's I

5M N

•. : V¹:    ,,

i v

- >

. • ■ ;* 'M *

i

i 1

U' - /

.i !

—

I

i

M

il

M

.

V

:

U-ii

9 (

i ■

.

I

f

■5    -    . -

ID

11 fyii

■

, 1, Fedruor 1916

i.

m

I

■

M

■

I

I

I

-

■ 3

4.

S

r

W

■

K:

■

sck

M

;■ .

- .

W' :

I '

m

-d"

wsnwa*

:

:

“ a‘ :

Htnievubt'

Q>pfdyuc?evei ^ttedrid) öidjd) n)lb

ei

95

;■

I

■

Bibiioteka Politechmki Kr akowskiej

100000300332

Anweisung für die Ausführung von

Aatafterneumessungen und

Aatasterfortführungsmessungen

(Dermeffungsanmetfung)

Wom 1. gfeßruar 1916.

Esu x

Karlsruhe

L^ofbuchdruckerei Friedrich Gutsch

19t⁶

.

■

/jgfe '

KRAKÖVV

liefet 03

Akc. Nr,

MpJjo

Inhalts -Verzeichnis.

Erster Gert.

Anweisung für Katasterneumessungen.

§§

Seite

i I. Anordnung und Zweck der Katafterneumessung i II. Vorbereitung der Neumeffung.

1. Allgemeine vorarbeiten.

2    Feststellung der Umfangsgrenzen

3    Gewanneinteilung und Schreibweise der Namen. Gewannverzeichnis 2

4    Planeinteilung...........

5    Vorrisse..............

6    Vergleichung der Vorrisse mit dem Feld

7    Vermarkung der Grenzen......

8    Nummernbezeichnung der Grundstücke .

2. Besondere Vorarbeiten.

9 Untersuchung des trigonometrischen Netzes . . . 10 Untersuchung des Polygonnetzes.......

11

12

III. Ausführung -er Neumeffung.

1. Allgemeine Bestimmungen.....

2. Längenmessungen.......

3. Trigonometrische Arbeiten.

13    Punktordnungen und Koordinaten der Landestriangulierung .

14    Allgemeine Vorschriften.................

15    Arten der Punktbestimmung...............

16    Zahl und Auswahl der Bestimmungsrichtungen.......

17    Art der Vermarkung..................

18    Beizug der Grundeigentümer...............

19    Einmessung der Punkte

20    Winkelmessung ....

11

12

IV

Seite

2t Winkelmessung auf Nebenpunkten...............

22 Ausschreibung und Ausrechnung der Beobachtungen, Berechnung der Koordinaten, Abriß

21

. 22

4. pol^gonoinetrische Arbeiten.

23    Wahl der Polygonpunkte...........

24    Ausdehnung des Polygonnetzes.........

25    Polygonzüge.................

26    Vermarkung der Polygonpunkte.........

27    Nummernbezeichnung der Polygonpunkte.....

28    Polygonnetz-Entwurf und polygonometrische Übersicht

29    Messung der Polygonwinkel und Polygonseiten . .

30    Berechnung der Polygonzüge. . ;.......

31    Koordinatenverzeichnis............

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5. Stückverinessung.

32    Gegenstände der Stückvermessung.........

33    Besondere Bestimmungen............

34    Kulturarten..................

35    Vermarkung der Grenzen............

36    Anlage des Messungsliniennetzes.........

37    Vermarkung der Bindepunkte...........

38    Darstellung und Berechnung des Messungsliniennetzes

39    Aufnahmsverfahren für die Stückvermessung ....

40    Sicherung der Aufnahme............

41    Ausführung der Messungen...........

42    Schreibweise der Messungszahlen........ .

43    Besondere Vorschriften für die Aufnahme einzelner Gegenstände . . 40

44    Handrißeinteilung ....

45    Vorbereitung der Handrisse

46    Führung der Handrisse . .

47    Ausarbeitung der Handrisse

31

32

33

34

35

36

37

38

39

39

39

41

41

42

43

IV. Ausarbeitung der Vermessung.

1. Ausarbeitung der plane.

48    Allgemeine Vorschriften.............

49    Quadratnetz..................

50    Auftragung der nach Koordinaten berechneten Punkte

51    Auftragung der Stückvermessung.........

52    Auszeichnung der Pläne.............

44

45

46

46

47

2. Flächenberechnung.

53    Allgemeine Bestimmungen.....

54    Abstufung der Flächenberechnung . .

55    Große Massenberechnung......

56    Kleine Massenberechnung......

57    Berechnung der einzelnen Grundstücke

58    Vergleichung der Einzelberechnung mit der kleinen Massenberechnung 51

59    Berechnung der Kulturstücke

48

49

49

50

51

§§

V. Besondere Vorschriften für die Feldbereinigung und Bauplatzumlegung.

Seite

1. Feldbereinigung.

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Vermarkung der Grenzen................

Besitzstandsplan....................

Anfertigung der Bonitiernngshandrisse..........

Einmessung und Eintragung der Bonitierungsgrenzen . . .

Polygon- und Liniennetz................

Anfertigung der Aufnahmshandrisse...........

Aufnahme des Weg- und Grabennetzes..........

Zuteilungsplan....................

Berechnung der neuen Grundstücke............

Ermittlung der Absteckungsmaße.............

Absteckung der neuen Grundstücke............

Einmesfung der neuen Grundstücke............

52

53

53

54

54

55

56

57

58

59

59

60

2. Vauxlatzuinlegung.

72

Besondere Vorschriften

61

73

74

75

76

77

VI. Prüfung der Vermessung s merke.

Allgemeine Vorschriften................

Örtliche Prüfung im allgemeinen...........

Örtliche Prüfung im einzelnen.............

Zimmerprüfung...................

Prüfungsniederschrift.................

61

62

62

63

63

78

79

80

VII. Übernahme der Bermessungsergebnisse in das Katastervermessungsmerk.

Allgemeine Vorschriften...................

Nachträge im bisherigen Katastervermesfuugswerk.......

Aufstellung eines vergleichenden Nummern- und Flächenverzeichnisses

64

64

65

81

82

Zweitem Gert.

Anweisung für katasterfortsührungs-meffungen.

Gegenstände der Fortführungsmessungen...........

I. Verfahren bei den Fortsührungsmessungen.

Allgemeine Bestimmungen.................

66

66

83

1. Vorbereitung der Grundlagen der Vermessung.

Auszug aus dem Vermessungswerk..............

Prüfung und Berichtigung der bisherigen Grenzvermarkung. . .

66

VI

§§

Seite

85    Wiederbestimmung von Grenzpunkten

86    Vermarkung der neuen Grenzen . .

68

68

2. verfahren bei der Aufnahme.

87    Anschluß an das vorhandene Polygon- und Messungsliniennetz .

88    Einschaltung neuer Linien und Züge . .    .........

89    Grundstücksteilungen...................

90    Fortführungshandrisse...................

69

71

72

72

3. Nuininernbezelchnung der Grundstücke.

91    Allgemeine Bestimmungen.............

92    Besondere Bestimmungen.............

4. Flächenverechnung.

93    Allgemein..............

94    Bei Eisenbahn-, Weg- und bergl. Anlagen

95    Bei der Vereinigung von Grundstücken .

II. Aufstellung der Fortführungs- und Grundbuchunterlagen.

1. Aufstellung der Fortführungsunterlagen.

96    Fortführungsunterlagen...............

97    Flächenberechnungsplan...............

98    Eisenbahn-, Weg- und dergl. Anlagen.........

77

78

78

2. Aufstellung der Grunöbuchunterlagen.

99 Handriß und Meßbrief...............

78

III. Fortführung der Vernreffungswerke.

100    Allgemeine Bestimmung................

101    Fortführung der Handrißabdrücke............

102    Fortführung der Ergänzungshandrisse..........

103    Fortführung der Ergänzungspläne...........

104    Fortführung des Planatlas..............

80

81

82

83

84

Dritter Teil.

Vorschriften über die Meßgeräte.

105    Allgemeine Vorschrift.......

106    Theodolit ...........

107    Meßlatten ...........

108    Prüfung der Meßlatten......

109    Zeichenmaßstäbe, Glastafeln und dergl.

85

85

86

86

Anhänge der Aermessungsanrveisung.

Anhang 1.

Fehlergrenzen.

91—100

o o o S

CO t-S fcS

§§

110

ipierfer Heik.

^chlußbestimmungen

Seite

88

Tafel I bis VII

Anhang 2.

Anleitung zur Prüfung -er Längennreßgeräte.

A. Prüfung der Meßlatten.

a)    Prüfungsgeräte...............

b)    Berechnung der wahren Länge der Endnormalmeter

c)    Prüfung und Berichtigung des Anschlagwinkels . .

d)    Bestimmung der Lattenlänge..........

B. Prüfung der Zeichenmaßstäbe, Glastafeln und dergl. 106

Anhang 3.

Verzeichnis -er Lattenuntersuchungen .... 108

Anhang 4.

Muster 1 zu § 2

10

11

13    „ 14

14

15

17    „ 19

18

19

„ 22

20

21

22

23

24

Muster.

Niederschrift über die Grenzbegehung. , Gemarkungsgrenzverlegung, Niederschrift

Handriß..............

Plan ...............

Güterverzeichnis...........

Gewannverzeichnis..........

Eigentümerliste...........

Grenzverhandlung..........

Verzeichnis der Abweichungen.....

Netzskizze ..............

Berechnungsplan..........

Erläuterungsbericht . ........

Einmessung der Vermessungspunkte . .

110

. . 112

117

119

121

122

123

124

Winkelmessung

Umrechnung der Beobachtungen auf Nebenpunkten 159 Berechnung des Mittels Berechnung der genäherten Koordinaten .... 163 Berechnung der endgültigen Koordinaten .... 167 Abriß

143

161

189

VIII

Seite

Muster 26

27

Streckenmessung

197

28

29

30 Berechnung der Polygonzüge

205

30

••

Berechnung der Knotenpunkte . .

32    „    31    Koordinatenverzeichnis.....

34    „    38    Berechnung der Bindepunkte . .

39    „    55    Große Massenberechnung ....

40    „    56    Kleine Massenberechnung ....

41    „    57    Berechnung der Grundstücke. . .

44    „    80    Nummern- und Flächenverzeichnis

f ..    90

⁵    l „    96

46    „    97    Flächenberechnungsplan . . .

47    99 Handriß für das Grundbuchamt

48    „    99    Meßbrief..........

31

217

221

223

227

231

243

253

Fortführungsunterlagen

255

271

273

275

Anlagen.

(Maxxe.)

kSKO®COt4 00violO'WÜIO)»SOOv

CM    CO r~l r-1

m    co t>- o

! CM CO

O    t o ©

Planeinteilung.

Vorriß.

Darstellung der Vermessungspunkte, -Linien u. s. w. Vermarkung der Bermessungspunkte. Polygonometrische Übersicht.

Liniennetzriß.

Aufnahmshandriß.

Ausarbeitung der Grundstückspläne.

Aufnahme des Weg- und Grabennetzes. Einmessung der neuen Grundstücke. Fortführung der schwarzen Handrißabdrücke.

„    „ blauen    „

Fortführung der Ergänzungshandrisse. Fortführung der Ergänzungspläne.

Mit Genehmigung der Ministerien des Innern, sowie des Großh. Hauses, der Justiz und des Auswärtigen ergeht nachstehende

Anweisung

§ 28.

§ 66.

Dritter Heil.

Anhang L

Anhang 2.

Anhang 4.

Werechnungspk'cln

Trigonometrisches Netz IV. Ordnung.

Fortführungsbezirk Freihurg.

Polygonnetz.

Fortführungsbezirk Offeiihurg.

Flächenberechnung.

Flächenberechnung.

Fortsührungsbezirk Pforzheim. Gemarkung Pforzheim.

Für das Grundbuchamt bestimmter

Anweisung

für die Ausführung von

Aataslerneumessungen und

Aatasterfortführungsmessungen

(Vermessungsanweisung, abgekürzt VA.)

Erster Heil.

Anweisung für Katafterneumessungen.

I.

Anordnung und Zweck der Ratafterneumessung.

(1)    Die Neumessung einer Gemarkung oder eines Gemarkungsteiles ist vorzunehmen, wenn die aus Grund des Gesetzes vom 26. März 1852 „Die Vornahme einer stückweisen Vermessung sämtlicher Liegenschaften des Großherzogtums betreffend" vollzogene Vermessung in Verbindung mit den Fortsührungsmessungen keine genügend sichere Grundlage mehr für den Nachweis des Eigentums in der Natur bietet.

(2)    Das vorhandene Vermessungswerk dient der Neumessung als Unterlage.

(3)    Die Vorschriften für die Neumessung finden auch Anwendung aus die vermessungstechnischen Arbeiten bei den Feldbereinigungen und Bauplatzumlegungen.

(4)    Die Neumessung hat den Zweck, die Begrenzung, die Lage, die Größe und die Benützungs- und Kulturart jedes einzelnen Grundstücks und Grundstücksteiles festzustellen.

II.

Vorbereitung der Neumessung.

1. Allgemeine Woraröeiten.

§ 2.

Feststellung der Umfangsgren;en.

(1)    Bevor mit den örtlichen Arbeiten begonnen wird, ist auf Grund der vorhandenen Pläne und Handriffe zu untersuchen, welche Gemarkungsteile der Neumesfung zu unterwerfen sind.

Die Grenzen des Neumesfungsgebietes sollen womöglich mit den bisherigen Plangrenzen zusammenfallen. Soll ausnahmsweise nur ein Teil eines Planes in die Neumessung einbezogen werden, so sind als Abgrenzung Gewanngrenzen zu wählen.

(2)    Die Begrenzung des Vermessungsgebietes ist in einer Grenz -begehung, zu der der Gemarkungsinhaber und die Eigentümer der aus die Grenze stoßenden Grundstücke schriftlich einzuladen sind, festzustellen. Die Vermarkung der Uinfangsgrenze ist ohne Verzug — soweit tunlich schon bei der Grenzbegehung — zu ordnen.

Muster r.

(3)    Über die Grenzbegehung ist eine Niederschrift zu fertigen, in welcher die noch zu erledigenden Vermarkungsarbeiten einzeln aufzuführen sind. Die Niederschrift ist von dem Geometer und dem Gemarkungsinhaber zu unterzeichnen.

(4)    Kommt die Gemarkungsgrenze in Betracht, so ist zu untersuchen, ob nicht aus irgend einem Grunde eine Verlegung der Grenze angezeigt ist. Ist dies der Fall, so ist das Verfahren nach Art. 3 ff. des Vermarkungsgesetzes und §§ 8 ff. der VV. einzuleiten und durchzuführen. Die über die Verlegung zu fertigende Niederschrift, der Handriß, die Pläne und die Güter-

muster 2-5. Verzeichnisse sind nach den beigegebenen Mustern zu bearbeiten.

(5)    Berührt das Vermessungsgebiet die Landesgrenze, so ist zu untersuchen, ob die Vermarkung derselben mit den Angaben der amtlichen Grenzbeschreibungen und Grenzkarten übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, oder geben die Grenzbeschreibungen zu Zweifeln über den Verlauf der Landesgrenze Anlaß, so ist unter Beischluß sämtlicher Materialien an die Oberdirektion des Wasser-und Straßenbanes zu berichten, die das Weitere anordnen wird.

vz

Gewanneinkeilnng und Schrerbweise der Namen. Gewannvrrxeichnis.

(i) Nach Feststellung der Umfangsgrenzen ist im Benehmen mit dem Gemeinderat zu untersuchen, ob die bisherige Gewann-

einteilung beibehalten werden soll, oder ob Änderungen an ihr angezeigt sind. Wenn nicht sehr triftige Gründe für eine Änderung sprechen, wie diese bei Ortserweiterungen, Bauplatzumlegungen, Weganlagen und dergl. vorliegen können, sind Änderungen zu vermeiden.

(2)    Werden Gewanngrenzen verlegt, so sind zur Gewannabgrenzung womöglich Straßen-, Weg-, Bach-, Grabengrenzen oder dergl. zu wählen.

(3)    Sind Grundstücke verschiedener Gewanne über die Gewanngrenzen vereinigt worden, so ist durch Verhandlung mit den Beteiligten darauf hinzuwirken, daß die Vereinigung aufgehoben wird, damit die bisherigen Gewanngrenzen beibehalten werden können.

Dabei sind die Beteiligten darüber zu belehren, daß ihnen durch die erforderlichen Eintragungen im Grundbuch keine Kosten erwachsen, und daß ihnen die Grundbuchunterlagen unentgeltlich zugefertigt werden.

Sollte trotzdem aus der Vereinigung über die Gewanngrenze hinaus bestanden werden, so müßte die Gewanngrenze verlegt und es müßten die hierdurch und durch die Nachtragung der Verlegung im Vermessungswerk und Lagerbuch entstehenden Kosten den beteiligten Grundstückseigentümern zur Last gelegt werden, worauf letztere besonders hinzuweisen wären. Der Geometer hat in diesem Falle wegen der Verlegung der Gewanngrenze unter bestimmter Antragstellung an die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zu berichten, die das Weitere veranlassen wird.

(4)    Bei Untersuchung der Gewanneinteilung ist auch die G e w a n n -bezeichnung und die Schreibweise der Gewannnamen einer Prüfung zu unterziehen und gegebenenfalls für eine Berichtigung Sorge zu tragen.

Muster 6.

(5)    Die in der Gewänneinteilung, sowie in der Bezeichnung und Schreibweise der Gewanne eingetretenen Änderungen sind in einem vergleichenden Gewannverzeichnis nachzuweisen.

Planernleilung.

a) Allgemeine Bestimmungen.

(l) Über das Neumessungsgebiet ist in einem Abdruck des Gemarkungsübersichtsplanes unter Beachtung der für die Planzeichnung vorgeschriebenen Maßstabsverhältnisse (§ 48), eine Plan ein- Muster r. teilung zu entwerfen, sodaß jeder Plan auf einem Blatt von 60 zu 72 cm Größe dargestellt werden kann. Dabei ist aus die bisherige Planeinteilung, soweit es ohne Beeinträchtigung der Zweckmäßigkeit geschehen kann, Rücksicht zu nehmen.

(2)    Als Plangrenzen sind in der Regel Gewanngrenzen zu wählen. Muß ausnahmsweise eine Gewann von der Plangrenze durchschnitten werden, so ist als Plangrenze eine Eigentumsgrenze von möglichst einfachem Verlaus zu nehmen. Grundstücke sollen von der Plangrenze, wenn irgend tunlich, nicht durchschnitten werden.

(3)    Hat die Anzahl der Pläne gegen den alten Bestand keine Änderung erlitten, so ist die bisherige Nummernsolge der Pläne beizubehalten, sofern nicht Änderungen in der Gewanneinteilung oder andere Gründe Veranlassung zu einer geänderten Reihenfolge geben. Ist durch die Neueinteilung eine Vermehrung der Pläne eingetreten, so sind Unternummern durch Anfügung von Buchstaben (z. B. 18 a, 18 b) in dem Umfang einzuführen, daß die bisherige Nummernsolge erhalten bleibt.

(i) Die Planeinteilung ist vom Geometer der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zur Genehmigung vorzulegen.

b) Besondere Be st im m ungen bei Neumessungen größeren Umfangs (Ortslagen, ganze Gemarkungen).

(5)    Bei Neumessungen größeren Umfangs werden die Pläne in quadratischen Abteilungen von 50 cm Seitenlänge gezeichnet; die Seitenlänge beträgt daher im Maßstab 1:1000 500 m in der Natur. Der Einteilung liegt das Soldnersche Koordinatensystem zu Grunde. Die westliche und östliche Begrenzungslinie jeder Abteilung sind Linien gleicher Ordinate», die nördliche und südliche Begrenzungslinie sind Linien gleicher Abscissen.

cm.

(6)    Die Größe des Planbogens beträgt 70:70

(7)    Für die Numerierung der Pläne gelten die Vorschriften unter Buchstabe a.

(8)    Für die Grundbuchämter können Planabdrücke entsprechend der Planeinteilung unter Buchstabe a hergestellt werden.

flsjD

Vorrisse.

(l) Über das Neumessungsgebiet sind zur Vorbereitung der Vermarkung und Vermessung und als Unterlage für den Entwurf des Polygon- und Messungsliniennetzes aus Grund des Vermes-rnuster8. sungswerks Vorrisse anzufertigen, die für jedes Grundstück

außer der Nummer den neusten Stand bezüglich der Begrenzung, der Vermarkung, der Kulturart, der Bebauung sowie etwaiger durch Messung festzustellender Grunddienstbarkeiten und der topographisch wichtigen Gegenstände nachweisen. Die Anfertigung der

(Mappe.)

Vorrisse hat abteilungsweise kurz vor Inangriffnahme der Stückvermessung zu geschehen.

(2)    Soweit die Katasterpläne bereits vervielsältigt sind uno die Maßstabsverhältnisse der Vorschrift nach Ziff. 3 entsprechen, sind zu den Vorrissen auf den neusten Stand fortgeführte Planabdrücke zu verwenden; andernfalls sind unter Benützung der Kataster- und Ergänzungspläne, sowie der Fortführungshandrisse Abzeichnungen anzufertigen.

Das Maß-

oin.

(3)    Die Vorrisse erhalten die Größe 60 zu 72 stabsverhältnis ist so groß zu wählen, daß die Eintragungen nach Ziff. 1 und § 6 Ziff. 1 und 3 mit aller Deutlichkeit vorgenommen werden können. In der Regel ist zu wählen für Ortslagen das Verhältnis 1:100, 1: 200 oder 1:500, für Feldlagen 1:500, 1:1000 oder 1:2000.

Muster 9.

(4)    Zu jedem Vorriß ist eine Eigentümerliste zu führen, die in der Nummernsolge der Grundstücke für jedes einzelne Grundstück den Eigentümer und die für die Vermessung in Betracht kommenden Rechtsverhältnisse nach dem neusten Stand nachweist.

§ 6.

Vergleichung der Vorriffe mit dem Feld.

(1)    Der in den Vorrissen dargestellte Zustand ist mit den tatsächlichen Verhältnissen in der Natur sorgfältig zu vergleichen. Die Vergleichung erfolgt rißweise, indem zunächst die Plangrenzen, dann die Weg- und Hauptabteilungsgrenzen im Innern und schließlich jedes einzelne Grundstück begangen und nach Begrenzung, Vermarkung, Bebauung u. s. w. mit der Darstellung im Riß verglichen wird. Hierbei ist insbesondere zu untersuchen, ob die Eigentumsgrenzen unzweifelhaft festgestellt und vorschriftsmäßig vermarkt sind. Zeichen für wegfallende Grenzmarken sind im Vorriß zu durchkreuzen, für fehlende Grenzmarken mit einem Kreis zu umgeben. Die nach § 7 Ziff. 2 vorzunehmende Vermarkung der Grenzen bei Gebäuden, Mauern u. s. w. tft in dem Vorriß darzustellen. Sollen die Zwischengrenzen gemeinsam bewirtschafteter Grundstücke nicht vermarkt werden, so ist dies im Vorriß durch einen quer über die Grenze gezogenen Doppelhaken ersichtlich zu machen. Weiter ist zu untersuchen, ob die im Grundbuch eingetragenen Grunddienstbarkeiten in der Natur durch äußere Zeichen erkennbar sind, und ob diese Zeichen im Zusammenhang mit der Beschreibung im Grundbuch und Lagerbuch keine Zweifel über die Ausübung der Rechte in der Natur zulassen.

(2)    Ergeben sich bei der Untersuchung der Grenzseststellung und Grenzvermarkung (Ziff. 1) Abweichungen zwischen der Darstellung im Vermessungswerk und dem Befund in der Natur, so ist nach folgenden Grundsätzen zu verfahren:

a)    Sind die vorgefundenen Abweichungen nur auf zufällige Veränderungen in der Vermarkung, wie sie erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit stets vorkommen, zurückzuführen, und erkennen sämtliche in Betracht kommenden Eigentümer die im Vermesfungswerk dargestellten Grenzen als richtig an, so ist die Grenzvermarkung in der Natur, entsprechend dem Vermessungswerk, zu berichtigen.

Kommt eine Einigung unter den Eigentümern nicht zu stände, so ist nach Buchstabe c zu verfahren.

b)    Ist die Abweichung auf eine von den Grundeigentümern in der Natur vorgenommene, aber noch nicht grundbuchmäßig gewordene Grenzänderung zurückzuführen, so sind die Beteiligten aufzufordern, den Grundbucheintrag herbeizuführen. Sie sind dabei daraus hinzuweisen, daß der frühere Zustand wiederhergestellt und der Vermessung zu Grunde gelegt würde, wenn sie nicht innerhalb einer angemessenen Frist der Aufforderung nachkommen. #

Der Katastergeometer hat auf Ansuchen die erforderlichen Grundbuchunterlagen gegen Ersatz der Kosten anzufertigen.

Muster 10.

c)    In allen übrigen Fällen sind die Beteiligten zu einer bestimmten Erklärung darüber zu veranlassen, ob sie die im Vermesfungswerk dargestellte oder die in der Natur vorhandene oder eine dritte Grenzlage als die richtige anerkennen. Über die Verhandlungen mit den Beteiligten ist eine Niederschrift mit ausführlichen Handskizzen nach Muster 10 anzufertigen und durch Unterschrift anerkennen zu lassen. Hierbei sind die Beteiligten darauf hinzuweisen, daß ihnen im Falle einer gütlichen Einigung keine Kosten entstehen werden.

Die Niederschriften und Handskizzen dienen nur zur vorläufigen Feststellung des Sachverhalts; sie sind jeweils für einen entsprechenden Gemarkungsteil — eine Gewann, einen Baublock — dem zuständigen Grundbuchamt zu übergeben, das über die rechtliche Behandlung jedes einzelnen Falles und über die Kostenpflicht der Beteiligten Entschließung trifft

Kommt innerhalb einer vom Grundbuchamt zu stellenden Frist eine Einigung unter den Beteiligten nicht zu stände und haben diese auch nicht den Rechtsweg beschritten, so ist der Vermessung die im Katasteroermessungswerk enthaltene Grenze zu Grunde zu legen.

(3)    Sämtliche bei der Feldvergleichung vorgefundenen Abweichungen zwischen der Darstellung im Vorriß und dem Bestände in der Natur sind sofort im Felde mit hartem Blei in die Vorrisse einzutragen.

(4)    Von den nach Ziff. 3 im Felde eingetragenen Veränderungen sind bei der Neumessung zu berücksichtigen:

a)    alle Veränderungen tatsächlicher Art (z. B. Änderungen in der Kulturart, in der Bebauung u. bergt), nachdem sie unzweifelhaft festgestellt sind;

b)    alle Veränderungen rechtlicher Natur (z. B. Änderungen in den Eigentumsgrenzen, in der Vermarkung, in der Ausübung einer Grunddienstbarkeit u. bergt), soweit sie im Grundbuch eingetragen sind.

Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß jede Änderung in den Grenzen, wenn auch noch so geringen Umfangs, eine Rechtsänderung darstellt.

(5)    Die nach Ziff. 4 zu berücksichtigenden Veränderungen sind mit roter unverwaschbarer Tusche auszuziehen.

(6)    Zu jedem Vorriß ist ein Verzeichnis zu führen, in das mnfter,, alle auf das Eigentumsverhältnis, die Grenzfeststellung, die Vermarkung und die Rechtsverhältnisse bezüglichen, bei der Feldvergleichung vorgefundenen Abweichungen einzutragen sind.

Vermarkung der Grenzen.

(1)    Die Vermarkung der Grenzen muß den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. April 1854, der Vollzugsverordnung vom 1. August 1854 und der Dienstweisung für die Steinsetzer vom 30. Oktober 1894 entsprechen. Mängel in bezug auf Beschaffenheit, Stoff und Größe, sowie das Setzen der Grenzmarken, welche bei der Feldoergleichung der Vorrisse oder während des Vermessungsgeschäftes durch den Geometer gefunden werden, sind auf dessen Anordnung sogleich zu beseitigen.

(2)    Besondere Sorgfalt ist der Vermarkung der Grenzen in Ortslagen, insbesondere der von den Straßengrenzen in das Innere der Blöcke abgehenden und innerhalb der Gebäude oder Mauern verlaufenden Grenzen zuzuwenden. Hierbei sind folgende Vorschriften einzuhalten:

a) Fällt der Grenzpunkt in eine Mauersläche, so ist er in dieser durch einen in das Mauerwerk eingelassenen Messin gbolzen mit Kreuzschnitt auf der Kopsfläche oder durch ein tief und scharf eingemeißeltes Kreuz zu vermarken. Der Messingbolzen ist vorzugsweise und jedenfalls stets dann anzuwenden, wenn das Grenzzeichen an Verputzmauern, dünnen Sockelplatten und ähnlichen der Veränderung unterworfenen Mauerteilen angebracht werden muß.

b)    Liegt der Grenzpunkt außerhalb des Gebäudes, so ist er unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse durch einen vorschriftsinäßigen Grenzstein mit Kreuz aus der Kopffläche oder einen Messingbolzen oder ein Kreuz wie unter a) zu verwarten.

c)    Liegt aber der Grenzpunkt innerhalb des Gebäudes, so ist die Linie zu bestimmen, in welcher die durch die Grenze gelegte senkrechte Ebene die äußere Mauerfläche des Gebäudes durchschneidet. Diese Linie ist an einer passend gewählten Stelle durch einen Messingbolzen mit Strich auf der Stirnfläche oder einen tief und scharf eingemeißelten senkrechten Strich zu bezeichnen.

d)    Kann wegen örtlicher Hindernisse der Grenzpunkt oder Grenzdurchschnitt nicht unmittelbar vermarkt werden, so sind zu beiden Seiten des zu vermarkenden Punktes und tunlichst in gleichen Abständen von demselben Rückmarken anzubringen. Wegen der Beschaffenheit dieser Marken s. Muster 16.

e)    Im allgemeinen ist daran festzuhalten, daß die gerade Verbindungslinie von Marke zu Marke die Eigentumsgrenze bildet. Bei krummlinigen Grenzen, wie solche namentlich in Baugebieten vorkommen, sind außer den Punkten, in denen Eigentumsgrenzen abgehen, auch die den Verlauf der krummen Linie bestimmenden Hauptpunkte in solcher Anzahl zu vermarken, daß jeder beliebige Bogenpunkt ohne weitausgreifende Messungen auf möglichst einfache Weise abgesteckt werden kann.

(3) Bei der Prüfung der Vermarkung der Feld läge ist durch Benehmen mit dem Gemarkungsinhaber und den Eigentümern dahin zu wirken, daß jede für die Vermessung unzweckmäßige Vermarkung verbessert wird. Hierbei soll die Vermarkung derart geordnet werden, daß sich auf sie ein einfaches, dauernd brauchbares Messungsliniennetz gründen läßt, in das die festzulegenden Grenzlinien tunlichst unmittelbar oder durch kurze Verlängerungen eingebunden werden können. Hierzu ist erforderlich, daß:

a)    die Zahl der Grenzmarken möglichst beschränkt wird, soweit dies unbeschadet der Vollständigkeit der Vermarkung geschehen kann;

b)    die Bruchpunkte an Wegen, Gräben und dergl. soweit möglich auf die Schnittpunkte mit seitlich abgehenden

Grenzlinien, insbesondere mit Gewann- und Abteilungslinien oder auch mit Steinlinien verlegt werden;

c)    überflüssige Steinlinien beseitigt werden;

d)    die notwendigen eine zweckmäßige Lage und Richtung erhalten und mit den Gewann- und Weggrenzen in möglichst sichere Verbindung gebracht werden;

e)    unnötige Brüche in den Steinlinien beseitigt werden;

f)    die Bruchpunkte der Steinlinien besonders sorgsältig durch Steine, die mindestens die Größe der Gewannsteine haben, vermarkt werden.

(4)    Läßt sich eine für die Neumessung unzweckmäßige Vermarkung nur durch Grenzausgleichung beseitigen, so hat der Geometer die Beteiligten auf die große Bedeutung einer zweckmäßigen Vermarkung sür die Neumessung wie auch für die Fortführungsmessungen und die Erhaltung der Vermarkung geeignet hinzuweisen und tunlichst darauf hinzuwirken, daß die Grenzausgleichung unter den Beteiligten zu stände kommt.

Die Beteiligten find hierbei eingehend darüber zu belehren, daß diese Grenzausgleichungen nur auf rechtsgeschäftlichem Wege — mit Auflassung und Grundbucheintrag — durchgeführt werden können, daß aber die Anfertigung der Grundbuchunterlagen, die Beurkundungen der erforderlichen Erklärungen vor dem Grundbuchamt sowie die Eintragungen zum Grundbuch kostenfrei erfolgen. Der Katastergeometer hat die Grundbuchunterlagen anzufertigen und ihnen eine Bescheinigung anzuschließen, daß der Grenzausgleich nur zur zweckmäßigeren Durchführung der Neuvermessung oder Neuvermarkung der Grundstücke vorgenommen wurde.

(5)    Sämtliche Untersuchungen zur Prüfung, Berichtigung und Feststellung der Eigentumsgrenzen und deren Vermarkung, die Verhandlungen mit den Grundeigentümern und die Fertigung der Niederschriften müssen vom Geometer persönlich ausgeführt und sämtliche Vermarkungsarbeiten unter seiner unmittelbaren Aufsicht vollzogen werden.

(9) Der Neumesfung sind die in der Natur vorschriftsmäßig vermarkten. von den Eigentümern anerkannten Grenzen zu Grunde zu legen.

§ 8.

Nnmmernbr;eichnung der Grundstücke.

(i) Wird durch die Neueinteilung des Vermessungsgebietes in Grundstückspläne die bisherige Einteilung nur unwesentlich geändert, so ist die bisherige Nummernfolge der Grundstücke beizubehalten. Unternummern — Stammnummern mit Buchstabenexponenten — sind durch Fortsetzung der allgemeinen Nummernfolge zu beseitigen.

i2) Wenn aber infolge von Änderungen im örtlichen Bestand oder wegen anderer Wahl der Maßstabsverhältnisse die bisherige Planeinteilung in erheblichem Umfang geändert wird, so erhalten die Grundstücke neue Nummern.

Das gleiche gilt sür Feldbereinigungen und Bauplatzumlegungen (§§ 60 ff.).

(3) In diesen Fällen (Ziff. 2) ist nach folgenden Vorschriften zu verfahren:

a)    Die Nummerngebung geschieht nach der Reihenfolge der Pläne. Sämtliche Grundstücke eines Planes müssen mit Nummern versehen sein, bevor aus den folgenden Plan übergegangen wird. Innerhalb des Planes folgt die Nummerngebung den Gewannen. Erstreckt sich eine Gewann über mehrere Pläne, so ist die Nummernfolge derart zu wählen, daß der Übergang aus dem einen Plan in den andern in dieser Gewann stattfindet.

b)    Gewässer, desgleichen Wege und Eisenbahnen erhalten, soweit die Eigentümer und Bezeichnungen die gleichen sind, innerhalb der Gemarkung nur eine Nummer.

c)    Werden Gewässer, Wege, Eisenbahnen von anderen derartigen Grundstücken durchschnitten oder durch Über- oder Unterführungen unterbrochen, so erhalten die einzelnen Teile jener Grundstücke Nummern in Bruchform. Der Zähler gibt die Stammnummer, der Nenner mit 1 beginnend die Ordnungszahl des Teilstücks an.

Beispiel:

2S>S>

3=

fei

&/0

£//    J?/£

££/

Die Stammnummer erhält der in der allgemeinen Nummernfolge zuerst auftretende Teil.

d)    Die Unterführung eines Weges, einer Eisenbahn oder eines Gewässers mit einem Tunnel, Dücker und dergl. unter sonstigen Grundstücken (Äcker, Wiesen u.s.w.) begründet iin übrigen keine Änderung in der Nummernbezeichnung der Oberfläche.

e)    Bei der Überführung von Eisenbahnen und Wegen über öffentliche oder natürliche nicht öffentliche Gewässer oder

von Staatsbahnen über Lalidstraßen und umgekehrt ist die Kreuzungsfläche als dem unteren Grundstück zugehörig anzusehen. Bei Kreuzungen von Landstraßen und Staatsbahnen in gleicher Höhe ist die Kreuzungsfläche der Eisenbahn zuzuschreiben, insofern nicht aus betn Grundbuch etwas anderes hervorgeht,

f) Im übrigen richtet sich bei Über- oder Unterführungen oder Kreuzungen von Gewässern, Eisenbahnen und Wegen die Zugehörigkeit der Kreuzungsfläche nach dem Eigentum.

2. Besondere Vorarbeiten.

§ 9.

Untersuchung des trigonometrischen Netzes.

(1)    Das trigonometrische Netz der Katastervermessung ist in dem von der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues im Einzelsalle vorgeschriebenen Umfang einer eingehenden Untersuchung daraufhin zu unterwerfen, ob:

a)    nach Ausweis der trigonometrischen Berechnungen die in der Punktbestimmung erzielte Genauigkeit den Anforderungen in § 22 Ziss. 6 entspricht;

b)    die Auswahl der Punkte für den Anschluß der Polygon-züge zweckmäßig getroffen ist;

c)    alte Punkte verlegt oder neu bestimmt, oder ob neue Punkte eingeschaltet werden müssen;

cl) die Vermarkung der Punkte den Vorschriften entspricht.

(2)    Punkte, die den Anforderungen unter la und lb nicht genügen, sind auszuscheiden. Die für die weitere Verwendung als brauchbar befundenen Punkte sind durch zweckmäßig ausgewählte Prüfungsmessungen — Längenmessungen nach sicheren benachbarten Festpunkten — daraus zu untersuchen, ob und in welchem Betrag Veränderungen in der Lage der Vermarkungssteine eingetreten sind. Ein Punkt darf nur dann als unverändert angenommen werden, wenn durch zahlreiche — mindestens 3 — überschüssige Messungen sichergestellt ist, daß Änderungen von über 3 cm in der Punktlage ausgeschlossen sind.

Ist dieser Nachweis mangels geeigneter Festpunkte nicht zu erbringen, oder müssen zur Untersuchung der Punktlage ohnehin Winkelmessungen ausgeführt werden, so ist der betreffende Punkt als verändert zu behandeln und neu zu bestimmen.

(3)    Ergibt die Untersuchung, daß nur ein verhältnismäßig kleiner Teil des Netzes für den Anschluß weiterer Vermessungen verwendet werden kann, so ist, um eine einheitliche, in allen Teilen gleich genaue Grundlage zu erhalten, das ganze Vermesfungsgebiet neu zu triangulieren.

(4)    Die als brauchbar beizubehaltenden Punkte sind vorschriftsmäßig zu vermarken (§ 17).

(5)    Über das Ergebnis der Untersuchung ist eine Niederschrift zu fertigen, die für jeden Punkt den Befund nachweist und geeignete Vorschläge für die weitere Behandlung des Netzes enthält. In einer Netzskizze sind die derzeitige Gestaltung des Netzes in blauer, die an ihm vorzunehmenden Änderungen in roter Farbe darzustellen.

(6)    Änderungen am bestehenden Dreiecksnetz unterliegen in allen Fällen der Genehmigung der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues. Von trigonometrischen Arbeiten, die die Genehmigung dieser Behörde nicht erlangt haben, darf weder bei Neumessungen noch Fortführungsmessungen Gebrauch gemacht werden.

§ 10.

Untersuchung des Polygonnetzes.

(1)    Das Polygonnetz der Katastervermessung ist daraufhin zu untersuchen, ob es nach Anlage, Messung und Berechnung den nach §§ 23—25, 29 und 30 zu stellenden Anforderungen genügt, ober ob durch verhältnismäßig geringe Ergänzungen diesen Anforderungen genügt werden kann. Trifft einer dieser Fälle zu, so ist das bisherige Polygonnetz beizubehalten, soweit es nach den angeführten Bestimmungen zulässig ist.

(2)    Ergibt sich dagegen, daß das Netz in wesentlichem Umfang für die Neumessung oder die Fortführung unzweckmäßig angelegt ist, oder daß Polygonpunkte in größerer Anzahl verloren gegangen oder verändert sind, so ist über das ganze Vermessungsgebiet ein neues Netz zu legen.

(3)    Die nach den Bestimmungen unter 1 und 2 in Wegfall kommenden Punkte des alten Netzes sind zur etwaigen Benützung bei den in § 7 Ziff. 2 angeordneten Untersuchungen für die Dauer der Neumessung zu erhalten, nötigenfalls wiederherzustellen und durch Gasrohre, Nägel oder aus sonst zweckentsprechende Weise zu vermarken.

(4-) Aus die weitere Verwendung des alten Netzes ist besonderer Wert zu legen bei Feldbereinigungen und Bauplatzumlegungen. Die Punktvermarkung derjenigen Polygonzüge, auf welche die bei der Bereinigung oder Umlegung unverändert bleibenden Umfangs-, Weg-, Eisenbahn-, Graben-, Gewässergrenzen u. a. aufgenommen sind, ist sorgfältig zu prüfen und soweit nötig zu berichtigen.

III.

Ausführung der Neumessung.

1. Allgemeine Bestimmungen.

§ 11.

(1)    Sämtliche Winkelangaben geschehen in Hundertteilung, der rechte Winkel zu 100 Grad, der Grad zu 100 Minuten, die Minute zu 100 Sekunden. Es werden bezeichnet:

Grade mit dem -Zeichen 0 Minuten „    „    „    '

Sekunden „    „    „    "

(2)    Den Längenangaben ist, soweit nicht abweichende Bestimmungen getroffen sind, als Einheit das Centimeter zu Grunde zu legen. Ein Decimalzeichen wird nicht gesetzt.

(3)    Flächenmaße sind in Hektar, Ar und Quadratmeter anzugeben und abgekürzt durch ha, a und qm zu bezeichnen.

(⁴)    Die zu den Messungen zu verwendenden Instrumente müssen mit Einrichtungen versehen sein, die die Feststellung und Beseitigung der bei den Messungen in Betracht kommenden Instrumentenfehler ermöglichen. Instrumente, insbesondere Theodolite, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, dürfen bei den Messungen nicht verwendet werden.

(5)    Sämtliche Instrumente und Meßgeräte sind vor Beginn der Messungen und bei längerer Dauer derselben auch in angemessenen Zwischenräumen aus ihre Richtigkeit zu prüfen und soweit erforderlich zu berichtigen.

2. Längenmessmtgen.

§ 12.

(1)    Die Längenmessungen sind in der Regel mit Meßlatten von 5 m Länge auszuführen. Bei Messungen in sehr steilem Gelände, in Hofräumen und unter ähnlichen Verhältnissen sind auch 3 m lange Meßlatten oder 1 m -Stäbe zugelassen. Bei Aufnahmen mit Bussoleninstrumenten dürfen Stahlmeßbänder von 20 m Länge verwendet werden.

(2)    Als größte zulässige Abweichung der Länge des Meßgerätes von seinem Sollwert wird festgesetzt (im Sinne Lattenlänge minus Sollwert):

„ + 1,5 „ „ -st 2,0 „

für einen 1 m langen Meßstab der Betrag -st 1,0 mm „ eine 3 „ lange Meßlatte „

Die Untersuchung der Meßlatten hat nach den im Anhang 2 „Anleitung zur Prüfung der Längenmeßgeräte" gegebenen Vorschriften zu geschehen.

3. trigonometrische Arbeiten.

Punktordmmgen und Koordinaten der Landestrianguliernng.

(i) Das Netz der vorhandenen Landestriangulierung umfaßt: 82 Punkte I. Ranges 1. Ordnung

2.

46

IV.

1196 4422 25110

Die Punkte I. und ein Teil der Punkte II. Ranges sind sphä-roidisch berechnet mit den Erddimensionen

lg a =    6.3274942    (in    badischen    Ruten)

lg b =    6.3260848

lg e²—    7.8108714    —    10

unter Anwendung der Formeln:

y — y + s sin a - y

s² cos² a

s² cos² a . 8 sin a

2 R?

6R²

x' = x -f- s cos a + y²

8 cos a

8 cos a . 8 sin «

scosa - s²sin²a

2R²

R²

3R²

s cos a . s sin a

a' — a -f- 200° — y

8 cos a

Ri R₂ sin 1"    2 Rj R₂ sin 1"

Die übrigen Punkte II. und ein Teil der Punkte III. Ranges wurden mit dem mittleren Krümmungshalbmesser lg r = 6.32766 für die Mittelbreite 49° sphärisch, alle übrigen Punkte wurden in der Ebene berechnet.

Den Berechnungen sind die Grundlinien Speyer-Oggersheim mit 6598,18100 badischen Ruten, Heitersheim „    708,21663    „    „

(auf den Meereshorizont bezogen) zu Grunde gelegt.

Die Orientierung des Netzes ist gegeben durch das Azimut Mannheim Sternwarte—Speyer Dom, nördl. Turm = 4°08188, gerechnet von Süden nach Westen.

Nullpunkt ist der trigonometrische Punkt „Mannheim Sternwarte", Abscissenachse der Meridian durch den Nullpunkt.

Ordinate eines Punktes ist der auf der Abscissenachse senkrecht stehende Großkreisbogen, positiv von der Abscissenachse nach

Westen; Abscisse eines Punktes ist das Stück der Abscissenachse vom Nullpunkt bis zum Fußpunkt der Ordinate, positiv vom Nullpunkt nach Süden.

(2)    Bei Neutriangulierungen sind zu unterscheiden:

Punkte I., II., III. und IV. Ordnung.

II.

III.

Die durchschnittliche Entfernung von den zunächst gelegenen Punkten gleicher oder höherer Ordnung beträgt für Punkte I. Ordnung 20 km und darüber 10—20 km 3-10 „

IV.

weniger als 3 km.

Muster 12. (Mappe.)

(3)    Sämtliche Punkte sind nach Muster 12 mit Zeichen und Namen zu bezeichnen, die Punkte III. und IV. Ordnung werden außerdem, in jeder Gemarkung mit 1 beginnend, fortlaufend numeriert. Die Namen und Nummern der früher bestimmten Punkte sind bei allen weiteren Arbeiten beizubehalten.

(4)    Im allgemeinen sind die durch die Landestriangulierung bestimmten Koordinaten den Neuaufnahmen zu Grunde zu legen. Stehen jedoch die Koordinatenwerte mit der Lage des Punktes in der Natur im Widerspruch oder ergibt sich, daß zwar die Lage des Punktes in der Örtlichkeit unverändert erhalten ist, daß aber die Koordinaten ungenügend genau bestimmt sind, so ist an die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zu berichten, die die Behebung des Mangels veranlassen wird.

(5)    Die nachfolgenden Bestimmungen über die Auswahl, Vermarkung, Beobachtung und Berechnung der trigonometrischen Punkte gelten ausschließlich für die Punkte III. und IV. Ordnung.

Steht die Bestimmung von Punkten I. oder II. Ordnung in Frage, oder handelt es sich um Triangulierungsarbeiten zu besonderen Zwecken, so wird die Oberdirektion im einzelnen Falle besondere Anordnung treffen.

§ 14.

Allgemeine Vorschriften.

(l) Für die Anlage eines trigonometrischen Netzes III. und IV. Ordnung und für die Auswahl der einzelnen trigonometrischen Punkte ist die Gestaltung des anzuschließenden Polygonnetzes maßgebend. Es muß deshalb das Polygonnetz in den Haupt- und wichtigeren Nebenzügen feststehen, bevor mit den trigonometrischen Arbeiten im einzelnen begonnen wird.

Bei der Ergänzung oder Neuanlage eines trigonometrischen Netzes sind die Punkte in solcher Anzahl zu bestimmen, daß der Abstand benachbarter Punkte in Feldlagen etwa 1000 m, in Ortslagen

und Baugebieten etwa 600 m beträgt. In bergigem, für die Messung ungünstigem Gelände oder unter Verhältnissen, die eine mehrfache Verzweigung des Polygonnetzes bedingen, ist die Zahl der Punkte entsprechend zu vermehren. Bei Stadtvermessungen ist das trigonometrische Netz soweit zu verdichten, daß die Hauptpolygonzüge unmittelbar an Bodenpunkte angeschlossen werden können.

(2)    Bei der Auswahl der Punkte ist darauf zu achten, daß sie rechnerisch gut bestimmt sind, daß eine sichere und dauerhafte Vermarkung möglich ist und die Polygonzüge zweckmäßig angeschlossen werden können.

(3)    über den Entwurf des trigonometrischen Netzes ist eine Netz-skizze zu fertigen, in der die gegebenen Punkte mit ihren Zeichen, Namen und Nummern, sowie die Anschlußrichtungen mit blauer Farbe, die neu zu bestimmenden Punkte und die Bestimmungsrichtungen mit schwarzer Farbe einzutragen sind. Zweiseitig zu beobachtende Richtungen sind in vollen Linien, einseitig zu beobachtende in unterbrochenen Linien auszuziehen. Die Skizzen sind für Netze III. Ordnung im Maßstab 1:25000, für Netze IV. Ordnung im Maßstab 1:10000 anzufertigen.

(4)    Über die neu zu bestimmenden Punkte ist ein Berechnungsplan aufzustellen, der die Reihenfolge, in der die Punkte berechnet werden sollen, und die zur Berechnung zu benützenden Richtungen im einzelnen nachweist.

Bei Arbeiten kleineren Umfangs kann von der Ausstellung eines besonderen Berechnungsplanes abgesehen und es können der Gang der Berechnung und die zu benützenden Richtungen in der Netzskizze selbst dargestellt werden.

In einem Erlänterungsbericht ist die Anlage des Netzes zu beschreiben, iusbesondere sind etwa weniger günstige Punktbeftim-mungen zu begründen; es ist ferner anzugeben, ob die vorgeschriebene Vermarkungsart überall durchgeführt werden kann oder verneinenden-salls, in welcher Weise die betreffenden Punkte vermarkt werden sollen, ob besondere Einrichtungen zur Beobachung der Punkte erforderlich sind, und welcher Art diese sein sollen, und wie bei Nebenpunkten die Umrechnungsmaße beschafft werden.

(5)    Die Netzskizze, der Berechnungsplan und der Erläuterungs-muster lz-rs. bericht sind nach den Mustern 13, 14 und 15 zu bearbeiten und

der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zur Genehmigung vorzulegen. Bevor diese erteilt ist, darf weder mit der Vermarkung noch mit den Beobachtungen begonnen werden.

(6)    Sämtliche Punkte müssen vor Beginn der Winkelmessungen vorschriftsmäßig vermarkt sein (§ 17).

§ 15.

Arten der Punktbestimmung.

a) Einfache Punkteinschaltung.

(1)    Die Bestimmung der trigonometrischen Punkte geschieht in der Regel durch einfache PunkLeinschaltung nach dem Verfahren des Einschneidens, durch Vorwärts-, Rückwärts- oder zusammengesetztes Vorwärts- und Rückwärtseinschneiden.

Mit Rücksicht auf die Fehler der gegebenen Punkte und die Veränderungen, welche die Vermarkung im Lause der Zeit erlitten hat, ist unter sonst gleichen Verhältnissen dem vereinigten Vor- und Rückwärtseinschneiden der Vorzug zu geben.

(2)    Bei der Wahl des Neupunktes und der Anschlußpunkte ist anzustreben, daß im Neupunkt die Bestimmungsrichtungen möglichst gleichmäßig über den Kreis verteilt sind, daß die Bestimmungsstrahlen tunlichst von gleicher Länge sind und benachbarte Punkte in unmittelbare bestimmende Verbindung gebracht werden.

(3)    Bei nur rückwärts eingeschnittenen Punkten ist zur Sicherung der Orientierung der Bestimmungsrichtungen stets noch ein entfernterer gegebener Punkt mit zu beobachten.

b) Mehrfache Punkteinschaltung.

(4)    Sind die gegebenen Punkte ungleichmäßig verteilt oder nur in geringer Zahl vorhanden, oder lassen sich nahe gelegene Neupunkte nur dadurch zweckmäßig bestimmen, daß sie gegenseitig als Bestimmungspunkte benützt werden, so hat mehrfache Punkteinschaltung einzutreten. Zur Verminderung der Rechenarbeit ist hierbei die Zahl der in einer Ausgleichung zu bestimmenden Neupunkte möglichst zu beschränken.

(5)    Ist in einzelnen Fällen, wie solche in engen Tälern oder in Waldgebieten vorkommen können, die Punktbestimmung durch Einschneiden nicht durchführbar, so kann die Bestimmung neuer Punkte durch Einschaltung von Dreiecksnetzen oder Dreiecksketten geschehen. In diesen Fällen muß aber das Dreiecksnetz oder die Dreieckskette stets an mindestens zwei gegebene Punkte gleichzeitig an- und abgeschlossen werden.

§ 16.

Zahl und Auswahl der Bestimmungsrichtungen.

Die Zahl der Bestimmungsrichtungen soll in der Regel be

tragen bei

4—10, 6 — 10.

nur vorwärts geschnittenen Punkten 4— 8, „ rückwärts vor- und rückwärts

Bei Punkteinschaltungen in das alte Netz ist jede Vorwärtsrichtung zur Erhöhung ihres Gewichts und zur Prüfung des Standpunktes an mehrere 3 bis 5 — gegebene Richtungen anzuschließen.

§ 17.

Art der Vermarkung.

(1)    Soweit die trigonometrischen Punkte nicht mit Hochpunkten, wie Kirchturmspitzen und dergl. zusammensallen, sind sie besonders zu vermarken. Die Vermarkung ist stets ober- und unterirdisch zu bewirken.

(2)    Die oberirdische Vermarkung ist in der Regel eine seitliche (Rückmarken); unterirdisch wird der Dreieckspunkt stets unmittelbar vermarkt.

Die oberirdische unmittelbare Vermarkung ist anzuwenden, wenn der Punkt auf einem Weg mit fester Oberfläche (Land-, Kreis-, Ortsstraße) oder auf sonstigem derartigenl Gelände liegt, oder wenn bei seitlicher Lage des Vermarkungssteines dieser in ein der Bestellung unterliegendes Grundstück oder in eine Böschung, einen Graben u. dergl. zu liegen käme oder der Stein infolge sonstiger örtlicher Verhältnisse keinen geeigneten Stand erhielte.

LNuster 16. (SRtxyye,)

(3)    Zur oberirdischen Vermarkung dient ein zu Tage tretender Vermarkungsstein, zur unterirdischen eine Bodenplatte.

(4)    Für die Vermarkungssteine ist ein Stoff von bewährter Dauerhaftigkeit — in der Regel Granit — zu verwenden.

Die Abmessung der Steine beträgt für Punkte III. Ordnung 25:25:100 cm,

IV.

20:20:80 cm.

Die Steine sind aus der Kopffläche und anschließend an den Seiten auf 30 cm glatt zu behauen, auf der einen Seitenfläche ist die Punktordnung, aus der gegenüberliegenden Fläche die Punktnummer einzuhauen.

Bei unmittelbarer Vermarkung ist auf dem Kops des Steines ein zylindrisches Loch von 3 cm Durchmesser und 5 cm Tiefe mit umschriebenem gleichseitigem Dreieck einzuhauen, dessen Achse den trigonometrischen Punkt bezeichnet.

tki seitlicher Lage des Vermarkungssteins ist auf der dem Dreieckspunkt zugewendeten Seitenfläche oberhalb der Punktnummer ein gleichseitiges Dreieck von 6 cm Seitenlänge einzuhauen.

(5)    Die Abmessungen der Bodenplatten müssen betragen:

bei Punkten III. Ordnung 30:30:10 cm,

IV.

20:20:10 cm.

Die Mitte der Oberfläche der Bodenplatten ist glatt zu behauen, im Diagonalenschnittpunkt ist ein zylindrisches Loch von 1 cm Durchmesser und 2 cm Tiefe einzubohren.

Die Platten müssen mindestens 20 cm unter dem Fuß des Tagsteins liegen.

(6)    Können der Bodenbeschassenheit wegen Tagsteine mit den unter Ziff. 4 angegebenen Abmessungen nicht gesetzt werden, so kann die Länge bis zur Halste gekürzt werden, es muß aber in einem solchen Falle der Stein einen entsprechend breiten Fuß erhalten und außerdem durch Ummauerung, Einbetonierung oder dergleichen befestigt werden.

Kann bei felsigem Untergrund ein Stein überhaupt nicht verwendet werden, so ist der Dreieckspunkt durch einen in den Felsen einzementierten Messingbolzen von 2—3 cm Durchmesser und 8—10 cm Länge mit umschriebenem gleichseitigem Dreieck zu vermarken.

(7)    Sämtliche trigonometrischen Punkte sind außerdem durch 2 unterirdische Rückmarken zu sichern. Die Rückmarken sind je nach den örtlichen Verhältnissen in Abständen von 2—10 rn vom Dreieckspunkt möglichst in der Richtung der Koordinatenachsen, in der Regel südlich und westlich in solcher Tiese — soweit es die Bodenverhältnisse zulassen mindestens 60 cm — zu setzen, daß sie von der Bestellung des Bodens nicht berührt werden können. Zur Rückversicherung sind die unter Ziff. 5 vorgeschriebenen Bodenplatten zu verwendeu.

(8)    Die Bodenplatten und die Versicherungsplatten müssen unmittelbar auf dem gewachsenen Boden aufliegen, und es muß bei Bodenplatten die darüberliegende Erdschicht festgestampft werden, bevor der Tagstein gesetzt wird.

(9)    Werden trigonometrische Punkte aus Lagerfelsen vermarkt, so geschieht die Rückversicherung, wenn möglich nach den Vorschriften unter Ziff. 7 und 8. Können Steinplatten des felsigen Bodens wegen nicht verwendet werden, so sind als Rückmarken Messingbolzen in den Felsen einzuzementieren.

Turmpunkte sind durch mindestens 2 in die Fundamentmauern eingelassene Mauerbolzen zu versichern. Auch die Beobachtungspunkte aus Turmgalerien sind je nach Beschaffenheit des Bauwerks durch Mauerbolzen, Schrauben oder Nägel (Leuchtbolzen, Leuchtschrauben) zu versichern.

(10)    Bei Stadttriangulierungen werden die auf den ausgebauten Straßen liegenden Punkte durch in Beton versetzte gußeiserne Grundständer mit Schutzkappen vermarkt. Für diese Punkte ist eine Rückversicherung in der Weise zu beschaffen, daß in die Sockel benachbarter fester Bauwerke Mauerbolzen eingelassen werden, womöglich so, daß der trigonometrische Punkt in deren Verbindungslinie liegt.

(11)    Sollten vorstehende Bestimmungen im einzelnen Fall der Bodenverhältnisse oder sonstiger Umstände wegen nicht eingehalten

werden können oder weitergehende Anordnungen wünschenswert sein, so wird auf Antrag des Geometers die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues weitere Anordnung treffen.

§ 18.

Betrug der Grundeigentümer.

Zur Vermarkung der Punkte sind die Grundeigentümer urkundlich einzuladen und auf die Bestimmung in Art. 6 des Vermarkungsgesetzes hinzuweisen. Erscheinen sie nicht, so ist die Vermarkung gleichwohl vorzunehmen.

§ 19.

Einweisung der Punkte.

Die unterirdischen Marken sämtlicher trigonometrischen Bodenpunkte nebst den Rückmarken und Versicherungsbolzen sind durch genaue Messung gegenseitig und gegen benachbarte dauerhafte Gegenstände festzulegen. Über die Einmeffungen sind nach Muster Muster u. 17 Handskizzen zu fertigen und den trigonometrischen Akten beizuschließen. Außerdem sind über trigonometrische Hochpunkte, wie Turmspitzen und dergl. und ihre Rückmarken deutliche Handzeichnungen oder Photographien beizufügen, in welchen die den Punkt bezeichnende Stelle ersichtlich gemacht ist. In einer Beilage sind die Punkte nach ihrer Lage, Vermarkung und den sonstigen wichtigen Merkmalen zu beschreiben (Signalbeschreibung.)

§ 20.

Winkelmessung.

(1)    Zu den Winkelmessungen sind Repetitionstheodolite oder Theodolite mit verstellbarem Horizontalkreis und mindestens 20 Sekunden Zeigerangabe zu verwenden.

(2)    In der Regel sind die Beobachtungen nach dem Verfahren der satzweisen Richtungsmessungen auszuführen. Repetitionsmessung ist zulässig, wenn infolge ungünstiger Aufstellung des Instruments bei längerer Dauer der Beobachtungen Änderungen im Stand des Instruments zu befürchten sind oder die Ablesung am Kreise wesentlich erschwert ist.

(3)    Bei satzweiser Beobachtung sind in der Regel für die Punkte

III.    Ordnung 4, für Punkte IV. Ordnung 2 volle Richtungssätze, bei Repetitionsmessung ist für Punkte III. Ordnung in 6, für Punkte

IV.    Ordnung in 3 Repetitionen in jeder Fernrohrlage zu messen. Unter ungünstigen, die Beobachtungsgenauigkeit beeinträchtigenden Verhältnissen ist die Anzahl der Sätze oder Repetitionen enffprechend zu erhöhen.

In der 2. Fernrohrlage ist stets in entgegengesetztem Drehungssinn wie in der ersten Lage zu messen.

(4-) Die Richtungssätze sind von Null ausgehend gleichmäßig über den Kreis zu verteilen; es ist deshalb nach jedem Satze der

200

Horizontalkreis um — Grad -- wobei n die Zahl der zu

messenden Sätze bezeichnet — zu drehen. Die Kreiseinstellung darf nur eine näherungsweise sein, damit sich bei den verschiedenen Sätzen stets verschiedene Minuten- und Sekundenangaben ergeben.

(5)    Sind aus einem Standpunkt mehr als 8 Richtungen zu inessen, so sind die Beobachtungen in Gruppen von höchstens 8 Richtungen einzuteilen. Für sämtliche Gruppen ist dieselbe Anfangsrichtung zu wählen. Außerdem ist zur Sicherung des Zusammenschlusses der einzelnen Gruppen noch mindestens eine weitere Richtung gemeinschaftlich in sämtlichen Gruppen zu beobachten.

Sind in einem Satze mehr als 4 Richtungen zu beobachten, so ist zur Prüfung der Jnstrumentenaufstellung nach Beobachtung sämtlicher Zielpunkte in einer Fernrohrlage jeweils die Anfangsrichtung nochmals einzustellen. Diese Ablesungen werden bei der Ausrechnung nicht benützt, sie sind deshalb im Winkelbuch in Klammern zu setzen.

(6)    Muß eine Richtung wegen vorübergehender ungünstiger Beleuchtung im vollen Satze ausgelassen werden, so ist sie unter Beibehaltung der Ansangsrichtung in einem Teilsatz in der Kreisstellung des Hauptsatzes nachzuholen. Hierbei sind mindestens 2 Richtungen des Hauptsatzes, welche die nachzuholende Richtung einschließen, mit zu beobachten.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn eine einzelne Beobachtung als ungenügend verworfen und wiederholt werden muß. Sind in einem Satze mehrere Beobachtungen ungenügend, so ist der ganze Satz zu verwerfen und neu zu messen.

§ 21.

Winkelmrffung auf Nebenpunkten.

(1)    Wenn von einem trigonometrischen Punkt aus nicht sämtliche zur Bestimmung des Punktes erforderlichen Richtungen beobachtet werden können, so ist ein nahe gelegener Punkt als Nebenstandpunkt auszuwählen, von dem aus die fehlenden Richtungen beobachtet werden können. Die Entfernung vom Hauptpunkt soll in der Regel nicht über 25 in betragen.

(2)    Aus dem Nebenpunkt sind außer den Bestimmungsrichtungen noch die Richtung nach dem Hauptpunkt und, wenn möglich, zur Sicherung zwei der bereits auf dem Hauptpunkt beobachteten

Richtungen mit zu beobachten. Die Anzahl der Sätze ist dieselbe wie auf dem Hauptpunkt.

(3)    Die Entfernung des Nebenpunktes vom Hauptpunkt ist 4 mal — 2 mal in jeder Richtung — mit 5 m Latten, deren Abweichungen gegen Normalmaß festgestellt sind, zu messen.

(4)    Kann unter besonderen örtlichen Verhältnissen die Entfernung oder Richtung von dem Nebenpunkt nach dem Hauptpunkt nicht unmittelbar gemessen werden, so sind diese Werte durch geeignete Hilfsmessungen und Berechnungen zu ermitteln.

Hierwegen hat der Geometer bei Vorlage des Netzentwurfs Vorschlag zu machen (§ 14 Ziff. 4).

(5)    In entsprechender Weise ist zu verfahren, wenn ein Zielpunkt nicht unmittelbar beobachtet werden kann und ein Hilfspunkt benützt werden muß.

§ 22.

Ausschreibung und Ausrechnung der Beobachtungen, Berechnung der Koordinaten, Abrist.

(1)    Die Ablesungen sind bei satzweiser Messung sofort in das Muster i8, 19. Muster 18, bei Repetitionsmessung in das Muster 19 einzutragen.

Die Führung von Nebenblättern ist untersagt.

(2)    Die Ausrechnung der Beobachtungen hat bis einschließlich der reduzierten Mittel und der genäherten mittleren Fehler der Beobachtungen sofort im Felde zu geschehen, damit unzulässige Widersprüche unter den einzelnen Satzergebnissen sofort untersucht und behoben werden können.

(3)    Die Genauigkeit der Beobachtungsergebnisse ist ausreichend, wenn der genäherte mittlere Fehler einer in einem Satze beobachteten Richtung bei Punkten III. Ordnung 20" und bei Punkten IV. Ordnung 40" nicht übersteigt. Sind diese Werte überschritten, so sind die betreffenden Beobachtungen in besonderen Sätzen zu wiederholen.

(4)    Unter „Bemerkungen" sind einzutragen die Zeit der Beobachtung, der Name des Beobachters, Angaben über Witterungsund Beleuchtungsverhältnisse, über Mängel in der Vermarkung, und dergleichen.

(5)    Für die Ausrechnung der Beobachtungen, die Umrechnung der auf Nebenpunkten beobachteten Richtungen, die Ableitung der endgültigen Richtungswerte, die Berechnung der rechtwinkligen Koordinaten und die Berechnung der mittleren Fehler, sind die in den

Muster 20-23. Mustern gegebenen Beispiele maßgebend. Bei Neutriangulierungen sind die sphärischen Ergänzungen zu berücksichtigen

im Netz III. Ordnung bei Ordinaten über 30 km,

IV.

Inwieweit bei einzelnen Triangulierungsarbeiten schärfere Meffungs-und Berechnungsverfahren anzuwenden sind, wird im einzelnen

Falle von der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues angeordnet.

(6) Zu jeder Triangulierung, gleichviel welchen Umfangs, ist ein Abriß zu führen, der nachweist: das unmittelbare Ergebnis der Muster 24 Beobachtungen im Felde, die endgültig orientierten Beobachtungen, die entsprechenden aus den endgültigen Koordinaten berechneten Richtungswinkel, die nach der Ausgleichung übrig bleibenden Widersprüche und die Koordinaten mit ihren mittleren Fehlern.

Die Widersprüche zwischen den endgültig orientierten Beobachtungen und den aus den endgültigen Koordinaten berechneten Richtungswinkeln dürfen bei Punkteinschaltungen in das alte Dreiecksnetz

bei Richtungen III. Ordnung den Wert

50

20 + ^ Sekunden, bei Richtungen IV. Ordnung den Wert

50

40 + -g- Sekunden (S •= Entfernung in km)

und bei Neutriangulierungen

bei Richtungen III. Ordnung den Wert

25

10 +    Sekunden,

bei Richtungen IV. Ordnung den Wert 25

20 +    Sekunden

nicht übersteigen.

In Dreiecksketten darf der Widerspruch der Winkelsumme im Dreieck gegen den Sollwert im Netz III. Ordnung höchstens 50, im Netz IV. Ordnung höchstens 100 Sekunden betragen.

Sind die hiernach einzuhaltenden Grenzwerte der Widersprüche überschritten, so haben Nachmessungen stattzufinden, erforderlichenfalls sind die Anschlußpunkte neu zu bestimmen.

(7) Sämtliche Eintragungen im Felde sowie die Ausrechnungen im Zimmer, sind mit Tinte zu bewirken.

4. Wokygonometrische Äröeiten.

§ 23.

Wahl -er Polygonpunkle.

(l) Bei der Anlage des polygonometrischen Netzes ist neben den Zwecken der Neumessung im weitesten Maße auf die Bedürfnisse der Fortführung Rücksicht zu nehmen. Die Polygonpunkte sind

deshalb so auszuwählen und zu verwarten, daß ihre dauernde Erhaltung möglichst gesichert ist, daß die Polygon seiten sich dem Verlauf der Grenzen soweit wie möglich anschließen, daß sie dauernd benützbar bleiben und für die Einbindung der Aufnahmslinien des Messungsliniennetzes eine möglichst günstige Lage erhalten.

Die Polygonpunkte sind tunlichst derart zu wählen, daß bei der Winkelmessung die die Punkte bezeichnenden Stäbe am Fußende angezielt werden, daß die Polygonseiten gut gemessen, und daß Züge gebildet werden können, die in möglichst gleichartigen Geländeverhältnissen verlaufen.

Bei Wegen, Gräben und dergl. sollen die Polygonpunkte tunlichst auf derselben Seite dieser Anlagen gewählt werden.

(²)    Die Punkte der Hauptpolygonzüge und der aus Land-, Kreis-, Ortsstraßen und Hauptgemeindewegen, sowie der den Landes-, Gemarkungs- und den wichtigeren Gewanngrenzen entlang verlaufenden Nebenzüge (§ 25) sind unabhängig von der Grenzvermarkung auszuwählen; im übrigen können, soweit es ohne Beeinträchtigung der zweckmäßigen Anlage des Netzes geschehen kann, die Polygonpunkte auf Gewann- und Eigentumsgrenzmarken gelegt und die Gewann- und Eigentumsgrenzen unmittelbar als Polygonseiten benützt werden.

Die nicht mit Grenzmarken zusammenfallenden Polygonpunkte sollen derart ausgewählt werden, daß sie für den Aufbau des anschließenden Liniennetzes möglichst ausgenützt werden können, sie sollen deshalb tunlichst in Eigentumsgrenzen oder Verlängerungen von solchen, bei Straßen und Wegen in die Fußwege und wo möglich in die Verbindungslinien zweier gegenüberstehender Weggrenzmarken oder in die Verlängerung einer aufstoßenden Eigentumsgrenze u. s. s. gelegt werden.

(3)    In Baugebieten ist die Lage der Polygonpunkte und -seiten tunlichst derart zu wählen, daß sie durch die spätere Bebauung nicht verloren gehen. Es sind deshalb weder die Baublockecken als Polygonpunkte noch die Straßengrenzen als Polygonseiten zu wählen. Die Polygonseiten sollen soweit möglich auf die Gehwege zu liegen kommen und bei geradliniger Begrenzung der Baublöcke mit den Straßengrenzen parallel laufen.

§ 24.

Ausdehnung des Polygonnetzes.

(i) Die Zahl der Polygonzüge ist tunlichst zu beschränken. Es sollen nur so viele Züge gelegt werden, als zur Bildung eines zweckmäßigen Netzes von Aufnahmslinien erforderlich sind; dabei

ist darauf zu achten, daß die einzuschaltenden Messungslinien (§ 36) keine größere Länge als 400 — 500 m erhalten.

(2) Das Polygonnetz hat im allgemeinen die Umfangsgrenzen der Pläne, sowie die Gewann- und Weggrenzen zu ersassen. Im Innern der von diesen Grenzen umzogenen Geländeabschnitte sind Polygonzüge nur ausnahmsweise anzulegen, wenn dies wegen der Geländegestaltung oder der Feldeinteilung zur zweckmäßigen Ausgestaltung des Liniennetzes oder zur unmittelbaren Ausnahme durchaus erforderlich ist; im übrigen sind die Ausnahmen im Innern auf das Messungsliniennetz zu gründen (§ 36).

Das Polygonnetz ist in einem Zuge für das ganze Neumessungsgebiet oder für größere Abteilungen desselben zu entwerfeu.

§ 25.

Polygon;üge.

(1)    Die durch die Verbindung der Polygonpunkte gebildeten Züge sind beiderseits an trigonometrisch oder polygonometrisch bestimmte Punkte anzuschließen. Züge der ersten Art werden als Hauptzüge, solche der letzten Art als Nebenzüge bezeichnet. Einerseits offene Züge oder Schnittpunkte sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn, wie dies namentlich bei der Aufnahme von Ortslagen vorkommen kann, der örtlichen Verhältnisse wegen ein Anschluß nicht zu erreichen ist. In solchen Fällen muß aber der Zugsendpunkt oder Schnittpunkt durch anderweitige Messungen, die durch Rechnung geprüft werden können, genügend gesichert sein.

(2)    Sämtliche Züge sollen, soweit dies ohne Nachteil für die zweckmäßige Anlage des Liniennetzes und für die Zwecke der Fortführung geschehen kann, eine möglichst gestreckte Form erhalten. Die Länge der Seiten soll innerhalb eines Zuges möglichst gleich sein und bei Hauptzügen nicht unter 50 und nicht über 200 m, durchschnittlich 140—170 in, in Ortslagen nicht über 150 in, durchschnittlich 100—120 m betragen. Bei Nebenzügen sind, soweit möglich, dieselben Abmessungen einzuhalten.

(3)    Wenn Züge an früher bestimmte trigonometrische oder polygonometrische Punkte angeschlossen werden, so ist insbesondere auch darauf zu achten, daß die erste und letzte Seite des Zuges möglichst lang gewählt werden.

(4)    Soweit möglich und erforderlich sind geeignete Ergänzungsmessungen auszuführen, um sehr kurze Seiten oder schärfere Brechungen bei der Zugsberechnung ausschalten zu können.

(5)    Lassen sich im einzelnen Falle die obigen Forderungen, ohne die zweckmäßige Anlage zu gefährden, nicht erfüllen, so ist auf die Winkel- und Seltenmessung und bei kurzen Seiten vor allem auf die Zentrierung des Theodolits und der Zielstäbe erhöhte Sorgfalt zu verwenden, um die eigentlichen Messungsfehler möglichst zu verringern.

(6)    In kurzem Abstand annähernd parallel verlaufende längere Züge sind zu vermeiden. Lassen sie sich nicht umgehen, so sind aus einfachste Weise Querverbindungen einzulegen, auch wenn solche für die Ausnahme selbst nicht erforderlich wären.

(7)    Jeder Polygonzug, der an einem trigonometrisch bestimmten Hochpunkt (Kirchturm und dergl.) vorbeizieht, muß mit diesem derart in bestimmende Verbindung gebracht werden, daß die Widersprüche zwischen den aus den-Koordinaten der Punkte und den aus den Hilfsmessungen berechneten Entfernungen und Richtungswinkeln unabhängig auf zweifache Weise bestimmt werden können.

Der Anschluß hat durch Hilssdreiecke zu geschehen, die so zu wählen sind, daß die Fortpflanzung der Messungsfehler eine möglichst günstige wird.

(8)    In ähnlicher Weise ist zu verfahren, wenn Polygonzüge über Wasserläufe, Schluchten und dergleichen hinweggeführt werden müssen.

(9)    Zur besseren Orientierung des Polygonnetzes ist in den Verzweigungspunkten der Züge womöglich die Richtung nach einem nicht zu nahe gelegenen trigonometrischen Punkt zu beobachten.

Vermarkung -er Polpgonpunkle.

Muster 16. (ÜZtippe.)

(l) Sämtliche Polygonpunkte sind vor Beginn der Messungen endgültig zu vermarken.

Die oberirdische Vermarkung geschieht durch Steine von mindestens 70 cm Länge und 15 cm quadratischem Querschnitt. Die Steine sind auf 20 cm von oben glatt zu behauen, aus dem Kops ist ein zylindrisches Loch von 1 cm Durchmesser und 2—3 cm Tiefe einzubohren, dessen Achse den Polygonpunkt bezeichnet. Im freien Felde sollen die Steine 10 bis höchstens 15 cm über den Boden hervorragen, innerhalb des Ortsetters oder an Stellen, die durch Verkehr in Anspruch genommen werden, sind sie mit der Kopffläche bodengleich oder einige Centimeter unter Bodenoberfläche zu setzen.

Außerdem sind alle wichtigeren Polygonpunkte — Verzweigungspunkte des Netzes, Punkte, von denen Hauptmessungslinien ausgehen und dergleichen — und weiter noch so viele sonstige Punkte unterirdisch zu vermarken, daß von diesen aus die nur oberirdisch vermarkten Punkte bei etwaigem Verlust leicht und sicher durch Koordinatenabsteckung wieder hergestellt werden können.

Zur unterirdischen Vermarkung sind Steinplatten mit den Abmessungen von 20:20: 10 cm zu verwenden. Der Polygonpunkt ist auf dieser Platte in gleicher Weise wie auf dem Tagstein zu bezeichnen. Zwischen dem Tagstein und der Bodenplatte muß eine 15 bis 20 cm starke Erdschicht liegen.

Die Bodenplatte muß unmittelbar auf dem gewachsenen Boden aufliegen, und es muß die darüber liegende Erdschicht festgestampft sein, bevor der Tagstein gesetzt wird.

(2)    In Städten können die auf den Straßen liegenden Polygonpunkte durch in Beton versetzte gußeiserne Grundständer mit Schutzkappen oder durch Steine, die im Innern der Blöcke liegenden Punkte durch eiserne Röhren, Bolzen und dergl. vermarkt werden. Wichtigere Punkte, insbesondere die Verzweigungspunkte des Hauptnetzes, können außerdem durch Mauerbolzen, die in die Sockelmauern benachbarter Gebäude einzulassen sind, rückversichert werden (§ 17 Ziff. 10). Diese Versicherungsbolzen sind durch Winkel- und Seitenmessung an das Polygonnetz anzuschließen, so daß ihre Lage nach rechtwinkligen Koordinaten berechnet werden kann.

(3)    über die im ausgebauten Stadtgebiet liegenden Polygonpunkte sind nach Muster 17 Einmessungsskizzen zu fertigen, auf Muster;-!. Grund deren die Lage eines verloren gegangenen Punktes innerhalb der Genauigkeit von 1—2 (Zentimetern wieder bestimmt werden

kann.

(4)    Zu den Maßnahmen unter Ziffer 2 und 3 bedarf es jeweils der besonderen Weisung der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues.

8 27.

Nuniinernbezeichnuns drr Polygonpunkte.

O) Bei der Neumessung einer ganzen Gemarkung sind sämtliche polygonometrisch bestimmten Punkte mit Nr. 1 beginnend mit fortlaufenden Nummern zu bezeichnen. Zunächst erhalten Nummern die sämtlichen Punkte entlang der Gemarküngsgrenze, alsdann wird planweise weitergefahren, indem die den Plan umschließenden Züge und dann die Züge im Innern des Planes mit Nummern versehen werden. Die in demselben Zuge liegenden Punkte erhalten aufeinander folgende Nummern. Führen die Gemarkungsgrenzpunkte als solche bereits eigene Nummern, so sind diese auch als Polygonnummern zu benützen. Zur Kennzeichnung des Gemarkungsgrenzpunktes ist der Nummer der Buchstabe G vorzusetzen.

(2) Erstreckt sich die Neumessung nur auf einen Teil der Gemarkung, so erhalten die neu bestimmten Polygonpunkte fort-

88 27, 28.

laufende Nummern im Anschluß an die letzte Punktnummer der Katastervermessung. Die alten Punktnummern fallen aus und dürfen nicht weiter verwendet werden. Im übrigen gelten die Vorschriften unter Ziff. 1.

(3) Bei Stadtvermesfungen sind die in den Straßen liegenden Polygonpunkte nach den Vorschriften in Ziffer 1 und 2 mit Nummern zu versehen. Die Punkte der in das Innere der Baublöcke führenden Züge werden, in jedem Block von neuem beginnend, mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet, soweit erforderlich unter Beifügung von Ziffern,

yi zi

z. B. a d c . . . . ax bj Cj . . . a₂ b₂ u. s. ro.

Für die Nummernfolge gelten sinngemäß bie ^Bestimmungen unter 1.

§ 28.

Polygonnrtz- Entwurf und polygonomekrische Äderftcht.

(1)    Das Polygonnetz ist unter Benützung der Vorriffe zu entwerfen und in diese nach Genehmigung des Entwurfs in blauer Farbe einzutragen.

Ist das Maßstabsoerhältnis der Vorriffe zu groß, um den Aufbau des Polygonnetzes ersichtlich zu machen, so sind Übersichtsskizzen im Maßstab 1:2000 oder 1:4000 zu fertigen, in denen das Polygonnetz eines von Hauptzügen umschlossenen größeren Gemarkungsteils dargestellt ist.

Der in Aussicht genommene Gang der Zugsberechnung ist in den Skizzen und Vorriffen in der in Ziffer 5 vorgeschriebenen Weise ersichtlich zu machen.

(2)    Der Entwurf des Polygonnetzes unterliegt der Genehmigung der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues; bevor diese erteilt ist, darf weder mit der Vermarkung noch mit den Messungen

begonnen werden.

i3) Über jedes neu angelegte Polygonnetz ist nach Abschluß der Messungen eine Übersicht int Maßstab 1:2000 oder 1:4000 zu master 25. fertigen, — polygonometrische Übersicht — die den Zusammen-

(Maxpe.)

hang der Züge untereinander, mit dem Polygonnetz der Katastervermessung und dem trigonometrischen Netz nachweist. Zur Übersicht ist Millimeterpapier in der Blattgröße 45 zu 57 cm zu verwenden. Die gegebenen trigonontetrischen oder polygonometrischen Punkte sind nach ihren Koordinaten, die neuen Netzpunkte nach den gemessenen Winkeln und Seiten aufzutragen. Gegebene Punkte und Züge sind mit ihren Zeichen, Namen und Nummern in blauer, neue Punkte und Züge in schwarzer Farbe einzutragen.

Hauptzüge sind in stärkerem Strich auszuziehen.

(4)    Die Übersicht ist im Anschluß an die Planeinteilung derart zu entwerfen, daß das Polygonnetz eines oder mehrerer zusammenhängender Pläne aus einem Blatt zur Darstellung kommt.

(5)    Der Gang der Berechnung ist in der Übersicht dadurch ersichtlich zu machen, daß der Ausgangspunkt des Zuges durch einen kurzen Querstrich auf der ersten Polygonseite, der Endpunkt durch einen kleinen Pfeil an der letzten Polygonseite bezeichnet wird. Dem Zug ist ungefähr in der Mitte die Nummer, die er in der Berechnung erhalten hat, beizuschreiben.

§ 29.

Messung der PolygontvinKrl und Polygonsriken.

(i) Die Winkelmessung geschieht mit Theodoliten von mindestens 1 Minute Zeigerangabe. Es wird dem Geometer überlassen, Richtungen oder Winkel (durch Repetition) zu messen. Das gewählte Messungsverfahren ist für alle Punkte eines Zuges beizubehalten. Bei der Richtungsmessung ist jede Richtung mindestens einmal in jeder Fernrohrlage einzustellen, bei der Winkelmessung ist eine mindestens einmalige Messung in jeder Fernrohrlage auszuführen. Die Aufzeichnung der Ablesungen geschieht in derselben Weise wie bei der Triangulierung (§ 22.) Bei ungünstiger Aufstellung des Instruments oder bei sonst erschwerenden Umständen ist die Messung entsprechend oft, jedoch mit jeweils neuer Zentrierung des Instruments, zu wiederholen.

(2) Sämtliche Polygonseiten sind unter Beachtung der Vorschriften

zu messen. Die

in § 12 doppelt — einmal in jeder Richtung beiden Messungen sind von verschiedenen Personen und mit verschiedenen Meßlatten auszuführen. Das Ergebnis der ersten Messung darf dem zweiten Messenden nicht bekannt gegeben werden. Zu der Polygonseitenmessung ist eine Netzskizze in Aktengröße zu führen, in der die Richtung der ersten Messung durch einen Pfeil anzugeben ist. Das Messungsergebnis darf in diese Skizze nicht eingetragen werden. Die Ergebnisse beider Messungen müssen nach Berücksichtigung des Einflusses der Lattenfehler innerhalb der in Tafel I angegebenen Beträge übereinstimmen, andernfalls ist eine 3. Messung vorzunehmen. In besonders ungünstigem Gelände kann ausnahmsweise das 1^/2 fache der in Tafel I angegebenen Beträge zugelassen werden.

(3) In ebenem und hügeligem Gelände sind die Polygonseiten unmittelbar auf dem Gelände zu messen und die Reduktionen auf die horizontale Länge mit Hilfe eines Neigungsmessers, Gradbogens, zu bestimmen. In steilem Gelände ist nach dem Staffelverfahren zu messen.

(4)    Die Ergebnisse der Längenmessungen sind int Felde mit Tinte Muster 26,27. in den Vordruck Muster 26 oder 27 einzutragen. In der Spalte

„Bemerkungen" sind aufzuführen die Zeit der Messung, der Name des Geometers, das Ergebnis der Lattenvergleichung, sowie etwaige Angaben über Geländeverhältnisse, letztere stets dann, wenn die erweiterte Fehlergrenze angewendet werden soll.

(5)    Bei Stadtvermessungen kann die Oberdirektion des Wasser-und Straßenbaues über die Messung der Polygonwinkel und -seiten und die hierbei einzuhaltende Genauigkeit besondere Anordnung treffen.

§ 30,

Berechnung der Polygonstrge.

(1)    Als Einheit für die Brechungs- und Richtungswinkel gilt die Zehntelsminute, für die Polygonseiten und die Koordinatenunterschiede das Centimeter.

Zur Berechnung der Koordinatenunterschiede sind fünfstellige Logarithmen zu verwenden, Rechenmaschinen können benützt werden, soweit sie die Genauigkeit der logarithmischen Rechnung ergeben.

(2)    Die Koordinatenunterschiede sind durch eine zweite Berechnung zu prüfen. Zu dieser können polygonometrische Tafeln oder Rechenmaschinen und dergl. verwendet werden, sie muß jedoch mit anderen Hilfsmitteln als bei der Hauptrechnung durchgeführt werden und muß die bei dieser erhaltenen Werte auf mindestens 2 cm sicher stellen.

(3)    Sind die Ordinaten der Anschlußpuukte größer als 80 km, so sind in den Abscissen die sphärischen Ergänzungen zu berücksichtigen, wenn diese für den ganzen Zug mehr als 10 cm betragen. Dabei genügt es, den Gesamtwert aus den Koordinaten der Anschlußpunkte zu berechnen und ihn aus die einzelnen Abscissen-unterschiede verhältnismäßig zu verteilen.

(i) Zur Beurteilung der Genauigkeit des Polygonnetzes und zur Feststellung etwaiger einseitiger Fehler im Dreiecks- oder Polygonnetz sind für jeden Polygonzug zu berechnen:

a)    der Unterschied des aus den gemessenen Polygonwinkeln abgeleiteten und des aus den gegebenen Koordinaten der Anschlußpunkte berechneten Richtungswinkels der Abschlußrichtung — Winkelwiderspruch —,

b)    der lineare Abschlußfehler des Zuges,

c)    die Längsverschiebung und

(1) die Querverschiebung des Zuges.

Ein Zug ist nur zulässig, wenn für den Winkelwiderspruch und den linearen Schlußfehler die in den Tafeln II und III angegebenen Beträge nicht überschritten sind. Trifft diese Voraussetzung zu, so ist der Winkelwiderspruch gleichmäßig auf die einzelnen gemessenen Winkel des Zuges, der Koordinatenwiderspruch entsprechend den Seitenlängen auf die Koordinatenunterschiede zu verteilen. Erscheint es, z. B. bei Stadtvermessungen angezeigt, den schärferen Messungen entsprechend auch schärfere Ausgleichungsverfahren anzuwenden, so trifft die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues im einzelnen Falle Anordnung.

(5)    Nach der Fehlergrenze nicht mehr zulässige Widersprüche sind durch Nachmessung zu beseitigen. Die Herbeiführung genügender Übereinstimmung lediglich durch Veränderung der Berechnungsfolge ist unstatthaft. Können die vorhandenen Widersprüche durch Nachmessung nicht aufgeklärt werden, so ist unter Anschluß der Unterlagen an die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zu berichten, welche die weiteren Anordnungen trifft.

(6)    Wenn mehrere Züge in einem Punkt zusammentreffen, welcher der Fehlerverteilung wegen mit besonderer Genauigkeit bestimmt werden soll, ohne daß eine trigonometrische Bestimmung möglich wäre, so kann dieser als Knotenpunkt berechnet werden, wenn durch die gegenseitige Lage und die Länge der Züge eine einseitige Punktverschiebung ausgeschlossen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen können in geeigneten Fällen auch zwei oder drei derartige Punkte zu einer mehrfachen Verknotung vereinigt werden.

treuster 28—ÖT,

(7)    Die Berechnung der Polygonzüge und der Knotenpunkte geschieht nach den Mustern 28—31.

§ 31.

Roordinatenverreichnis.

treuster 52.

Die berechneten Koordinaten der Polygonpunkte sind nach -der Punktnummer geordnet in das Koordinaten Verzeichnis Muster 32 einzutragen, das den Berechnungsakten anzuschließen ist.

Die Ergänzung der gemarkungsweise geführten Verzeichnisse und polygonometrischen Übersichten der Katastervermessung geschieht bei der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues (§ 79.)

5. Stückvermessung.

§ 32,

Gegenstände der Stückvermestung.

Durch Messung aufzunehmen und in den Plänen darzu

stellen sind:

1.    Die Grenzen der Gemarkung und der Gewanne,

2.    die Eigentumsgrenzen,

3.    die Grenzen der Gewässer, Wege, Eisenbahnen, Dämme u. s. w.,

4.    die Kulturarten,

5.    die Gebäude, Mauern, Brücken, Durchlässe, Schleusen, Wehre, Denkmäler, Brunnen, steinerne Kreuze, Kilometersteine, Höhenmarken und ähnliche aus dauernden Bestand errichtete Gegenstände,

6.    Stein- und Gipsbrüche, Kies-, Sand-, Ton-, Mergel-, Torf- und Erzgruben,

7.    die in der Natur durch äußere Zeichen erkennbaren Grunddienstbarkeiten,

8.    topographisch wichtige Geländebildungen wie Raine, trockene Gräben und bergt.

Bei Stadtvermessungen kann die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues die Aufnahme weiterer Gegenstände anordnen.

§ 33.

Besondere Bestimmungen.

Im einzelnen ist zu beachten:

(!) Jedes Grundstück wird als ein für sich bestehendes Ganzes ausgenommen. Abteilungen innerhalb des Grundstückes zum Zweck der Verpachtung, Bewirtschaftung und dergl. bleiben bei der Aufnahme unberücksichtigt.

(2)    Gewässer und Wege sind in ihrer ganzen Ausdehnung aufzunehmen, sei es, daß sie als selbständige Grundstücke für sich bestehen, oder zu anderen Grundstücken gehören. Bei Wasserläufen, Wegen, Dämmen und Einschnitten sind die Böschungen einzumessen. Die Grenze zwischen Fahrbahn und Fußweg ist nur bei Ortsstraßen aufzunehmen. Die Wege in öffentlichen Gärten und Anlagen sind einzumessen, in Privatgärten dagegen sind nur die Trennungslinien zwischen Hofreite und Gartenland aufzunehmen. Hinsichtlich der Art eines Weges oder Gewässers und des Eigentums an denselben gelten die Bestimmungen des Straßengesetzes vom 14. Juni 1884, des Ortsstraßengesetzes vom 15. Oktober 1908 und des Wassergesetzes vom 26. Juni 1899 in der Fassung des Gesetzes vom 8. April 1913 (vergl. auch FDW. §§ 35 und 36).

(3)    Die Bestandteile einer Eisenbahnanlage sind nach ihrer Benützungsweise und Kulturart aufzunehmen als Gebäude mit Zubehörden, Bahnkrone, Böschungen, Gräben, Lagerplätze, Brücken, Durchlässe, Tunnelmündungen, Gärten, Anlagen u. s. w.

(4) Gebäude sind zu unterscheiden als öffentliche Gebäude, Wohngebäude und gewerblichen- oder landwirtschaftlichen Zwecken dienende Gebäude. Für die Bezeichnung der Gebäude ist deren dauernde Benützung maßgebend.

Dient ein und dasselbe Gebäude dauernd gleichzeitig verschiedenen Zwecken, so ist für die Bezeichnung desselben im Vermessungswerk die Hauptbenützungsart maßgebend.

Die Benützungsart der Gebäude wird durch einen Buchstaben bezeichnet und zwar:

die öffentlichen Gebäude durch „ Wohngebäude durch „ gewerblichen Gebäude durch „ landwirtschaftlichen Gebäude durch Die Trennungslinien der Gebäude sind stets durch Messung festzulegen, auch dann, wenn die Gebäude auf einem Grundstück stehen. Die Abgrenzung der einzelnen Gebäude muß mit dem Beschrieb im Feuerversicherungsbuch übereinstimmen. Von der Aufnahme bleiben ausgeschlossen Baulichkeiten, deren Wert 100 Mk. nicht erreicht oder die nur auf kurze Zeit zu vorübergehenden Zwecken errichtet sind. Bei Gebäuden sind außer den Eigentumsgrenzen die gute Flucht mit den über diese vorspringenden fundierten Bauteilen, wie Risalite und dergl. einzumessen. Die die Eigentumsgrenzpunkte oder Grenzdurchschnitte bestimmenden Bolzen, Kreuze u. s. w. (§ 7 Ziff. 2) sind auf die gute Flucht einzumessen, sodaß hiernach ohne weitere Messungen jederzeit angegeben werden kann, welche Gebäudefläche als gute Flucht angenommen wurde. Die Sockellinien sind nicht fortlaufend, sondern nur an einzelnen für den Verlauf wichtigen Stellen aufzunehmen.

§ 34.

Killkurarten.

(l) Bezüglich der Kulturart sind zu unterscheiden:

1.    Hofreiten mit den Grundflächen der Gebäude,

2.    Bauplätze,

3.    Arbeits- und Niederlagsplätze,

4.    Hausgärten, Garten- und Parkanlagen,

5.    Gartenland,

6.    Ackerland,

7.    Wiesen,

8.    Grasland,

9.    Rebland,

10. Waldungen,

11.    Gehölze,

12.    Baumstücke,

13.    Weidfeld,

14.    Reutfeld,

15.    Stein- und Gipsbrüche, Kies-, Sand-, Ton-, Mergel-, Torf- und Erzgruben, Kohlplatten und dergl.,

16.    Begräbnis-, Markt-, Exerzierplätze und dergl.,

17.    Ödungen, Steinriegel, Felsen,

18.    Gewässer,

19.    Wege,

20.    Eisenbahnen.

Mit Rücksicht auf die große Bedeutung, welche der Kulturart „Bauplatz" hinsichtlich der Teilbarkeit der Grundstücke zukommt, — vergl. Gesetz vom 16. August 1900, die Unteilbarkeit der Grundstücke betr., Art. I und II Ges.- u. VOBl. S. 935 —, hat der Geometer im Benehmen mit dem Gemeinderat und der zuständigen Ortsbaukommission in einer Ortsbegehung festzustellen, welche Gemarkungsteile als Baugelände zu behandeln sind.

(2) Die häufiger vorkommenden Kulturarten werden abgekürzt durch Buchstaben bezeichnet und zwar:

Hosreiten

Bauplätze

Arbeitsplätze

Niederlagsplätze

Hausgärten

Gartenland

Ackerland

Wiesen

Rebland

Waldungen

Weidfeld

Reutfeld

Ödungen

Hr.

durch

B.

Ap.

Up.

G.

Gl.

A.

W.

El.

Wcl.

Wf.

R.

Ö.

§ 35.

Vermarkung der Grenzen.

Jeder Messung muß die vorschriftsmäßige Vermarkung der Grenzen (§ 7) vorausgehen. Es ist unter keinen Umständen gestattet, die Vermessung auf die vorläufige Verpfählung der Grenzen zu gründen. Muß ausnahmsweise der endgültigen Vermarkung eine Vermessung vorausgehen (deren Ergebnis jedoch nicht in die Katasterhandrisse eingetragen werden darf), so ist diese nach vollzogener Vermarkung in Bezug auf jedes einzelne Maß zu wiederholen. Die bei der zweiten Vermessung gefundenen Maße sind in das Vermessungswerk zu übernehmen.

§ 36.

Anlage des Mestungsliniennehes.

(1)    Die Grundlage der Stückvermessung bildet neben dem Polygonnetz das hierauf gegründete Messungsliniennetz. Insoweit das Polygonnetz zur Einzelaufnahme nicht ausreicht, sind gerade Verbindungslinien zwischen den trigonometrisch oderpolygonometrisch bestimmten Punkten oder zwischen diesen und aus Polygonseiten liegenden Punkten — Hauptlinien — zu legen; zwischen diese Hauptlinien, bezw. zwischen diese und die Polygonseiten sind weitere gerade Linien — Nebenlinien — in solcher Anzahl und Lage einzuschalten, daß die einzumessenden Grenzen durch unmittelbare Schnitte, kurze Verlängerungen oder kurze rechtwinklige Abstände festgelegt werden können. Die Gesamtheit der geraden Verbindungslinien bildet das Messungsliniennetz (abgekürzt Liniennetz).

(2)    Die Punkte, in denen die Messungslinien in Polygonseiten oder andere Messungslinien eingebunden sind, heißen Bindepunkte oder Kleinpunkte.

(3)    Bei der Anlage des Liniennetzes ist besonderer Wert auf die Möglichkeit einer sachgemäßen Fehlerverteilung und auf die spätere Wiederbenutzung bei der Fortführung zu legen. Der erste Zweck wird erreicht durch stufenweises Absteigen von Hauptlinien zu Nebenlinien unter Vermeidung verwickelter oder geometrisch ungünstiger Verbindungen. Die Wiederbenutzung der Messungslinien bei der Fortführung verlangt eine genügende Vermarkung der Bindepunkte (§ 37) und Einmessung der Linien auf feste Grenzen, so daß sie jederzeit ohne weitläufige Hilfsmessungen mit Sicherheit wiederhergestellt werden können. Die Bindepunkte sollen deshalb, soweit immer möglich, in feste Grenzen zu liegen kommen.

(4-) Zur möglichsten Vereinfachung und Sicherung des Netzaufbaues und der Aufnahme selbst sind die in der Natur schon vorhandenen vermarkten Linien, wie Eigentumsgrenzen und Steinlinien, bei der Anlage des Netzes soweit wie möglich zu benützen. Linien, die ausschließlich zur Einbindung weiterer Messungslinien dienen, sind tunlichst zu vermeiden.

(5)    Erstrecken sich mehrere längere Messungslinien annähernd in derselben Richtung, so sind zur Versicherung Querlinien einzuschalten, auch wenn sie zur Ausnahme selbst nicht erforderlich sind.

(6)    Die Zahl der Bindepunkte und Aufnahmslinien ist, soweit es ohne Gefährdung der Zweckmäßigkeit der Aufnahme und der

Sicherheit des Aufbaues geschehen kann, tunlichst zu beschränken.

(7)    Die Winkel, unter denen Messungslinien eingebunden werden, dürfen nicht unter i/₈ R betragen. Die Lage jedes Bindepunktes muß durch gemessene Maße gesichert sein. Ist diese Sicherung nicht schon durch den Aufbau des Netzes gegeben, so sind besondere Sicherungsmaße zu messen.

(8)    Das Ausrichten und Einbinden der Messungslinien unter sich und in die Polygonseiten hat mit der größten Sorgfalt zu geschehen; in der Ebene ist bei längeren Linien, im Hügelland und Gebirge auch bei entsprechend kürzeren Linien der Theodolit zu verwenden.

(9)    Die Messung des Liniennetzes geschieht in Verbindung mit der Stückvermessung.

§ 37.

Vermarkung der Vindepunkie.

(1)    Sämtliche Bindepunkte müssen vor Beginn der Messungen vermarkt sein.

(2)    Alle wichtigeren Bindepunkte, d. h. solche, in denen Hauptmessungslinien eingebunden sind, oder mehrere, wenn auch untergeordnete Linien zusammentreffen, oder die aus sonstigen Gründen für den Zusammenhang des Netzes oder die Fortführung von größerer Wichtigkeit sind, sind unterirdisch zu vermarken.

Als Regel gilt, daß soviele Punkte unterirdisch vermarkt werden müssen, daß zusammen mit den unterirdisch vermarkten Polygonpunkten auf je 120—150 m Entfernung ein unterirdisch vermarkter Messungspunkt vorhanden ist.

unter Bodenobersläche

cm

Zur unterirdischen Vermarkung sind Eisenrohre von 40 cm Länge, 8 mm Wandstärke und 40 mm lichter Weite zu verwenden. Die Rohre sind genau senkrecht in den gewachsenen Boden einzulassen und mit steinsreier weicher Erde oder mit Sand aufzu-süllen, der Kopf muß mindestens 40—50 liegen. Zur Einlassung der Rohre sind, soweit es die Bodenverhältnisse zulassen, Erdbohrer zu verwenden.

Wenn in einzelnen Fällen die Vermarkung eines Bindepunktes der Bodenverhältnisse wegen nicht möglich ist oder die Vermarkung keine Dauer verspricht, so sind die betreffenden Messungslinien durch Rückmarken zu sichern. Die Rückmarken sind in die Schnittpunkte der Messungslinien oder deren Verlängerungen mit festen Grenzen zu setzen und in diesen einzumessen. Der Abstand der Rückmarken vom eigentlichen Bindepunkt darf höchstens ¹/₂₀ der Länge der Messungslinie und nicht mehr als 5 m betragen. Stößt eine Messungslinie in kurzer Entfernung (vor- oder rückwärts) auf festes Mauerwerk oder andere Gegenstände von dauerndem Bestand, so sind die Verlängerungen herzustellen, in den Endpunkten durch Bolzen, starke Nägel, Schrauben und dergl. zu vermarken und einzumessen.

In gleicher Weise sind auch Polygonnetzlinien im Innern von Baublöcken zu sichern.

(3) Alle übrigen nicht mit Grenzmarken zusammenfallenden oder nach Zifs. 2 unterirdisch zu vermarkenden Bindepunkte sind für die Dauer der Vermessung im freien Felde durch Pfähle von 60—80 cm Länge und 8—10 cm Durchmesser, in Ortslagen je nach den Verhältnissen durch Rohre, Nägel, Bolzen u. dergl. zu vermarken.

§ 38.

Darstellung und Berechnung des Meffungsliniennetzes.

(l) Das Messungsliniennetz ist in dem Liniennetzriß darzustellen. Die Blattgröße beträgt 45 zu 57 Verhältnis der Zeichnung ist derart zu wählen, daß das auf einem Blatt der polygonometrischen Übersicht dargestellte Aufnahmsgebiet auf einem Blatt von obiger Größe Platz findet. Kann dies ohne Beeinträchtigung der Deutlichkeit der Darstellung nicht geschehen, so ist das Liniennetz in 2 oder mehrere Teile zu zerlegen, die von Polygonzügen und Hauptmessungslinien begrenzt sind. Der Liniennetzriß erhält die Nummer des entsprechenden Blattes der polygonometrischen Übersicht, bei Zerlegung in mehrere Teilblätter ist dieselbe Nummer mit einem Buchstaben zu verwenden. Gegebene Punkte und Linien sind in blauer, neue in schwarzer Farbe einzutragen. Hauptmessungslinien sind in stärkerem Strich auszuziehen.

Die Handrißgrenzen sind durch ein grünes Farbenband zu

em.

Das Maßstabs

Muster 33. (Mappe.)

bezeichnen.

(2)    In den Liniennetzriß sind aufzunehmen:

a)    sämtliche Polygonzüge und Messungslinien,

b)    sämtliche Linien, auf welche Eigentumsgrenzpunkte durch rechtwinklige Abstände festgelegt sind,

c)    sämtliche Sicherungslinien des Netzes,

d)    sonstige für den Aufbau oder die Erhaltung des Netzes wichtige Linien,

e)    die auf die vorgenannten Linien bezüglichen im Felde gemessenen Maße.

(3)    Innerhalb jedes Blattes werden die Kleinpunkte mit Nr. 1 beginnend durchlaufend mit Nummern versehen und diese in schwarzer Farbe eingetragen.

(4) Für jeden Bindepunkt sind nach Muster 34 rechtwinklige Koordinaten zu berechnen. Die Berechnung hat auf Grund des Liniennetzrisses unter steter Ausgleichung der Linien niederer Ordnung aus jene höherer Ordnung zu geschehen. Für jede Linie ist der Widerspruch zwischen unmittelbarer Messung und dem aus der Berechnung hervorgehenden Sollwert nachzuweisen. Dieser Widerspruch darf die in Tasel IV gegebenen Werte nicht übersteigen. Das Verhältnis zwischen dem tatsächlich vorhandenen und dem zulässigen Widerspruch ist in der aus Muster 33 ersichtlichen Weise in den Liniennetzriß einzutragen.

Muster 34.

Bei der Berechnung der Koordinaten der Kleinpunkte sind Rechentafeln (Peters, Grelle, Zimmermann u. a.) oder Rechenmaschinen zu verwenden.

§ 39.

Aufnahmsverfahren für die Stückvermeffung.

(1)    Die aufzunehmenden Gegenstände sind im allgemeinen durch Einbindung der Begrenzungslinien in eine passend gewählte Polygonseite oder Messungslinie festzulegen. Daneben findet, sei es zur selbständigen Aufnahme oder zur Sicherung, das Koordinatenverfahren Anwendung. In allen Fällen ist, soweit irgend möglich, die Ausnahme derart durchzuführen, daß sie gleichzeitig auch die zur Berechnung der Flächeninhalte der Grundstücke erforderlichen Maße enthält.

(2)    Die Festlegung einzelner Punkte durch Einkreuzen ist nur in vereinzelten untergeordneten Fällen zulässig und auch nur dann, wenn die vorschriftsmäßige Festlegung einer Messungslinie der örtlichen Verhältnisse wegen unmöglich ist. Es muß aber in diesen Fällen stets ein drittes, die Festlegung versicherndes Maß vorhanden sein.

(3)    Die Länge der Ordinaten darf bei der Aufnahme von Grenzmarken, Gebäudeecken und anderen scharf bezeichneten Punkten 10 m nicht übersteigen. Bei der Aufnahme von Kulturgrenzen, Böschungskanten und dergl. dürfen die Ordinaten bis zu 50 m lang sein. Bei der Aufnahme nicht vermarkter Waldwege, öffentlicher Gartenanlagen oder umfangreicher, unregelmäßig begrenzter Kulturabschnitte in Privatgrundstücken u. dergl. können Entfernungsmesser und Bussoleninstrumente verwendet werden.

(4)    Wenn in einzelnen Ausnahmesällen Grenzpunkte aus die Verlängerung einer Polygonseite oder Messungslinie festgelegt werden müssen, so darf die Verlängerung ]/₁₀ der Länge der Linie nicht übersteigen. Außerdem muß die geradlinige Verlängerung durch ein Sicherungsmaß geprüft werden.

§ 40.

Sicherung der Aufnahme.

Die Richtigkeit der Aufnahme jedes scharf bezeichneten Punktes, vor allem der Eigentumsgrenzpunkte, muß durch ein nicht zur Festlegung erforderliches Maß sichergestellt sein. Wie diese Sicherungsmaße zu wählen sind, hängt von der Lage der aufzunehmenden Punkte unter sich und gegen die Aufnahmslinien ab und muß, soweit nicht in § 43 bestimmte Vorschriften gegeben sind, im einzelnen Fall dem Ermessen des Geometers überlassen bleiben. Einige häufiger vorkommende Fälle sind aus den Handrissen Muster 35 und 36 zu ersehen.

§ 41.

Ausführung der Messungen.

(1)    Sämtliche Linien sind in der Regel ihrer ganzen Länge nach durchlaufend einmal zu messen.

(2)    Werden in schon gemessene Linien nachträglich noch neue Linien eingebunden, so ist es gestattet, die neuen Bindepunkte zwischen die zunächst gelegenen älteren Punkte einzumessen. Im Anfangspunkt der Messung ist die Latte mit dem bei der ersten Messung erhaltenen Maß anzulegen.

Die Messung ist soweit auszudehnen, bis Übereinstimmung mit der früheren Messung besteht. Laufen in kurzer Entfernung mehrere Aufnahmslinien in nahezu paralleler Richtung nebeneinander, so sind diese Linien in entgegengesetzter Richtung zu messen.

(3)    Erreichen die zur Aufnahme zu errichtenden Ordinate» eine Länge von mehr als 1 m, so ist ihre Richtung mit einen: entsprechenden Instrument — Winkelspiegel, Winkelprisma, Kreuz-scheibe und dergl. oder Theodolit — zu bestimmen.

§ 42.

Schreibweise der Messungsxahlen.

(l) Bei der durchlaufenden Messung einer Aufnahmslinie sind alle Festlegungsmaße rechtwinklig zur Aufnahmslinie zu schreiben, Abscissenmaße womöglich auf der der Ordinate entgegengesetzten Seite, so daß sie in der Messungsrichtung gesehen aufrecht stehen. Werden durch eine Ordinatenlinie mehrere Punkte festgelegt, so sind auch die Ordinatenmaße rechtwinklig zur Ordinatenrichtung zu schreiben. Bei abgesetzter Messung einer Linie werden die Einzel-

maße, ebenso auch Entfernungsmaße (Grenzlängen, Spannmaße) und Sicherungsmaße in der Messungsrichtung geschrieben, bei Gebäuden möglichst innerhalb der überbauten Fläche.

(2)    Bei der durchlaufenden Messung einer Linie ist das Schlußmaß doppelt zu unterstreichen. Die Maße für die Einbindepunkte von Messungslinien sind einfach zu unterstreichen.

(3)    Wird eine Linie wiederholt gemessen, so sind die Ergebnisse der Messungen unter einander zu setzen und durch eine Klammer zu verbinden.

§ 43.

Besondere Vorschriften für die Aufnahme einzelner Gegenstände.

(i) Alle wichtigeren Steinlinien, soweit sie nicht schon als Messungslinien in das Netz einbezogen sind, sind in Polpgonseiten oder Messungslinien einzubinden. Neben der durchlaufenden Messung ist zur Sicherung stets noch die Entfernung von Stein zu Stein, sowie der Abstand des ersten und letzten Steines von den Einbindepunkten zu messen. Durchschneidet die Steinlinie die Grundstücksgrenzen unter sehr spitzem Winkel, so sind außer den Entfernungen von Stein zu Stein auch die senkrechten Breiten zu messen.

Die Fußpunkte dieser Senkrechten werden auf den Grundstücksgrenzen nicht eingemessen. Das gleiche gilt für alle übrigen nur zur Flächenberechnung gemessenen Senkrechten. Dienen diese aber gleichzeitig zur Sicherung der Aufnahmen, so sind auch die Fußpunkte einzumessen.

(2)    In Gewann- und Weggrenzen, sowie bei unregelmäßigen Grundstücksgrenzen ist in der Regel ohne Rücksicht auf die Art der Aufnahme die Länge der einzelnen Grenzstrecken zu ermitteln. Außerdem sind alle wichtigeren Durchschnitte der Messungslinien mit Gewann- und Weggrenzen, mit den Fluchten der Hauptgebäude und mit den den Bindepunkten zunächst liegenden Eigentumsgrenzen einzumessen.

(3)    Die Gebäude sind, soweit es die örtlichen Verhältnisse irgend gestalten, in der Weise aufzunehmen, daß die guten Fluchten durch Verlängerung in die Grundstücksgrenzen eingebunden werden; dabei werden die Linien zur Prüfung der Zwischenmaße abgesetzt gemessen. Können der örtlichen Verhältnisse wegen die Gebäude auf diese Weise überhaupt nicht oder nicht mit der nötigen Genauigkeit aufgenommen werden, so sind die Gebäudeecken durch rechtwinklige Abstände auf die Grundstücksgrenzen oder zweckmäßig gelegene Messungslinien festzulegen. Die Bestimmung von Gebäudepunkten durch Einkreuzen ist nur in einzelnen Fällen bei untergeordneten Anbauten gestattet.

(4)    Bei geschlossener Bauweise sind die Giebelmauern in solcher Vollständigkeit aufzunehmen, daß der Grenzverlauf innerhalb des Gebäudes unzweifelhaft dargestellt ist. Die Stärke der Giebelmauern zu beiden Seiten der Grenzlinie ist anzugeben.

Dasselbe gilt für Garten- und Hofmauern, soweit sie Grenzmauern sind.

(5)    Soweit es nach den baulichen Verhältnissen möglich ist, sind die Umfangsgrenzen der Gebäude zur Sicherung der Aufnahme auch unmittelbar zu messen. Dabei sind auch kleinere Anbauten, wie Treppen, Veranden und dergl. mit aufzunehmen. Die Messung geschieht in durchlaufender Zählung der Abscissenmaße.

(6)    Bei geschlossener Bauweise ist die Messung stets von Gebäudegrenze zu Gebäudegrenze abzusetzen, auch wenn die Gebäudefluchten in gerader Linie sich über mehrere Grundstücke erstrecken.

(7)    Ist die Eigentumsgrenze eine krumme Linie, so sind außer den auf der Linie liegenden Grenzpunkten die den Verlauf der krummen Linie bestimmenden Bogenpunkte unmittelbar auf das Netz festzulegen (§ 7 Ziff. 2e) Bei Kreisbögen sind womöglich die Halbmesser anzugeben.

(8)    Nichtvermarkte Fußwege, Gräben und Bäche, deren Breite 1 m nicht übersteigt, sind nur nach ihrer Mittellinie unter Angabe der mittleren Breite einzumessen, alle übrigen Wege und Wasserläufe sind außer nach den Eigentumsgrenzen auch nach ihrer natürlichen Begrenzung aufzunehmen.

§ 44

Handritzeinteilung.

Das Gebiet eines Planes ist unter Beachtung der für die Feldaufnahmen vorgeschriebenen Maßstabsverhältnisse (§ 46) derart einzuteilen, daß jeder Teil auf einem Handrißblatt von 45 zu 57 cm Größe dargestellt werden kann. Die Handrißgrenzen sind in den Vorrissen durch ein grünes Farbenband zu bezeichnen, das Maßstabsverhältnis ist in derselben Farbe möglichst in der Mitte des Handrisses anzugeben.

§ 45.

Vorbereitung der Handriste.

In die Handrisse werden vor Beginn der Feldarbeiten die trigonometrischen und polpgonometrischen Punkte nach ihren Koordinaten, oder, wenn diese noch nicht berechnet sind, auf Grund

der Vorrisse und der gemessenen Winkel und Seiten eingetragen. Die Grundstücksgrenzen, die Grenzen der Gebäude, der Wege, der Wasserläuse sind nach den Kataster- und Ergänzungsplänen sowie den Fortführungshandrissen unter Berücksichtigung der nach den Vorrissen festgestellten Veränderungen (§ 6 Zisf. 4) in die Handrisse einzuzeichnen. Die Eintragungen geschehen in leichten feinen Linien mit hartem Bleistift. Maßzahlen der früheren Ausnahmen dürfen in keinem Fall eingetragen werden.

Die Handrisse sind so anzulegen, daß Norden oben oder links liegt. Die Nordrichtung ist durch einen Pfeil zu bezeichnen.

§ 46.

Führung der Handrisse.

^“mappe')³⁶’ ^ Aufnahmen sind unmittelbar im Felde in die Handrisse

einzutragen, das Eintragen in Feldbücher oder auf Nebenblätter ist verboten.

(2) Sämtliche Maßzahlen und Grenzzeichen sind im Felde sofort mit unverwaschbarer schwarzer Tusche in die Handrisse einzutragen. Alle übrigen Eintragungen können zunächst mit hartem Blei ge

schehen.

Nur wenn ungünstige Witterungsverhältnisse das Arbeiten mit Tusche im Freien unmöglich machen, dürfen die Maßzahlen und Grenzzeichen ebenfalls mit hartem Blei eingetragen werden. Dabei ist sorgfältig darauf zu achten, daß bei dem nachträglichen Scharsschreiben die Tuschzahlen in unmittelbare Nähe der Bleizahlen an der ihnen zukommenden Stelle eingetragen werden können. Das Scharfschreiben hat möglichst sofort an dem Tage der Aufnahme, spätestens jedoch innerhalb der beiden folgenden Tage zu geschehen, in keinem Fall darf es auf längere Zeit verschoben werden. Bei der Wiederholung der Einträge in Tusche müssen die Bleizahlen unberührt bleiben, sie dürfen weder überschrieben, noch gestrichen, noch ausradiert werden.

Unrichtig eingetragene Maßzahlen und Linien dürfen nicht durch Radieren entfernt werden, sie sind vielmehr leicht zu durchstreichen bezw. zu durchkreuzen, so daß sie deutlich erkennbar bleiben.

(3) Das Eintragen der Aufnahme in den Handriß ist mit größter Deutlichkeit zu bewirken. Das Handrißbild braucht nicht genau maßstäblich zu fein, es muß jedoch dem maßstäblichen Bild sich wenigstens soweit nähern, daß größere Mesfungsfehler mit Hilfe der Zeichnung sofort entdeckt und verbessert werden können. Im übrigen muß die Darstellung im Handriß ein möglichst getreues Bild der Wirklichkeit geben.

(4)    Als Maßstab für die Zeichnung der Handrisse ist zu wählen: 1: 100, 200 über 500 für Ortslagen, je nach den baulichen

Verhältnissen,

1: 500 für stark geteiltes land- ober forstwirtschaftliches Gelänbe, 1:1000 für gering geteiltes derartiges Gelände,

1: 2000 für sehr große Einzelgrundstücke, Hofgüter u. bergt

ober

1: 4000 für große Walbungen u. bergt

In Zweifelsfällen ist stets bas größere Maßstabsverhältnis zu wählen. Das Maßstabsverhältnis unterliegt der Genehmigung der Oberbirektion bes. Wasser- imb Straßenbaues.

(5)    Kann für einzelne Gegenstänbe wegen starker Häufung ber Maßzahlen oder aus einem andern Grunde die Aufnahme in dem gewählten Maßstab nicht mehr deutlich dargestellt werden, so ist sie in entsprechend größerem Maßstab an einer freien Stelle des Handrißblattes besonders aufzuzeichnen. Im Handriß ist hierauf durch die Bezeichnung f. R. (siehe Randzeichnungi hinzuweisen.

(6)    Beiderseits der senkrechten Mittellinie ist ein 2 mm breiter Streifen von Zahlen frei zu halten.

(7)    Die Handrisfe werden bei Neumesfung einer ganzen Gemarkung mit Nr. 1 beginnend, in anderen Fällen im Anschluß an die Nummernfolge ber Katastervermeffung mit fortlaufenden Nummern bezeichnet.

(8)    Auf dem Handriß ist der Name der Gemarkung, die Nummer des Risses, das Maßstabsverhältnis, die Zeit der Aufnahme nach Beginn und Abschluß, der Name des aufnehmenden Vermeffungs-beamten sowie Zeit und Ergebnis der Lattenunterfuchungen anzugeben. Außerdem ist auf jedem einzelnen Blatt zu beurkunden, daß die Aufnahme nach vorschriftsmäßiger Vermarkung der Grenzen vorgenommen wurde, und daß der Handriß keinerlei Abschriften enthält.

§ 47.

Ausarbeitung der Handrist'r.

(l) Die Handrisfe sind tunlichst bald nach ihrer Fertigstellung Muster 35^56,

im Felde nach folgenden Vorschriften auszuarbeiten.

a)    Gebäude und Kulturarten werden durch ihre Zeichen (§ 33 und 34) bezeichnet.

b)    Vermeffungspunkte find mit ihren Zeichen, Namen und Nummern einzutragen. Die Nummern der Polygonpunkte sind zu unterstreichen.

werden unterbrochen

c)    Sämtliche Aufnahmslinien — Polygonfeiten, Meffungs-linien, Ordinatenlinien u. f. w. in feinem Strich dargestellt.

d)    Die Namen der unter b genannten Punkte, die Namen der Gewanne, der Gebäude sowie der durch Schrift näher zu bezeichnenden Aufnahmsgegenstände, weiter die Zeichen der Kulturarten und Gebäude sind in lateinischer Schrift tunlichst parallel zur Längskante des Handrißblattes, die Namen von Wasserläufen, Wegen u. dergl. an passenden Stellen parallel zu denselben einzuschreiben. Die Richtung des Wasserlaufs ist durch einen Pfeil anzugeben.

e)    Die Grenzen der anschließenden Handrisse sind durch Schraffur mit kurzen schräg stehenden Linien zu bezeichnen, die Blattnummer ist einzuschreiben.

f)    Die Ausarbeitung geschieht nur mit schwarzer unverwasch-barer Tusche.

(2) Zum Gebrauch bei der Fortführung werden die Handrisse vervielfältigt; die Handriffe dürfen deshalb weder gefaltet noch durchgeschnitten werden, und es dürfen auf der Rückseite keinerlei Eintragungen oder Aufschriften gemacht werden.

IV.

Ausarbeitung der Vermessung.

1. Ausarbeitung der Mäne.

§ 48.

Allgemeine Vorschriften.

(l) Die Grundstückspläne haben eine Größe von 60 zu 72 cm und im Falle des § 4 Buchstabe b die Größe 70 zu 70 cm.

(2) Als Maßstab für die Planzeichnung wird festgesetzt: für Ortslagen und Baugelände 1 : 200 oder

1 : 500,

für Feldlagen 1 : 500 oder 1 : 1000, für umfangreiche geschlossene Gebiele wie Hofgüter, Waldungen u. dergl., deren Flächeninhalte aus Aufnahmsmaßen oder Koordinaten berechnet werden, 1 : 2000 oder 1 :4000, unter Berücksichtigung der Größe der Einzelgrundstücke und der bildlichen Abgrenzung der Gesamtfläche im Plan.

In Zweifelsfällen ist stets das größere Maßstabsverhältnis

zu wählen.

Die Wahl des Maßstabs unterliegt der Genehmigung der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues (§ 4).

Bei der Planzeichnung in quadratischen Abteilungen (§ 4 b) sind die Baugebiete allgemein in dem Maßstab 1 : 500, die Feldlagen in dem Maßstab 1 : 1000 darzustellen.

Die von den Randlinien durchschnittenen Grundstücke und Gebäude sind auf denjenigen Plänen ganz darzustellen, auf denen sich der größere Teil des Grundstücks oder Gebäudes befindet. Wasserläufe, Eisenbahnen, Wege, Waldstücke und sonstige sehr ausgedehnte Grundstücke, die auf keinem Plan als Ganzes dargestellt werden können, werden an den Randlinien abgesetzt.

(3)    Können einzelne Gegenstände in dem allgemeinen Maßstabe des Planes nicht mehr deutlich dargestellt oder mit ausreichender Genauigkeit berechnet werden, so sind sie in größerem Maßstab auf einer freien Stelle des Blattes oder auf einem Beiblatt darzustellen. Im Plan ist hieraus durch die Bezeichnung s. R. (siehe Randzeichnung) oder s. B. (siehe Beiblatt) hinzuweisen.

(4)    Sämtliche Pläne sind so anzulegen, daß Norden oben oder links liegt.

(5)    Alle bei der Ausarbeitung der Pläne sich ergebenden Unklarheiten oder Mängel der Aufnahme oder Unstimmigkeiten in den Maßen sind, wenn sie nicht sofort und unzweifelhaft behoben werden können, in ein Verzeichnis einzutragen, das plan- und handrißweise zu führen ist. Die Erledigung der Beanstandungen soll möglichst bald nachfolgen.

(6)    Die Grundstückspläne werden nicht mit Farben angelegt.

(7)    über die Vervielfältigung der Grundstückspläne siehe die Vorschriften der §§ 137 und 138 FDW.

§ 49.

Ouadralnetz.

Als Grundlage der Planzeichnung dient ein Quadratnetz, dessen Linien Parallelen zu den Koordinatenaren darstellen. Die Netzquadrate erhalten eine Seitenlänge von 1 dm. Es beträgt daher der Abstand zweier Abscissen- oder Ordinatenlinien im Maßstab

.    20    m,

.    50    m,

. 100 m, . 200 m, . 400 m.

1 : 200 . 1 : 500    .

1 : 1000 . 1 : 2000 . 1 : 4000 .

Den Netzlinien sind solche Koordinatenwerte beizulegen, daß sie durch die angegebenen Zahlen ohne Rest teilbar sind.

Die Netzlinien sind in seinem Strich in Karmin auszuziehen.

§ 50.

Auftragung der nach Koordinaten berechneten Punkte.

(1)    Sämtliche trigonometrisch oder polygonometrisch bestimmten Punkte sind nach ihren Koordinaten auszutragen. Zur Prüfung der richtigen Auftragung sind die Längen der Pochgonseiten auf dem Plane zu ermitteln und mit den gemessenen Längen zu vergleichen. Die Unterschiede beider Werte dürfen die in Tafel V angegebenen Beträge nicht übersteigen. Nichtzulässige Unterschiede sind durch Nachprüfung der Planzeichnung, der Koordinatenberechnung oder nötigenfalls durch Nachmessungen zu untersuchen und zu beseitigen.

(2)    Auch Kleinpunkte sind im allgemeinen nach den berechneten Koordinaten auszutragen. Sind jedoch die Entfernungen dieser Punkte untereinander oder gegen den Anfangs- oder Endpunkt der Linie so klein, daß infolge der unvermeidlichen Zeichenfehler die nach Tafel V zulässigen Unterschiede zwischen Plan- und Feldmaßen überschritten würden, so sind diese Punkte nach den gemessenen Entfernungen auszutragen. In diesem Falle ist der für die ganze Linie ermittelte Unterschied zwischen Feld- und Planmaß (Ziff. 1) auf die Zwischenpunkte nach Verhältnis ihrer Entfernungen genau zu verteilen.

(3)    Das Polygon- und Liniennetz ist in einem Zug für den ganzen Plan aufzutragen, dabei sind die zur Sicherung der Einbindungen gemessenen Maße sorgfältig nachzuprüfen.

§ 51.

Auftragung der Skückvermesfung.

(1)    Die Austragung der Stückvermessung wird auf Grund der Aufnahme im Originalhandriß vorgenommen.

(2)    Sind auf einer Linie Zwischenmaße abzusetzen, so ist für jede derartige Linie der Unterschied zwischen Planmaß und Feldmaß zu bestimmen und aus die Zwischenmaße verhältnismäßig zu verteilen.

(3)    Die zur Sicherung der Einzelausnahme gemessenen Maße sind sofort nach Auftragung eines Punktes aus dem Plan zu prüfen. Der Unterschied zwischen Messung und Planmaß darf die in Tafel V angegebenen Beträge nicht übersteigen. Sind

diese Beträge überschritten, so ist die Planzeichnung zu untersuchen und gegebenen Falls zu berichtigen. Läßt sich der Grund der unzulässigen Abweichung nicht mit aller Sicherheit aus der Planzeichnung nachweisen, so haben Nachmessungen im Felde stattzufinden, keinenfalls darf die Abweichung durch kleine Veränderungen an einwandfrei aufgenommenen und aufgetragenen Punkten beseitigt werden.

§ 52.

Auszeichnung der Pläne.

(1)    Die Auszeichnung der Originalpläne und die Darstellung

der Planabdrücke in Farben hat nach den Mustern 37 und 38 rnufter^r, 38 zu geschehen. Die Originalpläne werden-nicht mit Farben angelegt.

(2)    Beim Ausziehen der Linien dürfen die die eingemessenen Punkte bezeichnenden Stiche nicht mit Tusche überzogen, die Linien müssen vielmehr am Rand des Stiches abgesetzt werden. Dabei ist wegen der scharfen Kennzeichnung der eingemessenen Punkte in den Planabdrücken darauf zu achten, daß seitlich vom Stich die Linien in gleichem aber möglichst geringem Abstand vom Mittelpunkt endigen.

(3)    Polygonseiten und Messungslinien werden nur auf eine Länge von 1 cm ausgezeichnet; Steinlinien werden in seinen gestrichelten Linien dargestellt. Alle übrigen Aufnahmslinien sowie Verlängerungen, senkrechte Abstände (Breitenmaße') und Linien, die nur der Sicherung oder der Berechnung dienen, ohne zugleich Grenzlinien irgend welcher Art zu sein, werden in den Plan nicht eingezeichnet.

Maßzahlen werden in die Pläne nicht eingetragen.

Trigonometrische und polygonometrische Punkte sind nach Muster 12 mit ihren Zeichen, Namen und Nummern darzustellen, die Nummern der Polygonpunkte sind zu unterstreichen. Kleinpunkte werden in den Plänen nicht ausgezeichnet.

(4)    Alle Grenzzeichen, Grenzlinien, Messungslinien, Steinlinien,

Zeichen und Nummern für Vermessungspunkte, Grundstücksnummern und Schrift sind mit tiefschwarzer unverwaschbarer Tusche einzutragen.

(5)    Gebäude und Gewässer sind über die ganze Fläche mit Farbe anzulegen, die Kulturarten sind durch ein 1 mm breites Farbenband zu bezeichnen. Zur Hervorhebung der Gewanneinteilung sind den Gewanngrenzen entlang 2 mm breite Farbenbänder zu legen. Dabei ist daraus zu achten, daß das Farbenband im ganzen Verlaus auf derselben Seite der Gewanngrenze angelegt wird.

Die Farbenbänder sind stets an die die Grenzen bezeichnenden Linien zu legen. Verläuft aber die Grenzlinie innerhalb eines schmalen Grabens, Rains oder einer Böschung u. bergt, so ist, um die Deutlichkeit der Zeichnung nicht zu beeinträchtigen, das Farbenband nicht an die Grenzlinie selbst, sondern an den einen Rand des Grabens, Rains usw. zu legen.

(6)    Die Schriftarten und Schriftgrößen müssen dem Muster 37 entsprechen.

(7)    Jeder Plan erhält in der Regel oben rechts die Aufschrift:

Gemarkung......

Plan Nr......

Muß die

bis Nr.

enthaltend die Grundstücke Nr.

Aufschrift ausnahmsweise an einer anderen Stelle angebracht werden, so ist die Plannummer oben rechts zu wiederholen. Kommen in einem Plan Grundstücksnummern vor, die schon in einem vorhergehenden Plan aufgeführt sind, so sind diese Nummern in der Aufschrift wieder mit anzugeben.

2. Ilacheriöerechrmrig.

§ 53.

Allgemeine Bestimmungen.

(1)    Die Berechnung der Flächeninhalte hat unter möglichster Verwendung der im Felde erhobenen Maßzahlen und der berechneten Koordinaten zu geschehen. Die Inhalte ganzer Grundstücksgruppen, oder einzelner Grundstücke von bedeutenderer Größe, wie Hosgüter, Waldungen u. dergl., sind stets aus den Koordinaten der Vermessungspunkte und der auf das Liniennetz gegründeten Aufnahme der Begrenzungslinien zu ermitteln.

(2)    Soweit zur Berechnung Maße einem Plan entnommen oder die Inhalte durch Verwandlung oder mittels des Planimeters ermittelt werden müssen, sind hierzu immer die Grundstückspläne zu verwenden. Sämtliche Maßzahlen sind unverkürzt den Originalaufnahmen oder Berechnungen zu entnehmen. Die Ausrechnung der Teilprodukte geschieht auf Quadratdecimeter, die der Schlußflächen im allgemeinen auf ganze Quadratmeter. Wenn jedoch an Orten mit besonders hohem Bodenwert die Mitführung von Bruchteilen des Quadratmeters angezeigt erscheint, so trifft hierwegen die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues besondere Anordnung.

(3)    Bei Feststellung der Schlußflächen sind 0,00 — 0,49 Quadratmeter zu vernachlässigen, 0,51 — 0,99 Quadratmeter auf die nächst höhere ganze Zahl zu erhöhen und 0,50 qm auf die zunächst liegende ganze gerade Zahl abzurunden.

(4)    Bei Benützung der Pläne ist jeweils vor Beginn und nach Abschluß der Berechnungen und bei längerer Dauer auch in angemessenen Zwischenräumen die Veränderung des Koordinatennetzes mit Hilfe eines über den ganzen Plan reichenden Normalmeters zu bestimmen und daraus die Änderung des Planbildes für 1 ha Fläche zu berechnen. Das Ergebnis ist in den Berechnungsheften anzugeben, bei Eingang mit dem Vorzeichen -j-, bei Ausgang mit —.

(5)    Die Berechnungsart ist dadurch ersichtlich zu machen, daß den aus Messungszahlen oder Koordinaten berechneten Flächen der Buchstabe o, den rein graphisch ermittelten Flächen der Buchstabe g vorgesetzt wird. Die die Regel bildenden halbgraphischen Berechnungen erhalten keine besondere Bezeichnung.

(6)    Bei Berechnungen mit dem Planimeter ist der Wert der Zeigereinheit zu Beginn und am Schluß der Berechnungsarbeit und bei längerer Dauer auch in angemessenen Zwischenräumen durch drei- bis viermalige Umfahrung eines Netzquadrates zu bestimmen. Die Ergebnisse sind im Berechnungsheft zu verzeichnen.

§ 54.

Abstufung der Flächenberechnung.

Die Flächenberechnung zerfällt in 3 Abteilungen, nämlich in die Berechnung

1.    des ganzen Planes — große Massenberechnung,

2.    einzelner Teile des Planes, die je nach dem Wert und der Zerstückelung des Geländes eine mehr oder minder große Anzahl einzelner Grundstücke enthalten — kleine Massenberechnung,

3.    der einzelnen Grundstücke.

§ 55,

Grotze Masfenberechnnng.

(1)    Die große Massenberechnung ist stets auf Grund der Auf- Muster ss. nähme der Umsangsgrenze auszuführen, indem die Fläche des Umfangspolygons aus den Koordinaten, die Zu- und Abgangsflächen aus den gemessenen Aufnahmsmaßen berechnet werden.

Zur Feststellung des Umfangspolygons sind die nach Koordinaten berechneten Punkte, Dreiecks-, Polygon- und Kleinpunkte auszusuchen, auf deren Verbindungslinien die Umfangsgrenze aufgenommen ist. Das aus diesen Punkten und Linien gebildete Umfangspolygon ist aus den Koordinaten der Eckpunkte in der aus Muster 39 ersichtlichen Weise zweimal zu berechnen.

(2)    Die Ergebnisse der beiden Berechnungen müssen innerhalb einer durch Abrundung der Teilprodukte zu erklärenden Abweichung

übereinstimmen. Die Abweichung darf einige Einheiten der letzten Deeimalstelle nicht überschreiten.

(3)    Die Zu- und Abgangsflächen sind einmal aus den Aufnahmsmaßen und ein zweitesmal zur Sicherung mit dem Planimeter, oder zweimal nach dem halbgraphischen Verfahren zu berechnen. Für die Festsetzung der Planfläche bleibt der mit dem Planimeter ermittelte Wert außer Betracht.

Bildet die nicht unmittelbar eingemesfene Mittellinie eines Gewässers die Umfangsgrenze, so ist zunächst längs der in Betracht kornmenden Strecke die ganze Fläche des Gewässers zu berechnen und sodann der halbe Betrag dieser Fläche als Zuoder Abgangsfläche in Rechnung zu stellen.

(4)    Die große Masse bildet den Sollwert für die Summe der Inhalte der kleinen Massen.

§ 56,

Kleine Massenberechnung.

Muster 40.    (i) Die kleine Massenberechnung umfaßt die Berechnung ein

zelner Gewanne oder Teile einer solchen. In Feldlagen sollen nicht mehr als 10 — 12, in Ortslagen und im Baugelände nicht mehr als 8—10 Grundstücke zu einer Masse vereinigt werden. Die Grundstücke einer Masse sollen annähernd von gleicher Größe und Form und in gleichartiger Weise aufgemessen und berechenbar sein. Es sind deshalb Wege, Bäche, Eisenbahnen u. dergl. Grundstücke nicht mit anderen Grundstücken zu einer Masse zu vereinigen. Der Inhalt der kleinen Masse bildet den Sollwert für die Summe der Inhalte der in ihr enthaltenen Einzelgrundstücke. Die Berechnung hat den weiteren Zweck festzustellen, ob in der Berechnung der Einzelgrundstücke unzulässige regelmäßige Fehler enthalten sind, oder ob Grundstücke oder Grundstücksteile bei der Einzelberechnung unberücksichtigt geblieben sind. Die Flächensumme der kleinen Massen muß mit dem Inhalt der großen Masse innerhalb einer durch Abrundung der Teilprodukte zu erklärenden Abweichung übereinstimmen.

(2' Die Berechnung der kleinen Massen hat sinngemäß nach den für die großen Massen vorgeschriebenen Regeln zu geschehen.

Dabei ist eine einmalige Berechnung ausreichend, wenn die nach Ziff. 1 geforderte Übereinstimmung mit dem Inhalt der großen Masse vorhanden ist, andernfalls ist eine zweite Berechnung auszuführen.

(3) Die Einteilung eines Planes in kleine Massen ist in einem Planabdruck ersichtlich zu machen.

§ 57.

Berechnung der einzelnen Grundstücke.

(1)    Die Berechnung der einzelnen Grundstücke ist in zweifacher Muster «. Weise unter möglichster Verwendung der gemessenen Maße auszuführen. Kann die Berechnung nicht vollständig aus Maßzahlen durchgeführt werden, so ist, soweit nicht Ausnahmen ausdrücklich vorgeschrieben oder zugelassen sind, das halbgraphische Verfahren

mit gemessener Breite und dem Plan entnommener Höhe anzuwenden. Letztere ist mit der Glastafel zu bestimmen.

(2)    Schmale langgestreckte Grundstücke von wechselnder Breite, die nur nach der Mittellinie eingemessen sind, sind vermittelst der Quadratglastafel in Teile von möglichst gleicher Breite zu zerlegen, deren Mittelwert an der Tafel abgelesen wird.

(3)    Ist in einem großen Grundstück oder Grundstücksteil die gemessene Breite irrt Verhältnis zu der mit der Glastafel zu bestimmenden Höhe sehr groß, gleichzeitig aber die Entfernung des Höhensußpunktes von dem zunächst gelegenen Endpunkt der Grundlinie kleiner als die Höhe, so ist die Höhe aus der gemessenen Hppothenuse und deren Projektion auf die Grundlinie zu berechnen.

Die Projektion ist an der Quadratglastafel abzulesen.

(4)    Große unregelmäßige Grundstücke sind einmal durch Zerlegung und das zweitemal mittels des Polarplanimeters durch 3—4malige Umfahrung bei wechselnder Polstellung, oder bei sehr unregelmäßiger Begrenzung beidentale mit dem Planimeter zu berechnen. Das zweite Verfahren ist anzuwenden, wenn natürliche Grenzen in Betracht kommen.

(5)    Ist die eine Berechnung ausschließlich aus gemessenen Maßen erfolgt, so gilt die zweite Berechnung nur als Sicherung, das Ergebnis der ersten Berechnung ist allein maßgebend.

(6)    Die zweite Einzelberechnung ist von der ersten getrennt durchzuführen, das Ergebnis der ersten Rechnung darf dem Rechner nicht zugänglich sein.

(7)    Die Ergebnisse der beiden Berechnungen müssen innerhalb der in Anhang 1 Tafel VII gegebenen Fehlergrenzen übereinstimmen, andernfalls ist eine 3. Berechnung durchzuführen.

§ 58.

Vergleichung der Einzelberechnung mit der kleinen Mastenberechnung.

(i) Stimmen sämtliche Berechnungen innerhalb der Fehlergrenzen überein, so werden aus beiden Werten die arithmetischen Mittel gebildet. (Ausnahme § 57 Zisf. 5.) Die Flächen der in eine Masse fallenden Grundstücke werden addiert und mit dem Ergebnis der kleinen Massenberechnung verglichen. Stimmt die Summe der Einzelflächen innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen (Anhang 1 Tafel VII) mit der Masse überein, so ist die Abweichung auf die Flächen der einzelnen Grundstücke verhältnismäßig zu verteilen. Bei dieser Abstimmung ist die Art der Berechnung der Grundstücke — ob aus Maßzahlen oder graphisch, ob wenig oder viele Teilprodukte vorliegen

entsprechend zu berücksichtigen.

(2) Die auf die kleine Masse abgestimmten Grundstücksflächen sind endgültig.

§ 59.

Berechnung der Rullurstücke.

(1)    Nach Feststellung der Flächen der einzelnen Grundstücke ist die Berechnung der Kulturabschnitte vorzunehmen. Dabei ist jeder einzelne Abschnitt für sich zu berechnen, kein Teil darf durch Abzug bestimmt werden. Die Summe der einzelnen Teile muß mit der Grundstücksfläche innerhalb des zweifachen Betrages der in Anhang 1 Tafel VII gestatteten Grenzen übereinstimmen. Die zulässigen Widersprüche sind entsprechend der Flächengröße auf die einzelnen Abschnitte zu verteilen.

(2)    Kommt dieselbe Kulturart an verschiedenen Stellen des Grundstücks vor, so sind diese Kulturstücke mit Buchstaben des kleinen lateinischen Alphabets zu bezeichnen. Die Bezeichnungen sind auch in die Handrisse und Pläne einzutragen.

(3)    Bei der Berechnung der Kulturstücke ist von den verschiedenen Hilfsmitteln zur Flächenberechnung, wie Planimeter, Quadratglastafel, Hyperbeltafel u. dergl. sachgemäßer Gebrauch zu machen.

V.

Besondere Vorschriften für die Feldbereinigung und Bauplatzumlegung.

Für die vermessungstechnischen Arbeiten bei der Feldbereinigung und Bauplatzumlegung gelten neben den Vorschriften der Voll-zugsanweisuug für Ausführung von Feldbereinigungen vom 8. November 1905 und des Ortsstraßengesetzes vom 15. Oktober 1908 noch folgende besondere Bestimmungen.

1. Aetdöereimgung.

§ 60.

Vermarkung der Grenzen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Vermarkung der Umfangsgrenzen des Bereinigungsgebietes, der Grenzen der unverändert

bleibenden Wege, sowie der Grenzen der im Innern liegenden von der Bereinigung ausgeschlossenen Grundstücke zu untersuchen und soweit erforderlich zu verbessern und zu berichtigen. Hierbei ist nach den in § 7 gegebenen Vorschriften zu verfahren.

Im übrigen sind Verbesserungen oder Berichtigungen an der Vermarkung der in das Unternehmen fallenden Grundstücke nur vorzunehmen, wenn die Eigentümer diese ausdrücklich verlangen.

§ 61.

BeNMandsplan.

(1)    Als Unterlage für die Berechnung des Besitzstandes der einzelnen Grundeigentümer dient der Besitzstands plan. Er hat die sämtlichen an der Feldbereinigung beteiligten Grundstücke, sowie das Ergebnis der Bonitierung (Bonitierungsgrenzen und Nummern der Bonitätsklassen) nachzuweisen.

(2)    Für die Anfertigung des Besitzstandsplanes sind die Bestimmungen in § 12 der VA. z. FBG. maßgebend (an die Stelle der in Abs. 1 erwähnten Anweisung zur stückweisen Vermessung vom 9. August 1862 tritt die gegenwärtige Vermessn n g s a n w e i s u n g).

(3)    In schon vermessenen Gemarkungen ist der Besitzstandsplan aus Grund der Materialien der Katastervermessung und Fortführung zu zeichnen.

(4)    Der Besitzstandsplan erhält die Überschrift

Gemarkung......

Feldbereinigung.......

Besitzstandsplan.....

Besteht der Plan aus mehreren Blättern, so erhalten diese den Zusatz Blatt 1, Blatt 2 usw.

§ 62.

Anfertigung der Bonitiernngskxandriffe.

(1)    Zur Einmessung der Bonitierungsgrenzen sind Abzeichnungen der fortgeführten Handrißabdrücke zu fertigen. Die Abzeichnungen sind in der Blattgröße und in der Regel auch im Maßstabsverhältnis der Katasterhandrisse mit dem Pantographen auf starkem Zeichenpapier herzustellen.

(2)    Die Grundstücksgrenzen sind in kräftigen Linien in schwarzer unverwaschbarer Tusche auszuzeichnen, die Namen und Nummern der trigonometrischen und polygonometrischen Punkte sind in blauer Farbe einzuschreiben.

(3) Die Bonitierungsrisse werden über das ganze Bereinigungsgebiet mit 1 beginnend fortlaufend bezeichnet. Sie erhalten die Aufschrift:

Gemarkung.....

Feldbereinigung.....

Bonitierungsriß Nr. .    .

§ 63.

Einmessung und Eintragung der Vonitierungsgrenren.

(1)    Die Bonitierungsgrenzen sind in der Regel auf Verbindungslinien trigonometrisch oder polygonometrisch bestimmter Punkte aufzunehmen. Stehen zweckmäßige derartige Linien nicht zur Verfügung, so sind besondere Aufnahmslinien zu legen, die in die Polygonseiten oder Verbindungslinien nach Koordinaten bestimmtet Punkte einzubinden sind.

(2)    Soweit es nach den örtlichen Verhältnissen zweckmäßig ist, sollen die Aufnahmslinien annähernd parallel laufen und nicht länger wie 300—400 m gewählt werden. Der Abstand zweier Linien soll 60 m nicht übersteigen.

(3)    Das Netz der Aufnahmslinien ist vor Beginn der Bonitierungsarbeiten örtlich abzustecken. Die Bindepunkte (Ziff. 1) sind für die Dauer der Bonitierungsarbeiten durch kleine Pfähle, Stickel oder aus sonstige einfache Weise leicht ersichtlich zu machen und auf den Polygonseiten oder den Messungslinien einzumessen, so daß bei der Einmessung der Bonitierungsgrenzen nur die Aufnahmslinien selbst auszustecken und zu messen sind.

(4)    Die Messungsergebnisse sind mit hartem Blei sofort in die Bonitierungshandrisse einzutragen, Feldbücher oder Nebenblätter dürfen nicht geführt werden.

(5)    Am Ende jeder Tagesarbeit sind die Bonitierungsgrenzen mit Zinnobertusche scharf zu ziehen und die Nummern der Bonitätsklassen mit römischen Ziffern ebenso einzuschreiben. Am Ende des Geschäftes sind die Bonitierungshandnsse von der Vollzugskommission einschließlich des Geometers zu beurkunden.

(6)    Die Bonitierungsgrenzen und Klassennummern werden mit Zinnobertusche in den Besitzstandsplan eingetragen.

8 64.

Polygon- und Liniennetz.

U) Nachdem das von der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues genehmigte Weg- und Grabennetz (§ 30 V A. z. FBG.) abgesteckt und vermarkt ist, ist nach den Vorschriften der

Neumessung über das ganze Bereinigungsgebiet ein Polygonnetz zu entwerfen. Zunächst sind die die unverändert bleibenden Umfangs-, Weggrenzen u. s. w. festlegenden Polygonzüge der Katastervermessung daraufhin zu untersuchen (§ 10), ob und in welchem Umfange sie für die Neuaufnahme des Bereinigungsgebietes beibehalten werden können. Erweisen sich diese Züge für die weitere Verwendung geeignet, so sind sie beizubehalten, erforderlichenfalls zu ergänzen oder wiederherzustellen. Sind aber die Züge für den Aufbau des Liniennetzes ungeeignet, so sind im Anschluß an trigonometrische und an gut bestimmte polygonometrische Punkte neue Züge zu legen. Sind die die unverändert bleibenden Grenzen festlegenden Züge geordnet, so sind zur Aufnahme des neuen Weg- und Grabennetzes weitere Züge in dem Umfange einzuschalten, daß zum sachgemäßen Anschluß und Aufbau eines Liniennetzes genügend viele Festpunkte gewonnen werden. Diese Züge sind in der Regel den neuen Wegen entlang zu führen; die Blöcke dürfen von den Zügen nur durchschnitten werden, wenn dies zur Ausgestaltung des Polygonnetzes unumgänglich nötig ist.

(2)    Bei dem Entwurf des Messungsliniennetzes ist besonders zu beachten, daß lange gerade Wegseiten und die neuen Steinlinien (Ziff. 3) als Hauptmessungslinien verwendet werden. Die Einschaltung besonderer, mit Weggrenzen oder Steinlinien nicht zusammenfallender Hauptlinien ist nur ausnahmweise gestattet, wenn die Geländeverhältnisse die Verwendung der genannten Linien als Hauptlinien nicht zulassen.

(3)    Bei der Netzlegung ist auch die Lage der zukünftigen Steinlinien festzustellen. Hierbei sind die in § 7 Ziff. 3 gegebenen Vorschriften streng zu beachten, es sind deshalb durchlaufende Steinlinien stets zwischen vermarkte Wegpunkte zu legen.

(4)    Nach Genehmigung des Polygonnetzentwurss durch die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues (§ 28 Ziff. 2) sind die Polygonpunkte sofort vorschriftsmäßig zu vermarken. Vor der Vermarkung darf mit der Einmessung nicht begonnen werden.

§ 65,

Anfertigung der Aufnahrnshandrisfe.

(l) Uber das Bereinigungsgebiet sind zur Einmessung des Weg-und Grabennetzes und der neuen Grundstücke Aufnahmshandrisse anzulegen. Die Blätter erhalten die Größe 45 zu 57 cm. Die Einteilung ist auf Grund des Besitzstandsplanes zu entwerfen. Aus einem Blatt soll womöglich ein von Wegen, Gräben oder-unverändert bleibenden Grenzen umschlossener Geländeabschnitt dargestellt werden können.

(2) Das Maßstabsverhältnis ist so groß zu wählen, daß neben der Aufnahme des Weg- und Grabennetzes späterhin auch die Aufnahme der neuen Grundstücke mit aller Deutlichkeit eingetragen werden kann. In der Regel ist für offene Feldlagen das Verhältnis 1 : 500, für Gartenland u. dergl. das Verhältnis 1:200 zu wählen.

(3) Die Ausnahmshandrisse werden über das ganze Bereinigungsgebiet mit 1 beginnend fortlaufend bezeichnet. Sie erhalten die Aufschrift:

Gemarkung......

Feldbereinigung . . . .teS Unternehmen Ausnahmshandriß Nr.....

Diese Aufschrift wird jedoch nur in Blei gefertigt. Die endgültige Aufschrift wird bei der Übernahme der Aufnahmshandrisse in das Katastervermessungswerk (§ 78) angebracht.

§ 66.

Aufnahme des Weg- und Grabennetzes.

(1) Das Weg- und Grabennetz, sowie die Umsangsgrenzen des Bereinigungsgebietes und der ausgeschlossenen Grundstücke sind Muster 42, nach den Vorschriften der Neumessung auf das Polygon- und

(Mappe.)

Liniennetz (§ 39) einzumessen. Desgleichen sind die für die Zuteilung besonders in Betracht kommenden Gegenstände oder Geländebildungen (Bäume, Steinwälle, Raine u. dergl.) aufzunehmen, soweit dies noch nicht geschehen ist. Die in Aussicht genommenen neuen Steinlinien sind in die Polygonseiten oder Messungslinien einzubinden und in diesen einzumessen.

(2)    Die Aufnahme ist derart zu gestalten, daß die Flächeninhalte der Blöcke sowie der im Innern liegenden von der Bereinigung ausgeschlossenen Grundstücke oder Grundstücksgruppen wie die kleinen Massen (§ 56 Ziff. 2) berechnet werden können.

(3)    Die Ausnahmshandrisse sind nach den Vorschriften in § 46 im Felde zu führen. Die Ausarbeitung erfolgt erst nach der Einmessung der neuen Grundstücke (§ 71).

(4)    Werden im Laufe der Bereinigung Änderungen an schon eingemessenen Wegen oder sonstigen Anlagen vorgenommen, so sind diese Änderungen in dem betreffenden Aufnahmshandriß mit Zinnobertusche nachzutragen; die wegfallenden Grenzen sind zu kreuzen, die Maßzahlen leicht zu durchstreichen, so daß sie noch lesbar bleiben. Läßt sich die Veränderung, ohne die Deutlichkeit zu beeinträchtigen, im Handriß selbst nicht darstellen, so ist die Ausnahme in schwarzer Tusche in einen Ergänzungshandriß einzutragen, auf den im Hauptriß zu verweisen ist.

§ 67.

Zulerlungsplan.

(D Der Zuteilungsplan dient zur Berechnung der gemeinsamen Anlagen und der Teilungsmasse, sowie zur Zuteilung der neuen Grundstücke (§§ 33, 34 und 39 der VA. z. FBG.).

Die Ergebnisse der Ausnahme des Weg- und Grabennetzes (§ 66) sind zu dem Zweck in den Zuteilungsplan einzutragen. Die Vornahme dieser Arbeiten auf dem Besitzstandsplan ist untersagt.

(2)    Da der Zuteilungsplan später als Katasterplan dienen soll (§ 78), so hat seine Anfertigung in allen Teilen nach den Vorschriften der §§ 48 bis 52 zu geschehen.

(3)    Das Weg- und Grabennetz sowie die unverändert bleibenden Grenzen sind zunächst nur in Blei einzutragen; die Auszeichnung geschieht, wenn die Zuteilung der neuen Grundstücke für den ganzen Plan endgültig durchgeführt ist.

Die Bonitierungsgrenzen sind in feinen Linien in roter Farbe (Karmin), die Elementengrenzen in blauer, Bäume in grüner Farbe auszuzeichnen.

(4)    Kann das Bereinigungsgebiet nicht vollständig auf einem Blatt dargestellt werden, so ist aus Grund des Besitzstandsplanes eine Planeinteilung derart zu entwerfen, daß jeder Teil auf einem Blatt von der vorgeschriebenen Größe in zweckentsprechendem Maßstab (§ 48) bearbeitet werden kann. Hierbei sollen womöglich auf einem Blatt Geländeabschnitte dargestellt werden, die von Wegen, Gräben und unverändert bleibenden Grenzen umschlossen sind.

Die Planeinteilung unterliegt der Genehmigung der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues.

(ö) Bei Feldbereinigungen größeren Umfangs werden von dem nach Ziff. 4 bearbeiteten Zuteilungsplan, für die Fortführung Planabdrücke entsprechend den Bestimmungen unter § 4 Buchst, b hergestellt.

(6) Besteht der Zuteilungsplan aus mehreren Blättern, so werden diese fortlaufend über das ganze Bereinigungsgebiet mit 1 beginnend mit Nummern bezeichnet.

Jedes Blatt erhält die Aufschrift:

Feldbereinigung Gemarkung ....

Zuteilungsplan Nr........

Diese Aufschrift wird jedoch nur in Blei gefertigt. Später werden die Pläne in die Nummernsolge des Katastervermessungswerkes eingereiht und erhalten die entsprechende Überschrift (§ 78

Ziff- 2).

(7)    Die Nummernbezeichnung der neuen Grundstücke hat nach den Bestimmungen in § 8 zu geschehen.

(8)    Da der Zuteilungsplan die Unterlage für die Berechnung der neuen Grundstücke bildet, ist er aus das schonlichste zu behandeln ; er darf weder zu den Verhandlungen in den Tagfahrten noch bei den Arbeiten im Felde benützt werden. Zu diesen Zwecken, wie auch zur Fertigung des Zuteilungsentwurfes (§ 38 der VA. z. FBG.), sind geeignete Abzeichnungen zu verwenden. Diese Abzeichnungen können auch unmittelbar in den Besitzstandsplan erfolgen.

§ 68.

Berechnung der neuen Grundstücke.

(1)    Als große Masse (§ 55) gilt stets die Gesamtfläche des aus einem Blatt des Zuteilungsplans dargestellten Geländes. Ist dieses von Grenzlinien umschlossen, die aus das Polygon- und Messungsliniennetz eingemessen sind, so ist der Flächeninhalt der Masse nach den Vorschriften des § 55 zu berechnen. Ist aber das Gelände nicht vollständig von Linien der genannten Art begrenzt, so sind an den noch offenen Stellen zur Abgrenzung der Masse Verbindungslinien nach Koordinaten bestimmter Punkte zu wählen. Sind zweckmäßige derartige Linien nicht verfügbar, so ist der Abschluß unter Benützung der Koordinatenlinien des Quadratnetzes herzustellen. Im letzteren Falle sind in die Flächenberechnung die Koordinaten der Quadratnetzpunkte einzuführen.

(2)    Die kleinen Massen (§ 56) bilden die Blöcke, d. h. die einzelnen auf einem Blatte dargestellten von Weg-, Gewässer-, Eisenbahn- und anderen für die Zuteilung unveränderlichen Grenzen umschlossenen Geländeabschnitte. Die aus dem alten Stand in der Begrenzung unverändert zu übernehmenden Wege u. dergl. wie auch die im Innern liegenden ausgeschlossenen Geländeteile sind stets als Blöcke zu behandeln.

Die Berechnung der kleinen Massen geschieht nach den Vorschriften der Neumessung.

(3)    Die Grenzen der Elemente (§ 38 d. VA. z. FBG.) sollen tunlichst der zukünftigen Richtung der Grundstücksgrenzen folgen. Bei paralleler Zuteilung sollen auch die Elementengrenzen parallel sein, wobei die Elemente innerhalb eines Blocks eine gleichmäßige Breite von 30 bis 100 m — je nach der Größe der zuzuteilenden Stücke — erhalten sollen.

Die Flächeninhalte der Elemente sind nach den Vorschriften über die Berechnung der einzelnen Grundstücke (§ 57) zu ermitteln und auf den Inhalt des Blocks abzustimmen.

Die Klaffenabschnitte innerhalb eines Elements sind wie die Kulturabschnitte eines Grundstücks bei der Neumessung zu behandeln (§ 59).

(4) Bei der Einrechnung der neuen Grundstücke sind die Flächen der innerhalb eines Elements liegenden Grundstücke mit dem noch unverteilten Elementenrest aus die nach Ziff. 3 festgestellte Ele-mentenfläche auszugleichen.

§ 69.

Ermittlung der Absteckungsmatze.

(1)    Die Absteckungsmaße für die neuen Grundstücke sind soweit wie möglich auf rechnerischem Wege zu ermitteln. In regelmäßigen Grundstückslagen, in denen die Längsseiten der Grundstücke parallele Linien sind, ist die mittlere Länge dieser Linien auf dem Plan zu bestimmen und mit dieser Länge durch Teilung in die Grundstücksfläche die Breite des Grundstücks zu berechnen. Ist in solchen Fällen die Begrenzungslinie an den Kopfseiten des Grundstücks gebrochen, so ist sie für die Berechnung der Breite durch eine stächenausgleichende gerade Linie zu ersetzen.

(2)    Liegt der Endpunkt einer abzusteckenden Grenze auf einer bei der Wegeinmessung gemessenen Linie, so sind stets die Entfernungen des Teilpunktes von beiden Endpunkten zu ermitteln und auf die gemessene Gesamtlänge der Linie auszugleichen. Ist die Gesamtlänge der Linie, aus welcher der Teilpunkt liegt, nicht unmittelbar gemessen, so ist sie aus dem Plan zu bestimmen, im übrigen ist wie angegeben zu verfahren.

(3)    Bei unregelmäßig geformten Grundstücken sind die abzusteckenden Grenzen in das Polygon- und Liniennetz einzubinden. Die Lage der Bindepunkte ist nach Ziff. 2 zu ermitteln. Soweit es, z. B. der örtlichen Verhältnisse wegen oder um kleine Absteckungsmaße zu erhalten, zweckmäßig ist, können besondere Absteckungslinien gewählt werden, deren Endpunkte nach Ziff. 2 im Polygon- oder Liniennetz festzulegen sind.

§ 70.

Absteckung der neuen Grundstücke.

(i) Die Absteckung ist auf Grund des Zuteilungsplanes und der nach § 69 ermittelten Absteckungsmaße mit der größten Genauigkeit sofort endgültig vorzunehmen.

Die neuen Grundstücksgrenzen sollen, wenn immer tunlich, sogleich vermarkt werden (§ 45 der VA. z. FBG.).

(2)    Die bei der Absteckung zu messenden Linien sind ihrer ganzen Länge nach zu messen.

(3)    Ist die Absteckungslinie schon bei der Wegeinmessung gemessen worden, so ist die hierbei gefundene Länge beizubehalten. Der Unterschied dieser Länge gegen den bei der Absteckung erhaltenen Wert ist auf die Maße der aus der Linie abzusteckenden Punkte verhältnismäßig zu verteilen.

(4)    Wenn die Länge einer Absteckungslinie nur auf dem Plan ermittelt ist und das bei der Absteckung gemessene Maß mit dem ersteren innerhalb der nach Tafel V zulässigen Grenzen übereinstimmt, so ist das gemessene Maß beizubehalten und der Unterschied gegen das Planmaß wie unter Ziff. 3 zu verteilen.

Ist die Fehlergrenze überschritten, so ist die Absteckung zu wiederholen, erforderlichenfalls sind die Absteckungsmaße aus dem Plan nochmals zu ermitteln.

(5)    Die nach Ziff. 3 und 4 geprüften und verbesserten Grundstücksbreiten und Grenzlängen sind in die Aufnahmshandrisse zu übernehmen.

§ 71.

Einmessung der neuen Grundstücke.

illuster 43. (illtippe.)

(1)    Nach Aussteinung der neuen Grundstücksgrenzen sind diese nach den Vorschriften der Neumessung in die Ausnahmshandrisse einzumessen. Hierbei sind auch alle übrigen noch nicht aufgenommenen für die Neumessung in Betracht kommenden Gegenstände (§ 32) mit einzumessen.

(2)    Die neuen Grenzen sind vor Beginn der Messungen mit hartem Blei, die nach § 70 Ziff. 5 festgestellten Maße mit schwarzer Tusche in die Aufnahmshandrisse einzutragen. Bei der Einmessung sind die Maßzahlen zum Zeichen der Nachmessung und Übereinstimmung anzuhaken.

(3)    Die bei der Wegausmessung schon gemessenen Linien sind in derselben Richtung wieder zu messen. Stimmen die bei der Stückvermessung erhaltenen Maße mit den früher erhaltenen oder nach § 70 Ziff. 5 bei der Absteckung festgestellten Maßen innerhalb der nach Tafel VI zulässigen Abweichungen überein, so sind die letzteren Maße unverändert beizubehalten. Sind die Fehlergrenzen überschritten, so ist die Vermarkung zu untersuchen und erforderlichenfalls zu berichtigen.

2. Maupkaßurnkegung.

Die vorstehenden für die vermessungstechnischen Arbeiten der Feldbereinigung geltenden Vorschriften sind sinngemäß auch bei den Arbeiten der Bauplatzumlegungen anzuwenden.

§ 72.

Besondere Vorschriften.

(1)    Wenn die beteiligten Grundeigentümer die Neumessung der in die Umlegung fallenden Grundstücke verlangen, so sind die Grundstücksgrenzen nach den Vorschriften in den §§ 5 u. 6 zu untersuchen und zu ordnen.

Die bei der Umlegung unverändert bleibenden Grenzen sind nach § 7 vorschriftsmäßig zu verwarten.

(2)    Kann die Durchführung einer Banplatzumlegung als gesichert angesehen werden, so ist über das Umlegungsgebiet das zur Aufnahme der neuen Straßen und Grundstücke erforderliche Polygonnetz zu legen und vorschriftsmäßig (§ 26) zu vermarken. Ist die endgültige Vermarkung zunächst nicht ausführbar, weil die neuen Straßen noch nicht hergestellt sind oder die Vermarkung durch den Ausbau der Straßen voraussichtlich wieder verloren ginge, so sind Rückversicherungen anzuwenden. Hierbei sind die Rückmarken in möglichst kurzen Entfernungen vom Polygonpunkt an solchen Stellen zu setzen, die beim Straßenbau unberührt bleiben; wenn möglich sind sie derart zu wählen, daß der Polygonpunkt in der Verbindungslinie zweier Rückmarken liegt.

Als Punktmarken und Rückmarken sind Bodenplatten (§ 26) zu verwenden, über die ein 8—10 cm starker entsprechend langer Pfahl als Tagmarke zu setzen ist.

(3)    In die Aufnahmshandrisse sind nur die bei der Aufnahme des neuen Standes sowie der unverändert bleibenden Grenzen oder Grundstücke gemessenen Maßzahlen einzutragen.

Die zur Aufnahme und Flächenberechnung der alten Grundstücke erforderlichen Maße sind in besonderen Rissen zu verzeichnen.

VI.

Prüfung der vermessungswerke.

§ 73.

Allgemeine Vorschriften.

(1)    Die Prüfung hat sich auf sämtliche Teile des Neumessungswerkes zu erstrecken. Sie soll feststellen, ob das vorgeschriebene technische Verfahren überall eingehalten, die verlangte Genauigkeit in den einzelnen Arbeiten tatsächlich erreicht ist und die äußere Form den Vorschriften entspricht.

(2)    Die Prüfung zerfällt in die örtliche und die Zimmerprüfung.

§ 74.

Örtliche Prüfung im allgemeinen.

(1)    Die örtliche Prüfung ist jeweils nach Bearbeitung eines in sich abgeschlossenen Abschnittes vorzunehmen; soweit erforderlich sind aber zur Überwachung des Geschästsvollzugs auch Prüfungen während der Ausführung selbst anzuordnen.

(2)    Die Prüfungen sind so zeitig vorzunehmen, daß die dabei gefundenen Anstände erledigt werden können, ohne die anschließen^ den Arbeiten aufzuhalten.

(3)    Bei den örtlichen Prüfungen sind auch die Meßinstrumente des Geometers aus ihre Brauchbarkeit und Genauigkeit zu untersuchen.

Die weitere Verwendung mangelhafter Meßgeräte ist zu

untersagen.

(4) Der örtlichen Prüfung muß der Geometer anwohnen.

§ 75.

Örtliche Prüfung im einzelnen.

(1)    Die örtliche Prüfung der trigonometrischen und polygono-metrischen Arbeiten hat sich zu erstrecken:

a)    auf die zweckmäßige Auswahl und die vorschriftsmäßige Vermarkung der Punkte,

b)    auf die Bestimmungsmeise der Punkte im einzelnen und in Verbindung mit den übrigen Netzpunkten.

(2)    Das polygonometrische Netz ist weiter daraufhin zu prüfen, ob die seitens der Fortführung zu stellenden Anforderungen berücksichtigt sind. Läßt die Anlage des Netzes in dieser Hinsicht, wenn auch nur in Einzelheiten, zu wünschen übrig, so ist eine Verbesserung oder Neubearbeitung des in Betracht kommenden Netzteiles anzuordnen.

(3)    Die Genauigkeit des Polygon- und Messungsliniennetzes ist durch Nachmessung einzelner Züge, durch Messung neuer Züge und durch möglichst lange gerade Schnittlinien zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfungsmessungen muß mit den Messungen des Geometers innerhalb der in Tafel I gegebenen Fehlergrenzen übereinstimmen.

(4)    Bei der Prüfung des Messungsliniennetzes ist noch besonderer Wert darauf zu legen, daß die Anlage für die Aufnahme der Stücke und für die Fortführung eine zweckmäßige ist, daß der Aufbau des Netzes den Forderungen über die Ausgleichung der Messungsfehler entspricht und die Vermarkung und Einmessung

der Bindepunkte vorschriftsmäßig und in dem Umfange vollzogen wurde, daß die Wiederherstellung der Mesfungslinien bei der Fortführung keinen Schwierigkeiten begegnet.

(5) Die Vollständigkeit und Genauigkeit der Aufnahmen wird geprüft:

a)    durch Vergleichung der Handrisfe mit dem Vorriß und der Örtlichkeit,

b)    durch Nachmessung einzelner Messungslinien und unmittelbare Ausnahme einzelner Grundstücke,

c)    durch Messung von Spannmaßen^

d)    durch Legung von Überschlagslinien und Einmessung der Schnittpunkte auf den Grenzen.

(6)    Die auf die Prüfung bezüglichen Eintragungen sind in grüner Farbe zu bewirken, etwaige Verbesserungen der Aufnahmen sind mit Zinnobertusche einzutragen.

(7)    Auf jedem Entwurf und jedem Handriß ist die Vornahme der örtlichen Prüfung durch den Prüfungsbeamten, unter Angabe der Zeit, zu bescheinigen.

§ 76,

Zimmerprüfung.

Die Zimmerprüfung erstreckt sich auf alle Teile des Vermessungswerkes. Sie ist in dem Umfange vorzunehmen, daß die Überzeugung gewonnen wird, daß das Werk mit Sorgfalt und Genauigkeit den Vorschriften entsprechend ausgearbeitet ist und Unrichtigkeiten von wesentlicher Bedeutung ausgeschlossen sind.

§ 77.

Prüfungsniederschrift.

(l) Über den Verlauf und das Ergebnis des Prüfungsgeschäfts sind Niederschriften zu fertigen, die Angaben darüber enthalten müssen:

a)    in welcher Zeit und von wem die Prüfung vorgenommen wurde,

b)    welche Gegenstände geprüft wurden, und welches Ergebnis die Prüfung gehabt hat.

c)    welche Anordnungen infolge der Prüfung getroffen wurden.

(55) Die Niederschriften sind der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zur Einsichtnahme vorzulegen.

64 i. Teil-VII.Übern. d.Vermessnngsergebn. t. d.Katastervermessungsw. §§ 78,79.

VII.

Übernahme der Oermessungsergebnisse in das Ratastervermessungswerk.

§ 78.

Allgemeine Vorschriften.

(1)    Die auf Grund der Neumeffung gewonnenen Handrisse, Pläne, Koordinaten und Flächenmaße treten an die Stelle der entsprechenden Bestandteile und Angaben des vorhandenen Katastervermessungswerkes.

Abweichungen in der Darstellung oder Berechnung der Grundstücke im neuen Vermessungswerk gegenüber dem alten, sind dem zuständigen Bezirksgeometer zur weiteren Behandlung gemäß §§ 103 und 104 FDW. zu übergeben.

(2)    Ist eine Feldbereinigung ausgeführt worden, so sind die Aufnahmshaudrisse (§ 65) und die Zuteilungspläne (§ 67) in das Katastersermeffungswerk zu übernehmen und nach den Vorschriften für die Neumessung mit Nummern zu versehen und zu überschreiben.

§ 79.

Nachträge im bisherigen Katastervermestungswerk.

(l) In den ursprünglichen trigonometrischen Netzkarten im Maßstab 1:25000 sind die Namen und Nummern der wegfallenden Punkte rot zu unterstreichen, im übrigen bleiben die bisherigen Karten unverändert.

Bei Triangulierungen größeren Umfangs sind neue Netzkarten anzulegen. Auf der bisherigen Karte ist das in Wegfall kommende Netz durch ein rotes Farbenband zu bezeichnen, zugleich ist durch eine entsprechende Bemerkung auf die neue Karte zu verweisen.

Über die Anfertigung dieser Karten wird die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues im einzelnen Fall Anordnung treffen.

Die nach § 14 neu zu fertigende Netzskizze ist als Ergänzungsblatt unter entsprechender Bezeichnung anzuschließen.

(2) In der polygonometrischen Übersicht ist der durch die Neumessung veränderte Netzteil mit einem roten Farbenband zu umziehen, die Blatteinteilung des neuen Netzes ist samt den Nummern der neuen Blätter in derselben Farbe einzutragen.

Weitere Nachträge werden in der Übersicht nicht bewirkt. Bei Neumessung einer ganzen Gemarkung wird die bisherige Übersicht ausgeschieden.

(3) In den Koordinatenverzeichnissen sind die wegsallenden trigonometrischen und polygonometrischen Punkte unter Angabe des Grundes zu streichen, nötigenfalls ist das Verzeichnis zu erneuern. Die neu bestimmten Punkte sind in einem Anhang nachzutragen.

O) Die in Zisf. 1—3 vorgeschriebenen Nachträge werden bei der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues gefertigt.

§ 80.

Aufstellung eines vergleichenden Nummern- und Flächenverreichnistes.

Must«r 44.

Nach Abschluß der Flächenberechnung ist nach Muster 44 ein vergleichendes Nummern- und Flächen Verzeichnis über sämtliche der Neumessung unterzogenen Grundstücke aufzustellen. Das Verzeichnis ist nach der Nummernfolge des alten Standes zu führen, wobei die aus den alten Stand bezüglichen Einträge in schwarzer, die aus den neuen bezüglichen in roter Farbe zu bewirken sind.

Dem Verzeichnis ist eine H a u p tn a ch w e i s u n g nach FDW. Muster 30 über die durch die Neumessung im bisherigen Bestand der Grundstücks- und Kulturflächen eingetretenen Änderungen beizuschließen.

Zweiter Feil.

Anweisung für Katasterfortführungsmessungen.

§ 81.

Gegenstände der Forkführungsmestungen.

Alle dauernden Veränderungen an den in den §§ 32—34 aufgeführten Gegenständen der Katastervermeffung sind in den Vermessungswerken regelmäßig nachzutragen und deshalb durch Messung festzustellen.

I.

Verfahren bei den Fortführmlgsmessungen.

§ 82.

Allgemeine Bestimmungen.

(1)    Die Feldarbeiten zur Prüfung, Berichtigung und Wiederherstellung der Grenzvermarkung sowie zur Feststellung, Vermarkung und Vermessung neuer Grenzen sind in der Regel von einem bestallten Geometer auszuführen. Die selbständige Vornahme dieser Arbeiten durch Gehilfen ist nur in einfachen Fällen mit besonderer Genehmigung der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues gestattet.

Für erprobte Gehilfen kann diese Genehmigung auch allgemein erteilt werden. Die in unzulässiger Weise von Gehilfen gefertigten Ar beiten der obigen Art dürfen zur Fortführung derVermessungswerkenichtbenützt werden.

(2)    Die Fortführungsmessungen sind nach den für die Neumessung geltenden Vorschriften auszuführen, soweit nicht im nachstehenden abweichende Bestimmungen getroffen sind.

1. Doröereitnng der Grundlagen der Wermessung.

8 83.

Auszug aus dem Nrrmestungswerll.

(i) Die Prüfung der alten und die Einmeffung der neuen Grenzen hat in allen Fällen auf Grund des Katastervermeffungswerks zu geschehen. Der Bezirksgeometer hat daher bei allen Fortführungsmessungen die Abdrücke der Kataster- und der Fortführungshandrisse im Felde bei sich zu führen.

(2)    Wird die Fortführungsmessung nicht vom Bezirksgeometer ausgeführt, so ist der Vermessung ein Auszug aus dem Vermessungswerk, oder in Gemarkungen, deren Grundstückspläne vervielfältigt sind, ein aus den neuesten Stand fortgeführter und nach Ziff. 3 ergänzter Plan aus schnitt zu Grunde zu legen.

(3)    Die Auszüge und Planausschnitte müssen die Vermessungspunkte, die Aufnahmslinien und Festlegungsmaße der Grenzpunkte in dem Umfang enthalten, daß hiernach die Prüfung und wo nötig Wiederherstellung der Grenzpunkte und die Einmessung der neuen Grenzen mit Sicherheit erfolgen kann.

Außerdem sind anzugeben: die höchste Grundstücksnummer der Gemarkung, die höchste Polygon- und Kleinpunktsnummer, sowie die Koordinaten der zur Zeichnung der veränderten Grundstücke in Betracht kommenden Vermessungspunkte.

Sämtliche Linien und Bezeichnungen, sowie die aus der Katasteroermessung übernommenen Maßzahlen sind mit schwarzer, die aus Fortführungsmessungen übernommenen Maßzahlen mit blauer unverwaschbarer Tusche einzutragen.

(4)    Die Ausfertigung von Auszügen ist bei dem Bezirksgeometer unter Angabe der bei der Vermessung in Betracht kommenden Grundstücke sowie der Art und des Umfangs der Vermessung schriftlich zu beantragen.

Die Übereinstimmung mit dem Vermessungswerk ist durch den Bezirksgeometer auf dein Auszug zu bestätigen.

(5)    Staatlichen Behörden mit Vermessungsbeamten und den städtischen Vermessnngsämtern werden die Fortführungsmaterialien auf schriftliches Ersuchen vom Bezirksgeometer zur Fertigung von Auszügen vorübergehend überlassen, sie müssen jedoch sobald als möglich zurückgegeben werden.

§ 84.

Prüfung und Berichtigung der bisherigen Grenzvermarbung.

(1)    Vor Feststellung der neuen Grenzen ist zunächst die Vermarkung der in Betracht kommenden unverändert bleibenden Grenzpunkte nach den Vorschriften des Vermarkungsgesetzes, der Vollzugsverordnung hierzu, der Steinsetzerdienstweisung, und des § 7 Ziff. 2 soweit erforderlich zu verbessern und zu ergänzen.

(2)    Die Maßnahmen unter §§ 2, 3 und 7 Ziff. 3 kommen in Betracht, wenn es sich um Veränderungen handelt, die eine größere Anzahl zusammenhängender Grundstücke betreffen, wie bei den

Schlußvermessungen neuer Eisenbahnen, Landstraßen u. bergt., oder wenn eine größere Anzahl von Veränderungen an einzelnen nicht zusammenhängenden aber in derselben Gewann gelegenen Grundstücken auszunehmen ist, so daß die Messung zweckmäßig aus ein einheitliches Liniennetz gegründet werden kann.

(3)    Die richtige Lage der Grenzmarken ist nach den Maßen des Vermessungswerks bezw. des Auszugs aus diesem (§ 83 Zisf. 1 und 2) zu prüfen und erfordert. Falls wieder herzustellen (§ 85).

(4)    Ergeben sich zwischen den Prüsungsmessungen und den Angaben des Vermessungswerks hinsichtlich der Grenzlage Widersprüche, so ist nach den Bestimmungen in § 6 Zisf. 2 zu verfahren.

(5)    Ergibt sich bei der Untersuchung der Grenzen, daß Grundstücke über die Gewanngrenzen vereinigt worden sind, so ist nach den Vorschriften des § 3 Zisf. 3 zu verfahren.

(6)    Wird in den Fällen der Ziff. 4 und 5 die Fortführungsmessung von einem nicht int Dienst der Oberdirektion des Wasser-und Straßenbaues stehenden Geometer vorgenommen, so hat sich dieser wegen Regelung der Eigentums- bezw. Gewanngrenzverhältnisse an den zuständigen Bezirksgeometer zu wenden.

Hinsichtlich der Kostenpflicht im Falle des § 6 Ziff. 2 Buchst, c entscheidet das Grundbuchamt.

§ 85.

Wiederbestimnrnng von Grenxpunkrkcn.

(1)    Bei der Wiederbestimmung von Grenzpunkten ist nach dem Messungsvorgang der ursprünglichen Aufnahnte zu verfahren. Es sind deshalb die früheren Aufnahmslinien wieder abzustecken und nachzumessen. Die Richtigkeit der Absteckung ist durch Nachmessen der Sicherungsmaße zu prüfen.

(2)    Können die früheren Ausnahmslinien wegen örtlicher Hindernisse nicht wieder hergestellt werden, so sind die erforderlichen Absteckungsmaße für die wiederzubestimmenden Grenzpunkte durch Koordinatenumsormung auf eine neue Messungslinie zu berechnen.

(3)    Die Wiederbestimmung eines Grenzpunktes lediglich durch Einkreuzen ist nur gestattet, wenn auch bei der früheren Verinessung der Punkt nur auf diese Weise festgelegt wurde.

§ 86.

Vermarkung der neuen Grenzen.

(1)    Jede neu entstehende Grenze ist vor Beginn der Messung vorschriftsmäßig zu vermarken (§ 7).

(2)    Der Geometer hat den Geschäftsvollzug derart einzurichten, daß den Beteiligten keine unnötigen Kosten erwachsen und deshalb

die Messungen, soweit irgend tunlich, im Anschluß an die Ver-markung vorzunehmen. Er hat ferner die Beteiligten auszufordern, rechtzeitig die erforderliche Anzahl Grenzmarken an Ort und Stelle zu schaffen und sie darüber zu verständigen, daß im Unterlassungsfälle Mehrkosten entstehen.

(3) Über die Förmlichkeiten beim Steinsatz siehe im übrigen § 148 FDW.

2. Werfaßren Bei der Aufnahme.

§ 87.

Anschluß an das vorhandene Polygon- und Mestungslinienneh.

(1)    Die Fortführungsmessungen sind auf das Ausnahmsnetz der Katastervermessung zu gründen. Jede Veränderung in den Grundstücksgrenzen ist auf dieselben Messungslinien aufzunehmen, auf welche die bisherigen oder unverändert bleibenden Grenzen festgelegt sind. Es sind deshalb die früheren Ausnahmslinien soweit erforderlich wiederherzustellen. Diese Aufnahmslinien sind als Messungslinien im Sinne des § 36 zu behandeln, sie sind deshalb — soweit es nicht schon bei der Katasteroermessung geschehen ist —, in Polygonseiten oder in andere schon in Polygonseiten festgelegte Linien einzubinden. Aufnahmslinien, die an Schnittpunkte angeschlossen waren, sind bei ihrer Wiederherstellung wie die übrigen Aufnahmslinien zu behandeln und in das Netz einzubinden.

Kann die Wiederherstellung einer früheren Aufnahmslinie oder deren Einbindung in das Netz infolge von Veränderungen nicht mehr oder nicht mehr mit der erforderlichen Genauigkeit geschehen, so sind nach den Vorschriften der Neumessung neue Linien oder Züge einzuschalten.

(2)    Bei Fortsührungsmessungen in Genmrkungen, deren Polygonnetz noch nicht erneuert oder berichtigt ist, werden weder die Polygonpunkte noch die Kleinpunkte unterirdisch vermarkt, es sind nur die vorgeschriebenen Sicherungsmessungen auszuführen.

Ist aber in einer Gemarkung oder in einem Gemarkungsteil das ursprüngliche Aufnahmsnetz nach den Vorschriften für die Neumessung bereits abgeändert oder erneuert, so sind die Fortführungsmessungen auf das neue Netz zu gründen und die neu bestimmten Polygonpunkte und Bindepunkte nach den Bestimmungen unter §§ 26 und 37 auch unterirdisch zu vermarken.

(3)    Bei der Wiederherstellung früherer Messungslinien müssen die die Lage der Linien bestimmenden Maße sorgfältig nachgemessen werden. Die Nachprüfung darf nicht aus die Einbindemaße im Anfangs- und Endpunkt beschränkt werden, es müssen vielmehr

die Schnitte mit Gewann-, Weg-, Eigentums- oder Gebäudegrenzen in solcher Anzahl geprüft werden, daß die Wiederherstellung der Linien durch überschüssige Messungen sichergestellt ist. Sind die Bindepunkte unterirdisch vermarkt, so sind die Marken freizulegen und durch Nachmessung der Einbindemaße zu prüfen.

Beim Anschluß von Messungslinien an unterirdisch vermarkte Polygonpunkte sind die unterirdischen Marken nur dann freizulegen, wenn die nach § 84 Ziff. 3 vorzunehmenden Prüsungsmessungen für die oberirdischen Marken keine genügende Übereinstimmung ergeben oder wenn ganze Netzteile wiederhergestellt werden müssen.

Neue Polygonzüge sind stets an die unterirdischen Marken anzuschließen.

(4)    Wenn einzelne Polygonpunkte oder ganze Polygonzüge wiederhergestellt werden müssen, so sind der Wiederbestimmung die Koordinaten der Punkte zu Grunde zu legen. Die Koordinaten sind auf eine zweckmäßig gewählte Linie, nötigenfalls auf die Seiten eines Hilfspolygonzuges umzurechnen, und von dieser aus unter Anwendung eines zur Absteckung rechter Winkel dienenden Instrumentes, erforderlichenfalls des Theodolits, abzustecken. Die Richtigkeit der Absteckung ist durch Nachmessung der Brechungswinkel und Seiten und der auf die Polygonpunkte etwa gemessenen Sicherungsmaße zu prüfen. Sind die Polygonpunkte unterirdisch vermarkt, so hat die Absteckung von diesen Marken aus zu geschehen.

Ist nur der Tagstein verloren gegangen, die unterirdische Marke aber noch erhalten, so ist der Stein nach dieser Marke wieder zu setzen.

(5)    Jede Messung auf gegebenen Linien ist in derselben Richtung auszuführen, in der die ursvrüngliche Messung vorgenommen wurde. Im Anfangspunkt der Messung ist das ursprüngliche Maß anzulegen und von diesem aus weiterzuzählen Jede derartige Messung muß in einem durch die frühere Messung festgelegten sicheren Punkt beginnen und in einem ebensolchen Punkt endigen.

(6)    Stimmen die bei den Fortführungsmessungen für die Längen der alten Messungstinien oder einzelner Teile derselben erhaltenen Maße innerhalb der nach Tafel VI zulässigen Grenzen mit den bisherigen Maßen überein, so sind sie aus diese auszugleichen. Das bisherige Maß wird unverändert beibehalten und zum Zeichen der Nachmessung und Übereinstimmung angehakt.

Weichen dagegen die neu erhaltenen Maße von den bisherigen um mehr als die nach Tafel VI zulässigen Beträge ab, so ist die Vermessung auf weitere feste Punkte auszudehnen, bis Übereinstimmung besteht. Die gefundenen Abweichungen zwischen den beiden Messungen sind je nach Lage der Verhältnisse durch Berichtigung der bisherigen Maße, oder durch Berichtigung der derzeitigen

Vermarkung zu beseitigen. Soweit indessen die derzeitige Vermarkung von Grenzen geändert werden soll, sind die Bestimmungen in § 6 Ziff. 2 genau zu beachten.

§ 88.

Einschaltung neuer Linien und Züge.

(1)    Kommen bei der Einschaltung neuer Züge Anschlüsse an trigonometrische Punkte in Betracht, deren Vermarkung nicht den Vorschriften entspricht, oder ergibt sich aus den Messungen oder Berechnungen, daß der trigonometrische Punkt eine Veränderung erfahren hat oder ungenau bestimmt ist, so ist hierüber an die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zu berichten, die die Beseitigung des Mangels oder die Neubestimmung des Punktes veranlaßt. Es ist unter allen Umständen verboten, an den Marken der Dreieckspunkte irgend eine Veränderung ohne Genehmigung der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues vorzunehmen.

(2)    Wenn das Polygonnetz durch Einschaltung neuer Polygonpunkte erweitert werden muß, dürfen als Anschlußpunkte nur Dreiecksoder gut bestimmte Polygonzugspunkte benützt werden. Schnittpunkte dürfen nicht als Anschlußpunkte verwendet werden. In den Anschlußpunkten sind die Richtungen nach den beiderseits benachbarten Polygonpunkten des gegebenen Zugs zu messen; außerdem sind zur möglichst genauen Bestimmung der Anschlußrichtungswinkel die Richtungen nach einem oder, wenn möglich, mehreren entfernten trigonometrischen Punkten — am zweckmäßigsten Kirchtürmen — zu beobachten.

(3)    Neue Schnittpunkte dürfen nur in den in § 25 erwähnten Fällen bestimmt werden.

(4)    Bei der Einmessung neu angelegter Eisenbahnen, Wege und dergl. schmaler, sich weithin erstreckender und eine große Anzahl von Grundstücken berührender Anlagen ist die Einschaltung neuer Polygonzüge tunlichst zu vermeiden. Ist sie nicht zu umgehen, so sind die Züge möglichst kurz zu wählen — womöglich nicht über 500 m — und an mehrere gut bestimmte Punkte des alten Netzes an- und abzuschließen. Im allgemeinen ist in der Weise zu verfahren, daß Querlinien über die Krümmungen und außerdem in Abständen von 200 bis 300 m über lange gerade Strecken gelegt und in sichere Linien des alten Netzes eingebunden werden. In diese Querlinien sind die zur Aufnahme der Neuanlage bestimmten Messungslinien einzubinden.

(5)    Werden in ein gegebenes Liniennetz neue Messungslinien eingebunden, so genügt es, sie zwischen die zunächst liegenden Bindepunkte einzumessen, falls diese Punkte bei der Prüfungsmessung (§ 87) sich als unverändert erweisen. Andernfalls ist die Messung auf die vor- und zurückliegenden Punkte auszudehnen, bis eine vollständige Übereinstimmung mit den früheren Maßen erzielt ist.

(6)    Die zur Einmessung der Grenzen erforderlichen Messungslinien sind tunlichst so zu wählen, daß sie auch für die Erhebung etwaiger Flächenberechnungsmaße verwendet werden können. Müssen jedoch hierzu besondere Linien eingeschaltet werden, so ist deren Zahl auf das durchaus notwendige Maß zu beschränken; es darf nicht in jeden Grundstücksabschnitt eine besondere Linie gelegt werden, wenn eine passend gelegte Linie für die Aufnahme mehrerer Abschnitte ausreicht.

(7)    Über jede Änderung im Polygon- oder Messungsliniennetz ist nach den Vorschriften der Neumessung eine Übersich t zu fertigen, die den Zusammenhang der neuen Polygonzüge oder Messungslinien mit dem alten Netz nachweist. Die Übersicht ist den Fort-sührungsmaterialen beizuschließen.

§ 89.

Grundstücksterlungen.

(1)    Bei Grundstücksteilungen ist die Vermessung derart auszuführen, daß die Flächeninhalte des ganzen Grundstücks und der einzelnen Teile unabhängig von einander berechnet werden können. Werden jedoch von größeren Grundstücken nur kleine Teile abgetrennt, die stio der Gesamtfläche nicht übersteigen, wie dies bei Eisenbahn- und Weganlagen, Wegverbreiterungen, Bachkorrektionen und dergl. vorkommt, so ist es gestattet, nur die abgetrennten Teilstücke aufzumessen. Die Vermessung muß aber in diesen Fällen in der Weise durchgeführt werden, daß die Flächeninhalte der abgetrennten Stücke ausschließlich aus gemessenen Maßen berechnet werden können.

In neu vermessenen Gemarkungen sind außer den Festlegungsmaßen für die Grenzen besondere Maße zur Berechnung des Flächeninhalts des ganzen Grundstücks nicht beizubringen.

(2)    Bei Grundstücksteilungen in regelmäßigen Gewannlagen, bei denen die Vermarkung der Grundstücke im wesentlichen nach Steinlinien geordnet ist, oder bei Einteilung größerer Grundstücke in mehrere gleichartig begrenzte Einzelgrundstücke, bei Bauplatzumlegungen und in ähnlichen Fällen ist die Lage der neuen Grenzen soweit möglich rechnerisch zu bestimmen. Dabei ist von den verschiedenen Rechenhilfsmitteln sachdienlicher Gebrauch zu machen.

§ 90.

Forkfiihrungshandrifle.

(i) Die Fortführungsmeffungen sind bei Veränderungen kleineren

Bei Veränderungen größeren Umfangs, die auf einem Bogen in Aktengröße nicht mehr dargestellt werden können, ist der Fortführungshandriß in Form der Katasterhandrisfe (§ 44) zu führen.

Umfangs in Fortsührungshandrisse nach Muster 45 ein- Muster 45» zutragen.

(2)    Die Fortführungshandrisse sind auf Grund des Vermessungswerks (§ 83 Ziff. 1) und im Falle der Ziff. 2 von § 83 auf Grund des Auszugs aus dem Vermessungswerk vor Beginn der Feldarbeiten vorzubereiten. Die von der Veränderung berührten Grundstücke, die Gebäude, die Grundstücksnummern und Ausnahmslinien sind mit hartem Blei einzutragen. Maßzahlen früherer Vermessungen dürfen nicht vorgetragen werden. Das Maßstabsverhältnis ist so groß zu wählen, daß die Messungsergebnisse mit aller Deutlichkeit im Felde eingetragen werden können.

Zu den Aufzeichnungen dürfen nur die Innenseiten des gefalteten Bogens verwendet werden.

(3)    Der Gebrauch von Nebenblättern und die Übertragung der Aufnahmen aus diesen in die Fortsührungshandrisse ist verboten. Wenn in Ausnahmefällen die Aufnahmen nicht unmittelbar in das Muster 45 eingetragen werden konnten und besondere Blätter verwendet wurden, so sind diese mit der Aufschrift „Fortsührungs-handriß" und der unten stehenden Beurkundung zu versehen und in das Muster 45 einzuheften.

W Aus jeden Fortführungshandriß ist vom Aufnehmenden folgende Beurkundung zu setzen:

„Es wird hiermit beurkundet, daß vorstehende Aufnahme der Veränderungen die am .... von dem Unterzeichneten im Felde geführte Urschrift ist und keinerlei Abschriften enthält, sowie daß die Grenzen vor der Vermessung vorschriftsmäßig vermarkt waren."

(Unterschrift)

(5) Von jedem Fortführungshandriß (Muster 45), in dem Eigentumsgrenzen eingemessen sind, ist sofort im Felde vermittelst des Durchschreibversahrens ein Abdruck herzustellen.

Bei dem Eintrag des alten Bestandes in den Handriß (Ziff. 2) ist schwarzes, bei dem Eintrag des neuen Bestandes und der im Felde erhobenen Messungszahlen rotes Durchdruckpapier zu unterlegen.

Für die in Form der Katasterhandrisse zu führenden Fortsührungshandrisse gelten die Bestimmungen in § 46. Diese Hand-risse werden durch Lichtdruck vervielfältigt (§ 47 Ziff. 2).

(6) Die Originale der Fortsührungshandrisse sind tunlichst bald nach der Aufnahme auszuarbeiten. In Muster 45 sind wegfallende Linien und Marken rot zu durchkreuzen, neue Linien und Marken rot auszuziehen, die Maßzahlen bleiben in Bleischrift. Für die

Ausarbeitung der übrigen Fortführungshandrisse gelten die Bestimmungen in § 47.

(7) Der zu den Fortsührungshandrissen zu verwendende Vordruck wird von der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues gegen Kostenersatz abgegeben.

3. Wummeruöezeichuuug der Grundstücke.

§ 91.

Allgemeine Bestimmungen.

(1)    Bei Grenzänderungen ohne gleichzeitige Veränderung des Flächeninhalts (Grenzausgleichungen), desgleichen bei Änderungen im Bestand der Gebäude oder der Kulturarten bleiben die Grundstücksnummern ungeändert.

(2)    Änderungen in der Begrenzung oder dem Flächeninhalt der Grundstücke infolge der Berichtigung von Fehlern im Vermessungswerk bewirken ebenfalls keine Änderung in der Nummernbezeichnung der Grundstücke.

(3)    Wird die Nummer eines Grundstücks geändert, so fällt die bisherige Nummer aus und darf nicht wieder verwendet werden.

(4)    Zur Bezeichnung der bei Grundstücksteilungen oder bei Vereinigungen von Teilstücken entstehenden neuen Grundstücke dienen Nummern in Bruchform. Der Zähler ist die Stammnummer des alten Grundstücks, der Nenner ist die Unterscheidungsnummer für das neue Grundstück. Die Unterscheidungsnummern werden mit 1 beginnend fortlaufend für sämtliche von dem ursprünglichen Grundstück abstammenden Grundstücke gezählt, z.B. Stammgrundstück 15, neue Grund-

15

stücke

g-, ^ . Wird das Grundstück ■ abermals geteilt, so

15    15    15    15

T' 2'

erhalten die neuen Teilstücke die Nummern

15

Oi

t—

io

CO

§ 92.

Besondere Bestimmungen.

(l) Wird ein mit einer Stammnummer ohne Exponenten oder mit einer Vruchnummer bezeichnetes Grundstück in mehrere Grundstücke geteilt, so behält dasjenige Teilstück, das beim bisherigen Eigentümer verbleibt, die Nummer des alten Grundstücks unverändert bei.

Wenn mehrere solcher Teilstücke vorhanden sind oder sämtliche Teilstücke an neue Eigentümer übergehen, so erhält dasjenige Grundstück die Nummer des alten Grundstücks, welchem in Bezug

aus Art, Gattung und Flächenmaß die größere Bedeutung zukommt. Die übrigen neuen Grundstücke sind jeweils nach § 91 Zisf. 4 zu bezeichnen.

(2) Wird ein Grundstück geteilt, das nach den bisherigen Bestimmungen mit einem Buchstabenexponenten bezeichnet ist, so sind unter Beseitigung des Exponenten die sämtlichen Teilstücke nach § 91 Zisf. 4 neu zu bezeichnen. Wird z. B. das bisherige Grundstück 24a in 3 Teile geteilt, so erhalten die 3 neuen Grundstücke

3 b°S". ",

die Nummern

24 24

und

.4-

24 24    24

5'

„, falls die

Nenner 1, 2 und 3 bei der Stammnummer 24 schon verwendet sind.

(3) Werden selbständige Grundstücke vereinigt, so bekommt das Vereinigungsgrundstück die Nummer desjenigen Grundstücks, welchem in Bezug auf Art, Gattung und Flächenmaß die größere Bedeutung zukommt. Ist diese Nummer mit einem Exponenten versehen, so erhält sie statt des Exponenten den niedersten bei dieser Stammnummer noch nicht vorhandenen Nenner.

(4- Entstehen durch Naturereignisse neue Grundstücke, so wird die allgemeine Nummernfolge fortgesetzt.

(5) Bei neu angelegten Straßen, Eisenbahnen, Wasserläufen und dergl. wird die allgemeine Nummernfolge fortgesetzt. Werden derartige Anlagen verbreitert oder verlegt, so bleibt die bisherige Nummernbezeichnung unverändert.

4. Ikächenöerechnuttg.

§ 93.

Allgemein.

(1)    Für die Berechnung der Flächeninhalte der veränderten Grundstücke gelten die für die Neumessung erlassenen Vorschriften.

(2)    Bei der Teilung eines Grundstücks ist der Inhalt des ganzen Grundstücks neu zu berechnen (§ 89). Stimmt dieser mit dem im Vermessungswerk enthaltenen Inhalt innerhalb der in Tafel VII angegebenen Grenzen überein, so ist das Katastermaß beizubehalten.

Sind jedoch die Fehlergrenzen überschritten, so ist zu untersuchen, ob die Abweichung von einer früheren ungenauen oder fehlerhaften Vermessung oder Berechnung herrührt, oder ob sie aus Veränderungen in der Grenzvermarkung beruht.

Im ersten Fall ist der neu ermittelte Flächeninhalt der Teilung zu Grunde zu legen und der Flächenunterschied gegen das Katastermaß mit der Bemerkung auszuwerfen „Zugang bezw. Abgang infolge Neubestimmung."

Im zweiten Fall sind die Grenzen in der Natur nochmals zu untersuchen und nötigenfalls durch die beteiligten Grundeigentümer feststellen zu lassen.

(3)    Die zur Feststellung des Flächeninhalts der zu teilenden Grundstücke erforderlichen Untersuchungen sind mit aller Gründlichkeit vorzunehmen, damit einerseits unnötige und unberechtigte Änderungen in den Flächenmaßen vermieden, anderseits aber nachweisbar unrichtige Flächenangaben in den Lager- und Grundbüchern nicht weiter geführt werden.

(4)    Sind die Grenzen eines Grundstücks von den beteiligten Grundeigentümern neu festgestellt worden, so ist stets der neu ermittelte Flächeninhalt einzuführen, auch dann, wenn die Abweichung gegen das Katastermaß innerhalb der Fehlergrenzen liegt.

(5) . Soll von einem Grundstück ein Teil von bestimmter Größe abgetrennt werden, so ist diese Fläche in der Natur so genau wie möglich in ihrem richtigen Betrag abzumessen. Die aus der Aufnahme und Berechnung des abgemessenen Stücks hervorgehende Fläche muß mit ihrem Sollwert innerhalb der Werte der Tafel VII übereinstimmen. In das Lagerbuch ist stets der Sollwert, nicht der aus der Aufnahme gefundene Flächenwert aufzunehmen.

(6)    In neu vermessenen Gemarkungen ist der Inhalt des zu teilenden Grundstücks nur in dem Falle neu zu berechnen, wenn die Summe der einzelnen Teilstücke mit der Lagerbuchsfläche nicht innerhalb der Fehlergrenze übereinstimmt.

(7)    Mit Ausnahme des unter § 94 Ziff. 1 aufgeführten Falles muß bei der Teilung eines Grundstücks jeder Teil besonders berechnet und es darf der Inhalt keines Teiles durch Abzug bestimmt werden. Stimmt die Summe der Inhalte der einzelnen Teile mit dem nach Ziff. 2, 3 und 5 festgestellten Inhalt des ganzen Grundstücks innerhalb der in Tafel VII angegebenen Grenzen überein, so ist der Flächenunterschied auf die einzelnen Teile nach der Flächengröße zu verteilen, andernfalls ist nach Ziff. 2 weiter zu verfahren.

§ 94.

Bei Eisenbahn-, Weg- und dergl. Anlagen.

(1)    Werden bei der Neuanlage, Verbreiterung oder Verlegung von Eisenbahnen, Wegen und dergl. Grundstücke derart angeschnitten, daß nur kleine Teile derselben — weniger wie '/io— in die Anlage fallen, so genügt es, diese Abschnitte für sich zu berechnen und den Inhalt des Restgrundstücks durch Abzug zu bestimmen.

(2)    Zur Berechnung des neuen Grundstücks, Eisenbahn, Weg usw. ist dieses in Teile (Massen) zu zerlegen, die um Fehlertilgung zu vermeiden, nicht mehr als 10—15 Grundstücksabschnitte enthalten dürfen. Diese Teile sind als Ganzes zu berechnen, die einzelnen Abschnitte sind hierauf auszugleichen. Die Summe der einzelnen Teile (Masten) gibt den Inhalt des Grundstücks.

(3) Werden von der Neuanlage Grundstücke durchschnitten, so sind außer den in die Anlage fallenden Abschnitten auch die übrig bleibenden Teile, jeder für sich, zu berechnen und auf den Inhalt des Grundstücks auszugleichen. Hierbei bleiben die nach Ziff. 2 festgestellten Inhalte der in die Anlage fallenden Teile ungeändert. Im übrigen ist nach den Bestimmungen des § 93 zu verfahren.

(Wegen der Vermestlmg der Abschnitte vergl. § 88 Ziff. 6 und § 89 Ziff. 1.)

§ 95.

Bei der Vereinigung von Grundstücken.

(1)    Werden mehrere selbständige Grundstücke vereinigt, so gilt als Inhalt des neuen Grundstücks die Summe der Inhalte der einzelnen Grundstücke.

(2)    Tritt an dem durch Vereinigung entstandenen Grundstück eine Formveränderung ein, so ist nach den Vorschriften in § 93 weiter zu verfahren.

II.

Aufstellung der Hortführungs- und Grundbuchunterlagen.

1. Aufstellung der Aortführungsunterlagen.

8 96.

Fortführungsnnkertagen.

(1)    Die Fortführungsunterlagen bestehen aus dem Fortführung sh and riß und der F lä chen berechn ung.

Für den Fortführungshandriß gelten die Bestimmungen in § 90, für die Flächenberechnung die Bestimmungen in §§ 93—95.

Zum Zweck der Flächenberechnung hat der Bezirksgeometer die Fortführungsmessungen sofort in Blei in die Ergänzungspläne einzutragen. Die Ausarbeitung darf aber erst vorgenommen werden, wenn die Veränderungen rechtswirksam geworden sind (§ 103).

(2)    Die Fortführungsunterlagen sind vom Bezirksgeometer, in jeder Gemarkung und in jedem Fortsührungsjahr mit Nr. 1 beginnend, fortlaufend zu numerieren.

§ 97.

Flächenberechnungsplan.

(1)    Werden die Fortführungsmessungen nicht vom Bezirksgeometer ausgeführt, so ist als Unterlage für die Berechnung der Flächen-Inhalte der veränderten Grundstücke ein besonderer Plan —

Muster 46. Flächenberechnungsplan — anzufertigen.

Der Plan ist maßstäblich genau nach den Vorschriften für die Ausarbeitung der Katasterpläne (§§ 48 bis 52) derart herzustellen , daß er eine vollständige Prüfung der Ausnahme und der Berechnungen ermöglicht. Die Zeichnung ist aus die veränderten Grundstücke zu beschränken, weitere Eintragungen über die anschließenden Grundstücke unterbleiben.

(2)    Die Abmessungen der Flächenberechnungspläne sind so zu wählen, daß das der Zeichnung zu Grunde liegende Messungsliniennetz vollständig dargestellt ist; sie sollen aber nicht größer angenommen werden, als es der Zweck der Pläne erfordert. Als kleinste Abmessungen sind 21 zu 33 cm, als größte 60 zu 72 cm einzuhalten.

Die Pläne dürfen weder zusammengelegt noch gerollt werden.

(3) In Gemarkungen, in denen die Katasterpläne vervielfältigt sind, sind Planabdrücke oder Ausschnitte aus diesen zu den Flächenberechnungsplänen zu benützen.

§ 98,

Eisenbahn-, Weg- und dergl. Anlagen.

(1)    Bei umfassenden aus größere Flächen sich erstreckenden Grenzänderungen, wie sie sich z. B. infolge von Eisenbahn- oder Weganlagen, durch Verlegung von Wasserläufen, durch Aufteilung größerer Grundstücke und dergl. ergeben, sind die Flächenberechnungspläne stets in Form der Ergänzungspläne nach den für diese geltenden Vorschriften (§ 103) zu führen.

(2)    Sind über die Veränderungen schon Pläne vorhanden, die der Vorschrift in § 97 Ziss. 1 Satz 2 genügen, so können sie als Flächenberechnungspläne verwendet werden. Sie sind dem Bezirksgeometer bei der Einreichung der Fortführungsunterlagen zur Prüfung vorzulegen und müssen auch später im Bedarfsfälle dem Bezirksgeometer jederzeit zur Verfügung stehen.

2. Aufstellung der Grundöuchuntertagen.

§ 99,

Handritz und Mestbries.

(l) Für die Eintragung einer Grundstücksteilung oder die Abschreibung eines Grundstücksteils im Grundbuch ist ein Handriß Muster 47, 48. Muster 47 oder ein Meßbrief Muster 48 zu fertigen.

Ein Handriß ist anzufertigen, wenn die Lage der neuen Grenzen und die Inhalte der neuen Grundstücke nicht durch genaue Messung und Berechnung festgestellt sind, die Lage und Grenzen der neuen Grundstücke aber gleichwohl in zweifelloser Weise bezeichnet werden können.

Ein Meßbrief ist anzufertigen, wenn die Grenzen und die Flächeninhalte der neuen Grundstücke bereits nach den Vorschriften dieser Anweisung eingemessen und berechnet sind und über die Veränderungen die Fortführungsunterlagen (§§ 96 bis 98) beschafft sind.

Die Fortführungsunterlagen sind dem Meßbrief beizulegen.

In den Handrissen und Meßbriefen sind für den neuen Bestand auch die Lagerbuchnummern der anliegenden Grundstücke und, soweit möglich, die feststehenden Kulturveründerungen einzutragen.

(2- Der Handriß (Muster 47) braucht nicht maßstäblich genau gezeichnet zu sein, er muß aber die gegenseitige Lage der alten und neuen Grenzen und die Grenzvermarkung in zweifelsfreier Weise wiedergeben.

Die Handrisse sind durch Abzeichnung der Kataster- und Ergänzungspläne aus Pausleinwand oder durchsichtiges Zeichenpapier anzufertigen. Die Herstellung der Handrisse mittelst Durchstechens der Kataster- oder Ergänzungspläne ist verboten.

Sind die Grundstückspläne einer Gemarkung vervielfältigt, so ist zum Handriß ein auf den neuesten Stand fortgeführter Planabdruck oder ein Ausschnitt aus diesem zu verwenden.

(3) Im Handriß sind die bestehen bleibenden alten Grenzen, Grenzmarken, Grundstücksnummern u. f. w. in schwarzer, die wegfallenden in blauer und die neuen Grenzen u. s. w. in roter Farbe darzustellen.

In Planabdrücken 'sind wegfallende Grenzen und Grenzzeichen blau zu durchkreuzen, weg fallende Grundstücksnummern blau zu durchstreichen, jedoch so, daß die Zahlen noch lesbar bleiben.

Die Kulturart der Grundstücke unb die Art der Gebäude sind sowohl in Farbe, wie auch durch ihre Zeichen anzugeben. Die Flächenmaße der einzelnen Teilstücke und der neuen Grundstücke sind, soweit es unter voller Wahrung der Deutlichkeit geschehen kann, in die Grundstücke selbst einzutragen, andernfalls sind sie an einer freien Stelle anzugeben.

(4) Der Meßbrief (Muster 48) besteht aus der Aufschrift, dem Handriß und der Meßurkunde.

(5) Wenn der Meßbrief nicht vom Bezirksgeometer angefertigt wird, so sind auf der Aufschriftseite die den Auftraggebern berechneten Kosten unter Entzifferung der Gebühren und Auslagen oder die mit den Auftraggebern vereinbarten Pauschalvergütungen

anzugeben, und es ist beizufügen, in welcher Weise der Gesamtbetrag auf die Zahlungspflichtigen sich verteilt. Die Richtigkeit des Gebührenansatzes ist vom Geometer zu beurkunden.

(6)    Die zweite Seite enthält den Handriß. Dieser kann mittelst Durchstechens des Fortführungshandrisses hergestellt werden; liegen aber für die betreffende Gemarkung Plan abdrücke vor, so sind diese für die Handrisse zu verwenden. Flächenmaße werden im Handriß nicht angegeben; im übrigen gelten für die Behandlung der Handriffe die Bestimmungen unter Ziff. 2 und 3.

(7)    Die dritte und vierte Seite enthalten die Meßurkunde. Die Übereinstimmung der Angaben in der Meßurkünde mit den Fortsührungsunterlagen ist vom Geometer zu beurkunden.

Die Meffungsergebnisse sind in der Meßurkunde von den Grundeigentümern unterschristlich anerkennen zn lassen.

(8)    Zu den Meßbriefen ist ausschließlich nicht geglättetes Papier der Verwendungsklaffe I zu benützen (vergl. die Bekanntmachung des Großh. Staatsministeriums vom 11. Oktober 1897, Ges.-u. VOBl. S. 595). Dieses Papier ist mit dem Wasserzeichen Normal I versehen.

III.

Fortführung der Vermessungswerke.

§ 100.

Allgemeine Bestimmung.

Von den einzelnen Bestandteilen der Vermessungswerke sind regelmäßig fortzuführen:

1.    die trigonometrischen Netzkarten,

2.    „ polygonometrischen Übersichten,

3.    „ Koordinatenverzeichnisse,

4.    „ Handrißabdrücke,

5.    „ Ergänzungshandriffe,

6.    „ Ergänzungspläne und

7.    „ bei den Grundbuchämtern befindlichen Planatlaffe. Bezüglich der Fortführung der trigonometrischen Netzkarten,

der polygonometrischen Übersichten und der Koordinatenverzeichniffe ist nach den Bestimmungen in § 79 zu verfahren.

Hinsichtlich der Fortführung der übrigen Bestandteile der Vermeffungswerke gelten nachfolgende Bestimmungen.

§ 101.

Fortführung der Handrihabdrückr.

Muster 49, (Maxxe.)

a. Alte (schwarze) Handrißabdrücke.

(1)    In den Handrißabdrücken werden nachgetragen:

a. Die infolge von Berichtigungen in der ursprünglichen Aufnahme eingetretenen Änderungen. Die neuen Grenzmarken, Grenzlinien und Maßzahlen sind mit Zinnobertusche einzutragen, wegfallende Grenzmarken und Linien sind in roter Farbe zu kreuzen, wegfallende Maßzahlen leicht zu durchstreichen, jedoch so, daß sie noch lesbar bleiben.

ß. Kulturveränderungen.

(2)    Die Nummern der veränderten, in Fortführungshandrissen aufgenommenen und in den Ergänzungsplänen dargestellten Grundstücke sind im Abdruck rot zu unterziehen. An einer passenden Stelle ist mit roter Tusche der Jahrgang und die Nummer des Fortführungshandrisses einzuschreiben; die neuen Grenzen, Gebäude u.s.w. und die Ausnahmsmaße werden in den Abdruck nicht eingetragen. Bei Veränderungen größeren Umfangs, wie solche beim Bau neuer Eisenbahnen, Wege und dergl., bei Feldbereinigungen und Bauplatzumlegungen eintreten, ist die Umfangsgrenze des veränderten Gebiets außerdem durch ein blaßrotes Farbenband ersichtlich zu machen. Innerhalb des so bezeichneten Gebiets ist auf die Fortführungs- bezw. Ergänzungshandrisse zu verweisen, in denen die Veränderungen dargestellt sind.

Die Fortführung dieser alten schwarzen Handrißabdrücke entfällt mit der Herstellung der neuen Handrißabdrücke.

«lüftet 50. (Mappe.)

b. Neue (blaue) Handrißabdrücke.

(3) Von den Katasterhandrissen und ebenso von den bei Feldbereinigungen und Bauplatzumlegungen (§ 65) oder bei sonstigen größeren Veränderungen (§ 90) aufgenommenen Handrissen werden künftig Abdrücke in blauer Farbe hergestellt (Ergänzungshandrisse). In diese Abdrücke sind aus den Fortsührungshandrissen die neuen Aufnahmslinien, die Grenzmarken, Grenzlinien, Gebäude u. s. w. zu übertragen. Maßzahlen werden nur insoweit eingetragen, als sie auf den Zusammenhang des Polygon- und Messungsliniennetzes Bezug haben, alle übrigen Maßzahlen bleiben weg. Gebäude sind nur in der Hauptform darzustellen; Vorsprünge, Sockel, Treppen, Rampen, Mauerpfeiler und dergl., ferner Fußwege, Brunnen, Gartenhäuschen und dergl. in Gärten und Anlagen bleiben weg. Mauern sind nur insoweit darzustellen, als sie aus die Eigentumsgrenzen Bezug haben. Wegfallende Grenzzeichen und Linien sind in blauer. Farbe zu kreuzen, wegfallende Grundstücksnummern und Maßzahlen ebenso zu durchstreichen. An einer passenden Stelle ist auf die Fortführungsunterlagen durch Angabe des Jahrgangs und der Nummer zu verweisen.

Die neuen Grundstücksnummern und die Verweisungen auf die Fortführungsunterlagen sind mit roter Tusche einzutragen, alle übrigen Eintragungen geschehen mit schwarzer Tusche.

(4) Wird ein Grundstück ein zweites Mal verändert, so sind alle Eintragungen mit roter Tusche zu bewirken, die bisherige Verweisung auf die Fortsührungsunterlagen ist einzuklammern. Im übrigen ist wie unter Ziff. 3 zu verfahren.

Bei einer dritten Veränderung desselben Grundstücks sind die früheren Einträge durch Radieren mit Gummi sorgfältig zu entfernen, oder es ist, wenn es zweckmäßiger erscheint, ein neuer Handrißabdruck zu verwenden.

In beiden Fällen sind die Verweisungen auf die früheren Fortsührungsmessungen wieder beizusetzen.

§ 102,

Fortführung der Ergärrzungshandriste.

(i) Zu denjenigen Katasterhandrissen, von denen nur alte (schwarze) rnuster^sl. Abdrücke vorhanden sind, sind Ergänzungshandrisse zu sühren.

(2)    In der Regel sollen die Ergünzungshandrisse hinsichtlich des Umsangs und der Lage des aus ihnen dargestellten Geländes mit den Originalhandrisseu sich decken. Ist aber das Maßstabsverhältnis des Originalhandrisses zu klein, um die Veränderungen deutlich darzustellen, so sind die betr. Risse unter Zugrundelegung eines geeigneten Maßstabsverhältnisses in mehrere Einzelblätter zu zerlegen.

Die Abgrenzung der Blätter muß den Vorschriften über die Handrißeinteilung genügen. Zur Erzielung einer zweckmäßigen Abgrenzung sind erforderlichen Falles mehrere Originalhandrisse zu vereinigen und neu einzuteilen.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn unter Beibehaltung der ursprünglichen Einteilung die Veränderung im Ergänzungshandriß eine unzweckmäßige Lage erhielte, oder wenn eine zusammengehörige Anlage in unzweckmäßiger Weise auf mehrere Ergänzungshandrisse verteilt werden müßte.

(3)    Die durch Neueinteilung entstandenen Blätter sind mit Nummern in Bruchsorm zu bezeichnen. Der Zähler gibt die Nummer des Originalblattes, der Nenner die Ordnungsnummer des Teilblattes in fortlaufender Zählung an; z. B. Originalblatt 10,

Teilblätter

10 10 10 2 ' 3'

. , oder wenn die Blätter 8—10 neu 4

eingeteilt werden:

8—10 8—10

8—10

(4) In den Ergänzungshandrissen sind aus Grund der Fortführungshandrisse sämtliche der Fortführung unterliegende Veränderungen mit dem Polygon- und Messungsliniennetz darzustellen. Maßzahlen werden nur insoweit eingetragen, als sie auf den Zusammenhang des Polygon- und Messungsliniennetzes Bezug haben. An einer passenden Stelle ist auf die Fortführungsunterlagen zu verweisen.

Bei der Eintragung von Wasser-, Telegraphen-, elektrischen Leitungen und dergl. sind die von der Anlage berührten Grundstücke nur in Blei zu zeichnen, insolange diese Grundstücke nicht selbst eine Veränderung erfahren haben.

Im übrigen gelten für die Fortführung der Ergänzungshandrisse die Bestimmungen in § 101 Ziff. 3 und 4.

§ 103.

Fortführung der Ergänzungspläne.

(1)    Zu jedem Katasterplan ist ein Ergänzungsplan zu führen.

Für die Anlegung und Einteilung der Ergänzungspläne

gelten sinngemäß die Bestimmungen für die Ergänzungshandrisse.

Wird ein Katasterplan in mehrere Ergänzungspläne zerlegt, so ist über die Zerlegung nach den Bestimmungen in § 4 a Ziff. 1 bis 3 eine Planeinteilung zu bearbeiten und mit einem Erläuterungsbericht der Oberdirektion zur Genehmigung vorzulegen.

(2)    In die Ergänzungspläne sind auf Grund der Fortführungshandrisse sämtliche der Fortführung unterliegende Veränderungen einzutragen (§ 81). Veränderungen, die zu ihrer Rechtswirksamkeit des Grundbucheintrags bedürfen, dürfen im Ergänzungsplan erst dann in Tusche ausgezeichnet werden, wenn die Veränderung rechtswirksam geworden ist; bis dahin sind diese Einträge in Blei zu belassen.

(3)    Ist der Katasterplan noch nicht vervielfältigt, so ist nach den Vorschriften für die Katasterpläne (§§ 48 bis 52) ein zweiter Plan als Ergänzungsplan anzulegen.

In diesen Ergänzungsplänen darf nicht radiert und nichts unleserlich gemacht werden. Wegfallende Zeichen und Linien sind zu kreuzen, wegfallende Zahlen leicht zu durchstreichen.

(4)    Die erste Veränderung eines Grundstücks wird in dem Ergänzungsplan mit schwarzer Tusche, die zweite Veränderung mit Zinnobertusche eingetragen. Eine weitere Veränderung desselben Grundstücks ist in einer Randzeichnung mit schwarzer Tusche darzustellen; ist dies nicht möglich, so ist die Veränderung in einen neuen Ergänzungsplan einzutragen.

(5)    Ist der Katasterplan vervielfältigt, so wird ein Abdruck desselben — Blaudruck — als Ergänzungsplan geführt.

Muster 52, (Mappe.)

Die erste Veränderung eines Grundstücks ist mit schwarzer Tusche, die zweite Veränderung mit Zinnobertusche einzutragen. Kann die zweite Veränderung nicht mehr mit aller Deutlichkeit und Schärfe dargestellt werden oder kommt eine dritte Veränderung in Frage, so sind die bisherigen Einträge durch Radieren mit Gummi sorgfältig zu entfernen, und der neue Zustand ist mit schwarzer Tusche einzutragen.

Ungültige Zeichen, Linien und Zahlen sind zu kreuzen bezw. zu durchstreichen.

(6)    Wird ein Grundstück in einem zweiten Ergänzungsplan oder in einer Randzeichnung auf dem ersten Plan dargestellt, so ist im ersten Plan die Grundstücksnummer rot zu unterziehen; auf die Randzeichnung ist durch die Buchstaben s. R. zu verweisen.

(7)    Für größere Waldgebiete sind die von der Forst- und Domänendirektion hergestellten Steindrucke als Ergänzungsplüne zu verwenden. Liegt aber in solchen Gebieten landwirtschaftliches Gelände, so ist über letzteres ein besonderer Ergänzungsplan nach obigen Vorschriften anzulegen.

§ 104

Fortführung des Planaklas.

(1)    Besteht der Planatlas aus den bei der Katastervermessung angefertigten Originalplänen, so werden in diesen nur diejenigen Veränderungen nachgetragen, welche infolge unrichtiger Vermessung (§ 101 Ziss. 1 u. FDW. § 83 Zisf. 4) oder nachträglicher Feststellung bestrittener Grenzen (Art. 2 Abs. 2 des Vermessungsgesetzes) erforderlich werden. Unrichtige Aufnahmen von Gebäuden oder Kulturgrenzen werden in den Originalplänen nicht verbessert.

(2)    Besteht der Planatlas aus Abdrücken der Katasterpläne, so sind bei jeder Fortführung die rechtswirksam gewordenen Veränderungen aus den Ergänzungsplänen in den Planatlas zu übertragen.

Die erste Veränderung eines Grundstücks ist mit roter, die zweite mit blauer, die dritte mit grüner Tusche einzutragen. Kann die zweite oder dritte Veränderung nicht mehr deutlich dargestellt werden, oder kommt eine weitere Veränderung in Frage, so ist sie in einer Randzeichnung mit roter Tusche darzustellen. Ist auch dies nicht möglich, so ist die Veränderung in einen zweiten Planabdruck einzutragen.

(3)    In dem Planatlas darf nicht radiert und nichts unleserlich gemacht werden; wegfallende Zeichen und Linien sind zu kreuzen, wegfallende Zahlen zu durchstreichen.

Die Nummern der veränderten, in Ergänzungsplänen oder in Randzeichnungen dargestellten Grundstücke sind im Planatlas rot zu unterziehen.

Dritter Heil.

Vorschriften über die Meßgeräte.

§ 105.

Allgemeine Vorschrift.

(O Zu den Katastervermessungen und Fortführlingsmessungen dürfen nur solche Meßgeräte verwendet werden, welche in jeder Hinsicht für den Zweck geeignet und derart im Stande sind, daß bei richtigem Gebrauch die vorgeschriebene Genauigkeit der Messungen sicher erreicht wird. Meßgeräte, welche dieser Anforderung nicht entsprechen, sind vom Gebrauch auszuschließen.

(2) Im einzelnen sind für die Meßgeräte die nachstehenden Vorschriften maßgebend.

§ 106.

Weodokit.

(1)    Die zu den trigonometrischen Arbeiten zu verwendenden Theodolite werden dem Geometer von der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues überwiesen.

(2)    Zu den polygonometrischen Arbeiten dürfen nur Theodolite und Stative verwendet werden, die mit Einrichtungen versehen sind, um das Instrument auf dem Messungspunkt genau aufzustellen und die Instrumentenfehler, soweit erforderlich, zu beseitigen und durch das vorgeschriebene Messungsverfahren unschädlich zu machen.

Zur Berichtigung und Aufstellung des Instruments muß mindestens eine Röhrenlibelle von 30—50" Angabe vorhanden sein.

Der Stengelhaken muß zur Befestigung am Theodolit mit einer Herzschraube versehen sein, Scharniere zum Umlegen des Hakens sind unzulässig.

Die Angabe der Ablesevorrichtungen (Nonius, Mikroskop) muß mindestens l', soll aber zweckmäßiger 50" betragen.

Zum Ausrichten von Linien (Polygonseiten oder Messungslinien) können einfachere Instrumente verwendet werden.

§ 107,

Meßlatten.

(1)    Zur Messung der Polygonseiten in ebenem und hügeligem Gelände (§ 29 Ziff. 3) sind Meßlatten mit gehärteten feüförmigen Endbeschlägen zu verwenden; zu allen übrigen Messungen können Latten mit ebenen Endbeschlägen benützt werden.

(2)    Die untere Fläche aller Meßlatten — die Auslagefläche — muß eben fein; die Verjüngung der Meßlatten an den Enden darf nur durch Abschrägung des oberen Teils der Latten bewirkt werden.

Zum Schutze gegen Feuchtigkeit müssen die Latten stets mit einem dichten Ölsarbanstrich versehen sein.

(3)    Um die Einhaltung der vorgeschriebenen Fehlergrenzen (§ 12) zu sichern, soll bei einer Temperatur von + 15 bis + 20 °C. und mittlerem Feuchtigkeitsgehalt der Lust, eine 3 m Latte ein Übermaß von etwa 0,7 mm und eine 5 m Latte ein Übermaß von etwa 1 mm haben.

§ 108,

Prüfung der Meßlatten.

(1)    Sämtliche zu Kataster- oder Fortsührungsmessungen zu verwendenden Meßlatten sind von Zeit zu Zeit einer Prüfung aus ihre Beschaffenheit und Länge zu unterziehen.

Das Verfahren für die Prüfung der Lattenlänge ist in Anhang 2. der als Anhang 2 beigeschlossenen Anleitung zur Prüfung der Längenmeßgeräte unter A beschrieben.

(2)    Die Prüfung der nach § 33 der Steinsetzerdienstweisung vom 30. Oktober 1894 von den Gemeinden bereitzuhaltenden Meßlatten hat durch den Bezirksgeometer alljährlich mindestens ein Mal — in der Regel im Anschluß an die Fortsührungstag-sahrt — zu geschehen.

Gibt die Prüfung der den Gemeinden gehörenden Meßlatten zu Bemängelungen Anlaß, so ist das Bürgermeisteramt um alsbaldige Beseitigung der Mängel anzugehen. Der Bezirksgeometer hat sich bei seiner nächsten Anwesenheit in der Gemarkung von der Erledigung durch eine Nachprüfung zu überzeugen. Falls das Bürgermeisteramt einer wiederholten Aufforderung zur Instandsetzung der Meßlatten nicht entspricht, ist Anzeige bei der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues zu erstatten.

(3)    über die vollzogenen Lattenprüsungen sind vom Bezirksgeo-Anhang 3. meter Verzeichnisse nachdem Muster Anhang3, nach Gemarkungen

getrennt, zu führen und alljährlich aus 15. Januar an die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues einzusenden.

(4)    Auch die im Eigentum von Staatsbehörden stehenden zu Kataster- und Fortführungsmessungen zu benützenden Meßlatten find durch die Vermessungsbeamten dieser Behörden regelmäßig zu prüfen.

(5)    Das gleiche gilt für Städte mit eigenen Vermessungsbeamten.

(6)    Auch die Privatgeometer sind verpflichtet, ihre zu Fortführungsmessungen zu benützenden Meßlatten den obigen Vorschriften gemäß regelmäßig zu prüfen.

00 Wegen der von den KatastergeoMetern zu Katasterver-messunaen und Feldbereiniaunaen zu benützenden Meßlatten veral. §§ 11 Ziff. 5, 12 Biss- 2, und 46 Ziff. 8. •

§ 109.

Aeichenrnaßstäve, Glastafekri und dergkeichen.

Alle zur Planzeichnung und Flächenberechnung dienenden Geräte, wie Maßstäbe, Glastafeln und sonstige Teilungen müssen vor ihrer erstmaligen Ingebrauchnahme aufs sorgfältigste mit dem Normalmaß verglichen werden. Ergeben sich Abweichungen von mehr als 0,05—0,07 mm, so sind die betreffenden Teilungen auszuscheiden. Das bei der Prüfung zu beachtende Verfahren ist in der als Anhang 2 beigeschlossenen Anleitung zur Prüfung der Längenmeßgeräte unter B beschrieben.

Vierter Seif.

Schlrchbestimrmmgerr.

§ 110.

§§

rH CO

Die Bestimmungen dieser Anweisung treten mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. Gleichzeitig treten außer Wirksamkeit die Bestimmungen der Anweisung zur stückweisen Vermessung sämtlicher Liegenschaften des Großherzogtums vom 9. August 1862, sowie der Dienstweisung für die Bezirksgeometer vom 1. Dezember 1884, ferner die Bestimmungen in § 93 Ziff. 1, § 97 Ziff. 5, i, 101, 102, 105, § 106 Ziff. 3—7 und Ziff. 9, § 121, Ziff. 1 und 2, § 150 Ziff. 2 der Dienstweisung für die Bezirksgeometer vom 15. Oktober 1903, weiter die Bestimmungen in § 33 (3) und in § 55 der Vollzugsanweisung für die Ausführung von Feldbereinigungen vom 8. November 1905, endlich die Verordnungen der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues vom 3 3. November 1894 Nr. 14875 (Anhang A 14 der FDW.), vom 14. Juli 1896 Nr. 11841 (Anhang A 22 der FDW.), vom 15. Juli 1896 Nr. 11830 (Anhang A 15 der FDW.) und vom 3. April 1901, die Beschaffung der Fortführungs- und Grundbuchunterlagen betr. (VBl. S. 75). Hiermit werden auch die Muster 20, 21, 23 und 25 der Dienstweisung für die Bezirksgeometer vom 15. Oktober 1903 außer Gebrauch gesetzt.

Karlsruhe, den 1. Februar 1916.

Gr. Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues.

Krems.

Anhang L

Jehkergrenzen.

.

.

Xr

!

■ ■ >’

Zulässiger Unterschied us zwischen zwei Messungen einer Polygonseite s.

A.

B.

Neumessung und deren Fort- Fortführung führung.    des Kataster

vermessungswerks.

Messung mit 1. Schneidenlatteu und Gradbogen.

2. Staffelmessung.

co ¹ jEj

cm

cm

cm

j3 | 71

000 <—>

*<I    08 Qn (_n Ln

50

6o

70

80

90

A.

100

100

I IO

I IO

120

120

I. Ug = 0,2 ]/ S + 0,01 • S + I 0,4 ]/ S 4" 0,02 • S -(- I

2. U₈

130

140

I3CL

140

B.

150

160 170 180 190

08 Ln Ln Ln Ln

150

160

170

180

190

us=0,4 y s + 0,03 • s + 2

200

220

240

260

280

xO <0 <0

rf LA) LA) <Q

200

220

240

260

280

300

00

300

350

400

35°

400

CTn

92

Tafel II.

Zulässiger Widerspruch fw im Winkelabschlusi eiues Polygongrges mit n Brechungsiorirkeln.

A.

B.

1. Hauptzüge.

1. Hauptzüge.

Neumessung und deren Fortführung.

2. Nebenzüge.

Fortführung des Katastervermessungsmerks.

2. Nebenzügc.

11

*w

11

fw

fw

00 -E

vO 00 ^4 On Ol

4L 04 04 04 04 H 50 vl i lo

Ln 4L 4L 4L 4L H d M 4L lo

00^    VO tt

6~ o' o" o" o"

Ln Ln Ln 4L. 4L 4L W i Ni

"ox

<1 vj M C\ Ox Ox 4L W M

c<y ty io rf

o" o" o" o" o"

Ln 4L 4-*    4L.    4L.

Li "oo "oo L> "o

rC N X O iy-j in i_n vn <c

tj- tj- m m m

o" o" o" o" o"

4L 04 tO hh

Ox Qx Ox Ox Ln Ln 04 IO O "OC

Cy cy oo^ oo ty ^ o" o" o o"

ocy cy ro y r-^ oo" oo" ocT co

_o _o _o _o _o

04 04 04 4L 4L

LO    oo oi

. S/²

5/3

5/4

5/6

5/7

\o vo o in o" o" o" o" o"

_Ox _Ox Ox Ox Ox ^4 OX 4L 04 bo

_0 _0 _0 yD _o

NJ tO to 1a 04

5.0 vo N 00 Ox

_o _o _o O

Ol Q\ Q\ C\ «OJ

\p    00 00

co cy cy cy m o" o" o" o" o"

ro

5,9

o,5

6,9

0,2

20

7,4

0/5

yD

A.

B.

i. f

2. f

1,2 y n + o,5 1,2 y n + i,5

Ott CsQ

i. f

2. f

1,2 ]/ n + 2,0 1,2 y n + 4,0

IO

CK?

Tafel III.

3nlässiger linearer Schlusifesiler fs eines Polygonzuges von der Gesamtstreckenlänge [s].

A.

B.

Neumessung und deren Fortführung.

1. Hauptzüge.

2. Nebenzüge.

Fortführung des Katastervermessungswerks.

1. Hauptzüge.

2. Nebenzüge.

[S]

fs

fs

[8]

fs

fs

111

cm

cm

cm

cm

30

i6,5

30

19

2,9.

24

40

14,4

40

19

2,7

25

~ok Ta

50

60

70

80

90

00    ivo i-O <40    OK

CN    f-i    O OK 00

-4    -4 OK OK Ln

04 O-I 04 44* Jl 04 Ln 00 M 4^

50

60

70

80

90

Kl Ni Ni Ni Ni

26

1,5

27

28

29

29

1,4

1,3

1,2

1,2

100

120

140

l6o

l80

Ln Ln Q\ •<!    00

4L lO 04

Ni Ni * Ni b0 04 O to Ul V] ^

100

120

140

160

180

M Kl W N) K) O 91    44 OJ

30

31

. 33

34

35

00 vO AD "o ch

200

220

240

2ÖO

28o

"4    --4 OK Ln Ln

\C co OK vO CO t t CO fO CO

co ^d- iv) <o

CN    (N    CN CN    CQ

4L Ln OK •<!    <0

200

220

240

260

280

00 o o w w C4 CN CO CO CO

_0 _0 _0 _0 JO

a M M 00.

300

320

340

OK o o

Ni to JO JO 04 4L "ok 00

04 04    Ni b0 Ni

CH o vo KO 00

300

320

340

360

380

fO ’t 10 \C co co co co co

CJ oo_ ocj <xj o* cT cT o" cT

_0 _0 JO JO JO

Ln Ln Ln Ln Ch

400

"o

400

Ta

00

Tafel III.

Zulässiger linearer Schlusisehler fs eines Polygonzuges von der GesaurLslreckenlänge [s.]

A.

B.

Neumessung und deren Fortführung.

1. Hauptzüge.

2. Nebenzüge.

Fortführung des Katastervermessungswerks.

2. Nebenzüge.

1. Hauptzüge.

[S]

[s]

fs

cm

cm

cm

cm

400

420

440

460

480

co 1-^ ch 00

M co t Ls) LO

co co CO co co

q^ 08 08 00 00

400

420

440

460

480

00 08 o o

co co CO ^ Tt-

l^> r^- q. \q_ 80

o*" o" o"⁻ d"

Ln Ln Ln

to t-H o -o co

_o _o _o o X 4X 4x X

500

55°

600

650

700

<0 00 O M ’xh CO co Xh' xh ct

00^ N vO O Ln

cT o" o" o" cT

500

550

600

650

700

4X 4X 4^ -px 4^ 80 ^4 Ln Lu 1—1

C 10 10 t t

cT d" cT d" d"

co <0 ON "H "d-1^0 LO 1-0 L0 <0

_o _o _o to w. oj 04 i

750

800

850

900

950

m CN    10 <0

CO cO CO CO co

"00 "00 4> "o "o

C 00 O 9 t ■t Ln 10 10

^ ’t ro 6" c? o" o" cT

750

800

850

900

950

Ln Ln Ln (vn Ln 80 ^4 Ln LU hi

xh xh co co co

o o cT cT¹ cT

^4 ^4    08 08

08    t-H >0    08

33 M <M

6 6~ 6~ 6~ 6~

1000

1050

I 100

1200

1300

1400

00 O8 O co 10 00

fO CO t t t

33 _o 33 _o 33 o

•£* Ln Ln 08 *<I    *<I

<o 00 o co Hk io lO vO vO vO t~>.

co co co N M

cT cT cT cT cT o"

1000

1050

IIOO

1200

1300

1400

^4 ^4    08 08 Ox 08

08 t0 00 Ln LU hh

33 33 33 33 33 o

W to W 4) Ctf Oj

O8    08 ’t C0

N CO 00 00    08 08

o o _q o o

1500

1500

103

0,1

A.

B.

= 0,4 y M + 0,02 [s] +    5

= 0,5 ]/ [s] + 0,03 [s] +

IO

IOOO

fS²

• fs — 0,5 yjs] + 0,03 [S] + 15    g

2. f s — 0,6 y [s] + 0,04 [s] + 20

1000

fS²

:j

A.

Neumessung und deren Fortführung.

cm

250

260

270

280

290

Hafet IV.

B.

Fortführung des Katastervermessungswerks.

US

us

cm

cm

cm

M    M    N    M    W

U>    t>)    tO    In)    h*

250

260

270

280

290

34

34

35

35

36

O 0000 'O 00 ox

Ox Ln Ln 4»    4*

300

320

340

360

380

N) t>) In) In) tO Ln Ln 4^ 4^ Oj

O 0000

IQ xO 00 Cx

IT) IT)    \Q

n m o o m

300

320

340

360

380

OJ Cw L»J Cii L*-> xO xO 00 ^-4 Ox

100

400

I IO

420

120

440

130

140

460

480

xO N N 00 CO C4 O ot n n

100

I IO

120

130

140

27

28

28

28

29

000

N xh xO 00 ^ Tl* ^    ^

4^ 4^. 4i.    4x    4^.

tO    ts)    >-1    O

150

160

170

180

190

<0 vO <0 00 00

500

550

600

650

700

On O M m vo H ro rO rO fO

150

500

i6o

170

180

190

550

600

650

700

xO 00 O C4

rf tT rj- io xo

200

750

210

220

230

240

800

850

900

950

4*.    4a> Lk> U> L»)

hh O O Gx

200

750

210

220

2ZO

240

800

850

900

95°

Ox Ln Ln Ln Ln h X0 ■<! Ln 04

250

21

1000

43

250

34

1000

A.

B.

us = 0,4 ]/ S + 0,02 S + IO

¹¹ s = 0,4 V s + °/03 S + 20

96

97

Tafel

V.

Zulässiger Unterschied us zwischen der gemessenen und

der auf dem Plan abgegriffenen Länge einer Wessungslinie s.

A.

B.

Neumessung und deren Fortführung.

Maßstab:

i : 200

| i : 5°°

i:1000

Li

: 2000

i : 4000

Fortführung des Katastervermessungswerks. Maßstab: i : looo

i : zoo

i : 750

i : 1500 |i :

2000 i : 4000

A.

B.

Neumessung und deren Fortführung.

Maßstab:

Fortführung des Katastervermessungsmerks.

Maßstab:

i : 200

i : 500

i :1000 i : 2000

i : 4000

i : 500

I : 750    ; I : 1000 | I : IZOO | I : 2000 I : 4000

us

us

ll

Ll

ll

cm

cm

cm

cm

cm

111

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Lri Ln +*    04

16

17

18

18

tu tu tu tu +x 4L LU tu

00 08 o o

M M IO fO

O o o_ O

tu tu tu tu

08 Ln 4L 4l

tu tu tu tu

CO Vj 08 08

00 08

CI 01 CI CI

LU 04    04    04

<n co T+ l/-)

co co co co

4l + 04 04

300

320 340 360 380

50

60

70

80

90

VO    00

19

19

20

20

21

tu tu tu    tu tu

4l 04 Lu    tU tu

tu tu tu tu tu

08 08 Ln Ln

04    04    04    04    04

04 tu tu

50

60

70

80

90

tu tu tu tu tu

00 00 u u o\

04 LU tu tu tu O O 80 80 00

ci cn cn ro rr)

04 04 LU LU 04 4L 4L 04 04 tU

tu tu    tu    tu tu

"U •<!    08 08 Ln

00 08 08 O O

0) N M ro to

hh CJ CI CO cn rc ro ro ro cn

40

41

41

42

300

320

340

360

100

I IO

120

130

80 80 00 00

21

21

22

22

140

20

23

tU tu tu IU tu 08 Ln Ln 4l 4l

N N 00 00 Os

N n M CI CI

04 04 LU 04 04 Ln + + Lu Oj

100

I IO

I 20

130

140

04    04    04    04 tU

Lu 04 Lu 04 04 LU tU tU tU hh

04 04 04 04 04

4l Lu 04 04 tu

04 Lu Lu 04 04 "4    08 08 08 Ln

4L Lu Lu 04    04    LU Lu 04    04    04

O 80 80 80 0C *<!    08 08 Ln

4L 4L 4L 4L 4L LU LU IU tU hh

rf Ln wo in nO

"s t 's Ts +

400

420

440

460

480

500

550

600

28

Z9

29

3»

30

31

34

37

32

35

38

32

35

38

33

36

39

33

36

39

42

43

44

44

45

45

380

4L 4L 4L 04 LU

hh o O 80 00

O hh C9 Ct cn Ts" Ts* Ts* Tf Ts*

4L 4l 4l 4l 4L 4L 04 04 tu HI

4L 4L 4L 4L 4L •<! 08 08 Ln 4l

Ln 4L 4L 4L 4L O 80 80 00

rn TT LO LO <0

LO m-, i-O UL LT)

400

420

440

460

480

42

43

44

44

45

44

45

46

46

47

45

46

47

47

48

48

49

50

50

51

51

52

53

53

54

57

58

59

59

60

150

20

23

26

160

20

23

26

170

21

24

27

180

21

24

27

190

21

24

27

Ul Ul Ul to M

O O O vo vo

04    04    04    04    04

08    08    08 Ln Ln

150

160

170

180

190

hh ci ci cn cn cn cn cn cn cn

200

22

25

28

210

22

25

28

220

22

25

28

230

23

26

29

240

23

26

29

Ul Ul Ul Ul Ul

250

260

270

280

290

tu    tu tu    tu    tu

Ln 4l 4L 4L C.U

26

27

27

27

28

29

30

30

30

31

C4 cncncn-rs-

cn cn cn cn cn

U Lu 04 04 04    LU LU LU 04 04

O 80 O 80    00    OO O) M Vj vj

200

210

220

230

240

cn 's- T+ in in 80\0 i>. cn cn cn cn <n rn cn m rn cn

Ts- in in 80» 80 cn cn cn cn cn

Lu 04    04    04    04

80 80 00 00

O    h    h    O    M

Ts-    Ts-    rs-    Ts-    r+

'ü N N 00 00 's 's 's 's 's

650

700

750

Lu 04 Lu LU 04

00 co 00 vj Sj

4L 4L 4L 4L 4L

HH    O O

4L 4L 4l 4l 4L 4l 4l 4L LU LU

08 08 o o o rs- xjt) in »n

800

850

900

95°

1000

^ CI 's 10 N

cn cn cn cn rn

38

39

41

42

43

45

's 'O N OO O

cn cn cn cn t+

t"- 00    O    hh    rn

cn cn Ts- Tt- T+

t IO h 00    08

^ ”t

O cn t+ <0

t 's t ^ t

Ln Ln Ln 4L 4L

tu i-t o    00 m

250

260

270

280

290

48

A.

46

47

49

50

52

53

54

56

57

58

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

46

48

49

52

55

61

48

50

52

54

55

57

59

61

63

50

52

54

56

57

59

61

63

65

51

54

60

1000

65

67

51

53

55

57

58

60

62

64

66

68

B.

54

56

58

60

61

63

65

67

69

7i

57

59

61

63

64

66

68

70

72

74

63

•65

67

69

70

72

74

76

78

80

300

28

31

300

80    N N 00    00

cn cn cn cn cn m

■£>■ Ul Ul Ul Ul

O vo o 00 00

08 08 o O hh

cn cn s ’s rs

4L 4L 4L 4L 4L 4l Lu 04 tu tu

4^. 4l 4L 4l 4L ^4 08 08 Ln Ln

Ln Ln Ln Ln Ln

i : 200

i : zoo

i: 1000

i: 2000

i : 4000

U s — 0,4 y S + 0,02 8 + 12 Us — 0,4 y s + 0,02 8 + IZ

11 s — 0,4 y 8 + 0,02 8 +l8

Ug = 0,4 y 8 + 0,02 8 + 21 Ug = 0,4 y 8 + 0,02 8 + 27

I : ZOO

I : 750

i : 1000

i : izoo

i : 2000

i : 4000

u s=0,4 y 8 + 0,03 8 + 31

0,4 y s + 0,03 s + 37

us

us

98

Tafel VI.

Zulässiger Unterschied us zwischen der ursprünglichen Weisung und der Nachmessung einer Linie s.

A.

B.

Neumessung Ortslage.

Neumessung Feldlage und Kataster-vermessung Ortslage.

c.

Katastervermessung Feldlage.

us

11

cm

cm

in

cm

cm

cm

cm

O o o_ o

CO Tj* *-0 LO

300

310

320

330

340

10 LO <0    80 VO

10

20

30

40

N 00 00

300

50

60

70

80

90

80 N N 00

50

310

320

330

340

80 80 80 00 oc

10

20

30

40

50

12

13

14

14

iS

300

310

320

330

340

CO GO 08 08 08 d Ct d O d

350

60

350

6o

16

100

360

370

380

390

70

So

90

I IO

120

130

140

O VO vO 00 00

100

360

370

380

390

70

80

90

100

16

17

17

18

350

360

370

380

390

co co CO CO ro

400

420

440

460

HO

120

130

140

400

420

440

460

HO

120

130

140

19

19

20

20

400

420

440

460

150

480

150

480

150

21

480

O-i Oj Lfj U> Lu Ln Ln 4^ Lu 10

160

170

500

160

180

550

190

600

650

170 180 190

500

550

600

160

21

200

700

210

75°

200

210

220

230

800

220

240

850

900

230

240

LT) LT) t/-)    vO

650

700

750

N CO o ^ d CI M cO CO

170

180

190

200

210

800

850

900

220

22

22

23

23

24

24

500

550

600 650 700 ■

750

4^ 4^    4^ Lu Lu

08 4^ tu O CC 08

250

13

95°

250

95°

U->    OO Lu

O Ln 4s*.    10

230

240

24

25

800

850

250

25

900

950

Ln Ln Ln 4^. w o 00

260

270

280

14

14

1000

14

290

15

260

270

280

290

1000

260

270

280

290

26

26

27

27

1000

80

300

15

300

OO

300

28

A.

B.

c.

Tafel VII.

Zulässiger Unterschied uf zwischen zwei Berechnungen einer Fläche f.

A.

B.

Berechnung auf Grund derselben Ausnahme und Plan- Berechnung auf Grund verschiedener Ausnahmen und zeichnnng (1. und 2. Berechnung eines Grundstücks);

Fortführung der Neumessung.

Maßstab:

11:200 i:500 i: 750 \ 1:1000 1:1500t 1:2000 1:400a

______,_______uf ¹¹ f_______

qm qm qm qm qm qm qm ha a

Planzeichnungen;

Fortführung des Katastervermessungswerks.

Maßstab:

i:500 i:750 i:1000

i:1500 t i:2000j i:4000

uf uf

Uf

nf

uf

Uf

uf

uf

uf

Uf

I.

nf

ha

qm

qm

qm

qm

qm qm

CM 10 m m <n -st- lOs k^co os CD n tt- s 00

Ö °

lO LO LO'O VO

4L 4L Ul 10 bO

IO lO 80 80 80

OOM VJ 08 08

08 Ln 4^ Oo IO w

S t^OO 00 Os

cm ro 1O8O O

t^OO 00 08 o

M 08 Ln 4L U> bO

80 M 08 4L 09 bO

0*81 10 h CM CO ^

cm co lovo 80

^ 08 Ln 4L. 09 bO

10

b) O 90 O h

13

i5

00 08 Os o

r-oo 08 08

co 08 08 o •-*

to IO

ro

Ooooo Ooooo Ooooo O

<0 'S OC ^1 OS

25 ¹

Ln 4^ Ul tO w O

m tj- Loo 00

O 80 M C8 Ul U>

00 08 Ln

00 Gs Ui 4X U) tv)

’bh 1O8O In*00

co ex -u m r~*s s 00 cs Ol

O 80 80 OCM

CM CO ^ mxO

80 00 08 Ln 4L

09 Ul 09 09 09 09    bO bO bO bO CO

■<J    08 49. 09 bO ^    80 OOM Ln 4^

4l    4L 4L Ul 09 Ul    09 09 09 M tO    CO bO bO    bO

09    bO O 80 vj 08    49 09 H v£) 00    08 4^ 09    —    80

49.    4L 4L 4L 4L 4L    Ui 09 Ul 09 09    09 CO bO CO tO

80    00 08 4i» Ol w    80 "<! Ln 4L bO    O 00 08 4^ h

Ln Ln Ln 4L 4L    4^. 4L 4X U> 09    Ul Ul t\9 CO tO

4^ W O 00 08    4» 10 O 00 08    U) h v£> 08 4^

4x 4l 4L 4L 4L    09 09 09 10 bO    bO bO bO bO

M 4^ M O    M Ln tO 80 vj    Ln Ul tO O

Ln Ln Ln Ln 80 M Ln 09

55

6i

*<! 08 08 O- 08 Ln Ul Ui Ul 4L    4L 4* 09 09 09    U> bO tO bO bO

4L    h 80 084 h 80 0809 o 00 Ln 10 80 Ln tO O 00 08 4L

to

O 10 o m o >0 O 0000 O 0000 O 0000 O

CO CO xT xh LO°    08    h cm ro tJ- lO'⁰    08

O CM 'xh <0 00 CM CM CM CM CM

4L 4L 4L 4L 09    09 09 09 bO

80 M 4L bO 80    *4 4* h OC

Ln Ui Ln 4L 4L    4L Ul 09 09 bO

00 Ln bO 80 08    09 80 08 09 80

08 08 Ln Ln Ln    41 .J\ A U) 09    09 bO

08 bO 80 08 bO    80 Ln h CC4^    bO 80

08    08 Ln Ln Ul Ln

4L    bs) 80 M 4L bO

^ 08 08 08

bO 80 08 09

08 M 80 08 CM in

'ü Nh t^OO 00

12

13

14

15

16

18

19

21

22

23

26

29

32

34

37

39

44

48

53

57

61

65

69

73

77

81

85

88

92

96

100

lOO h    00    O    CM    tJ- 10    !>• O rn 80 08 CM

--    H    W    W    b) b)    CM m b-j ro fC 't

08 08 Ln Ln 4L 00 09 80 4 O Ln O Ln O Ln

92

97

IOX

io5

i io

114

17

19

20

22

23

24

27

29

31

33

35

40

44

48

52

56

60

67

74

So

86

93

99

105

117

I2Z

129

135

I40

146

I52

Tafel VII.

Zulässiger Unterschied uf zwischen zwei Berechnungen einer Fläche f.

A.

B.

Berechnung auf Grund derselben Ausnahme und Plan- Berechnung aus Grund verschiedener Aufnahmen und

Planzeichnungen;

Fortführung des Katastervermessungswerks.

Maßstab:

1:500 | 1:750    1:1000 1:1500 1:2000 1:4000

Zeichnung (1. und 2. Berechnung eines Grundstücks); Fortführung der Neumessung.

Maßstab:

i: 200 ! i: 500 I i: 750 11: ioooi i: 1500 1:2000:1:4000

uf

uf

uf

¹¹ s

uf

uf

uf

¹¹ f

Uf

Uf

Uf

uf

uf

sä

qm | qm j qm

qm

qm qm

ha,

qm

qm j qm qm qm

qm

⁰⁰    **<1 ON OMn ln .£• 4^-    04 04 04 04 CO W (o M to (SJ

00

25

20

26

40

28

60

80

29

31

00

20

40

60

80

00

50

00

50

00

50

00

50

00

50

00

50

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

33

34

36

37

39

40

44

48

5i

55

59

62

66

70

73

77

81

84

92

99

106

H3

121

128

CO CO ? 4- 4- m 5^ "5-, ^ v§ § rt t^OO 00 On Qn c?

43

46

49

52

54 !

57

60

63

65

68

7i

77

84

90

110

116

121

127

138

149

159

170

181

192

49

55

61

74

00

64

53

59

56

63

66    79

70 !    84

20

69

75

80

85 !

100

114

152

59

62

65

68

7i

75

78

81

88

96

103

97 in

103

i iS

HO j 125

Il6 I I33

123

66

40

74

60

74

86

92

70

78

93

80

78

83

92

97

98

i°5

107

115

122

129

122

131

139

148

73

77

80

84

87

9i

163

175

186

197

81

98

00

88

103

85    102

20

89

93

107

112

97 ! 116

101

121

99 j ho 108 ; 119

132

143

40

60

80

00

50

00

93    108

97    114

117

137

156

123

144

165

130

151

102

107

119

124

136    ¹    159

142 j 166

173

181

190

208 I 219 | 230 j 242 !

253

116

129

124 ! 138

133    147

I4I

149

iS⁶

166

202

142

162

182

148 169 190 161 184 207 174 198 j 223

211

155

166

50

00

177

188

199

210

221

232

243

254

275 297 319

199 227 256 I 284 ] 341

186

213

23.9

50

00

50

00

50

00

130 123 ! 143 135 I 157 170 158    184

169    197

146

181

192

204

215

227

50    238

+ GO w +00 CN CO LO VO CI (N O N N

148

164

179

195

210

226

173

191

209

227

245

263

241    281

256    299

272

287

302

317

198

218

239

260

280

301

321

341

264

291

319 346 !    373

401

317

335

3Z2

37o

362

382

403

423

482

509

537

564

212

224

135 203 237 271 142 I 214 249 285 149 | 224 | 262 300

157 | 235    275    314    353 | 392    471

60------ ----

O 0C<l ONQ-|    04 N m

00

250

291

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

273

Zi8

333    |    388

363

424

443

484

591

295

345

394

459

525

645

700

318

371

34i

398

424

455

495

531

566

606

754

808 i

364

387

410

433

456

478

425

485

566

647

862

451

516

478

546

602

637

688

728

505

532

558

916

577

673

971

607    708

638    ,    744

769

810

850

102 5 1079

ii33

A.

B.

i:1000

i:1500 i:2000

i:4000

u{=1,41 y f+0,00258 f2 ,, = 2,12 y f+0,00258 ±-.. — 2,48 y f+0,00258 f* „ — 2,83 y f+0,00258 f²

„ =3,i8 j/f + o,00258 s²

>, =3,53 i/f+0,00258 f2 „ =4,24 yf+0,00258 f²

i : 5°o 1:750 i:1000

i:1500 i :2000

i: 4000

uf = 3,18 ]/ f + 0,00516 f2 » =3,71 l/f-(- 0,00516 f2 n =4,24 T/ f + 0,00516 f2 „ =4,94 j/f-f 0,00516 s²

„ =5,65 l/ f+ 0,00516 £2

» =7,53 l/f + 0,00516 s²

Anhang 2.

Anleitung zur Prüfung der Längenmeßgeräte.

Anhang 2.

Anleitung

zur Prüfung der Längenmetzgeräte.

A.

Prüfung der Meßlatten.

a. MüfungsgeräLe.

Zur Prüfung der Meßlatten dienen folgende Geräte: ein Paar End Normalmeter,

ein Anschlag Winkel mit zwei Libellen nebst dem Libellenprüfer, ein Thermometer.

Die Endnormalmeter sind aus Stahl und haben quadratischen Querschilitt, die Enden sind gehärtet und keilförmig abgeschrägt.

Die Stäbe sind vor jeder Verbiegung sorgfältig zu schützen; sie dürfen nicht einseitig an einem Ende

angefaßt oder-

gehalten, sondern müssen immer an zwei Stellen — etwa 25 cm von den Enden entfernt unterstützt werden. Die nicht mit Lack überzogenen Endflächen sind stets in reinem Zustand zu erhalten und zum Schutz gegen Rost leicht einzufetten.

Der Anschlagwinkel besteht ans einem winkelförmigen Träger und zwei Libellen.

Der Anschlagwinkel dient

a)    zur Untersuchung, ob die Endflächen des Lattenbeschläges eben und zur Lattenachse rechtwinklig sind,

b)    zur Wagrechtlegung der Latte,

c)    zur Einlotung der Endpunkte der Normalmeter über die Endpunkte der Lattenachse.

Das Thermometer wird zur Feststellung der Temperatur bei der Bestimmung der wahren Länge der Endnormalmeter benützt.

b. Berechnung der wahren Länge der Kndnormatmeter.

Um die Lattenlänge bestimmen zu können, muß zunächst die wahre Länge der Endnormalmeter bekannt sein. Diese ist durch den dem betreffenden Normalmeter anhaftenden Fehler und durch die im Augenblick der Beobachtung herrschende Temperatur beeinflußt. Die wahre Länge des Normalmeters aus Stahl ist durch folgende Gleichung ausgedrückt: •

L = 1 m + a mm + 0,011 (t — 18) mm

Darin bedeuten:

L die wahre Länge des betreffenden Normalmeters bei der Beobachtungstemperatur t (Celsius), a mm die Abweichung der Länge des betreffenden Normalmeters von dein Sollwert 1 m bei der Temperatur + 18° C. (oder den dem Geräte anhaftenden Fehler),

0,011 den linearen Ausdehnungskoeffizienten für Stahl für 1° C. Temperaturänderung.

Der konstante Wert a ist für jedes Normalmeter besonders bestimmt, und demgemäß hat auch jedes Normalmeter seine besondere Gleichung.

Ist die Beobachtungstemperatur mittels des Thermometers festgestellt, so läßt sich mit Hilfe der Gleichung des Normalmeters dessen wirkliche Länge berechnen.

Beispiel:

Wie groß ist die wirkliche Länge eines Endnormalmeters von der Gleichung

L = 1 m + 0,04 mm + 0,011 (t — 18) mm bei einer Beobachtungstemperatur von + 30° C? L = 1 m + 0,04 mm + 0,011 (30 —18) mm — 1 m + 0,17 mm.

c. Müfung und Berichtigung des Anschlagwinkels.

Der Anschlagwinkel hat folgenden Bedingungen zu genügen:

Die Kante des Winkels nniß eine gerade Linie sein, die Achse der Längslibelle muß parallel zur Kante sein und die Achse der Querlibelle aus der Kante senkrecht stehen.

Die erste Bedingung ist vom Mechaniker bei Herstellung des Gerätes erfüllt.

Ob das Geräte den übrigen Forderungen entspricht, ist von Zeit zu Zeit (je nach der Inanspruchnahme alle 2 bis 4 Wochen) mittels des Libellenprüfers (Fig. 1 und 2) in folgender Weise zu untersuchen:

1. Die Achse der Längslibelle soll parallel zur Kante sein.

Die Untersuchung und Berichtigung geschieht wie bei einer Setzlibelle, indem die Kante des Anschlagwinkels auf der Linie a—b umgesetzt wird (Fig. 1).

SS

2. Die Achse der Querlibelle soll senkrecht zur Kante sein.

Auch diese Untersuchung und Berichtigung geschieht wie bei einer Setzlibelle, indem die Kante des Anschlagwinkels abwechselnd an die Linien c—d und e —i angelegt wird (Fig. 2).

<?

111

I I s-liil I I

d. Bestimmung der Kaltentange.

Die Latten müssen mit den Normalmetern und dem Thermometer mindestens 30 Minuten vor Beginn der Messungen am Beobachtungsort aufgelegt werden, damit sie gleiche Temperatur annehinen. Die zu untersuchende Latte wird, die Auslagefläche nach oben, durch geeignete Unterstützungen (über Tische, Stühle) mit Hilfe der Längslibelle des Anschlagwinkels wagrecht gelegt. Hieraus wird durch Anlegen der Winkelkante untersucht, ob die Endflächen der Beschläge eben sind und auf der Lattenachse senkrecht stehen.

Die Bestimmung der Lattenlänge ist für jede Latte doppelt, in entgegengesetzten Richtungen, auszuführen, die erste Messung beginnt mit Normalmeter a, die zweite dagegen mit Nornmlmeter b, so daß bei der ersten Messung die Normalmeter in der Verbindung 3 a + 2 b, bei der zweiten in der Verbindung 2 a + 3 b benützt werden. Die Ergebnisse beider Messungen müssen innerhalb 0,2—0,3 mm übereinstimmen, andernfalls ist eine dritte Messung vorzunehmen.

Vor Beginn der ersten Messung wird die Temperatur tT und nach Abschluß der zweiten Messung die Temperatur t₂ abgelesen.

Beim Anlegen des Anschlagwinkels ist darauf zu achten, daß die Kante des Winkels sich möglichst genau — nach Augenmaß — in der durch die Lattenachse gehenden senkrechten Ebene befindet, um eine etwa vorhandene Kreuzung zwischen Libellenachse und Winkelkante unschädlich zu machen.

Im übrigen ist der Vorgang bei der Messung selbst aus den Fig. 3 und 4 ohne weiteres ersichtlich.

>;^£k

l!ks

IC

ITC ls

Ulks

II

ff

!s

>2f <

ir

JS"

Für die Ausrechnung der Lattenlänge muß zunächst die Länge der beiden Normalmeter für die Mittels -f- 12

temperatur t =

aus ihren Gleichungen abgeleitet werden. Zur Vereinfachung dieser stets wiederkehrenden Rechnung empfiehlt es sich eine Tabelle anzulegen, aus der für jede Temperatur — etwa von — 10° bis + 40° C. — die Gesamtlänge der Normalenverbindungen 3 a + 2 b und 2 a 4- 3 b entnommen werden kann.

Haben beispielsweise die beiden Endnormalmeter die nachstehenden Gleichungen:

„ b: L

Stab a: L — 1 m + 0,02 mm + 0,011 (t— 18) mm 1 m + 0,04 mm + 0,011 (t— 18) mm,

so erhält man (als Auszug) folgende Tabelle:

C.

(3 a + 2 b) —

(2 a + 3 b) —

10

ro

+ 10

+ 20

„    - 0,30    „

„    + 0,25    „

,, - 0,28

,,    + 0,27

//

+ 30

„ + 0,82

+ 40

ii + 1,35    ,,

ii + 1,37

Aus diesen wahren Werten der Normalenverbindungen 3 a + 2 b und 2 a + 3 b wird — wie unmittel-

bar aus Fig. 3 hervorgeht

die Lattenlänge durch algebraische Addition des Zwischenmaßes erhalten.

Meispiet.

Es seien folgende Beobachtungen erhalten worden:

Zeit.

Bezeichnung der Latte.

Temperatur.

Zahl

der Normalen.

Zwischenmaß

Z.

mm

15 - 10 G. I. Nr. 1

12

+    9,8

+ 10,2

3a + 2 b 2 a + 3 b

+ 1,6

+ 1,5

+ 10,0

Mit der Mitteltemperatur t = + 10,0 wird aus der Tabelle die Länge der Normalen

für die Verbindung 3 a + 2 b zu 5 m — 0,30 mm und „ „    2a+3b„ 5m — 0,28 mm

entnommen. Hierzu werden die gemessenen Zwischenmaße + 1,6 bezw. + 1,5 mm addiert und die Lattenlänge demgemäß erhalten:

bei Messung 1 zu 5 m — 0,30 mm + 1,6 mm oder 5 m + 1,30 mm, „    „    2 zu 5 m — 0,28 mm + 1,5 mm oder 5 m + 1,22 mm,

im Mittel zu 5 m + 1,8 mm.

B.

Prüfung der Zeichenmatzstäbe, Glaskafeln und dergl.

Zur Prüfung der Zeichenmaßstäbe und sonstigen Teilungen (Glastafeln und dergl.) dient das Strich-norm alm eter.

Die abgeschrägte in Millimeter eingeteilte Kante des Normals dient außerdem als Anlegemaßstab zur Untersuchung der Einteilung längerer Linien und zur Feststellung des Papiereingangs der Pläne.

Der Gebrauch des Strichnormalmeters zu anderen als den genannten Zwecken (z. B. als Zeichenmaßstab) ist untersagt.

Das Strichnormalmeter ist auf das schonlichste zu behandelu. Außer Gebrauch ist es stets unter Verschluß zu halten; jede Berührung der Teilung mit der bloßen Hand ist zu vermeiden, zum Anfassen sind die Knöpfe zu benützen. Die Teilungskante darf nicht zum Ziehen von Linien mit Reißfeder oder Bleistift verwendet werden. Müssen Maße mit dem Zirkel abgenommen werden, so hat dies am inneren Ende der Millimeterstriche zu geschehen.

Unter den bei zeichnerischen Arbeiten in den meisten Fällen vorliegenden Verhältnissen — so für die Vergleichung der Teilung eines Zeichenmaßstabes von etwa 30 cm Länge oder der Teilung einer Glastafel und dergl. — kann die Länge und Einteilung des Strichnormalmeters ohne weiteres als fehlerfrei angenommen werden.

Wenn es sich dagegen um die möglichst scharfe Bestimmung einer größeren Länge — etwa der Länge eines Metermaßstabes — handelt, muß der dem betreffenden Strichnormalmeter anhaftende Fehler, sowie der Einstuß der Temperatur berücksichtigt und die wahre Länge des Strichnormalmeters berechnet werden. Dies geschieht nach der unter A. b. gegebenen Anleitung mit Hilfe der Gleichung des Strichnormalmeters.

Anhang Z.

Verzeichnis der Latlenunlerfuchungen.

(O —

Anhang 3.

Werzeichnis dev Lccttenuntevsuchungen.

Gemeinde Jölilinßen.

Bezeichnung

Tempe

ratur

Zeit.

der

ti

Latte.

C.°

Nor

malen.

Zwischen

maß.

Länge

Länge

mm

der

der

Normalen.

5 in + mm

Latte.

5 rn + mm

B e m e r k u n g e n.

8. 10. 06

G. J. No. 1

+ 10,0

+ 10,3

3a + 2b 2a -f- 3b

4* i;0

+ 0,8

+ 10,2

t-c

Fräser: Bezirksgeometer N. N. Latte gal.

8. 10. 06

G. J. No. 2

+ 10,4

+ W,6

3a + 2b 2a + 3b

+ 3,8 + 3,7

Co

+ 10,5

<t

Lattenfehler unzulässig.

Das Bürgermeisteramt wurde aufgefordert, die Latte um 3,0 mm verkürzen zu lassen.

Nachdem dies am O.jlO. geschehen, wurde eine nochmalige Prüfung vorgenommen s. u.

9. 10. 06

G. J. No. 2

+ 10,5

+ 10,8

3a + 2b 2 a + 3 b

+ 0,4

+ 0,2

Prüfer: Geometer N. N. Latte gut.

+ 10,6

>s=>

9, 10. 06

G. J. No. 3

+ 10,6 + 10,8

3a + 2b 2a 4- 3b

+ 0,6 + 0,6

Co so

QO Ci

27 2"

+ 10,7

20

Lattenlähge gut. Das Bürgermeisteramt wurde benachrichtigt, daß die Ledte neu gestrichen werden muß.

Anhang 4.

Muster.

Muster 1.

Sn § 2.

Weurnessung

eines Teiles der Gemarknng

Feststellung der Uuisnngsgreuzeu des Nemuessmlgsgebietes und Grenzbegehnng.

19 .

N, N., den

Nach den zwischen der Gr. Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues und dem Stadtrat B . . . . gepflogenen Verhandlungen soll die Erneuerung des Vermessungswerks sich auf folgende Gemarkungsteile erstrecken:

1.    auf die gesamte Altstadt,

2.    auf die nach Schleifung der Festungswerke neu entstandenen, im Zusammenhang noch nicht vermessenen Stadtteile,

3.    auf das für die Bebauung weiterhin in Betracht kommende Gelände.

Hiernach umfaßt das Neumessungsgebiet die Grundstückspläne Nr. 1 — 15, von den Plänen 16 und 17 die südwestlich der Staatsbahn gelegenen Teile, die Pläne 23, 24 und 30, von Plan 31 die Gewann Niederwiesen und weiter die Pläne 68, 69 und 70.

Die Umfangsgrenze des Neumessungsgebietes wurde am 25. und 26. d. M. begangen. Es nahmen an der Begehung teil: Gr. Revisionsgeometer A . . . . als Vertreter der Gr. Oberdirektion,

Stadtrat L .... als Vertreter des Gemarkungsinhabers, Stadtbaumeister C . . . . und die Steinsetzer D . . . . und E . . . .

Von den zur Begehung eingeladenen Eigentümern der aufstoßenden Grundstücke waren erschienen:........

Bei der Begehung wurde folgendes festgestellt:

1. Infolge der Stadterweiterung fällt die Gemarkungs-grenze von Stein Nr. 4 bis 9 — Plan 68 -K in eine neu angelegte Ortsstraße. Beide Straßenseiten sind bereits mit Gebäuden besetzt, es, ist deshalb die Verlegung der Gemarkungsgrenze auf der genannten Strecke erforderlich. Der Gemarkungsinhaber wird die zur Herbeiführung der Verlegung erforderlichen Verhandlungen alsbald einleiten.

2.    Die Vermarkung der Gemarkungsgrenzstrecke 28—32

ist im5roeclmäf5ig. Die Entfernung von Stein 28 nach 29 betrügt etwa 250 m; es soll in der Mitte der Strecke ein weiterer Gemarkungsgrenzstein eingeschaltet werden. Durch Erbauung der Nebenbahn von R . . . . nach W .    . kann von Stein 31 nicht- mehr nach 32 ge

sehen werden;, es soll zu beiden Seiten des Bahndammes je ein vorschriftsmäßiger. Gemarkungsgrenzstein an Stelle der jetzt vorhandenen Eigentumsgrenzsteine gesetzt werden.

. im Laufe der nächsten zivei r Jahre durchgeführt sein wird, ist es zweckmäßig, die Gewanrr Rührig auf Plan 32 in die Neumessung einzubeziehen.

3.    Der die Grenze zwischen den Plänen 30 und 31 bildende Graben.. LB. Nr. 618 wird infolge der Stadterlveiterung verlegt. Da die Verlegung sich auch auf einen Teil des anschließenden Planes W erstreckt und nach Angabe des Stadtbaumeisters C

u. s. w.

10. An zahlreichen Stellen sind die Gewann- und Eigentumsgrenzen nicht mit vorschriftsmäßigen Steinen vermarkt. Die Behebung dieser Mängel wird anläßlich der Feldvergleichung der Vorrisse geschehen.

Vorstehende Verhandlung wird anerkannt:

B.....Stadtrat, als Vertreter des Gemarkungsinhabers.

A . . . ., Gr. Revisionsgeometer.

Muster 2.

Zu § 2.

Wiederschrift

zur Berlegung der Grenze zwischen den Gemarkungen Diedesheim und Neckarelz

im Amtsbezirk Mosbach.

Geschehen, Neckarelz, den

trn

19

Von Gemarkungsgrenzstein Nr. 4 bis Stein Nr. 8 bildet die nördliche Seite des Feldwegs LB. Nr. 626 der Gemarkung Neckarelz die Gemarkungsgrenze.

Durch die in den letzten Jahren eingetretene Ortserweiterung auf Gemarkung Diedesheim ist die Bebauung bis an den erwähnten Teil der Gemarkungsgrenze vorgeschritten. Von mehreren Bürgern der Gemeinde Diedesheim sind auch schon Gebäude auf dem anliegenden Gelände der Gemeinde Neckarelz erbaut worden. Infolge des gesteigerten Verkehrs mußte der genannte Feldweg als Ortsstraße hergestellt und verbreitert werden, so daß jetzt die Gemarkungsgrenze innerhalb dieser Straße liegt. In der Natur ist die Grenze nicht mehr ersichtlich, da die Grenzsteine des Verkehrs wegen unter die Straßenoberfläche versenkt werden mußten.

Durch diese Verhältnisse haben sich zwischen den beiden Gemeinden schon mehrfach Unzuträglichkeiten ergeben, so insbesondere bei Ausübung der Ortspolizei und bezüglich der Straßenunterhaltung.

Um diese Mißstände zu beseitigen und bei weiterer Ausdehnung der Bebauung in beiden Gemarkungen geordnete Verhältnisse zu schaffen, haben die Vertreter der Gemeinden nach längeren Vorberatungen beschlossen, die Gemarkungsgrenze an der eingangs erwähnten Stelle und über diese weiter bis Gemarkungsgrenzstein Nr. 17 zu verlegen.

Der unterzeichnete Bezirksgeometer wurde mit der Fertigung der erforderlichen Unterlagen beauftragt.

Zu der heutigen Tagfahrt waren auf vorschriftsmäßige Einladung erschienen:

1. Als Vertreter der Gemeinde Diedesheim:

2. Als Vertreter der Gemeinde Neckarelz:

3. Vier Eigentümer der an die Gemarkungsgrenze stoßenden Grundstücke.

"Nach Begehung »der zu verlegenden Grenzstrecke und nach Erörterung der für die Verlegung in Betracht kommenden Verhältnisse wurden von den Vertretern der Gemeinden folgende Bestimmungen vereinbart:

1. Die im Handriß durch ein blaues Farbenband bezeichneten Strecken der jetzigen Gemarkungsgrenze werden verlegt. Die erste dieser Strecken ist vermarkt durch die Grenzsteine Nr. 4 (rot), 5—11 (blau) und 12 (rot), die zweite durch die Grenzsteine Nr. 13 (rot), 14—16 (blau) und 17 (rot).

2. An Stelle der unter Ziff. 1 zuerst aufgeführten Grenzstrecke soll der im Handriß durch ein rotes Farbenband dargestellte Grenzzug treten, dessen Brechpunkte im Handriß mit den Nummern 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 (sämtlich rot) bezeichnet sind. Der neue Grenzzug fällt, mit Ausnahme der Strecke 11—12, in der die Landstraße von Wiesenbach nach Würzburg überschritten wird, vollständig mit Grenzen der in der Gewann Hinterdorf der Gemarkung Neckarelz liegenden Grundstücke zusammen.

Die zweite der in Ziff. 1 genannten Grenzstrecken soll ersetzt werden durch einen in der Gewann Heuscheuer der Gemarkung Diedesheim verlaufenden Grenzzug, dessen Brechpunkte im Handriß mit den Nummern

13, 13a, 14, 14a, 15, 16 und 17 (sämtlich rot) bezeichnet sind. Auch dieser Grenzzug fällt mit Grundstücksgrenzen zusammen, mit Ausnahme eines Teiles der Grenzstrecke 13—13a, in dem der Feldweg LB. sJtr. 109 überschritten wird.

3. Die neuen Grenzen sollen in den Punkten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13a, 14, 14a, 15 und 16 mit vorschriftsmäßigen Gemarkungsgrenzsteinen vermarkt werden. Soweit die auf den bisherigen Grenzen stehenden Steine den Vorschriften entsprechen, sollen sie zur Vermarkung wieder verwendet werden.

4. Durch die in Ziff. 1 und 2 vereinbarte Grenzverlegung gehen von der einen in die andere Gemarkung über:

a. von Gemarkung Neckarelz in die Gemarkung Diedes-heim:

a. die Hofreiten und Hausgärten LB. Nr. 621 bis 625 mit einem Flächenmaß von zusammen a qm;

von

ß. der Ortsweg LB. 9lr. 626 mit einem Flächenmaß qm;

von

y. ein Teil der Landstraße von Wiesenbach mach Würzburg LB. 9cr. 627 mit einem Flächenmaß qm.

b. von Gemarkung Diedesheim in die Gemarkung Neckarelz:

«. Die Ackergrundstücke LB. Nr. 295 — 307 mit einem Flächenmaß von zusammen

qm;

qm.

ß. ein Teil des Feldweges LB. Nr. 109 mit einem Flächenmaß von In dem angeschlossenen Verzeichnis sind die von der einen in die andere Gemarkung übergehenden Grundstücke einzeln näher beschrieben.

Mark.

5.    Für den durch die Gebäude bedingten größeren Steuerwerk der von der Gemarkung Neckarelz in die Gemarkung Diedesheim übergehenden Grundstücke, bezahlt die Gemeinde Diedesheim an die Gemeinde Neckarelz in dem in Ziff. 6 festgesetzten Zeitpunkt eine einmalige Entschädigung von

6.    Die Ausübung der dem Gemarkungsinhaber zustehenden

Rechte und Pflichten beginnt für jeden Teil am 1. Januar 19    .

Fortsetzung

zur Niederschrift vom

teil

19

Geschehen, Neckarelz, den

tCi!

19.....

Gemäß § 9 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum Vermarkungsgesetz vorn !. August 1854 haben die Bürgermeisterämter Diedesheim und Neckarelz auf heute Tagfahrt anberaumt, um die an der Gemarkrrngsgrenzverlegung beteiligten Güterbesitzer von den Bestinrnrungen vorstehender Niederschrift in Kenntnis zu setzen und darüber zu hören, ob sie mit der Verlegung einverstanden sind, oder rvelche Erinnerungen sie dagegen vorzubringen haben.

Nach eingehender Besprechung des Sachverhaltes und nach Begehung der in Betracht kommenden Grenzstrecken erklären sämtliche anwesenden Grundstückseigentümer ihr Einverständnis mit der vereinbarten Grenzverlegung und beurkunden dies durch Unterschrift.

(Unterschriften.)

Zur Beurkundung: für die Gemeinde Diedesheim: für die Gemeinde Neckarelz:

N. N.

Gr. Bezirksgeometer.

Vorstehender Niederschrift ist der zugehörige Handriß unter den Siegeln der beiden Gemeinden beigeheftet.

Zur Beurkundung unterzeichnen:

Die Vertreter der Gemeinde Diedesheim:

Die Vertreter der Gemeinde Neckarelz:

N. N.

Gr. Bezirksgeometer.

3/3'

- >V/VC.

'XMs.fJZ'.

799

zjr

yj6

-Os

ff.

/J3

z&r

3C7ff7'^y779d9>A^

/d&y'    ^9^47^9/1/9/979

^UeddAeirry ^//nd-de73r/.yr9yy

sffn/<3$?nd3sde<xAz^<iyd^/Aaedy

J/r

7/r

----- p

s>

⁷£-

cy^oy^ae^y, ,y/ey?y..............'^7zy_............................

ffHyryyßyC.

sj?........

/&

BEBHBH

73

I/r:_

Jjsvr

tfr:

99/

ff.

999

993

399

Jsr

ff.

ff.

999

9 9/

/9

779

ffl.

397

399

y,9s>

997

A.

A. .

A.

A.

A.

A.

A.

ff

997

rdfyy '373^77 Y,/yy

ir

_______1

---O—---

—L___________j'_

799

799

J£

zr

79

\P?

:

y.

7/9-

W/n2x*9%ff ?jOm/

/9S

G.

399.

A.

___X

73?

393

399

393

c399

397

A.

A.

J.

J.

A.

----ccffe ffemeir/ezMgst/rerLxe

----7iei/e

oder lazoeränffeeT-

ye^ffeAe/ze ffrervxe

i- -

79

— 1------±-------L--------Q^.1—--------*—■

/S

79

■

!

.

»I

■

\

,

i i

f

•„ I

4

.

■

■

jfAS

?y

z^*

Ä

*

r

t

5

r/7yn/

x^r

XL«^

z?y

&sw/£j/cA0rt/d&??y ^/^z^zA^/s/^^/zy

xj^

G.

Sr

Sr.

/SS

____O«?

E

8

/.

z*?//J/wAASyc/AiA'*. JJtfdAaz/J'

/<ms

X?

•/

—'"    CJ"~~

-3-23-—

r

3

'.tt?//y

s2s

*J£t

s

n

!H-

-f&

!--------r—

,

y*S    *r

T—T    T-------'s-------f

I

I

r

Sr

l—o >

Jfr,

S

;1

22/

o-

r\

G.

szs

s22

s£3

#z*

G.

G.

Jfr:

//.// .yfn//s>yrisr y

I

SSt?

!

30/

322

228?

29#

zsr

29s

V*

Gl.

I

j A.

A

A.

A.

A.

I

29s

A. T A.

I

II

i

!

!

|

G

szr

I

i

I

!

!

?

1-O-

#

S2s

o

y&9

i_k,

/X

—•<p--I

I

Sr.

;

-i

:

I

I

I

:

!

i

/2s

I

I

XX j

1 tz \

1 i

jr

---Js____

G.

I 322

I A.

323

32*

32f

32s

322

A.

A.

A

A.

A.

---------------

8Z\

--------4

?3 I

I

---------a//r Geyr/Y7r A'//y7^yyrerixr

0£Ze/’l/S7&2*YZ?tJeA'A' yeH/HrfTr Grenze#

____77^l£&

1

I

----

I

_1______i_____i________JL_________i

________i

/s

V6‘

■

■

>-

\

Werzeichnis

Muster 5.

Zu § 2.

der Grundstücke, die durch die Verlegung der Grenze zwischen den Gemarkungen Biedesheim und Neckarelz von einer Gemarkung

in die andere übergehen.

Nummer

des Grundstücks im Lagcrbuch von

Es gehen über von der Gemarkung

Ordnungszahl- Diedes- Neckarheim.

Namen und Wohnort des Eigentümers.

Kulturart.

Biedesheim

Neckarelz

in die Gemarkung

Neckarelz.

elz.

Diedesheim.

ha ; a

qm

ha

qm

621

Arnold Daniel, Landwirt in Neckarelz

622

623

624

625

626

Teil

627

Teil

109

Teil

295

Hofr. 9 a 34 qm Hause/. 11 „ 59 „

Hofr. 13 „99 „ Hause/.23 „19 „

Schreitmüller Heinrich, Schuhmacher in Neckarelz Hofr. 7„15 „

Hausg.23 „37 „

Hausgarten

Hofreite

Ortsstraße

Landstraße G üter weg Ackerland

Senk Anna, Karls Tochter in Neckarelz

20    93

37    18

30    52

296

297

298

299

t~A l~A SA Ka h-A SA 05 \) Os ÜI ^

300

301

302

303

304

ko ro

SA O

305

306

307 ;

Ernst Jakob, Kaufmann in Neckarelz Frey Heinrich, Gastwirt in Neckarelz Neckarelz, die Gemeinde

Landesfiskus, Wasser- und Straßenbau Verwaltung Biedesheim, die Gemeinde

Herr Albert, Landwirt in Biedesheim Barth Johann, Landwirt in Biedesheim Maier Ernst, Landivirt in Neckarelz Hirt Anselm, Schneider in Biedesheim Herr Ernst, Landwirt in Neckarelz Einser Albrecht, Schmied in Biedesheim Schumann Karl, Landwirt in Biedesheim Moff Georg, Maurer in Neckarelz Endlich Karl, Rentner in Neckarelz Baub Friedrich, Landwirt in Neckarelz Zweifel Emil, Wagner in Biedesheim Leutz Adam, Jjandwirt in Biedesheim Alfeld Johann, Metzger in Neckarelz

14    55

29 I 59

?>. "M >-l Go 00 CO

Zusammen. .    .

2 16

71 |    2    06 j 06

Mosbach, den

ten

19

NN.

Gr. Bezirksgeometer.

Muster 6.

Zu § 3.

Gemarkung Jöh h’ngen.

Vergleichendes Kewcrnnverzeichnis.

Alter Zustand.

Neuer Zustand.

Plan

Nr.

Gewann.

Grundstücks-Nr.—Nr.

Plan

Nr.

G e w a n n.

Grundstücks-Nr.—Nr.

B e m e r k u n g e n bezüglich der neuen Schreibweise der Gewannnamen.

(>

Haag

1474—1491

la

Ortsetter

1474—1491

Linsenleide

1404—1449

4c

Lenzleite

1408—1449

Winterleide

1235—1280

4b

Winterleite

1237—1280

Das alte Flurbuch enthält die Bezeichnungen „ Lenzleithen u und „in der Winterleithen“.

4b

Hintere Flur

1131—1155

Hintere Flur

1131—1155

4b

Neugereuth

1156—1181

Neugereut 1156—1181

Klinge

1182—1231

4a

Klinge

1182—1231

Höllriegel

1450—1473

4c

Höllriegel

1235—1236 1450—1462 ¹

4a

Feldschlöß’ chen

1451a-1454 a 1463-1473

Neue Gewannbezeichnung.

u. s. iv.

u. s. w.

Die vorstehend nachgewiesene neue Gewanneinteilung und Gewannbezeichnung wird als richtig anerkannt:

Der Gemeinderat:

N N

Bürgermeister.

N. N., den

teil

19

N. N.

Katastergeometer.

Zu § 5.

Eigentürnertiste

zum Vorriß Nr. 4.

Grund

stücks-

Des Grundeigentümers

Nr.

Name und Vorname.

Stand.

Wohnung Straße.

Haus

Nr.

Grundbuch

Bemerkungen.

er

et

1131

Ruland Gerhard 11.

Landwirt

Haupt- 5

7    21

1132

Schmich Franz Jakob

Schuhmacher

Kirchen- 2

1 18

1133

Böhler Jakob

Landwirt

Langentaler

12

19

H. S. W. 1210

Dünger Adam

und dessen Ehefrau Anna ycb. Miltner in Gütergemeinschaft

Landwirt

Mülil-

1211

Weidner Peter

Taglöhner

Hir sch-

Vl

9    27

1212

Schröder Johann

Glasermeister

Kircheu-

21 I

1213

u. s. w.

1446

U. S. IV.

1458

Wolf Konrad Bäckermeisters Ehefrau Margareta geb. Mühlbauer

Reiser Valentin

und dessen Ehefrau Luise geb. Schäfer in Miteigentum

Fischen Jakob-¹ Fried rirdt—

Metzger

Lattdtrrr&

Ilaupt-

Ilanpt-

Brunnen*

20

70

4-

16    5

Wey recht über die östlichen Köpfe der Grundstücke Nr. 1447—1449.

444

4&

Miltner Peter

Landwirt

Haupt-

17

1915 Kauf.

143

214

Jöhlingen, die Gemeinde

Landesfiskus, Wasser- und Straßenbauverwaltung

u. s. w.

u. s. w.

Aufgestellt: Jöhlingen, den

N. N., Katastergeometer.

Muster 10.

Zu § 6.

Gemarkung Johlingen.

Nieder sehr ist Nr. 1

über die Verhandlung zur Feststellung der Grenze zwischen den Grundstücken Nr. 11 Fl und 1142.

Vorriß Nr. 4.

VJ

Verhandelt Jöhlingen, den

Im Vermessungswerk — Plan Nr. 4 — ist die Grenze zwischen den Grundstücken Nr. 1141 und 1142 von Stein a über Stein l) als Gerade angenommen. Bei der Feldvergleichung der Vor risse wurde aber etwa in der Mitte zwischen a und t> ein außerhalb der Geraden a — b in einer im Vermessungswerl- nicht enthaltenen Steinlinie d—e stehender behauener Stein von der Form

und Größe der Eigentumsgrenzsteine aufgefunden.

Himer der Grundstücke 1141 und 1142 verlangen, daß dieser Stein

Die Eigen-

r/

---r>--

-e

//S/3

//4£

/////

//3/J

als rechtsgültiger Grenzstein in das Katastervermessungswerk aufgenommen werde, und da hierzu zunächst die Berichtigung des Grundbuchs erforderlich ist, stellen sie weiter den Antrag, daß gemäß § 6 Ziff. 2 c der VA. die Grundbuchunterlagen kostenfrei angefertigt werden.

V. g. u.

7j

z. Begl.

N. N.

Katastergeometer.

Gemarkung Raslatl.

sr/s

Muster 10.

Zu § 6.

(r.

(r.

w.

Niederschrift Nr.

über die Verhandlung zur Feststellung der Grenze zwischen den Grundstücken Nr. 581 und 582.

Vorriß Nr................

<r.

Verhandelt Bastatt, den

19.

<?.

SSZ

ssz

(r.

?>

ffr

Im Vermessungswerk — Plan Nr. 3 — ist die Grenze zwischen den Grundstücken Nr. 581 und 582 von Grenzstein a an der Augustastraße bis zur Grenzmarke b (Kreuz auf der Mauer) am Grundstück Nr. 608 als Gerade aufgenommen worden.

Bei der Feldvergleichung der Vorrisse wurde dagegen folgendes festgestellt: Die Giebelmauer a—c der Wohngebäude auf den Grundstücken Nr. 581 und 582 gehört je zur Hälfte zu diesen Grundstücken, die Eigentumsgrtnze verläuft demnach in der Mitte der Giebelmauer.

Von Punkt c nach Punkt b fällt die Eigentumsgrenze durchweg mit der Bückwand der auf dem Grundstück Nr. 582 stehenden Hintergebäude zusammen.

Die Eigentümer der Grundstücke Nr. 581 und 582 verlangen, daß die Grenze von a über c nach b als rechtsgültige Eigentumsgrenze in das Katastervermessungswerk aufgenommen werde, und da hierzu zunächst die Berichtigung des Grundbuchs erforderlich ist, stellen sie den Antrag, daß gemäß § 6 Ziff. 2 c der VA. die Grundbuchunterlagen kostenfrei angefertigt werden.

v. g. u.

,/z

ZSUi

z. Begl.

N. N.

Katastergeometer.

Muster 11.

Zu § 6.

Gemarkung Jölilingen.

Werzeichnis

der bei der Feldvergleichung der Borriffe gefundenen Abweichungen zwischen dem

Bermeffnngswerk und dem örtlichen Bestand.

i-¹; Laufende Nr.

tc Borriß Nr. ;

•ajß tznquvH co

^ Plan Nr.

^ ; Gruudstücks-

Nr.

Eigentümer.

Beschreibung der Abweichung.

Art der Erledigung.

10

1136 Kern Wilhelm, Taglöhner

1137

Derselbe

Grundstück Nr. 1137 ist mit Grundstück Nr. 1136 wirtschaftlich vereinigt. Der Eigentümer ivill die Vereinigung auch im Grundbuch herbeiführen.

Die Vereinigung wurde im Grundbuch vollzogen.

10

4b

1141

Schröder Karl, Landwirt

1142

Fürst Franz, Landwirt

1144

Miltner Peter, Landwirt

1146

Ruland Gottfried, Landwirt

1147

Wegmann Peter, Wirt

Über die Grundstücke Nr. 1136 bis 1147 zieht eine im Katastervermessungswerk nicht enthaltene Steinlinie. Die in dieser Linie stehenden Steine werden von den Eigentümern als rechtsgültige Grenzsteine anerkannt.

Die Grenze zwischen den Grundstücken Nr. 1141 und 1142 ist im Katastervermessungswerk als eine Gerade eingezeichnet, ivährend der neu aufgefundene Zwischenstein etwas außerhalb dieser Geraden steht. Die Eigentümer wollen die durch den neuen Stein bedingte Grenzänderung in das Grundbuch eintragen lassen und stellen den Antrag auf Anfertigung

Die Grenzänderung zwischen den Grundstücken Nr. 1141 und 1142 ist durch Grundbucheintrag rechtswirksam geivorden. Die in der nachträglich aufgefundenen Steinlinie stehenden Steine werden als rechtsgültige Grenzsteine in das Vermessungswerk aufgenommen.

Laufende Nr.

Vorriß Nr.

•a?ß tznquvH ; co

Plan Nr.

Grundstücks-

üftr.

Eigentümer.

Beschreibung der Abweichung.

Art der Erledigung.

IO

der erforderlichen Grundhuchunterlagen.

s. Grenzverhandlung Nr. 1.

1229

Wagner Friedrich, Landwirt

1230

Böhler Max, Kaufmann

1231

Michels Karl, Metzgermeister

1232

Fischer Jakob, Landwirt

1233

Weber Christian, Landwirt

1460a

Jöhlingen, die Gemeinde

Durch Errichtung von Gebäuden Die Grenzänderungen sind durch auf den Grundstücken Nr. 1230 Grundhucheinträge rechtswirk-bis 1232 wurden Grenzänder- sam geworden, ungen zwischen diesen Grundstücken und Nr. 1460a nötig.

Die Eigentümer haben bereits die bezüglichen Kaufverträge abgeschlossen, die aber noch nicht zum Grundbuch eingetragen sind.

Der Bezirksgeometer wird, um Anfertigung der Grundbuchunterlagen angegangen werden.

10

4b

1150

Mühlbauer Anton, Landwirt

Das Grundstück Nr. 1150 ist in 4 Teile geteilt und ein Teil hiervon wirtschaftlich mit Grundstück Nr. 1147 vereinigt worden.

Die Teilung und, Vereinigung ist durch Grundbucheintrag rechts-wirksa m geworden.

Der Bezirksgeometer wird um Anfertigung der Grundbuchunterlagen angegangen werden.

11

4c

1447

Bickel Heinrich, Maurer

1448

Stöhr Valentin, Landwirt

1449

Schröder Philipp, Landwirt

An den östl. Köpfen der Grund- Die Grunddienstbarkeit ist im stücke Nr. 1447—1449 ist ein Wegrecht ausgesteint ivorden.

Die Eigentümer wollen beim Bezirksgeometer die Anfer-

Grundbuch eingetragen ivorden.

Kl

Laufende Nr.

Vorriß Nr.

Handriß Nr.

Plan Nr.

Grundstücks-

Nr.

Eigentümer.

Beschreibung der Abweichung.

Art der Erledigung.

w.

tigung der Unterlagen zur Eintragung der Grunddienstbarkeit in das Grundbuch beantragen.

M.

JO

Kl

4a

u.

4c

1451

1451a

1452

1452a

1453

1453a

1454

1454a

1468

1157

4 b 1246

Winkler Adam, Landwirt

Weiß August, Schreinermeister

Abel Johann, Kaufmann

Weymann Peter, Wirt

Gauß Konrad, Landwirt

Weidner Peter, Taglöhner

Wolf Friedrich, Landwirt

Krauß Adam, Gastwirt

Lauer Michael, Schneidermeister

Jöhlingen, die Gemeinde

Miltner Peter, Landwirt

Die Grundstücke sind am Weggrundstück Nr. 1234 unvollständig vermarkt.

Im Jahr 1914 hat die Gemeinde eine Wasserleitung erstellt.

Der Hochbehälter befindet sich auf dem Grundstück Nr. 1157. Die Rohrleitung führt von hier über die Grundstücke Nr. 1175—1179 und 214 in den Ort.

Die Steinlinien an den südl. E71-den der Grundstücke sind mehrfach gebrochen. Zur Beseiti-

Die Vermarkung ist durch Anlegung von zwei neuen Steinlinien längs des Wegs ergänzt worden.

Die Eigentümer wurden hiervon in Kenntnis gesetzt.

, Aufnahme im Vermessungswerk.

Aufnahme der neuen Steinlinie im Neumessungswerk und Eröffnung des Sachverhalts an die Grundeigentümer.

Laufende Nr.

Vorriß Nr.

Handriß Nr.

CO

CO

^ i Plan Nr.

Grundstücks-

Nr.

Eigentümer.

Beschreibung der Abweichung.

Art der Erledigung.

Oc

Hk

nk

1247

Ridand Jakob, Landwirt

1249

Fischer Johann Jakob, Landwirt

1250

Schmich Franz Jakob, Landwirt

gung dieser für die Vermessung unzweckmäßigen Vermarkung soll über sämtliche Grundstücke eine einzige durchgreifende Steinlinie gelegt werden.

1251

Kirsch Friedrich, Landwirt

1252

Dünger Georg, Schmied

1257

Kern Julius, Wagner

1258

Reinhard Adam, Landwirt

1261

Schröder Philipp, Landwirt

1263a

Moll Friedrich, Jjandwirt

1264

Lorenz Karl, Landwirt

1265

Mühlbauer Otto, Jjandwirt

1267

Ditter August, Bäckermeister

1268

Fuchs Heinrich, Wirt

1270

Olbert Wilhelm, Taglöhn er

1273

Neumann Otto, Jjandwirt"

1274

Reiser Valentin, Landwirt

1276

Dünger Anton, Jjandwirt

1277

Böhr Julius, Taglöhner

Laufende Nr.

Vorriß Nr.

to

•316 tzpqUvH i co

^ Plan Nr.

Grundstücks-

Nr.

Eigentümer.

Beschreibung der Abweichung.

Art der Erledigung.

19

12

4c

1259

Bickel Heinrich, Maurer

1442

Kettner Adam, Landwirt

ln der Grenze der Grundstücke Nr. 1441a und 1442 steht in der Verlängerung des Wegs Nr. 1460 ein vorschriftsmäßiger Eigentumsgrenzstein, . der im Ka taster v er messungswerk fehlt. Der Eigentümer des Grundstücks Nr. 1259 behauptet, daß dieser Stein die Grenze für sein Grundstück bilde, da sich dieses bis zum Grundstück • Nr. 1441a erstrecke. Vom Eigentümer des Grundstücks Nr. 1442 wird dies jedoch bestritten, s. Grenzverhandlung Nr.....

Da eine Einigung unter den Grundeigentümern nicht zu stände kam, müssen die Grenzen nach dem Katastervermessungswerk beibehalten werden.

20

10

1270

Olbert Wilhelm, Taglöhner

Grundstück Nr. 1270 ist in der Örtlichkeit in zwei Teile geteilt worden.

Der Bezirksgeometer wird um Anfertigung der Grundbuchunterlagen angegangen werden.

Die Teilung ist noch nicht im Grundbuch vollzogen, sie kann daher im Vermessungswerk nicht berücksichtigt werden.

n. s. w.

Jöhlingen, den

19

N. N.

Katastergeometer.

OOOOff +

cg.

LZ

sstcrs/m

+ 4-FVi?S

A

*.■ /fad/ei, /'7.

Xtctf/S/.

/:joooo

j^e/z&r, &zSSSs,srd{S)

<*■

yt

4

<?

s

V

ö

5

JSSßfS^sfsyiySS-

□

\

&

X

+ mseoo

y_

o

yfz,

+ -76SOOO

.?

7 0

^ /

&

Wi

ö

' 7

IS

\i

/

tSSSe/z-e

's

myemawi

*

/

i

7

OT7

r<Ä

ö

J^SfeSL??zi€yyS

2

+ 170000

+ 17C00O

o

SS//SmSt??ss

V'

+ JOOOO

I

3

■f

c

)

:

NO

\^3N

o

t    /'J.

P

SjS<Q

Os

7-70000

''O v

\^= '

Ä rSfsTZs/

©00

c-y

©

■\

o /

-r 76S/9SO

SS

SS

©

©k.

©

«zzr

z

//

^Z'

'S

©S7

S7

SS

zy

Q

fi-Sn

f,

Si6

zx-

\

b::x

j*

o

Lddzcz-

^ /XV

^J^gxx^y ,

B

)

öc5V

ZTZ?

//

,5>

>V

//so

ZS;/\    /

LILz^

---^

\©

/

;

±7&<?<?<?(?

o

^tiss

76j

SS

Qr\

SS

\o

•©^

\

S M*

o.

#

yi''

Ö-'-Vfi

SS-

. z>,z

L<^'

----©

//

X t

x'i

©je*

sz©

y i

z^rp

*

r

©za

,©

Q/ I

z +

/01

1

'O

\>s*

.

r

- 76'3(70V

4x?0&0

-6'OO>6/0

7*s76?6>0

X ⁺

CX

. zX

+

z

z

Z'

6

Qs

X" 76*000

'xö

SM

i

/

i

i

i

i

±7077000

-X

i.

\

r-v

/

\

\

\

o

\

\

f' \\zz

Q

/

V-

>

z:

V

\X

/

/

z

z

/

/

0X^\X\

X

x'

V

--X.X J/x

\

I

X \

„>7

\

\

\

\\

\

\

\

r

X

\

\

\

\

/

/

X

X

\

\

\

\\

x\

X

v\

V

\ X

\\

X

\

\

v

\

\

\o

zzz

i

Z z

o

/

1

X

V

\X

/

X

/

l

I

;

X

" X

X

\

\

X

I

I

\

I

I

\

/

i

\

/

I

z

z

I

\

\

/

I

\

/

i

i

X

\

\

/

i

I

/

l

/

I

/

-K"

I

/

/

Q_s \

//

/

/

/

I

I

z

z

/

I

:

/

1

I

/

/

/

/

- x -- X‘

/

X

/

/

/

/

O

o»

/

\

-

x \

;

\

-As

77..

""V.

/

/

/

/

o;

Z

\

\

\

\

/

ö

/

\

\

x/

\

X

Q

\

\

/

/

\

\

\

\

\

/

X

\

ZZ

/

/

'

; -

/

aO

I

X

X

/

/

/

/

/

Xr

X

zz

X

/

X

X

1

x

1

/

/

Ö-Z-

/

0ZZ

X

\ Z

:

/

i

/

I

I

I

I

/

ö

zz

I

/

ö

\-77<?0O&

^ /

zXi

4

s

zzxzx^z. Qi 79

Q*

L

s

4

i s&37766>

+

Oz

<y//SZdy'

*■

//tutest/7*3.

/

□

7

7

ö

' c

r

U

•7

/

/

_x

x

-•

/

i

7

s

X

/

\

\

\

<r

X

p

/

I

I

I

r 7&Ss6>Of/

z /

0

I

1

1

-X—

1

I

I

/

---1.

77

\

x

\

\

\

\

\

7z

z

I

\

I

I

I

I

I

I

X I

I

I

I

I

I

■

öe

x,\

-Z

1

pzz

"

X

X

X

l

I

1

1

I

l

I

„4K

:

I

l

■i

1

z

Z

,z

x

/

\

\

.1.

»

V

x'

<

\

x^

I x

/

ZA/Z

Zi

0

0{f

&m\

p/ZZ

J

/

/

\

X

-\

\

v--;

I

I

33

X

\

I

X

\

V

X

X

X

z

/

I

\

Z

z

\

ö Z

*

X

X

/

/

TEXT

r//

’t

/

\

X

\

\

\

\

\

X

/

\

\

ZzZ /z

z

/

/

/

/

f

XX

X

\

\

/

■

/

zz

r

XX

X

X ,V"

/

/

!

1

I

/

/

„xqf

T

Z

I

I

z

z

/

/

-

/

i

X

X

1

X

'A

/

/

z

/

X St76'0&O

J \ z

7X7-

/

/

/

/

I

1,

i

i

\

\

^ V

o

z tyxf

z X

/>

x

Z

\

/

z

z

/

l

--DF

9z

Z'Ä

/

/

z

z

z

z

j

/

2^

X

z

z

z

X

z

z

7>,

/

/

;

Z

\

\

\

\

\

b-zx..

/

-—X

/

/

z

I

t

z

z

z

z

/

X

\

X

-- /6/76>/7&

z

+ ■4‘776’e?e7    ___

/

I

-8-0

-t- -4^-7SSPtO>_

0-

4- Z.5ZZZ

1 liö

■

_

Wß

MW

1 • 1

T

m

VMS

V^ ^

^ i

Wm

Gemarkung Freiburg.

Muster 14.

Zu § 14.

Laufende

Nummer.

Zu bestimmender Punkt P.

Werechnungspk'cln

zum trigonometrischen Netz IV. Ordnung der Gemarkung Freiburg.

KcrupLpunKLe.

Richtungen

<»

Bestimmende Punkte.

gegebenen

von oder nach    y g,

neu bestimmten •« §

Punkten.

SS

zwei- | ein- zwei- | einseitige.

II

stücke.

Bemerkungen.

1 Lorettohof.

Schönberg (2), Rieselfeld (2), Freiburg Münster (2), Kybfelsenkopf (2).

Vor- und Rückwärtseinschneiden.

2 Brombergkopf.

Schönberg (2), Freiburg Münster (2), Roßkopf (1),

■Kybfelsenkopf (2).    ^

77

3    Op fing er Straße.

Schönberg (2), Rieselfeld (2), Lehener Berg (2), Freiburg Münster (2), Lorettohof (2).

10

St. Georgen Kirche.

Schönberg (2), Rieselfeld (2), Opfingerstraße (2), Freiburg Münster (2), Lorettohof (2).

10

7)

Scheibenweg.

Fuchsköpfle.

Freiburg Münster (2), Lehener Berg (2), Länqen-

loh (2), Roßkopf (2).

Freiburg Münster (2), Scheibenweg (2), Längenloh (2)j Roßkopf (2).

Linienweg.

Brombergkopf (2), Lorettohof (2), Scheibenweg (2), Fuchsköpfle (2), Kybfelsenkopf (2).

10

Lindengewann.

Kybfelsenkopf (2), Brombergkopf (2), Linienweg (2), Roßkopf (1).

Betzenhausen

Kirche.

St. Georgen Kirche (1), Rieselfeld (1), Lehener Berg (1), Scheibenweg (1), Freiburg Münster (1), Opfingerstraße (1).

Vorwärtsein

schneiden.

138

Muster 15.

Zu § 14.

Gemarkung Freiburg.

Erkäuterrungsbericht

zum Entwurf des Hauptnetzes IV. O. der Gemarkung Freiburg.

Cs

im

Das Hauptnetz IV. Ordnung der Gemarkung Freiburg besteht aus den Punkten 1 Lorettohof, 2 Brombergkopf, 3 Opfingerstraße, 4 St. Georgen Kirche, 5 Scheibenweg,

6    Fuchsköpfle, 7 Linienweg, 8 Lindengewann und 9 Betzenhausen Kirche.

Der Netzaufbau, die Anzahl und Verteilung der Bestimmungsrichtungen sowie die Berechnungsfolge sind aus der Netzskizze und dem Berechnungsplan ohne weiteres ersichtlich.

Erwünscht wäre eine engere Verbindung des Punktes

7    Linienweg mit den Punkten höherer Ordnung Roßkopf II. O. und Münster III. O. gewesen, der Anschluß hätte aber beim ersten Punkt nur durch Errichtung eines sehr-hohen Beobachtungsgerüstes und beim zweiten Punkt nur unter Benützung, eines Nebenstandpunktes in über 100 m Entfernung vom Hauptpunkt erreicht werden können.

Mit Ausnahme des Punktes 9 Betzenhausen Kirche, der nur durch Vorwärtseinschneiden bestimmt werden kann, sollen sämtliche Punkte durch Einzeleinschaltung nach dem Verfahren des vereinigten Vor- und Rückwärtseinschneidens an das Netz II. und III. Ordnung angeschlossen werden.

Im einzelnen ist zu bemerken:

SO 04-

1 Lorettohof.

\ <l\\

Der Punkt liegt aus dem Lorettohof neben dem Aussichtshügel im Grundstück Nr. 8004 in der Nähe des verloren gegangenen alten Dreieckspunktes Günterstal Signal. Die Vermarkung und Beobachtung bieten keine Schwierigkeiten.

2 Mromöergkopf.

Liegt auf dem Brombergkopf inmitten einer Gruppe von etwa 50 jährigen Eichen, die aber für die Beobachtungen kein Hindernis bieten.

Des felsigen Untergrundes wegen stößt die Vermarkung durch einen Stein von vorschriftsmäßiger Länge auf Schwierigkeiten; es empfiehlt sich deshalb einen Stein von 40—50 cm Länge zu verwenden und ihn einzubetonieren.

r?-\\

-i

n'

\C

.■^Tn

3 Gpfiirgerstraße.

n:

'■'e

'iS.-

/*d

YJj

C<T?,

In der nördlichen Grenze zwischen der Landstraße nach Opfingen und der Güterbahn, etwa 6 m vom nördlichen Pfeiler der Straßenbrücke entfernt.

Die Richtung nach Betzenhausen Kirche muß auf einem Nebenpunkt in 3—4 m Entfernung vom Hauptpunkt be-o6ad)tet werden.

Die Richtung nach Punkt II. O. Schönberg geht auf etwa 50 m Länge durch jungen Buchenwald; die Richtung muß freigehauen werden. Das städtische Forstamt erklärt sich bereit, den Durchhau noch im Laufe des Sommers vornehmen zu lassen.

CO

(Oy

0/

'S.

^////

Z//

fl/t/wycrj/rstfir @

:c>

ss

I#

\N

4 St. Georgen Kirche.

Mitte der steinernen Abschlußsäule unter dem Kreuz.

Auf der abgeschrägten Brüstung des Turmumganges kann nicht beobachtet werden, es wurde deshalb als Jn-strumentenstandpunkt ein Punkt in der südöstlichen Ecke des Umganges ausgewählt, von dem aus sämtliche Richtungen beobachtet werden können. Der Punkt soll im Plattenboden des Umganges durch einen einzementierten Messingbolzen vermarkt und durch 2 Leuchtbolzen L₂ L₂ in der Brüstung rückversichert werden; außerdem soll der Hauptpunkt selbst durch je einen Mauerbolzen Y₁ und V₂ in der südlichen und westlichen Fundamentmauer rückversichert werden.

L»

//

«K«,

<¥

//'l

Ufr

?Ws4F

140

t.yfPPzr/'

Jt.

-\

it

-FV

V/

S=~

:\

-4

■//'

y/,

EM

EME

ES5=g^

SH

Fi

ii

A a\

iH-

>//-

r-|g

jfe

V'

-J_

;i

- <r

4 v .

iiA|pf

lui¹; '• IP.i.¹'

< 's

'/

-•

m

M-

iF?

u."

A >-

HL- -

|i, V

fl

I-

\N

AL

t.X,

y)

fl

cn

Hi

Zur Aufstellung des Instruments über dem Beobachtungspunkt muß an der Brüstungsmauer ein eiserner Tisch angeschraubt werden.

Die Beschaffung der Umrechnungselemente soll in der aus nebenstehender Zeichnung ersichtlichen Weise geschehen. Wegen der sehr engen Bebauung war der Raum für die Wahl der Grundlinien der Anschlußdreiecke sehr beschränkt, und es ließen sich günstigere Dreiecksformen als angenommen nicht erzielen. Die Grundlinien a—b und b-c sind etwa 80 bezw. 90 m lang und können mit Schneidenlatten und Gradbogen gut gemessen werden; 'auch die Winkelmessung, zu der zweckmäßiger Weise Zielscheiben verwendet werden, bietet keine Schwierigkeit.

Das Kirchenbauamt hat gegen die Ausführung der Vermarkungsarbeiten und die Anbringung eines Beobachtungstisches aus dem Turmumgang keine Bedenken.

l_x

TM-

///

5 Scheiöenweg.

u. s. w.

A//A

V/

X,

Freiburg, den

ten

19

:x

N. N.

Katastergeometer.

S/7UP;

fSS7i<zn-eS7PZPZP

\ .

cKpS$//7?Pt/.T?,

)

y.

® ZZZ

S:#SO

77

I

S/SV*

/

/

/

»V

V/

Z

y/.JOO

/I /rs3

wsr

$

x

Lb

J? V

zs^

vF /

/

79 ■/#££

Z

I

1

I

I

Z

8

1

I ^

1

I

Z

I

8

i

|

p

K

498'\

W

M

x

a

I

x i 27

^ 3^«

Ts. -As-, SS

#

z

XV

/

M

77. 577 . SO

<a?zz

8SB\\

Z

1

\

\

z

z

\

z

z

ZT'

i .ee

\

\

\

\

z

-XX'...., /■).,:v,/    ZZ

\

\

Kaisers freiste

x-5

J¹

\

\

\

O^e

-X

*

1

\

%

v*

t

-'V7

\

„---f

\

30t"

%<% $ x v \

/

\

\ X

-Z'7

/

\

\

\

x

\

q₂|^3

,/^3

^ -X""

-

/

/

/

/

jß0^'

X

A /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

\

£SJ rr-

\

\

\ z

z

z

z

ZZ7

\

*/

,Y

mmm%:

mmam

Il.JVs. 45

*vi

I

i

i

i

i

i

i

/aN

X/

»/

I

/

/

/

i

M

7/.7V7.S7

\ /

" /

\

\

«*

#

%

\

V : SO O

\ ,

*£?'&.----

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ppPL

/

/

\

/

___ZI.____

/

/

/

_____tf-

/

/

v

,.L

1

k

JK7SP

zwy'

7SO

$

",

71 ingrs7rct&s&

----’#

Kl

1

i

1

i

J7i7e7

SSvrt »< &?t sS, ?7lS0^c7&97Z'

X

aS7e<To7c?7tS cz/y/Oi-Tcc^S.

*^Gs7T^<±<A^?t/sCXyrr? S. 77-75.

TTiSvn&ul&n' '<s'-z5*2//Z)'.> /5rs

<*s

Zu § 22.

Gemarkung Freihur.

Fortführungsbezirk Freihurg.

Trigonometrisches Netz III. Ordnung.

i|

Winkelmessung.

144

145

Fernrohrlage I.

Fernrohrlage II.

Standpunkt.

Zielpunkt.

Zeiger

Mittel.

Zeiger

Mittel.

Mittel

aus I und II.

Richtungen

7’

Mittel aus allen

Richtungen.

Bemerkungen.

Mittlerer Beobachtungsfehler tuy — +

A.

B.

A.

B.

7 0.

(n — 1) (s— 1)

^ = 7₀ — 7-

" Satz 1    2

Summe.

Satz 1    2

XL

Summe.

10

11

12

4 Lehener Berg

Schönberg 3 Rieselfeld 5 Längenloh Roßkopf

1    Freiburg M.

2    Kybfelsenkopf Schönberg

18

300

320

»9

26

78

32

27

67

10

18

12

19

08

55

68 :    64

09    73

1. Satz. 09 |f 92 26    25

78    36

200 i 10 218 !    26

100

78

32

3°

27

68

68

82

10

25

09

99)

bO M HM M

O Ui Ui bo

17

61

54

32

64

82

12

10 !    39

26

74

78    80

32

70

27 ; 86

69    07

10

35

43    33

44

10

I 45 ,    56

4^    08 tO UO •<! tO hm

kOOivilOOOOO

001 t\i 80 Ui 08 08 to U-> I 44. 4X Ul -1    0000

IO

IO

300

320

351

356

78

32

44

S²

08

o 80 00    00

O H-I \Q    M LO

o -i

18

300

320

351

—3

356 |

—6

+16

— 14

—10

—12

i +i

~r 6 | —33 | +3¹ !    +5

oo|u>    to

Oj I 08 80 4G Ul 80 O

256

196

16

477

49

25

16

100

144

169

343

289 1    462

16

30

57

35° ! 445 : 491

1369

r§

1369

Schönberg

2. Satz.

Roßkopf

Ul 08 Ul

O O 00 o

IO

26

78

32

27

68

Schönberg

CT

10

Li    00    00 Ui    80    -P»    to

U    U>    4^.    -£*.    hm    08    08

IO

27

79

33

28 j 69

10

00    --    C4    N    N    CD

!>•    O    M    >-h CD    CD

10

52

26

79

32

28

69

74

06

84

10

10

10    48)

201

206

(250

28

69

IO

10

48

10

46

IO

28

44

26 ! 70 79 1    °9

32    87

28 ! 08

69    20

IO

5°

10

49

00

00

26

70

68

26

72

79    00

32    87

35°

37°

79

32

28

09

28

69    24

69

03

86

10

17

O M VO O n m m CD CD CD CD

16    23

68    54

22

37

18. August 1910. Sonnenschein, dunstig.

15

- + 9,6"

17

58

61

68

44 ;    84

47

90

46

36

46

J_48

IO

46)

31

46 i 42

46 I 36

46 |    37

Schönberg

100

118

Roßkopf

20

5i

08 !    64

25

77

3i

26

10

35

08

3. Satz. 08 j 40 24 ;    94

77 ! 06 3° I 79

300

318

200

220

08

08

72

25

25

22

77

77

01

31

3i

13

23

26

02

251

26

26

13

Schönberg

56

66

84

67    45

67

14 •

(100

08

15

08

52

67

67

15

32

85

35 I 85

08 1    34)

■34 j 35

08

08

64

00 LO    t-H 80    00

O C8J    cd 04 o o

80    <81 Tf 08

100

118

20

5i

56

26

10

67    22

18

300

320

351

356

o 80 00 n 00

O • 80 M    VD

•<1 Ui 4X Ui Ui O o 00 4^ vj OJ O

35

70

35

36

35    53

34    94

Schönberg

150 I ii

25

168

Roßkopf

5°

70

101

106

Schönberg

(15°

70

27    94

80

22

"Ü i 76"

33

68

35°

368 I

250

270

27

79

33

29 i 06

70 i

23

¹¹ 1    5°)

52    23

301

29

<0

70

| 52

5»

90

92

77

12

32

42

53

ii

75

62

15°

55

00

00

28

22

28    06

168

52

98

79

33

29

70

90

72

14

30

57)

52 j 74

5°

70

101

106

27    98

79    89

33

7°

29

70

52

10

26

48

10 'S*

18

30

Gemessen mit dem Schraubenmikroskoptheodolit von Hildebrand Nr. 3770 durch Geometer N.

:

'

'

*

\

•iS '    :

■

'

Zu § 22.

Gemarkung Freihurg.

Fortführungsbezirk Freiburg.

Trigonometrisches Netz IV. Ordnung.

W inkelmessung.

148

149

Fernrohrlage I.

Fernrohrlage II.

Standpunkt.

Zielpunkt.

Zeiger

Mittel.

Zeiger

Mittel.

Mittel

aus I und II.

Richtungen

y-

Mittel aus allen

Richtungen

Bemerkungen.

Mittlerer Beobachtungsfehler = + l/

A.

B.

A.

B.

7o-

(n

I) (8—1)

^ == To — y-

Satz 11    2

Summe.

Satz i 2

Summe.

10

11

12

1. Satz.

I Freiburg Münster

5 Längenloh 2 Kybfelsenkopf 4 St. Georgen K.

10

76

IO

75

200

10

16

10

14

142

260

13 I 40

) 66

ii 66

| 66

to l'c'. o

45

67

4i

53

00

142

35

142

260 | 45

260

++

-12

- 6

144    144

36    36

00 'Ol CO

+ 18 | —18

180 I 180

I 360

2. Satz.

fi

y

= ±i3,4"

00 ¹

00

17

35

35

66

46

46    55

82

38

00

10

35    39

45

81

00 I 06

IOO

12

80

35

45

29

81

50

85

41

242

360

81

58

20

90

142

260

81

54

00 I 36

Gemessen am 12. Oktober 1911 mit dem Schraubenmikroskoptheodolit Hildebrand Nr. 3770 durch Geometer N.

Luft dunstig.

81

90

1. Satz.

i Frei bürg Münster, N2

5 Längenloh 4 St. Georgen K. 10 Escliholz i Freiburg M.

10

63

40

10 I

52

28

55

76

60

89

65

63

52

29

en -fr o

10

36

63 70 52    52

28

95

200 09 82 60 | 63 26 105 52 25 174 | 28 30

09

63

78

32

09 I 80

5i

28

68

08

63

29

5¹    96

28 19

MO g-Q

10 !

63

52

28

55

43

55 I 53

53

63

52 i 86

53

24

54

00 O Tt N Cb O m vn! co

260

305

374

§ vn 5- °°

00

42

16

49

<x> * o

14

07

40

32

Messung der Entfernung 1 — i,N2

Latte 5: 5,0012 m „    6: 5,0016 m

2.

3-

4-

3,7612 „

54    39

Mittel: 3,761 m

2. Satz.

ioo

09

10

360 ¹    63

09    99

63

32

52

74 |    28

52 I 49 28 |    36

00

90

10

O O CO Cb vO O Cb h

Cb w 00

O <0 vr> CN

100

360

74

09    84

00

63

00

52

28

21

29

26

— 2 ; + 3 + 14 i —15

196 [ 225

13

421

—12

200

54

60

54 I 16

54

38

52

82

52

81

52

81

53 j 60

234

434

14

24

39

36

53 I 60

+1.4,7"

1. Satz.

Opfingerstraße

4 St. Georgen K. 4 LehenerB.(III) 10 Eschholz i Freiburg M.

10

24

10

25

61

54

43    64 i 43

42

88

02

49

36

34    43    49

10

41

88

12

10

26

10

5i

41

88

4i

49    88

02    03

42

19

70

36    88 I 42

02

23

02

13

15 |    42    73    42    44

O 00 O VO I CM Ov rnl

vO |u> Ln vo tO 081 h w (p o

00

00

128 31    73

190 78 32 235    92

ii

000

vo U> O

00

49 49 49 49

02

16

80

+ i II 107 I

102

209

rH

Ca.

Fernrohrlage I.

Fernrohrlage II.

Standpunkt.

Zielpunkt.

Zeiger

A.

Mittel.

Zeiger

Mittel.

Mittel

Richtungen

aus I und II.

Y-

Mittel aus allen

Richtungen

Bemerkungen.

Mittlerer Beobachtungsfehler —    "|//-

(n

B.

A.

B.

Y o-

I) (S-I)

7o — 7-

XL

/>

Satz i 2

Satz i 2

Summe.

10

11

12

2. Satz.

4 (HI)

10

100 228 290 ' 336

16

06

5i

40

20

05

10

300

Ob

100

5i

92

99

228

05

00

00

98    51

12

5i

290

83

34

37

336

12

23

30

3i 78 78 18 92 I 25

83

13

82

82

82

97

81 ! 55

82

13

81    84

82    41

02

21

Gemessen am 17. Oktober 1911 durch Geometer N. Vorübergehend bedeckt.

80    20

82    41

1. Satz.

9 Betzenhausen 1 Freiburg M. Kir he, N 10 Eschholz

4    St. Georgen K.

5    Scheibenweg 39 Artilleriekas.

i Freiburg M.

9 BetzenhausenK,

92

361

376

(o

225

IO

26

IO

61

89

22

IO

6l

70

100 1    20

107    35

61

99

30

10

28

54

25

50

46

61

61

52

20

89

22

10

13 6l

52

76

95

70 !

20

36

58

55

52

22

26

7i

85

00

25    52

61

52

89 58 22 52

10

21)

61    20

70 I 62

200 | 09 207 24 292 60

161

176

(200

25

2. Satz.

80    300

35    98    307

20

88

21

09

60

15

09

40

09

28

09    78

00

00

00

00

52

78

40

35

10

72

64 j 92

20

00

24

60

88

21

09

60

56

72

65

38

72

65 ! 93

20

15

24

60

88

21

09

60

54

83

56

92

361

5°

24)

72

65 I 43

20

08

376

225

ioo

35    32    35

S²

35

42

107

76

32

(100    20

325 : 71

60

65

99

55

65

59 ||

32

20

7i

61

95

74

75

70

24

Cb G O ►-1 | O Ob CO 0* NIbO

80

64

70)

ÖQ

9i

261

99

20

99

40

99

30

32

22

32

20

19    90

7i    38    71

58

32

10

62

59    01

32

20

27

00)

7i 5°

58 ¹    57

Teilsatz.

100

192

61

bc je er g

*-0 co O 100 tk t^OO I Ob

42

98

88

28

92

14

19

7i

98

19 66 71    10

99

00

M k-< k-i NO

bC

00

CO 00 LT)

100

89 1    15 jj 89

76    89 ¹    46

!'

26

++ I

15

25

03

7    15

61 i 18    92 51

89 07 361 I 79

25

40

92

22

01

376

12

29    361

23    376

5i

44

16

60    96    225    51

18    225

68

20

35

99

32

7i

79

12

03

44

70

59    75

19

192    71

61    99

90    79

Oi O 00 bQ

57 55 02 20

59 |    75

o 00 92    51    49

361    79    36

00

90    79

20

12

++

81

41

162

5i 17

— 15 +14

121

221

219    206

425

- l/4v

± 10,3"

Die Richtung 4 St. Georgen Kirche konnte wegen Nebel nicht gemessen werden.

Gemessen am 18. Oktober 1911 durch Geometer N.

Messung der Entfernung 9 — 9, N.

Latte 5: 5,0008 m „    6: 5,oo 18 „

Mittel: 3,856 m

2.

3-

4.

152

153

Fernrohrlage I.

Fernrohrlage II.

Standpunkt. Zielpunkt.

Zeiger

Mittel.

Zeiger

Mittel.

Mittel

aus I und II.

Richtungen

7-

Mittel aus allen

Richtungen

Bemerkungen.

Mittlerer Beobachtungsfehler — + j/

A.

B.

A.

B.

Zo

(n - 1) (s

1)

7-

Satz i 2

Summe.

Satz i 2

a.

Summe.

10

ll

12

1. Satz.

10 Eschholz

i Freiburg M.

3 Opfingerstraße 9 Betzenhausen K. 212 j 93 39 ArtilJeriekas.

38 Friedhofhalle i Freiburg M.

12

40

12

64

12

124 ii

72

30

93

95

ii

S⁸ 93

52    200

84    324

96

18

12

12

12

46

04

32

0 12

124

28

58

o 00

123

99

OO

00

00

40

60

40

97    23    97

12

60

12

44

93

40

20

93

06

10

48)    (200

85

96

12

56

40

25

65    96    64

212

212 : 80

319 I 28 343    84

30

97

17

59

123

99

28

212    81

05

319 !    28

343    84    42

01

—16

-17

++ ! +

000

64    64

256    256

289 I 289 !

00 CN 00

04

94)

55

10

00

55

55

52    63 I 53    99    53 3i

54

43

93

61

03

40

27    +28

613    618 j

1231

54

43

+ 17,5"

2. Satz.

100 ; 21

00

224

20

38

(100 j 21

24

°5

l6 300 '

24

18)    (300 |

21 !    33

20    48

02

44

21

30

21

20    43

02

21

O Ch H 00 LT) O

m w o t o n

00 N t LOGO O 00 Oh GO W O Oh

20

20

02

48

04

20

85

l8

02

20

20

01

86

08

93

23 48 24 98 05 03

92

20

9i)

100    21

224    20

01

oo

313

02

98

26

99    54    98

89

96

02

96

26    96

14

97    53

92 j

05

97

O iA) cn vn vn loo ^nl co O O) H GO n h- O K)

Gemessen am 19. Oktober 1911 durch Geometer N. Vorübergehend Regen.

1. Satz.

10 Eschholz,

N.

i Freiburg M.

9 Betzenhausen K. 5 Scheibenweg 10 Echholz

212

323

205

09

82

87

09

14

87

09

200

57    67    57

56 47    56

87

09

20

12

87

14

09    48

57

56

123    57 I 6l

5    56 I 60

87

09

34

II

87

12

57

61

56 ! 50

57    61

56 ! 55

212

323

205

On Ui 00 O On M SO

00

00

00

00

212

323

205

77

55

48 |    05

46 !    99

212

323

205

77    63

48

47

08

++

o 64

0.9

64

128

18

10

44

ii

27

10

55

10

70

10

62

10

95

72 ¹    59

+    38__36

-f-n —ii

73    73

146

10

95

fi

7

• - i/r

± 8,5"

Fernrohrlage I.

Fernrohrlage II.

Standpunkt.

Zielpunkt.

Zeiger

Mittel.

Zeiger

Mittel

Richtungen

Mittel.

A.

B.

A.

B.

aus I und II.

7-

Mittel aus allen

Richtungen

Bemerkungen.

J'o-

Mittlerer Beobachtungsfehler = + |

* = j'o — r-

(n— i) (s — i)

Satz i 2

Summe.

Satz i 2

U.

[ Summe.

10

11

12

2. Satz.

100

19

312

97

10

23

67

305

66

50

xf >-< O I L"

X}- M vo t^loo

19

76

19

97

67

24

97

66

58

81

67

66

59

19

60

76

300

112

19

97

223    67

105 ! 66

36

19

06

10

46

96

67

96

19

21

53

66

38

97

67

03

47

66

42

100

312

23

40

5i

212

00

00

77 7i

Gemessen am 19. Oktober 1911 durch Geometer N.

5i

39

5i

14

50 ¹    45

49

87

5°

16

305

63

323

205

48

ii

47    23

Luft klar.

50

65

73

05

77

60

50 j 65

Messung der Entfernung 10 — 10, N.

Latten 5,6; Länge: 10,0025 m-

Teil-

Kürstrecke. zung.

Gesamtstrecke.

Teil- Kürstrecke. zung.

Gesamtstrecke.

mm

mm

1. Messung.

3. Messung.

10

00 xF

8,0

10

15

i/7

3,5i6

i/4

18,516 — 0,016

i5

3,5i6

18,5x6

—- o.o16

15/9

18,500

15/9

18,500

2.

10

10

15

18,518

15

3,5i8

— 0,020

3,5i7

18,498

18,517

- 0,019 18,498

Mittel: 18,499 m

+ 0,005 „ Lattenverbesserung

18,504 m.

___

Zu § 22.

Fortfülirungsbezirk Freiburg.

Gemarkung Freihurg.

Winkelmessung.

Trigonometrische Punkte.

Zielpunkt links.

Standpunkt. Zielpunkt rechts.

Zeiger.

f—H Ö

81

Mittel.

n facher

Einfacher

pq

Winkel.

Winkel.

Bemerkungen.

i Freiburg Münster

21 Herdern Kirche, N 1

09

08

<0

36 Landesgefängnis

Probe

O 09 ! IO 09 14 i 70    14

20

90

o I 09

14

Ui

o 00

80 Ox

38 j 62

115    96    06

15    Gemessen mit

Theodolit Hey de ³⁰ Nr. 2107 am

_ 8. November 1911

durch

Geometer N.

22

Freiburg Münster

21 Herdern Kirche, N 1

05 1 60

O 05    45

331    45

377    15    22

5i

20

331    51 ! 10

331 i 45

377    15

32

22 Bismarcksäule

o j 05 | 00

05 30

o i 05 I 15

331

Probe

61

30

62    10

61 1 70

CO

377

15 ; 27

331    51 ' 10

Polygonpunkte.

Zielpunkt links.

Standpunkt. Zielpunkt rechts.

Anzahl der Messungen.

Zeiger.

Mittel.

Bemerkungen.

/ Vio' i '    1 ¹ho

¹lto

Stadtkirche

to

10

co ui to

80

Winkel: 298° 29,9'

80

08

80

10

(181

363 ; 82

ii    5

97 o)

Gemessen mit Theodolit Sichler Nr. 2254 am 29. Juli 1913 durch Geometer N.

82    3    363    82

Winkel: 181⁰ 85,4'

363 I 7°

10

c>3

03    3

ii

12

(196 18 4) 392 33 5

392    33    4

Winkel: 196° 15,0'

392

30

O 23

00

80

12

Spinnereikamin Winkel: 331° 77,8'

(332

00

263    78

Zu § 22.

Gemarkung Fr eihurg.

Fortführungsbezirk Freihurg.

Trigonometrisches Netz IV. Ordnung.

Umrechnung

der auf Nebenpunkten beobachteten Richtungen.

SO

vv

y' //> /ZN

Zielpunkte.

M[ Die Richtungen sind entnommen.

Auf dem Nebenpunkt

beobachtete

Richtungen

Auf N—H bezogene Richtungen y' — y 7 H-

7-

o,| Die Entfernungen sind entnommen.

Ent-

fer-

nun-

gen

e.

8.

m.

log e. log g.

log 8 —

8.

Auf den Hauptpunkt

log e g.

log 6 g sin /

log sin /. E log s.

umgerech

nete

Richtungen

7o = 7 + &•

i+

i Freiburg Münster H.

Standpunkt: 1 Freiburg Münster (III), N 2.

374    18)46

O OO ! 00

209

3,76i

0.57530

5.80388

6.37918

209

o 00

260 i 53

10

305    42

000

25

286

331

81 ! 54

184

4036

9 59603 6.39405

2.36926    +

94

84

368

4649

2058

9.9899411

6.33264

2.7OI7611

940    14 16

565 95 ; 70

643 I 40 I 32 1496 I 73 i 84

9.94547n

6.68655

8.94468

9.13754

3-01 I20,i

8.08222

2 34 o 00

“Ti 03

7137

IO 26 12 ! 60

260

305

2140I 14 I 16

8.08222

19 ! 97 7 02 12 I 95

565 75 73 + , i9 97 565 95 I 70

9 Betzenhausen Kirche H.

Standpunkt: 9 Betzenhausen Kirche, N.

225 | 51 j 17

o 00

00

216

3,856

0.58614

5.80388

6.39002

216

o 00

00

174 i 48

222

3659

10

7 15

26

l8l j 64

368

1619

92 51

44

267 ! 00

222

3335

9.59118

6.43664

9.45394

6.79075

9-93885,1

6.47690

2.41784    +

2.63471

2.80577,!

361 j79

20

136 | 28

2530

39

376_12

12

150 j 60

498

1936

1063    09 19

837 58 02

910 02 1353 ! 07

17

02

9.92529

6.59688

9.84528

6.71309

1.76880

1-95010

2.91219    +

2.94839    +

3.71890

-si- M i<o O | 00 U-) | 00

NJ 03 ! Izt w | o W | OlW ' O

O'00jcn'-j|M^o:'O « o to

92

361

00 ! 00

16 95

42 43 84 75

2263 | 09 19

3.71890

++ +

Di H

<0 I o vn

376 18 38 837: 62151 — ' 4 49 837¹58102

Zielpunkte.

Die Richtungen sind

entnommen.

Auf dem Nebenpunkt N beobachtete Richtungen

7-

Auf N—H bezogene Richtungen

y' = y — 7h.

Die Rnt-

y fernungen sind I entnommen.

Entfer

nungen

e.

8.

m.

g" — 636620

e q" ■

sin /.

8.

d, = 8 — 8₁-

[Auf den Hauptpunkt H umgerechnete Richtungen

7o — 7 + ö'-

10 Eschholz H.

Standpunkt: 10 Eschholz, N.

205    205 | 47 ii

o 00 00

205

18,504

11780016

00

00

194 I 52 89

368

2058

+    0,08584

212

77 63

7 30

52

1619

0,11450

323    48 j 08 jj 118    00

97

1679

+    0,96025

+ :++)++

212

00 00

81 05

324    10 , 54

741 | 72 | 82 ||    319 | 84 38

821    88 44

536    25 ¹ 71

|| i T4i j 72 : 82

++!

vo

xd

Anmerkung: e >

erfordert die Anwendung der strengen Formel sin Ö = e

sin y

Proben:

[/]'+ n 7h = M-

+ (n

1) log e g = [log f5J.

P⁷] ±(n-i) *! = [*]•

[7o] - [*'] = [7] - 7h.

Zu § 22.

Gemarkung Freihttrg.

Fortführungsbezirk Freiburg.

Trigonometrisches Netz III. Ordnung.

Berechnung

des Mittels und des mittleren Fehlers der gemessenen Richtungen.

Satz

Quer-

Zielpunkt.

summe.

Mittel.

Mittel der gemessenen Richtungen

Y₂

h.

>'4

Yo-

Standpunkt Lehenerberg.

Schönberg 3 Rieselfeld 5 Längenloh Roßkopf

1    FreiburgMünster

2    Kybfelsenkopf

399

18

300

320

351

356

100

100

100

100

400

36

42

23

53

43

155

54

57

34

187

30    37

44

15

126

17

62

61

58 j 55

236

5⁸ I

78

68

70

7i

287

100,0

38.8

46.8 3i,5 59,o

71.8

300

320

351

356

Summe . . Satzmittel A'

Satzverschiebung

A-A'

/ = y + (A₀ — A')

343

382

318

1391

57

64

53

232

347,9 A-—58,0

100

101

105

400

36

24

48

155

42

55

39

187

30

38

20

126

62

62

60

236

78

69

76

287

100,0

38,8

46,8

3i,5

59,o

71,8

Summe .    .

Satzmittel A"

349

1391

347,9

58

232

58,0

[H]

(n — 1) (s — 1)

/'

+6

62

!'

+3

+ 15

9    225

379

y,

1023

+ 8,3"

—4

25

64

169

8,3

+ 4,2"

—6 j + 12

36

220

—3

—6

9    9

36    9

+3    + i

+ 5 i 83    344 ¹ 265    331

1023

Zu § 22.

Trigonometrisches Netz IV. Ordnung.

Berechnung

der genäherten rechtwinkligen Koordinaten.

a.    Vorwärtseinschneiden.

b.    Rückwärtseinschneiden.

sin

cos

(PiPa)

d x²

tg (P i P 2) PiP₂

sin (P i P)

PiP

cos (P I P)

A Xj

sin (P ₂ P)

P₂P

cos (P₂ P)

A x₂

k/3

a.

Zu bestimmender Punkt P: 25 Landstraße 2.

gemessen

Winkel

berichtigt

V10

¹/io'

59

43

96

7i

86

4i

59 7i

43

86

96

4i

<7l

7S

Summe

Fehler

199

200

00

3.00714

9.99032

2.33646

0.67068

3.01682

2.69392

9.87312

2.82080

9.8229611

2.6437611

2.7179611

9.7939011

2.92406

9.89371»

2.8177711

p₂p

sin a E sin v PxP. sin ß

PxP

P₂: ii

Px : 18

P: 25

2.92406

990655

0.00069

3.01682

9-80329

2.82080

(PiP)

+ ⁰¹

(PxP₂)

+ 200°- ß

(PaP)

146

33

¹/io/

59 7i

86

61

43    :    86

242

74

9030

8oi4

55326

55109

1016j 58

8508 , 25

i 24

A x²

IX    X

X    X

54669 ! 26

26

P: 25 Landstraße 2, y = + 8508,24 x =

54669,26.

Zu bestimmender Punkt P: 25 Rüppurr, evangelische Kirche.

^ y“ = y- — yi

A x²

X₂ — Xx

(Pi P) — (Pi P 3) + « (P 2 P) = (P 2 P 4) p ß

A = A yx — A x² tg (P₂P)

A Xt

A j₁ — A x, tg (P, P)

B = z/y²

A x² tg (P j P)

A x₂

25

0= tg (P x P) — tg (P₂P)

ol tti

A y 2 = A x ₂ tg (P ₂ P)

y — yx + A J₁ = y₂ + zf y₂

---©^

x = xI + zlxI = x₂ + 4x₂

Probe:

4 y“ = 4yx — A y₂

d X² = 4 Xj — d x₂

Gemessene Winkel

'-1 2

97

367

29

16

llio

(PxP₃)

(PrP)

84    5°

97    29

V10

(P2P4)

315

68

181

79

(k-P)

367

282

16

84

PhPh

CL|

XX x

++

5537 i 99 3935 ! 04

1602 ; 95

A x²

++

+7

1255 40 347 54 4282 j 59

58

57680 07 58515 25

835 18

346 ; 77 1181 | 95 57333 I 30

o <J ffl

bC bo

0,29404

3,62028

3,91432

4626,53

1357,37

30

P: 25 Rüppurr, evangelische Kirche, y = + 4282,58 x = + 57333,30.

b.

Zu bestimmender Punkt P:

14 Hangwiesen.

Winkel

Vio'

130

153

284

32    0

PP Ph

60370 29 62023 ! 95

+ :    188877 33

4-    189840 30

hj hj

IX

1653 66 A x²

962 97

VT

60370 29 63169 : 17 x'z

2798 ! 88 A x²

x₂

1-

188877

188345

531 36

Ayl

Probe: A y² —

3.21845

Ayl

— 1145,22;

lx

IX

sin

cos

(P i P 2)

9.93659

(PiP₃)

(P 3 P 2)

133

88

<*

— 1494,33-

_ ^y₃²

Sin (P3P2)

3.44698

cos

9.9923I

A x²

2.98362^

A x²

tg (Pi Pa) P1P2 sin a

0.2348311

3.28186

9,94699

45 5i

284    32

2.72539

70

16

tg (P 3 P 2)

P3P2

Summe

Pi Pa sin a

3.33487

400

00

sin/?

~

sin /?

O.72159

3.45467

9.82424

3.63043

P3P2

sin ß

P1P2

3-63043

sin a

3 33487

‘L + 5°°

<p + w

cotg X

0.29556

cp — ip

*, co co 00 vn 00    00 O vO

kO vo

PiP

2.85407

sin {a 4- <p) PiP-sin « sin 99

9.51920

3.33487

P₂P

9.83347

3.16834

cotg {X + 50°-, <P +V

cp — xp *8-1-

9.51550

9.78857

9.30407

47    73

34

22

42

153    50

130

82

sin xp P3P2 sin ß

sin (ß + w)

A yi

2.31563

a + <P

ß + y>

N

ON

Ph

9.53791

3.63043

9.56722

3.19765

sin (P i P)

PiP

cos (P I P)

A x,

9.46156 -2.85407 9.98 ioon 2.83507,1

(PxP 2)

133

V10

P₃; i

Pi: 4

^y₃

47

A Ji

63169 17

62023 95 1352 09 206 84

^y₃

3-I3IOI

sin (P z P)

P3P

cos (PzP)

A xz

9-93336

3.I9765

9-71103

2.90868

(PxP)

(P₃ P₂)

— xp

(P 3 P)

JO 00    00

65

Probe:

(P₃ P) — (P i P) = 284° 32,P = a -f- ß.

P: 14

61817 08

hd hd

P: 14

+ I + I+ +

188345

189840

o

Oh co

810 32 684 02 189156 29

28

Zu bestimmender Punkt P: 14 Hangwiesen.

^y? = y₃ —yx- tg (pi P₃) =

Ajk

A Xy

Collins’scher Hilfspunkt: H.

Ay\

A x³

JyH = y,-yH- tg (hp₃) =

Z"

/9

A x³ = x

(PjH) = (Pj Pj) — ß + 200°. (P H) = (P P ) + a.

XH-

(P i P) = (H P ₂) — a + 200°. (PP- — (HP₂) + ß ± 200°.

TP

<1 pq Q

= & y \ — A x3 tg (PgH). = A y3 — A X? tg (Pi H). = tg(PiH)-tg (P₃H,.

A2 = A y? — A xi tg (P3P) B2 = J y? — A x? tg (P, P). C₂ = tg (PjP)- tg (P P).

'/ z

er

Axh

Ax¹¹

C| tri c| >

Jxf tg (Pj H). Ax*tg (P H).

C W Qi

A xx tg (Pi P-.

IX

^ x ₃ tg (P ₃ P).

pp

y =yx + Jy

= y₃ + Ay .

’rn

hd hd

"<l VJ

X X [X ^ ^ ^ « «

63169 17 62023 95

Zf X³ i —

1145 22

543 19 A X« I +

1688 42 A xH —

i

188345

189840

1494

ii75

318

N O ^ ' Ox Tf Ch eo I ro    LO

S5

130

153

'•"d hj "hd

MM ^

241

288

372

X M Q\ Ui oc X NNO N

112

12

¹/io'

<0 <0 I MD

y₂

60370 29 63712 36

37

XH

188877 33

i

189521 76

3342 07 z(x|

tg (Pz H) +

tg (P ₃ H) —

644 43 C 4-

76

5,3005

0,46198

5,76248

tg (*\ P) -tg (P₃P) +

0,30237

1,66852

1,97089

1352

206

810 32 684 01

pq

i835,57

6775,48

tri

1348,10

1597,06

P: 14 y

61817 13

13

189156 29

29

P: 14 Hangwiesen, y = — 61817,13. x = + 189156,29.

Muster 23.

Zu § 22.

Trigonometrisches Netz IV. Ordnung.

Berechnung

der endgültigen rechtwinkligen Koordinaten durch Ausgleichung nach

der Methode der kleinsten Quadrate.

a.    Vorwärtseinschneiden eines einzelnen Punktes.

b.    Rückwärtseinschneiden „

c.    Vorwärts- und Rückwärtseinschneiden eines einzelnen Punktes.

d.    Einschneiden eines Doppelpunktes.

a.

Zu bestimmender Punkt P: 25 Rüppurr evang. Kirche.

^©

■~s

Z'/

&z*c£e,

. \ /

XE—7"

© /    /X

cP

©S

""©r

/Ztf,

«s

3nJe»?j/ges

(g)

Genäherte Koordinaten des Punktes P: y₀ = + 4282,59 xQ — + 57333,32 ; berechnet Seite 35.

1. Berechnung der genäherten

sphttrieehon

ebenen

Richtungswinkel und Entfernungen.

hd

Die Koordinaten sind entnommen

O e r“a

xo- .

x».

A x —

A x — A y.

xo - x»‘

+1

±1

log(dx+zly). log (Ax dy). logtg(50°+a). 50°+«.

log A y. log A x. log tg et.

log sin a. log cos et. log s.

et.

8.

log A X2.

log y₀. log dy.

log A x.

log y».

los(—np)

log dx.

dy-

dx.

vo

<D

++ I + ++++ ++++    ++++ ++++

4282

4818

535

476    41

1948 61

2059 37

4282

3120

1162

1019

4282

3071

1211

56

CM- 10 ro 10 ro W O

Ln Ln O Ln 00 to ^4 VO

++++

I +++

++ I

++

784 67

57333

56586

746

566

57333

57333

58488

1154

2366

2.728922»

I 3.005227

! 9-7236951

I9⁰oo'9i" I 369°oo'9o"

2.677981

3.189718

9.488263

9.670065»

9.946369

3.058858

1145,14

3.289725

2.894687

0.395038

75°62,92,/

3313735

2.75294711

0.56078811

ii7°o8,o2,/

32    z.008187

54    3.11576711

22    9.892420»

47    i57°8o,55,/

32    1.752663

26    3.374099»

94    8.378564»

46    i98°47/82//

2.764901

3.135654

9.629247

2 5°62,92"

3.118189 2.873088 0.245101 67°o8'o3"

3.065300

2.15600411

0.90929611

107W55"

3.083330

3.06255911

0.020771»

i48°47/82//

9.593059

9.963812

3.171842

1485,40

9-939147

9.694045

3.179042

3.170543

1510,23

9.996728

9.08743211

3.068572

1171,04

9.859623

9.83885111

3.223707

1673,81

*»•

a.

log (—a.)

Die Koordinaten sind entnommen

y₀-

y»-

dy = y₀

d x -j- d y.

x».

y»-

d X = x₀ — Xn. d x — d y.

log (dx+dy). log(dx-dy). logtg(5°°+«). 5°°+a.

log d y. log d X. log tg «.

log sin a. log cos«, log s.

log d x

logy».

a.

8.

log A x2.

log y₀-

l0S JR2‘ log( 2ß^)’ log dy.

log dx.

dy-

dx.

+++1 ++

++

4282

3935

347

834

4282

5083

800

2267

4282

5537

1255

1602

++ 1 1 ++

+1 ++

57333

58515

1181

1529

57333

58800

1467

666

57333

5768o

346

908

32    2.921364»

25    3 184543»

93    9-736821

48    2₃i⁰79,33,/

32    3-355584»

42    2.823807»

10    0.531777

51    28i°8o/I2"

32    3.204704»

07    2.958397

75    0.246307»

65    3 3 2⁰8₄,38,/

2.541017

3.072592»

9.468425»

i8i°79,32,/

2.903410»

3.166460»

9.736950

23I°8o,I2"

3.098782»

2.540016»

0.558766

282°84/39,/

9.450417

9.981991»

3.090601

1231,97

9.680349»

9-943399»

3.223061

1671,33

9.984036»

9.425269»

3.114746

1302,41

2. Berechnung der Richtungskoeffizienten.

15

21

19

+ 26,0

1.4151»

— 16,8 I.2252

36,6

1.5640

— 54,o

1.7320

- 27,5 1.4398

14,6

1.1637

+ 18,2

1.261 in

+ 47d 1.6732»

log sin a. log q".

E log s (dm), log cos a.

9.6701» 5.8039 5.9411 9.9464

9.5931

5-8039

5.8282

9.9638

9.9391

5.8039

5.8210

9.6940

9.9967

5.8039

5.9314

9.0874»

9.8596

5.8039

5.7763

9.8389»

9.4504

5.8039

5.9094

9.9820»

9.6803»

5.8039

5.7769

9-9434»

9.9840»

5.8039

5.8853

9.4253»

log b.

b.

1.6914 + 49,1

1-5959 + 39-4

1.3189

+ 20,8

0.8227»

— 6,6

14191»

— 26,2

1.6953» — 49,6

1.5242»

— 33.4

1.1145»

— 13,0

Die Richtungskoeffizienten sind zur Probe mit einer Koeffiziententafel zu berechnen.

3. Aufstellung der Fehler- bezw. Rechengleichungen.

Die Richtungen sind entnommen

Genäherte

Richtungs

winkel

Beobachtete

Richtungen

« —7V-

rr

V1-

a — yr.

[« — 7r]-

[«— rT]‘

nr

V.

7V-— co.

Koeffizienten

er

Gre-

der Unbekannten

= a + b. Wichte

g-

± £• II + I v-

c.

369

25

67

107

148

181

07

52

18

00

42

231

80

57

02

12

282

84    39

35

13

35'

45

Richtungen vorwärts.

Richtungen rückwärts.

M (N CO rt" m vo CO >>>>>>>>

Q\ h) Uo 4^ Q\ 11 tO

O IO tO 4^ 4^ 4^ K)

++

26,0

16,8

36,6

54,o

27.5

14.6 18,2 47,i

++ +

+!IIII++

75.1

22.6

15,8

60.6

53.7

64.2

15.2

34,i

O m io 10 ro tO ro tO

<» 00 t^oo 00^00 oo_

o" o o“ d" d 6~ o o~

m vo oo

I 44    05

37    01

07

04

— 58,2 11— 19,5

77,7

4. Aufstellung der Normalgleichungen.

++++++++ 1+

aag.

541

234

1005

2187

628

177

275

1841

±1

+!I+4-4-

abg.

1021

549

571

267

598

508

++++++I+

alg.

229

307

384

2592

1004

388

332

2346

++++++++

bbg.

big-

Hg-

asg.

±1

bsg.

lsg.

1929

1288

324

33

570

2042

926

140

++++ I ! +

432

719

218

317

957

1317

610

647

4-4-4—I—b +++

97

402

147

3072

1607

850

402

2988

+I++++I+

vO h so 10

1226

778

230

1333

-b-b I ++++

03 63 y o CM> N ro

1168

2643

421

368

+I++++++

661

413

166

2909

1961

1705

278

1698

H M ro Tf r^oo ON o

+ 6888 +

354    +    6918    +    7252

2049    +    9565    +

7242

7607

42

06

5. Auflösung der Normalgleichungen.

£■

rj.

M-

(v)-

V-

£.

(v)-

(£)■ .

00

+    354

+ 0,05139 +    7252

18

+    7234

—    0,23403    —0,00001    0,00014

■s

+    354

2049    + i

+ 0,04881    —0,28254    + 0,00014

+ 6888

17

6871

6918

100    + 0,04881

0,04881 ₍ -(- i 0,99228    —0,00001    + 0,00015

6818

r] — — 0,2340 dm

Q 12.

Q 22.

£ = — 0,9923 dm

Q 12.

Q 11.

Probe:

£ = — 1,00435 + 0,01203 — — 0,99232 dm

- + 0,00015

Q 11 = + 0,00015

»7 — — 0,28254 + 0,04843 — Q 22 = + 0,00014 —

0,23411 dm — + 0,00014

6. Berechnung der Verbesserungen und mittleren Fehler; Endergebnis.

v.

— 1.

I. +

a £.

b tf.

v.

X.

vvg.

g' "W

Probe: [vvg] + [Mg] = [11g] - - ([alg] £ + [big] »7).

ii

22

14

64

44

32

22

60

^ H H    H W

_ON 00 4^. M Oo Os GNLn

M 3-, Ln U) 'bslw ”00

"iS

+++++

11,6

ro 10 a'O ro ro vO    O “IN®

O ro, IT) IO ro ro tO ro (»00 N NOO 00 00 00

o d d d d d d d

553

175

227

59

93

29

866

221

[alg] £ [big] V

+ 6865    369

+    479

25

- ([alg] S + [big] rj)

[Hg]

[vvg] + [Mg]

00

53

67

63 1 00 08    34

— 7344    107

+ 9565

81

10

148

181

+ ²²²¹    231

282

83 ' 95

■= + 19"

[wg]

2223

= ± i“ VQii — + 0,23 dm. = ±/j, VQ22 — ± 0,22 dm.

P: 25 Rüppurr evang. Kirche, y = + 4282.57 + 0,02 x = + 57333,22 + 0,02.

P.

k»

7. Berechnung der endgültigen

y-

y»-

,4282

4818

535

6phäri6chen

ebenen

X.

X».

x».

Richtungswinkel und Entfernungen.

log A y. log A x log tg. et

log sin a. log cos et. log s.

et.

+ + + ++++++ + + ++ + +

4282

3700

58i

i>* .0 m I r>* e') in in    ! in <0 Ch

57333

56321

1012

57333

55966

1366

4282

2969

1312

4282 3120 1162

4282 57 3071 07 1211 50

4282

3935

347

4282

5»8z

800

N Ti ro    00    H-t

^O O LO I 10 M \s)

+ + +++! + +

22

21

01

57333 22 56586 72 746 50

57333

57476

143

57333

58488

1155

57333

58515

1182

o    m    to    i    o to    m

Ui    Ln    Ni    I    GN    Ni

57333 22 58800 42 1467 20

57333

57680

346

2.72893811

3.005185

9723753»

9.6701iOn

9-946357

3.058828

369W55"

2.764886

3.135622

9.629264

3.118182 2.873030

024515²

3 065292 2.15630711

0.90898511

3-083323

3.06259711

0.02072611

2.540992

3.07262811

9.46836411

2.903421H

3.166489»

9.736932

3.098789,1

2.540142»

0.558647

9.593074

9.963810

3.171812

9.939160

9.694007

3.179022

9.996723

9.08773611

3.068569

9.859601

9.83887511

3.223722

9.450361

9.981996,1

3.090632

9.680335,1

9-943403»

3.223086

9.9840271,

9.425380,1

3.114762

25°63'oi"

67°o8'35,/

io7°8i'io//

148-48'15"

i8i°79'56"

23i°8o'oi"

282°83'94"

14

14

14

ÖP

7>7

Zu bestimmender Punkt P:    14 Hangwiesen.

^y&0;'} Zez-rzsfj.*&e?£

tQ)

&- f&Z&.*Hs)

J>

<Q)

'Ö

si&z&nv/)

Genäherte Koordinaten des Punktes P: y ₀ —

61817,13 xQ = + 189156,30; berechnet Seite 20.

1. Berechnung der genäherten

sphärischen

Qbenen

Richtungswinkel und Entfernungen.

Die Koordi-£ ic naten sind entnommen

y,v

y₀-

d y = yn y₀-

d X + d y.

x,v xo-

zlx==xn A x — A y.

xo-

log(dx+dy).    log A y.

log(dx—dy).    log d x.

logtg(5o°+a). logtga. 50°-}-a-

log sin a. log cos et. -log s.

01240

61817

576

*i|o CyJ Ol

²7°7 ! 27

I85872 ; II

I89I56

3284

386O

8l

3.432531.1

3.586678.1

9 845853

2 38⁰93,20//

a.

s.

log Ix 2.

*ogy₀.

loglRä-

log dy.

log d x.

Jog y-.

'°g(-₂R») log dx.

dy.

dx.

2.761003

3.516408,1

92445951-

i88°93^2o"

9 237999 9.993403n 3.523005 3334,30

7.0328 4.791 in 6.0894 7.9i33ii — 0,01

3516411

9-5742

6.0894,,

9.1800

+ 0,15

24

33

33

63169

61817

1352

2162

H—hi    ~h

477    15 +

61280 ; 82 61817 ¹ 13 536    31

1167 ; 33

188345 97 333492211 189156 I 30 2.733799

3.130990.1

2.908640.1 810 r99"    0.6011231,    0.222350

29    3i5°62/82,/    265^62^82"

993336311

971101311

3.197627

1576,26

541 ! 75

2.908611 9.6010 6.089411 8.5990 4- 0,04

189840

189156

O O CO ro

2.678655

2.949775

9.728880

3i°3o'63"

231559311

2.835037

9.4805561,

38i°30,62"

9.46155811

9.981001

2.854036

714,56

2.8351

9-5850

6.089411

8.509511

0,03

+ j 189787 35    3 067193

+ j 189156    30    1.976396

631 -©5    1.090797

94°84'6i"

02

2.729416 2.800043 9 929373

44⁰84,62"

9811313

9881939

2.918104

828,14

94 j 71

2.8000 9 5748

6.089411

8 4642H

— 0,03

14

vO

12

14

P„-

a.

log a.

Die Koordi-tc I naten sind entnommen

33

24

y,v

y₀-

z,y = yn-yo-

d x + d y.

60922

61817

894

1238

xn

xo‘

d x = xn~xo-d x — d y.

log(dx+dy)- log A y. log(dx—dy). log d x. Iogtg(5o°+a). logtga.

5°°+a.

189500    72    3.092998

189156    30    2.740355,1

344 -42-    0.35264311

; 40    I26°59'99"

549    99

log sin a. log cos a. log s.

a.

8.

log d X2.

log y₀-

^°S 2 ß2

log dy.

log A x. !og Jn-

log dx.

dy.

dx.

2.951527

2.537063

0.414464

76°6o,oo,/

9.969977

9.555512

2.981550

958,41

2.5371 9 5694 6.0894,1 8.1959,1 — 0,02

1+4-

10

+ 3,3

0.5189

1167    88

739_97

188877

189156

278

1725

33    3.067398

30    3.236990,,

9.830408p 162h 2^56"

96

80

187955 | 41    2.869214,1

189156    30    3.220550,1

1200 ^9-    9.648664

83    226°67,ii//

1661

69

3.160421

2.44554211

0.71487911

U2°I2'56"

2.663569

3.079482,1

9.584087,1

i76°67'i i"

9 992074

927719411

3-168347

1473,49

9554250

9-97oi63n

3109319

1286,23

2. Berechnung der Richtungskoeffizienten.

34,6

I-5397H

- - 25,8 i 411511

+ 49,8 1.6971

—62,0

17923

+ 42,4 1.6277

2.445611 9.5616 6.089411 8.0966 4- 0,01

3079511

9.5758 6.089411 8-7447 + 0,06

12

+ 17,7 1.2488

log sin a. log o".

E log s (dm), log cos a.

9.2380

5.8039

5.4770

9-993411

9.9334h

5.8039

5.8024

9-711011

9.461613

58039

6.1460

9.9810

98113

5-8039

6.0819

9.8819

9.9700

58039

6.0184

9-5555

9.9921 5 8039

5.8317

9277211

9-5542

58039

5.8907

9.970211

log (— b).

b.

1664811 + 46,2

Die Richtungskoeffizienten sind zur Probe mit einer Koeffiziententafel zu berechnen.

1.274311

+ 18,8

1.317311

+ 20,8

19309

1.7677

1.3778

85,3

58,6

— 23,9

0.912811 4" 8,2

3. Aufstellung der Fehler- bezw. Rechengleichungen.

hd

Die Richtungen sind entnommen

Genäherte

Richtungs

winkel

Beobachtete

Richtungen

V1-

'V

7r:

v.

[« — yr]-

=«—yv

- CO.

Koeffizienten

Ge-

nr

= «— 7r — z.

wichte

der Unbekannten

g-

+ I £• II + ! v- II

bsj

■1

10

17

188

93

20

76

192

255

287

323

Richtunge 93 !

188

188

188

93

9i

66

30

58

i88

188

93

93

12

176

67

19

48

188

93

387

74

45

188

93

92

ö

^ CM rr) hh CO t}- O MD

I I ++ I H—h

Ch tO ON -b.

*-•    0\ to U)

to to MD Ln 44. 4*. "o "00H

+III+++

CM ro H 00 00 o <0 ^ hh hh <0 in md

10    93

: 58

79

6 52    14

188 93    16

++

114,8!

l6/4

o ü

^00

4- 41,0—0,14

aag.

abg.

4. Aufstellung der Normalgleichungen.

alg.

bbg.

big.

Hg.

asg.

bsg.

lsg.

666

2480

3844

1798

62

720

2201

29l8

1482

348

8i8

353

433

7276

3434

571

67

75    +    16

333

256

171

885

2134

+ + 4- I 4-4- +

73

477

2866

438

2362

2145

113¹

+ I ++ l + +

415

88

287

221

9477

222

516

911

415

2952

141

991

10

1883

1210

33

778

21

672

432

4-

8426

481

663

13490

3335    + 3771 4-

7944

13009

2673

45

09

72

5. Auflösung der Normalgleichungen.

f.

v-

(fr

hh

7].

(fr

8426

481

663    + i

+    13490

— 0,05708    —0,07868    + 0,00012

13490

3335

27

13463

r\ = + 0,2449 dm

38    — 0,05708    :

3297    + 0,05708 ¹ + i

4489    + 0,000004    -f" 0,00007

Q12.    Q22.

Probe:

§ — — 0,07868 4- 0,01398 = — 0,06470 dm

= + 0,00012

Qi i = 4- 0,00012 —

r) =

Q22 —

+ 4- + 4-0'    ++

—    0,06469    4-    0,000004    4-    0,00012

Ql2.

Qi i.

rl §

T-f* o o" o"

— 0,00231 — 4" 0,24491 dm = 4" 0,00007

6. Berechnung der Verbesserungen und mittleren Fehler; Endergebnis.

V.

+1

-fl

41

+ i A.

vvg.

g- "ÄÄg7

Probe: [vvg] + [AAg] = [11g] - - ([alg] 5 + [big»/]).

4" 7v 4~

z 4 C 4- 7 r 4- A.

Vi

v₂

[alg] k

[bIS] V

+    43

8-7

V₄

([alg] k + [big] »;)

860

[Hg]

+    3771

V?

[vvg] + [AAg]

2911

Ax

Aa

Ae

++ I +4-

Os bO 08 4^.

I 1 ++

0,2

2,2

i,7

3,2

4,o

4,6

5,i

20,9

14,4

5,9

+ 12,1 + i 27,0

146

729

306

392

188 ! 93

265

381

44

76

62

30

84

59

24

89

43

44

90

A₇

2,7 i + 2,0

i,i + ii,3

5,o

25

—    36,1

1303

pgs ₌

2905

112

12

nr — 3

+ 27"

176    67

55

21

Ai«

[A]    + I 2,4 [vvg] 2905

2,6    = |—3,7    + [AAg]

P: 14 Hangwiesen, y =

i,i

/<x = + ß VQh

/ty = + /' 1/Q22 = + 0,22 dm. 61817,1 I + 0,02 X = + 189156,29 + 0,03.

+ 0,30 dm.

PlV

P.

IO

14

14

14

14

14

14

12

14

7, Berechnung der endgültigen

y-

A y = yn—y-

61240

61817

576

63169

61817

1352

62023

61817

206

61280

61817

536

35

-?6-

75

17

06

95

84

60922    74

61817 ii 894    37

60370 61817 1446

61356    27

61817 ii 460 j 84

sphärischen

ebenen

xn-

X.

A x = xn — x.

185872

189156

3284

188345    97

189156    29

8l0 -AS-

189840

189156

Richtungswinkel und Entfernungen.

log A y. log A x. log tg a.

log sin a. log cos a. log s.

a.

2.760988

3.516407,1

9.24458111

3.130996.1

2.908635.1

9.237983

9.99340311

3.523004

9.933366.1

9.711004.1

i88°93/24,/

28

683    98

189787

189156

631

188877

189156

278

187955.

189156

1200

0.222361

3.197630

265°62/90,/

2.31563511

2.835043

9.480592,1

2.729400

2.800050

9.929350

2951517

2.537076

9.461590,1

9.980998

2.854045

9.811299 9.881949

2.918101

9.969974

9-555533

38i>'₄8"

44°S4,45,/

41

0.4I444I

2.981543

76°59,88,/

ff    sin

3.160415

2.445526n

0.71488911

2.663550

3.07947811

9.584072,1

9-992075

9-277i87n

3.168340

I I2°I2/54,/

9.554238

9.970165,1

3-109313

I76°67'i8"

c.

Zu bestimmender Punkt P: 10 Eschholz.

(Q)

/    qC

Genäherte Koordinaten des Punktes P: yQ =-j- 47255,10 xQ = + 164893,57; berechnet Seite 250.

1. Berechnung der genäherten

sphärischen

ebenen

Richtungswinkel und Entfernungen.

rd

Die Koordinaten sind entnommen.

7n-

y o'

J y = y» - y₀-

dx-f dy.

xn.

xo-

dx = x„-

d x — d y.

±1

log(dx+dy). x log(dx—dy). ' ° logtg(5o°+a).

5°°+a.

log A y. log d X. log tg a.

log sin a. log cos a log s.

et.

s.

log Ixz.

1oA7o-

]°S'2R2‘

log dy.

log d X. log ,7n-

log dx.

dy.

dx.

221

48623

10

47255

1368

164028    084    2.701551

164893    57    3.349064»

865    486    9.352487»

461    i85°9o/i 1"

3.136226

2.937248»

0.198978»

i35°9o'i2"

9.926938

9.727961»

3.209288

1619,15

502 980 —

2233 1902

2.9372»

9 3736 6.0894» 8.4002 + 0,025

208

10

46121 057 47255 10 1134

163654

164893

1238

042

2372 649 —

104

Ln 08 <Xn Ln <Q

O O 'i G Oj

Ln vj    HH

3.375234n

2.01938611

1.355848

297°i9,62,/

3.05462911

3092933»

9.961696

²47°i9,62//

9.82949011

9.86779411

3.225139

i679,34

6.1858

46745

6.0894 6-9497 + 0,001

3-0929»

9.3278 6.089411 8.5101 + 0,032

45331 006 + 47255 10 + 1924 094 +

165623    759    3.07697611

164893    57    3.423944

730    1-89    965303211

171    373°09,02//

32.8422711

2.863425

0.42080211

323°09,oi"

9.97078511

9 549982 3313442

2057,99

1193 923; +

2654 I265

2.8634 9.3128 6,o894n 8.265611 — 0,018

199

10

48248 063 47255 10 992 96T

964

+    165981    955    3318339    2.996934

+    164893    57    1979503

1088    589    1.338836

354    97°o8,43//

3.036771 9 960163 47°o8,43,/

9.828654

9.868491

3.168280

1473,26

2081

95 390

6.0736

4.6745

6.0894 6.8375 4- 0,001

3.0368 9.3668 6.089411 8.4930» — 0.031

fl-, Pb

Die Koordinaten sind entnommen.

y,r

y₀-

dy = yn—y₀.

d x + d y.

xn.

xo-

d x = x d x — d y.

xo-

log (dx+dy). log (dx—dy). logtg(5o°+a). log tg a. 5° °+«.

log d y. log d X.

log sin a. log cos a. log s.

log d x. log Jn-

a.

8.

log d X2

1oK y₀.

lognp- |

log dy. | log dx.

dy.

dx.

2. Berechnung der Richtungskoeffizienten.

IV

a.

log a.

+ 33,2 I-52I5

— 25,6

1.408311

— 28,9

1.461311

+ 29,1 1.4643

log sin a. log q".

E log 8 (dm), log cos a.

9.9269

5-8039

5.7907

9.728011

9.8295,1

5.8039

5-7749

9.867811

9.970811

5.8039

5.6866

9.5500

N Ch N VO

00 so h 00 CN O ro nO QO 00 00 00 oi u-) cA

log (- - b).

b.

i .322611 + 21,0

1.446611 + 28,0

1.0405 — 11,0

1-5041 — 3i,9

Die Richtungskoeffizienten sind zur Probe mit einer Koeffiziententafel zu berechnen.

3. Aufstellung der Fehler- bezw. Rechengleichungen.

Die Richtungen sind entnommen

Genäherte

Richtungs

winkel

Beobachtete

Richtungen

« — yv-

v.

Koeffizienten

Ge-

a.

der Unbekannten

= a + b. wichte

g-

+ I I ±4 v- II

£..

Richtungen vorwärts.

318

16

95    328

319

305

29

190

78

70

217

25    56

jo

24

90

00

to

On

08

319

^ ^ U) M Lhi Ln

! 90

'9

! 09 08

212

Richtungen rückwärts. 09    07

09

09

09

08

01

i5

/t 4    +

29,1

VD 'o 'o "o

JO <0 to 4I 00^0 4*. ~tO

/• 6

27 j 18

90 | 87

j 36    ZI

323 | 09    08

++

"0 ~00

++

Ln

4    + ! 13,9

—0,25

aag.

abg.

4. Aufstellung der Normalgleichungen.

alg.

bbg.

big.

11g.

asg.

bsg.

lsg.

00 ONUi -fc- Ul N m

+++

00 'S

++ !

'Sn *00 uo

+++

772

542

415

+++

33i

488

1350

9i

206

865

763

455

61

+++

1260

748

40

++++

1102

697

33

vo oc oo

717

3-8

928

++

202

204

++++

441

784

121

1018

1799

61

1153

81

1138

67

54

439

89

279

20

15

12

27

21

+    5512

577    +

2104

+    3540    +

74    +:    1560    +    4937

2962

35

63

5. Auflösung der Normalgleichungen.

y-

(y)-

y-

£.

(y)-

($)■

577

— 0,10468

+    3540

2104    -f- ¹

0,38171    4- 0,00018

+    3540

577

74

577

0,16299

5512

—    74+1

—    0,02090    + 0,00028

—    2104

_L

60

4-    3480

220    —0,10468

294    4- 0,10468    4- I

0,08448    4- 0,00003    4* 0,00029

577

94

5418

— 0,39055

— 0,0845 dm

Q 12.

Q 22.

0,3906 dm

12    —0,16299

2116    + 0,16299 ' + i

4- 0,00003 . + 0^)0018

Q ii.

Q 12.

Probe:

k — — 0,38171 Q 11 — 4- 0,00018

0,00884 = — 0,39055 dm — 4" 0,00018

0,02090 — Q 22 = + 0,00028 -

0,06366 — — 0,08456 dm — 4" 0,00028

6. Berechnung der Verbesserungen und mittleren Fehler; Endergebnis.

V.

1.

b rj.

wg.

---- P'.    —

X. & XXg.

V.

Probe: [wg] + [Ug] = [11g] — ([alg]f + [big]»?).

co + 7v + v.

z + C + y r + ^.

Q^O CO    OMJ1 ^ W 10 H CO^I 0> Ul ^ W tO m

I ++

Ix "b b

bo

I ++

++

Tb "X ~oo

So'

M 00 ro

<oT cT cT

JO JO JO

222

[alg] §

__ folg] V

— ([alg] £ + [big] y)

[Hg]

++

72

37

[wg] 732

828

& S S¹

+ 1560

[vvgj 4- [xxg] 4- 732

„ .... , -| /[vvg]+[^g]

— \ nv +nr — 3

ft-

fix = + fl "|/Qh = + 0,19 dm. fi = + fi 1/Q22 — ± 0,24 dm.

P: 10 Eschholz, y — + 47255,092 + 0,024 x = + 164893,531 +0,019.

135

247

323

47

^8 08 On 00

P„-

P.

7. Berechnung der endgültigen

y,v

y-

A y = yn — y-

±1

sphärischen

ebenen

xn

A x — xn — x.

Richtungswinkel und Entfernungen.

log A y. log A x. log tg a.

log sin a. log cos a. log s.

a.

48623

541

47255

092

1368

449

164028 i 084 164893 531

865 44?

3.136229 2.93722811 0.19900 in

9.926944

9.72794411

3.209285

422

l35°89'97"

4ÖI2I

47255

1134

057

092

163654

164893

«6-5-

1238

3.05462611

3.o9292on

9.961706

9.82949511

9.86778911

3.225131

034

247°i9,69//

45331 47255 . 1924

oo6

092

086

165623 759 164893 531 730

210

3.284225n

2.863448

0.42077711

9.97078111 . 9-550005 3313444

323°09,i4//

48248

47255

063

092

165981

164893

992

1088

972

>0 m f S

CTi LO -t-

2.996937

3.036786

9.960151

9 828648 9.868497 3.168289

47°o8,34/'

Berechnet am 10. Januar 1912 durch Geometer N.

d.

Zu bestimmende Punkte

P : 24 Landstraße 1. P": 25 Landstraße 2.

\\

ör-;

/0

//

/ /    iC⁵^

//./Z

Xis

Xd⁻

Genäherte Koordinaten des Punktes P ': y ' =8057,12 xQ' = + 54122,90; berechnet Seite 80.

81.

P":

y₀

+ 8508,26 xQ" — + 54669,26;

1. Berechnung der genäherten    Richtungswinkel und Entfernungen.

Die Koordi-co naten sind entnommen.

yn-

xn.

y°-

d y = yn - y₀-

d X + A y.

Ax = xn — X₀.

A x — Ay.

log(dx-My) log (dx Ay) logtg(5o°+a). 5o°-|-a.

log A y. log A x. log tg a.

log sin a. log cos a. log s.

a.

s.

log A X2.

!og y₀-

log dy.

dy.

log A x.

]ogJn-

¹⁰s("2R2)-

log dx. dx.

+++ I ++

1051

7226

8057

8508

8057

451

997

8922

8057

O Oi to M

++I I

52982

54122

1140

1229

55

90

35

50

19

12

93

59

54564

54122

441

1272

54669

54122

546

95

24

90

34

27

26

90

36

22

53626 . 82 54.22    90

496 !08 1361 i 78

Punkt P.

3.021685,!

3.089729!!

9.931956

245°o3'3i"

2.59060811

3.104580

9.48602811

38i⁰o8'28"

2.998913

1.978728

1.020185

93°94/i3//

2.567755

3.134107a

9.43364811

i83⁰i2'7i"

1.950121

3.05703811

8.89308311

i95°°3/32//

2.91956411

2.644773

0.274791»

33i°o8,28"

2.654311

2.737479

9.916832

43°94/i2//

2.937367

2.69555211

0.24181511

i33°i2/72//

8.891756

9.99867711

3.058361

1143,83

9.94603811

9.671246

2.973526

940,86

9.803943 9.887111 2.850368 708,55

9.938340

9.69652411

2.999027

997,76

P,v

a.

log a

log sin a. log o".

E log s (dm), log cos a.

iog (— b).

b.

Die Koordi-ro naten sind entnommen.

yn-

xn.

y₀-

A y = yn

d X + A y.

9303

8508

794

198

y₀-

! I ++

x<r

xn - xo-A x — d y.

log(dx+dy). log(dx—dy). logtg(5o°+a). 5°°+«.

log A y. log A x. logtga.

log sin a. log cos a. log s.

Ct.

8.

log d X2.

]og y₀-

log dy.

dy-

CTO

o O Cfq U<3

m yj h p “ x

Punkt P." 2.296950 3.14356811 9.153382,1

i₉o°99'77"

2.900340

2.77584311

0.12449711

i40°99/76"

9.902931

9.77843311

2.997409

994,05

Cd XC X}~ CO O Cd Cd

xj- Cg ^ CO

++++

55109

Ln LU Ln

I.73183ON

2.970603

8.761227,1

396°33,o3,/

2.69393811

2.643759

0.05017911

346°33/04//

9.87312811

9.822950

2.820810

661,93

+ +++

45

+ 4,3 0.6373

8.8918

5.8039

5.9416

9.9987n

1.7442

+ 55,5

9030

8508

522

1179

55326 I 57 54669    26

657 3i

134 | 97

3.071754

2.130237

0.941517

92°74,76,/

2.717953

2.817770

9.900183

42°74/76"

9.793890

9.893708

2.924062

839,58

2. Berechnung der Richtungskoeffizienten.

P/

P"

10

25

24

18

59,8

i.7764n

9.9460,1

5.8039

6.0265

9.6712

1.501611 — 3i,7

+ 57,2 1.7574

+ 55.4

1.7432

+ 5i,²

1.7094

— 57,2 i-7574n

— 71,8 1.856211

+ 47,2

1.6737

9.8039

5.8039 6.1496 9.8871

9.9383

5.8039

6.0010

9.696511

9.9029

5.8039

6.0026

9.7784n

9.803911

5.8039

6.1496 9.887 in

9.873in

5.8039

6.1792

9.8230

9.7939

5.8039

6.0759

9.8937

1.840611

— 69,3

1.5849

+ 38,4

1.8406

+ 69,3

1.806 in — 64,0

1.5014 + 3i,7

Die Bichtungskoeffizienten sind zur Probe mit einer Koeffiziententafel zu berechnen.

i.7735n — 59,4

Oh

*Ö

Die Bichtungen sind entnommen

Genäherte

Richtungs

winkel

3. Aufstellung der Fehler- bezw. Rechengleichungen.

Beobachtete

Richtungen

Koeffizienten

JV

Vr

7.

a —

[« — yr] [«—yrl

7r

11 r

v.

yy

a+b+c

co

der Unbekannten

+a

Ge-

wichte

I.

+1

J-V

Punkt P/

Richtungen vorwärts.

45

10

32    395

35 Ui 3i 333

o' ro 2

294 40

03 OJ vo

Ob 00

9- Ob Ox o 00 h

00 ro

_L

v;

4,3 + 59,8 -55,4 +

55-5

3i,7

3i,7

GO VO Ln

o,75

0,80

0.75

V/

32

33

02

VO

0,1 + I 55,5

55,4

cg

45

36

195

32

61

10

331

25

43

28    197

12    310

133

72

Cb Cb 00 o

55,5

3i,7

69,3 — 57,2

+ 69,3

59,8

9i,5

00

133

55,4

3i,7

L-

18 i 44

66 j 57 z' —

57,i

¹4,3

ro er)

57,2

i4,3

69.3

17.3

+ 55:4 —0,25

Punkt V."

340 99

76

146

33

04

242

74

76

00 00

270

<D 00

| I + !

-----

rH ^ M ^ n ^    in'* ^ tO co

A >>>>>>!>>

cg

ff

00

<xT di

<§ 5__

cT d d

I °7 I s⁶

: 25 76

81    80

II +126,6

85,0

58,4

Richtungen

rückwärts.

Ob

140

99

76

243

94

12 102

00

346

33

42

74

04    205

76 301

00 00 I140 94 46 |140 32 97    141

74 97    140

99

99

00

99

76

66

07

79

Z ₂"

l"

3

Z "

16

25

+    57,2

69,3

51.2

57.2 7i,8

47.2

38,4

69,3

64,0

59,4

89,6

o,°

135,8

12,2

I °i

68

j 02    40

69,3

z"

140

o j + j 57,2 f" = I + 14,3 |— U,3

•G

58,4

— 0,25

CC^J <J\Ln    M

OO^J <J\Ln Jx W (O

O0--J 0\Ln -P. OJ t\>

OOM OXLn 4x OJ M

+16751

818

3272

Si8

3069

3272

3576

8i

2861

2302

aag.

14

+1 ++

1+

164

99i

3964

xO

v)iO OO M Ln OwO W

O'Ji o\ xo

1317

1517

179

5289

+1 438]

3272

817

3272

acg.

+ 7164

!+

225

3964

989

3964

adg.

109t,

vO

<00 &U)

Ln Öx 00

— 1722

+    42

=5

qo

++++

+++

17313

1201

4802

48

3080

1005

4802

1005

2310

CT¹

cp

!+

7201

530

3964

197

+ 3964

+1

9637

272

4802

2391

4802

bcg. bdg.

+ 1928

1109

I +.1 +

1+

I I IO

24

913

1332

cp

1+

++++

+++

23499— 294

234 — 120

2621 +,1966 3272 — 3964 5155 + 4595 2228 —12804

1782

4124

2243

+ 13676

+ 1573

Punkt P.

818

3272I

+ ! 991

3964

Punkt P/

+1

eeg.

edg.

28371+^4720

62

-! 307 +

+ 915 +

-    ¹795 +

—    142 +

1475

3935|+

8^i + 0091 — 6011 — o£z —

— 1229 +| 1180 — —! 287 + 3277 — -! 264 + 2823 +

1+

14

286

cp

— 1201

+ 4802

!+

1+

Q22

171

CfS

4. Aufstellung der Normalgleichungen.

4642

++++

+++

+++ +

+++

39

20

ozL

90

+ | 8₃₅|

+18787

41

17

+I15040 +,25117 +

1012

—    791 + I9I

6251+ 4825 + 2761

25

400 +    257 +    3319

81 +| 5472 +! 2901

3619

1037

4377

768

193

2489

2320

2071

dlg- Hg.

I ++

1+

äSg.

CT?

975° + 576 +

4588 +

46I

7800

367O

+    792

csg.

+++

1+

53

21954 —

229

451

'9448

3441 — 538

8691 —[3395 725 +    37

580

6953

2753

096

65

2635

1435

cp

rin

cp

+ 16751    4-

v'

164

+ 0,00979

+    17313

5289    4-

7201

5289,

+ 7164    —

+ 7164    +

+ 18790 + 18790

+ 4-

+ 4-

5. Auflösung der Normalgleichungen.

v"

W)

(O

W)

5289    4-    7164    +

0,31574    4- 0,42767

4601 4- 0,27467

4- 0,00006

7201

9637

1928

i²_ +

70_+

45    + 0,00979

+ 23499

52    4

9637

70

1670

294    4-

2262    —

294    -f 24720

2262    +    3064

+ 25117 4- 21953 — 5933 4- 8036

+    7253

2837

1453    — o,3i574

+ +I + +

3935

1968

9445

5161

1973

9707

+ 0,41898    — 0,56074    — 0,11397

7253    4-    21829

1968

+ 0,42767

4- ¹

4- 1,12172

0,00979

4- 0,00006

4253 _4- 3039 9707 4" 1968

9707

4067

21656

4067

5443

+ • 4-4-

4290    4-    0,31574

827    —    0,00410    4-    0,41898

1967    —    0,42767

1106    4-    0,00549    —    0,56074

+    14857    4-    31050

+    14857

6225

+    13917    +    4284

1693

8331

—    0,12172

—    0,00840

+ 0,85824

+    18790    4-    6035    4-    5117

4- 0,32118    + 0,27232

4- 0,31984

4- o 00002

—    0,41898

—    0,00002

4- 0,00005

4- +

6035

6035

+ 4-

16213

1938

+    24825

+    24825

4-    22248

7973

861    —    0,43316

1643    +    0,10273

5978    —    0,11332

6760    -|-    0,42257

+ 0,56045

- Q.I3457    + o,Z2ii8

+ 0,14147    + i

+ 1,32118

14275

0,05478

7164    4"    4601

+ 400979    — 0,31574    4- 0,42767    4- 0,27467

164

5289

+    7253

4- 0,41898    — 0,56074

9707

+    6035

+ 0,32118

+ .4"

782    - 0,53589

0,00004

—    1973

—    0,11397

+    5117

4- 0,27232

782

0,05478

0,00006

4- 0,69502 + 0,00005

—    0,32118

—    0,00002

4- 0,00007

0,00979    + i

+ 0,00006

4- 0,31984 — 0,41898 4- 0,00002 — 0,00002

—    0,53589

—    0,00004

4- 0,69502 4- 0,00005

4- 0,00005

—    0,32118

—    0,00002

4- 0,00007

Faktoren

v"

— 0,05478 dm

Q 14

— 0,00004

Q 24

4- 0,00005

Q 34

— 0,00002

Q 44

4- 0,00007

0,32118

+ 0,27232 + 0,01759

4~ 0,28991 dm

Q 13

4- 0,00002 4- 0,00001

Q 23

—    0,00002

—    0,00002

Q 33

4 0,00005 4- 0,00001

4- 0,00003

— 0.00004

4- 0,00006

v'

Q 12

— 0,41898 + 0,56074

—    0,11397

—    0,12147

- 0,03072

-—    0,00001

— 0,00002

Q 22

4- 0,00006 -j- 0,00002 -j- 0,00003

- 0,26616 dm

— 0,00003

4- 0,00011

—    0,00979 4- 0,31574

—    0,42767

+ 0,27467 4- 0,00261 4- 0,09154

+ 0,02343

Q ii

4- 0,00006

4- 0,00001 4- 0,00002

4" 0,39225 dm

4- 0,00009

f 18790 £'

+ 7370

+ 18790.

+ i5⁰4i rf

— 4003

f 15041.

+ 25117 r

+ 7282

+ 25117.

+ 21953 rj"

1203

+ 21953.

Soll

+ 9446

+ 9445

Summenprobe.

Q ii

(+ 0,00009

Q 12

(— 0,00003

Q 13

(+ 0,00003

Q 14

(— 0,00004

Q 21 0,00003

Q 22

+ 0,00011

Q 23

— 0,00004

Q 24

+ 0,00005

Q 31

+ 0,00003

Q 32

—    0,00004

Q 33

+ 0,00006

Q 34

-    - 0,00002

Q 41

—    0,00004) Q 42

+ 0,00005)

Q 43

—    0,00002)

Q 44

4- 0,00007)

+ 0,94

+ i,35

+ 0,75

+ 1,32

Soll

+ 4,36 + 4,oo

6. Berechnung der Verbesserungen und mittleren Fehler, Endergebnis.

ar

Pi

<j

vvg

+ yv + v

+1

1+

XXg

z + C + yr + X

Punkt

P/

V/

23,5

21,7

18.9

20.9

14,3

o,75

0,80

o,75

268

395

03

349    131

153    333

08

12

:⁴z

O On in u->

i,7

23,5

22,4

21,7

CG _00 00 4X

16,6

3,8

Ort Ort Ort Ort

5,4

7,6

i3,9

13,2

29

58

193

174

133

12

7s

+    5,6    +

o,9

4,1

°,9 = +i,5

1,5

Punkt P."

14.8

20.8 ¹3,7

— 12,3

+ ; i°,°

OOO 00^ 00^ cf 6~ o

239

121

80

340    99

146

242

32

74

00 öo" $

V₆"

V"

;.₂//

<0

22,4

+    i8,4

;.⁴"

00 vo 00

xF <0 O CO

►h 00 co

cT CO CO CO

_oo _oo 00 JOO to To In) To

00 Ln 00 Zn

14

34

140

243

99

94

346    32

42    74

On n N ro 00 co 00 GN

Z6

Z"

?' =

5,6    + !    4,6

0,2

= +8,2

[vvg]

cf

+[Mg]

1714

Probe : [wg] + [Mg] = [11g] — ([alg] £'+[blg] i?'+[clg] £"+[dlg] 17")

5 i-o ex!

[wg] + [Mg] nv + nr — 6 1714

= +15"

216

— (Mg] +[blg] v'+ [dg]£' + [dlg]»?')    — 2924

[11g]    + 4642

[wg] + [Mg] 1 + 1718

- +

p : 24 Landstraße 1, y = +8057,09 + 0,02; x = + 54122,94 + 0,01.

P": 25

2, 7 = 4-8508,25 + 0,01; x= + 54669,29 + 0,01.

7. Berechnung der endgültigen

sphärische»

ebenen

Richtungswinkel und Entfernungen.

*V

yn-

xir

y-

X.

P.

4 y = yn — y-

A x = xn — x.

±1

log A y. log A x. log tg a

log sin a. log cos a. log s.

a.

8146

8057

89

52982

54122

1140

1.950267

3-057053-1

8.89321411

8.891887

9.99867611

3058377

i95°03,i7,/

7226| 19 8057 ; 09 830 j 90

8508 25 8057 09 451 16

8922

8057

865

9303 2i 8508 25 794 96

8oi4 j 02 8508 25 494 ! 23

9030

8508

522

+ + +    + + +    ++I    ++i    + + +    + + +

54564 24 54122:94 441 30

2.9i9549n

2.644734

0.27481511

9.94604311 9 671228 2.973506

33i⁰o8'i4"

54669

54122

546

53626

54122

496

On    +-    vn    I    (N    Xf-    M

N    08    ro    I    00    Os    1-1

54072 44 54669 29 596 85

55109

5466g

440

55326

5466g

657

2.654331

2.737471

9.916860

2.937382 2 69558711 o.24i795n

2.900345

2.77586511

0.12448011

2.69392911

2.643729

0.05020011

2.717962

2.817750

9.900212

9.803960

9.887100

2.850371

43°94'32"

9.938335

9.6965401!

2.999047

9.902925

9.77844411

2.997420

9.8^3i37n

9.822938

2.820792

9.793908

9.893697

2.924053

I33°i2'84"

i40°99'88"

346°32,88"

42°74,97,/

Muster 24.

Zu § 22.

Gemarkung Freihurg.

Fortführungsbezirk Freihurg.

Trigonometrisches Netz IV. Ordnung.

i>r

Abriß.

05

Zielpunkte.

I Ob ein- oder zweiseitig beobachtet.

a S § E

o

'S 43

s Z

Beobachtete

Richtungen

Yo-

Die

Koordinaten u Richtungswinkel sind berechnet.

Endgültige

Richtungs

winkel

Unterschiede

a~Yo-

Orien

tierungs

winkel

a.

co

[« — Yol

Endgültig

orientierte

Richtungen

y =    + <»•

Verbesserungen A=ct—99.

Entfernungen

s.

km

10

Höchstzulässige Werte von X

Bemerkungen. Probe: [99] =

kJ + n w.

11

A. Gegebene Punkte.

Punkte II. 0.

Nr. 1. Standpunkt: Roßkopf.

y = + 41627,271 x

+ 164039,079

4    Lehener Berg (III)

5    Längenloh (III)

2 Kybfelsenkopf (III) Schönberg (II) Freiburg Münster (III)

5    Scheibenweg (IV)

6    Fuchsköpfle (IV)

o : oo

28

95

296 | 32 338 ! 18 357 1 06 388 j 23 394 : 14

vn IZ-) LO LO

0000

01 CN 01 N

205

209

212

in 34 02

117

117

117

19

27]

117    19

30

19

33

146

15

21

co

19

26

13

52

16

117    19

117 19

117

19

117    19

29\

35

29

24

55

74

105

37

26

42

34

71

21

89

08

lox

—    4^    44*    VO    Ln    04    M

Ln    Ln    O    Ln    04    Ln    \Q

O Os

150\

co

117 • 19 ! 30]

27

56

Nr. 2. Standpunkt: Schönberg.

15

+ 48855,510 X

+ 170139,120

4    Lehener Berg (III)

3    Opf'ingerstraße (IV)

5    Längenloh (III)

i Freiburg Münster (III)

1    Lorettohof (IV) Roßkopf (II)

2    Brombergkopf iIV)

2    Kybfelsenkopf (III)

4    St. Georgen Kirche (IV)

3    Rieselfeld (III)

O (N 1-0 nn 1^ OC LO rO ro Tf LO LO O

O^O4O44.O4t0HHt0O -- O 00 O O 00 W On Q\ o

O 00 Ot 00 Ol 00 O N ID 10 n IN VO 00 o t-O

184

199

184

184

190

184

194

184

204

185

196

209

232

242

2 54

255

271

96 ! 88

23 70

13'40

196    96

88

19

41

196    96

196    96

88

83

35

37

97

12

66

49

290 35 71

182    06 92

183    ' 98 I 38

co

196    96

88

196    96 88

196    96    87

|un

-P*    04    _Ch 44*    VU 04    Ln    vQ 44*    00

vO    ^ IO 'o i    M    "~0\ 'tO

13 .

26

13

14

27

13

25

14

28

15

522

64 64

196    96 87

Ox

192

Zielpunkte.

to Ob ein- oder zweiseitig beobachtet.

3 c

-4^ O

o £

al

Beobachtete

Richtungen

7°-

Die

Koordi naten u Richtungswinkel sind berechnet.

Endgültige

Richtungs

winkel

Unterschiede

« — 7o-

Oricn-tierungs-winkel QJ_[g — 7q3-

Endgültig

orientierte

Richtungen

<P — 7c + «i-

Ver

besse

rungen

l=a—q).

Entfernungen

Höchst

zu

8.

km

lässige W erte von L

Bemerkungen. Probe: [cp] = [7c] + n «.

<i

10

11

Punkte III. O.

Nr. 3. Standpunkt: 1 Freiburg Münster.

172

y — + 45331,006 x = + 165623,759

1. Gruppe.

Roßkopf (II)

2 Kybfelsenkopf (III)

2    Brombergkopf (IV) i Lorettohof (IV)

Schönberg (II)

4 St. Georgen Kirche (IVj

3    Opfingerstraße (IV)

3    Rieselfeld (III)

9 Betzenhausen K. (IV)

4    Lehener Berg (III)

5    Scheibenweg (IV)

5    Längenloh (III)

6    Fuchsköpfle (IV)

184

184

194

274

360

376

26

151

167

203

217

229

254

273

301

343

382

! 27 j 67

190

184

204

200

184

222

184

209

184

212

25

42

78

- 92

103

128

448

175

217

256

(0

KT Kl. KI Co bO to cu TO O Ks tO Ci K) Oi

15

72

35

19

274

274

274

274

274

274

26 j 26 26 ' 34

Ci

"eö

50

cy

Ci    c£

Co

Qo    K*

184

274 \ 26    31

2. Gruppe.

27 67

Io,

^    Ln    04    4^ M    4^ Oi 10 to 4^    4^

XD    O 4^    Kl    00 XD    CU M Oi 'CU 4^    O

XD    O O CU CU

5 Längenloh (III)

2 Kybfelsenkopf (III)

4 St. Georgen Kirche (IV) 10 Eschholz (IV)

210

210

210

318

o 00 00

142 ; 35 34 260 ; 46 I 02 305    29 70

204

371

247

866

78

123

79 49 45 62

25

54

09

14

! 18

O)

'469

247 79    56

217 | 7.9 | 56 566 ! 44 96 78 25 : 58 123    09 26

29! 30

PS

<$

'•O \0 in n

29 30

3. Gruppe.

Zielpunkte.

•g-g

iil

,S

B-B

II

s Z

.2'S «'S

Beobachtete

Richtungen

Yo-

Die

Koordinaten ü.,

Rieh- Richtungswinkel

Endgültige

Unterschiede

tungs-

winkel

sind

berech

net.

« . ?’=• Orientierungswinkel

CO

[« — Yol

Endgültig

orientierte

Richtungen

(p — yo + co.

Ver

besse

rungen

Entfernungen

s.

Höchstzulässige W erte von a.

Bemerk ungen. Probe: [cp] =

kJ +-no>.

km

11

to

172

4 Lebener Berg (III) i Freiburg Münster (III)

7    Linienweg (IV) Roßkopf (II)

8    Lindengewann (IV) Schönberg (II)

1    Lorettohof (IV)

2    Brombergkopf (IV)

15

15

15

15

i5

15

15

15

00

00

184

6    59

36 | 50

59 ¹ 96 61    68

336 | 80 368 ¹ 86 385 ! 28

40

68

44

90

58

62

184

216

184

219

184

190

194

Nr. 4. Standpunkt: 2 Kybfelsenkopf.

y — + 42741,412 x = + 169205,846

453

466

190

243

215

96

122

138

55 64 45 66 06 28 52 69 24 5° 35 72 42 24 84 25

453 j 55 i 64

dO U) _On M Ln U) 4^. vO O "OO N A OJ O 4^ "00

13

16

26

iS

30

14

27

32

453

2 47 55 62

an <0

00

15

69

Nr. 5. Standpunkt: 3 Rieselfeld.

U. 8. w.

B. Neu bestimmte Punkte.

Punkte IV. 0.

Nr. 8. Standpunkt: 1 Lorettohof.

189

y = + 46289,427 + o,oi i x = -j- 167901,796 + 0,012

1. Gruppe.

1    Freiburg Münster (III) 2 7 Linienweg (IV)

2    Kybfelsenkopf (III) Schönberg (II)

4 St. Georgen Kirche (IVj    2

3    Rieselfeld (III)

3 Opfingerstraße (IV) 2

17

17

17

17

17

17

17

0 ; 00

29 ! 29

97

06

228 | 99 287 | 86 312 5 10 324 j 00

00

55

87

82

10

24

86

80 ⁵ 96

190

216

190

190

204

225

254

322

54

113

437

149

CO

35

64

42

35

21

45

36

33    225    35 I 33

225

35

36

30

90

24    225    35    37

44    225    35 ! 32

254

322

54

64

42

35

9i

ZA

48

Kl

26

27

27

57

21

46

27

64    225    35    46

45

60

25

22

36

22

29

442

80 ; 96

225 | 35 ¹ 36

2. Gruppe.

194

Zielpunkte.

Ob ein- oder zweiseitig I beobachtet.

LC!

w Die Richtungen sind entnommen.

Beobachtete

Richtungen

7=-

Die

Koordinaten u. Richtungswinkel sind berechnet.

Endgültige

Richtungs

winkel

Unterschiede

« —y₀-

Orien

tierungs

winkel

a.

co

[« — 7ol

Endgültig orientierte Richtungen <P = 7c + M-

Verbesse- ! rangen| l—a—<p.\

Entfernungen

Höchst

•s

| km

zulässige Werte von /.

Bemerkungen. Probe: [99] — l>=] + neu.

ti

10

11

Ec

Nr. 9. Standpunkt: 2 Brombergkopf.

193

y — -f- 44405,078 + 0,006 x = + 168042,712 + 0,007

1. Gruppe.

Roßkopf (II)

8 Lindengewann (IV)

2 Kybfelsenkopf (III) Schönberg (II) i Freiburg Münster (III) 2 7 Linienweg (IV)

00 00 00 00 00 00

o 00 00 30 ; 85 07 IOO 21    91

233 : 35 | i4 338    10    24

385 30 18

194

219

194

194

194

216

223 j92 58

Ch in O Os so Os V N N V w" cf

(0    OJ    to    Ol    Ol    bo

vo    O    U-1    bs>    o    Gn

145

CO

238    62 ! 36

56

70

2. Gruppe.

u. s. w.

Nr. 10. Standpunkt: 3 Opfingerstraße.

199

y— + 48248.063 + 0.008 x = + 165981,955 + 0,012

1. Gruppe.

4 Lehener Berg (III)

9 Betzenhausen K. (IV) i Ereiburg Münster (III) 2 i Lorettohof (IV) Schönberg (II)

4 St. Georgen Kirche (IV) 2 3 Rieselfeld (III)

On CG Cn 0\ On Gn Cn

00

00

199

107

164

224

29 58 60 46 74 46 62 06 68 17 82 90

222

199

199

199 • 204

199

184    61    77

187    91    29

292 22 19 349 36 25 9 23 74 56 ! 29 94 120 I 44 68

<M

81

92

65

<1

^    Ol    to IO    to    01    N

^    Leo kO    vo    tO    Gn

375

09

88

184    61    75

Zielpunkte.

Ob ein- oder zweiseitig beobachtet.

M Die Richtungen sind entnommen.

Beobachtete

Richtungen

7c

Die

Koordinaten u. Richtungswinkel sind berechnet.

Endgültige

Richtungs

winkel

Unterschiede

« — Orientierungswinkel

[« — 7c]-

Endgültig orientierte Richtungen = 7c + <»•

Ver- I

besse- § rungen A=a—cp.

Höchst

zu

lässige Werte von X.

Bemerkungen. Probe: [cp] =

[7c] + n tu.

11

2. Gruppe.

4 St. Georgen Kirche (IV) 4 Lehener Berg (III)

10 Eschholz (IV) i Freiburg Münster (III)

64

64

64

64

o 00

128

190

235

31

78

92

214

214

214

214

,56 29 94 484    64    77

247 08 34 292 22 49

56    29 94

56    30 01

56    30 01

56    29    99

184    61    75

247 I08 24 292 22 47

10

02    19

19 96 22 15

89 I 96 56    29 \ 99

22 15    4    5

14    5

U. 8. W.

Nr. 12. Standpunkt: 5 Scheibenweg.

208

y = + 46121,057 + 0,009 x = + 163654,931 + 0,007

1. Gruppe.

4    Lehener Berg (III)

5    Längenloh (III)

6    Fuchsköpfle (IV)

Roßkopf (II)

7    Linienweg (IV)

i Freiburg Münster (III) 2 9 Betzenhausen K. (IV)    1

21

21

21

21

21

21

21

202

243

358

00 | 00 77 77

209

209

47

32

97

55

26

67

59 I 92

47; 07

62 24 74 4i

36 65

212

209

216

209

222

132 \ 10 62 249 | 88 41 302 ; 58 22 305 42 88 335    08    29

375 j 70 55 90 | 57 69

132    10 | 62

132    10    64

132    10    62

132    10    63

O *0 co h Ln CO N « -t n" cf

C9    W    t)    IO    W W    (O

O    10    00    OS    00 vo

251

co

132

10

63

2. Gruppe.

196

Zielpunkte.

Ob ein- oder zweiseitig beobachtet.

fl fl 0) ®

!?§

Ph 5

s|

Beobachtete

Richtungen

7o-

Die

Koordinaten u. Richtungswinkel sind berechnet.

Endgültige

Richtungs

winkel

Unterschiede

« — 7 „•

Orien

tierungs

winkel

[« — +]■

Endgültig orientierte Richtungen <P = To + co-

Verbesserungen X—<x—<p.

Entfernungen

Höchst

zu

8.

lässige Werte von 7.

km

10

11

Bemerkungen. m! Probe: [<p] = W + n co.

221

Nr. 16. Standpunkt: 9 Betzenhausen Kirche.

y = + 48623,541 + 0,009 x = -f 164028,084+ 0 011

i Freiburg Münster (III) 1 10 Eschholz (IV)    2

4    St. Georgen Kirche (IV) 1

5    Scheibenweg (IV)    1

39 Artilleriekaserne (IV) 1

00 00 00 00 00 co co CO co co

O LO CO lo 00 O O t 1> 97

222

371

222

222

500

1. Gruppe.

328    72 | 88    328 \ 72    88|| 328

335 89 | 97

27 15 I 18 328 1 72 75>! 27 29(9 57 ! 69 328 : 72 971 299 304    91 32

ll 335

304

72 89 89 81 75 ! 29 57 ; 67

9i

24

vb Cn ~0\ G

27

36

28

3»

33

257

26

81

CO

328 1 72

89

: 26 81

U. 8. W.

371

Nr. 17. Standpunkt: 10 Eschholz.

+ 47255,092 + 0,024 X = + 164893,531 + 0,019

1. Gruppe.

84

84 123

Gn    Ln    O    00    m    tO    QQ    XO    O

4b    U->    4b.    O    00    ^    vo    O

4b    U>    4b    Ln    O    O    O

t0 t0 O to 4b hi Ln 00 O

371

371

371

501

371

497

402

323

47

135

242

247

266

CO k W 03 c O o» CO Oc co Qo co

323

47

135

<?

99

242

69    323    09 I 15

247

56

266

CO

S6 I 27 323 99 97

2. Gruppe.

U. 8. W.

00 I t-~ »OM

¹    M

§ $ *§ 2 $ T~~

5 00 C) N Oi (O ^ ^ Oi ro N    LO

CO LT) T-< <N

32

37

36

48

35

38

Nr. 24. Zielpunkt: 17 Haslach Schulhaus.

y — + 47726,058 + 0,009 x = -f 166082,968 + 0,005

Muster 26.

Zu § 29.

Fortführungsbezirk ßffenhurg.

Gemarkung ßffetthurg.

Polygonnetz.

Streckenmessung.

198

1. Messung und Bildung des Mittels.

Strecke:    164 — 163.

. Strecke: Schöneck —' 307.

Kürstrecken. zung.

Teil

| Berechnung der Gesamtstrecke,

Teil-

Bemerkungen.

strecken.

Kür- Berechnung der zung. Gesamtstrecke.

Bemerkungen.

mm

mm

o    >-< o Go    o'oL>~o7-<    7^

Latten VTB 7, 8.

Lattenlänge 10,0028 m.

Gemessen am 7. August 1913 durch

Geometer N.

10

iS

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

6,3

LS

7,o

Latten VTB 7, 8.

Lattenlänge 10,0021 m.

12,8

i3,7

13,0

16,8

. H/4

7,9

7,i

8,0

11,6

14,0

Gemessen am 22. Oktober 1913 durch

Geometer N.

TT

io "00

69,380

o,5

69,380

i3i,4

0,131

80

85

90

95

100

4^.    ^0 Lu Im

<0    >-i    "cc 'm

69,249

+    0,015

Lattenverbes

serung.

103,652

103,652 —    0,056

103,596

+    0,029

103,625 103,615 103,620

69,264

69,259

1.

i.

Lattenverbes

serung.

2. (Seite 12) Mittel.

69,262

2. (Seite 98) Mittel.

Teil

strecken.

vn o    nn    o    vno    loo

►h    m    cn    pq co    ro rf

45

50

55

6o

65

7o

75

8o

85

90

95

Strecke: 163 — 164.

Kür-

zung.

mm

4,1

2,8

3,i

2,2

L9

i,3

3,3

i,9

2,9

i,8

0,0

100    ' 0,3

103,643

0,2

56,8

Berechnung der Gesamtstrecke.

103,643

o,o57

103,586 -j-    0,029

103,615

2. und 3. Messung.

Bemerkungen.

Latten VTB 11,12. Lattenlänge 10,0028 m.

Gemessen am 10. August 1913 durch

Geometer N.

Lattenverbes

serung.

Strecke: 307 — Schön eck.

Teil

strecken.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

69,381

Kür- ; Berechnung der zung. i Gesamtstrecke.

Bemerkungen.

mm

1,0

12,5

14,8

6,0

14,2

10,2

12,2

17,2

12,0

14,8

15,8

142,5

Latten V TB 11,12. Lattenlänge 10,0029 m.

Gemessen am 28. Oktober 1913 durch

Geometer N.

69,381

—    0,142

69,239

-f-    0,020

69,259

Latten Verbesserung.

.

*    <- i- -    -    .v.v.v ,V*

: 1- -6- • -• • •

!

(

.

■

rx - EtzäM li

r

:

.

Muster 27.

Zu § 29.

Fortführungsbezirk G££enhurg.

Gemarkung G££enhurg.

Polygonnetz.

Streckenmessung.

Strecke.

Gemes

sene

Länge.

. Messung und Bildung des Mittels.

Lattenver

besserung.

Messung

Bemerkungen.

2, 3

entnom-

1.

2.

3.

men

Seite

Mittel.

cm

10

Stegermatt

27

139

27

28

116

28

29

82

Latten VTB 2, 3-

Lattenlänge 10,0025 m.

139

116

82

140

12

139    99

116    61

82

82    27

29

33

206

33

Bahnübergang

170

Gemessen am 18. Juni 1913 durch

Geometer N.

206

170

206

170

170

39

206 ZI

13    170 38

Kinzigbrücke

34

159

159

159

159    08

34

35

217

217

217

217    58

35

29

201

202

202

202    04

29

32

192

192

192

32

3i

177

177

177

3i

30

Decimeterfehler

135

co 00    00

135

10

30

Kinzigdamm 3

128

20

128

128

24

47

’t I

I <0

49

Strecke.

Gemes

sene

Länge.

Lattenver-

besserung.

cm

2. und 3. Messung.

Bemerkungen.

Strecke.

Gemes

sene

Länge.

Lattenver-

besserung.

Bemerkungen.

cm

2. Messung.

3.

27

Stegermatt

139    96

28

27

116    57

29

28

82

26

Latten VLB 17, 18.

Lattenlänge: 10,0030 m.

Bahnübergang

33

iyo

kO

3°

3i

135

<Lk>    I    o

kO    I    Ok

Latten VTB 17, 18.

Lattenlänge: 10,0033 m.

33

29

206

28

Bahnübergang

33

170

29

Gemessen am 20. Juni 1913 durch

Geometer IST.

Gemessen am 25. Juni 1913 durch

Geometer N.

34

Kinzigbrücke 159

05

35

34

217

5°

29

35

202

00

32

29

192

47

3i

43

30

04

Kinzigdamm 8

20

05

57

Muster 28, 29.

Zu § 30.

Fortführungsbezirk Qffenburg.

Gemarkung Gffenhurg.

Polygonnetz.

Koordinatenberechnung.

ö)

h 33

--H0)

ry (Q

33

203%*

(Qj)

32

tx P<7/

cs233 V200

37

p 20S

202 ?%?

0 20S

0. PPS

'dam#*/-' 3 (y)

J ppp

Q &77

p ,pz<?

'$1

cf2/734?

*5&&z^e/a£ 0

272

L'ZS'

\.»

CR

Q -S'ZZ

0 274•-

'^etec&i67?v7/i' ys/sio) ^cr/xed//#?/ *jföipi!e9yM//z&&0. *3$. tffietec&MPT^ 'me^teteP' '3%n0/&yt02t7£&'.

^ Nr. des Zuges.

Nr.

des

Punktes.

Brechungswinkel, Richtungswinkel und Strecken sind entnommen.

Brechungs

winkel.

Richtungs

winkel

an=ctn-i+An + 200°.

ßn-

Strecke ]°g sin V logsn. log COS «n.

log sn sin an. log sn cos an.

Abscissen-

unterschied

Ordinaten-unterschied A y,i=sn sin «n- A xn=Sn cos «n-

Sicherungsberechnung der Koordinatenunterschiede.

Verbesserter Ordi- Verbesserter Ab-natenunterschied scissenunterschied

A yn

und Ordinate

yn=y,i-i+Jyu-i- xn=xn-I+Jxll_I-

Nr.

A xn

und Abscisse

des

Punktes.

' | V10' ° I ' h/.o

in

Ax

n'

Längs- und Querverschiebung

ye-ya

-xa

fj=fy sin a+fx cos a fq=fy cos a—fx sin a

tg« = —

xe

10

11

12

13

14

15

16

Stadtkirche

Stegermatt

398 j 81

298 30 O

38320 I 00

97 ii o

139

99

9 99955 2.14610 8.65687

2.14565

0.80297

139 I 84

35

99

29

181|85    4

|    5 , *

139

78    96    3

116    61

9-97585

2.06674

95”I7

2.04259

I-57791

HO 30

37 84

94

196!15 I

75 ! ii

2 ; 331 77    9

Spinnereikamin

1406 89 Soll ! 1406: 89

|fw| =1-

206 89

82    27

338 | 87

9.96594

I.9I524

9.58097

1.88118

1.49621

3i ; 35

75 i 54

HO

73

Soll

75 I 57

76

O Oh Oh I Oh vO 00 00 I h ho vn rf I vr> OhOhOhOhlOO 1-0 Tp hO ml ro Oh GO (N I O

M 4^

U) I h*    001 tO kO tO 4^ OJ I    -p» ur Ui

Ui I hh Oh 00 4^ I O Ul -£*. Ul Ul I    Ui Oh 4^>

139

+    38459

110 30

38570 14

76 06

+ I 38646 20

113726

113732

40

36

76

37 85

II3770

61

3i

36

Stegermatt

ye-ya

x e xa

2.5135

1.8781

27

28

113801

97

29

fy

fx

tg«

0.6354

5 52'

fy sin a

+ ozol

f cos a

= + 0,01

78303

sin a

cos n

fy

±x

cos a

fycos a

f9 =

— sin u

9.3532

8.4771

9-988711

f sin a — 0,03

8.4658,1

— o,03

(2

0,03 (0,19)

Stadtkirche Kinzigdamm 3

375 82

4    57    4

180    39    4

128    24

30

9.48162

2.10803

99790711

i 58965 2.0871011

38 87

122 21

199 99

180 I 39 j o

135

09

948171

2.13063

9-979o6n

1.61234

2.1096911

40

96:

128 73

3i

200 00 i

180    39 i

177 |49

32

I + ■ ¹

199! 59    9

9.48169

2.24918

9.979o6ii

1.73087

2.2282411

53

81

i6g 14

IGO O Oh ns I O    O ns CN

CO CO    | Tj* CO VI

179 99

192 1 55

29

Soll

226I90j o 12ööj 88 I 9

i2o6| 89'; I

633    37

9.49017

2.28454

9.9781811

1.77471

2.2627211

59 53 193 17

183 | ii

603

206 ; 89

Soll

fy =

193 i 09

603

o\ coi -t *-* vi I

H O 6)    o O vol N N Ol 01 Lol M Ol 01 O)

^ o v    Igo co m vnl cb ^ oi h h IGO Oh GO <o >-

122

95

28

00 Ui bO to

00 <0 O l    Oh <0 ts)

m Ui Ui <0 I Oh Oh Ui 00

Ul <0 Ui hi    h 4^ Q\ *<I ts) ■<!

U) O <0 O UJ N M O U)

59    53    183    12

+    38453 11

ii 4405

38

122

38491

40 94

+    38532 90

53

38586

59 Zi

38646 20

114282

128

H4I54

169

113985

183

113801

Ol <M 00

<N I CN Oh

Kinzigdamm 3

30

31

32

29

ye-ya

xe xa,

2.2860

2.780411

tg a

9.505611

180° 26'

—- 0,02

+ 0,04

+ 0,02

fy sin a 8.387611

fx cos a 8.5809

sin a 9.4845 8.903 in cos a 9.978811

fy

f, COS a

y

cos a 9.978811 8 602in — sin a 9.484511

fx

fw

(3,2')

8.8819

fq == + 0,08

— f’x sin n 8.0866 + 0,01

= + 0,09

0,09 (0,28)

Nr.des Punktes.

y/Ay

x/Ax

log

Nr. des Punktes

y/Ay

x/Ax

log

hd hd

Stegermatt

Stadtkirche

ii

38320 00 jj + 113726 40 38337 36 + 112797 14

17 36 4-    929:26

tg

1-23955»

2.96814

8.2714111

= 398°8i,i/

tg (« x + 50°)

Ay

PH PN

LX tx

X M

tg («X 4- 50)

+ 9ii 90    2.95995

+ i 946 | 62    2.97618

9.98377

« x + 5°° = 48° 81,1'

tg «x

a² + 50°

hd hd

Kinzigdamm 3 + 38453 ; 11 Stadtkirche

+ 38337 I 36

+ !    ”5 175

+ ! 114405 20 + ji12797 14 +    1608 | 06

IX    Lx

X    ^

tg er

2.06352

320631

8.85721

1723

1492

81    3.23649    0.06263

3i    3.17386

hj hd

tx EX

tg a²

= 4°57,4/

«i + 5°° = 54° 57,4'

a²

«X + 50°

PN pp

PN Cli

^ Nr. des Zuges

Nr.

des

Punktes.

a¹

Stadtkirche

Bahnübergang

33

29

Spinnereikamin

Ev. Kirche Kinzigbrücke

34

35

29

Spinnereikamin

Nr. des Punktes.

Bahnüb er gang Stadtkirche

Kinzigbrücke Ev. Kirche

Brechuagswiakel, Itichtuagswiakel uad Streckea siad eataommea.

Brechungswinkel. “a^⁰!!

Richtungs-

Avinkel

Strecke

+ßn

+ 200°.

sn.

ßn-

34

54

log sin an-]og sn. log COS «n.

log sn sin an. log sn cos «n.

Ordinaten-

unterschied

A ya=sa sinaa-

Abscissen-

unterschied

A xn=sn cos«a-

Sicherungsberechnung der Koordinatenunterschiede.

Ay

Ax

Verbesserter Ordi- Verbesserter Ab-natenunterschied scissenunterschied Axn

und Abscisse ya=ya-i+^yn-i- xa=xa-i+Jxa

Nr.

Jyn

und Ordinate

des

Punktes.

a‘

Längs- und Querverschiebung

ye-y

tg a = —

& x

f^=fy sin «+fx cos a

f^=f y cos «—fx sin a

10

11

12

13

14

15

16

46 64    6

39007 50

113908

44

Bahnübergang

ye-y

2.557911

xe xa

2.026911

tg«

0.5310

a == 281° 77'

281 19

170    38

9.9807611

2.23142

9.46413a

2.2121811

i.69555a

163 OO

49

61

Ov vO

Ov O

'00

162 99

49

62

201

03 ! 9

282 23

206 | 31

376 i 69

9.98287a

2.31452

9.4400811

2.29739a

i.7546on

4    4    124 65    7

Soll

Soll

fw

I o ||

_l_ I 00 00 1 Ivo    00

206

89

Soll

(N ro    ro    O

00 m

4- On <0 vO

¹ hh ro    m

3 fx

(0,20)

56

83

106

106

163

192

vO O sO °°

38844 51

+    113858

82

33

fl = + 0,03 fy sin a 8.4590

+ 0/01 f cos a

= + Q/04

7.9281

sin a

198

31-

56 85

fy

44

47

198    33    56    82

38646

20

113801 97

29

cos a

9.9819,1

8.477111

9.45iOn

cos a

sin a

9-451011

8.4771a

99819

fy cos a 7.9281 fq = + 0,01

—f sin a — 0,03

8.4590a

— — 0/02

50

377

52 | 8

80    6

159    08

9.53352a

2.20162

9.97306

1.73514a

2.17468

54

149 51

34 j 16

17    08

3 ii

38823 96

113251 40

Kinzigbrücke

203 | 19    2

199 98    8

25 ! 90 606 | 89    5

! I

606 i 89 ! i

yMy

39007

38337

670 | 14 1 +

38823

38187

4"    636 491 -j-

54

380 | 99    7

380 98    4

206 1 89 | i

x jAx

113908 i12797

217

58

202 | 04

578    70

9.4684811

2.33762

998035

i.8o6ion

231797

63

207 96

58 i 82 2    94

2    06

17

56

38769

63

9.46876a

2.30544

998033

1.77420,1

2.28577

Soll

59

177

177

h vO I C\ vO ^1    t"-

193 io

55o

55o

f8

_o

=====

log

(0/26)

207

97

38705

191    14

95

59

59    46    193    09

Nr.des Punktes.

+    38646

y ßy

+ +1 + + + +

149

113400

207

113608

193

113801

vO

34

35

29

CR

>1

sm a

cos a

1 cos a

2.2499n

2.7409

9.509011

380° 12'

0,01

— 0/01

7.9645a

f cos a

9.4874a

8.4771

9.9785

8.4556

+ 0,03

cos a

fx

sin a

■fx sin a

+ 0/03

xjAx

log

2.82616

3-04583

<y

tg«+5o°)

PN pN

in i 30 tg a \    9-78033

« * = 34⁰54,5'

1781 44    3.25077

441 16    2.64460

0.60617

« i + 5°⁰ = 84° 54,5'

CR

nöh V

< + 5o° =

113251

112625

626 03

er?

2.80379

2.79659

0.00720 = 5o⁰52,8'

3.10124

1.01953a

2.0817111

hj hd

a i + 5°° = 100° 52,7'

CR

«: + 5o° =

Nr. des Zuges.

Nr.

des

Punktes.

n"

Brechungswinkel, Richtungswinkel und Strecken sind entnommen.

Brechungs

winkel.

ßn-

.Richtungs

winkel

«n=an-i+/?n + 200°.

Strecke

su.

log sin «n.

sog siv log cos a

log sn sin an. log s cos « .

Ordinaten-

unterschied

tyn=Bn sinan-

Abscissen-

unterschied

Jxn=sn C0SV

Sicherungsberechnung der Koordinatenunterschiede.

Verbesserter Ordi-natenunterschied

AJn

und Ordinate y n y n—i"^^yn-i‘

Verbesserter Ab-scissenunterschied

und Abscisse

xn xn —i^^xn

Nr.

des

Punktes.

¹/io/

I ' I lho

Ay

dx

Längs- und Querverschiebung

ye-ya

tg a —--

8 xe xa

fj—fy sin a+f x cos a :fy cos a—fx sin a

fq:

10

11

12

13

14

16

24

Krozingen

Kirche

Brennofen

10

22

108

83

136    03    146

62

57311 40    +    174291 48

Brennofen

ye-ya

2.4749h

352 : 38

233

39

201

23

00

9.8326011 2 36808 9.86515

2.2006811

2.23323

158

+ , I

74 171 09

20

41

21

99

xe xa

2-4993

04

26

2    20

158

29

171

10

+    57I5²

■S' "ax

4-    4-

171

tg «

9.9756ii

351 °79'

174462

201

351 ! 08 4

201 |06

202

23 1 5

434 : 45

9.8419611

2.30333

9-85675

2.1452911

2.16008

143    81

139 I 73 144 57

72

139

144 57

fy sin a

tj — + 0,03

8.4389

+ 0,01

f cos a

= + o,o4

7.8613

139    72    144    57

4-

57012

+    174607 15

202

sin a

Bergfeld

56 | 80 ‘ 4

Soll

o    o

00    00

Soll

cos a

9.836811

8.6o2in

9.8613

cos a

fx

sin ct

9.8613

8.0000

9.8368

Staufener

Straße

25 Krozingen Kirche

23

vo'

124 ; 88

52 ! 07

82

51

f s = 0,04 (0,22)

1. cosa y

fq = - °/°3

8.463411 —:fxsin a

+ 0,01

7.8386

— — 0,02

203

23 ' 5

203 ; 05    3

9.86321

1.91651

9.83484

1.77972

I-75I35

60    22

56 ; 41

W W O'

56755 I 08

+    174369 : 15

60 ! 23    +

56 42

Krozingen

Kirche

55 J3 i

56

78

204

23 5

190 98 o

9.88l8l

1.75420

9.81149

1.63601

1.56569

4-

43    25

+ ¹

36 ; 79

kg Ln o tO

OOW X O vo NO I-I

+    56815 31    +    174425 57

203

43

ON

36

-Z

ye-ya

2.4113

46 H O

106    10

205

23 ! 5

211 82    5

9.82126

2.02572

9.87446

1.84698

1.90018

70

30

79 47

Lj 08 Ln

00^ 08

56858

70 32

56928 ! 89

174462

79 48

+    I7454I 85

204

205

xe xa

tg «

2.3766

0.0347

« = 52 “57'

57

93 : 5

106 ! 37

202

23 5

198 ¹ 86

351    76

9.89736

2.02682

9.78796

1.92418

1.81478

83 I 98

65

28

84

fy

f 1 = + 0,04 sin a 8.6445

+ 0,03 f cos a

= + Q/07

8.5303

257

75

237

95

83    99 1 65 : 27

57012

O ON

o 00

65 30

sin a

+    174607

15

202

fy

Bergfeld

Soll

fw

% 'S, II o o ¹¹

56

80 ¹ 4

Soll

257

81

238

00

cos a

9.8663

8.7782

9-8313

cos a

fx

— sin a

9.8313

8.6990

9.866311

fy ⁼

£ = 0,08 (0,20)

f cos a 8.6095 fq = + o,04

f sin a — 0,04

8.565311

0,00

Nr. des Punktes

y\Ay

x/dx

log

Nr. des Punktes

y/Ay

x/dx

log

pH pH

Cx tx

tg (« \ + 50°,

tg«.

p" P~

tx tx

Ay

tg («, + 5° )

tg«.

«’ + 50°

Pt PL

tX IX

IX IX M ^

er?

tg ",

+ 50°

“i + 5°° —

Nr. des Zuges

Nr.

des

Punktes.

n-

Brechungswinkel, Richtungswinkel und Strecken sind entnommen.

Brechungs

winkel.

Richtungs

winkel

an=rtn-i+An

+ 200°.

Strecke

sn.

An-

log sin an.

log «ii-

log COS «n.

Ordinaten-

unterschied

Abscissen-

unterschied

logsn sin «n. log sn cos «n. ä yn=sn sin «n. A xn=sn cos «n.

Sicherungsberechnung der Koordinatenunterschiede.

Verbesserter Ordi-natenunterschied

Jyn

und Ordinate

yn=yn_I+^yn-I.

Verbesserter Ab-scissenunterschied

und Abscisse

xn=xn-i + Jxn

— i-

Nr.

des

Punktes.

' W °    ' IVjo

Ay

Ax

ir

Längs- und Querverschiebung

, ye-ya

tg«=-

xe xa

fj—fy sin a-|-fx cos a f^—fy cos«—fx sin a.

10

11

13

14

15

16

26

Krozingen

Kirche

Kleinhofacker

390

58_2

ye-ya

2.5421

24

365 ! 22

5'

155

80

127

85

207

24 5

194

29 I o

9.80600

2.10670

9.8857011

1.91270

1.99240a

81 79

98 26

54

87

37

38

65

56664 51

+ ;    174976

Kleinhofacker

xe xa

2.567811

tg«

9-9743n

151° 88'

81

98

81

150 10

226

78

206

24 5

201

13    2

9.84879

2.35560

9.8501811

2.20439

2.20578a

160 10

160 6l

141

14

Ln 10 m W sj

Ln A tO O 00

98    27

141    64

56746

+    174878

14

16

25

56

160

160

151

23    5

153_61

202

24 | 5

Bergfeld

Soll

508 i 24

9.84090

2.18642

9.85775a

2.02732

2.0441711

106

49

HO 70

160 11 160 69 ¹ 33 72 34 j 66 36

61

07

348

38

56906

+    174717

56

80

Soll

348

38

fy

fxi =

fs = °/l4 (o,2₄)

Os    ,

in

08

03

16

106

110

43

44

57012

174607

O vo j V- ON I rt* 101 CO 10! \Q 00 ;    !>•    »—4 I

207

206

202

fl =

fy sin a

+ 0,10

fx cos a

= + O/IO

9.0080

sin a

cos «

fy

fx

cos a

fy cos a

— sin a

9.86i9n

9.146111

9.836311

106    50

HO

70

fd

—fx sin a + o,io

8.9824

= + O/IO

VO 00

27

Krozingen

Kirche

Bergfeld

24

I 'S,

55

64    4

281

22

134 ¹ 14

213

24

199 93 o

9.98083a

2.12756

9-4634111

2.10839a

1.59097a

128

35

'O

VO

57744 54

+ i75¹97

Bergfeld

16

128 35

38

14

281

15

134    50

212

24 : 5

200 08    5

9.98068a

2.12872

9.46505a

2.10940a *

i-59377a

128

65

OA 00 Ln 00

4^ 00 Cb Ch W OOOJ VO Ln Ln

00 On 00

57616 19

128 64

57487 55

175158

213

xa

2.5647a

2.047611

39

tg a

0.5171

a — 281° 2iz

+    175118

212

281

23

ii5 00

211

25 | 5

l6o 30    2

383 j 64

9.98085a

2.06070

9.46318a

2.04155a

1.52388a

210

Soll

|| £ £

i W *

241

53

r io

367

Soll 367

fy I ~ +

04

o o\

in

in

fx =

0,0z (0,20)

HO

04    33

O tO Cri O Ln Ln

40

fL = —- 0,01

0,01

— — 0,02

110 04

57377 5i

33

175085

211

fy sin a

sin a

fy

cos a

7.980811 fx cos a

9.980811

8.0000

9.4637n

7.463711

cos a

fx

— sin a

fx sin a + 0,05

8.162711

9.4637h

8.6990

9.9808

8.6798

+ Q/°5

Nr. des Punktes

y\Ay

x/dx

log

Nr. des Punktes

yM y

x/d:

log

tg K + 50°)

hd hd

tg K + 50°)

CR

CR

«i + 50° —

+ 50°

Ah Ph

IX X

t-ö hd

CR

CR

°i + 50° —

“i + 50°

^ Nr. des Zuges

Nr.

des

Punktes.

a"

Brechungswinkel, Richtungswinkel und Strecken sind entnommen.

Brechungs

winkel.

Richtungs

winkel

ctn=:an-i+^n

+ 200°.

Strecke

sn‘

ßn-

log sin «n. sog sn.

log COS «n.

Ordinaten-

unterschied

Abscissen-

unterschied

log sn sin «n. logsncosan>    ^ xn=sn cos “n¹

Sicherungsberechnung der Koordinatenunterschiede.

Verbesserter Ordi-natenunterschied

JyB

und Ordinate

y,i=yn-i+^y,i

—i'

Verbesserter Ab-scissenunterschied

Axn

und Abscisse xn=xn-i+/,xn-ii

Nr.

des

Punktes.

' bV ' ! ' h/io'

n'

Längs- und Querverschiebung

. ye-y

tP'a=:-

xe xa

f^—fy sin a+fx cos a f =f cos a—fx sin a

10

11

12

13

14

15

16

Krozingen

Kirche

28 Gr. Bühl 2

13 20    9

25

337 37    8

57024 | 42

175648

56

Große Bühl 2

150 I 58

119

66

9.84544

2.07795

9.85345a

1.92339

i.93i40n

00

85

39

36

14

30

46

42

47

ye-ya

xe xa

2.5480

2.750511

214

25 j 5

207

10 2

¹55 j 10

9.79013

2.19061

9.89605N

1.98074

2.0866611

n XO xO

122

08

O 00 ON 00

o\ 00 * 00 01

U) <0 "oj v?

Os M xO xj- QO rO m On

83 i 82 57108 24

95 64

85

40

tg a

9.7975n

164° 33'

175563

122

16

09

214

il= — 0,04    + 0,04

fy sin a 8.57061! fx cos a

8.6269

0,00

sin a

215

25 5

220 15    2

95

66

122

10

57203 : 88

175441

07

215

fy

177 84 o

110    40

9.53288

2.04297

9.9731411

1.57585 2.0161 in

Os Os h

103

78

37 I 65

103

79

216

189 | 24

cos a fy cos a

f(l=+ 0,06

9.7255 8.845 in

9.927911 87730    —fxsina

+ 0,03

. cos a

fx

sin a

9.9279a

8.699011

9.7255a

8.4245

+ Q/09

37    66    103    78

167 08    4

119    00

9.69400

2.07555

9.939i7a

1.76955

2.0147211

103

45

57241 53

175337

28

216

217

25 5

202 , 37    2

£ xO £

00

Os

00

OS xO 00

58

81

103

46

169

45 6

167

22

211

25 S 5

272 07    8

671

38

9.66425

2.22329

9.94797a

1.88754

2.1712611

1—1

XO N

148

563

34

04

00^ xc !>. ro

57300

34

77 ! 17

175233

148

82

35

217

210

1441 53

241 53    3

Soll

563

09

57377 5i

175085

47

211

Soll

1441 53

fy

fx

Bergfeld

(3 4)

fs

0,09 (0,29)

256 i 80

57012 89

174607

15

202

29

202

25

385

51

42

32

153

36

9.79019

2.18571

9.89601

1.97590

2.08172

Lp

M O -H

xO rn

120 70

t ION xO 00 00 04

94

61

120

69

208

25 : 5

199 97

42

29

171

80

9.79000

2.23502

9.89613

2.02502

2.13115

135 25

57107 5°

174727

84

208

62

79

49

I 63

105 95

135

24

ya 2.5618

x 2.6798

209

25 ! 5

197 46

39

76« 8

168

98

210

26 6

; + i 3

201 76 ; 2

9.76703

2.22784

9.90910

1.99487

2.13694

137 07

4P Ln 00 Ln

\Ln Os O 4P xO I 00 00x0 00

•<1 4p Os m tO xO xO M to Os

57213 45

174863

08

209

tg a 9.8820

a = 41° 46'

98 85

_L

137 06

4i ! 53    3

107 ; 39

1241

601    53

9.78326

2.03096

9.90016

1.81422

I.93H2

Soll

1241

Soll

= +i| i

(2 9)

fy =

I Os    Ln I U

Os| tO    Os I O H

*    1»

1-n 00    00    ,

00

00    O rt

Os    xO

Ln XO

|U> Ln^ ^    O

57312 I 30

175000

14

210

Os

65 21

57377 5i

85

33

175085 47

211

fi = + 0/04 fy sin a 8.5608

sin a 9.7826 fy

cos a

- 0,02

= + 0/02

f cos a 8.3777h

cos a 9.9006 8.4771a — sin a 9.782611

fx

8.7782 9.9006

fy cos a 8.6788 —f x sin «    8.2597

fq — + 0,05

0,02

= + o,o7

>- Nr. des Zuges.

Nr.

des

Punktes

Brechungswinkel, Richtungswinkel und Strecken sind entnommen.

Brechungs

winkel.

Richtungs

winkel

an=an_I+ßn

Strecke

sin «n.

cos

ßn-

+ 200°

Ordinaten-

unterschied

= sn sin “n

und Ordinate

yn=yn-i+^y,

Abscissen-unterschied Jxn=sn cos an und Abscisse

xn=xn-i + ^xn

¹110    °    '    ¹/m/

Krozingen

Kirche

13

20

o,

57024

42

175648

56

Gr. Bühl 2

25

337 37

+    70056

150 58    7

119

66

71360

8MZ

85

39

214

25

207

10

57108

24

175563

16

157 ¹ 68

61677

155

10

78714

95

66

122

09

215

25

220

15

57203

88

I7544I

06

177 j 84

34110

HO

40

37

66

103

78

94003

216

25

189 24

57241

53

175337

27

167 08

119 00

+ ! 49431

— I 86928

58 82

~l 1 103 44

217

25

202

37

57300 34

175233 82

169 ; 45

167 22

46159

88709

7719

148 34

211

272

07

671

38

57377 51    +

175085 47

210

Soll

1441

1441

24 i j53

Soll

353 16 353 09

o_g;

CO

fs

0,09 (0,29)

Zu § 30.

Gemarkung Qffenhurg.

Fortführungsbezirk Offeiihurg.

Berechnung der Knotenpunkte.

a.    einfacher Knotenpunkt.

b.    mehrfacher

218

a.

1. Berechnung des mittleren Richtungswinkels der Strecke: 29—Spinnereikamin.

2 Proberechnung:

|7a g], [zv g] und [zx g] sollen Null sein.

Nummer des Zuges.

Anzahl der Brechungswinkel.

Ge-

wicht

g-

[g]-

LO O eo LT) cT    rn cT

10,3

ao =

P«g]-_

[gj

Nummer Länge

des

des

Zuges. Zuges.

339

633

377

579

Vorläufige und mittlere

Richtungswinkel

8a —

dag.

^•a g-

*y =

*yg-

S-

«n

a.

Vio'

an~ao'

[d a g].

a —an.

P« gj-

y-yn-

x xn"

[;‘x g]'

±1

±1

10

11

12

206

206

206

206

206

206

ON 00    00 Os

00 00 00 00

Cn    VO Cr.

JD _0

Ui M ^ Ln

3,75

1,80

2,31

3,75

11,61

1.00

0,40 1,32 1,00 o 28

0,00

0,08

0,03

0,03

0,00

0,10

0,07

0,04

0,01

0,03    4-

0,04 — 0,03    —

0,00

0,08

0,05

0,07

0,00

0,04

3. Berechnung der mittleren Koordinaten des Punktes: 29.

Ordinate.

Anfang s-

Otz- ordinaten und Summe der Ordinaten-unterschiede

wicht

g-

[g]-

±1

Abscisse.

Vorläufige und mittlere Ordinaten

ya

My]-

38320

00

8y =

yn = ya + y] yn-y<>-

Anfangs-abscissen und Summe der Abscissen-unterschiede

P y gl-

xa

Vorläufige und mittlere

Abscissen dx — xn = xa + x] Xn-V

<5xg.

+1

[A x].

[8 x g].

10

11

2,7

1-3

2.4

i,5

7,9

326

20

38646

20    0,20

o,54

38453

193

17

38646

28    0,28

0,36

39007

361

38823

177

50

33

96

79

y₀ = ßygj ₌

[g]

38646

38646

l? 0,17

17    0,17

38646 00

20

38646 20

0,41

0,26

i,57

113726 40 75 54 I14405 20 6oz 19 113908 44 106 44 113251 40

113801

113802

113802

113801

113801

113801

94    0,04 o,ii

01    0,11

00    0,10

97    0,07

90

97

0,14

0,24

0,10

o,59

b.

1. Berechnung der mittleren Richtungswinkel.

2. Proberechnung:

[Aag], [Ayg] und [Axg] sollen Null sein.

Nummer des Zuges.

Anzahl der Brechungswinkel.

Ge

wicht

g-

Vorläufige und mittlere

Richtungs wink el

Sa —

Sag.

g-

■ y g*

g-

et.

an-«o-

[S a g].

(5

pR

[4 g]‘

[ly g]-

+1

±1

10

41

11

12

Strecke 202 — Bergfeld.

Punkt 202.

24

25

26

(24- 25- 26.)

rs

(2 R 4»    “ P y

o    oo u> O oj

3,30

3,oo

1,5°

7,80

4-

000

~"[S.    Q

0,00

1,00

1.00

0,00

4- I

0,05

0,05

0,01

0,10

o,i3

002

4- 4- I

0,02

0,06

0,13

0,04

0,16

0,22

+    0,01

0,02

2i,

O* 4* o*

Strecke 211-210.

Punkt 211.

29

[ß)= II 984 I 71

27

28

(24 25.26.29.)

JO JH JO

241

241

241

co <0 00

io,75

6,12

3,6o

2,50

o,Zi

3,oo

0,01

0,07

0,07

0,02

0,08

0,07

4- I

0,05

0,05

0,04

0,12

0,06

0,04

20,47

0,01

0,01

0,02

241

öS

241⁵⁵

Nummer

des

Zuges.

Länge Gewicht

Zuges. ____

des

m.

[gj-

Ta

3. Berechnung der mittleren Koordinaten.

Anfangs-ordinaten und Summe der Ordinaten-unterschiede

dz

Ordinaten.

Abscissen.

ya

My].

57311

40

Vorläufige und mittlere Ordinaten

yn=ya + [^y]

<5y =

yn-y₀-

s y g-

Anfangs-abscissen und Summe der Abscissen-unterschiede

y-

dz

xa

Vorläufige und mittlere Abscissen

xn = xa + x]

xn-xo-

oxg.

[d x].

x.

10

[5xg]

Punkt

202.

174291

24

434

2,0

298

47

+ :    57012 | 93

0,13 ; 0,26

315

56755

08

174369

25

352

2,6

257

75

57012 83

0,03

0,08

237

26

508

1.7

56664 51

348 I 38

57012 89

0,09    0,15

174976

369

(24. 25. 26.)

143

6,3

y₀ =

57012 80

0,49

00    <0    LO    1-0    vo

Xh    vo    M    Ox    OQ    U-)

+    174607

14

174607    10

174607 | 29

174607

IO

0,04    0,08

0,00

0,00

0,19

o,32

0,40

ßyg]

öS

[g]

[g]

y=

57012 88

x' =

174607

16

57012 89

174607

15

Punkt

211.

29

602

M.y]

364

56

Mx] =

478

27

384    2,4

28

57744 54 367 04 57024 42 353 16

57377 50

O.IO

0,24

175197    06

III 64

175085 l 42

0,02

0,05

175648

56

(24,25.26.29.)

57377

57377

0,18    0,22

0,04 i 0,04

563

04

175085 52 175085 | 5¹

0,12 0,11

0.14

o.II

y₀ = ß y g] ₌

57377 40

0,50

xo =

[dxg]

+ i 175085 40

0,30

[g]

[g]

Zu § 31.

Fortführungsbezirk Freiburg.

Gemarkung Freihurg.

Koordinatenverzeichnis.

: Die Koordinaten sind berechnet.

Bezeichnung

des

Punktes.

Ordinate

Abscisse

y.

x.

Die Koordinaten sind berechnet.

Bezeichnung

Ordinate

Abscisse

des

y-

x.

Punktes.

18 Roßkopf

41627I27

A. Trigonometrische Punkte.

II. Ordnung.

164039I08

15

Schönberg

48855 51

170139 12

III. Ordnung.

1    Freiburg

Münster

2    Kybfelsenkopf

3    Rieselfeld

4533IOI 42741 4i 50080I68

165623 76 169205 85 165372 23

172

172

4    Lehener Berg

5    Längenloh

49246

44217

161929

161744

189    i    Lorettohof

193    2    Brombergkopf

199    3    Opfingerstraße

204    4    St. Georgen

Kirche

208    5    Scheibenweg

212    6    Fuchsköpfle

215    7    Linien weg

219    8    Lindengewann

221    9    Betzenhausen

Kirche

371    10 Eschholz

46289 43 4440508 4824806

497ii 40 46121 o6 43074 07 43346 60 42174 22

48623

47255

IV. Ordnung.

167901 80    374

168042 71 165981 96    382

167181 02 163654 93 i63778;59 165360 13 166882 72

16402808 164893 53

386

390

394

398

402

410

418

424

i i Herz Jesu-Kirche

12    Klosterfeld

13    Gehren

14    Lehrerseminar

15    Christuskirche

16    Lessingstraße 12

17    Haslach

Schulhaus

18    Haslacherstraße

19    Hildaturm

20    Johanneskirche

46441 14

46894 12 47765 61 44311 83 45551 77 46002 54

47726 06

46843 85

4641651 45701 30

165450197 166685 37 167580 01 166533 57 166558 69 166183 51

166082

165929

167402

166347

97

66

45

22

U. 8. W.

B. Polygonpunkte.

Gemarkungsgrenzpunkte gegenüber Ebnet.

166296 69 16656201 166746 09

Gemarkungsgrenzpunkte gegenüber Kappel, u. s. w.

42272 27 4194234 41767128

41284

40776

167198 37 167448 62

^ Die Koordinaten ! sind berechnet.

Bezeichnung

Ordinate

Abscisse

des

y-

x.

Punktes.

in

Die Koordinaten sind berechnet.

Bezeichnung

des

Punktes.

Ordinate

Abscisse

±1

y-

x.

OOOOOOO-,

3111

3112 3H3 3114

3H5

3116

3117

3118

45160

45164

45177

45427

45335

45287

45250

45502

18

72

89

53

02

70

72

32

Punkte in den Straßen

16610864 166045 38

165965 92

165863 80 165851 14 165868 63

165921 47 166257123

41

41

41

41

41

42

42

42

U. 8. W.

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

45371 27

45226 64 45468 00 45339 71 45239 55 45360 66 45490 26 45425 89 45284 31

166253 14 166209 2g i66oi6 56 166018:39 166019)88 166174 15 166182 55 166188 95 166154 59

Punkte in den Baublöcken.

Block 1.

220

220

220

220

220

45348:98 45296 10 45281 22 45344 34 45297:61

166087

166094

166153

166052

166059

32

43

45

84

19

221

221

221

221

221

Block 2.

u. 8. w.

C. Bindepunkte.

Liniennetz riß 1.

JT'-CTQ Hh

45>7oj2o

45235 59 45256 45 45243 5°

45201183

166019 42 166021 99 i66061 52 166110 78 166124 07

45355 52

45163    66

45I9I 70

45164    56 45242 69 45290 23 45292)68

166135

166060

166045

166059

166139

166117

166108

+1    4531306

+    45319 37

+    4531479

+    4525023

+    45228 74

+    45205 63

+    4525842

166124 09 166091 30 166056 86 166085 19 166115 49 166071 71 166109 94

Zu § 38.

Fortführungsbezirk Durlach.

Gemarkung Jöhlingen. Plan Nr. 5

Liniennetzriß Nr. 4b.

Liniennetz.

Koordinatenberechnung.

Nr.

der

Berecli-

nung.

ye - ya-

xe -xa

log tg a

log(.ye—ya)    log sin«

log (xe xa) log

cos a

log s

logS

S/Us

tgo==

ye-ya

xe " xa

g = ye—ya

sin a

xe xa.

cos a

o. A sn. A xn = a. A sn.

Jy»

y»    y» — I + A y».

x» - , + A xn-

x»

us

log o log a

S —8.

log A Sn

log A yn log A xn

Strecken

zfs».

Nr.

u.

des

+1

+1

Punktes

*»•

1.54108»

1.66978

1.76507

58,22

9-8713011

9-77574n

9-90444

9-776oi»

9.90471

8484 42    +    50475

06

116

1.76534

1-53593

I.31I94»

1.44064

34

35

20

8504

(I

1.37785

1.15386»

1.28256

23

87

14

58 22

8519

00 Ui U)

27

50502

19

50521

117

34    76    +

46    75

1.73695» i.77517

996178» 982953» 9 86776

1-90752

80.82

i 90741 80,80

9.82943»

9.86765

1.68753

8562    45    +

50557 ; 70

118

(15)

1.20003

1.51696»

1.55518

i.02946,1 i 06768

48

70

15 85

32    88

8595    33

10

70

1.21139

1.04082»

1.07904

8606    03

16 1 27

10

99

80 I 82

8617    02

+ + + ++ +

35

On

50593 6o

50605

12

50617

69

29

00

29

119

54 i 57    +

59

59

2.13966»

191876»

0.22090

993298»

9.71209,1

9.93310» 9.71220»

8504    93

50502

64

2.20656

160,90

2.20668

160,94

1-50037

1-43347»

1.21257»

31! 65

1.73679

i 66989» 1.44899»

54; 55

27 | 13 8532    06

46    76

8578 | 82

16 31

50486 ; 33

28

12

50458    21

1.16909

1.77772

1.10219»

0.88129»

1.71082»

1.48992»

14¹76

59 94

160 90

12

65

61

8591    47

5i 38

8642    86

50450

30

60

90

50419    70

130

ye - ya

xe “ xa

s = V(ye-ya)² + (xe-xa)

Us = S — s.

Ayn = °.A Sn. A x =a.A sn.

yn = y„-i +JylV

xn = xn - i + A xn-

Nr. der . Berechnung.

ye-ya

xe xa

(ye - ya)²

(xe xa)²

93 o

Strecken A sn

äxn

Nr.

des

S/us

S²

+1

yn

xn

Punktes

— 34 76 + 46 75

1208

2185

oz597o

0,8030

8484 , 42    +

50475 06

116

20

+ 00

3393 82

8504

14

8519

CO LT) 00

27

50502

19

50521

— 54 57 + 59 : 59

2977

3550

0,6752

o,7373

8562    45    +

50557 1 70

118

80

80

6528 58

32

(15)

8595

10

8606

On

10

35

50593

50605

12

O    tsj Os    Os    vo    !

O    VO    vo    O H-,    H

8617

02

50617

29

119

— 42 17

4- 72 i 88

1778

3i

53ii

49

0,5011

0,8660

8642    86

50419    70

130

38

65

95

7089

80

8681

50485

65

00

93

8685

50492

58

131

—- 28 29

+ 70 19

800

4926

32

64

0,3736

0,9270

8685    03    -I-

50492    58

131'

75    68

5726

96

(15)

132

- 38 : 98

— 87 | 63

1519 44 7679 j 02

0,4063

o,9i33

8713 I 32    +

50562    77

132

<0

00

8o

95 9i —    4

9198 ! 46

(16)

8714 i 12 38    18

8752    30

50564

85

5o6zo

On

S² = (ye - ya)² + (xe - xa)

2.

lls

ye -ya

xe xa

dyn = °.zl sn. A xn = a. A sn.

yn = yn-i

xn = xn - i

ii'

Nr.

00

Nr.

Nr.

93

Nr.

der

Berech-

des

der

des

IX

Punktes

Berech-

Punktes

nung.

s/us.

ye--ya

xe xa

n'

nung.

s/us.

ye -ya

xe xa

n'

121

|9

0,87180

—    0,48918

8595 I 33 +

80

24

41

76

69 95I — 8665 ; 28] 4" 36    41| —

8701 69 4-

I 22jOO

106 1 36 —

50593    60

39    25

50554 35 20 43 50533 ! 92

59 ! 68

57 97

8681    02 4-

50485 65

10

58

06

(i4)

8633 76 +    50519 30

47    26 +

33

65

Kl?)

82 68

0,48802

0,87267 j

12

8551

50378    42

102

129:26

4    0,66842

0,74333

36 48

8665 28 4-

50554 35

10

35    06

31 : 52 —

8633    76 +I 50519 ! 29

27 36

ii

17    80

8568    92

13 35 8582 : 27

74 39

5 ; 80

50513 ; 49

!+i

55 ! 30 50458 | 20

18 86

9 20

12

82 70

(15)

8591 47

40

+ + + + + 41

31

50410

14

23

5°434

15

16

50450

36 +

72    17

129

35    +

86    46

96 15

(17)

13

24 33

8582    27 +

50434 I 13

15

79147    —    0,83082

0,55556

24|30

8578    82

8562 45! +

50557 1 70

118

+ 2    +

(12)

3 i 45

50458    20

24 07

2372

19

8582

55

84

46

8628

m rn in

13

IO

50544

31

50513

52

02

5°

13

12

14

60 18

8616    92 +

50374    00

129

79

56

66    10

44    20

60 10

8568    92

50410    25

14

(15)

48

00

(i4)

36

25

10

76

80

8532 : 06    4    50486    32

15

II5

58

8714

12

+    50564

58

76 79

8582 ;16 I +

50544    52

13

115 42

8606    03

50605    29

50 io 4

58    20

108    09

40    71

Muster 39.

Zu § 55.

Fortführungsbezirk Durlach.

Gemarkung Jöhlingen. Plan Nr. 5. 1:500.

Flächenberechnung.

Große Massenberechnung.

Nr.

des

Punktes.

Xll + X

Xn-x

yn

xn

2 F 1 =

Xn-(yn+x-yn-x)

2 F 2 =

yn ‘ (xn + i Xn — 1)

qm

qm

qm

qm

s-

er

86oojoo

50400 00

62

19

81 89

16(92

26 00

18 26

474 76

1385 58

118 58

42 j86

19 70

68

1341 77

5082 34

8503

92 58

70 46

6523 19

1216524

ii3|32

162

77

29,09

4734 98

8159 04

164 S⁸

I7657I79

4852:38

00

603

205

29

151 67

3113633

4i 49

118

8z 48

37 55

157 70

8685

13696(24

313467

117

82

64

80,82

121 81

78

03

9504

83

6678 96

116

87

47

115 58

75

06

45

09

3384

46

10109

78

101

96

64

125 91

34 34

66

69

2290

13

12167 94

102

96

53

48 89

21

58

150

5i

3248

01

4719 35

103

4 42

62

19

65 81

4092

72

108

73

129

o o

ON

26

00

83195 14 14890 07

14890

07

150 22

68455 28 150(22

6830506

Zugang

fO    fO I vO

^    O I vn

1.

2.

Linie.

Faktoren.

Produkte.

Faktoren.

Produkte.

Mittel

aus 1 und 2.

F 2.

+

+

±

m

m

qm

qm

ha

a

qm +

in

m

I ^

£

ö

ha I a jqm

ha a qm

ha i

a

qm

103—129

+ +

vO vO

99 72

102,73

+ +

O O

129—130

+ + + +

cq    <D    ^r

LT) O    <D

27 43 14 63 185 36 12 08

+ +

o o

Os_xO

130— 131

+ +

<0

o

+ +

131 — 132

+ + +

73 6o Z8 27

47 75

2 66

122 24

5 64

+ + +

o "o o

6—3

<0

00

£

o

Os

'O

3—118

+ +

00

+ +

O

118—117

+ + +

’d' Ts"

12

I05 55

140 22

+ + +

gD On Cs

OOO^

«    « o

117—116

+ + +

3

i

79    36 öi

00    58 10

10    22 45

Übertrag

+ + +

OOO

o o

1393 29    90 49

£

/

Linie.

Faktoren.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Produkte.

F I.

Faktoren.

Produkte.

Mittel

aus 1 und 2.

F 2.

qm

qm

ha

a qm

Hl

qm

qm

ha ' a qm

ha | a qm ha a qm|

116-IOI

20    o    t    ^

__ 00 lJ~) Tf M

0O^    O    08    00

885

42 42

18 60

77

IOI-102

5i i 48

75

i 48

80

18

08

O    08 MD Ln

08    o    o    ts)    o

4^    O    vO    kO    4^

14    1863

79    87 33

6o 9016

5 62 6 70 37 65 330 1470 4851

130 4030 52 39 606 3690 22361

102-103

95    103,96

43 ii37|44

8 70

7 45

4i 10    357 57

35 30    262 98

12

2139

i 33

;6o

80

i 21

i 33

Übertrag I1393 29 3500 74 94 24

694 68

45 14

94 24

174726 47 89

47 89

34o6 50

17 03

1699)37

16 99

17 03

o.

Muster 40.

Zu § 56.

Fortfükrungsbezirk Durlach.

Gemarkung Jöhliiigen. Plan Nr. 5. 1:500.

Flächenberechnung.

Kleine Massenb erechnung.

2 Fl

Nr.

des

xn+1 xn

yn

yn+x

yn-i

yu-x)

2 F 2

yn' (xn + i xn — 1)

Punktes.

qm

qm

qm

qm

ha

a qm

8600 00

50400

Masse Nr. 1.

oo

103

24 60

129

16 92

14

102

103

129

80 08 00 o to O 80 80

08 to    vo 08

08 to 1-1 o q-n ^

19

oo +

26    —j-

58

19

oo +

55

65

69

81

55169

6581

Masse Nr. 2.

675121

1201 79

4092172

5969I72 1447 94

4521

78

1447

94

1447 94

22    61

Abgang

3    00

8600

00

129

16

92

50400 00 26 00

130

42

86

19 70

25

45

501

36

53

50 59

73

95

3741

13

14

3i

09

10 26

25

45

261112

129

16

92

26 00

73

95

130

42

86 +

19 70

99 40 99 40

1922 70 6165(19 261 12

261

12

5904

07

CO

Nr. 3.

Abgang

8600 00

08 I M ^O

50500

130

42 86

-Z

81 02

io

130

58

II

33 76

102

20

1972

46

21 18

130

O M-'sh 00

io

380

38

102 20

8206(66

III 30

I I I !Z0

10559:50 130 58 10428 92

130

58

Abgang

48 | 47

Nr.

des

xn +1 xn — i

Xn

xn-(yn+i

yn-,)

yn-(xn+,

xn-i)

Punktes.

in

qm

qm

qm

qm

ha a :qm

Masse Nr. 4.

131

132

+ + 4- I

8700(00 18 98 14 97

50500 00

14 35

7 42

30

239:67

13

32

6277

09

1825 98

14

12

6458 +

29

118

12

131

4- + 4- 4- 4- +

93

97

10529    +

67

6928

15969

79

33

137

7i

55

45

66 24

18 98

14 97

57 70

13 50

4-

19 30

i4 35

7 42    +

Lri Lri Ln Ln    to

00    00    >-* M M IO

S²

3i

47

27

735

72

23873 51

5100 73

18772 78

1299

962

1012

40

68

67

5100

73

Masse Nr. 5.

Abgang

00    §

§ N

118

117

12

118

117

4- + I + + + 4- +

8600 00

50500 00

vg

00    to    to    VO    OO

O    00    Lri    o

00    Ln Ln    O    00 Ln

tO    Ln Ln    00    *<I    tO    Ln

57

70

21

81

4-

57

52

1254

5i

2 64

000

+ + 4- I

59

64

157

45

123

16

109

183

183

5¹67

221

6310

12953

32

00

65

48

157

45

157 45

12796:03

Zugang

ro tJ-vO

00

o

Nr.

des

Punktes.

xn + I-xn_i

yn

xn

2F1 =

Yn + r-Jn-t Myn+I-yn-x)

2 F 2

y n' (xn + i xn — 1)

qm

qm

qm

qm

ha

a qm

fei

CO

8500 00

50500 00

116

4 93    +

15 58 —

2 64

24 94

101

25

91

6Z 66

4378

102

51

121 5»

14271

<xT "o

91 47

49 4i

2281 75

4 93

2 04

116

15 58

24 94    +

I 'd-

o I 00 00

282

61

18932 54 3050 90

3050 90

15881 64

79

41

Abgang

35

7i

06

Linie.

Faktoren.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Produkte.

F 1.

Faktoren.

Produkte.

Mittel

aus 1 und 2.

F 2.

qm

qm

ha a qm

qm

qm

ha a qm

ha a qm haj a qm

Masse Nr. 1.

129—14

62,85 59 50

171 58

166 60

14-102

102-103

OO O    N ro

O <0 xh vO 00 ro

30

80

15 40 30 80

13 10

69

00

40 88

Ln Ln OJ    4X Q\

__4x

U) kD <o

M Ch 00    vj (o On

<0

VO

00

Masse Nr. 2.

129—I30

I3O — 9

VO

Ln    NO O

ON    Ln O

43 04

6 54

52 40 12 80

VO

342 70

9—14

14 — 129

ro CSN O O O 700 O ON NO N M li-i

9 30

33 40

27

80

4 00

8Z 17 77 84 20 00

30

6 76

ho

586 26 61 97

524 29

62

Masse Mr. 3.

I3O — 4

2 07

1    12

2    52

47 65 28 50 28 40

98

3i

7i

64

92

57

ii—8

3 36

7 80

10

7 80

2Ö| 21

24 l8

10

36 83

2 06 368

69

80

II4

143

17

37 5o

4 42

36

5 80

138

79

00

44 40

25

64

50

77

80

104

78

2 44 2 40

36

40

3 70

194

88

50

82

88

8—130

46

12 80

54

5 89

52

40

342 70

342I70

342170

Linie.

Faktoren.

1. Berechnung.

Produkte.

F 1.

Faktoren

2. Berechnung.

Produkte.

Mittel

aus 1 und 2.

F 2.

qm

qm

haJ a jqm

qm

qm ha j a jqm

ha a qm ha j a qm

Masse Nr. 4.

4—131

7(20 8 01

i8

22

14

27

IZI —IZ2

27

10

73

60

76 15

161

92

6—3

45

70

90

49

3—118

35

80

64

26

55

20

19

33

154

48

92

47

118—12

28,90

52

60

12—ii

++

26

24

21

18

ii—4

2 30 2(30

2 30

5o(39

648(84

5°l39

598I45

2 j 99

12—118

28

90

52 60

Masse Nr. 5.

118— 117

13

26

00

00

16 70

35 62

o_o_

117—i

23 87 23 40

1—8

8—12

++++ ++

OJ to O) 4* ~ Ö'On^

O 08 CO 10

23(60 23 20

5 (So

37 50 69 80 36(83

275 18

ZOO 90

13 00

143 79

114 17

1085(90

98(65

987 25

94

1.

Berechnung.

2. Berechnung.

Linie.

Faktoren.

Produkte.

F 1.

F aktoren.

Produkte.

Mittel

aus 1 und 2.

F 2.

qm

qm

ha ! a jqm

qm

qm

ha j a |qm

ha

a jqm ha a qm

Masse Nr. 6.

1 —116

49

²'35

o o'

4 64

5² 64

116—101

2 05

97

08

17 92

39 68 24 10

36 74 38 49 26 03

101 —102

48

97

09

67

QN Q ÜJ OJ GZ) 00 U> 00 hh O Gn Ui Gn

19 46 168 43

314 44 319 46 98 26

102—9

+++1

i U6

2:08

3o;8o 30 80

44 97

64

06

62

10

47 76 56 08 24 24

9—1

gxXo

23 20 23 60

300 90 275 18

II3

65

1782 75 II3 65

1669 10

35

Cfrundstücks-

Nummer.

Faktoren.

Produkte.

F 1.

F 2.

qm

ha a

qm

Seite der 2. Berechnung.

Mittel.

ha | a

qm

lu d. Lagerbuch ist aufzunehmen.

ha | a qm

Bemerkungen.

Verbesserung wegen Veränderung des Planes auf 1 ha = — 3 qm.

Kleine Masse Nr. —

Aufnahmshandriß Nr. —.

1209

Masse Nr. 7, Gewannweg.

171:58

166

60

76

5 00 27 80

20

00

dO ,t0 NM 10    10

■t»    M    OJ    m    hh    OO

Ui    CO    Cb    OJ    C/J

00    ^    00    vo    4X

OOOOOO

77 ⁸4

83(17

47 76 33 12 88182 197 00 107) 14

999 79

185

Masse

5 I 00

Nr. 8, Gewann weg.

5 I 00

240

5 00

00

S \o

37 65 27 02

67(77

17 29

0p-000\00000 <N_CN_xp Q hh gn —

59

12

i 59

54

2 40

i|85

24 72 31 30 36 01 58 10

22    45 17 88 40 52

23    44 35 80 64 55 26 20

cxT

I 00

i 62

OOO

<0 --t- '3-

23 87 23 40 11 6o

i°5 55 140 22 28 45 17430 24.70

17(52

85:09 37,27 ¹913 3 154*92 48 47 24.05 27 05 3819

9,36

4 64

ro OOP

22,40

17(92 39 59

22

81

52 64 36 74 38:40 24 63

35 62

Grundstück s-Nummer.

Faktoren.

Produkte.

F 1.

CT

ha a

qm

Seite der 2. Berecli-ha j a jqm nung.

F 2.

Mittel.

ha

ln d. Lagerbuch ist aufzunehmen.

Bemerkungen.

qm ha

a !qm

Verbesserung wegen Veränderung des Planes auf 1 ha — — 3 qm.

Kieme Masse Nr. —

Aufnahmshandriß Nr. —.

214

___________________________________    CN    00    QN 1-    4^    00    4^

09    CO    Cb    ON    tU    O    NO    4^    09    m    M    O 09    O    NO    Gi

04    Vl    vj    Ul    O    ^1    00    NO    Ul    O    ONO    o    tu    o

tu tu Ln vl    H

4^    On >-i    09    On 4^    09    m    •<!    m    On ►-<

O    nQ 09    Qn    Q 4^    01    OJ    ONO    hh    -g. O NO    NO 4^

x}- Qn O    1-0    04    i-O    co    04    io    On    vo u-> o    O    O    00

N \Q    00    O    Q>    xt-    1-    »—1    00    fO 00 00    ^    O    00

Masse

18(63 87 33

90

79

448

103

1137

Nr. 9, Gemeindeweg.

16

10

56

96

44

39

19 46 168 43

314 44 319 46

54 37

3034 93

75

6i

1234

m 4^- tU ON tU tU

Ln Ln Ln    00    00 Ln    Ln    NO    NO

Qn CU 09    dU    (U M    Ln O    tU    4^»

2 12 I OO

¹ 95

07

12

52

04 00    04    04 nO t    O    vO    O    1-0 vO    xf    xj- l/")    O    O

Q\ i-<    04    rD »-0 vO    00    h    vO <o    O    10 <0    *0    x}*

O <0 rO CO t> N CO <0 N 00 00 xp    vn 00    Xh    X}-    Xf- 04    09

52

78

81

20

7 20 801 27 IO 73:60

3032:57 Masse 99 72

102 73

27 43

14:63 185-36 12 08 98 03 128 76 38 27 122 24

5 64 43 04 12 75

98!64 31(92 71,57 1814 22 27

76 15

161192

i 15 16

Nr. 10, Gewannweg.

15

17

241

15

16

15

16

Faktoren.

Produkte.

F 2.

stücks-

Nr.

ha

Bemer

kungen.

a jqm

Grund

stücks¹

Nr.

Faktoren.

Produkte.

F 2.

qm

ha! a

Bemer

kungen.

Verbesserung-Veränderung des auf i ha = —-

Planes

3 qm.

Kleine Masse Nr. — Aufnahmshandriß Nr. —

1209

Masse Nr. 7, Gewann weg.

1234

Masse Nr. 10, Gewannweg.

73

3i

40

85

72

3 8z

ii

90

45 58

30

5°

45

80

29

80

83

44

2 92

5 99

18

90

00

55

19

00

00

'io

00

83

21

50

80

17 97

6°'⁸5

13

50

37

80

83

47

5«

134

42

49

16

90

42

08

69

44

20

40

10

50

25

20

2 8l

32

00

118 90 89 92

40

44

50

36

6 70 18 00 39 20 22 80

16

43

98

08

75

36

5o

100

38

92

56

24

00

61

44

00

70

90

43

53 81

499 5°

5 ⁰⁰

687

08

6 : 87

185

to *0^ -b. -fr. O -J

0>

2 50

32

42

00

47

13

7i

Nr. 8, Gewannweg.

44 21 76 32

63    00

64    5°

80 8z 88 50 62 81 6291 3i 17

17    90

31 80 25 20 2780

33 40

29 5°

18    10 20 10

50

574 25

74

214

00 vQ    00    00    00    00    00    pf'J

^4 O    M    ^    Oj    4^    20

kO LG    00    O    kO    G)    1—1

cd

Nr. 9,

LG 4*. LG tO i-t kO ln Q On -< Ln Qk

0000000

kO rq h iT) t q-

Gemeindeweg.

5²[98

13151

178171

308

355

319

170

28

59

66

53

Kleine Masse Nr. 1

<N CO

Zusammenstellung.

End

gültiger

Flächen

inhalt

ha

a qm

ha

qm

On    00

Soll

uf =

Ln    Ln I    00    >-1    M O    O^O    00 I    4^    VQ

CT\    •<! w    Ch    Gn    O    On W    vj h    <j    o    >-i

19

61

26

90

48

90

68

•71

15

47

86

92

06

00

72

16

86

Muster 41.

Zu § 57.

Fortführungsbezirk D iivlcwh.

Gemarkung Jöhlingen. Plan Nr. 5.    1 : 500.

Flächenberechnung.

Berechnung der Grundstücke.

a.    i. Berechnung der Grundstücke und Bildung des Mittels.

b.    2. Berechnung der Grundstücke.

-ooooggoOOO

a.

Grundstücks-

Nummer.

qm

ha a ' qm

ha a

qm

Seite der 2. Berechnung.

In d. Lagerbuch ist aufzunehmen. Bemerkungen.

ha a qm

Verbesserung wegen Veränderung des Planes auf 1 ha =

5 qm.

Kleine Masse Nr. Aufnahmshandriß Nr. 8.

1.

1182

OOO

125

122

259

12

72

86

70

60

61    246

g'i

<0

Hofreite

Hausgarten

O³ 'S

182

77

qq qq

259

1183

^ 00 Cg IG

100

192

13

55

54

10

124:26

430.45

ON

3 06

427

39

27

26

* I

C\ H

Hofreite

Hausgarten

o GO

o o

298

127

qq qq

425

1184

15 62

5 42

11 96

13 48

5 57

OO VO O Ln Ln

o o o o o *

335

83

116

53

119 60 200 85 121 43

’3-

Q\

00

8 94

94

00

<0

ts)

Ackerland

5 42

10    80

11    40

5 57

Ln \Q 4^ Ln

H 00 01

IG IG Tj-

397

Öder Rain

90

499

qq

—4

8g6

—4

Grundstücks-

Nummer.

Faktoren.

Produkte.

F 1.

in

qm

ha ¹ a qm

Seite der 2. Berech-ha a qm nmig.

F 2.

Mittel.

In d. Lager-buch ist aufzunehmen.

Bemerkungen.

ha a qm

ha a qm

Verbesserung wegen Veränderung des Planes auf 1 ha

— 5 qm.

Kleine Masse Nr. 1. Aufnahmshandriß Nr. 8.

1185

219 ZI 166 43

86

85

246

86

85

Übertrag

15

19

—4

80

66

Soll

19

61

us =

—5

(10)

Kleine Masse Nr. 2.

1208

4 8o

4 90

9 5°

62196

63

62

246

Os

62

1210

SO

22 00

24 00

425 04 486 24

911 28

sO

1211

00 08 O 08

564 77

65

65

65

1212

Os

"o o

279 79 3¹ °l94 590,73

9i

90

sO

90

00

<o "o

299168

261(08

560

76

61

62

SO

62

Soll

sO <0

ko 80 o o

uf =

Kleine Masse Nr. 3.

u. s. w.

b.

Grund

stücks

Nr.

ha , a qm

Bemer

kungen.

Grund

stücks

Nr.

Bemer

kungen.

qm

:qm

Verbesserung wegen Veränderung des Planes auf i ha = — 5 qm.

Kleine Masse Nr. 1. Aufnahmshandriß Nr. 8.

1182

14

74

10

40

08

8 40 12 00 5 80

j 0^ 00 cc

1210

19

3i

20

26

428(68

482:19

910 87

260 68

61

1211

1183

42

8 80

16

18

2 08 16 35

13 ¹⁰

7 50 6 20

100    50 211 96

15 60

101    37

xi 67 1281

c? O

260 24 304 88

565 12

65

1212

429 43

12    (66

13    ii

o' o

2ö I

309

47

6 50

3 06

590.45

90

426 37

26

1184

Uu 4^. O    <0

^4 00 vO    Lrx

00000

O 00    I-- 00

92 02 32|52 355106 292 52 121 43

1213

13 80

ii ii

300 [84 261,08

561(92

62

893 55

94

Pn

Masse Nr. 3.

1185

s- £

223

11. 8. w.

3§5 3i

85

Nr. 2.

1208

39 30 22 80

62 10

62

|-

Zn Master 41.

Grundstücks-

Nummer.

qm

ha j a jqm ha: a qm

Seite der 2. Berechnung.

Bemerkungen.

08

Verbesserung wegen Veränderung des Planes auf i ha

qm.

Kleine Masse Nr. —. Aufnahmshandriß Nr. —.

40

76

90

10

87

00

52

83

30

60

15

18

00

12

70

5°

80

90

70

32

83

52

80

37

82

27

70

12

94

207

5°

2 08

08

249

2 08

4i

82

10

90

30

5 80

78

9 70

ii

20

45

96 14 13 34 75 47 16 24

20

40

12

48

3 25

48

4 81

°5

55

58

219 06

26

70

88

218

18

18

18

2    18

42

46

90

90

53

8 46

30

61

76

7 38

50

62

73

9 48

30

78

68

7 85

60

59

66

26

8 40

69

38

55

7:

20

32

76

3 09

90

21

32

5 95

6 70

39 86

14

3 94

28

13

29

72

93

71

i 61

4 36

14

89

79

5 52 <89

53

55

54

Grundstücks-

Nummer.

qm

ha| a qm

ha a 1

qm

Sei te der 2. Berechnung.

ha a qm

Bemerkungen.

Verbesserungen wegen Veränderung des Planes auf 1 ha

qm.

Kleine Masse Nr. —. Aufnahmshandriß Nr. —.

'o o'

3 87

249

87

Di

80

'S

38

65

32 04 i 80

20 33

5 i4

15 18

34 76

6 46

3 15

53

OOOOOOOOnO O    vo    qn    cn    m m

i>*    hH    00    o

m    m    rn    m    Ln    Ln

544 68 40 86 632 26

95

60

878

1744

92

95

36

16

10 18

4025 97

40

40

24

40

25

72

99

52

5 60 i 70

i6

74

38

6 37

7 68

8 50

9 95

29 20 46 00 59 30 39 80

186

00

28

05

80

On

01

Grund

stücks

Nr.

Faktoren.

Produkte.

F 2,

qm

ha

Bemer

kungen.

a qm

Grund

stücks

Nr.

Faktoren.

Produkte.

F 2.

qm

ha!

a ]qm

Bemer

kungen.

Verbesserung wegen Veränderung des Planes auf i ha =

qm.

Kleine Masse Nr. —. Aufnahmshandriß Nr. —.

40

o    o    O    V)

00    rn    O    Q\    Ln    V)

1-0    0    xp    xp    xo    V)

5°

90

14

40

40

80

80

49 90 1817 57 60 3i 36 37 82

13 17

3§7

«£■

208 02

08

<o

XO Ln

186

151

337

41

M O 00 O O 00 tO N Chd M

70

5°

00

80

40

85 55 12 65 85 58 16 82 12 48

o\

48

4 81

52

57

218 46

70

88

217 58

2 18

4^ M W 00 Ln >—1 hh 00 Oo O 08 08    08    00 00 4^ O Ln) 4L.

00

10

60

60

00

80

78

62

5°

10

vo 'S' a>

Ln O Ln) O

910

10

43

1685

58

4023

QT-noo O O xf x0 O 80 On| 00 <0 M xO 80 00    t» 00 00    00

42

80    80    00    00    i-O    xO    80    i-O    08    i-O    08    hh    xj-

"xp    xt⁻    ro    'd⁻    00    Vi    l^>    10    O    08    V4    !>•

00    N    C'    N    00    00    t    to    10

20

30

30

60

60

5°

5°

5°

4 10 3 20

72

i 61

89

vj    L) \Q    O    08    O    80    Ln    Ln    t0    do    Ln

XO    08 Ln)    4^    •<!    K)    O Ln    h    O)    Ln    tO

■3

'S" NO NO M

XO 00 *^1 Q8 Ln t0

<0 Ln 08 Ln) Ln XO Ln O 00    ls) 80

70

10

17

28

40

180

47

30

58

39

60

90

1464

X0 O O I LO

⁰    "    ^ N H O t

On

to

/

1

.71

^ ÜW

'

:

J.

R

\

>’5^y

705*

,/: £50

XE

1

&

äzLÄ

D

72$y

L

•£?;*?<

S‘l

/

/

/

I

I

l

L

-330-)

tr

Ä.

srs

.Xz

l

i

I

I

I

i

K

V,

/

/

I

/

/

/

I

I

Xe/

I

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

!

■i.

r*e<t^x3&?eS

&

i

I

l

i

/

l

h

i

I

I

I

/

/

& i ST'"

XX

/

/

/

l

i

i

I

b

?/e

—/

I

/

I

I

I

4

*

d

<

I

I

/

/

/

/

/

/

/

/

z^5

/

z

-2S?

3V

0/

$7

j

Xz -

Xz - 7^.6*

-    2,63* = 7,6.& 26, 72.*- “ 773,03

-    3s0& -. z^^y

*,rs

- Jsa

« »

$ iS

I»

-

-    2,30

Xi

Xje -    23,30

- 70240

Zj-

,*?zy Xl - ^TZf

Z-3 - J&«?

Xi = 7002^0

- <***-

0,23 30,70* - 006,07 - 3^0* °

X-i - 032,72

X* - 22*0

-

33,72*- ■/<?&&,03 -*0,00*= rrgf&r

Xi -

X ^ - <37,23

y/: £50

<?

6

1

X

X

/

f

X

T⁷ . -----

_______

*^Ö>,

J0

Z£,

I

ÄT ⁷

/

/

/

'

/

/

^"v**y

KT"

i

y

7^-( r-"""

Sfc?

I

/

^5

^Z2£f

oJ?

I

-Zff-K-

/

/

/

/

/

V

X

//•'s/000

Gemarkung Jöhlingen.

Muster 44.

Zu § 80.

Wergkeichendes Wummern- und Mächenverzeichnis.

Lagerbuch

CQ

Nr.

Grundbuch

alt

Grundstücksfläche

neu

Unterschied alt — neu

alt neu

Bemerkungen.

Bd. Heft

ha

qm

qm

qm

qm

i;

185

185

14

214

214

1182

1182

17

1183

1183

26

25

1184

1184

22

12

1185

1185

15

24

1186

1186

10

1187

1187

1188

1188

Kl

1189

1189

10

JOiO^O^O^DfcOtoiCi^OfcOiXDKlKlKiKiKiKlKiKiKi

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1208

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1208

Kl

14

10

14

23

19

7 !    7

7    10

13

10 12 14    20

13    19

12

17

11

15

10    13

12 j 13 15 I 20 Übertrag

}ö 0^    00    ^ S^H    OQ r»«H    C\£ <sO CV^ LQ Gq Qq xq C\> QQ

iOWKltOOiO^OiOOiK

HK

Ci;

I io io o

h-4.

Cl Cl (O Oi K Ol Oo

Kl

Kl

QO

HK

Oo

Kl

Kl

6    12    36 I 119    54

Gewannweg.

Gemeindeweg von Jöhlingen nach Gondelsheim.

Fehler in der früheren Vermessung.

Fehler in der früheren Flächenberechnung.

Fehler in der f r üheren Flächenberechnung.

Fehler in der ursprünglichen Planzeichnung, der Gewann-iveg Nr. 1209 war unrichtig gezeichnet.

254

Lagerbuch

O.Z.

Nr.

Grundbuch

alt

Grundstücksfläche

neu

Unterschied alt — neu

alt

neu

Bd. Heft ha

qm ha

qm

-i.....1 -

qm qm

B e m e r k u n g e n.

31

1209

1209

32

1210

1210

33

1211

1211

34

1212 1212

35

1213

1213

36

1214

1214

37

1215

1215

38

1216

1216

39

1217

1217

40

1218

1218

41    1219

1219

42

1220

1220

51    1460a 10125

1231

^    ^    ,    h-i. K*.

-    O: »N (\D fk Oo C) ^    ^ Co Co ^    ^ Go ^

5 | 08 9 \ 16 5 ! 67 5    88

61

74

30

22

9    17

52

30

20 : 28

06

12

62

PbCOoCüitkktoOoOitotoOjvJOitOOikO

iaüoioOOikOQoOiOooivjikQo^oütfsoüi

ci

Hk

Hk Ci

10

82

30

C> cx> Qo CV5

re

C\)

Gewannweg.

Fehler in der ursprünglichen Planzeichnung, der Gewannweg Nr. 1209 war unrichtig gezeichnet.

Gewannweg.

Übertrug

kJ Ci

Oc Ol

Q> <?

kJ k)

Ci kJ.

kJ. Ol de Ci

Oo

Ci de

Ci er f-i

Hk Di

7    78    78    7    78 j 58    140    120

20

Aufgestellt:

Karlsruhe, den

19.

N. N.

Katastergeometer.

Muster 45.

Zu §§ 90 u. 96.

Erg.-Plan Nr. 70.

Erg.-Handriß Nr. 356. B.-Verzeichnis O.Z. 568.

Fortsührungsbezirk Pforzheim. Gemarkung Pforzheim.

1913 Nr............................

JortfüHrungsunterkagen

über die Beründeruug der Grundstücke L B. Nr. 6149, 6149% 6150, 6153c,

6153% 6153\ 7269 und 7270.

Es wird hiermit beurkundet, daß umstehende Aufnahme der Veränderungen, die am 8., 9. u. 10. April 1913 von dem Unterzeichneten im Felde geführte Urschrift ist und keinerlei Abschriften enthält, sowie daß die Grenzen vor der

Vermessung vorschriftsmäßig vermarkt waren.

N. N. Geometer.

'

z

'

n

V; '-i' ;-ZZ;' ?}r- z

'

■. t.

k

■

r\

"«e-

70* tyi----

■»

0740 a

§v ,

I \%Z6fr-

Xx l- - —

----ev

zg

00ZZ

e-er

J.S

'S

PZZ.

2^SV

6VXX

f-

[p-g.fr

-'T’C'iP

(Ö

•>273

xß?⁵

'ygtfe?

’/S

„ 72&S>

3S>/<? 3.

<ry

a*

ftgyfcfr

•y

, | 7L7L? 2

X 6    7270

%A-4xz

-'fe

/©

<fZ€

Io^LMHvurrgsHcrrrörriß.

—-—---------1“

5757 d

ra/

P#

zgm

i 'S

!i

■*£r//

Qis

■O

fIK

df/XJ

-—li—-

?<?<?£>

<7/A

//r

'g9

/Zzr

.i.

«ti.

1

■----

•= M?--<>=£ -r

II I

<5*

'W(?

<fro

inrzisr

§€*\489i

t!

Br

5755^

c6

’j -SXLZ

(r.

ÜJ ,

& § § — fl $ fc

—^ '

/ Xv

■tw-w.

-X-CZZ7

IS

y?<5>7

As>s

oegg rX.*C,

sy^l

7700

OZs

*!

|1\^

me\B

LL5

3j?6

l!

/33i

6733

6753 s

iÄ

«?

Jö

JXX5?

Äh ——

<5X£jf

«x\

»•„

*53 ^ <?^3 ^

»S- |XX

iZt—T5?^    X

,<

vx

/■>

~I

Käst */

i 285

*^y- | L'^L>

sE

fe

#XO

/:SOO

-----

7» den Ergcinzungshandriß eingetragen am .... durch „    „ Ergänzungsplan

Z2£

&37J

K---

^Tou7

H/r

0750

0740 &

0/w7

b-

■c—6-

I %£*&

I mSn

#■749

lß

dW«?

x^ÄSV

"Z

B.

^h-yp££

;ft/fc

m

- A7<gV7

<r.

ft

Vs

5__

„ yz&v

&9Z£> £

£>ZZ

Yzzrt

-z

y<ä^'

Terxo

■70 <7

%lUUU

0747 ³

/©

<syg

JorlfüHvungshanöviß.

>0/

/rPr

/574

iS ffni

'S

£?ß

<9/6&7'

0753

<yz/z

<V2>-

d§>

t-IK

??**

0749

Br’.

Sr

Z/

l®

\l

0753 L

7K

37S H?*<?

v^i '

—--t

«S-LL?

6-

*&a<7

's

0.

:.<d7-x

-xzsM

HÜ"

>yz*

0753⁰³

5750^

~U—

.?*r5r\

Z?<5V?

);

wp

Uli

Ist t

-*iv

Ä#B>r

Ä«öW

^Vrr⁻

67-79

_<s^ W. /i

—~rUA

SXLZ

0753 s

G7S3

.'X

ZLZ

.—Z--7tv~

B^H

«sz^

S£

\u

iri

u »

-I—_^___

£a

5079

iy3e

$    'i- ^

-"/'i' * ■

/ z

sSoi

I £SS\

«a*ö- ,

«f/^

!.

Z%

/ © "U

7‘500

_ -__1

iw (?ew Ergänzungshandriß eingetragen „    „ Ergänzungsplan

aw<

■    . durch .    .

Flächenberechnung.

Grundstücks-

Nummer.

aus

Faktoren.

Produkte.

El.

Faktoren.

Produkte.

F 2.

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

ha : a qm

qm

ha

a qm

ha

a qm

ha

a qm

Ergänzungsplan Nr. 70 1: 500.

6149

26 82

22

70

608

81

26 82

alt

23

30

80

12

18

30

331

96

18 14

23

00

227

70

9 90

547 13

2 68

393 64 228 69

1171 27

ii 71

1172 14

72

72

LB.

68

uf

(")

6149

t o e

■3' cP

i 09

109 10

09

09

09

6149

ii 24 16 14

15    74

16    60

8 10

5 3o

127 49 8798

21631

2 16

21

5 47

l6

16

16

6149

37

4 90

00

Best

37

4 90

2 68

70

23 44 17 12 5 46 16 63

12

14

30

30

40

90

90

00

12 60 7 87

30

i 90

04    04    00    Th Tf I    04

CQ 00    Ö CQ N |    't    ’t

04 00 Tf Tf t-H    vh

00 Th 04    co 04

2 68

75

77

13 00 885 10 38

i j8i

34 84

to \Q Q\ Ln

46

63

90

oo

— i 3o

4 40

io

80

70

87

90

t-H    tO    Ln    Ln

Ln    Qs    \0    4^    -P»

M tO    Ow

4^    W    O    W    h    4^

840 95

8 41

841 32

4i

41

43

LB.

I ii | 66

ii 68

Uf

262

Seite 2.

-Grundstücks-

Nummer.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Mittel

aus

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F2.

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

ha a

qm

t="

SO

s-

fcr

SB

: c6

SB

-S

6i53°

alt

krZ

- LT) CO

= 33,29 12,96

V 20,33 10 90 9 00

4,51

49

16

5i

73 53

17

10 80 9 10

122 69

23

123 o6

i ! 23

LB

, uf

-f

Daher Abgang infolge Neubestimmung

23

6153

34 73 3806

4 51

30

92

70

32 92 39 44

'S

73

72I36

72

73

6153

00

17

3 50

40

62

3 30

28|6o 21 85

50 59

5i

5°

45

5°

50

LB.

llf

61536

alt

6153

70

10

00

558 46

570 69 411 84

1540 99

21 73

33 66

25 74

202

679

661

09

93

52

15

4i

1543 54

15

44

LB.

15 42 15 41

uf

(i3)

Grundstücks-

Nummer.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Mittel

aus

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F2.

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

a qm

qm

c6

c5

ha a qm

Cö

a | qm

6i53

39

00

4i

o o

On <0

'o o

80

80

81 20

81

80

80

6153

06

IO 40

83

82

93

20 30

201

58

00

9 90

99

00

0\

384

40

3 84

85 44 201 58 96 00 383 02

3 83

3 84

85

6153

Rest

Cri CU CU -fc.

64

68

66

74

15 80

14 10

231

333

353

155

1073

3i

89

43

04

14    64 3i 57

15    74 19 70

Chv CO vQ CO

136 15 426 20 253 41 258 07

67

10 74

1073

83

10 74

10

76

LB.

03

uf

61531

alt

148

52

Qn

vO

67

63

19 J80

248

29

000

VO_ ON O

130

69

263

54

86

34

46444

64

463

74

64

LB.

Uf

OM

CD

CD

Grundstücks-

Nummer.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Mittel

aus

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F2.

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

ha

a iqm

qm

ha

a qm

ha

a qm

ha

qm

6153

3 19

12

54

74

30

OOOO vQ <0 oo

37 oo 129 i6

105I19

16 51 287 86

2 88

19

20

35

73

12

54

74

30

10

70

134

18

10 40

12 70

101

30

16 51

287 72

88

90

6x53

5 49

10 10

54

9 60

55 45 43 58

05

40

10 92

OOO 's ■<a-

109 95

i 10

io

6153

20

5 46

20

7 66

16

7 65

00 LO vO

69:44

— 36

8 50

3 06

VO

co

00

U) •S'

66:38

66

vO

_On

66

VO

<0

67

6153

37

60

22

0,2

0,2

o"

10

LB.

! uf

fr

Seite 5.

Grundstücks-

Nummer.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Mittel

aus

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F2.

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

ha a

qm

qm

cd

05

qm ha a qm

ha a qm

7269

Os

alt

OOO

179

i6

08

Os

OOO

i73 9i 12 47 22 62

oT

09

LB.

00 00 o o

U{

7269

<0 vo

t-00

<D

Os

53

53

53

7269

008

LO 00    o

Os 00 Qs 00 Os g* sO xj-

OOO n_M

55

154 92

55

55

LB.

‘o

i uf

Pv o

7270

9 oo

90

30

54

alt

00^00^ 10 N \0 'O

10

62

40

30

90

00

5i

12

39

45

7 77

164 00

64

164

55

65

LB.

Os Os 4X

uf

266

Seite 6.

Grundstücks-

Nummer.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Mittel

aus

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F2.

I u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

ha | a qm

qm

ha

! a qm

ha a qm

ha

a qm

7270

92

31

10 90

80

30 52

3i

31

30

7270

7 04

Rest

5 90

7 80

4i 54 16 46

Straßen

platz

10

23

6 90

70 52

60

7 j 33

134 81

135 85

36

36

i 34

67

LB.

64

uf

(4)

6149

neu

setzt sich

aus:

Nr. 6149 >,    6153

Rest

„    6153

vg

»    6x53

10

»    7269

7270

<2

Grundstücks-

Nummer.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Mittel

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F2.

aus

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

in

qm

ha a qm

in

qm

ha a

qm

ha

a qm

Polarplanimeter von Coradi Nr. 2996. Netzquadrat 1:500.

1104

1262

2366

3630

1264

4895

1265

Wert der Zeigereinheit

1263,7

2500

1263,7

'O

00

6149

neu

Zur Prüfung. Planimeter

1002

1861

859

860

2721

861

3582

860 .

Hofreite

I I i

Hausgar'ten a

o    00

o    o

o    o

O    eo

6    00

CO    *-*

834 oo

Zu io

00

cp op

00

Hausgarten b

*o *0

13 20

14 10

281 16

277,77

558 93

ob

vS

LB.

268

Seite 8.

Grundstücks-

Nummer.

1. Berechnung.

2. Berechnung.

Mittel

aus

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F2.

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

ha I a

qm

qm

ha a , qm

s>

3-

ha a qm

6149

setzt sich zusammen aus:

Nr. 6149

2 16

Bauplatz

„    7269

I 53

z. P.

69

69

17

00

15

86

269

62

70

6149

setzt sich zusammen aus :

Nr. 6149

09

Bauplatz

>,    6153

67

z. P.

i 76

76

5 46

15 30

28 39 146 88

175 27

75

61499

6150

6150

neu

Ho freite

Vereinigung

56

6153

setzt sich zusammen aus :

Nr. 6153

Rest

,,    6153

ii 49

z. P.

12 01

i8|40 14 20 10 50 9 85

220

418

98

19

353 43 155 04

47^4

11    48

Grundstücks-

Nummer.

aus

Faktoren.

Produkte.

Fl.

Faktoren.

Produkte.

F 2.

1 u. 2.

In das Lagerbuch ist aufzunehmen.

qm

ha ; a qm

qm

SB

Cu

jC

SB

1——

ha a

Hofreite

I I

Hausgarten

33 66

24:80

834

12 jo i

25

80

309

u. + 00+

8    38

LB.

uf

6153

setzt sich zusammen aus:

Nr. 6153

Bauplatz

n 6153

-Z

"    6153

2    41

z. P.

I 05

10

40

12 II

20

I 2 00

10

40

241 26

41

Pforzheim, den 25. April 1913.

N. iY.

Geometer.

o/färtsC&

Muster 46.

Zu § 97.

+ &SJVO

±<XfS<X>

"r—--

<9/7

~-<g)-----

7Z70

7770

7Z6W * 0.

7909

Gemarkung Pforzheim. Klächenberechnungsplau

zum Fortführungshandriß Nr. vom 25. April 1913. 1:500.

7Z6V

zrr—-

70%

9.

6749 sf/yp

+ 6<X&f&

P/S3

so

WI

9/49

Jfc

6*70.9

67/09*

6YS3 * X.

0.

)[

+ &5SSO

67SJ

<TY£3

jj

sr

AYSJ

—o—-U=r=:

0.

6*7S3

S/h

Ho) 70/

<9/9

S7S0O

Muster 47.

Grillldbuchamt Schriesheim. Plan Nr. 15.

Zu § 99.

Gemarkung Schriesheim.

Gewann Heddesheim er Weg.

Für das Grundbuchamt bestimmter

Kanöriß

über die Beränderung des Grundstücks LB. Nr. 2292.

Nord

22P3

A.

32 cc- 22- qrm-

i <3<S79

arg per

J<S7t#

32 cts 32

120äd

>P990

9999

9994 129SS

222/

\jestjy

1:1500

Das Grundstück LB. Nr. 2292 mit 64 a 88 qm Ackerland soll nach obiger Darstellung in zwei gleiche Teile geteilt werden.

Neue

Lagerb. Nr.

Eigentümer.

Angrenzende

Grundstücke

Unterschriftliche Anerkennung.

es. Nr.

as. Nr.

2292

Schmidt Karl, Gastwirt

2291

2292

T.

2292

Klingenmeier Emil, Landwirt

2292    2293

T.

Die Richtigkeit des

und des Lagerbuchauszugs beurkundet.

Planabdrucks PlcmcmszugZ

Weinheim, den 6. Dezember 1913

Der Großh. Bezirksgeometer: K.N.

.;⁵ » '. ■

.mV..    ':.'\ v"i.

V

Cu

i ■

. > V V *    '    ''

'V f'd C '

ifi T';ri

: - ' ‘ •

I

' • si.“Ar.

- k

.

*'i- - : *'■■.    •"

.

'

l

.

;;v::

'

C.

' \ ■' - '

; ¹ j ii

sy

:

Gruudbnchamt Pforzheim.

Gemarkung Pforzheim.

Muster 48.

Zu § 99.

Meßbrief

über die Veränderung der Grundstücke

SB. Rr. 6149, 6149<1, 6150, 6153°, 6153d, 6153*, 7269 und 7270.

Gebühren des Geometers (auf Grund des Tagebuchs).

Auswärts 1913 April 8, 9, IO¹/₃ ----- 2,5 Tage zu 16 Al. -----

24, 252 ----- 1,5 Tage zu 12 A4.

Zimmerarbeit

40 A4.

IS ),

25 „

Beisekosten ALeßgehilfenlöhn e

Vordrucke, Auszug aus dem Vermessungswerk u. s. w.

zus. 93 M.

Zahlungspflichtige:

15.50    Al. 31,00 „

46.50    „

Visel Gottlob, Gipsermeister

Wolfl' Friedrich Wilhelm, Metallwarenfabrikant

Geist Alexander, Architekt

zus. 93,00 Al.

Geprüft: Pforzheim, den 15. September 1913. Der Fortführungsbeamte:

N. N.

Plan Nr. 70.

frVozrZ

/____

67S0    6'/Y9

/'

Kcrnörnß.

6YS7 ⁶

Jfsft/oY/s/rr/y#7

6/SJ

Gewann Am Eisingergässle.

In)

Y/fr9r/

LJ"

6733/

-g—(!>

S/S6'"

6733

6739

/fr

7*

6Yfr9

6.

fr/SJ

v [7769

46733

<5

Pi

Zt.

&Yfr9

6733 ¹

6733

\    6V7s.9

7263

7fr

7263

* Sfc

6733

6733

(7.

/?.

<?/S3

fr/As/

6733 k

73.

17273

6733

6733

6733°' 3733

ZZ7&

Strafe

6733

so

7:500

Alter Bestand.

Lagerb.

Flächen- Nummer

Inhalt.

des

Nr.

ha a

qm

Teil

stücks.

WeßrrvKirnöe.

Veränderungen.

Abgang    Zugang

Neuer Bestand.

zu

von

Lagerb.

a qm Grdst.

a qm Grdst.

Nr.

Art des Grundstücks.

Flächen- Angrenz. Inhalt. Grdst.

Nr.

Nr.

ha a qm

es. Nr. as. Nr.

Namen und Unterschrift des Eigentümers

(uls Anerkennung d. Vermessungserg eb niss es).

6149

00

'O

6149

Oy 6149

6149

Hofreite

33    6i49d

6149

16    6149

Hausgarten a

6149

6153

OO

6153

615311. 59    7270

Visel Gottlob, Gipsermeister und dessen Ehefrau Elise geb. Stepphun i. G. G.

T.

6153

vg

6153*

17

03

6149

u.

6153

6153

10

7269

7269

7210

7270

6149

6149

6149

Bauplatz

69

7269

7269

6149

6149 t!

T.

6149

6149

6149

Bauplatz

76

6149

6153

61531

6153

Geist Alexander, Architekt.

T.

61499

Vereinigung

6150

6150

Hofreite

i ! 56

6149t!

6149k

6153c

Abgang infolge Neubest immun g

>Q

GN

6153

6153

73

5o

6153

6153

Wolfs Friedrich Wilhelm, Metall-warenfabrikant.

T.

Alter Bestand.

Veränderungen.

Lagerb.

Flächen

inhalt.

Nummer

des

Abgang

, Zugang

Nr.

ha a qm

Teil

stücks.

zu

von

Lagerb.

a qm Grdst.

a qm Grdst.

Nr.

Art des Grundstücks.

Neuer Bestand.

Flächen- Angrenz. Inhalt. Grdst.

Nr.

Nr.

ha a qm — 0

es. Nr. as. Nr.

Namen und Unterschrift des Eigentümers

(als Anerkennung d. Ber° messungsergebnisses).

6i53d

6153

15 41    6153

6153

6153

6i53

6149

Hofreite

Hausgarten

| 8 38    6149

3 ii    6153

ii ! 49

Geist Alexander, Architekt.

T.

6153

73

6i53c

5i56a

5639

(Weg)

6153

50

6i53°

6153

Bauplatz

2    41    6149

6i53

80

6153

6153

Wolfs Friedrich Wilhelm, Metal !-Warenfabrikant.

6153

61531

T.

6153^

4 68    6153

90    6149

6i53

6153

6i53

6149

6153

_o

6149

10

7269

2 08

7269

6149

7269

6149

7270

i 64

7270

6149

7270

Straßenplatz

34    6141b

6149

Pforzheim, die Stadtgemeinde.

Übertr.

14 47

00

13 05

j 23

04

T.

38 28

16 19

16 19

38 ¹ 28

Die Übereinstimmung des Meßbriefs mit den Fortführungsunterlagen und die Dichtigkeit des Gebührenansatzes beurkundet:

Pforzheim, den 25. April 1913. N. N.

Geometer.

m.Toi

KRAKOW j

k!°//#echniciS^

S. 61

- . ■

-

’>?,

• -r

i.

<

*

■ ■ 7

c

.

.

■

< ;

i

-

.

"

'

WYDZIAEY POLITECHWICZNE KRAKOW

BIBLiOTEKA GLÖWNA

HL 16 703

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

Bibliofeka Politechmki Krakowskiej

100000300332