;:/

":1!Ilil!ll|il!

■:;r

ii

■ ■

,5g

;lilp

;«

■

iilMiiP

b ■

■'■

.

- fe::3:

%

1

wi:

iii

■

:

jfi®

:i;i

...

sSy|i«ii:r* BB»88ae8aggBa u-'l \

lÜ;!

:

:. tpp

?!

!ii

ii

si

iviiii

ü,:.

mmmm

::i;>

m

t iWÜ I Mini 1 rrmiTMlpp . r y

:

■

dcMm

• :

M

rjjj

3g

W

ü-

1

I

ü:

Sllll!

iliäij

IIS

lif;

Iii?

I

!:j

1

ü

IS

Ip

||

■

ii#?.

I

H

w

, li

iw

II

III

I

•ÖIÄ

II

I

|i*iii

Illi

‘•i ,

II

tili

: C4m

ii?

II

'

•* m'

isiiii

;?)

m

li

!;■!

i

■M

_ - •..,

.

!

■s

■:

Slii

t

■

t

. \V ■    •- ' ;

■

fi;

m

Iii

sllili

ii HS

ft -

'

A

&

i

iii

P;

i

:

W    V JS. ■ --tm ,———-

* S; * *?

%v-

.

r5r

s*\

: s

'-="•:.. *> 53^

We> läv

wäUMUl« «uuw^

:«

i

£

- ^

I

\

4

^-p

sCn

N

Mt

°V

IS

:

m mm

jflgBBOB

■■ ^-TTr^-rif' ’ \"T8

; ;

ül

11 f

lull

!

Süll!

iS

s;¹

RS

ippl

■

iii

lila

mmm

iPi&Mil:''

SföBUsS

ÜÜlis!

l§

M

l:j:i

■

liiii

izrnmmmmym

Iii:

m y

■4

■

■

M

■fr'-ß

- -

mmm

»!

's

Inhalt der Mappe:

A. Druckschriften:

1 Einleitung.

1 Ausführungs-Bedingungen und Beschreibung.

4 Kostenberechnungen von Typ A 3, D 4, H und M.

B. Pläne:

1    Blatt Lageplan.

4 Blatt Zeichnungen im Maßstab 1:100 von Typ A3, D4, H und M.

2    Blatt Zeichnungen mit Einzelheiten im Maßstab 1 :40, 1:20 und 1 : 2.

C. Bilder:

1 Gesamtansicht.

4 Ansichten der Typenhäuser. 4 Straßen- und Platzbilder.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Mimmwtw+n,

— ; '——

\\

'Q-i,

III16609

Das Zeppelindorf.

/vt- -ytstyr-

Herausgegeben von der

Zeppelin-Wohlfahrt G. m. b. H. Friedrichshafen a. B.

aA^

Einleitung.

Ueber die Notwendigkeit, pacli dem Kriege Heimstätten zu schaffen, wurde bereits manch gutes Wort geschrieben und geredet. Nun rüstet man sich hier und da, die Tat folgen zu lassen, gründet Vereine und Genossenschaften, sorgt für Landerwerb und beginnt, Pläne und Kostenanschläge vorzubereiten. Kostenanschläge und Pläne verursachten schon vor dem Kriege mancherlei Kopfzerbrechen. In'Zukunft wird das nicht besser sein, denn noch kann man nicht wissen, wie die Preise im Baugewerbe nach endlich siegreich errungenem Frieden sich gestalten.

Frühere Preise und Abrechnungen können zwar nur Anhalt für künftige Bauten geben, dennoch ist solcher Anhalt vielleicht brauchbare Hilfe für manchen, der sich mit dem Bau von Siedlungen nach dem Kriege befassen will.

Mit Herausgabe der vorliegenden Pläne, Beschreibungen und Kostenanschläge der Häuser des Zeppelindorfes möchte die Zeppelin-Wohlfahrt versuchen, eine solche Hilfe zu leisten, zugleich glaubt sie eine Lücke ausfüllen zu können, die sie selbst empfand, als sie mit dem Bau des Zeppelindorfes begann.

Wohl standen damals Veröffentlichungen, Abbildungen und Grundrisse von Kleinwohnungen in reicher Zahl zur Verfügung, als Unterlagen zum Bau waren sie wenig geeignet. Auskünfte, die man erhielt, wenn man nach den wirklichen Baukosten einer Siedlung fragte, konnten selten benutzt werden, da sie meist lückenhaft waren.

Die vorliegende Arbeit wurde deshalb auf Grund der tatsächlichen Abrechnung aufgebaut. Die erste Auflage wurde von der Zeppelin-Wohlfahrt dem Württem-bergischen Landesverein für Kriegerheimstätten e. V. in Stuttgart zugeeignet, damit sie von diesem Verein an diejenigen weitergeleitet werde, welche vielleicht Interesse und Verwendung dafür haben. Die Pläne beanspruchen nicht, als die besten zu gelten; über die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Grundrisse wird sich streiten lassen; in Friedrichshafen haben sich diese bewährt. In anderen Gegenden werden andere Bedürfnisse, andere Baumaterialien zu berücksichtigen sein, dennoch werden auch dort diese Pläne, Beschreibungen und Kostenberechnungen vielleicht nützlichen Anhalt geben können.

Es wäre zu begrüßen, wenn in ähnlicher Weise andere Pläne und Kostenberechnungen auf Grund von Bauerfahrungen veröffentlicht würden, damit den Bedürfnissen aller Teile des Vaterlandes brauchbare Unterlagen zur Verfügung gestellt werden könnten. Wenn durch diese Ausgabe die Anregung zu einer Sammlung baureifer Pläne und Kostenanschläge gegeben würde, wäre der Zweck dieser Stiftung erfüllt.

Die Zeppelin-Wohlfahrt wurde mit der Bestimmung gegründet, ihre Mittel in wirtschaftlicher Weise für Wohlfahrtszwecke zu verwenden.

Beim Bau des Zeppelindorfes war darum möglichste Wirtschaftlichkeit zu wahren, d. h. die Kosten der Anlage sollten nur die Höhe erreichen, die eine angemessene Verzinsung bei ortsüblichen Mietssätzen ermöglicht.

Mit der Bekanntgabe der Baukosten soll nun nicht gesagt sein, daß dieses Ziel voll erreicht wurde und daß diese Baukosten als besonders niedrig zu gelten haben. Die Zeppelin-Wohlfahrt hatte vielmehr gehofft, billiger bauen zu können, so daß eine ß°/₀ige Verzinsung sich ergeben hätte; dies gestatteten jedoch die anzusetzenden niedrigen Mieten nicht. Es ist aber beabsichtigt, die Mietsätze so zu erhöhen, daß die in Aussicht genommene Verzinsung erreicht wird.

Das Gelände, welches die Zeppelin-Wohlfahrt zur Anlage des Dorfes erwarb, liegt etwa 1V₂ km landeinwärts, nördlich von Friedrichshafen, von der Stadt getrennt durch ein kleines Gehölz, den „Eiedlewald“. Das Gelände, in gesunder, sonniger Lage, fällt sanft ab nach Südosten und bietet Aussicht auf das Gebirge.

Die Anlage der Wohnstraßen erfolgte in Eücksiclit auf Gefällverhältnisse und den Bestand alter Obstbäume; bei der Aufteilung in Wohnquartiere wurde weiträumige, offene Bauweise gewählt. Für die Siedelung sind zur Zeit annähernd 10 ha nutzbar gemacht; davon sind überbaut:

rund 84 a

Gebäudefläche......

'T—( CO

Gärten und Höfe ....

Straßen, Wege und Plätze

Das kleinste Hausgrundstück ist 350 qm, das größte 1190 qm; als durchschnittliche Größe gilt^830 qm.

Es wurden nur Einfamilienhäuser gebaut, als Einzel-, Doppel- oder Reihenhäuser; der Anzahl nach bevorzugt wurde das Doppelhaus. Alle Wohnhäuser sind einstöckig bzw. eineinhalbstöckig. Zweistöckig gebaut sind nur die Geschäftshäuser: Konsumanstalt, Wirtschaft, Schlächterei.

Die Grundrisse der Wohnhäuser unterscheiden sich nach drei Haupttypen: 1. Typen A, B, D. Das Erdgeschoß enthält: die Wohnküche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer,

die Spül- und Waschküche mit Bad, den Abort und Stall.

Im Dachstock sind

ein bis zwei ausgebaute Kammern.

2. Typen G und H. Das Erdgeschoß enthält nur: eine größere Wohnküche und die Spül- und Waschküche mit Bad, den Abort und Stall.

Im Dachstock sind zwei Schlafkammern.

3. Typ M ist als Meisterhaus gedacht; diese Häuser sind zumeist von Beamten bewohnt. Das Erdgeschoß enthält: zwei größere und ein kleineres Zimmer, eine Küche,

eine Spül- und Waschküche und den Stall.

Der Dachstock ist ausgebaut mit

zwei größereu und einem kleineren Schlafzimmer, einem Badezimmer, dem Abort.

Jedes Haus hat einen Kellerraum.

Außer den genannten wurden verschiedene Untertypen mit geringen Abweichungen

gebaut.

Die Art der Ausführung der Häuser, welche im einzelnen aus den beigefügten Kostenberechnungen und der zugehörigen Beschreibung hervorgeht, sei hier zusammengefaßt nochmals genannt:

Die Fundamente und Kellermauern sind in Portlandzement-Stampfbetou ausgeführt, die Umfässungswände massiv aus Schwemmsteinen, die inneren Trennwände ebenfalls massiv, teils aus Ziegelsteinen, teils aus Schwemmsteinen, alles Mauerwerk ist verputzt. — Die Holzgebälke, aus schmalen Hochkanthölzern, erhielten Deckenputz mit Doppelrohrmatten auf weiter Lattung. Dieser Putz ist oberhalb mit Magermörtel ausgestrichen; auf Zwischendecken und Auffüllung in den Gebälken ist verzichtet. Die steilen, ab-gewalmten Dächer mit teils einzelnen Dachgauben, teils durchlaufenden, ausgemauerten und verschalten Aufbauten sind mit Falzpfannenziegeln eingedeckt.

Die Türen sind gestemmt und wie alle Schreinerarbeiten und Fenster aus Tannenholz mit Oelfarbenanstrich. Die Fußböden der Wohnräume sind teils in Pitclipine, teils in j Tannenriemen ausgeführt; im Erdgeschoß sind sie mit ausgiebiger Isolierung gegen aufsteigende Grundfeuchtigkeit versehen. Hausflure und die Plätze bei den Herden sind mit roten Tonplatten belegt, Spül- und Waschküchen, Abort und Stallböden sind aus Zementglattstrich. Wände und Decken sind mit Kalkfarbe gestrichen.

Jedes Haus ist mit Wasserleitung und Gas für Leucht- und Kochzwecke versehen, einige von Beamten bewohnte Hauser auch mit elektrischem Licht.

Es sind Trockenklosette aufgestellt; die Fäkalien werden in zementierten Gruben gesammelt und aIs~Dünge~r verwertet. Das Dorf ist kanalisiert und selbständig mit Hauptkanal an den Vorfluter, den Botach-Fluß, angeschlossen. Die in den Plänen eingezeichneten Doppelgruben sind auf spätere Einführung von Spülaborten mit Vorklärung berechnet.

Das Aeußere der Häuser ist ohne jeden Aufwand ausgeführt. Die Umfassungswände sind mit rauhem Kellenwurf verputzt und weiß getüncht, die Rinnen sind weiß, die Fensterläden, Türen und sonstiges Holzwerk grau gestrichen.

Die Straßen liegen fast durchweg tiefer als die Vorgärten. Der Uebergang von der Straße zum Vorgarten wurde durch eine Rasenböschung vermittelt. Die Gärten wurden mit einfachem Lattenschrägzaun, mit Heckenpflanzungen aus Weißdorn und Liguster eingefriedigt, Hof und Hauptwege wurden bekiest, der Hühnerhof mit Drahtgeflecht umgeben, Waschpfosten gesetzt, ein Obstbaum und einige Sträucher und Stauden zu jedem Hause gepflanzt. Die Anlage der Gärten selbst mußte aus Mangel an Arbeitskräften den Mietern überlassen bleiben.

Die Hauptleitungen in den Straßen für Gas und Wasser verlegte die Stadt auf ihre Kosten; diese Leitungen rentieren durch die Gas- und Wasserzinse. Die Straßen selbst jedoch, Wege und Plätze mit Hauptkanälen wurden durch die Zeppelin-Wohlfahrt ausgeführt; die Kosten hierfür betragen bei 12 268 qm Fläche JL 78 300. —, also für den qm Straßen- und Platzfläche JL 6. 18. Umgerechnet die Grunderwerbs- und Baukosten der Straßen und Plätze auf die Hausgrundstücke erhöht sich für sie der qm um JlL 1.03, so daß bei JL —. 82 für den qm Kaufkosten des Geländes JL —.82 -f- 1.03 = JL 1.85 für den qm bei Berechnung der Selbstkosten und der Verzinsung einzusetzen sind.

Den in den Kostenberechnungen aufgeführten Beträgen ist das Architektenhonorar zuzusetzen, ferner die Kosten der Bauleitung, zusammen 4,6 % der Baukosten.

Die Rentabilitätsberechnung ergibt:

Doppelhaus Typ A 3:

JL 6 850. — „    310. —

„ 1 480.-

Gesamtkosten laut Kostenberechnung

Bauleitung 4,6 %.........

Grundstückskosten 800 qm ä JL 1. 85

Insgesamt JL 8 640. —

Die monatliche Miete ist auf JL 32. — festgesetzt, so daß sich eine jährliche Verzinsung von 4,5

0/

ergibt.

JL 6 930.— „    320. —

„ 1480.—

Einzelhaus Typ D 4:

Baukosten laut Kostenberechnung

Bauleitung 4,6 %......

Grundstück 800 qm ä JL 1. 85 .

Insgesamt JL 8 730. —

Monatliche Miete JL 34. —, somit jährliche Verzinsung 4,7%.

Doppelhaus Typ H:

JL 5 270.— 240.— „ 1 295. —

Baukosten laut Kostenberechnung

Bauleitung 4,6 %....... .

Grundstück 700 qm ä JL 1. 85 . .

Insgesamt JL 6 805. —

Monatliche Miete JL 27. —, somit jährliche Verzinsung 4,8 %•

Einzelhaus Typ M (Meisterhaus):

JL 8 650. — „    400. —

„ 1 480.—

Baukosten laut Kostenberechnung

Bauleitung 4,6 %.......

Grundstück 800 qm ä JL 1. 85 .

Insgesamt JL 10 530. —

Monatliche Miete JL 46. —, somit 5,2 % jährliche Verzinsung.

Nach Quadratmeter überbauter Grundfläche ergeben sich, unter Zugrundelegung der reinen Baukosten, folgende Werte:

Ueberbaute

Fläche

Baukosten

1 qm

qm

JUL

Typ A3

„ D4

91,80

86,25

62,23

98,—

6 850. — 6 930. — 5 270. — 8 650. —

74. 62 80. 35 84. 68 88. 26

<300

Druck von Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

Zeppelindorf.

Ausführungs-Bedingungen und Beschreibung

zu den Kosten-Berechnungen der Arbeiterhäuser.

Herausgegeben von der Zeppelin-Wohlfahrt G. m. b. H. Friedrichshafen.

1917.

A.    Die Ausführung der Häuser hat in einfacher aber solider Bauweise genau nach den Zeichnungen, den Beschreibungen und Bedingungen, sowie nach den näheren Angaben der Bauleitung zu erfolgen. Kleine Veränderungen an den Zeichnungen bleiben Vorbehalten; Preiserhöhungen dürfen dadurch nicht entstehen.

B.    Die Preise verstehen sich einschließlich der gesamten Materialbeförderung, sowie samt allen Gerüsten und jeglicher Art von Nebenleistungen.

Das Anschlußgleis der Bauherrschaft, welches bis in die Nähe des Arbeiterdorfes führt, wird den Unternehmern zur Benützung überlassen, gegen Bezahlung der Ueberfuhr-gebiihren und Einhaltung der bahnamtlichen Bestimmungen. Von dem Anschlußgleis ab bis zu den Bauplätzen hat der Materialtransport mit Rollbahnen zu erfolgen; das Befördern der Materialien auf den neuangelegten Wohnstraßen ist nicht statthaft.

C.    Für die Beschaffung des Bauwassers, von der vorhandenen städt. Leitung ab, haben die Unternehmer selbst zu sorgen und den Wasserzins an die Stadt zu entrichten; dasselbe gilt für die etwa nötig werdende elektrische Energie.

D.    Die Anordnungen der Bauleitung sind seitens der Angestellten und Arbeiter des Unternehmers stets auf das genaueste zu befolgen.

Die Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Technik entsprechen. Alles Material muß von bester Qualität sein.

Für den ständigen Verkehr mit der Bauleitung ist ein tüchtiger, umsichtiger Bauführer, Polier oder Geschäftsführer zu stellen.

E.    Wenn die Vergabe der Häuser zu Pauschalsummen erfolgt, so verstehen sich diese für bezugs- bzw. schlüsselfertige Uebergabe der Häuser. Irgendwelche Nebenkosten dürfen der Bauherrschaft nicht entstehen, auch nicht, wenn z. B. Schwierigkeiten bei der Ausschachtung sich ergeben, wenn stärkere oder höhere Fundamente erforderlich werden oder dergleichen.

Wird die Ausführung auf Ausmaß vergeben, so ist dieses gemeinschaftlich durch den Unternehmer und die Bauleitung vorzunehmen.

F.    Für die Richtigkeit der in den Kostenanschlägen eingesetzten Massen (Vordersätze der einzelnen Positionen) übernimmt die Bauleitung oder die Bauherrschaft keinerlei Verbindlichkeit. Mehrforderungen, wenn diese Massen etwa in Wirklichkeit überschritten werden sollten, werden daher, im Falle der Vergabe zu Pauschalsummen, nicht berücksichtigt. Ein Ausmaß der Arbeiten erfolgt dann ebenfalls nicht; es wird vielmehr lediglich nach den vereinbarten Pauschalsummen abgerechnet.

G.    Die vorliegende Ausführungsbeschreibung und die Kostenanschläge sollen eine durchaus restlose Aufführung aller Arbeiten nicht darstellen; in den Angebotspreisen zu Pauschalsummen müssen jedoch alle zur Bezugsfertigkeit der Häuser nötigen Arbeiten, auch wenn solche nicht besonders erwähnt oder beschrieben sind, enthalten sein. Dabei müssen die Ausführung aller Arbeiten und die Qualität sämtlicher Materialien durchaus solid und gut sein.

Zu I. Erdarbeit.

1.    Das Aushubmaterial der Fundamente und des Kellers ist nach Angabe um das Gebäude und im Garten zu planieren. Diese Arbeiten sind je nachdem sofort beim Ausschachten, oder kurz vor Fertigstellung des Hauses vorzunehmen.

2.    Die Höhenlage des Hauses wird derart ausgemittelt, daß das Aushubmaterial möglichst vollständig bei dem betreffenden Bauplatz untergebracht werden kann; nötigenfalls aber ist ein Materialausgleich, das heißt eine Bodenverteilung unter den verschiedenen Bauplätzen vorzunehmen.

3.    Vor dem Einbringen von Auffüllmaterial in den Garten ist der Humus oder die Grasnarbe abzunehmen und nachher über die Auffüllung wieder aufzubringen.

4.    Irgendwelche besondere Schwierigkeiten bei den Ausschachtungsarbeiten, in der Wasserhaltung oder beim Erdtransport berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Zu II. Beton- und Maurerarbeit.

1.    Die Fundamente sind wenigstens 50 cm unter ursprüngliches Gelände herabzuführen. Die Fundamentsohlen müssen stets wagrecht verlaufen, wenn nötig mit Absätzen.

2.    Die Beseitigung und Ableitung des Tag- und Grundwassers, während der Ausführung der Grabarbeiten sowohl als auch während der übrigen Bauarbeiten, wird nicht besonders vergütet.

3.    Zu den Betonarbeiten ist Seekies oder reiner Grabkies und bester Portlandzement zu verwenden.

4.    Die Hohlräume unter den Böden der nicht unterkellerten Zimmer sind mit einer mageren Betonsohle von ca. 8—10 cm Stärke zu versehen. Auf diese Betonschichte ist eine Lage Dachpappe mit gut verteerten, etwa 10 cm breiten Ueberdeckungen zu verlegen. Diese Dachpapplage muß an allen 4 Wänden bis unter die Mauerisolierung hochgeführt und mit dieser gut verkittet werden, damit für jeden Raum ein durchaus dichter Abschluß gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit entsteht. Zwischen den einzelnen Hohlräumen sind kleine Luftöffnungen nach Angabe anzulegen. Fußbodenoberkante liegt ca. 25 cm über der Beton schichte bzw. Dachpappe. Die Lüftung des unter dem Fußboden liegenden Hohlraums ist sorgfältig anzulegen, und zwar sowohl durch Oeffnungen in den Fußsockeln, welche mit kleinen Gitterblechen zu verschließen sind, als auch durch je ein 1¹/aM weites Eisenrohr, welches in den Schornstein zu führen ist. Vor dem Einbringen der Betonschichte ist der Untergrund zu planieren und zu stampfen, wenn nötig, ist vorher aufzufüllen.

5.    Der Keller ist an der dem Fenster gegenüberliegenden Seite zur wirksamen Durchzug-Lüftung durch Steinzeugrohrleitungen mit dem Freien zu verbinden.

6.    Die Umfassungswände sind massiv, 25 cm stark, aus rheinischen Schwemmsteinen, mit bestem Schwarzkalkmörtel gemauert, herzustellen.

7.    Bei Doppel- und Reihenhäusern sind die Trennwände zwischen den einzelnen Häusern als Isolierwände, gegen Schallübertragung aus hartgebrannten Maschinenbacksteinen von 2 mal 12 cm Stärke mit einer 5 cm starken Sandzwischenschichte herzustellen.

8.    Die Stürze der Fenster- und Türöffnungen, sowie der überdachten Vorplätze bei den Haustüren sind in eisenbewehrtem Beton herzustellen. An den Fenstern sind für die Befestigung der Vorhänge Hinterstürze aus 2 übereinanderliegenden tannenen Rahmschenkeln anzubringen mit je 25 cm Auflager. An den Fensterleibungen sind je 2 Binderquader einzusetzen aus Beton, mit Dollenlöchern zum Befestigen der Ladenkloben; ebenso 2 Paar Quader in den Leibungen der Außentüren, mit Löchern für die Steinfallen-befestigung der Türblockrahmen.

9.    Fachwerkwände sollen auch im Innern nicht ausgeführt werden. Alle halbsteinstarken Wände, soweit sie als Tragwände dienen, sind aus Backsteinen in verlängertem Zementmörtel herzustellen und durch Bandeiseneinlagen in jeder dritten Schichte zu verstärken.

Die Trennwände im Dachstock sind aus Schwemmsteinen herzustellen.

Zum Zwecke der Befestigung von Türfuttern und Bekleidungen, sowie der Fußleisten sind geeignete Dübelsteine einzumauern.

Die Türen sind mit eisenbewehrten Betonstürzen, die ebenfalls mit Dübeln zu versehen sind, abzudecken.

10.    Die Schornsteine sind aus hartgebrannten Backsteinen in verlängertem Zementmörtel hochzumauern; sie erhalten 2 Reinigungstüren, wovon die untere nicht in einem Zimmer liegen darf.

Die Schornsteine erhalten beim Hochmauern inneren Schwarzkalkbestich.

Ueber Dach sind die Kamine mit reinem Zementmörtel zu mauern, mit Zementmörtel zu putzen, rauh zu bewerfen und wetterbeständig weiß zu tünchen.

Die Abdeckplatten der Kamine sind in Zementkunststein herzustellen.

Jedes Zimmer muß eine Rohrhülse aus Schwarzblech zum Kamin erhalten, samt je einer Blechkappe.

11.    Die Kellertreppe ist aus geglätteten und gewalzten Zementstufen mit Kantenschutz aus Winkeleisen herzustellen. Die Stufen sind kunststeinmäßig in Formen zu stampfen und zu versetzen.

12.    In der Spülküche und im Keller sind gußeiserne Fußbodenabläufe mit Geruchverschluß zu versetzen und an den Kanal anzuschließen.

Der Stallboden erhält herausnehmbaren Eisenrost im Anschluß an die Leitung zur Jauchegrube.

13.    Im Keller ist eine Drainageleitung zu verlegen zur Ableitung von etwa auftretendem Grund wasser aus 7 cm weiten Drainageröhren mit Kiespackung unter Anschluß an den Hauskanal beim Fußbodenablauf.

Zu III. Zimmerarbeit.

1.    Es ist gesundes, vollkantiges Fichtenholz zu verwenden; Waldkanten sind bis zu 4 cm Breite zugelassen. Die Gebälke über dem Erdgeschoß sind 12/18 cm, über den Kammern 10/14 cm, die Sparren 10/12 cm vorgesehen.

2.    Die Sparrenköpfe bzw. die Aufschieblinge unter der Traufe bleiben sichtbar und sind zu hobeln. Der Dachvorsprung ist mit gehobelten überfälzten Brettern zu verschalen.

3.    In den Kammern sind für die Drempelwände Pfosten aus Rahmschenkeln einzubringen, ebenso für die über dem Hohlen sitzenden Treppenhauswände.

4.    Die Lagerhölzer für die Fußböden der Zimmer dürfen nicht über 75 cm von Mitte zu Mitte gemessen auseinandergelegt werden. Auf den Kellerdecken sind sie mit einzuzementierenden Steinfallen zu befestigen; in den nicht unterkellerten Räumen sind sie auf kleine Backsteinpfeiler zu verlegen, über der Asphaltpappe-Isolierung (siehe II. 4).

5.    Die Böden der Zimmer und Wohnküchen sind aus 9 cm breiten, 25 mm starken Riemen aus Pitchpine-Holz in Nut und Feder herzustellen; die Böden der Kammern im Dachstock aus tannenen Riemen derselben Breite und Stärke.

6.    Die Treppe zum Dachstock ist ganz von Tannenholz, gestemmt herzustellen, die Tritte 45 mm, Wangen und Zargen 60 mm, Futterbretter 18 mm stark.

Der Antrittspfosten ist gerundet auf ganze Stockhöhe herzustellen mit einfach profiliert ausgeschnittenem Kapitäl.

Das anschließende Treppengeländer ist aus glatt-rund gedrehten Staketen herzustellen, der Handstab glatt gerundet aus Forchenholz.

7.    Der Verschlag unter der Treppe, als Abschluß gegen die Kellertreppe, ist aus tannenen, 20 mm starken, beiderseits gehobelten Riemen in Nut und Feder mit Erbsstabprofil herzustellen, samt den erforderlichen Rahmschenkeln. (Türen hierzu gestemmt vom Schreiner.)

Zu IV. Dachdeckerarbeit.

Für das Dach und die Dachgauben sind Pfannenziegel I. Qualität mit Doppelfälzen zu verwenden; First und Gratziegel sind in Zementmörtel zu versetzen und weiß zu verfugen. An Dachüberständen sind die Ziegel anzudrahten.

Zu V. Flaschnerarbeit.

1. Die Anschlüsse der Schornsteine, der Nebendächer und Dachgauben sind vor dem Dachdecken, bzw. vor Herstellen des Außenputzes aus verzinktem Eisenblech herzustellen,

Die Traufseiten dieser Anschlüsse (Schornstein- und Dachgauben Verwahrung) sind mit angelöteten Bleistreifen zu versehen.

2.    Hängerinnen aus verzinktem Eisenblech sind an allen Dachtraufen anzubringen, mit dem nötigen Gefälle.

3.    Die Dachabfallröhren sind mit den Kanalleitungen ordnungsmäßig zu verbinden. Jedes Haus erhält an einem Dachabfallrohr eine Klappe zum Sammeln von Regenwasser.

4.    Die Ofen-, Herd- und Waschkesselröhren sind aus Schwarzblech Nr. 20 anzufertigen und sauber zu wichsen; Bodenbleche vor Kaminputztüren und Oefen. aus Schwarzblech No. 22, sind unterhalb zu grundieren und oberhalb zu ölen.

Zu VI. Gipserarbeit.

1.    Die Spalierlattendecken mit Doppelrohrmatten sind mit gutem fetten Haarkalkmörtel durchzuschlagen und nach dem Antrocknen oben, zwischen den Balkenfachen mit einem Magermörtel 3 cm stark auszustreichen. Der Reinputz soll erst aufgebracht werden, wenn der Haarkalkmörtel angetrocknet ist und Risse zeigt.

2.    Der Wandputz ist in reinem Weißkalkmörtel herzustellen. Der Kalk ist einige Monate vor der Verwendung einzusumpfen. Der Putz ist lot- und lattengerade herzustellen in einer Stärke von nicht über 2 cm; es ist bis in das Lichte der Türen und bis zum Fußboden zu putzen, so daß hinter Türbekleidungen und Fußsockeln keine Hohlräume entstehen.

3.    Alles Holzwerk, das in den Putz zu liegen kommt, ist mit Drahtgeflecht oder Rohrmattenstreifen, die wenigstens 5 cm weit die Fuge überdecken müssen, zu überspannen.

4.    Die Drempelwände und Dachschrägen in den Kammern sind aus 2¹/₂ cm starken Gipsdielen, an die Sparren genagelt, mit ¹/₂ cm starkem Gipsputz herzustellen. Die Fugen der Gipsdielen sind zuvor mit Jutestreifen zu überkleben.

5.    Die Schlagseiten (Wetterseiten) der Häuser sind außen in Schwarzkalk mit Zementzusatz und scharfem Sand zu verputzen, die übrigen Seiten ohne Zementzusatz. Der Außenputz erhält einen mittelrauhen Kellenbewurf und ist mit reinem Weißkalk zu tünchen.

Zu VII. Glaser-, Schreiner- und Anschlagarbeiten.

1.    Die Fenster sind aus Forchenholz (Kiefer) anzufertigen mit Sprossenteilung, sie sind vor dem Anschlägen und Einsetzen mit Oelfarbe zu grundieren.

Die Stärke des Rahmen- und Flügelholzes der Fenster hat 32 mm zu betragen; die zweiflügeligen Erdgeschoßfenster erhalten halbrunde Setzhölzer.

Jedes der Wohnküchen-, Wohn- und Schlafzimmerfenster im Erdgeschoß erhält besonderen oberen Lüftungsflügel in einem Hauptflügel.

2. - Alle Fenster und die Haustüre sind mit ⁴/₄ starkem Hellglas zu verglasen. Alle Scheiben sind zu verstiften und zu verkitten.

3. Anzuschlagen sind die Fenster mit 2 Stück 10 cm langen Fischbändern für jeden Flügel, glatten Vorreibern mit Streicheisen, an den Setzhölzern Doppelvorreiber und Eisenknöpfe; die Lüftungsflügel mit kleinen Fischbändern, Vorreiber und Knopf. Das Befestigen in den Mauern hat mit wenigstens 4 kräftigen Bankeisen zu geschehen.

4. Die vordere Haustüre ist aus Forchenholz herzustellen, 42 mm stark, mit drei Füllungen, davon die oberste mit Kreuzsprossenteilung, Verglasung und mit 42 mm starker Blockrahme; die hintere Haustüre und Kellertüre ebenfalls forchen, glatt, 25 mm stark, in Nut und Feder, mit eichenen Einschiebleisten und 32 mm starker Blockrahme. Die Innentüren sind als gestemmte Vierfüllungstüren, 32 mm stark, mit glatten Bretterfüllungen zu fertigen; Futter und Bekleidungen 20 mm stark.

5. Als Beschläg sind je 2 Paar Fischbänder mit halbrunden Knöpfen zu verwenden; für die vordere Haustüre 18 cm lang, für die Zimmertüren 14 cm lang, ferner kräftige, zweitürige Schließkappenschlösser mit Nachtriegeln. Für alle Türen sind glatte, schwarzgebrannte Tempergußdrücker zu verwenden.

Die hintere Haustüre und die Kellertüre erhalten kräftige Langbänder und Kloben

in Stein.

6. Von allen Beschlägteilen sind vor der Ausführung Muster zur Auswahl vor

zulegen,

7.    Der Speisekasten ist als Rahmscheiikelgestell, zum Einsetzen von Gipsdielen gerichtet, lierzustellen, mit gestemmter, zweiflügeliger, 32 mm starker Türe und Be-schläg, bestehend aus Fischbändern, Schrankriegeln und Riegelschloß mit schwarzem, ovalem Schlüsselschild.

Nach dem Freien erhält der Speisekasten Luftverbindung durch eine Oefliiung in der Mauer mit Fliegengitter und Schieber.

8.    Die Fensterläden sind aus Forchenholz, 20 mm stark, glatt, mit eichenen Einschiebleisten zu fertigen und mit kräftigen Langbändern, Kloben in Stein, Zuziehringen, Sturmhacken am Setzholz und Hebel-Feststellern anzuschlagen.

Zu VIII. Malerarbeit.

1.    Mit Oelfarbe, dreimal, in den Farben weiß und grau, nach anzusetzenden Mustern sind anzustreichen: alles Holzwerk, wie Fenster, Türen, Fußsockel, Verschlüge, Fensterläden, Dachvorsprungverschalungen, Dachgauben, Spalierwerk, Kücheneinrichtung usw., ferner Metallteile, wie Dachrinne, Dachabfallröhren, Lichtschachtgitter, Dachverwahrungen, Kaminputztüren u. dgl., außerdem Gas- und Wasserleitungsröhren, letztere zweimalig, die Treppe samt Geländer mit Ausnahme der Auftrittflächen.

2.    Die Decken und Wände sind mit Kalkfarbe, unter Verwendung alten Weißkalks, zweimal zu streichen, und zwar alles rein weiß, mit Ausnahme der Wände in den Erd-geschoßwohnräumen, welche farbig zu behandeln und mit einfachen schablonierten Ab-schlußfriesen zu versehen sind.

Zu IX. Installations- und sonstige Innenarbeiten.

1.    Die Wasserleitung ist von der Hauseinführung im Keller ab in verzinktem Eisenrohr herzustellen unter Anbringung eines Abstell- und Leerlaufhahnens. Die Verteilungs-leituug ist ³/V' weit, die Zweigleitungen ¹/a" zu wählen.

An der Badewanne ist ein gewöhnlicher Auslaufhahn ¹/₂", am Spülstein ein solcher ³/₈" und am Waschkessel ein Hahnen mit SchlauchverSchraubung V₂" zu verwenden.

Zur Vermeidung von Frostschäden ist bei der Leitungsverlegung besonders darauf zu achten, daß die Röhren womöglich nicht an den Außenwänden verlegt werden, und daß keine Wassersäcke entstehen, d. h. daß die Röhren stets nach den Auslaufhahnen oder dem Hauptabstellhahnen hin im Gefäll liegen.

2.    Die Gasleitung ist in schwarzem Rohr, vom Gasmesser ab, ³/₄" weit zu verlegen; die Zweigleitungen ³/₈". Anschlüsse für Deckenbeleuchtungen sind herzustellen in der Wohnküche, im Wohnzimmer und in der Spülküche; außerdem eine Rohr Verbindung mit Abstellhahn an dem Gasherd.

3.    Die emaillierte Badewanne ist in kräftigster Ausführung mit frei ausmündendem Ab- und Ueberlauf zu liefern, sie ist mit einem Deckel, 25 mm stark, tannen mit eichenen Einschiebleisten zu versehen.

Der Waschkessel ist freistehend mit lackiertem Eisenblechmantel angenommen.

Der Küchenherd ist ebenfalls freistehend mit lackiertem Mantel zu liefern oder er ist als fest eingebauter Kachelherd im Zusammenhang mit einem Kachelofen auszuführen.

Regulieröfen müssen für Dauerbrand geeignet sein (irische Füllöfen).

Der freistehende Abortsitz ist aus weißglasiertem Steinzeug mit natur-eichenem Klappsitz in solidester Ausführung angenommen.

Die Spültischgarnitur ist aus weißem Terrazzomaterial herzustellen, mit reichlich großem, fest eingebautem Ablaufsieb und gußeisernem, unten angebautem, 7 cm weitem Geruchverschluß mit Reinigungsschraube.

Von allen diesen Einrichtungsgegenständen sind Muster zur Auswahl vorzuführen.

Zu X. Aeußere Anlagen.

Diese sind gerechnet für ein mittleres Grundstück von 800 qm bei 8 m Entfernung des Gebäudes von der Straßenmitte.

1. Die Kanalisation ist aus 12 und 15 cm weiten Steinzeugröhren, welche ordnungsmäßig zu verlegen und zu dichten sind, herzustellen. Für jede Spülküche ist ein Schmutz-und Fettfang aus Steinzeug mit Gußeisendeckel anzulegen.

Die Hausleitung ist an die im Straßenkanal vorgesehene Abzweigung anzuschließen.

2.    Die Gasleitung ist von der städtischen Straßenleitung ab in 1" weitem, verzinktem Rohr zu verlegen bis zum Gasautomaten und mit Haupthahn zu versehen.

Die Gasautomaten werden durch die Stadt leihweise aufgestellt.

3.    Die Wasserleitung ist von der städtischen Straßenleitung ab aus 40 mm weiten Gußröhren bis zum Haupt- und Leerlaufhahn im Keller zu führen, mit ordnungsmäßig ausgebleiten Muffen.

4.    Die Wasserleitung zum Garten ist aus verzinktem Rohr, ³/₄" weit, 50 cm unter dem Gelände zu verlegen, vom Keller aus und dort mit besonderem Abstell- und Leerlaufhahnen zu versehen. Der ¹/₂“ weite Zapfhahn mit Schlauchverschraubung liegt durchschnittlich 15 m vom Haus entfernt.

5.    Die Einfriedigung ist aus Schrägzäunen herzustellen, die aus geschälten, geschlitzten Zaunstecken fertig zusammengenagelt, in etwa 5 m langen Stücken anzuliefern und ohne Längshölzer lediglich an einzuschlagende, kyanisierte Pfosten zu befestigen sind. Die Zäune haben an der Straße 0,80 m, zwischen den Gärten 1 m Höhe.

6.    Die Eingangstüre an der Straße ist nach Zeichnung 45 mm stark gestemmt, mit Vierkantstaketen und gehobelten Pfosten herzustellen und mit eingelassenen Kloben-Winkelbändern, Scheinhaken, Schließkappenschloß und Tempergußdrücker anzuschlagen.

Die Tritte zu den Eingangstüren in den Böschungen sind in weißem, überarbeitetem Kunststein herzustellen. Gegen die hinteren Heckenwege sind einfache, aus dem Schrägzaun geschnittene Türen herzustellen und mit einfachem Beschläg zu versehen.

7.    Die Zäune sind mit Hecken zu bepflanzen, und zwar an den Straßenseiten bzw. Vorgärten wintergrüner Liguster, zwischen den Gärten Weißdorn.

8.    Der Hühnerhof, in durchschnittlicher Größe von 20 qm, ist 2 m hoch einzufriedigen mit 1,50 m hohem, 50 mm weitem Drahtgeflecht an unten karbolinierten runden geschälten Holzpfosten; über dem Drahtgeflecht sind 6 Reihen verzinkter, 2,5 mm starker Draht zu ziehen. Die Hühnerhoftüre ist aus verbügten Bretterrahmen mit Drahtgeflechtüberspannung und kräftigem Beschläg herzustellen.

Beim Auslauf vom Stall ist die Einfriedigung gegen Ueberfiiegen zu überhöhen.

9.    Für jedes Haus sind 5 Waschpfosten aus Rundholz, 8—10 cm stark, kyanisiert, aufzustellen.

10.    Der Zugang zur Haustüre, die Wege um das Haus zum hinteren Hof und dieser selbst, sowie der Hauptweg im Garten sind sauber zu planieren, mit Seitengefälle zu versehen und mit Grob- und Feinkies zu bekiesen.

11.    Der Vorgarten und der Hausgarten sind den Hauptflächen nach anzulegen, zu rigolen und entlang der Wege mit 25 cm breitem Rasensatz zu versehen.

Jeder Garten erhält als dauernden Bestand:

1 Hausbaum (Apfel oder Birne),

1 Zwetschgen- oder Pflaumenbaum,

1—2 Apfel-Zwergbäume,

1 Spalierbaum (Birne oder Schattenmorelle),

1    Schlingrose (z. B. am Pfeiler des überdachten Vorplatzes),

2    Sträucher (z. B. Flieder zu beiden Seiten der Eingangstüre), einige perennierende Stauden im Vorgarten.

Zeppelindorf.

Zeppelindorf.

Zeppelindorf.

Zeppelindorf.

Zeppelindorf.

Kostenberechnung

des Doppelhauses Typ A 3.

Nach Plänen der Architekten Prof. P. Bonatz und F E. Scholer, Stuttgart.

Herausgegeben von der Zeppelin-Wohlfahrt G. m. b. H. Friedrichshafen a. B.

1917.

Druck von Qreiner & Pfeiffer, Kgl. Hofbuchdrucker, Stuttgart.

Vorbemerkung: Die eingesetzten Preise sind Friedenspreise und hatten Gültigkeit für den ersten Bau-abschnitt im Jahre 1914.

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

jfC

Rohbauarbeiten.

I. Erdarbeit.

Abheben des Humus in etwa 15 cm Stärke und Verbringen desselben in den Garten

13 cbm

80

10

40

Aushub des Kellers, der Abort- und Jauchegruben, sowie sämtlicher Fundamente

75 cbm

90

67

50

77 90

Summe Erdarbeit:

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

10,50 cbm

II. Beton- und Maurerarbeit

Betonieren der Fundamente Misch. 1:14

13

136

50

31 cbm

Betonieren der Kellerwände und Außenmauern bis auf Sockeloberkante, sowie der Abort- und Jauchegruben

17

527

21,50 qm

Betondecke über dem Keller ca. 14 cm st. Misch. 1 : 6 (i/L. gemessen)

4 50

06 75

Eiserne I-Träger Norm. Pr. 12 zur Kellerdecke

180 kg

pr. 1()() kg

16

28 80

12 Tritte

Betontritte mit Kantenschutz aus Winkeleisen zur Kellertreppe

50

54

Kellerentlüftung aus 12 cm weiten Steinzeugrühreu samt Vergitterungen an beiden Enden und einer Klappe

1 Stück

21,50 qm

Planieren des Kellerbodens und Einbringen einer 7 cm st. Feinkiesschichte samt Besandung und stampfen

40

8 60

27 qm

Rauhbetonböden unter den Wohnräumen ca. 10 cm st. Mischung 1:12

50

40

50

75 qm

Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter den Zimmern und der Außen- und Innenmauern mit in Mörtel verlegter Asphaltpappe II. Qualität 125er

— 80

60

10

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

24 chm

Außengemäuer der Umfassungswände mit rheinisclien Schwemmsteinen 25 cm st. in Schwarzkalkmörtel

22 50

540 —

11

7 Stück

Zuschläge für Betonstürze

der Fenster und äußeren Türen

2 50

17 50

1 la

5,10 lfd. m

desgl. mit Eiseneinlagen des äußeren Vorplatzes

15

30

12

2,50stgd.m

Zuschlag für Zementbacksteinpfeiler

7 50

13

120 qm

Scheidewände im Erdgeschoß und Dachstock von Backstein 12 cm st. mit Bandeiseneinlagen, sowie die Riegelwände im Dachstock mit rh. Schwemmsteinen 14 cm und 12 cm st. einschließlich Türstürzen und einmauern von „mitzuliefernden“ Dübelsteinen

(Türen im Erdgeschoß nicht abgezogen)

3 20

384

14

16 stgd. m

Freistehende Kamine 25/25 cm i/L. von Backsteinen samt innerem Bestich

50

104 —

15

2 Stück

Zuschlag für Kaminköpfe

16

16

4 Stück

Kaminreinigungstürchen

3 20

12 !80

17

4 Stück

Rohrhülsen aus Schwarzblech samt Blechkapseln

40 Stück

Backsteinpfeilerchen für die Fußboden-Lager der Erdgeschoßzimmer

50

1121 TO

19

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

5 Stück

Fensterbänke von weissem Kunststein profiliert, überarbeitet

Z£>

20

12 qm

Zementverputz der Abort- und Jauchegruben wasserdicht

IC

iC

21

1 Stück

Eiserner ausbetonierter Grubendeckel

22

2,50 qm

Betondecke der Abortgrube samt innerem Bestich und oberem Glattstrich

Ci

r.

IC

23

4,30 lfd. m

Einfassung der Jaucliegrube von Kunststein mit einem 5/5 cm starken Splinten versehen

-t

23 a

1 Stück

Zuschlag für Splinten im Grubenbeton an der Hauswand

24

4 lfd. m

Tritte von Kunststein, weiß überarbeitet, an den Außentüren

Ci

25

4 qm

Stallböden, bestehend aus einer in Zement verlegten, liegenden Backsteinschichte samt einem 3 cm starken Glattstrich; im Gefälle

4-*-

CI

26

2 Stück

Liefern und Einmauern von Drainageröhren zur Stalllüftung, 6 cm weit

CT.

Zementboden in der Spülküche ins Gefäll verlegt mit 2 cm starkem gewalztem Glattstrich

IC

4-

ZO

iO

28

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

-S,

JUL

2 Stück

Liefern und Versetzen von gußeisernen Fußbodenabläufen mit Geruchverschluß im Keller und in der Waschküche

18

29

1 Stück

Eisenrost mit Kabinen im Stall samt Leitung zur Jauchegrube

30

31

32

9,30 qm

Boden im Hauseingang und vor dem Herd von roten Steinzeugplättchen nach vorzulegendem Muster samt der nötigen Betonunterlage

Fußsockel im Hauseingang aus schwarzen 8 cm hohen Steinzeugplatten mit Fase

5,20 lfd. m

80

74

40

36

Waudbekleidung am Herd, dem Spültisch, AVasser-stein und BadeAvanne mit weißglas. Porzellanplatten III. Wahl

6 qm

s 48

33

34

35

11 qm

Zementboden im Abort, A^orplatz und Terrasse samt Glattstrich

Drainageleitung im Keller samt Ausschachtung, Grobkiespackung und Wiedereinfüllen

10 m

Uebertrag von Seite 2

TI

Summe Beton- und Maure rarbeit

44

1 10 11

960

1121

191

2483

15

10

55

56

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

L II M I Z'\

Jl

9 cbm

III. Zimmerarbeit.

Gesägtes Bauholz der Balken, Schwellen und Pfosten, Pfetten, Sparren usw. in den Stärken der Zeichnungen, alles fix und fertig abgebunden, samt allen nötigen Stiften, Schrauben, Klammern und dergleichen

52

468 |—

1 cbm

Gehobeltes Holz der Leistschwellen und der Leiste (Aufschieblinge)

70 I-

160 qm

Dachlattung mit 25/50 mm starken kantigen Dachlatten für Pfanneneincleckung

55

56

24,50 lfd. m

Grat- und Firstleisten zum Befestigen der Grat- und Firstziegel

50

7 55

2 qm

Kehlbretter am Dachaufbau von rauhen, 25 mm starken Brettern

1 40

2 ISO

20 ([in

Gehobelte Dachvorsprungverschalung von 18 mm starken gefälzten Brettern

20

44 !—

6,50 qm

Verschalung des Dachaufbaues von gehobelten Brettern mit Deckleisten

19 50

7a

8,50 lfd. m

Dachgesims des Dachaufbaues aus gehobelten Brettern

80

6 180

73 lfd. m

Fußbodenlager, 10 cm hoch, aus Kundholz, auf der unteren und oberen Seite gestreift

60

43 80

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Jl

60 qm

Rauher Bretterboden, 25 mm stark, im Dachraum und auf dem Kehlgebälk

1 60

96 —

10

1 Stück

11

Klappe zum Futterboden aus beiderseits gehobelten Brettern mit Einschiebleisten samt Anschlägen

Stalleiter mit 8 Sprossen, desgl. im Dachraum

2 Stück

12

Hühnerleiter, 25 cm breit, samt Anbringen

13

1 Stück

Auslaufschieber am Stall

2 Stück

14

41 qm

Fußboden in der Wohnküche und den Zimmern von 23 mm starken, 10—12 cm breiten Riemen aus Pitchpine-Holz in Nut und Feder, samt einmaligem Gelen

20 131 20

14a

18 qm

Fußboden in der Kammer im Dachstock von 23 mm starken tannenen gehobelten Riemen in Nut und Feder

60    46 80

15

60,lfd. m

Fußsockel in den Zimmern, Kammern und dem Vorplatz von 6 cm hohen, 20 mm starken Brettern samt Befestigen

40

24

16

Entlüftungssiebe in den Fußsockeln

12 Stück

— 25

17

14 Tritte

Gestemmte Treppe mit Viertelwendung, ganz von Tannenholz mit Futterbrettern

98

18

Treppengeländer samt Antrittspfosten

21

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Ip

Ip

19

Putzbretter an der Treppe

1 qm

CO

20

4,50 qm

Verschlag unter der Treppe von tannenen, 20 mm starken Riemen mit Erbsstab, beiderseits gehobelt, samt Rahmschenkeln

CO

4,80 qm

Verschlag im Stall aus 24 mm starken gehobelten Brettern und Rahmschenkeln samt einer glatten Tür und Anschlägen dieser

+-

Ci

IG

22

1 Stück

Hühnerstall als kastenförmiger Einbau im Stall, von einerseits gehobelten Brettern und Drahtgeflecht mit Türen samt Beschlag, mit Legkasten und Schiebern samt den Sitzstangen

O'

23

24

25

1,50 qm

Abdecken der Jauchegrube mit forchenen, 4,5 cm starken Dielen

er.

Uebertrag von Seite 0

GO

447

Summe Zimmerarbeit

1226

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Ji

100 qm

IV. Dachdeckerarbeit.

Eindecken sämtlicher Dachflächen mit naturroten Falzpfannenziegeln

320

Eindecken der Firste und Gräte

24,50 lfd.m

50

36

75

First- und Gratanfänger

4 Stück

2 Stück

Dachfenster aus Gußeisen, 6 Ziegel groß, samt Verglasung

50

Glasziegel

2 Stück

1 20

2 -10

Summe Dackdeckerarbeit

372

15

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Jl

42 lfd. m

V. Flaschnerarbeit.

Halbrunde Dachrinne von verzinktem Eisenblech Nr. 22 mit 29 cm Umfang’ samt Ueberhang-streifen von 20 cm Zuschnitt

1 80

75

60

54 Stück

Rinnenträger hierzu

— 150

27

5 lfd. m

Ablaufröhren, 10 cm weit, von verzinktem Eisenblech No. 22

60

3a

1 Stück

Klappe im Ablaufrohr zum Regenwassersammeln

50

Rohrschellen hierzu

5 Stück

60

Zuschlag für Bögen

2 Stück

Verwahren der Schornsteine und Einbinden des Dachaufbaues mit verzinktem Eisenblech Nr. 22 samt Bleistreifen

7 qm

42

3 Stück

Abdecken der Fenstersimsen an den Dachläden samt Bleistreifen

Ofen- und Herdröhren aus Schwarzblech

30 kg

70

21

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Jl

II

Jt

3 Stück

Messingrosetten am Wandanschluß der Ofen- und Herdröhren

60

1 80

10

3 Stück

Bodenbleche vor dem Ofen und vor den Kaminputz-türen im Dachraum

20

3 60

11

1 Stück

Wassersteinauschluß mit Geruch Verschluß

6 50

12

13

Uebertrag von Seite 10 Summe Flaschnerarbeit

190 10

202

Zusammenstellung Rohbauarbeiten:

I. khdarbeit

77

Lfde.

Nr.

Massen

Gegenstand

Kostenanschlag

Verdingung

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

ir. Beton- und Maurerarbeit

2483

<o

•r

III. Zimmerarbeit

1226

IV. Dackdeckerarbeit

372

V. Flaschnerarbeit

202

Insgemein Kohbau

27

Summe Rohbauarbeiten

4390

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

80 (im

Ausbauarbeiten.

VI. Gipserarbeit.

Auftäfeln der Decken in den Wolmräumen und Vorplatz mit 25/25 mm starken Latten bei 20 bis 25 cm Entfernung und Deckenverputz glatt gefilzt unter Verwendung von doppelten Rohrmatten und Gipsmörtel

30

104

Decke in Spülküche, Stall, äußerem Vorplatz und Abort mit Auftäferung und Schwarzkalkverputz mit Zementzusatz

22 (pn

44

150 qm

Wandverputz in den Wohnräumen gefilzt, als Kalkputz

65

07 50

60 qm

Desgleichen in der Spiilküche, Stall, Vorplatz und Abort, mit Schwarzkalk und Zementzusatz

60

25 lfd. m

Zuschlag für Zementsockel in den Räumen der Pos. 4

40    10

00 (ßn

Schwarzkalkbesticli im Keller an Decken und Wänden und im Dach raum

45

40

50

Aeußerer Verputz der Wetterseiten mit Schwarzkalkmörtel und Zementzusatz (7, der Kalkmenge), der Verputz ist weiß zu tünchen

114

7a

Lfde.

Nr.

Massen

Gegenstand

Kostenanschlag

Verdingung

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

32 qm

Verputz der geschützten Seiten mit Sclnvarzkalk-mürtel, sonst wie vor

50

48

9 qm

Sockelverpuiz mit reinem Zementmörtel

50

22 50

2 Stück

Zuschlag für Verputz der Kamine

50

10

11

12

1 Stück

Zuschlag für die Gipsdielarbeit am Speisekasten

18

Uebertrag von Seite 13

470 —

Summe Gipserarbeit

565 50

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

.ft S)

.ft

1 Stück

VII. Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten.

Kellerfenster, einflügl., samt AnschlagenO, 45/0, S()m i. L.

5 50

3 Stück

Abort-, Stall- und Spülkücliefenster, einflügl., samt Anschlägen je 0,80/0,80 m i. L.

50

22 50

3 Stück

Wohnküche- und Schlafzimmerfenster, zweiflügl., mit Setzholz, besonderem Lüftungsflügel, einschl. Anschlägen, sowie eichenen Fenstersimsen, je 1,00/1,30 m i. L.

14

42

2 Stück

Spülküchefenster, sowie Fenster im Vorplatz, wie vor, jedoch ohne Simsen, 1,00/1,30 m i. L.

10

50

21

3 Stück

Dachstockfenster, einflügl., samt Verglasung und Anschlägen 1,00/0,90 m i. 1

27

3 Stück

Glatte Futter und Bekleidungen für die Dachstockfenster

50

13 50

rj

Vordere Haustüre von Forchenholz mit 3 Füllungen und einer 42/60 mm starken Futterrahme: die oberste Füllung ist zu verglasen und die Türe mit Fischbändern, Kastenschloß und größerem, schwarzem Eisendrücker anzuschlagen. Die Futterrahme ist mit kräftigen Steinfallen zu befestigen, 1,00/2,10 m i. L.

1 Stück

34

1 Stück

Hintere Haustüre von Forchenholz, gestemmt wie vor, jedoch in leichterer Ausführung, mit Glasflügel samt Verglasung und Anschlägen

30

195

50

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

Jl

8 Stück

Türen der Zimmer, Küchen, Kammern und des Dach-raumes tannen, 32 mm stark, mit 4 Bretterfüllungen samt 16 cm tiefem Futter und 8 cm breiten, glatten Bekleidungen, sowie Anschlägen mit Fischbändern, Kastenschloß und glatten Eisendrückern

24

50 196 —

9a

1 Stück

Türe unter der Treppe wie vor, jedoch ohne Futter und Bekleidung

17 —

10

1 Stück

Aborttüre mit Futter und Bekleidung und mit gew. Beschlag angeschlagen

20

Speisekasten als Rahmschenkelgestell zum Einsetzen von Gipsdielen gerichtet mit gestemmter zwei-flügl. Türe samt Beschlag, bestehend aus Fischbändern, Schrankriegeln und Riegelschloß mit 3 Fachbrettern

1 Stück

28

12

1 Stück

Liiftnngsschieber am Speisekasten samt Fliegengitter

6 50

Fensterläden von Forchenholz, glatt, mit eichenen Einschubleisten samt Anschlägen

a. der Erdgeschoßfenster

5 Paar

13

65

b. der Dachgeschoßfenster

3 Paar

33

13

1 Einr.

Kücheneinrichtung nach Zeichnung, bestehend aus 1 Schüssel- und Hafenbrett, 1 Löffel-, Deckelund Pfannenrechen samt Anschlägen

24

10 qm

Verglasen der Fenster mit ⁴/₄ starkem, rheinischem Hellglas

4 50

45 -

434 50

15

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

M 3,

M 3>

M 3X

2 Stück

Winterfenster aus Tannenholz mit ⁴/₄ starker Verglasung und einfachem Beschlag’

a) an Schlafzimmer und Wohnküche zweifiügl.

12

24

16

17

18

2 Stück

b) an der Kammer einflügl.

18 |-

Uebertrag von Seite 15

195 50

16

434 50

Summe Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten

672

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

130 qm

VIII. Malerarbeit.

Aeußerer und innerer Anstrich allen Holzwerks nach Angabe dreimal mit Oelfarbe

80

104 —

1 Stück

Anstrich der Treppe nach Angabe dreimalig wie vor

10 —

50 lfd. m

Anstrich der Hinnen und Ablaufröhren dreimalig wie vor

— 130

15

340 qm

Kalkfarbanstrich der Decken und Wände in verschiedenen Tönen samt Abschlußfriesen

12    40 *0

Summe Malerarbeit

169 |80

1 Stück

rc

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

IX. Installations- und sonstige Innenarbeiten.

Wasserleitung- im Innern des Hauses aus verzinkten Eisenröhren mit Zapfstellen am Waschkessel, dem Spültisch und der Badewanne samt einem Schlauchstück von ca. 70 cm Länge am Wasch-kessel nach Angabe samt den nötigen Hahnen.

insgesamt

sowie aller Arbeit

60

Desgleichen Gasleitung mit Anschlüssen an den im Arbeitsgrundriß bezeichneten Plätzen für Koch-und Leuchtgas

insgesamt

40

o:

Emaillierte Badewanne

1 Stück

45

Holzdeckel zur Badewanne

1 Stück

Kräftiger Waschkessel aus Eisenblech, verzinkt, von 70 1 Inhalt

45

O'

1 Stück

Küchenherd aus Eisen, freistehend, mit drei Kochlöchern, Backröhre und angebautem Gasherd

72

Ci

Eiserner Kegulierfüllofeii im Wohnzimmer

1 Stück

50

Vollständiger freistehender Abortsitz samt den erforderlichen Röhren und Bögen zur Grubenleitung’

1 Stück

25

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

■9>

JL

1 Stück

Spiiltischgarnitur aus Terrazzomaterial einschließlich Auslaufsieb mit Geruchverschluß und Abflußrohr

18

50

Futtertrog von glasiertem Steinzeug im Stall

1 Stück

10

1 Stück

11

Fußboden-Holzrost aus Latten in der Spülküche

Flacheisenrost am Keller-Lichtschacht

1 Stück

4 50

12

Glockenzug an der Haustüre

1 Stück

13

1 Stück

Briefkasten an der Haustüre anzubringen aus Eichenholz, verglast, mit Eisenblechklappe

6 50

14

Schuhabstreifeisen bei den Außentüren

15

16

17

2 Stück

Reinigen des Baues

20

Uebertrag von Seite 19 Summe Installations- und sonstigen Innenarbeiten

343

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Zusammenstellung Ausbauarbeiten:

VI. Gipserarbeit

VIL Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten

M 565.50

„ 672. —

VIII. Malerarbeit

„    169.80

IX. Installations-u. sonst.Innenarbeiten „    419.50

Insgemein Ausbau

33. 20

Summe Ausbauarbeiten ,# 1860.—

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

34 cbm

X. Aeußere Anlagen.

Ausschachtungsarbeiten für Hausentwässerung', Gas-und Wasser-Znleitung, einschließlich Wiedereinfüllen und Stampfen

60

54

40

10 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, 12V2 cm weit

50

15

3 Stück

Zuschlag für 12¹/« cm weite Bogen und Abzweigstücke

15 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, 15 cm weit

30

4 Stück

Zuschlag für 15 cm weite Bogen lind Abzweigstücke

Fettfang mit Aufsatz

1 Stück

15 |—

27

Gaszuleitung von der Straße mit Grabarbeit

Wasserzuleitung von der Straße mit Grabarbeit

40

Wasserleitung zum Garten mit Grabarbeit

Einfriedigung aus Schrägzaun

a) 0,80 m hoch

30 lfd. m

30

39

b) 1,00 m hoch

60 lfd. m

50

90

375 40

Lfde.

Kostenanschlag

Nr.

Massen

Gegenstand

Verdingung

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

Jl 3, ji

Eingangstüre an der Straße, samt Beschlag und Anstreichen

1 Stück

10

1 Stück

Eingangstiirchen am Heckenweg anzuschlagen

Kunststeintritte an den Eingängen

3 Stück

50

19 (50

12

Hühnerhof-Einfriedigung samt Türe

1 Stück

46 —

13

Wasch]»festen samt Versetzen

5 Stück

301

6 50

14

Bekiesen des Zuganges, des Hofes und der Wege beim Haus und im Garten

110 qm

40

44

15

• Umarbeiten (Rigolen) des Gartengrundstücks

20 —

16

Heckenpflanzungen a) Liguster

30 lfd. m

50

15

b) Weißdorn

60 lfd. m

40

24

17

Für Anpflanzungen im Garten

15

18

19

Uebertrag von Seite 22 Zur Aufrundung Summe Aeußere Anlagen

375 40

3 60

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

M |,sJ M

Gesamtzusammenstellung.

I. Rolibauarbeiten

M. 4390.—

II. Ausbauarbeiten

„ 1860.

III. Aeußere Anlagen

600.—

Gesamtsumme Jl 6850. —

Zeppelindorf.

Kostenberechnung des Einzelhauses Typ D 4.

Nach Plänen der Architekten Prof. P. Bonatz und F. E. Scholer, Stuttgart.

Herausgegeben von der Zeppelin-Wohlfahrt G. m. b. H. Friedrichshafen a. B.

1917.

/\

<r

Druck von Greiner & Pfeiffer, Kgl. Hofbuchdrucker, Stuttgart.

Vorbemerkung’: Die eingesetzten Preise sind Friedenspreise und hatten Gültigkeit für den ersten Bauabschnitt im Jahre 1914.

Lfde.

Kostenanschlag | Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt einzeln Gesamt

Jl

■Si

Ji

Sr M

Sr

Rohbauarbeiten.

I. Erdarbeit.

Abheben des Humus in etwa 15 cm Stärke und Verbringen desselben in den Garten

13 cbm

80

10 40

Aushub des Kellers, der Abort- und Jauchegruben, sowie sämtlicher Fundamente

CO

70 cbm

90

63

Summe Erdarbeit:

73

40

Lfde.

Nr.

Massen

Gegenstand

Kostenanschlag

Verdingung

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Jl

13 cbm

II. Beton- und Maurerarbeit

Betonieren der Fundamente Misch. 1:14

13 i —

169

30 cbm

Betonieren der Kellerwände und Außenmauern bis auf Sockeloberkante, sowie der Abort- und Jauchegruben

17

510

18,50 qm

Betondecke über dem Keller ca. 14 cm st. Misch. 1 : 6 (i/L. gemessen)

4 50

83 ,25

Eiserne I-Träger Norm. Pr. 12 zur Kellerdecke

150 kg

pr. 100 kg

16 —

24 —

12 Stück

Betontritte mit Kantensclmtz aus Winkeleisen zur Kellertreppe

4 50

54

Kellerentlüftung aus 12 cm weiten Steinzeugröhren samt Vergitterungen an beiden Enden und einer Klappe

1 Stück

18,50 qm

Planieren des Kellerbodens und Einbringen einer 7 cm st. Feinkiesschichte samt Besandung und stampfen

— 40

7 40

27 qm

Rauhbetonböden unter den Wohnräumen ca. 10 cm st. Mischung 1 : 12

50

40

50

75 qm

Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter den Zimmern und der Außen- und Innenmauern mit in Mörtel verlegter Asphaltpappe II. Qualität 125er

80

60

10

Lfde.

Kostenanschlag

Nr.

Massen

Gegenstand

Verdingung

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

M !^!! M

-a»

JL

24,50 chm

Außengemäuer der Umfassungswände mit rlieinisclien Schwemmsteinen 25 cm st. in Schwarzkalkmörtel

22

50

551 25

11

5 Stück

Zuschläge für Betonstürze

der Fenster und äußeren Türen

50

12 50

11a

6,80 lfd. m

desgl. mit Eiseneinlage des äußeren Vorplatzes und Erkers

20

40

12

2,50stgd.m

Zuschlag für Zementbacksteinpfeiler

7 50

13

103 qm

Scheidewände im Erdgeschoß und Dachstock von Backstein 12 cm st. mit Bandeiseneinlagen, sowie die Riegelwände im Dachstock mit rh. Schwemmsteinen 14 cm und 12 cm st. einschließlich Türstürzen und einmauern von „mitzuliefernden“ Dübelsteinen

(Türen im Erdgeschoß nicht abgezogen)

20

329 60

14

16 stgd. m

Freistehende Kamine 25/25 cm i/L. von Backsteinen samt innerem Bestich

50

104

15

2 Stück

Zuschlag für Kaminköpfe

16 —

16

4 Stück

Kaminreinigungstürchen

20

12 !80

17

4 Stück

Rohrhülsen aus Schwarzblech samt Blechkapseln

Backsteinpfeilerchen für die Fußboden-Lager der Erdgeschoßzimmer

20

19

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

3 Stück

Fensterbänke von weissem Kunststein profiliert, überarbeitet

18 —

20

21

12 qm

Zementverputz der Abort- und Jauchegruben wasserdicht

Eiserner ausbetonierter Grubendeckel

2 50

30

1 Stück

6 50

22

2,50 qm

Betondecke der Abortgrube samt innerem Bestich und oberem Glattstrich

6 50

16

25

23

4,30 lfd. m

Einfassung der Jauchegrube von Kunststein mit einem 5/5 cm starken Spunten versehen

4 i—

17 20

23 a

1 Stück

Zuschlag für Spunten im Grubenbeton an der Hauswand

24

4 lfd. m

Tritte von Kunststein, weiß überarbeitet, an den Außentüren

6 50

26

25

3 qm

Stallböden, bestehend aus einer in Zement verlegten, liegenden Backsteinschichte samt einem 3 cm starken Glattstrich; im Gefälle

12 -

26

2 Stück

Liefern und Einmauern von Drainageröhren zur Stall-lliftung, 6 cm weit

30

60

12 qm

Zementboden in der Spülküche ins Gefäll verlegt mit 2 cm starkem gewalztem Glattstrich

4 50

54 —

28

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

II

ip

ip

2 Stück

Liefern und Versetzen von gußeisernen Fußbodenabläufen mit Geruchverschluß im Keller und in der Waschküche

05

CO

29

1 Stück

Eisenrost mit Rahmen im Stall samt Leitung zur Jauchegrube

30

8 qm

Boden im Hauseingang und vor dem Herd von roten Steinzeugplättchen nach vorzulegendem Muster samt der nötigen Betonunterlage

CO

4,50 lfd. m

Fußsockel im Hauseingang aus schwarzen 8 cm hohen Steinzeugplatten mit Fase

CO

05

IC

Wandbekleidung am Herd, dem Spültisch, Wasserstein und Badewanne mit weißglas. Porzellanplatten III. Wahl

6 qm

CO

48

CO

:c

Zementboden im Abort, Vorplatz und Terrasse samt Glattstrich

7 qm

28

CO

4-

Drainageleitung im Keller samt Ausschachtung, Grobkiespackung und Wiedereinfüllen

10 lfd. m

10: 11

:c

05

Uebertrag von Seite 2

956

1078

184

Summe Beton- und Maurerarbeit

2401

»O tO iO I IQ O lO I CO

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

JH

Ji

8,50 cbm

III. Zimmerarbeit.

Gesägtes Bauholz der Balken, Schwellen und Pfosten, Pfetten, Sparren usw. in den Stärken der Zeichnungen, alles fix und fertig abgebunden, samt allen nötigen Stiften, Schrauben, Klammern und dergleichen

52

442 —

1 cbm

Gehobeltes Holz der Leistschwellen und der Leiste

%

(Aufschieblinge)

70 —

169 qm

Dachlattung mit 25/50 mm starken kantigen Dachlatten für Pfanneneindeckung

35

59 15

Grat- und Firstleisten zum Befestigen der Grat- und Firstziegel

41,50 lfd.m

— 30

12 45

4 qm

Kehlbretter an den Dachläden von rauhen, 25 mm starken Brettern

1 40

60

27 qm

Gehobelte Dachvorsprungverschalung von 18 mm starken gefälzten Brettern

2 20

59 i40

4 qm

Verschalung der Dachläden von gehobelten Brettern mit Deckleisten

12

7a

7,20 lfd. m

Stirnleisten an den Dachläden profiliert

80

76

Fußbodenlager, 10 cm hoch, aus Rundholz, auf der unteren und oberen Seite gestreift

45 —

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

60 qm

Rauher Bretterboden, 25 mm stark, im Dachraum und auf dem Kehlgebälk

1 60

96

10

1 Stück

11

Klappe zum Futterboden aus beiderseits gehobelten Brettern mit Einschiebleisten samt Anschlägen

Stalleiter mit 8 Sprossen, desgl. im Dachraum

2 Stück

12

Hühnerleiter, 25 cm breit, samt Anbringen

13

1 Stück

Auslaufschieber am Stall

2 Stück

14

44 qm

Fußboden in der Wohnküche und den Zimmern von 23 mm starken, 10—12 cm breiten Riemen aus Pitchpine-Holz in Nut und Feder, samt einmaligem Oelen

fO

140

80

14a

17,50 qm

Fußboden in der Kammer im Dachstock von 23 mm starken tannenen gehobelten Riemen in Nut und Feder

IC

60    45

50

15

60 lfd. m

Fußsockel in den Zimmern, Kammer und dem Vorplatz im Dachstock von 6 cm hohen, 20 mm starken Brettern samt Befestigen

40    24

16

Entlüftungssiebe in den Fußsockeln

12 Stück

25

17

14 Tritte

Gestemmte Treppe mit Viertelwendung, ganz von Tannenholz mit Futterbrettern

7 —    98

18

Treppengeländer samt Antrittspfosten

4,80 lfd. m

24

21

Nr.

Massen

Gegenstand

II

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

II.

19

Putzbretter an der Treppe

1 qm

20

4,f>0 qm

Verschlag unter der Treppe von tannenen, 20 mm starken Riemen mit Erbsstab, beiderseits gehobelt, samt Rahmschenkeln

18

4,80 qm

Verschlag im Stall aus 24 mm starken gehobelten Brettern und Rahmschenkeln samt einer glatten Tür und Anschlägen dieser

19 20

22

23

24

25

20

1 Stück

1,50 qm

Hühnerstall als kastenförmiger Einbau im Stall, von einerseits gehobelten Brettern und Drahtgeflecht mit Türen samt Beschläg, mit Legkasten und Schiebern samt den Sitzstangen

15

Spalierlatten an einer Nebenseite samt Befestigen

insgesamt

Pfosten des Erkerausbaues mit Eensterspunten samt Sturzabdeckung, Verschalung mit Dachleisten-profil und samt Fensterbank, alles in Forchenholz nach Detailzeichnung

insgesamt

Abdecken der Jauchegrube mit forchenen, 4,5 cm starken Dielen

201:

25

55

30

Uebertrag von Seite 0

711

| 455

36

30

Summe Zimmerarbeit

1308

16

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

109 qm

IV. Dachdeckerarbeit.

Eindecken sämtlicher Dachflächen mit naturroten Falzpfannenziegeln

338

Eindecken der Firste und Gräte

41,50lfd.m

50    62

25

First- und Gratanfänger

6 Stück

2 Stück

Dachfenster aus Gußeisen, 6 Ziegel groß, samt Verglasung

50

Glasziegel

2 Stück

20

40

Summe Dackdeckerarbeit

417 65

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

M |«Si

41 lfd. m

V. Flaschnerarbeit.

Halbrunde Dachrinne von verzinktem Eisenblech Nr. 22 mit 29 cm Umfang- samt Ueberhang-streifen von 20 cm Zuschnitt

r-

Rinnenträger hierzu

52 Stück

7 lfd. m

Ablaufröhren, 10 cm weit, von verzinktem Eisenblech No. 22

1 60 11 20

3a

1 Stück

Klappe im Ablaufrohr zum Regenwassersammeln

2 50

Rohrschellen hierzu

6 Stück

— 60    3 [60

Zuschlag für Bögen

2 Stück

Verwahren der Schornsteine und Einbinden der Dachläden mit verzinktem Eisenblech Nr. 22 samt Bleistreifen

7 qm

42

2 Stück

Abdecken der Fenstersimsen an den Dachläden samt Bleistreifen

Ofen- und Herdröhren aus Schwarzblech

30 kg

70

21

1 Erker

Dachdeckung des Erkerausbaues mit verzinktem Eisenblech Nr. 22 gefalzt und Abdecken der Fensterbrüstung

25 —

213 10

10

Nr.

Massen

Gegenstand

Kostenanschlag einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Ji

^ || Ji '

M '    !| M

3 Stück

Messing-rosetten am Wandanschluß der Ofen- und Herdröhren

60

80

11

3 Stück

Bodenbleche vor dem Ofen und vor den Kaminputztüren im Dachraum

20

3 60

12

13

14

1 Stück

Wassersteinanschluß mit Geruchverschluß

50

Uebertrag von Seite 10 Summe Flaschnerarbeit

213

10

225

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Zusammenstellung Rohbauarbeiten:

I. Erdarbeit

73

40

II. Beton- und Maurerarbeit

2401

85

III. Zimmerarbeit

1308

16

IV. Dackdeckerarbeit

417

65

V. Flaschnerarbeit

225

Insgemein Rohbau

33

94

Summe Rohbauarbeiten

4460

Lfde.

Kostenanschlag

Nr.

Massen

Gegenstand

Verdingung

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

80 qm

Ausbauarbeiten.

VI. Gipserarbeit.

Auftäfeln der Decken in den Wohnräumen und Vorplatz mit 25/25 mm starken Latten bei 20 bis 25 cm Entfernung und Deckenverputz glatt gefilzt unter Verwendung von doppelten Rohrmatten und Gipsmörtel

30

104

Decke in Spülküche, Stall, äußerem Vorplatz und Abort mit Auftäferung und Schwarzkalkverputz mit Zementzusatz

22 qm

44

140 qm

Wandverputz in den Wohnräumen gefilzt, als Kalkputz

65

91

63 qm

Desgleichen in der Spülküche, Stall, Vorplatz und Abort mit Schwarzkalk und Zementzusatz

63

25 lfd. m

Zuschlag für Zementsockel in den Räumen der Pos. 4

40

10

80 qm

Schwarzkalkbestich im Keller an Decken und Wänden und im Dachrauni

— 145

36

15 qm

Drempelwände und Dachschräge in der Kammer aus 2¹/a cm starken Gipsdielen samt Verputz

1 75

26

25

55 qm

Aeußerer Verputz der Wetterseiten mit Schwarzkalkmörtel und Zementzusatz (¹/₈ der Kalkmenge), der Verputz ist weiß zu tünchen

110

484

25

8a

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

55 qm

Verputz der geschützten Seiten mit Schwarzkalkmörtel, sonst wie vor

50

82 50

11 qm

Sockelverputz mit reinem Zementmörtel

50

27

50

10

Zuschlag für Verputz der Kamine

2 Stück

3 50

11

12

13

1 Stück

Zuschlag für die Gipsdielarbeit am Speisekasten

18 !—

Uebertrag von Seite 13

484 :25

Summe Gipserarbeit

619 25

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

M LS,

1 Stück

VII. Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten.

Kellerfenster, einflügl., samt Anschlägen 0,45/0,<S0m i. L.

50

3 Stück

Abort-, Stall- und Spülküchefenster, einflügl., samt Anschlägen je 0,80/0,80 m i. L.

50

22

50

2 Stück

Wohnküche- und Schlafzimmerfenster, zweifliigl., mit Setzholz, besonderem Lüftungsflügel, einschl. Anschlägen, sowie eichenen Fenstersimsen, je 1,00/1,30 m i. L.

14

28

4-

S»

1 Stück

Spülküchefenster wie vor, jedoch ohne Simsen, 1,00/1,30 m i. L.

10

50

1 Stück

Erkerfenster wie vor, 2 einflügl. und 1 zweiflügl. dreiteilig

45

' IO

2 Stück

Dachstockfenster, einflügl., samt Verglasung und Anschlägen 1,00/0,90 m i. L.

18

2 Stück

Glatte Futter und Bekleidungen für die Dachstockfenster

50

-1

Vordere Haustüre von Forchenholz mit 3 Füllungen und einer 42/60 mm starken Futterrahme; die oberste Füllung ist zu verglasen und die Türe mit Fischbändern, Kastenschloß mit 2 Schlüsseln und größerem, schwarzem Eisendrücker anzuschlagen. Die Futterrahme ist mit kräftigen Steinfallen zu befestigen, 1,00/2,10 m i. L.

1 Stück

34

CO

1 Stück

Hintere Haustüre von Forchenholz, 25 mm stark, glatt mit Glasflügel samt Verglasung und Anschlägen

25

197

50

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

Jl $

8 Stück

Türen der Zimmer, Küchen, Kammern und des Dach-raumes tannen, 32 mm stark, mit 4 Bretterfüllungen samt 16 cm tiefem Futter und 8 cm breiten glatten Bekleidungen, sowie Anschlägen mit Fischbändern, Kastenschloß und glatten Eisendrückern

24 50

196

9a

1 Stück

Türe unter der Treppe wie vor, jedoch ohne Futter und Bekleidung

17

10

1 Stück

Aborttüre mit Futter und Bekleidung und mit gew. Beschlag angeschlagen

20

11

Speisekasten als Rahmschenkelgestell zum Einsetzen von Gipsdielen gerichtet mit gestemmter zwei-flügl. Türe samt Beschlag, bestehend aus Fischbändern, Schrankriegeln und Riegelschloß mit 3 Fachbrettern

1 Stück

28

11a

1 Stück

Lüftungsschieber am Speisekasten samt Fliegengitter

50

12

3 Paar

Fensterläden von Forchenholz, glatt, mit eichenen Einschubleisten samt Anschlägen

13 —

39

13

1 Einr.

Kücheneinrichtung nach Zeichnung, bestehend aus 1 Schüssel- und Hafenbrett, 1 Löffel-, Deckelund Pfannenrechen samt Anschlägen

24

Verglasen der Fenster mit 4/, starkem, rheinischem Hellglas

45

375 50

15

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

M dx

ft : dt

m d}

2 Stück

Winterfenster aus Tannenholz mit ⁴/₄ starker Verglasung und einfachem Beschlag

a) an Schlafzimmer und Wohnküche zweifliigl.

12

24

1 Stück

2 Stück

b) am Erker des Wohnzimmers zweiflügl.

einflügl.

zusammen

30

16

17

18

1 Stück

c) an der Kammer einflügl.

Heb ertrag von Seite 15

197

50

16

375

50

Summe Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten

636

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

M <S)

Ji

120 qm

VIII. Malerarbeit.

Aeußerer und innerer Anstrich allen Holzwerks nach Angabe dreimal mit Oelfarbe

80

96 !—

1 Stück

Anstrich der Treppe nach Angabe dreimalig wie vor

10

50 lfd. m

Anstrich der Rinnen und Ablaufröhren dreimalig wie vor

30

15 —

320 qm

Kalkfarbanstrich der Decken und Wände in verschiedenen Tönen samt Abschlußfriesen

12

38 40

Summe der Malerarbeit

159 40

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

IX. Installations- und sonstige Innenarbeiten.

Wasserleitung im Innern des Hauses aus verzinkten Eisenröhren mit Zapfstellen am Waschkessel, dem Spültisch und der Badewanne samt einem Schlauchstück von ca. 70 cm Länge am Wascli-kessel nach Angabe samt den nötigen Hahnen,

insgesamt

sowie aller Arbeit

60 —

Desgleichen Gasleitung mit Anschlüssen an den im Arbeitsgrundriß bezeiclmeten Plätzen für Koch-und Leuchtgas

insgesamt

40 —

CO

Emaillierte Badewanne

1 Stück

45

CO

ca

Holzdeckel zur Badewanne

1 Stück

1 Stück

Kräftiger Waschkessel aus Eisenblech, verzinkt, von 70 1 Inhalt

45

lO

1 Stück

Küchenherd aus Eisen, freistehend, mit drei Kochlöchern, Backröhre und angebautem Gasherd

72

CO

Eiserner Regulierfüllofen im Wohnzimmer

1 Stück

50

Vollständiger freistehender Abortsitz samt den erforderlichen Röhren und Bögen zur Grubenleitung

25

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

■Si

Ji

1 Stück

Spültischgarnitur aus Terrazzomaterial einschließlich Auslaufsieb mit Geruchverschluß und Abflußrohr

18 50

Futtertrog von glasiertem Steinzeug im Stall

1 Stück

(5 —

10

1 Stück

11

Fußboden-Holzrost aus Latten in der Spülküche

Flacheisenrost am Keller-Lichtschacht,

1 Stück

4 50

12

Glockenzug an der Haustüre

1 Stück

13

Briefkasten an der Haustüre anzubringen aus Eichenholz, verglast, mit Eisenblechklappe

1 Stück

50

14

Schuhabstreifeisen bei den Außentüren

15

16

17

2 Stück

Reinigen des Baues

20

Uebertrag von Seite 19 Summe der Installations- und sonstigen Innenarbeiten

343

419 50

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Al

Zusammenstellung Ausbauarbeiten:

VI. Gipserarbeit

VII. Schreiner-, Glaser- und Ansclilag-arb eiten

M 619.25

,, 656. —

VIII. Malerarbeit

„    159.40

IX. Installations-u. sonst.Innenarbeiten „    419.50

Insgemein Ausbau

35. 85

Summe Ausbauarbeiten M 1870. —

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Jl

34 cbm

X. Aeußere Anlagen.

Ausschachtungsarbeiten für Hausentwässerung, Gas-und Wasser-Zuleitung, einschließlich Wiedereinfüllen und Stampfen

60

54 40

10 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, 12¹/j cm weit

50

15

2a

3 Stück

Zuschlag für 12V2 cm weite Bogen und Abzweigstücke

15 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, 15 cm weit

30

3a

4 Stück

Zuschlag für 15 cm weite Bogen und Abzweigstücke

Fettfang mit Aufsatz

1 Stück

15

Gaszuleitung von der Straße mit Grabarbeit

27

Wasserzuleitung von der Straße mit Grabarbeit

58

Wasserleitung zum Garten mit Grabarbeit

40

Einfriedigung aus Schrägzaun

a) 0,80 m hoch

30 lfd. m

1 30

39

b) 1,00 m hoch

90 —

375 40

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

M 1^,1 M $

1 Stück

Eingangstüre an der Straße, samt Beschlag und Anstreichen

CI

c.

10

1 Stück

Eingangstürchen am Heckenweg anzuschlagen

11

3 Stück

Kunststeintritte an den Eingängen

CO

G'

rH

Ci

o<

12

1 Stück

Hühnerhof-Einfriedigung samt Türe

4-

CO

13

5 Stück

Waschpfosten samt Versetzen

CO

Ci

14

Bekiesen des Zuganges, des Hofes und der Wege beim Haus und im Garten

110 qm

— 40    44 —

15

Umarbeiten (Rigolen) des Gartengrundstücks

20 —

16

Heckenpflanzungen a) Liguster

30 lfd. m

o>

15 —

b) Weißdorn

60 lfd. m

24 !—

17

Für Anpflanzungen im Garten

15

18

19

Uebertrag von Seite 22 Zur Aufrundung Summe Aeußere Anlagen

375 40

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

jlL

Gesamtzusammenstellung.

I. Rolibauarbeiten

JL 4460.—

II. Ausbauarbeiten

„ 1870.

III. Aeußere Anlagen

600. —

Gesamtsumme JL 6930. —

Zeppelindorf.

Kostenberechnung

des Doppelhauses Typ H.

Nach Plänen der Architekten Prof. P. Bonatz und F. E. Scholer, Stuttgart.

Herausgegeben von der Zeppelin-Wohlfahrt G. m. b. H. Friedrichshafen a. B.

1917.

/

\

N

Druck von Greiner & Pfeiffer, Kgl. Hofbuchdrucker, Stuttgart.

Vorbemerkung: Die eingesetzten Preise sind Friedenspreise und hatten Gültigkeit für den ersten Bauabschnitt im Jahre 1914.

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Rohbauarbeiten.

I. Erdarbeit.

Ablieben des Humus in etwa 15 cm Stärke und Verbringen desselben in den Garten

80

10 cbm

Aushub des Kellers, der Abort- und Jauchegruben, sowie sämtlicher Fundamente

55 cbm

90

40

50

Summe Erdarbeit:

57

50

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

M | <3»

M \ <3,

8 cbm

II. Beton- und Maurerarbeit

Betonieren der Fundamente Misch. 1:14

13

104

17,60 cbm

Betonieren der Kellerwände und Außenmauern bis auf Sockeloberkante, sowie der Abort- und Jauchegruben

17

299 |20

15 qm

Betondecke über dem Keller ca. 14 cm st. Misch. 1 : 6 (i/L. gemessen)

4 |50

67 |50

Eiserne I-Träger Norm. Pr. 12 zur Kellerdecke

130 kg

pr. 100 kg

16

20 80

11 Tritte

Betontritte mit Kantenschutz aus Winkeleisen zur Kellertreppe

4 50

r'

Kellerentlüftung aus 12 cm weiten Steinzeugröhren samt Vergitterungen an beiden Enden und einer Klappe

1 Stück

co

16 qm

Planieren des Kellerbodens und Einbringen einer 7 cm st. Feinkiesschichte samt Besandung und stampfen

40

co

er

10 qm

Rauhbetonböden unter dem nicht unterkellerten Teil der Wohnküche, ca. 10 cm st., Mischung 1 : 12

50

iO

25 qm

Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter der Wohnküche und der Außen- und Innenmauern mit in Mörtel verlegter Asphaltpappe II. Qualität 125er

80

590 40

10

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

Ji

17,20 chm

Außengemäuer der Umfassungswände mit rheinischen Schwemmsteinen 25 cm st. in Schwarzkalkmörtel

22 50

387

11

5 Stück

Zuschläge für Betonstürze

der Fenster und äußeren Türen

50

12 |50

12

65 qm

Scheidewände im Erdgeschoß und Dachstock von Backstein 12 cm st. mit Bandeiseneinlagen, sowie die Riegelwände im Dachstock mit rh. Schwemmsteinen 14 cm und 12 cm st. einschließlich Türstürzen und einmauern von „mitzuliefernden“ Dübel steinen

(Türen im Erdgeschoß nicht abgezogen)

20

208

13

9 stgd. m

Freistehendes Doppelkamin 2 x 13/25 cm i/L. von Backsteinen samt innerem Bestich

6 50    58 50

14

Zuschlag für den Kaminkopf

1 Stück

15

2 Stück

Kaminreinigungstürchen

3 20

6 !40

16

4 Stück

Rohrhülsen aus Schwarzblech samt Blechkapseln

30 Stück

Backsteinpfeilerchen für die Fußboden-Lager der Wohnküche

50    15 —

699 40

18

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

3 Stück

Fensterbänke von weissem Kunststein profiliert, überarbeitet

18

19

20

12 qm

Zementverputz der Abort- und Jauchegruben wasserdicht

Eiserner ausbetonierter Grubendeckel

50

30

1 Stück

6 '50

21

2,50 qm

Betondecke der Abortgrube samt innerem Bestich und oberem Glattstrich

50

16 |25

22

4,30 lfd. m

Einfassung der Jauchegrube von Kunststein mit einem 5/5 cm starken Spunten versehen

17 |20

23

1 Stück

Zuschlag für Spunten im Grubenbeton an der Hauswand

24

6,20 lfd. m

Tritte von Kunststein, weiß überarbeitet, an den Außentüren

6 150

40 30

24 a

1 Stück

Mittelwange bei der Haustürtreppe aus Kunststein

25

5,40 qm

Stallböden, bestehend aus einer in Zement verlegten, liegenden Backsteinschichte samt einem 3 cm starken Glattstrich: im Gefalle

21 160

26

2 Stück

Liefern und Einmauern von Drainageröhren zur Stalllüftung, 6 cm weit

30

60

16,80 qm

Zementboden in der Spülküche ins Gefäll verlegt mit 2 cm starkem gewalztem Glattstrich

4 50

75

60

28

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

2 Stück

Liefern und Versetzen von gußeisernen Fußbodenabläufen mit Geruch Verschluß im Keller und in der Waschküche

18

29

1 Stück

Eisenrost mit Rahmen im Stall samt Leitung zur Jauchegrube

30

31

32

4,60 qm

Boden im Hauseingang und vor dem Herd von roten Steinzeugplättchen nach vorzulegendem Muster samt der nötigen Betonunterlage

Fußsockel im Hauseingang aus schwarzen 8 cm hohen Steinzeugplatten mit Fase

36 80

2 lfd. m

1 80

3 |60

Wandbekleidung am Herd, dem Spültisch, Wasserstein und Badewanne mit weißglas. Porzellan-platten III. Wahl

5 qm

8 !—■

40 —

33

Zementboden im Abort, samt Glattstrich

34

35

2 qm

Drainageleitung im Keller samt Ausschachtung, Grobkiespackung und Wiedereinfüllen

10 m

1 10

ii !-

Uebertrag von Seite 2

590 40

77

77

699

40

237

05

Summe Beton- und Maurerarbeit

1650

25

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

äfc

ip

ip

St

6 cbm

III. Zimmerarbeit.

Gesägtes Bauholz der Balken, Schwellen und Pfosten, Pfetten, Sparren usw. in den Stärken der Zeichnungen, alles fix und fertig abgebunden, samt allen nötigen Stiften, Schrauben, Klammern und dergleichen

IC

CO

to

04

0,80 cbm

Gehobeltes Holz der Leistschwellen und der Leiste (Aufschieblinge)

CD

CO

110 qm

Dachlattung mit 25/50 mm starken kantigen Dachlatten für Pfanneneindeckung

CD

lO

CD

an

24 lfd. m

Grat- und Firstleisten zum Befestigen der Grat- und Firstziegel

CD

tM

lO

4 qm

Kehlbretter an den Dachläden von rauhen, 25 mm starken Brettern

4-

tO

CD

05

16 qm

Gehobelte Dachvorsprungverschalung von 18 mm starken gefälzten Brettern

bO

CD

i'

IC

4,20 qm

Verschalung der Dachläden von gehobelten Brettern mit Deckleisten

CO

IC

r.

L—

8,60 lfd. m

Stirnleisten an den Dachläden profiliert

05

00

35 lfd. m

Fußbodenlager, 10 cm hoch, aus Eundholz, auf der unteren und oberen Seite gestreift

60 21

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

<M> 1

20 qm

Rauher Bretterboden, 25 mm stark, auf dem Kehlgebälk

60

32

10

1 Stück

Treppenleiter mit 9 Stufen nach dem Daehraum

12

11

Hühnerleiter, 25 cm breit, samt Anbringen

12

1 Stück

Auslaufschieber am Stall

2 Stück

13

19 qm

Fußboden in der Wohnküche von 23 mm starken, 10—12 cm breiten Riemen aus Pitchpine-Holz in Nut und Feder samt einmaligem Oelen

20

60 80

14

40 qm

Fußboden in den Kammern im Dachstock von 23 mm starken, tannenen gehobelten Riemen in Nut und Feder

60

104 —

15

46 lfd. m

Fußsockel in der Wohnküche, den Kammern und dem Vorplatz im Dachstock von 6 cm hohen, 20 mm starken Brettern samt Befestigen

- 40

18 40

16

Entlüftungssiebe in den Fußsockeln

12 Stück

— !25

17

13 Tritte

Gestemmte gerade Treppe, ganz von Tannenholz mit Futterbrettern

91

IS

Einfacher Geländergriff an der Treppe

4 lfd. m

12

20

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

19

Putzbretter an der Treppe

1 qm

2,60 qm

Zwischendecke im Stall aus 24 mm starken gehobelten Brettern und Rahmschenkeln

50

10

21

22

1 Stück

Hühnerstall als kastenförmiger Einbau im Stall, von einerseits gehobelten Brettern und Drahtgeflecht mit Türen samt Beschlag, mit Legkasten und Schiebern samt den Sitzstangen

15

Spalierlatten an einer Nebenseite samt Befestigen

insgesamt

18

23

24

25

1,50 qm

Abdecken der Jauchegrube mit forchenen, 4,5 cm starken Dielen

20

30

Uebertrag von Seite 6

494

98

343

20

Summe Zimmerarbeit

889

58

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln i Gesamt

einzeln Gesamt

A¹! M

110 qm

IV. Dachdeckerarbeit.

Eindecken sämtlicher Dachflächen mit naturroten Falzpfannenziegeln

220

i¹

Eindecken der Firste und Gräte

24 lfd. m

50

36

First- und Gratanfänger

3 Stück

Glasziegel

2 Stück

20

40

Summe Dachdeckerarbeit

261

40

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

JL

Jl \ $

Ji

23 lfd. m

V. Flaschnerarbeit.

Halbrunde Dachrinne von verzinktem Eisenblech Nr. 22 mit 29 cm Umfang samt Ueberhang-streifen von 20 cm Zuschnitt

80

41

40

Rinnenträger hierzu

32 Stück

50

IG

3,50 lfd. m

Ablaufröhren, 10 cm weit, von verzinktem Eisenblech No. 22

60

60

3a

1 Stück

Klappe im Ablaufrohr zum Regenwassersammeln

50

Rohrschellen hierzu

3 Stück

60

1 80

Zuschlag für Bögen

1 Stück

Verwahren des Schornsteins und Einbinden der Dachläden mit verzinktem Eisenblech Nr. 22 samt Bleistreifen

6 qm

36 I—

2 Stück

Abdecken der Eenstersimsen an den Dachläden samt Bleistreifen

Ofen- und Herdröhren aus Schwarzblech

30 kg

70

21

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

M \ 5, II M

3 Stück

Messing’rosetten am Wandanschluß der Ofen- und Herdröliren

60

1 80

10

3 Stück

Bodenbleche vor dem Ofen und vor den Kaminputz-tiiren im Dachraum

20

3 60

11

Wassersteinanschluß mit Gerucliverschluß

12

13

1 Stück

6 50

Uebertrag von Seite 10 Summe Flaschnerarbeit

131 30

143 20

!!

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Zusammenstellung Rohbauarbeiten

I. Erdarbeit

57

50

II. Beton- und Maurerarbeit

1650

25

III. Zimmerarbeit

889

58

IV. Dackdeckerarbeit

261

40

V. Flasclmerarbeit

143

20

Insgemein Rohbau

18

07

Summe Rohbauarbeiten

3020

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

Ji

48 qm

Ausbauarbeiten.

VI. Gipserarbeit.

Auftäfeln der Decken in den Wolinräumen und Vorplatz mit 25/25 mm starken Latten bei 20 bis 25 cm Entfernung und Deckenverputz glatt gefilzt unter Verwendung von doppelten Rohr-matten und Gipsmörtel

30

62

40

24 qm

Decke in Spülkliclie, Stall und Abort mit Auftäferung und Schwarzkalkverputz mit Zementzusatz

48

100 qm

Wandverputz in den Wolinräumen gefilzt, als Kalkputz

65

65

70 qm

Desgleichen in der Spülkliclie, Stall und Abort mit Schwarzkalk und Zementzusatz

70 —

25 lfd. m

Zuschlag für Zementsockel in den Räumen der Pos. 4

40

10

43 qm

Schwarzkalkbestich im Keller an Decken und Wänden

45

19

35

50 qm

Drempelwände und Dachschräge in der Kammer aus 2x/₂ cm starken Gipsdielen samt Verputz

75!

87

50

Aeußerer Verputz der Wetterseiten mit Schwarzkalkmörtel und Zementzusatz (x/₃ der Kalkmenge), der Verputz ist weiß zu tünchen

48 qm

96

8a

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

M | -9)

19 qm

Verputz der geschützten Seite mit Schwarzkalkmörtel, sonst wie vor

50

28

50

Sockelverputz mit reinem Zementmörtel

6 qm

50

15

10

Zuschlag für Verputz des Kamins

1 Stück

11

1 Stück

Zuschlag für die Gipsdielarbeit am Speisekasten

18

12

13

14

15

1 Stück

Desgleichen am Einbau der Treppenleiter zum Dachboden

20

Uebertrag von Seite 13

458

25

Summe Gipserarbeit

544

75

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

1 Stück

VII. Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten.

Kellerfenster, einflügl., samtAnsclilagen0,45/0,80mi.L.

5 50

1 Stück

2a

Abortfenster, einflügl., samt Anschlägen, 0,50/0,80 mi.L.

Stallfenster wie vor, 0,80/0,80 m i. L.

1 Stück

7 50

2 Stück

Wohnkücliefenster, zweiflügl., mit Setzliolz, besonderem Lüftungsflügel, einschl. Anschlägen, sowie eichenen Fenstersimsen, je 1,00/1,30 m i. L.

14

28

1 Stück

Spülküchefenster wie vor, jedoch ohne Simsen, 1,00/1,30 m i. L.

10 50

2 Stück

Dachstockfenster, einflügl., samt Verglasung und Anschlägen 1,00/0,90 m i. L.

11

22

2 Stück

Glatte Futter und Bekleidungen für die Dachstockfenster

50

11

Vordere Haustüre von Forchenholz mit 3 Füllungen und einer 42/60 mm starken Futterrahme; die oberste Füllung ist zu verglasen und die Türe mit Fischbändern, Kastenschloß und größerem, schwarzem Eisendrücker anzuschlagen. Die Futterrahme ist mit kräftigen Steinfallen zu befestigen, 1,00/2,10 m i. L.

1 Stück

34 j—

Hintere Haustüre von Forchenholz, gestemmt wie vor, jedoch in leichterer Ausführung, mit Glasflügel samt Verglasung und Anschlägen

1 Stück

30 —

8a

1 Stück

Stalltüre von Forchenholz, glatt, mit Einschiebleisten, Langbändern und Kastenschloß samt Anschlägen

25 —

179 50

tannen, 32 mm stark, mit 4 Bretter-

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

5 Stück

Türen der Wohnküche sowie der Kammern im Dachraum

füllungen samt 16 cm tiefem Futter und 8 cm breiten, glatten Bekleidungen, sowie Anschlägen mit Fischbändern, Kastenschloß und glatten Eisendrückern

24 150

122

50

9a

1 Stück

Türe an der Treppenleiter im Dachraum wie vor, jedoch in Rahmschenkelgestell für Gipsdielenanschluß

19 —

10

1 Stück

Aborttüre mit Futter und Bekleidung und mit gew. Beschlag angeschlagen

20

11

Speisekasten als Rahmschenkelgestell zum Einsetzen von Gipsdielen gerichtet mit gestemmter zwei-tlügl. Türe samt Beschlag, bestehend aus Fischbändern, Schrankriegeln und Riegelschloß mit 3 Fachbrettern

1 Stück

28

11a

1 Stück

Lüftungsschieber am Speisekasten samt Fliegengitter

50

12

3 Paar

Fensterläden von Forchenholz, glatt, mit eichenen Einschubleisten samt Anschlägen

13 —

39

II

13

1 Einr.

Kücheneinrichtung nach Zeichnung, bestehend aus 1 Schüssel- und Hafenbrett, 1 Löffel-, Deckelund Pfannenrechen samt Anschlägen

24

Verglasen der Fenster mit ⁴/₄ starkem, rheinischem Hellglas

36

15

Lfde.

Nr.

Massen

Gegenstand

Kostenanschlag

Verdingung

I!

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

M A|| M |A

Ai j A

2 Stück

Winterfenster aus Tannenholz mit ⁴ ₄ starker Verglasung und einfachem Beschlag

a) an der Wohnküche zweifüigl.

12 —    24 —

b) an den Kammern einflügl.

16

17

18

2 Stück

18

Uebertrag von Seite 15

179 50

16

295 —

Summe Schreiner-, C41aser- und Anschlagarbeiten

516 50

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

100 qm

VIII. Malerarbeit.

Aeußerer und innerer Anstricli allen Holzwerks nach Angabe dreimal mit Oelfarbe

80

80

1 Stück

Anstrich der Treppe nach Angabe dreimalig wie vor

27 lfd. m

Anstrich der Rinnen und Ablaufröhren dreimalig wie vor

30

10

240 qm

Kalkfarbanstrich der Decken und Wände in verschiedenen Tönen samt Abschlußfriesen

12

28 80

Summe Malerarbeit

124 90

1 Stück

3a

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

JA

IX. Installations- und sonstige Innenarbeiten.

Wasserleitung im Innern des Hauses aus verzinkten Eisenröhren mit Zapfstellen am Waschkessel, dem Spültisch und der Badewanne samt einem Schlauchstück von ca. 70 cm Länge am Waschkessel nach Angabe samt den nötigen Hahnen, sowie aller Arbeit

insgesamt

60

Desgleichen Gasleitung mit Anschlüssen an den im Arbeitsgrundriß bezeichneten Plätzen für Koch-und Leuchtgas

insgesamt

Emaillierte Badewanne

1 Stück

45

Holzdeckel zur Badewanne

1 Stück

Kräftiger Waschkessel aus Eisenblech, verzinkt, von 70 1 Inhalt

45

Küchenherd‘als verbundene Herd- lind Ofenanlage aus Kacheln mit Umstellklappe, für Sommer- und Winterheizung, mit angebautem Gasherd

1 Stück

95 —

1 Stück

Eiserner Regulierfüllofen in einem Schlafzimmer

50 —

Vollständiger freistehender Abortsitz samt den erforderlichen Röhren und Bögen zur Grubenleitung

1 Stück

25

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Zp

1 Stück

Spültischgarnitur aus Terrazzomaterial einschließlich Auslaufsieb mit Geruehverschluß und Abflußrohr

GO

Futtertrog von glasiertem Steinzeug im Stall

1 Stück

«o

10

1 Stück

Fußboden-Holzrost aus Latten in der Spülküche

£-

.1

11

Flacheisenrost am Keller-Lichtschacht

1 Stück

o<

12

Glockenzug an der Haustüre

1 Stück

13

1 Stück

Briefkasten an der Haustüre anzubringen aus Eichenholz, verglast, mit Eisenblechklappe

Ci

lO

14

15

16

17

2 Stück

Schuhabstreifeisen bei den Außentüren

Reinigen des Baues

GO

20 —

Febertrag von Seite 19 Summe Installations- und sonstigen Innenarbeiten

364 i—

Nr.

Massen

'Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Zusammenstellung Ausbauarbeiten:

VI. Gipserarbeit

VII. Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten

M 544. 75

„    51(5.50

VIII. Malerarbeit

„    124.90

IX. Installations-u. sonst. Innenarbeiten „    440.50

Insgemein Ausbau

23. 35

Summe Ausbauarbeiten M 1650. —

Nr.

Massen

Gegenstand

Kostenanschlag einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Ai

X. Aeußere Anlagen.

34 cbm

Ausschachtungsarbeiten für Hausentwässerung, Gas-und Wasser-Zuleitung, einschlief dich Wiedereinfullen und Stampfen

1 60

54 40

;l

10 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, 12¹/i cm weit

50

15

2a

3 Stück

Zuschlag für 127* cm weite Bogen und Abzweigstücke

15 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, 15 cm weit

30

II

3a

4 Stück

Zuschlag für 15 cm weite Bogen und Abzweigstücke

Fettfang mit Aufsatz

1 Stück

15

Gaszuleitung

27

Wasserleitung zum Garten samt Grabarbeit

40 —

Wasserzuleitung

58

Einfriedigung aus Schrägzaun

a) 0,80 m hoch

30 lfd. m

30

39

b) 1,00 m hoch

90

375

40

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Lp

Lp

M j^l' M

10

11

12

1 Stück

Eingangstüre an der Straße, samt Beschlag und Anstreichen

Eingangstürchen am Heckenweg anzuschlagen

1 Stück

3 Stück

1 Stück

Kunststeintritte an den Eingängen

Hühnerhof-Einfriedigung samt Türe

co

02 T—I

4-

cd

13

5 Stück

Waschpfosten samt Versetzen

CO

Oi

iO

14

110 qm

Bekiesen des Zuganges, des Hofes und der Wege beim Haus und im Garten

J-

4^

4-

15

Umarbeiten (Rigolen) des Gartengrundstücks

16

Hecken pflauzungen a) Liguster

30 lfd. m

50

15

b) Weißdorn

60 lfd. m

40

24 —

17

Für Anpflanzungen im Garten

15

18

19

20

Uebertrag von Seite 22 Zur Aufrundung Summe Aeußere Anlagen

j;

375

40

Nr.

Massen

Gegenstand

II

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

M 1^1 M

Gesamtzusammenstellung.

I. Rohbauarbeiten

Jt 3020.—

II. Ausbauarbeiten

„ 1650.

III. Aeußere Anlagen

600.—

Gesamtsumme Jl 5270. —

»

;

'

\

Zeppelindorf.

Kostenberechnung des Einzelhauses Typ M.

Nach Plänen der Architekten Prof. P. Bonatz und F. E. Scholen Stuttgart.

Herausgegeben von der Zeppelin-Wohlfahrt G. m. b. H. Friedrichshafen a. B.

1917.

*pucTI^

; \'£C -

Druck von Qreiner & Pfeiffer, Kgl. Hofbuchdrucker, Stuttgart.

Vorbemerkung: Die eingesetzten Preise sind Friedenspreise und hatten Gültigkeit für den ersten Bauabschnitt im Jahre 1914.

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

ip

ip

Ip

Rohbauarbeiten.

I. Erdarbeit.

Ablieben des Humus in etwa 15 cm Stärke und Verbringen desselben in den Garten

15 cbm

to

Aushub des Kellers, der Abort- und Jauchegruben, sowie sämtlicher Fundamente

80 cbm

CM

Summe Erdarbeit:

4—

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

-S»

13,80 cbm

II. Beton- und Maurerarbeit

Betonieren der Fundamente Misch. 1:14

13

179

40

34 cbm

Betonieren der Kellerwände und Außenmauern bis auf Sockeloberkante, sowie der Abort- und Jauchegruben

17

578 —

23 qm

Betondecke über dem Keller ca. 14 cm st. Misch. 1: 6 (i/L. gemessen)

4 50

103 150

235 kg

Eiserne I-Träger Norm. Pr. 12 zur Kellerdecke

pr. 100 kg

16

37 160

13 Tritte

Betontritte mit Kantenschutz aus Winkeleisen zur Kellertreppe

4 50

58 50

Kellerentlüftung aus 12 cm weiten Steinzeugrohrbogen samt Vergitterungen an beiden Enden und einer Klappe

1 Stück

25 qm

Planieren des Kellerbodens und Einbringen einer 7 cm st. Feinkiesschichte samt Besandung und stampfen

40

10

43 qm

Rauhbetonböden unter den Wohnräumen, ca. 10 cm st., Mischung 1:12

50

64

50

85 qm

Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter den Zimmern und der Außen- und Innenmauern mit in Mörtel verlegter Asphaltpappe II. Qualität 125er

80

68

1106

50

10

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

ip

26 chm

Außengemäuer der Umfassungswände mit rheinischen Schwemmsteinen 25 cm st. in Schwarzkalkmörtel

re

«o

585 —

11

6 Stück

Zuschläge für Betonstürze

der Fenster und äußeren Türen

to

O'

15 —

12

150 qm

Scheidewände im Erdgeschoß und Dachstock von Backstein 12 cm st. mit Bandeiseneinlagen, sowie die Riegel wände im Dachstock mit rh. Schwemmsteinen 14 cm und 12 cm st. einschließlich Türstürzen und einmauern von „mitzuliefernden“ Dübelsteinen

(Türen im Erdgeschoß nicht abgezogen)

CO

IC

480 —

13

17 stgd. m

Freistehende Kamine 25/25 cm i/L. von Backsteinen samt innerem Bestich

05

Z'

110 50

14

2 Stück

Zuschlag für Kaminköpfe

GO

16 —

15

4 Stück

Kaminreinigungstürchen

CO

12

80

16

6 Stück

Rohrhülsen aus Schwarzblech samt Blechkapseln

60 Stück

Backsteinpfeilerchen für die Fußboden-Lager der Erdgeschoßzimmer

_*o__

30 -

1255 30

18

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

J'l i

4 Stück

Fensterbänke von weissem Kunststein profiliert, überarbeitet

24

19

14 qm

Zementverputz der Abort- lind Jaucliegruben wasserdicht

2 50

35

20

1 Stück

Eiserner ausbetonierter Grubendeckel

6 50

21

22

3,20 qm

Betondecke der Abortgrube samt innerem Bestich und oberem Glattstrich

50

20

80

Einfassung der Jauchegrube von Kunststein mit einem 5/5 cm starken Spunten versehen

4,30 lfd.m

17 20

23

1 Stück

Zuschlag für Spunten im Grubenbeton an der Hauswand

24

7 lfd. m

Tritte von Kunststein, weiß überarbeitet, an den Außentüren

6 |50

45

50

25

5 qm

Stallböden, bestehend aus einer in Zement verlegten, liegenden Backsteinschichte samt einem 3 cm starken Glattstrich; im Gefälle

20

26

2 Stück

Liefern und Einmauern von Drainageröhren zur Stalllüftung, 6 cm weit

30

— 60

27

8 qm

Zementboden in der Spülktiche ins Gefäll verlegt mit 2 cm starkem gewalztem Glattstrich

4 50

36 !—

209 i60

28

Lfde.

Kostenanschlag

Nr.

Massen

Verdingung

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

JH

2 Stück

Liefern und Versetzen von gußeisernen Fußbodenabläufen mit Geruchverschluß im Keller und in der Waschküche

18

29

1 Stück

Eisenrost mit Rahmen im Stall samt Leitung zur Jauchegrube

30

8 qm

Boden im Hauseingang und vor dem Herd von roten Steinzeugplättchen nach vorzulegendem Muster samt der nötigen Betonunterlage

64

31

5,20 lfd. m

Fußsockel im Hauseingang aus schwarzen 8 cm hohen Steinzeugplatten mit Fase

1 j80

9 36

32

6 qm

Wandbekleidung am Herd, dem Spültisch, Wasserstein und Badewanne mit weißglas. Porzellanplatten II. Wahl

10 50

63

33

10 lfd. m

Drainageleitung im Keller samt Ausschachtung, Grobkiespackung und Wiedereinfüllen

1 10

11

34

3,50 lfd. m

Liefern und Versetzen des Abort-Abfallrohres aus Steinzeug, 20 cm weit, einschl. Bogen und Abzweigstück

21

34a

3 lfd. m

Desgleichen Entlüftungsrohr, 12 cm weit, über Dach geführt, mit Dunsthut versehen, samt sorgfältiger Dachverwahrung

12

Uebertrag von Seite 2

1106

1255

209

o o o

lO CO <x>

2775 76

Summe Beton- und Maurerarbeit

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

Jl

Jl

Jl

10,40 cbm

III. Zimmerarbeit.

Gesägtes Bauholz der Balken, Schwellen und Pfosten, . Pfetten, Sparren usw. in den Stärken der Zeichnungen, alles fix und fertig abgebunden, samt allen nötigen Stiften, Schrauben, Klammern und dergleichen

52

540 80

1,50 cbm

Gehobeltes Holz der Leistschwellen und der Leiste (Aufschieblinge)

70 ;—

105

100 qm

Dachlattung mit 25/50 mm starken kantigen Dacli-latten für Pfanneneindeckung

— 35    66 !50

51 lfd. m

Grat- und Firstleisten zum Befestigen der Grat- und Firstziegel

30    15 30

6 qm

Kehlbretter an den Dachaufbauten von rauhen, 25 mm starken Brettern

40

40

28 qm

Gehobelte Dachvorsprungverschalung von 18 mm starken gefälzten Brettern

20 61 60

19 qm

Verschalung der Dachaufbauten von gehobelt. Brettern mit Deckleisten

57

7a

23 lfd. m

Dachgesims der Dachaufbauten von gehobelt. Brettern

20

27 60

96 lfd. m

Fußbodenlager, 10 cm hoch, aus Bundholz, auf der unteren und oberen Seite gestreift

60

57

60

939

80

13

12

1 Stück

Auslaufschieber am Stall

2 Stück

11

2 Stück

10

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

j Ai

Ai

Rauher Bretterboden, 25 mm stark, im Bachraum und auf dem Kehlgebälk

47 qm

1 60    75

20

Stalleiter mit 8 Sprossen desgl. im Dachraum

Hühnerleiter, 25 cm breit, samt Anbringen

60 qm

Fußboden in der Küche und den Erdgeschoßzimmern von 23 mm starken, 10—12 cm breiten Riemen aus Pitchpine-Holz in Nut und Feder samt einmaligem Oelen

20

192

14

55 <|m

Fußboden in den Dachstockzimmern, Bad, Abort und Vorplatz, von 23 mm starken, tannenen gehobelten Riemen in Nut und Feder

2 60

143

15

16

120 lfd. m

Fußsockel in den Zimmern des Erd- und Dachgeschosses und dem Vorplatz von 6 cm hohen, 20 mm starken Brettern samt Befestigen

4—

4-

Entlüftungssiebe in den Fußsockeln

12 Stück

IC

CO

17

14 Tritte

18

Gestemmte Treppe mit Viertelwendung, ganz von Tannenholz mit Futterbrettern

Treppengeländer samt Antrittspfosten

4,80 lfd. m

IC

CO

ic

20

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

19

Putzbretter an der Treppe

1,50 qm

50

4,50 qm

Verschlag unter der Treppe von tannenen 20 mm starken Riemen mit Erbsstab, beiderseits gehobelt, samt Rahmschenkeln

18

21

4,50 qm

Zwischendecke für Futterlagerung im Stall aus 24 mm starken gehobelten Brettern und Rahmschenkeln

80

17

10

22

23

. 24

25

26

1 Stück

1,50 qm

Hühnerstall als kastenförmiger Einbau im Stall, von einerseits gehobelten Brettern und Drahtgeflecht mit Türen samt Beschlag, mit Legkasten und Schiebern samt den Sitzstangen

Spalierlatten an beiden Nebenseiten samt Befestigen

insgesamt

Pfosten des Erkerausbaues mit Fensterspunten samt Sturzabdeckung, Verschalung mit Dachleistenprofil und samt Fensterbank, alles in Forchenholz nach Detailzeichnung

insgesamt

Abdecken der Jauchegrube mit forchenen, 4,5 cm starken Dielen

201

15

35

55

30

Uebertrag von Seite 6

939

80

601

20

Summe Zimmerarbeit

1691

90

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

190 qm

IV. Dachdeckerarbeit.

Eindecken sämtlicher Dachflächen mit naturroten Falzpfannenziegeln

380

Eindecken der Firste und Gräte

51 lfd. m

50

76

50

First- und Gratanfänger

10 Stück

10

1 Stück

Dachfenster aus Gußeisen, 6 Ziegel groß, samt Verglasung

50

Glasziegel

2 Stück

20

40

Summe Dachdeckerarbeit

473

40

Lfde.

Kostenanschlag

Nr.

Massen

Gegenstand

Verdingung

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

70 lfd. m

V. Flaschnerarbeit.

Halbrunde Dachrinne von verzinktem Eisenblech Nr. 22 mit 29 cm Umfang samt Ueberhang-streifen von 20 cm Zuschnitt

80

126

90 Stück

Rinnenträger hierzu

50

45

7 lfd. m

Ablaufröhren, 10 cm weit, von verzinktem Eisenblech No. 22

60

11 20

3a

1 Stück

Klappe im Ablaufrohr zum Regen wassersammeln

2 50

Rohrschellen hierzu

6 Stück

60

3 60

Zuschlag für Bögen

2 Stück

2 I—

Verwahren der Schornsteine und Einbinden der Dachaufbauten mit verzinktem Eisenblech Nr. 22 samt Bleistreifen

10 qm

60

8 Stück

Abdecken der Fenstersimsen an den Dachaufbauten samt Bleistreifen

24 —

48 kg

Ofen- und Herdröhren aus Schwarzblech

70

33 60

1 Erker

Dachdeckung des Erkerausbaues mit verzinktem Eisenblech No. 22, gefalzt, und Abdecken der Fensterbrüstung

25,

332 90

10

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

Jt

$ !! M ¹ §

Jl ^9)

4 Stück

Messingrosetten am Wandanschluß der Ofen- und Herdröhren

60

40

11

5 Stück

Bodenbleche vor den Oefen und vor den Kaminputz-tiiren im Dachraum

20

12

Wassersteinanschluß mit Geruchverschluß

13

14

1 Stück

6 50

Uebertrag von Seite 10 Summe Flaschnerarbeit

332

90

347

80

Zusammenstellung Rohbauarbeiten:

I. Erdarbeit

84

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

II. Beton- und Maurerarbeit

2775

76

III. Zimmerarbeit

1691

90

IV. Dackdeckerarbeit

473

40

V. Flaschnerarbeit

347

80

Zur Aufrundung

27

14

Summe Rohbauarbeiten

5400

II

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

m La,

105 qm

Ausbauarbeiten.

VI. Gipserarbeit.

Auftäfeln der Decken in den Wohnräumen und Vorplatz ' mit 25/25 mm starken Latten bei 20 bis 25 cm Entfernung und Deckenverputz glatt gefilzt unter Verwendung von doppelten Rohr-matten und Gipsmörtel

30

136 50

13 qm

Decke in Spiilküche und Stall, mit Auftäferung und Schwarzkalkverputz mit Zementzusatz

26

195 qm

Wandverputz in den Wohnräumen gefilzt, als Kalkputz

65

126 75

45 qm

Desgleichen in der Spülküche und Stall, mit Schwarzkalk und Zementzusatz

45

20 lfd. m

Zuschlag für Zementsockel in den Räumen der Pos. 4

40

90 qm

Schwarzkalkbestich im Keller an Decken und Wänden und im Dachraum

45

40

50

40 qm

Drempelwände und Dachschräge in der Kammer aus 2x/₂ cm starken Gipsdielen samt Verputz

75

70

60 qm

Aeußerer Verputz der Wetterseiten mit Schwarzkalkmörtel und Zementzusatz (¹/₃ der Kalkmenge), der Verputz ist weiß zu tünchen

120

572

75

8a

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln Gesamt

60 qm

Verputz der geschützten Seite mit Schwarzkalkmörtel, sonst wie vor

1 80

108

12 qm

Sockelverputz mit reinem Zementmörtel

2 50

30

10

2 Stück

Zuschlag für Verputz der Kamine

50

11

12

13

1 Stück

Zuschlag für die Gipsdielarbeit am Speisekasten

Uebertrag von Seite 13

572

75

, Summe Gipserarbeit

735

75

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln Gesamt

1 Stück

VII. Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten.

Kellerfenster, einflügl., samt Anschlägen, 0,45/0,80m i.L.

50

1 Stück

Stallfenster, einflügl., samt Anschlägen, 0,80/0,80 m i. L.

50

4 Stück

Küchen- sowie'Wohn- und Schlafzimmerfenster, zwei-flügl., mit Setzholz, besonderem Lüftungsflügel, einschl. Anschlägen, sowieeichenen Fenstersimsen, je 1,00/1,30 m i. L.

14

50

zusammen

1 Stück

Erkerfenster wie vor, 2 einflügl. und 1 zweifliigl., dreiteilig

45

8 Stück

Dachstockfenster, einflügl., samt Verglasung und Anschlägen 1,00/0,90 m i. L.

10

50

84

5a

Lüftungsflügel in den Dachstockfenstern

4 Stück

50

8 Stück

Glatte Futter und Bekleidungen für die Dachstockfenster

40

Vordere Haustüre von Forchenholz mit 3 Füllungen und einer 42/60 mm starken Futterrahme; die oberste Füllung ist zu verglasen und die Türe mit Fischbändern, Kastenschloß und größerem, schwarzem Eisendrücker anzuschlagen. Die Futterrahme ist mit kräftigen Steinfallen zu befestigen, 1,00/2,10 m i. L.

1 Stück

34

Hintere Haustüre von Forchenholz, gestemmt wie vor, jedoch in leichterer Ausführung, mit Glasflügel samt Verglasung und Anschlägen

1 Stück

28

8a

1 Stück

Stalltüre von Forchenholz, glatt, mit Einscliiebleisten, Langbändern und Kastenschloß samt Anschlägen

23 j—

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln ¹ Gesamt

11 Stück

Türen der Zimmer, der Küchen und des Dachraumes, tannen, 32 mm stark, mit 4 Bretterfüllungen samt 16 cm tiefem Futter und 8 cm breiten, glatten Bekleidungen, sowie Anschlägen mit Fischbändern, Kastenschloß und glatten Eisendrückern

24 >50

269 50

9a

1 Stück

Türe unter der Treppe wie vor, jedoch ohne Futter und Bekleidung

17

10

1 Stück

Aborttüre mit Futter und; Bekleidung und mit gew. Beschlag angeschlagen

20 —

11

1 Stück

Speisekasten als Rahmschenkelgestell zum Einsetzen von Gipsdielen gerichtet mit gestemmter zwei-flügl. Türe samt Beschlag, bestehend aus Fischbändern, Schrankriegeln und Riegelschloß mit 3 Fachbrettern

28

11a

l Stück

Lüftnngsschieber am Speisekasten samt Fliegengitter

50

12

4 Paar

Fensterläden von Forchenholz, glatt, mit eichenen Einschubleisten samt Anschlägen

a) der Erdgeschoßfenster, 100/1,30

13

52

8 Paar

b) der Dachgeschoßfenster, 100/0,90

11

88

13

1 Einr.

Kücheneinrichtung nach Zeichnung, bestehend aus 1 Schüssel- und Hafenbrett, 1 Löffel-, Deckelund Pfannenrechen samt Anschlägen

24 —

16 qm

Verglasen der Fenster mit ⁴/₄ starkem, rheinischem Hellglas

50

72 -

15

Lfde.

Nr.

Massen

Gegenstand

Kostenanschlag

Verdingung

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

4 Stück

Winterfenster aus Tannenholz mit % starker Verglasung und einfachem Beschläg

a) an den Zimmern des Erdgeschosses und der Küche zweiflügl.

12

48

1 Stück

2 Stück

b) am Erker des Wohnzimmers zweiflügl.

einflügl.

zusammen

30 j—

16

17

18

4 Stück

c) an den Zimmern des Dachgeschosses einflügl.

9 50

38

Uebertrag von Seite 15

329

16

577 —

Summe Schreiner-, Glaser- und Anschlagarbeiten

1022

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

205 qm

VIII. Malerarbeit.

Aeußerer und innerer Anstrich allen Holzwerks nach Angabe dreimal mit Oelfarbe

80

164

1 Stück

Anstricli der Treppe nach Angabe dreimalig wie vor

10

77 lfd. m

Anstrich der Rinnen und Ablaufröhren dreimalig wie vor

30

23 |10

475 qm

Kalkfarbanstrich der Decken und Wände in verschiedenen Tönen samt Abschlußfriesen

12

57 -

;!

FürWandbehandlung und Schablonieren im Treppenhaus

15

Summe Malerarbeit

269 10

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

Jl \

Jlt

IX. Installations- und sonstige Innenarbeiten.

Wasserleitung im Innern des Hauses aus verzinkten Eisenröhren mit Zapfstellen am Waschkessel, dem Spültisch und der Badewanne samt einem Schlauchstück von ca. 70 cm Länge am Waschkessel nach Angabe samt den nötigen Hahnen, sowie aller Arbeit

insgesamt

72

Desgleichen Gasleitung mit Anschlüssen an den im Arbeitsgrundriß bezeichneten Plätzen für Koch-

insgesamt

und Leuchtgas

55

Emaillierte Badewanne

1 Stück

45

1 Stück

Kräftiger Waschkessel aus Eisenblech, verzinkt, von 70 1 Inhalt

45

1 Stück

Küchenherd aus Eisen> freistehend, mit drei Kochlöchern, Backröhre und angebautem Gasherd

72

Eiserner Kegulierfüllofen im Eßzimmer

1 Stück

50

Desgleichen im Schlafzimmer

1 Stück

35 —

1 Stück

Kachelofen im Wohnzimmer mit Dauerbrandeinsatz

85 —

Vollständiger freistehender Abortsitz

1 Stück

25 —

10

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

Ji

JL

1 Stück

Spültischgarnitur aus Terrazzomaterial einschließlich Auslaufsieb mit Geruchverschluß und Abflußrohr

18

50

11

Futtertrog von glasiertem Steinzeug im Stall

1 Stück

12

1 Stück

13

Fußboden-Holzrost aus Latten in der Spülküche

Flacheisenrost am Keller-Lichtschacht

1 Stück

50

14

Glockenzug an der Haustüre

1 Stück

9 i—

15

1 Stück

Briefkasten an der Haustüre anzubringen aus Eichenholz, verglast, mit Eisenblechklappe

50

16

Schuhabstreifeisen bei den Außentüren

2 Stück

17

18

8 qm

Fußbodenbelag im Bad und Abort aus Granitlinoleum, 3,30 mm stark, je aus einem Stück, an den Fußsockeln hochgezogen

56 —

Keimgen des Baues

20

Uebertrag von Seite 19 Summe Installations- und sonstigen Innenarbeiten

484

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

Zusammenstellung Ausbauarbeiten:

VI. Gipserarbeit

VII. Schreiner-, Glaser- und Ansclilag-arb eiten

M 735. 75

„ 1022.—

VIII. Malerarbeit

„    269.10

IX. Installations-u. sonst. Innenarbeiten „    616.50

Zur Aufrundung

6. 65

Summe Ausbauarbeiten M 2650. —

Lfde.

Kostenanschlag

Verdingung

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

Jl [

Jl 3,

Jl

Jl

Sh

34 cbm

X. Aeußere Anlagen.

Ausschachtungsarbeiten für Hausentwässerung, Gas-und Wasser-Zuleitung, einschließlich Wiedereinfüllen und Stampfen

60

54 40

10 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, \2¹/^ cm weit

1 50

15

2a

3 Stück

Zuschlag für 12Vs cm weite Bogen und Abzweigstücke

15 lfd. m

Liefern und Verlegen von Steinzeugröhren, 15 cm weit

30

3a

4 Stück

Zuschlag für 15 cm weite Bogen und Abzweigstücke

Fettfang mit Aufsatz

1 Stück

15 -

Gaszuleitung

27 —

Wasserleitung zum Garten samt Grabarbeit

40 —

Wasserzuleitung

58

Einfriedigung aus Schrägzaun

a) 0,80 m hoch

30 lfd. m

1 30

39

b) 1,00 m hoch

60 lfd. m

1 50

90 —

375 40

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln

Gesamt

einzeln

Gesamt

10

11

1 Stück

Eingangstüre an der Straße, samt Beschlag und Anstreichen

Eingangstürchen am Heckenweg anzuschlagen

26 r

1 Stück

Kunststeintritte an den Eingängen

3 Stück

6 50

19

50

12

Hühnerhof-Einfriedigung samt Türe

1 Stück

46

13

5 Stück

Waschpfosten samt Versetzen

1 ,30    6

50

14 •

Bekiesen des Zuganges, des Hofes und der Wege beim Haus und im Garten

15

16

17

CO

CD

Ol

110 qm

30 lfd. m

60 lfd. m

Umarbeiten (Rigolen) des Gartengrundstücks

HeckenpÜanzungen a) Liguster

b) Weißdorn

Für Anpflanzungen im Garten

Uebertrag von Seite 22 Zur Aufrundung Summe Aeußere Anlagen

— 40    44 —

I, 20

50

15

40    24

15

CO

lO CO

Nr.

Massen

Gegenstand

einzeln Gesamt

einzeln

Gesamt

jH> j A

Jt

Gesamtzusammenstellung.

I. Rohbanarbeiten

Ji 5400.—

II. Innenausbauarbeiten

„ 2650.

III. Aeußere Anlagen

„ 600. —

Gesamtsumme Ji 8650. —

LAGE-PLAN

Z.MT.

Zeppelindor^.

M = 1-2000.

1^9

ft

psI

Nord.

ra!‘

[/

■1

o¹

Raw

ss

a

tJ

Z.W.

i¹⁷

Z regenneide

rmara»

iS

fit

o\

t -V

TU

I.....*

/ v/y -£\ \ V

/rCyX^iVu,

;A* .1* • *•*.

IAU *-⁴ 'V.--

'''C vt? >;•* i. \

tfchrrarzhöfllc .7 *»

" a' v £    .. f

/'i⁴tt-,:ul;

X.- • ■:*t. :'-

/. i - . ■ -■>, *-, ,

S~i\ *.H »-iVl--?-

/- ~ i v - V - 4. «■•; -1. *

/Kr^Xv-'V-'X

(VV:    -    ■•"

A,,-

VÄ*

«. t: W-

U¹'' ' "

\\V

\ '4

.    - fs

i.t? -v.

’S?

ASM

KS^Sj

r""S o • vi

Ol* I

o °rv

\ 5aSö5

e*.

vVv

tt

o'

lO

5.

o'

Ci

»V⁵

o\o

■s

’S

je

Siraf/*

o¹

L..J lo

BW

.......'

n.

fV;:------S i

o:

cv

S-Ä'-'

o\P

O y-

-\ °

p.

c¥"

ObVJ

|■■IIII■■II(I■■Ü

J Bz BiL M Bi i B-    Bi! B2

^mmumnrmWem

o o o o o o oooo oo

■S

■8

■8

■S

■8

■8

8-

■3

•8

E'

ärtner

ei •

lePP

eHn~

Hoh>f<>hrt ’

M = 1:2000.

IX

ra

,5

13 0"O uOOOOOOC *

fiaoo

Mömt HUht/m P/atx

Q r> n>rt ^ n.ann <g> r

llj

Lt

V-r

*

£=A^

hurt

ra

ra

xy

o\o

o\o o p

z.w.

l.W.

z.w.

Si

II

il

:;

■i

I!

*«3°.

>* ,

f-

s.

■r»’

/ uftsMffbav /leppe/f/7.

f* ;r-    . ⁷

V

f*

/* .4«,

,Vc

* 4 _

* 11-

* IV .

r*

v\

\>i: \¹1".."

gerne/ ade

t * - * * ;~X

S? >ed !epa r/f

„ t tl-'

t 1 " V 1    \

* t .

1 V v *

1 V t-

*< *" .. *-

>.

1-

IV

* «•

' Vv *\

ii

ji

ii

L.WZ

•f*"    •

■r* p

vv *- «•

\\ v ,.

«r

I».

r

ZEPPELINDORF

LAGEPLAN

MASSTAB 1: 2000

-P"

' it.

f.r

I?

.......... ■

U

r*—"»p**

*

s..

»«

flBOR/

1gru4e

®36UCHE-^QRUBE.

iL

ZEPPELiN

CH

m.

Vy

69> c -

WOMLFBHRT G.H.B.H. FRiEDBiCMSMBFEN

:/T"

r:

:f

TIC

cz

<?

bb

-2.55-

RUCIA - RNSiCHT

UNTERGESCHOSS - GRUNDRISS

iS

. *^ORT---- - :'GmiBE

25

'23

T,

sT

j'

\a

\.

sl

j.

"j»TT

-Z og -

2, ABORT

* fe&z2

03

V

LV

t ° -i

<9

JAUCHE

GRUBE

ui

LP*

4.0 j

<4-. 03

25*

- 2.55 -

L-

KELLER

KELLER

i<5a

Aol

i 0

<0 STALL \

oi

•i

-3 00 -

In

SPÜL-v.WfiSCH-jj-KÜCHE X^~

B F\D

.W.»j

UJ

RRBEiTERHRUS

( DOPPELHAUS)

po=?

<7

<?

«5*.

<7

WORDER

RNSiCHT

ERDGESCHOSS

GRUNDRISS

>«£

SP

K.

j--j WOHNKÜCHE

^Äao*l

jt

oö

-3.4 5-

- 3.4- 5 —

SCMLftFZittttEF?

'WOHNZiMMER

[sCHLAFZf/THER

Us.ao'l

□Q

Typ p₃

/^BSST/iS x«L400.

DM .«l S O

nrnirrrn'

±=i

vÄ

-*«

kW>m.

<A

£l

',/T'

pT

<?

<L

’T

l'.

i!

aPCJCHEH

Vf

<?

«V»

<o

r:

s. •

L":

-2.₇5 -

DDÖQ

‘4 0

o»

SEiTEN - ANSICHT

DR Ct~1 GE SCHOSS

GRÜN DRiSS

OUERSCMNiTT

KBLLS.R

—o.ö c

— 3.4o

Tj

SP

—I

tü

a£

— Z.oB-

RSORT i

na

* AZ

WOHNKÜCHE

oo

OO

IL

woHNZiMneR

Qa

Ul.

(4

T"

;•

u"

TT

TT

TT

Tr^ir

TT

U~----Tf

D. V- o. So

tr

Tf

“ü⁵

TT

TT

ii

0fSTHLL

r^%

jJSPÜL'u.WASCH-KÜCHE BAD

-2.3fe

<h

SPEiChER

SPEiCHEfR

-i3L

- 8.5b --

D.V. o.5o

«L.

V-

Esiül

-OO C-

L@ .

fc^U-V

KAMMER

⁰ SCMLAFZinnER

-3o

SCHLAFZiMl^CH

KAMMER

TT

TT

TT

■ü¹

D.V. 0.90

-T

^4.371

r—t,

»OS*

D?

oey ii

“ Eingang

«4

ELEL

rr

j' 4 SO ^

► -4.o5    ^

c»

4.2o

32

4 20

H /«.OS

4 50

in

.a

<**

SS

-4«o-

-4.8«-

4 2.

-/e.

Eingang

TT

5=?

io

P-

-3*2-

-3*8-

D. V. o.5o

«-v

■

_._

-    -«* . JWt '

'f.

- - . •-

;

■-

ZEPPELINDORF

DOPPELHAUS TYP A 3

MASSTAB 1 :100

. . ; ■ .. ______

•    * i-

/ •

.

?

r

\

■

• -

M

.

/

:

;;

*

;

25

ZE PPE Li N WOliLFRliRT

£3r

■■ -4.

r.

■-

;;

nHllnna

rrb;

8S88SSSSSSSS8S5SiSSSSSSS5S2S5SS55SS8SSS858SS5SSS8SS«

c>

<?

Cj

ISS!

B=l g

RüCKflfSSiCHT.

B.

KELLERGESCHOSS-GRUNDRISS .

Art

JAUCHE

GRUBE

:v.

► ^.00

jauch«

GRUBE

FRiEDRiCMOHRFEN •

□P

□Brr

□□

-ß

<?

i/?

UORDERRNSiCHT.

ERDGESCHOSS

GRUNDRISS.

►-

e-2>5

- S 35

'JK.

A-Jo-

2«    ^A-.AA -

-4^4 ~

AX

S- ■

23

o STALL

5PüL-u.Wfl5CH-

5PDL*u.WfiSCM-

KÜCHE o BHD

KÜCHEo BAD

HRBEiTERMP\U5 TYP: H

SPEI

neu

i*

BICH

II

IE

\\

cu

SCHLfl FilMME«

VOW^UVT

CD

fcetitBFiiHMen

JL

TTTT

7!*

<9

k -4.3 0-

— si‘3“

■WRSCf*K

WOHNKtf

r*

w'

ui

RJ

vn

DACHGESCHOSS - GRUNDRISS.

-^T»-

3TALL

-»I

Ai

- A³

CO

DHJa B ⁰_d.

MRSSTflB ^:A00 üMinn _T

*5

□ □OO

ff

./

SEiTENRNSiCHT.

ra

LI

±=t

«4\j

/>

-8«"

ÄFHUL-

Asrubs

■nuL-

€> ö

OO

OO

Ui

(L

* -2.8«-

IUBI

tPT

.•x

1®

IT

BÖ

-402 - .

S./*o°

ABORT

-^-63°

*JpT”

@t

SCMLRFZiH/AER

SCMLRFZinHER

ri3.4öa.

□l-i

R3.A0 °i

HT::t

3o

- 2-5 O -

*2.5* '*•40    *

A.AO

"ts⁴

-2.Bo -

3o

"V

Q-

TTT

086

' *Sf* K. I

]o

>;

SS

- 4- 74-

SP K.    ’

-5.46-

00

OO

.4ui

00

OO

- o8’6 -

ET

f r,.. •

L: v.'I

. Lr yj...

iiiisss

Tn

---\

48

_ 08?-

*1

VORI

■ RTZ

BCHLRPZiflMaR

25 .

►So «■

SChLRFZi/^MER

SCMLRFZinnfeR

0 KELLER

KELLER 0

in

ui

-».73 -

WOHNKÜCHE

WOHNKÜCHE

±0

33

»5

I 20.25°:

A-Ao

2*

* A.AO

'•<2

I 20.25° j

fFF

⁴4o

rr

Bk

'io

SPuu-u.wflacH-KucH«, ßno

4o'

45.li**

HM.4*

es

la-as*

4.0

25

- 4.43 -

<{ -A.33-

- 4.4 e —

12.88°

23

X.A»-

r-—r

'o

S2

k-

KHLLBR

25

QUERSCHNITT .

|0

~-d

tf

!

;

J

;-r.. —--------- »'J.

■i

r——ä*wa.j«g' wa.

—~—*

------------ . = »»—w

5?**■*■

—

—----——--

—----

1

—---—-—-—-—--

_____-

^fUOTfV^

KRAKÖVy

ZEPPELiNDORF DOPPELHAUS TYP H MASSTAB 1 :100

~

ZEPPELiN-WOHLFPhRT G.M.B.h. FRiEDRiCHSMAFEN

EiNZELHEiTEN DER RRBEiTERhRUSER

MRSSTRB A

\A0

^fi 111 fi 11 if

N0RnBL-5C|-1INiTT

GRRTENZRUN

r\\T türe

Varbund - Me.vd - u. Openanlaga dev Wotynküctpen in cden Doppo.1-Häu&evn Typ H. gG|?G.n im £>ovnmev öluvcV? den Ofen . De-v Open ist- ausserdem selbständig peizkiav

Die. Rauchgase, des» Herdes direkt im den Sdc.Jjovnsi-a.in, ivn Winter

itrützq

I.

■+

/«o

|E5

RR

25

m¹

Hä

-4®?

DRCMLRDEN

Pfannan -Ziege! -^ Dachung.

FuH*er leety

Tgtincnri'amenbedan intslub u.Fedar

sM-W

Ci

i-J W

XX

'•y.v.

Hi’

SpalierlcfH-endacke mi'K Doppel *-oj>ymat^n

ff“

=3h1

Vv-.-.T

L.V//T

iH

cp

JR

• •    • t:vv,

sAXXX>y

0)

<p

2. Ziegen

PifCJ> * Pme - Riemanboden im Nuh u Fsdeir

5t-ein2eugptaH-Gnboolen auf Bet-on

ijfo

■vr w rv|

3L

9‘

-!t-

2.. A o

Hühner

«•

FuH-avlocj*

LV₃Vasre7Q:::---^v

u^ner

Heu

B Lüftung

Backstein

Pfeilev-

TT

Las» est«r

2. Ziegen

flsptyaltpappe - J&ol i'evong auf 0el"on gegen Grund

•P

Hasen

Gia ng

5TPILL T>P

v-;

=2

STOCKTREPPE JVP CUM

Hasen

EL

TS

R:

Mas

an — Kö

ft ge

FU55B0DErMSCMNiTT

ERKER TYP RoJA

Hase«

2. Ziegen

’S

/>

-f

• j' • • .-.t',    •    '•    . *

v‘ Jä---H    • je*-.

l . (<r;.W ff ■.'>    '

> . /JSt

.** C/if'i w

■- '

tar - r^ss.'-ariv r,.

-

/

‘

»

■

—-;-*--

AV.

m üs i _

' •’l .

ZEPPELINDORF TEILZEICHN UN6E N

MASSTAB 1:40

————«—

I— ■ —■

f/s

'iü

: V

: r>

JL

ZEPPELiNWOMLFPMFVT G.H.B.H. FFtiEDFUCHSliPFEN

PPBEiTERMPUP Typ'. D+

MflSSTAB -T/IOO

VH._5

1»M

jLzriTprp-rpcifc:

/*

Eh

dfc'

[/

y*

33

Lf

~+.........w

Jk

uL.

Ka

JO

ii

ii

ii

n

4 «O *

<?

-«5

<?

EH EH

II

II

II

SEiTENPN5iCNT RECHTE)

UNTERGE5CliOS5-GRUNDRi55

L.

T“

4- OB

WORDERPN5iCMT.

RüC K/RNSiChT

SEITEN/RN SiC MT LINKS

ERDGESCHOSS -GRUNDRISS

DflChGESCM055-&RUNDRi55

K-

tN

25 Kl

0

-2-73-

■4-

- 7-27 -

in

t> V. 50

Q - 3.4-0-

/„■•o

- 3.2 5-

25

K 1*0 -s

25

TT

TT

TT

Jj    ii/¹" ' TrlT

ff

TT

in

J AUCH 6 GAuee

I!

stall

GANG

| J WOHNIKUCHE

vi

00

e»PEiCM6R

JG.

_a6ort

0.0

Hgr!

rr

n

Borrr/

-1.00    4

5CMLHFZlMnEB

v>

N

Ü43.3)4.u|

30

- J.AZ-

~w7r

ki4^

g £>in

WLL^

5PÜL-uWflSCn-KÜCHC BBD

- os Q -

v. _

::

46.40“

0

IA

aCHLflFZIMMBf»

□□□□

12

-e 3o-

Je.

SPEICHER

TA

IACLLC1R

- V9 « -

- ?e t-

**-

woMNzmrveR

<SL

DV so

SCHLRFZi/^AAER

(0*

P.V So

Vl

Vl

v-

EjÄjg|

3.83 -

-a.S6 -

12

-*,pO

i—4L -n-

6.60 °

□ODO

iE

[f

WOHNKÜCHE.

iS

•4.0

-Vo

in

N

-OK 2 -

So

«■o

- s 7 o_

k&7s

f-S5

So p.v.

K6LLCA

-4 26    -♦■

-a .© o—

S7sj^

— yl 0.00 —

⁷“j

aUERSCMNiTT

ZEPPELINDORF

EINZELHAUS TYP D 4-

MASSTAB 1:100-

-

]

:

Z T^ec V,

ZEPPELIN-WOHLFAHRT G.M.B.H. FRiEDRiCh5M/RFEN

/v\Ei5TERhRU0 T^P.A.

MRSSTflB 41400

PM/f f f

ImilmfT

/V

trbrI-;h-lrT-,rT-,f;

X-

_V

,4

iP

i:;

JA

iX

§r

V.

TrfrU

[<

r^frrrr -4-    -

>>

-w

1+ N₄

miü

I "üiUI

Vs

ESI!

= IK.=

X1N

S.I

—ls»

Jsm,

x;

ff

• ^ ✓* *4    ✓» ^ /yyy<4/ "^r    -

^vy-L»¹ ^~C<- ^    ,

n^mxtxxt

-Ä-

II

II

II

II

JJ

l!

gcl

rrfl

Li

id

NEBENSEiTE RECHTS

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

NE BEN SEITE LINKS

UNTERGE5Ch055-

in

-GRUlSDRiSS

ERDGESCHOSS-GRUNDRISS

DRCHGESCMOSS - GRUNDRISS

²⁵’ Ko

J RQOR

ZB

rOoE

k~

4» K.e o

-H

L.

V/.

I- XO« 4

JWUCHEO 'afluBE °

*4-

'•r

in

<v

z:

tj

xn

50 PV.

fr

— A- . o o —

-fc-96 -

t- -/«.Sö-

¹ *S

■£-

SP

-i»¹

-499

42

,4.84. .

AZ

AS.

«4»2

oi

fr

K.

fl BORT

5 SCHLRFZiMMER

oo

koche

J SPÜL-o WASCHKÜCHE

STALL*°

TT

SPEiCMER

OO

:i=

KAMMER

Ki

PflCHRAUM

0flP I

yA

lt®?1

£*ji3

jä.

□ CEM3B

gUM

/    c

„ Ua.ooA

-2/50-

44.

■\

VORPLATZ

fi«

8.2 0

8.2 o -

9o P.v.

SCHLflFZiMMER

BRD

WOHNZIMMER

........

ESSZIMMER

OS '/4‘d

' Al

25'

. «c <

KELLER

4.2o

+•

Oo-

4-o _

5CMLH PZ iMMER

-4.2«

SCHLAFZIMMER

\.

Yj ES5

ii?/

UJRPLRU

□DDO

- 2.75 -

±>

23

- S87

Jl.

IS

4-66-

/,a.

12

KÜCH

S*

’o

xfzT/

Rio»*1

- 4./t «

2S „

AZ

I» 4.4-0 3

5.Sb

42.

k 4.oo ,

-2.42-

I 467503

AZ

ff>

<4

?r

k ««

JA

P.V. So

KELLER

K -Z.Ao -

4o

QUERSCHNITT

i*-.

- 7 72,-

>1 .8 o —

f- <S7b ^2 5

-*• «7.^

/<A7s

ZEPPELINDORF EINZELHAUS TYP M

MASSTAB 1 ; 100

—.

A

:•

—

•v

I

—

y

m

ZEPPELIN- WOMLPRMRT G./AB M. PRiEDRiCnStiHrEN

EINZELHEITEN DER RRBEiTERMRUSER

/II20

CM<£

t t ± t r -t......t±±

A9 »M

r nR5STfiBE

? t t r t ? -l-i

i"vr.2

Zin/^ERFEN5TER

HRUSTüRE

ZinnERTURE

5PEi5EE)CMRPiNK

j-

iv

ft

ft

fra

d5/

/U~

ft

4f

r\

CL

XI

Bf

jj

LOPTUrta

Qi

RrtH/lbCMENKei.

-"v

-Z

L\

Vv

GIPS -

»a

fENSTERBRNK

PiELEN

v-V

-i

:

i

-

-

■r'}zz-‘A

/• t

v

«

;

---

—.......

-—-H|---tags

ZEPPELINDORF TÜREN UND FENSTER MASSTAB 1:20 UND 1:2

*y

■W

-—

*

x

«■■■■■• —

—

*

--—-

—

-~-

'

=*—

'

^X-cuk

''4

tf KRAKOW

Sb.

4

■•    *■ \j 4«»a.- ■: -• - v

i

Zeppelindorf

Bild 1.

bei

öesamfansichl'

Friedrichshafen a. b.

r .--w

fc -    •£

Ir

Aufnahme aus dem

"V *U,

....... .. •

frÄ    r •    »    «..    -i>.    _ ..

%; •    * • '

Lu Fschi ff.

SgS?5M

- ■ -FL

MP

<■ $ ->~ w

-*7“.’ “• *“*' \' F:*!»-,. wnwmmr

V' ■    .

V/

ISaiPflg

”^r^vY

ti n ij/h t-<    < ■/*

~" II .    ₁

■# 5T

11

j®Ä-

••;    . -----z-

S V»

iFfi

V--J/iuLlZ

lir

Fr

ifa-

JA v _ j

'JS

l »15. Baä

r * .

'■sfifrn

M-ishtss

23

■V •    • v,

B ■>• _«|i <M,

«aa s

mm

j *>

nst.Äi

Sy

1*

«P

>

>.v

l-i

A «L ‘

te

1

i

¹ ' )

v

: \

■ \

'■

...

;

■■

.. - .

.

t

r

i

■ . • •

\

'

Zeppeündorf

&

C'

ßiid 2.

bei

ri

£ 'Zks.

Einzelhaus

'WTi

Eriedrichshafen a. b.

n

TJ

K

s&

:r;~i

$4

■-SS-rZ'-A& I

Typ D4.

B

V A-y'

■-•

i

2»i

k>

Q

M

w

ISP

fei

fc

ß-

m

** Hill

* ♦ jfl

;i_*

'ei

V

H $

•*V;

A|

’V.,

!Kfö

rf'

* ■

Hf

tSM^iWI*.

*w*m

v ,;

m

y

p?

>J3

A».

&SS

5?

•7\'“ ..    V-'f!^

'    ;‘^7 H

fcfeA&ivbL

MHi

*"

i-

; v.»

,4

mmm

i

äs*:

ävV*

KJ-',.

Ar

wlwi

' iSkyrVi^

nföffv

Zeppelindorf

Bild 3.

4    _

tl :-rr-

bei

'//'

Doppelhaus

Friedrichshafen a. b.

&N ■

IjK*

*/

//

ft*

R -

K -■

PW«-,

’'-C

....

-S'l™

/<

K»

•1

tM

111

\w

ev.

Typ R 3.

V-,

-i

Ml iS

1.1

'Hl

’.. £■

"«■1

f?«

fc4

'mm

f 4, ;fcr i

L*jä

ami m

.-v

•Ä

BS

f*;:’

rfell

»s

■9

fr

^/T»¹

-ja:

FjßMPä

>.T

F%

kW

■M

saiii

• f-.a

jjja

/&*

.V

/• ■ ‘

»1*4

ZeppelindorT

bei

Friedrichshafen a. b.

■*dk

*ßrD

'M

75:

m.

5tfe

74 TS'

.V

) *\

A.

"V,

f-

‘jk

Th"

ÄJ

\]

%F

K®

fsÄ

ÖS -v ^ -.

££

\*'<

Bild 4.

. ol

Doppelhaus

ftSt

<NV

■*« v

V.

,<

Typ H.

?<

56

Sfyi

r-?

EC**

ttäs

PÄSj iVrtri

U-J

£5.

>■'?¥'

>./ ■

SS®

rt-rk

s&ki™

" »5 ' U“¹“'

IM-w-iii»

R!

.■>

■A

tm

t. ir.-

Ui

ill

Wsf«: EC

kJ

f-*J

’T'i

i\]

P>

fl

BL

,u

''*•

-BÄifcS

»' !

Ld

Pa»*

F"

WitHkM

|7

tVi

&£

F-r

r.

j£s&&iiKy

j*w

HBÜsl

*

/

6

h

Zeppelindorf

A

/A

/i

^ \ ^

1

Bild 5.

£\

bei

/j

4

-I.r\

MV

wVsUs

\

iTM/im

>,

Eriedrichshafen a. b.

•V

•\

ix

Nt

lV

A

Einzelhaus

-j.

/j

/2

! n

9.

QSgfc

¥

III

il

/ÄS

*

♦

&

pp* «p»

r * S

/.

Typ M. .

A

A

*j.

« *

⁹iPrfi • I ___>

^11 r

¥

*

A

/

L«

«? *wj

*iW

r#)

k\

/

kV

V-

-"V

/

,;    7$

ryr--

g:

Bk.

1111.4

I

I

0 *

M

jy

’^SpTi' $ *' t k i * ■ • ■'

«

m Hmf ¹

A

J*&£m

RIIII

*

mm

1

m

91|

......

,..    —*

raaMui^

x

V

,*

£

9V⁴

X4

MjL/

k*

w I SggiJW    j    f

“Va,

■ j

irj(

Hl

m ||

p£

L

L > •

0;£

AV

;.:V

j[<p

f'-'h

:

Vasat*-

\ *

^ •>!!•.Üiw*'-" .C V

«äj

v.b

!$ 1

,,,

K ■ O

f»

i\tÜ

’

Zeppelindorr

bei

Friedrichshafen a. b.

*■

Bild 6.

König Wilhelm-Plafz

mir Wirtschaft und

S»:

ti

■k

Konsumansfaih

-f

. pJH; lt= - 1

mm u»

[■ff»]

|M

Ml. V EPS

Bir-

TEL-iiirtli

rn

in

|f HU

r’jl

kifi

%v\

SÄSi

jj

ri

- ⁵~^T v4§4 i-Ä

v-siii

:£y.

' J&-

L:

v vj?..

:-2>-

*■, -.m.

|i®tl

S*1d.lA'v£

/

c

Bild 7.

Hindenburgsfraße

mir

Einzelhäusern.

Typ M.

/O

i|

•3#

»E

BrrVi:

^ftfe

•V\'

f'jj

: :jm

;A

/0%5$

- • jj||||p

dfcT 14

K'.t

7:3

aq?

UH

>5

'■!

Zeppelindorf

bei

Eriedrichshafen

herausgegeben von der Zeppelin-Wohlfahrt ö. m. b. N., Friedrichshafen.

<mm

sssä

TM

J/h-^/gm

IF'

^~—jk

-m

r•

-iin_

r —L.

T,- / ;

j ■■

fc±f

■'«r

äfeP '

'■ y

*5

Sm

MW'^

■:gä{

7.^

"VJ;

^ *3 /*«

l?ÄS!

IW-    ¹ iA

m:

fe

fV.

#1

a. B.

Vh

7K

l| ^ y

■ ■

.

Zeppelindorr

*,

Bild 8.

Sfe

bei

Friedrichshafen a. b.

mLy.

PUMP

mrnmmk

^'T*¹

4--

>>

Vf

*NW

hindenburgslraße mif Einzelhäusern.

«P

Ösilifipl

■r

;W

112

II

II

SS

71^

Wt

T*!

ämmm

IlE WT:,!^ mzmz-Jrr

' \WT.

tsb

l@fe.

3K

|p*U “r-

|i|s

Äki

Pt.

k ..

f.

si

£y«|L

Typ D4.

-■NM

feil!,

iil

*r:‘

y-iTruNim-;

» r./

8*

Hg

■ jw

L?

CT

,N

mmmm < ^«1

. . % Ui

L-'J

rZr-fl

; *r:^

f»£i

V'

pu.

1-

vf:V

JMd

.i. m

"H

ZK

pr*-^s Büum

pw»"

•W’’”? //v

-’ä.

' i...

*

*

:

.

■

■-fy-

.

■ .V •

s

y*

B»S%i

‘*\A

rv

53*8?

V-

g#V

”*■

ZeppelindorT

äv

Bild 9.

*r

Hf'

bei

Xt

LudendorfFslraße.

Friedrichshafen a. b.

ST

Si/

lß%

:%■

. £»;

ü.

Ä#

<•-

fff

' lll»

*•

--

\d

1'

rr

ki

5!Äk

' "*■

i iäu

⁴i .

n;

’V

r •?*

’h

fr

U-. 4 .

«M

La

rlT

BSe^

VN •"

'■

&■

'*i ■ I'-

. SST!

;C

W\

:

:hj

$

inrrrsf

:

m

■

►

*!'

::

-0.*.

u

:

'

.

:

'

•ünr.

I

s-titil'''

f

lip

ifetii

K

mm

y’'i'

i;

:

»

«1

■

:q::

!li|l

'iM

WM

|i § i

Ügs

r:

•i.

M:

.

mmmm

$

;

m

I

WYDZIALY F0L1TECHN1CZNE KRAKOW

ii

]W. aiaif:

liiap

'    : ■ böi;

BIBLIQTEKA GLQWNA

m

j#

*s«

lillllllliiliail'-i

?

M

i

■

»88

.

3*®

1111 ii

r.i i

11

1

Illlllf

;

m.

;

1111

f—

-.•vV«-

• . j

ii

■

m 1⁴1=1

11(1*1

mm

I

m

m

Sil

:

Ü}!|;

l

-

Mlili

ii i

m

MM

v

■Hl

Siliiii

L.

inw. -■

Druk. U. J, Zam. 356. 10.000.

§ |g»j ,|Mg|i|M

m

:

i

ÄS

ii;

ü:;

i

I

iS

-ii

m

■d

I!

il

MKL

Bl

$

■

:::

■

IW

■

lij

.«fl

mm i

iiaisyiiH

■sip

Wmtm

MBlpW*

3

1

fl lillllisfflps

in

#111!

\:

:

I

i

?!

¹ *r

%

MÜBBÜSaiill

»ila-Ki: r"”⁴"

;

ü

TW

M

ü

äblj

mm

s gg» gl

IBS;

J

ii

mmm

ifllliiiiii

\

ii;; il;;!

!

iiij

iü

Ä

SM

i

u:.\

I;

Ii

3

I

•isfcfi:-

1

I

1

a:

33

i

JfrSii!

m4

IS

ii

........

1 :    a:r

: ::

'

11

a

•-

lliffl

■

ii

i

$

ü

SilS

I

isiaas

:

:i'Ü;

iiil

1 iplpMBI

iiillll

iiü; 1

I

m

m

i

■

I

I

mä

aliaiö

-

III

1

m

: :

llilii

1111

1

Ü

iiiiiil

• :

S

igill

Hl

ii;

j;

-

■■111

üüiBüia^lji

Bihlioteka Politedmiki Krakowskii'i

lii

lii

liilli

■■

$88

,

B

........„jalllill; llill

100000301613

■

; H/i! .

MS

.

$

: :

ÜlMWHflHi

.