) Bei 6 Fuß Fundamenttiefe: Zu Summa ad 1. kommen hinzu: Erdausgrabung    • 6 — 27,75 Cubfß.

Fundamentmauerwerk 2.3.3

35,25

18,0

Cubfß.    0,245

Cubsß.    —

Summa ad 2. —

0,438

0,125

0,194

0,124

0,021    4,00

0,056    0,060

0,060

3) Bei 8 Fuß Fundamenttiefe:

Zu Summa ad 2. kommen hinzu: 10 + 14

p- p

Erdausgrabung Fundamentmauerwerk =9.2

^-. 8 — (27,75 + 35,25) Cubfß.

33,0

18,0

Cubsß.    0,229

Cubfß.    —

Summa ad 3. =

0,667

0,125

0,319

0,124

.0,021    4,00

0,056    0,060

0,060

B. Von der Lange des Bauwerkes unabhängige Größen. L = 3 Fuß.

1) Bei 3 Fuß Fundamenttiefe:

Erdausgrabung:

.) der Widerlager =2. Kg^+¹⁰>^+(8,5+2.10)4,5] 3"    ₌

[(2.3,5 +5) 2,5 + (3,5 + 2.5) 2,5] 3

229,50

Cubfß.

ß) der Flügel = 4 .

127,50

p-

FunKmientmauerwerk:

ß) der Widerlager = 4.1 (4.2 + 0,33.0,5 + 0,17 .1,5.0,5) =

357,0

65,00

50,00

32,00

147,0

145,32

33,17

178,49

Cubsß.

‘ Cubfß. 2,479 Cubsß.

Cubfß.

Cubfß.

1,021

1,239

Seitenbetrag =

2,479    1,021

1,239 |

Der

1.

2.

3.    4.    5.

6.

7.

8.

9.

10.

berechneten Werthe.

Deckplatten.

Werksteine.

Abdeckung der Gewölbe mit

Bezeichnung und Berechnung.

Größe.

Be-

Erd- Fun-ausgra-    dament-

bung. mauerwerk.

Hufge- Gebendes wölbe-Mauer- mauerwerk. werk.

Werken der sichtbaren Mauerflächen.

11.

12.

Metalle znr Verklammerung der Deckplatten.

Wa

st er.

a.

b.

a.

ll.

a.

Zeichnung.

rauh

gespitzt.

flach

b. Thon-schlag.

a.

b. Fugen-

v er

a.

b.

(fl

gerade krumme Flä- Flächen. chen.

strich.

Scbachtrth. Schachtrih.

Scbtr. Scktr DfKtf). Dguß

schar-    sein    schar-    gelegten    As-

rirt.    gespitzt,    rirt.    Back-    phalt.

steinen.

tDFuß    Cbkfß.    Cbkfsi.    H)Rth.    lüRth.    Scdtr. ORth. lURth. ORth.

Schmie

deeisen.

Blei.

<~c <u

Pflaster 2.3.1 Deckplatten:

«) der Widerlager 0,75 Fuß stark =2.4. 1,17 ß) der Stirnen 0,5 Fuß stark = 2.12,33.2 Thonschlag:

et) der Widerlager = 2(2.4,5 + 8) 0,5

ß) der Flügel =(4.2.4,5 + 2.13.0,17). 0,5

Uebertrag

um

2,479    1,021

1,239

0,042

9,36

49,32

orq

Gewerkte Flachen:

et) der Widerlager = 4 (4 + 0,33). 3

ß) der Stirnen — 4 . ft,5.3,5 + 0,33.0,5 - —j

Fugenverstrich wie Pos g Metalle:

et) eiserne Klammern = 49,32 □gujj je 2 Pfv. ß) Blei 49,32    je 1 Pfd,

17,0    Cubfß.

0,258

0,615

0,615

II

24,66

Summa ad 1. =

2,479    1,021

1,239

0,042

9,36    49,32

2) Bei 6 Fuß Fundamenttiefe:

0,258

0,615

—    —    49,32

0,615    24,66    49,32

?»

Zu Summa ad 1. kommen hinzu: Erdausgrabung: et) der Widerlager

= 2.

ß) der Flügel

f(2.9 +12)4+ (9 + 2.12)5,5j 6

229,50 Cubfß. =

373,50 Cubfß.

= 4.

[(2.4+ 7) 2,5 +(4 +2.7)2,5] 6

—127,5 Cubfß.

202,50

c-

Fundamentmauerwerk: et) der Widerlager = 4.3 . 3,5.3 ß) der Flügel = 4.2,5.3.3

576,00

126,00

90,00

Cubfß.

Cubfß.

4,000

fjm

216,00

Cubfß.

Summa ad 2. =

1,500

6,479    2,521

1,239

0,042

9,36

49,32

0,258

0,615

0,615    24,66

49,32

3) Bei 8 Fuß Fundamenttiefe:

Zu Summa ad 2. kommen hinzu: Erdausgrabung: et) der Widerlager

= 2.

ß) der Flügel

1(2.10+14)4,5+(10+2.14) 6,5 ] 8

(229,50+373,50) =

463,667 Cubfß.

= 4.

[(2.5 + 9)2,5+(5 + 2.9)2,5]8

-(127,5+202,5)

Fundamentmauerwerk =2.14.4.2

Summa ad 3. =

230,000 Cubfß.

693,667 Cubfß. 224,00 Cubfß.

4,817

1,556

11,296    4.077

0,042

9,36

49,32

0,258

0,615 |

0,615    24,66

49,32

Der

Crt

berechneten Werthe.

Deckplatten.

Werksteine.

Abdeckung der Gewölbe mit

Bezeichnung und Berechnung.

Größe.

Be-

Erd- Fun-ausgra- dament-bung. mauerwerk.

Aufge- Gehendes wölbe-Mauer- mauerwerk. werk.

Werken der sichtbaren Mauerflächen.

Metalle zur Verklammerung der Deckplatten.

a.

b.

a.

b.

a.

Zeichnung.

rauh

gespitzt.

flach

b. Thonschlag.

a.

b. Fugen-

ver

a.

b.

Schacdtrch. Schachtrtb.

Schtr. U91tb. tHFufi.

schar- sein schar- gelegten rirt. gespitzt, rirt. Backsteinen.

OM;. Cbkffi. Cbkfß. ORth.

As

phalt

gerade

Flä

chen.

krumme

Flä

chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

□mtb. ©cbfr. OM.

om Pfd. Pfd.

Gewölbte Brücke 10 Fuß weit, 10 Fuß hoch.

A. Veränderliche Größen für Einen laufenden Fuß. 1) Bei 3 Fuß Fundamenttiefe:

Erdausgrabung —.3.1.2

Fundamentmauerwerk 5.2.1.2 Aufgehendes Mauerwerk: a) der Widerlager 4.6.1.2

ß) der Hintermauerung (4,19+1,04.6,5)9 — 1,578.6,5²

40,50

20,00

48,00

31,88

Cubfß.

0,281

0,139

6,5 ² — 5 ²

Gewölbemauerwerk

Pflaster 0,67 Fuß stark 10.1 Backfteinabdeckung (2,08.9 - 0,006.6,5) 1 Asphaltabdeckung (2,08.9 — 0,016.6,5) 1 Tbonschlag (4,04.9 + 10,94) 2.1 . 0,5 Gewerkte gerade Flächen 6.1.2 Gewerkte krumme Flächen 5.3,14.1 Fugenverstrich — Pos. i +k = 12 + 15,7

. 3,14.1

79,88

27,08

10,00

18,68

18,62

20,30

12,00

15.70

27.70

Muß

Cubfß.

□8ug

0,555

0,188

0,069

0,129

0,129

0,141

0,083

0,109

Summa ad 1. —

0,281

0,555    0,188    0,069

0,141

0,083

—    0,192

0,109    0,192

2) Bei 6 Fuß Fundamenttiefe:

Zu Summa ad 1. kommen hinzu:

Erdausgrabung    .6.1.2 — 40,5 Cubikfuß

Fundamentmauerwerk 6.3 .1 . 2

61,50

36,00

Cubfß.

0,427

0,250

Summa ad 2. =

0,708

0,555    0,188    0,069

0,129    0,129    0,141    0,083

0,109    0,192

3) Bei 8 Fuß Fundamenttiefe: Zu Summa ad 2. kommen hinzu:

Erdausgrabung

Fundamentmauerwerk 7.2. 1 .2

.8.1.2 — (40,5 + 61,5) Cubikfuß

58,00

28,00

0,403

0,194

Summa ad 3. =

1,111    0,583

0,555 0,188    0,069

0,129 0,129

0,141

0,083    0,109

0,192

a.

b.

Bezeichnung und Berechnung.

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen. L = 4,5 Fuß.

1) Bei 3 Fuß Fundamenttiefe:

Erdausgrabung:

(<■

6,3

/s, 60

*1,18

1t 10

iS

Wm

357

77,75

a) der Stirnen T23,45+24,32

L 2

Der

berechneten Werthe.

Größe.

Be-

Zeichnung.

-22,73-

1.

Erd-

auögra-

bung.

2.

Fun

dament

mauerwerk.

Swawtrtl). Swachtrth.

3.

4.

5.

6.

Deckplatten.

Aufge

hendes

Mauer

werk.

Schtr.

Ge-

wölbe-

mauer-

werk.

Scktr.

War

ster.

öm.

a.

b.

rauh

gespitzt.

schar

rirt.

tüFuß

l^Fuß

7.

Werksteine.

a.

b.

sein

gespitzt.

schar-

rirt.

Cbkfß. Cbkfß.

r—i

OX

8.

9.

10.

Abdeckung der Gewölbe mit

Werken der sichtbaren Mauerflächen.

11.

12.

Metalle zur Verklammerung der Deckplatten.

a.

b.

flach

Thon

schlag.

b.

Fugen-

v er

a.

b.

gelegten

Back

steinen.

□9M).

As

phalt.

lURth

Schtr.

gerade

'Flä

chen.

krumme

Flä

chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

ORtb. öm.

küRth

Pfd.

Psd.

.6,25-(8.5,5+6,5.6,25)^

v /6,86 + 4,03 . 8,20 + 5,37>t    , Q ,

Flügel    -+-2—") *¹⁶'⁵ • i • ³'⁴

15,18+17^3^^

.5,5 +

24,85+25,83

.3.2

615,35

Cubsß.

ß) der

y) der Heerdmauern

'7.'0±!M»)3 + (₆,5H

[(8-1

twl-

.3.2

1210,77

540,52

2366,64

16,435

Fundamentmauerwerk:

a) der Widerlager 5.1 .2.2.2 x c    z22,61+23,24

ß) der Stirnen ^--^

y) der Flügel -^-

d) der Heerdmauern

[(₉₊1M^1⁸)₂₊(

— 9) 4.2.2 . 16,5.2.4

19.41+20,41^ t j

40,00

222,80

595,98

10-4

.2.2

342,68

1201,46

Seitenbetrag — |

—    8,343

| 16,435    8,343

Der

1.

2.

8.

9.

10.

berechneten Werthe.

Deckplatten.

Werksteine.

Abdeckung der Gewölbe mit

Bezeichnung und Berechnung.

Größe.

Be-

Erdausgrabung. mauerwerk.

Fun-

dament-

Aufge- Gehendes wölbe-Nauer- mauerwerk. werk.

Werken der sichtbaren Mauerflächen.

11.

12.

Metalle zur Verklammerung der Deckplatten.

Ff

a.

b.

a.

b.

a.

Zeichnung.

rauh

gespitzt.

flach

b. Thonschlag.

a.

b.

Fugen-

ver

a.

b.

gerade

Flä

chen.

Nebertrag =

c. Aufgehendes Mauerwerk:

a) der Widerlager 4.6 .1 j . 2.2 ß) der Hintermauerung [(4,19+1,04.6,5)9 -1,578.6,5²] 1,5.2 ------

y) der Stirnen £(22,16.14— 1,92.2,33+21,87 . 14 — 1,77 .1,37)

Schacdtrth. Schachtrth. 16,435    8,343

144,00

95,64

Cubfß.

*»>

I

Schtr. Schtr.

□Rtb.

□Sufi.

schar-    fein    schar-    gelegten    As-

rirt.    gespitzt,    rirt.    Back-    phalt.

steinen.

□Fuß.    Cbkfß.    Cbksß.    □Rth.    □Rth.    Schtr. □Rth.

krumme

Flä

chen.

□Rth.

strich.

□R'h.

Schmie

deeisen.

Blei.

Pfd.

Pfd.

1,83

~~ + (21,87.14- 1,77 . 1,37 + 21,69.13,25) ~

Ö) der Flügel [-■    . 1.16,5 + ^s(5 + 3,92 + 2,17) 13

+ (3,92+2,17 + 2).2] - (20,44.    . ₀,5

1,92.20,44.0,5 . 1,73.1,92.16,5 2.1,33 2.2,05 + 2,16

⁺ 2 '

1211,57

)>

1830,87

Gewölbemauerwerk

6,52-52

.3,14.4,5.2

Pflaster [10.2,5 + (12,16 + 19,41) i . 14,5] 2 Scharrirte Deckplatten: a) der Stirnen 18,67.2.2 ß) der Flügel 18,37.2,05.4

3282,08

243,74

507,76

□Fuß

22,79

1,693

3,526

74,68

150,63

Scharrirte Werksteine 2,08.1,83.2,24.4 Backsteinabdeckung (2,08.9 - 0,006.6,5) 1,5.2 Asphaltabdeckung (2,08.9 — 0,016.6,5) 1,5.2 Thonschlag, annähernd berechnet: a) der Widerlager (1,04.9 + 10,94) 2.0,5. iz. 2

ß) der Stirnen [21,69(14+1,17) —18. r) der Flügel 20.1M+M

. 0,5.4

10,94 + 13,25

0,5.2 =

225,31

34,11

56,04

55,85

60,90

111,33

318,00

Cubfß.

□Fuß

Cubfß.

■II

225,31

34,11

0,389

0,388

1.

Gewerkte gerade Flächen: a) der Widerlager 6.4,5.2.2

ß) der Stirnen £l2,16.H

12,16 + 14,33

. 13

— (l0.6 +

2 + 2,17 2

2 — 1,33 . 2+2,05

"2"

y) der Flügel [ 17,01 .14    3

— (20,44.0,5-t

Gewerkte krumme Flächen 5.3,14.4,5.2 Fugenverstrich = Pos. 1 + m =817,65 + 141,30 Schmiedeeiserne Klammern 225,31 □Fuß je ^ Pfv. Blei zum Vergießen 225,31 □Fuß je 1 Pfd.

^)> =

.0,6 +

Summa ad 1. =

490,23

108,00

170,19

539,46

817,65

141.30 958,95 112,655

225.31

□Fuß

Pfv.

Pfd.

II I II

16,435

00

l fl

Milli

,©

SIMM

QO

3,404

erT

I II I IR

5,678

0,981

6,659

112,655

—    —    —    —    225,31

5,678 | 0,981 | 6,659 | 112,655| 225,31

!Ä

(S

a.

b.

a.

b.

Bezeichnung und Berechnung.

Uebertrag und Summa ad 1. =

2) Bei 6 Fuß Fundam entließe.

Zu Summa ad t. kommen hinzu: Eroausgrabung: a) der Stirnen 24,45 + 25,40

27,46-4-28,64

berechneten Werthe.

Größe.

Be-

Zeichnung.

1.

Erd

ausgra

bung.

Schacdtrch.

16,435

2,

Fun

dament

mauerwerk.

Cckachtrtb.

8,343

Aufge-

bendes

Mauer

werk.

Scdtr.

22,79

Ge-

wölbe-

mauer-

werk.

0ctfr.

1,693

Psta

a.

b.

a.

b.

a.

b.

ster

pm

3,526

rauh

gespitzt

D5uß.

schar- sein rirt. gespitzt.

Dguf?.

225,31

CbM.

schar

rirt

Cdkfß.

34,11

flach gelegten ' Backsteinen.

Thon

schlag.

a.

b.

Fugen-

v er

a.

b.

As-

phalt.

pm- pm.

0,389 0,388

gerade krumme Flä- Flächen. chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

Scdtr.

3,404

ORth.

Dm.

ORth. Pfd.

Pfd.

5,678

0,981

6,659

112,655 225,31

4) 7,5] z

~⁷)⁶⁺(

7,79 + 4,96 . 10,58+7,75

.6.2 =

1727,55

) 1 . 16,5 .6.4

davon gehen ab: laut Summa 1. Pos. a. « und ß = 615,35 + 1210,77 =

ß) der Flügel (

3076,92

4804,47

1826,12

2978,35

Cubfß.

20,683

Fundamentmauerwerk:

et) der Widerlager 6.0,5 . 3.2.2

ß) der Stirnen ( y) der Flügel

23,53 + 24,32

6,86 + 4,03

⁸)

5.3.2

36,00

477,75

. 16,5 .3.4

1078,11

1591,86

11,055

Summa ad 2. —

37,118

19,398

22,79

1,693

3,526

225,31

34,11

0,389

0,388

3,404

5,678

0,981

6,659

112,655! 225,31

3) Bei 8 Fuß Fundamenttiefe.

Zu Summa ad 2. kommen hinzu: Erdausgrabung: et) der Stirnen 25,45 + 26,48

29,46 + 30,80

2)8,5 j .j.8.2 — ){. 16,5.8.4    =

davon gehen ab: laut Summa 1. Pos. a, et unb ß = 1826,12

- = 2978,35

ß) der Flügel (

- 6)ti,5 + ( 8,72 + 5,89

12,44+9,61

2.

a, -

2951,02

4839,12

7790,14

4804,47

2985,67

Cubfß.

Cubfß.

20,734

Fundamentmauerwerk: et) der Stirnen (

ß) der Flügel

24,45 + 25,40

7,79 + 4,96

?)

6.2.2

430,20

.16,5.2.4

841,50

1271,70

Cubfß.

8,831

Summa ad 3. —

|    57,852 |    28,229

| 22,79 | 1,693 | 3,526 | —    | 225,311

| 34,11 | 0,389 | 0,388

3,404

5,6781 0,981 | 6,659 1112,655| 225,31

2*

Aus diesen 22 Spezial-Berechnungen sind die Ertracte der Beträge für jede Anschlags-den veränderlichen Längen der Bauwerke zwischen den Häuptern und nach den drei verschiedenen Die Massen sind nach den Einheiten des kubischen Flächen- und Körpermaaßes ermittelt, Baumeistern eine weitere Erleichterung bei der Veranschlagung zu verschaffen, sind diejenigen Quadratruthen veranschlagt worden, in solche reducirt, und die entsprechenden Zahlen in der

Zusammen

der Raumermittelungen für Normaldrücken und

Position in dm folgenden Tafeln zusammengetragen, und zwar doppelt gesondert; einmal nach angenommenen Fundamenttiefen.

dessen Längen der Rechnung zum Grunde gelegen haben, um aber wenigstens den Preußischen in Cubikfußen und Quadrätfußen angegebenen Maaße, welche hier nach Schachtruthen oder Zusammenstellung cursiv eingedruckt worden.

ft e l l u n g

Durchlässe nach den Anschlags-Positionen geordnet.

1.

Bezeichnung und Berechnung.

1,5 Fuß weiter, 2 Fuß hoher gedeckelter Durchlaß. A. Veränderliche Größe für 1 lausenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe .    ......

B. Von der Lange des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe .    .....

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiese.......

1,5 Fuß weiter, 3 Fuß hoher gedeckelter Durchlaß. A. Veränderliche Größe für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe...... .

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bet 8 Fuß Fundamenttiefe.......

2 Fuß weiter, 2 Fuß hoher gedeckelter Durchlaß. A. Veränderliche Größe für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

l.

2.

3.

4.

<r

5.

6.

Deckplatten.

Erd-

ausgra-

bung.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

0,161

23,25

0,375

54,00

0,583

84,00

1,690

243,375

4,510

649,500

8,046

1158,667

0,161

23,25

0,375

54,00

0,583

84,00

2,221

319,875

5,885

847,500

10,379

1494,667

0,172

24,75

0,396

57,00

0,611

88,00

Fun-

dament-

mauerwerk.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

0,125

18,0

0,260

37,5

0,364

52,5

1,021

147,0

2,219

319.5 3,275

471.5

0,125

18,0

0,260

37,5

0,364

52,5

1,333

192,0

2,906

418.5 4,295

618.5

0,135

19,3

0,281

40,3

0,392

Auf

gehendes

Mauer

werk.

5d)od)h1l).

Cubikfuß.

0,067

9,67

0,486

70,03

0,095

13,67

0,959

138,03

0,068

Ge-

wölbe-

mauer-

werk.

Sd)(tdjlr.

Cubfß.

•^1

Pflaster.

□Nlh.

□Fuß.

a.

b.

rauh

gespitzt.

□Fuß.

2,50

8,35

2,50

schar

rirt.

□Fuß.

23,49

8,35 32,49

7.

Werksteine.

a.

b.

sein

gespitzt

Cubikfß.

8.

Abdeckung ver Gewölbe mit

a.

b.

flach

gelegten schar- Back-rirt. steinen.

Giibiffli

SS □ □

As

phalt.

□Alk).

□Fuß.

9.

Thon

schlag.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

0,040

5,75

0,132

19,03

0,047

6,75

0,240

34,535

0,042

10.

Werken der sichtbaren Mauerflächen.

a.

b.

gerade

Flächen.

krumme

Flä

chen.

□IW).

□Fuß.

□IW).

□Fuß.

0,041

5,84

0,371

53,38

0,054

7,84

0,579

83,38

0,045

ll.

12.

Metalle zur Verklammerung der Deckplatten.

Fugen-

ver-

strich.

□OT).

□Sufi.

0,041

5,84

0,371

53,38

0,054

7,84

0,579

83,38

0,045

a.

b.

Schmie

deeisen

Blei.

Pfd.

Pfd.

11,745

16,245

23,49

32,49

4.

5.

6.

Bezeichnung und Berechnung.

B. Von    der    Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei    3    Fuß    Fundamenttiefe.......

2)    bei    6    Fuß    Fundamenttiefe.......

3)    bei    8    Fuß    Fundamenttiefe.......

2 Fuß weiter, 3 Fuß hoher gedeckelter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiese.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fnndamenttiefe.......

3 Fuß weiter,' 3 Fuß hoher gedeckelter Durchlaß.

A. Veränoerliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiese.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiese.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

2 + 2 Fuß weiter, 2 Fuß hoher gedeckelter Doppeldurchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 lausenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiese........

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe........

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe........

Erd

ausgra

bung.

Schachtrth.

Cubikfust.

1.776

255,75

4,708

678,00

8,352

1202,67

0,172

24,75

0,396

57,00

0,611

88,00

2,307

332,25

6,083

876,00

10,685

1538,67

0,193

27,75

0,438

63,00

0,667

96,00

2.479

357,00

6.479 903,00 11,296

1596,67

0,255

36,75

0,562

81,00

0,833

120,00

Fun

dament

mauerwerk.

Schachtrlh.

Cubikfust.

1,089

156.75 2,360

339.75 3,471

499.75

0,135

19,5

0,281

40,5

0,392

56,5

1,401

201.75 3,047

438.75 4,491

646.75

0,069

10,0

0,194

28,00

0,319

46,00

1,021

147,00

2,521

216,00

4,077

587,00

0,104

15,00

0,333

48,00

0,500

72,00

Auf

gehendes

Mauer

werk.

Ge-

wölbe-

mauer-

werk.

Pflaster.

a.

b.

a.

b.

a.

flach

Schachtrlh.

Cubikfust.

Schachte.

Cubfst.

DM).

DFust.

rauh

gespitzt.

DFust.

schar

rirt.

DFust.

fein

schar

gespitzt.

Cubikfst.

ritt

Cubikfß.

gelegten

Back

steinen.

DM).

DFust.

0,479

69,01

0,095

13,75

0,951

137,01

0,124

17,83

1,239

178.49

0,128

18,5

7,02

3,00

7,02

33,32

45,32

0,021

3,00

4,00

0,042

6,00

9,36

49,32

0,028

b.

As

phalt.

OM).

Dguß.

Thon

schlag.

a.

b.

Fugen-

ver-

a.

b.

Schachtrlh.

Cubikfust.

0,111

16,03

0,049

7,0

0,209

30,04

0,056

8,00

0,258

37,21

0,063

gerade

Flächen

krumme

Flä

chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

OM).

□guß.

□Ulf).

DFust

DM).

DFust

Pfd.

Pfd

0,401

57,75

0,059

8,5

0,602

86,75

0,060

8,66

0,615

88,62

0,090

0,401

57,75

0,059

8,5

0,602

86,75

0,060

8,66

0,615

88,62

0,090

16,66

33,32

22,66    45,32

24,66

49,32

7.

8.

Bezeichnung und Berechnung.

ß. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei    3    Fuß    Fundamenttiefe.......

2)    bei    6    Fuß    Fundamenttiefe.......

3)    bei    8    Fuß    Fundamenttiefe.......

1,5 Fuß weiter, 3 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von    der    Länge    des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei    3    Fuß    Fundamenttiefe.......

2)    bei    6    Fuß    Fundamenttiefe.......

3)    bei    8    Fuß    Fundamenttiefe.......

2 Fuß weiter, 3 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufeuden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe .......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

3 Fuß weiter, 3 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 lausenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

Erd-

ausgra-

bung.

bchachlrlh.

Cubikfuß.

2,464

354,75

6,292

906,00

10,797

1554,67

Fun

dament

mauerwerk.

5chachttlh. Schachlrlh. Cubikfuß. Cubikfuß.

cs ^ bo i-A.

Cr< Qi O» CJ<

0,970

139,68

Ge-

wölbe-

mauer-

werk.

Pflaster.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

Sdjtidjfr.

Cubfß.

DAlh.

DFuß.

0,056

8,00

rauh

gespitzt.

DFuß.

14,04

sch ar-

rirt.

DFuß.

49,32

fein

schar-

gespitzt.

Cubikfß.

rirt.

Cubikfß

flach

gelegten

Back

steinen.

DM).

DFuß.

As

phalt.

DAlh.

DFuß.

Tbon-

schlag.

a.

b.

Fugen-

ver-

a«

b.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

0,165

23,71

gerade

Flächen.

krumme

Flä

chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

DAlh.

DFuß.

DAlh.

DFuß.

DAlh.

DFuß

Psd.

Psd.

0,382

0,382

55,0    —

55,0    24,66

49,32

0,161    0,125 \

6,646

0,040

0,050

0,042    0,016    0,058

37,5

11,98    5,39

5,71

5,71

7,15

6,00 |    2,35    8,35

2,397    0,300

6,255

6,679

6,679

6,646

1,092

0,131    1,223

33,84

63,740

22,348 1 1,42

11,38    93,35

72,88

18,84 176,08    31,870

63,740

0,172

24,75

6,596

57,00

0,611

88,00

0,069 \

10,00 /    0,108 0,044

0,215 31,00

0,326 \    15,50    6,38

47,00 /

0,187 27,00 0,458 66,00 6 694 100,00

0,076

11.00

0,211

30,5

0,343

6,674

6,645

6,645

0,058

0,042

0,022    0,063

2,00

6,23

6,20

8,35

6,00

3,14    9,14

0,398

0,087

0,086

0,766

1,362

0,168

1,530

57,28

65,90

24,056 12,45

12,41

110,26

196,19

24,12 220,31

32,95

65,90

0,116    0.058

6,627

0,054

0,054

0,062

6,655

6.655

0,067

16,71

00

3,00

7,78    7,76

8,94

5,00

4,71

9,71

10.

11.

Bezeichnung und Berechnung.

ß. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe .    ......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

3 Fuß weiter, 4 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe . ......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

4 Fuß weiter, 4 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiese.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Lange des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe .......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe...... .

4 Fuß weiter, 6 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiese . ......

Erd

ausgra

bung.

Fundamen t-mauerwerk.

Auf-

gehendes

Mauer

werk.

Ge

wölbe-

mauer-

werk.

Pflaster.

a.

b.

a.

b.

a.

ll.

bchachlrlh. 5chachlrlh. Schachlrlh. Cubikfuß. Cubikfuß. Cubikfuß.

5,465

786,98

12,948

1864,51

22,074

3778,62

2,409

346,83

5,648

813,20

8,689

1251,16

rauh

gespitzt.

schar-

ritt.

bchachlr.

Cubfß.

□2W}.

OFuß.

Muß.

Muß.

flach

sein

schar

gespitzt

litt.

Cubikfß. Cubikfß

geleqten

Back

steinen.

DM).

OFuß.

As-

phalt.

DM).

lUFusi.

Thon-

schlag.

a.

b.

Fugen-

ver-

a.

b.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

gerade

Flachen.

krumme

Flä

chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

DM).

OAlh.

lUFusi.

DM).

tUFuß.

Pfd.

Pfd.

3,520    0,463

506,90    66,72

0,476

48,49

74,23

30,45

0,108

0,108

0,855

1,278

0,262

1,540

15,57

15,51

123,14

184,00

37,68

221,68

37,11

74,23

0,187

27,00

0,458

66,00

0,694

100,00

0,076

11,00

0,211

30,50

0.343

Me,oo

0,147    0,058

21,24    8,34

0,021

0,054

0,054

0,069

0,049

0,033

0,081

3,00

7,78

7,56

9,94

7,00

4,71

11,71

6,187

890,91

14,677

2113,50

23,881

3438,89

2,774

399,47

6,553

943,69

10,044

1446,33

4,720    0,463

679,63    66,72

0,619

0,108

0,108

1,061

1,692

0,262

1,954

89,13

87,25

30,45

15,57

15,51

152,75

243,67

37,68

281,35

43,625

87,25

0,208

30,00

0,541

78,00

0,805

116,00

0,090

13,00

0,267

38.50 0,427

61.50

0,140    0,072

20,13 10,30

0,028

0,061

0,061

0,071

0,042

0,044

0,085

4,00

8,82

8,79

10,27

6,00

6,28

12,88

7,138

1027,80

17,989

2590,45

30,043

4326,26

3,288 473,41 8,449 1216,55 12,954 1865,30

4,934

0,644

0,735

0,184

0,183

1,146

1,725

0,392

2,117

710,53 92,73

105,78

97,98

34,11

26,46

26,36

164,96

248,34

56,52

304,86

48,99

97,98

0,229

33,00

0,583

84,00

0,861

124,00

0,104

15,00

0,302

43.50 0,476

68.50

0,253

36,48

0,072

10,30

0,028

0,068

0,068

0,088

0,069

0,044

0,113

4,00

9,86

9,83

12,71

10,00

6,28

16,28

13.

14.

Bezeichnung und Berechnung.

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe .......

ß Fuß weiter, 6 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiese.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe .......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

6 Fuß weiter, 9 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A*. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß. f 1) bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese . ......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

8 Fuß weiter, 8 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 lausenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiese.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiese .......

Erd-

ausgra-

bung.

Schachlrlh

Cubikfuß.

Fun

dament

mauerwerk.

. Sdjndjdlf).

Cubikfuß.

schachlrlh.

Cubikfuß.

8,788

1265,51

21,932

3158,10

37,594

5413,48

4,093

589,34

10,537

1517,30

16,059

2312,48

0,240

34,50

0,625

90,00

1,000

144,00

0,111

16,00

0,319

46,00

0,486

70,00

9,664

1391.57 22,302

3284,64

36,579

5340.58

4,749

683,82

11,029

1588,08

16,404

2362,14

0,260

37,50

0,666

96,00

1,055

152,00

0,125

18,00

0,354

51,00

0,535

77,00

13,136

1891,56

30,694

4419,87

48,704

7013,33

6,550

943,17

15,928

2293,57

23,492

3382,72

0,260

37,50

0,666

96,00

1,055

152,00

0,125

18,00

0,354

51,00

0,535

77,00

Ge

wölbe-ni auer-werk.

Schachte.

Cubsß.

7,787    0,644

1121,31    92,73

0,266    0,099

38,28    14,23

8,002 0,889

1152,37 128,05

0,454

0,099

65,38    14,23

15,923

0,889

2292,87 128,05

0,396

0,155

Pflaster.

tÜRth.

lDFuß.

1,087

156,51

0,042

6,00

1,278

183,99

0,042

6,00

2,050

288,72

0,056

a.

b.

a.

ll.

a.

ll.

rauh

gespitzt.

üguß.

schar-

rirt.

I^Fuß.

128,40

137,08

182,76

fein

schar

gespitzt.

Cbkfß.

rirt.

Cbkfß.

34,11

34,11

34,11

flach

gelegten

Back

steinen

MH.

□guß.

0,205

29,58

0,086

12,45

0,259

37,36

0,094

13,49

0,281

40,48

0,108

An

phalt.

MH.

lUFuß.

0,205

29,48

0,086

12,41

0,259

37,24

0,093

13,45

0,280

40,36

0,108

Thon

schlag.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

1,555

223,95

0,095

13,70

1,604

231,02

0,119

17,08

2,563

369,05

0,119

a.

b.

Fugen-

ver-

a.

b.

gerade

Flachen.

krumme

Fla

chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

lUFuß.

OM).

lUFuß.

lüRlh.

lÜFuß.

Pfd.

Pfd.

2,705

0,392

3,097

389,47

56,52

445,99

64,20

128,40

0,056

0,065

0,121

8,00

9,42

17,42

2,451

0,589

3,039

352,90

84,78

437,68    68,54

137,08

0,097

14,00

4,482

645,41

0,069

0,065

0,163

9,42

23,42

0,589

84,78

0,087

5,071

730,19

0,157

91,38

182,76

57,02

22,37

8,00

15,57

15,51

17,13

10,00

12,56

22,56

16.

17.

Bezeichnung und Berechnung.

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe .    . ,.....

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fnndamenttiefe.......

8 Fuß weiter, 10 Fuß hoher gewölbter Durchlaß.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fnndamenttiefe .    .....

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

10 Fuß weite, 8 Fuß hohe gewölbte Brücke.

A. Veränderliche Größen für 1 lausenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

10 Fuß weite, 10 Fuß hohe gewölbte Brücke.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe......

Erd

ausgra

bung.

Schachlrlh.

Cubikfufi.

13,656

1966,43

31,003

4464,38

48,640

7004,16

0,271

39,00

0,688

99,00

1,084

156,00

15,736

2265,94

36,002

5184,43

56,232

8097,53

0,271

39,00

0,688

99,00

1,084

156,00

14,325

2062,82

32,341

4657,07

50,269

7238,71

0,281

40,50

0,708

102,00

1,111

160,00

Fun

dament-

mauerwerk.

5chachlrlh.

Cubikfuß.

Schachlrlh.

Cubikfufi.

6,235

896,94

15,455

2224,68

22,899

3296,70

0,132

19,00

0,372

53.50 0,559

80.50

7,957

1145,86

18,968

2731,42

27,773

3999,28

0,132

19,00

0,372

53.50 0,559 \

80.50    j

7,220

1039,70 16,486 f 2374,04 / 23,959 3450,14

0,139

20,00

0,389

56,00

0,583

84,00

Ge-

wölbe-

mauer-

werk.

Pflaster.

a.

b.

a.

b.

a.

flach

rauh

gespitzt.

schar-

ritt.

bchachlr.

Cubffi.

^Ath.

OFnfi.

OFnfi.

lUFufi.

sein

schar-

gespitzt.

Cbkffi.

rirt.

Cbkffi.

gelegten

Back

steinen.

H)Rlh.

IDFufi.

15,233    1,398

2193,43 201,35

0,530    0,155

76,3 22,37

24,788    1,398

3569,50 201,35

0,415

0,188

2,609

0,324

375,71

186,21

34,11    46,70

0,056

0,112

8,00

16,09

3,022

0,335

435,12

216,63

34,11    48,26

59,75

27,08

0,069

10,00

0,126

18,16

15,597

1,693

2,803

2246,88 243,74

403,62

194,89

34,11

0,555

0,188

0,069

b.

An

phalt.

OM).

lDFuß.

0,323

Thon-

schlag.

a.

b.

5chachlrth.

Cubikfufi.

2,636

46,54 379,57

0,111

0,134

16,03    19,32

0,334

3,321

48,10 478,27

0,126

0,126

18,10 18,11

0,378    0,377

2,641

gerade

Flächen.

krumme

Flä

chen.

Fugen-v erstritt).

a.

b.

Schmie

deeisen.

Blei.

MH.

□gug.

DM).

lUFuß.

lURth.

lUFufi.

Pfd.

Psd.

4,264

614,06

0,097

14,00

7,636

1099,64

0,056

8,00

0,785    5,049

113,04 727,10    93,105 186,21

0,087    0,184

12,56    26,56

0,785    8,421

113,04 1212,68 108,315 216,63

0,109    0,165

15,70    23,70

4,304    0,981    5,285

54,48

54,29

380,32

619,77

141,30 761,07    97,445

194,89

0,129

0,129

0,141

0,083

0,109

0,192

19.

20.

Bezeichnung und Berechnung.

ß. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

12 Fuß weite, 14 Fuß hohe gewölbte Wegeunterführung.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

14 Fuß w eite, 14 Fuß hohe gewölbte Wegeunterführung.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiese .......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

16 Fuß weite, 14 Fuß hohe gewölbte Wegeunter-sührung.

A. Veränderliche Größen für 1 laufenden Fuß.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiese.......

Erd

ausgra

bung.

Schach lrlh.

Cubikluß.

16,435

2366,64

37,118

5344,99

57,852

8330,67

0,323

46,50

0,792

114,00

1,223

176,00

17,039

2453,55

42,549

6126,97

67,384

9697,99

0,333

48,00

0,812

117,00

1,249

180,00

17,900

2577,61

44,620

6425,29

70,434

10142,48

0,344

49,50

0,834

129,00

1,278

193,00

Fun-

dament-

mauerwerk.

Schachtrlh.

Cubikfuß.

8,343

1201,46

19,398

2793,32

28,229

4065,02

0,167

24,00

0,459

66,00

0,681

98,00

8,303

1195,68

22,975

3308,49

34,424

4957,15

0,174

25,00

0,476

68,50

0,705

101,50

8,830

1271,48 24,369 3509,12 36,461 5250,35 )

0,181 26,00 0,493 71,00 0,729 105,00 /

Aufge

bendes

Mauer

werk.

Ge-

wölbe-

mauer-

werk.

Pflaster.

a.

b.

a.

b.

a.

flach

Thon-

schlag.

a.

b.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

Schachlr.

Cubfß.

DM).

□Fuß.

rauh

gespitzt.

schar-

ritt.

□Suff. Dguff.

fein

sch ar-

gespitzt.

Cbkfß.

rirt.

Cbkfff.

gelegten -Back- phalt. steinen.

DM). OM). Schachtelt).

□Fufi. lDFufi. Cubikfufi.

gerade

Flächen.

krumme

Flä

chen.

Fugen-

ver-

strich.

a.

b.

Schmie

deeisen.

Blei.

□W).

DM).

□Fuß.

DM).

□Suff-

Pfd.

Pfd.

22,79    1,693

3282,08 243,74

0,960    0,221

138,30    31,79

41,583    2,208

5988,01 317,92

0,990    0,300

142,57 43,27

47,660    3,006

6863,00 432,73

1,026

0,339

3,526

507,76

225,31

34,11

0,389    0,388    3,404

5G,04    55,85 490,23

5,678

817,65

0,981    6,659

141,30 958,95 112,655

225,31

0,083

12,00

5,780

832,36

0,097

14,00

6,918

996,20

0,111

0,159    0,158    0,180

22,83 22,76    25,85

0,476    0,474

5,303

0,125

18,00

8,807

0,131    0,256

18,84    36,84

1,308 10,115

261,75 35,16

283,08 35,16

34,11

34,11

68,50

0,176

25,43

0,530

76,28

0,195

68,28 763,67

1268,16

188,40 146,66 268,436

293,75

0,176

0,188

0,111

0,153    0,264

25,34

27,09

16,00

21,98    37,98

0,528

5,862

9,503

1,526 11,029

76,02

0,194

844,19

1368,40

219,80 1588,20 279,101

315,08

0,195

0,097

0,174

0,272

147,81

48,77

16,00

28,02

27,92

28,07

14,00

25,12

39,12

22.

Bezeichnung und Berechnung.

B. Von der Länge des Bauwerks unabhängige Größen.

1)    bei    3    Fuß    Fundamenttiefe.......

2)    bei    6    Fuß    Fundamenttiefe.......

3)    bei    8    Fuß    Fundamenttiefe.......

14 Fuß weite, 14 Fuß hohe gewölbte Wegeunter-sührung bis zur Bahnkrone reichend.

1)    bei 3 Fuß Fundamenttiefe.......

2)    bei 6 Fuß Fundamenttiefe.......

3)    bei 8 Fuß Fundamenttiefe.......

Erd

ausgra

bung.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

17,942

2583,68

44,117

6439,21

70,576

10162,96

22,510

3241,47

55,826

8038,96

88,672

12768,80

Fun

dament

mauerwerk.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

wölbe-

mauer-

werk.

Pflaster.

a.

b.

a.

b.

a.

flach

rauh

gespitzt-

schar

rirt.

Schachlr.

Cubfß.

DM).

om-

OFust.

OFuß.

fein

schar-

gespitzt.

Cbkfß.

rirt.

Cbkfß.

gelegten ^ Backsteinen

Mil).

OSufS.

8,864

1276,36

24,450

3520,78

36,571

5266,17

11,100

1598,46

30,710

4422,36

45,940

6561,43

48,561    3,387

6992,83 487,68

56,898    8,114

8193,30 1168,37

7,664

0,584

1103,68

8,478

1220,70

291,76 35,16

280,46 35,16

34,11

34,11

84,06

3,772

541,24

b.

As-

phalt.

L3R1H.

Muß.

0,582

83,77

3,772

Thon-

schlag-

a.

b.

ver-

a.

b.

Schachlrlh.

Cubikfuß.

5,940

855,36

8,933

541,24 1268,39

gerade

Flächen.

krumme

Flä

chen.

strich.

Schmie

deeisen.

Blei.

OAlh.

om-

Muß.

OFuß.

Pfd.

Pfd.

9,593

1,744

11,337

1381,40

11,441

1647,53

251,20 1632,60 283,441

4,121 15,562

323,76

593,46 2240,99 277,791 312,46

Die Anwendung der vorstehenden Tafeln erfordert nu

Die Anwendung der vorstehenden Tafeln erfordert nur, daß für den vorliegenden Fall eins der Normalbauwerke ausgewählt, die Fundamenttiefe und die Länge des Mitttelkörpcrs zwischen den Stirnmauern ermittelt wird, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Scheidung des veränderlichen Theiles von dem unveränderlichen durch eine Vertikalcbene gebildet wird, welche die Hintere Fläche des untersten Fundamentabfatzes schneidet.

Sollen z. B. die Vordersätze des Kostenanschlages zu einem 6 Fuß weiten Durchlaß der größeren Höhe gefunden werden, welcher unter einem 20 Fuß hohen Damm, in der Krone 26 Fuß breiten, l^füßig geböschten, liegen soll, so eignet sich dazu das Normalproject Nr. 14.

Ist der Boden, auf welchem das Bauwerk errichtet werden soll, von einer solchen Beschaffenheit, daß die Fundamente eine Tiefe von 6 Fuß erhalten müssen, so kommen die für diesen Fall zutreffenden Größen unter A. 2 und ß. 2 der Tafeln in Anwendung.

Die Sohle des Dammes erhält nach den gegebenen Abmessungen eine Breite von 26 + 2.1,5.20 == 86 Fuß. Zur Bestimmung der Länge des Mittelkörpers sind davon abzuziehen 3 Fuß auf jeder Seite, um wie viel die Dammsohle vor dem Flügel vorspringt. Die Länge des Flügels und die Breite der Stirnmauer betragen zusammen 17,25 Fuß, wozu noch 2 Fundamentabsätze von \ Fuß Breite kommen, die zwischen den Häuptern übrig bleibende Länge des Mittelkörpers beträgt daher

86 — 2 [3 + 17,25 + 1] = 43,5 Fuß.

Die Tafeln ergeben nun unter Nr. 14. zu den Positionen:

1.

2.

3.    4.    5.

6b.    7b.    8a.    8b.    9. JO“. iob.

11. 12». 12b.

Für den Mittel-körper A 2. . . 0.666

0,354 0,454 0,099 0,042    —    — 0,094 0,093 0,119 0,097 0,065 0,163 —

Mit der Länge 43,5 Fuß mul-

tiplicirt .....

Dazu vie konstanten Größen 6 2. 30,69 15,93

28,98 15,34

19,75 4,31 1,83 15,92 0,89 2,05 182,76 34,11 0,28 0,28 2,56

4,09 4,05 5,18

2,83

0,59

7,09 —    —

5,07 91,38 182,76

Zusammen ... 59,67 30,27:35,67] 5,2oj 3,8sJ 182,76j34,ll| 4,3?j 4,33 7,74j 8,70 3,42^12,16 91,38jl82,76

Das Bauwerk erfordert daher zu seiner Ausführung:

1)    59,67 Schachtruthen Erdausgrabung,

Fundamentmauerwcrk, aufgehendes Mauerwerk, - Gewölbemauerwerk,

5)    3,83 Ouadratruthen Pflaster,

6)    182,76 Quadratfuß scharrirte Deckplatten,

7)    34,11 Cubikfuß scharrirte Werksteine,

.8“) 4,37 Quadratruthen Plattschicht von Ziegeln.

Asphaltirung,

8b) 4,33

9) 7,74 Schachtruthen Thonschlag,

krumme

Fugen zu verstreichen,

10a) 8,70 Quadratruthen sichtbare gerade Mauerflächen zu werken, 10b) 3,42 11) 12,16

12a) 91,38 Pfund Schmiedeeisen zu Klammem und Dübel,

12b) 182,76 - Blei jum. Vergießen derselben.

Sofern nun anderweitig die Preise für die Einheiten der so ermittelten Vordersätze bekannt oder entwickelt sind, bedarf es nur einer Multiplication der zusammengehörigen Faktoren um den vollständigen Kostenanschlag zu erhalten, dem nur noch ein gewisser Prozentsatz für allgemeine Kosten, für Aufsicht, Wasserschöpfung re. hinzugefügt wird.

Als Beispiel einer Anwendung der Tafeln, ohne Anwendung der Maaßreductionen, mag ein 2füßiger gedeckelter Durchlaß von 3 Fuß Höhe dienen, welcher unter einem 25 Fuß in der Krone breiten, 12 Fuß hohen, Issüßig geböschten Damm angelegt werden soll. Dieser Forderung entspricht der Entwurf Nr. 4.

Die Svhlenbreite des Dammes ist

25 + 2 [12.1,5] = 61 gug.

Um die Länge des mittleren Theiles des Durchlasses zu erhalten, gehen davon ab auf jeder Seite 4,5 Fuß für den Zurücksprung der Stirn- und Flügelmauern und 2,25 Fuß für diese selbst,

daher die Länge 61 - 2 [4,5 + 2,25] = 47,5.

Die Raumnachweisung findet sich in den Tafeln unter Nr. 4 A 1. und Bl., und kommen nur folgende Positionen vor:

Position.

1.

2.

3.

6».

6'-.

9.

10».

II

12».

12b.

23,25

18,0

9,67

2,5

5,75

5,84

5,84

Mrrltiplr'eirt mit 47,5 . Dazu B 1......

1104,37

243,37

855,00

147,00

459,32

70,03

118,75

8,35

23,49

273,12

19,03

277,40

53,38

277,40

53,38

11,74

23,49

Summa . .

1347,74

1002,00

529,35

127,10

23,49

292,15

330,78

330,78

11,74

23,49

Diese Zahlen bezeichnen, mit Ausnahme der Pos. 11., Einheiten der Quadratflächcn oder Cubuskörper derjenigen Einheitslängenmaaße, welche bei der Rechnung zum Grunde gelegt worden sind. Daß es dabei auf die absolute Länge desselben nicht ankömmt, ist selbstredend und gelten die Resultate sowohl für Preußische, Sächsische und Hannöversche Fuße. Um nicht nöthig zu haben, die verschiedenen Unterabthcilungen der Fuße noch berücksichtigen zu -müssen, so sind dieselben schon in den Zeichnungen in Zehnteln angegeben.

Die vorstehend angegebenen Größen lassen sich nun leicht in dasjenige Maaß reduci-ren, welches in verschiedenen Gegenden bei der Veranschlagung üblich ist.

So wird das kubische Maaß

in Preußen durch Schachtruthen zu 144 Cubikfuß,

-    Hannover unter derselben Bezeichnung zu 256 Cubikfuß,

-    Sachsen die Cubikelle zu 8 Cubikfuß,

das Quadratmaaß als Quadratruthe zu 144 Quadratfuß in Preußen, 256 Quadratfuß in Hannover, 4 Quadratfuß in Sachsen rcducirt.

Es würden daher die Vordersätze vorstehender Ermittelung sich folgender Art er

geben :

in Preußen:

1)    Erdaufgrabung ....    9,36 Schtr.,

2)    Fundanientmaucrwerk . .    7,00    --

Hannover: 5,26 Schtr., 4,00    -

Sachsen:

168,53 Cubikcllcn, 125,25

--

Beim Eisenbahnbau im Gebirge kömmt es nicht selten vor, daß über Durchlässe und Wegeunterfiihrungen Dämme von sehr bedeutenden Höhen aufgeschüttet werden müssen. Es hängt hauptsächlich von der Cohärenz des Schiittungsmaterials ab, ob die ganze über einem solchen Bauwerke liegende Last als auf dasselbe drückend betrachtet werden muß oder nicht. Jedenfalls wird dieser Druck um so stärker, je weniger Zusammenhang zwischen den einzelnen Theilen des Schüttungsmaterials Statt findet, und vergrößert wird dieser Druck bei einer Schüttung von reinem feinen Sande. Dieser Druck wirkt daher auch nicht allein auf den Obertheil des Bauwerkes, sondern auch gegen die Widerlagsmauern desselben. Man findet daher unter solchen Uniständen, daß ursprünglich im Halbkreis erbauete Gewölbe in der Mitte ihrer Länge, unter der Dammkrone, wo der Druck am stärksten ist, eine eliptische Form annehmen, und die Widerlagsmauern ausgebaucht oder in ihrem unteren Theile vorgedrängt werden.

Wo nach Höhe der Dämme und Beschaffenheit des Schüttungsniaterials ein solcher außergewöhnlicher Druck gegen das Bauwerk erwartet werden muß, ist es nöthig, entsprechende Verstärkungen der Gewölbe und der Widerlager anzuordnen, besonders aber für festes Material und tüchtige Arbeit Sorge zu trage».

Soweit die noch nicht sehr ausgebreiteten Erfahrungen in dieser Beziehung reichen, genügen die in den vorliegenden Entwürfen angegebenen Stärken bis zu Uebcrschüttungshöhen von 30 Fuß noch vollkommen, und bei einem stark zusammenbackenden Schüttungsmaterial reichen sie auch bei den größten Höhen aus, wenn die Schüttung selbst in dünnen Lagen ausgeführt und gehörig festgestampft wird.

Bei weniger zusammenhängendem Schüttungsmaterial, Steinen, Gerölle, Kies-Sand, wird aber eine Verstärkung erforderlich, welche mit der Höhe der Ueberschüttung und der Weite des Bauwerkes im Verhältniß steht.

Allgemeine Regeln bestehen zwar über dies Maaß der Verstärkung noch nicht, und wird in dieser Beziehung nur bemerkt, daß beim Bau der Westfälischen Gebirgsbahn die Verstärkung für jede 18 Fuß (drei Bankettabsätze) die Verstärkung des Gewölbes und der Widerlager bei Durchlässen bis zu

4 Fuß lichter Weite zu . .3 Zoll, von 4 bis 8 Fuß Weite zu 4    -

von 8 bis 16 -

Hannover: 2,06 Schtr.,

in Preußen:

3) Aufgehendes Mauerwerk .    3,67 Schtr.,

6a) rauh gespitzte Deckplatten 127,1 mFuß, 127,1 lUFuß,

11,74 Pfd., 23,49 -

6b) scharrirte Deckplatten . . 23,49    -

9) Thonschlag . .

10“) Werken gerader Flächen . 23,0 HjRth., 11) Fugenverstich .... 23,0    -

12“) Eisen 12b) Blei

. .    2,03 Schtr.,

11,74 Pfd., 23,49 -

Sachsen: 66,17 Cubikellen,

i27,i am,

23,49    -

36,52

64,0 mEllen,

64,0

11,74 Pfd., 23,49 -

angenommen worden ist.

Diese Verstärkung wird natürlich nur unter den Theilen der Ueberschüttung angebracht, welche die bezeichneten Höhen erreichen, so daß Gewölbe sowohl als die Widerlager äußerlich Absätze erhalten.

Die Berechnung wird durch diese Verstärkungen wenig erschwert, weil nur der veränderliche mittlere Theil des Bauwerkes davon betroffen wird, wobei allein der Inhalt des Querschnitts in Betrachts kömmt.

i/s-¹

Für welche Längen die verschiedenen Verstärkungen in Anrechnung kommen, ist nach der darüber liegenden Dammhöhe leicht zu ermitteln und für die Verstärkung selbst ist eben so leicht ein entsprechender Coefficient zu berechnen, welcher mit den

betreffenden Längen multiplicirt, den Inhalt der Verstärkung ergiebt.

Wo aber ein starker Seitendruck gegen den unteren Theil der Widerlagsmauern erwartet und nach Beschaffenheit des Bodens die Möglichkeit eines Verschiebens derselben besorgt werden muß, ist es immer am sichersten, das Fundament im Zusammenhange unter betde Widerlagsmauern durchzuführen, wie es bei Fuß weiten Normal-Durchlässen schon angenommen ist.

Bei solchen Durchlässen und Unterführungen, deren Widerlagshöhen der Besorgniß einer Ausbeugung derselben nach Innen Raum geben, ist es nützlich, dieselben in Gewölbeform aufzuführen, und wenn auch durch einen Gegendruck des schwer belasteten gewachsenen Bodens zu beiden Seiten des Bauwerkes ein Heben desselben zwischen den Widerlagsmauern zu befürchten steht, so empfiehlt sich die Anlage eines umgekehrten Bodengcwölbes.

Diese nach der nebenstehenden Skizze auszuführenden Anlagen erhalten eine tunnelartige Gestalt, und werden besonders projectirt und veranschlagt, so wie auch diejenigen, welche bei starkem Seitengefälle des Terrains in der Sohle Kaskaden und im Gewölbe verstärkte Absätze erhalten.

Wenn es sich um Aufstellung von Kostenanschlägen handelt, ist cs nicht nöthig, jedes einzelne Bauwerk besonders zu veranschlagen; es genügt dann die Raumermittelung für die einzelnen Positionen für alle Bauwerke mit gleichen Einheitspreisen in den betreffenden Spalten unter einander zu schreiben, zu addiren und dann mit den Einheitspreisen zu multiplicircn, so daß man in den 12 Positionen die Kosten sämmtlicher vorkommenden Bauwerke, welche nach den Normalentwürftn ausgeführt werden sollen, erhält.

Gedruckt bei A. W. Schade, Grünstr. 18.

1

Ansicht

WW

Ä°t

(jedeckeiter Durchlass

1, 5'weit 2' hoch.

Quer durchs chnitt

I

I

iw

1

1

1

rK

W

Ansicht.

»

■

§2

A

A

p»

r

----A-j

K

m

P

WM

Langen dur chs chnitt.

«

⁻

m

?

pip

r

r°2.

Gedeckelter Durchlass.

1,5'weit 3 hoch.

Gluer dur chs chnitt.

Mn

1

i

T

A.

17

m:

7,5t

i.

-Li

t

j

L äng endur chs chnitt.

3

U7_LH_

8

2-

«

U

A <

MWAMMU

*

i

—*f-

V-

L

!

i

, - +

_r

Ob er ansieht

und

Grundriss.

(S- —

Ob er ansieht

fr,-~

--r-

und

Grundriss.

Al

\ x

n

-

1,5''

2

oT

]

“l'oo

-

vs

s

=

i.

aoBiss

Ernst 8: Korn

,1

i ?

1

in Berlin.

.

#

%;/• OfEV^

'

Ansicht.

3.

Gedeckelter Durchlass.

2' weit 2 hoch.

Quer durchs clmitt.

-°r'

N°4.

Gedeckelter Durchlass.

2' weit 3 hoch.

Ansicht.

CLuer dur chs chnitt.

h-

___3__i

r----!

Län^ endurchs chuitt

L an^ endur ch schnitt.

jüi

_____

'ü*.—~

to

'£

■m

-i—

I__

-1

L____1.

—l—.-sa

FD

l A

ODeransicht

Grundriss.

Elf

A ■ ;e

ODeransicht

und

-Grundriss.

-------v----

„■5

wf

Eil

LtzzzzUj

JU.33'

ZL

3'

■«

hi

LL.

-J

^Tuss

N»5.

Gedeckelter Durchlass.

F° 6.

Gedeckelter Doppeldurchlass

3 weit 3 hoch,.

2x2' weit 2' hoch.

Ansicht.

Qu er durchs chnitt.

.

Ansicht.

Quer d ur chs chnitt.

I

L

:

1

i

M

sgn

j

MMM

fei*'.

L-L

;

<    3' k 9¹ X

>

V

;=

h"

r-

1__..

s.

r-r.

1 äng endur chs chnitt.

L an j§ endur chschnitt.

4

MM

Üj

sE

w

" '^W

\

W

MUx

"oi

--X---

W

-------------X- •-----

-

:

I -

MWM;

4-

~u

« «■ *

t

!

-f

r

!

Oh er ansieht

und

Grundriss .

Hill

Oberansicht

und

Grundriss .

C*17

Lk:

tfc

r>.„

\\m

iT —*

&r

I

2

2' ^

i

ü

M

>"

n

i

I

3'

n?

s

sr

2 x

,n

<    2    ><    2' X 2' X 2 X

i

I- g ■€ X.g'T tx ' g£‘g Y f’

sr

M

811!

!

I*--

v

I

rr

3

<<    3. 5

T

r⁵

9-

20 FUSS

!

.

'

x

m

Ansicht

i

i

is

I

IUI HM IlllWUeV.

..

feg

r' v - %

«

W

'Wu____I

Gewölbter Durchlass

1,5'weit 3'hoch.

Rii|§ elquers chnitt bei ab.

< 1,6'>

Quer dur chs chnitt.

<W'

c

B

.

’ii

"w

-

X

8

m

2'    14'| *'

M

r*—AT*-J

«

1

W

, h

■ Ifp    W^W

1

X

k______i

L än(5 endur chs chnitt

g^XXi;

L

!

J

___5.

M-'-

—

-.....J

.MMMM

1

■ ,

?

3-

~«r>

'HP

b -

PI

W

I-----

SL

i

I

Ob er ansieht

o

M-

«

V 2' *

und

h

Grundriss

"

Md

L_

I-----1

*

i

ä

y 1,5'^    2    >1

_Li

r

"o

*'§

Sl

i

-ML

I

---

t

1

s

20 Biss

Ansieht.

(jewölbter Durchlass

2'weit 3 hoch.

Flüjj) eiquer schnitt

bei ab.

<16 >

GLuer durchs chnitt.

3

1

W

li

m r~3

■ r

'

W

N

r

k____*j8-'___h

X____I

• -----!

«

i

M

i

i

1

I---71

L an j§ en durchs chnitt.

1

-

I

::

:

0*

•g

.E

I

bt

A

1

B

S

«

Sä

m

%

1

m

Ul ,

M

I

K

L..

i;

! I ,ii

3' X 2’ )f 1 |X

i

1

k

I

:

1

li

mm

mm

kjW

El

*

h

"m

i

K

r

Ob er ansieht

und

Grundriss.

>

f'l

: ■

[ *' T ■' t »■ 1

' T !

<!;

'S

___-

M

=3

'1

LL_

%

t

1

1

1

J

■ji

r

M

Ansicht.

%

tV

■kM.

\—i____

! m

1

-1

Gewölbter Durchlass.

3 Veit 3' hoch.

Fl ü j§ e 1 que r s chnitt bei ab.

GLuer durchs chnitt.

Ansicht.

LL.J- I

M

i

KJ®.

■

-

;

v

k^!MM

rL*Ä-_j

'!

M

Läng endurchs chnitt.

gs

1 L*

T

;r::r

s

h—i i fA'

i'⁵

!*- m

m

' K>

. Bi

I__

------,

m

l-s

1*. —

r:::L-

Hi

WW

1

«

i

M

i

Ob er ansieht

r - -*

i

r-

i 2 .* 2 1 1

I    I

i

■

t

k

und

Grundriss.

Hi

W8

11

1

*

r

i, iS

A

M

1

-11

L_

M

W

J

*£-

N° 10.

Gewölbter Durchlass.

3'weit 4 lioch

a

-

MD

•;.....=

S-s

"03    <9bx

i

s

CLuerdurchs chmtt .

r

WW

.

ff*

MI

-M

Sr-jä

K -

I

m

V. . . .;

Lu-___I

L äiijS endur chs chnitt.

rU-A

li__i_

I

ü

.

,

MW

3.25

A.²

V--

w

_____ft»___L

__ä.__LJ

M

r-

Oderansicht

5S-

W

S

p

und

Grundriss.

-i

'wmm

J

W

W

i

-J

____1

_____i

I

|

3

>f 8,28 X

JJ

XI

___J

x

i

i

< ^62

I

I

i

! r|

y 58'b >1 ‘

r,

/

I

"i

iJ

i !

i

i

P

S»

z

W

n |

i

i

I

i

i !

i l

_J !

I

5

I

f,

rHJ

:

XErrr.:

-----

t

1

_

i_L

I I I I

r

L0 Fuss

Tiii i

J_L

1

'

■*-

Z

Ansicht.

'7/

Ü

W°11.

Gewölbter Durchlass.

4 weit 4 hoch.

Plug elquers chmtt. bei a b .

Quer durchschnitt.

v;

g:

.a||

W

I

M

|

MM

r' ;V

I

³hv|

r>-

f

JL

a

1 an |5 en dur chs chnitt.

Bj

2 v*

W

I

r i-

~U

h

Ob er ansieht

W

Gewölbter Durchlass.

4weit 6hoch.

Ansicht.

Flii^elqüers chnitt. hei ab.

Quer durchs chnitt.

llllii,

= ^

b\\

ä\

i\

I

u

I

k

iÜ'

I

1

_

1

>

r

r

I ■

. I

I ! :

< tw i - •    •>"

-

s

M

* * * ^

9 ^

und

2-

s-

ä-

■

n-⁵

r

«üp

W

V

1

>}

!

<

V«

*,75

>

;

1

f_______ä

L änji endur chs chnitt.

i

EMM

Lh

r-

|P^\

t

5>

El-. =..

| x- 8-

I

1

Sj

—\—

I

i

Grundriss

■ 1

-4;.

m

< S

r

I

"1

41

\ ¹

'

WWMll^WWMVM

U

<

—!

*

k

r

I

II-

Ober ansieht

und

Grundriss.

tlx

X--J

b

.d

I Hfl

--r!

t

* I

W

L

{ft

i

i

L0 hiss

Ernst fit Korn

* in Berlin

fi

i f

I t

r

«ioTuss

II«

>

lg

t

Gewölbter Durchlass.

6'weit 6 hoch

Es? 14.

Gewölbter Durchlass

6 weit 9 hoch

Ansicht

Flüg elqners chnitt bei ab

Quer durchs chnitt.

Ansicht

Fliijjj el quer s chnitt hei ah

Quer durchs chnitt

Sur

1

m

■ x ‘

Jsfg

«Äs

„(6

■

=p

W

¹

I

W

I

f

%

r V-

|

tz- tz -    >.

' ¹ I ____

L

r-r

mm

V 5

m

W

::

j:Mfci ■

_

>v

Jk _l_»_

M

*

M

!

;

1

M

E

a

E

is _

¹

I

v

MEEM

i

ifh

I

W

A ⁴

!!

__LJ<_____i_____i ³

n

i

M

SW

'

! ß

m.

Ar-

!

m

.1

n

J

$

a

M

I

i*

*

1

8

fr

U

i

I

^5

§

L äng endurchs chnitt

I

s-i

MM

W

v<

2-

® >

MM

M

I

! W

i

H-----

■—A

WWWWWWW

r ;:|l

I____ul

_____%L_____J

m

_⁷^

j

A

115

B-

m

E

1

M

a

a

±

jendur chs chnitt

:    -    „ i.    ■    :

a

8

l

i

-

W

! M

I    T'—•:;

r £

;

!*

iiii *

i

F

Lx-

1

r* i

M

I

6,5

3___I

u

j

—-n

Ob er ansieht

und

Grundriss

ü

<

r-"-3

m

V

——I

I---

W

1

M

L_

, • •• vr-"    ">• "“r t-. -

Ob er ansieht

und

ff

W

i

r

^--

..

Gruridris s

C_J

m

M

I

W

!

-J

I"

« l

r:

!

(I 2

1

S

X

rl

I

■i

< i

----i

fr—

sri

Ji

I

:

|

^DlWWWDW

li

il

!

li

I

!

il

//

il

I

1° 1 -L

1

1

20 hiss

¹

8

¹

1

■

1

n

l:

Ernst & Horn

•rt '

l:

bd

T?

5'

t

J£_

-it85_

r§

43,

S.0 tü3S

—4 j

.

'S

; I

M

M

mmm

Ansicht

5

M

W

L än^eudur eh schnitt

|v

< 9"t

=

'

hlii|elqner schnitt nach a h.

c 3,58    >

M

I

.;

......qr

m

:

,

: “ ■:

—-jniiii

..

• I

^•üiiT

wat-

hiitiwJ

llÜilllUr

!=JilEl

^iiiW pS

r"-Wih ii

ß.

i.

■

f.

t

*

Mi... s "i ■ nt:

M

1

M

i*|l

I

§■

i.

I

‘

W

!-----1

I

l

1

r-:-i

8 liocli.

ü

ii

du er dur eh schnitt.

>

W

i

L_

MMN

-

M

.....

I

«

$»

WM

«

Jjjgj|P

M

Je

AS

s ! T

t !____£_____M_____^

i

>>

s

EMPEMD

V

.6,6

i

A

ö

Oh er ansieht

und

Grundriss

rr-:EEEE

i

_J

I

J

-J

fr

3»

I

3

3

5

o

d

1

M

W

Sl

■

—-f

!

-!

.

RA KC H

,s

fe^«chnic*SS>''

\

-

Ansicht

12,17

[

■

M

.V'!

W

I

/

L äng endurchs chnitt.

a

.

. ------!

~P'r

1

IE

ui

AH

m

.■UM

3

__

UI

¹ M

U

W 8

M

p 1 ! " I | i bi

U

M

m

Ir

|W

53

rL

L

Gewölbte

Tlü^el quer schnitt nach ah.

<

m

6 ' weit

I

s,

i

t

W

M

1

>

3

ü

E

M

%

li

iS

11

< 2

k_____i______J

16.

Brüche.

10 ko dt.

GLuer dur ch schnitt.

ÄMckWMM

iMM

1

1

li

1

1

m

US

li

■ i

M

:

i;

-

r¹—

n

JL_________$n

K.

- x-

r^_____-.i«___A

4.

J

~T T 1

±

-j

Oh er ansieht

und

Grundriss

-—-1

i J|

rij

Ü

m

|

2

fi

°

s

,

,ü

r

!

1

!

:-Vi

1*

■

's

53Ü

hi

UWZ

Kli

««

■A

r ä k 6 w

' E^ n 1

Ä

Sl

I

I

M

!

I

i

L

l

F

l

Ansicht

i2, a

4

i

F ^ ft >'

Längen dur chs chnitt

L

x si

fei

i-----1

r^p

1

Ä

i

r

1

I

i

I

I

Crewölbte

Tlüö el qu er s clmitt nach ab

"TW

ii

10 weit

(

k

...

1

t

H;

UM

8

ft

M W I

it

-

____ä-,

_____j

20 hiss

.

I

>

Brücke

8 IlocIl

Clner dur chs chnitt.

I

E

1

8

I

1

,

M

M

¹ V

j<_______

I___1___K.

i

i

111 _.___

Ober ausicM

und

ü-

I

----x¹

i

iS

I

I

I

h

s

h-

r—rn

u

Grundri s s

mm

fr

Ei

⁰¹

m

2

___I I

*

l I

i l

fe K- L

Lt

r

J

I i

\ \ ■

i r

_j i

___i

I !

12, S

i

/ /

/ /

/ /

/ /

7 /

/ /

/

/

/

I /

I I

i /

11

/ /

I .3555

19,25

T

jKl!

v Lim

I

J?i. '

•:

k°

CrewölBte

10 weit

Ansicht.

. *

CD

ö bd

r 3:

CJ

&

■ r

CD

&uer dur chs chnitt.

9:

i

I

m

I

I

W

i

Vit

1

i.

I

WMWM

fm

ih ’⁵'' D |

|1 : .

m

~m- ■

:

!

i__Je________i-

h—-

L____I

L änj§ 6 n dur clis chnitt

-MM .

hlü§ eigner schnitt nach al).

0 Id er ansieht

und

Grundriss.

i

>

A

xi;s

ifi

II

-

pn:

M

V

S

8

M

A

¥

H

M

LWSSSSSSSSZ

I

iw⁸

" W

sr

M «

m

m

m

r'

-

W W

1

J_n

\ \

\ \

\

L-

I

1

!-

1941

Ü

-x

W

~U

Iv

. JL_

-

Tfil

<

iijj

I

i

t

i

j

—U

t

1

1

oTuss

<

L

i«

>

>

>

*

i

■

KRäKÖW

.

iitij

M

'

■Jj{l\r.

hl -hltir I

[

i

rL

Ansicht.

16,50

m

eso

r.l_L. -

:

>■

1 än|5 eudur chs chnitt.

«!'

5:

SLd

pnt. jhhh \

.ff

A"

-

■

;

r°

hr.

° !

S

1°

Gewölbte We^e

12' "weit

ti

.

1

$=:

r g°a

cH o

S-

- - g'

|< L

s All

«

Mt !

Unterführung

14'hoch.

du er durchs chnitt

Seit enan sicht des hadabweisexs.

m

Mil)

1

MM

Yor der ansieht des hadabweisexs.

hatd

^ Z^X l'S_„

< s)t>

1,75

m

ä

a

5

PS

1

-

c

~ —pa--

1,89

/

i

1, 5

1

W

m W

A .    7 . . ll

M

■*

sTT ■    *

MW

s

1_

A

-V

™j

x___

_«_______LJ

2,5

Ot) er ansieht

und

MM

Gründn s s.

•L-¹

s

-

v

:

<

9d9=> I

I

11

k

i

I

I I

fr

Jj

fA

/

//

/

//

,V

I

i j

/ /

I /

I

I I

I i

I I

I

:

Lj

•M

i!

I I

T

Mas stab' zum hadabweiser.

-    ^ i ? i i tu ? i i ?

1

_1

y>

■

N

.

r

F

B!

M

MW

z

W

i

Ansicht.

A

L änj§ endur ch s chnitt

I

s-

17,5

i i

i

W

»

■'s a.s^'W R

L.___

s

•*

ao Tuss

(rewölhte We^e

Tlüöelquers chnitt önach ah.

<

>

i

14'weit

lä

i

t

1

r.

I

X

_K______

L______xz 5,76

JL

J

Unterführung

14' IlocIl.

m

Qu er durchs chnitt.

1

ü

1

(i!u.

HW

%

I

r:::h—_

l-UfM

W

M

I

i

r

W

0"b er ansieht

Jr-

x

ü

LM

Ä \

. 8,25

i*--H

-T

i_____r

und

Grundriss.

i !

[ r

M

i?

dj

"1

as2ä »

x ;

nl

«

LZ

LS

D

I

i

y

>-

'

i' OAKÖW

t

-

■

-

i\

Ansicht.

;

Ab

L än| endurchs chnitt.

; \\\\v\'    : -V

L

T i i

3

n_

S5aiWBl

m

"x

W

?

'

TO

< 2.6 >

X

1

7

(jewölbte We^e.

16' weit

Unterführung.

14' ho et.

QLuer dur ch s chnitt.

M

1

$

1

1

I

ui

..

?.

n

K I

WA

im

;

W

i '

rV

_k_

L

<

Tliig el quer s chnitt nach ah.

<    5,29    >

tu

L

!

|

^ x ^

⁸⁷⁵.______>

_C-9»H____^

<

M

MWME

__J r

t

t

f    15

1

JA _

-A

|P1S®|P

------hß—

4____®JL -

Mi

fv

r--i

i—r—

Oh er ansieht

und

Grundriss.

! i

W

ÜJ

--

g

s

2332

18,5

:

3 TI

Lb

*r"

³⁴

v-TTT

Al

aaa

■ .^rf^

; A.

-

c

(jewölhte We^

6 .

14' weit t>is zur Bahn

Unterführung

14' huch..

kröne reichend.

CLue r dur ch s chni tt.

Ansicht.

r

T

B

Li|P

JL

3T

«kt

1

f

i

%

ml

m

dMtzMDWMWM

W*

ruf

i___i__i_.

_ _ 325

A

MM»

I M

•y

>

h__________ 925

j____i

LänjSendurch schnitt.    '•»

litt (5 eigner schnitt, nach

ah.

Oh er ansieht

und

Grundriss.

<356    >

U.

|

.A>

I

I

<s

3

I

§

fr'

3

2 >

f

•5.5

3

I

< 2,ä3>

m

pr

4*

m

J

PMM

3----x--i-------&

L

.1

!w

7!

1.

1

4

3

-

i!

i

y, , , , ?

1

30 Fuss

'F

LL3----

24.5

25.5

—-i

■

. ■

1

/

A

-

\

'

.

Q-

WYDZIALY P0L1TECHN1CZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLÖWNA

rmmm

-Atz

00

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

100000300439