i

..... , .

332

gg

: r.;::u“i^^^rjss=ss

zr.—.. .

nn tumfl

■ ■ .•j'.jj.

' »1

II t4*'

1f,M,’f'

in

Ä*W'

S£f

=====

MWwMWfMMMI H*U trfifW4/ ilH ***4 *JM$i Bii |gMH‘UlF‘iTilitir

aas

•i,»4*,»'4U »<•;>'*

rHHHa3ff9!CTW

v&m*

:-jgg,!r«gyillr S

i ...................................................

uuw«-1M'VU«i*'vii>','< -• w >• t*v»~ur><nM    n«-WV*n»miii*w« Hl*»*«*»« «Mk»»k4-»l~4<H»-l'« I*M4 > rin-.».    x-i^ l >«v K*"“ ,»«/..•    ' »

«f^rc-w -»•■    .    -■ ii 111h imn11« hiihwqihhm l iiiu nrr innr~ itpi>imnrti -iitti**r*-,--~-r- r *~~n -■ »m-* -*»•*«>'m.i.)n»-.j jinHi

(piMM i#fTrm~rT7lliiiliiiUiliii' - -------

^ 'y**** *jn-***^*⁴

yL* «WH*    *«»»•»» 4 »■TW**' ,*«■••<■•• ‘ ■» . m •- -•>,. , • •

(WkHrki.i Mww'wMu Hkrt*iH»M.rU-li-..M4».-w*M*»rv>»*i4 'mwm-v

IM>UUUU    '* >1 »U i' ' ■ «-> .-.»«.>*4*«».W •

.«MMvaONi Mm

IBl. .* ** 1L I |

’ .1 [’”"... liii¹ ■!*iL+i.4*1. ~

--rr-4    ■

t u tun- H ii-'t )-i-*-'*■*

UM tU+UM I Wk/W M* ru*/>4M w» rwo

<Mwiy:it Oi'••**»««-: KV..rf^M.r ■

».rtfjuu

crjL“- :rr:

*#v«“4 MM 4^1*4 vrw -> m':•■*•* juvwmMmH •««**«' *6Je*ÜwiH*£-'

■•■—————    "

IHfififiiif bIIi|§|gg2s

rrc^rjassaa:

*r>4Ufc*»,i «M4

jinÄütssÄiJäiäc

*    »* fcrt t U W *****

mmmmm

«< M«4

nssss

> ■■ •■

•    -WM.

*«l .(■ . • i'irVI    f-> OH ■*■ *>>1

Vt-11'- W »*U*»«$*.* •*4< » HMS-

s»r

« M ti%ru*.**t*<4»i.ut f»M«

• I.IWKU

• ! .-,. ■*-■ •*• -■    .. ''I. . 1 :.'»• 4-4 (WKi-wwlntlMt/i-*/'. ₍ *    .    ..... * -4.4,1.    4 «•**«*

.....rwMWM»Ii W HM»WIm 11 UMlMMMMMjltiliMK

te«.    L “ ,.;X,M^ ;rrtJvTS>* V Jwm«,uLu WI«W-VJM iu*Hitttu W* »►’ M

»rfW ’ r<W' r, < *vTw «4U>- .«<»4.    . ■»- '

44MM»MAfi^>f»nn tn n —i i< ni'w'tn **W~    " "* *•^••'4 *•

feii 'W 1' i * il<f < 44 ■-/    4«r

1"«'^ |t<V!MM'.’!

ecüäsSSr

..... ...• >4

•V». !• »* } ■•«**•«»    ,»»»*• -

•*•4*41» ..«^4 •►•« -r • *    »4*r* -

gg

iS

fGvS*

tr-rif

QCBCSP

rjsssiffiÄ

r4»*4*.'.

En

mmmwwwii

Allfhö?

«•MkNaM kl Mvi WH HWWWMWirtll 11414 bcx »VW »4 MB «M MM#MWt4 M WiWt < X< WW»I J ifc« .* iMwm W •J ■* ■- rtM kl W w U V»»/ **V• MH >4 »*1» M 44 u W.-,44,»4.fUiiW»VVll «• VI k»-V. *• .-UW4 U knrtÄ t

/44 W ,4*114.-1    IMiWif

«MW M«4iW J 4»«W

4M>h4M>4v<v»*«i»^'«*»» m. »tttmiT.

sr

aa

«i»

CmmSmS2mQCSC»C3mSuS3

M-W

«14<

•£

wiMfeiMUK» HM» 1»

4M« *«W4*44V|J»4UU

**»4WM*«W«*44*f'«'

*•«44» MMUV' Wwvw M W*.*44ik!>/W.

■■SlMMSSfSlMSClMSCl

4*Wf4'4|MJWVM»4»«-VW*4«4»l

'«i«

»- • „»»• •• '

sS!33H-;:

u HU »r.( .< 4 ., 4l4^MMW«VMlh4Htt 4 vu 14w.'-r4«’M«4M5-m‘4rM*J4''f4>4>4>fWv 4 ..t>«n4•-- -•'-*44<4 >»t,*t</>«4»«4!MW V.4M

lU'^ia H'W

M4rMMWi>44*-#<»M «4V44M-4 »>» .•►»!4 4V#V»44 »4

« 4 *44-4>:> nW4<X>    «4J4WW4»< < 1.. 1 v»■>>»•*' -• i4",>.

rtflf**« 1    4rn.H'-'*v‘*.»--4M j.»!< -v,v*4V«;•.< 1 m m tü >‘i    UMM *<

M-r«rv*,H>Mrt*4<*m *♦»» •-«UHW<4>»!4»>>*^-*M .f*M4'4^4M.wr.4»HU'»)»W4MI4l><W*IMMf».i!4«»4»«HW»»w

Mr»4<44>«Mi44-.'4^l4*»4<M«4*rK*M-MM4**Mk4# V*    /**    44 V*.    W »,< *4*rS W> »y4 V» ^ -•»»' ^ «»’«»««l. 4M4-..4».'>#n#4ffc«4Wti W^M^M A4+**44"-M *444 44 M

'«•»* »U.,,.l!)llll>t.K«4*«^,‘''“''*','lM-‘.4Wl44in.M*14'>i..Uw1.l'>li'M.4i.'.|    i    , -«UM    '• "    '* 4 > J"-iv4 V* «> .-V •■. H-4    .»■.(• M !t4-4}4 .'IWUMrf' 4-..

■ '    . . f 4 .' •‘.-4*4:1    • ->r    ■    ...    -■ .ir--/.n    V^~    >• Hl • ■' >•■■' ■ ' • •    ’ ¹

■ . .H>l»'--^-',4'Wl4V4H4V-4m4'^ -    ■ 4 ••'•>■ |-*t4r.4-u 1'1-M wy-gt *'.4 1 ■ IW.'. ■ > •    1.1 *T~-r    '-.i,!.'.    ■    ü ■;•?’-,•    . : *    -*•■? ■• ■ ■

nn**#

i'iMirriiiri -

ästSä

^{ÄBsasBacÄCss

kl*

(.J in« -4 w .4»-» >4 >4 *N4«.i>W<M>»MW>>

^»rvru fcn .V4> *^ ««4 4IMHHi*4«M«-    7TT

UU U 4u>i w VM «rftl'MWiHW»«*»    WC*(>W****f4 M

h*m>4»4 M44*M*«»*w*> 4»Mto%iwK*>«j *■** il**,**■■**>    HUNWNMMM llM»l*1» MlWfff'J

SSÄTS!

.U144.TM*

B3S3

üSä

nifei

. V »1*454 L4 M ‘ <* '1

• _j.m-.-U:»**» 4*

'm wwW¹'-'    »i«•***♦ * W*«*»'k..i»44*p^4»M«^ 4Af»4 w i>«Mm

*' ’ •    '¹ ■ ' *«‘T*' •. r

TOT, !VC=! . ■ iTfeW’T ■ rrwrmiv «»■’-’i

'.—^ .' t.

*^“SSSSSS5.'«LI»

—<

»7 .;*-»j

raoäs?

K21P

—jjLjF

Ä|

rjÄ

aaa

3CSSS

................

>st544-^

»I

r¹ vj:

, Mt» «i » f4

'Tf

W44.W

mw»

—ä

mumm

MM

1 ir ■ ''Ci M) lir^ r* 1 ---,

Ü“«»*

BR

S3CS

;i;*« Um

i.ii

>

. 4^

• s ^0

cn

:~y

\ ~ )

cO

W

Biblioteka Politechniki Krakowskie)

100000298896

*•

V -

. «

% .

%

■

-

/(o

m

Engel- S chub erts

Handbuch des

Landwirtschaftlichen Bauwesens

mit Einschluss der

Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe.

Neunte Auflage, vollständig neubearbeitet von

Alfred Schubert,

Professor und Baumeister in Cassel,

Inhaber des Ehren-Ritterkreuzes II. Kl. mit der Krone des Grossherzogi. Oldenbg. Haus- und Verdienstordens, des Ritterkreuzes der

Königl. Krone von Rumänien usw.

Mit 1466 Textabbildungen.

BERLIN.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

SW, Hedemannstrasse 10.

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, Vorbehalten.

ß!2l!0TEKA POLITECRNieZRA

KRAKOW

/

Äkc. Nr.

Vorwort.

Das zuerst im Jahre 1852 erschienene Werk hat es bisher, also in der Zeit von 58 Jahren, auf die für ein so umfangreiches Handbuch sehr beträchtliche Anzahl von 8 bezw. 9 Auflagen gebracht und dabei sich stets, von Auflage zu Auflage, nach Möglichkeit verbessert, ob seines ausführlichen Inhaltes und seiner Gründlichkeit als das „führende Werk“, das „standardbook“ auf dem Literaturgebiete des deutschen landwirtschaftlichen Bauwesens erwiesen.

Damit nun auch die 9. Auflage des altberühmten Werkes textlich und bildlich wieder voll und ganz den ungemein gesteigerten Anforderungen der Gegenwart auf eine kurze Reihe von Jahren zu entsprechen vermag und abermals den Anspruch erheben darf, das ausführlichste und reichst illustrierte, das beste Werk, kurz das „standardbook“ bleiben zu dürfen, da hat seine Bearbeitung auch diesmal dem Autor und Verleger grosse Opfer an Mühe, Zeit und Kosten auferlegt!

Das Buch wurde nicht nur vollständig neubearbeitet, sondern der Text zum grössten Teil ganz neu verfasst. Dadurch, dass die Bierbrauereien, Zucker- und Stärkefabriken im Laufe der Zeit zu Grossgewerben herangewachsen sind, also mit der Landwirtschaft nicht mehr wie früher in unmittelbarer Verbindung stehen, und da überdies die betr. Bauten und ihre maschinellen Einrichtungen heute von Spezial-Maschinenfabriken projektiert und ausgeführt werden und auch schliesslich eine hinlängliche Spezialliteratur über diese Industriezweige besteht, so wurden sie in der 9. Auflage ganz fortgelassen und der dadurch gewonnene Raum zur ausführlicheren Bearbeitung mancher Teile des Werkes und zur Aufnahme neuen wichtigen Materiales verwendet, so dass der Gesamtumfang des Buches nur ganz unwesentlich überschritten zu werden brauchte.

Die Abbildungen haben sich von 1225 auf 1466, also um 241 Stück vermehrt, eine Anzahl, die kein anderes Werk darbietet, und von den 1225 alten Abbildungen wurden nur etwa 500 beibehalten, so dass die 9. Auflage an etwa 1000 neue, zum Teil noch unbekannte Abbildungen darbietet.

Das Sachregister, von dessen Zuverlässlichkeit in erster Linie die Benutzungsmöglichkeit jedes Handbuches abhängt, enthält in erschöpfender, streng alphabetischer Anordnung an 2000 Stichwörter und gewährt somit eine leichte und schnelle Orientierung.

Verfasser und Verleger hegen die Hoffnung, dass die 9. Auflage, die in des Wortes ganzer Bedeutung eine „Neuschöpfung“ darstellt, sich ebenso wie alle vorausgegangenen Auflagen in vollstem Maße bewähren und reichsten Segen stiften möge!

Cassel, im Herbst 1910.

Alfred Schubert.

I. Baustoffkunde.

Inhalt.

Seite

1.    Steine.

Natürliche Steine; Vorkommen und Eigenschaften derselben usw................

A.    Kieselhaltige Gesteine: 1. Quarzfels, 2. Granit,

3. Syenit, 4. Gneis, 5. Glimmerschiefer, 6. Porphyr,

7. Sandsteine [a) Kiesel- oder Quadersandstein, h) Kalksandstein, c) Tonsandstein, d) eisenschüssiger Sandstein]............

B.    Tonhaltige Gesteine: 1. Tonschiefer, 2. Basalt,

3. Basaltlava, 4. Tracliyt, 5. Bimsstein, 6. Trass • 3—4

C.    Kalkhaltige .Gesteine: 1. Körniger Kalkstein (Marmor), 2. Übergangskalkstein, 3. dichter Kalkstein, 4. Grobkalk, 5. Kreide, 6. Kalktuff, 7. Gips • 4—5

Künstliche Steine:

1.    Gebrannte Steine: Eigenschaften des Ziegeltones; Kennzeichen guter Ziegelsteine usw.

1. gewöhnliche Ziegelsteine, 2. Klinker, 3. Locli-oder Hohlziegel, 4. Hourdis, 5. poröse Ziegel,

6. feuerfeste Ziegel (Schamottesteine), 7. Brunnenoder Kesselziegel, 8. Tonröhren, 9. Fussboden-platten, Mosaikplatten ...........

2.    Ungebrannte Steine: 1. Luftziegel oder Lehmsteine, 2. Kalksandziegel, 3. Rheinische Schwemmsteine, 4. Schlackensteine, 5. Zementsteine,

[a) Zementhohlziegel, b) Zementhohlquader, c) Zementpflastersteine, d) Zementfussboden-platten und -fliesen, e) Zementkunststein und Zementbeton, f) Zementdielen, Stegzementdielen],

6. Glasbausteine, 7. Korksteine, Korkplatten • • 7—8

2.    Mörtel.

1. Der Lehm, 2. der Kalkmörtel, 3. hydraulischer oder Wassermörtel [a) natürlicher hydraulischer Kalk, b) künstlicher hydraulischer Kalk (Portlandzement), c) Wassermörtel aus gewöhnlichem Luftkalk mit Zuschlägen aus natürlichen oder künstlichen vulkanischen Produkten], 4. Gips, Gipsmörtel

Seite

2—3

5—7

8—13

4. Kennzeichen der guten und der fehlerhaften Beschaffenheit des Holzes ■ • • 16—17

5.    Fällen des Bauholzes........ . .

6.    Die Einteilung des Stammholzes; seine Zurichtung als Bauholz; Rücksichten beim Ankauf

17 ’

17—18

7.    Die Aufbewahrung des Bauholzes • • 18—19

8.    Die Dauer des Holzes und Mittel, dieselbe zu erhöhen; Imprägnierungsverfahren [a)die Anstriche, b) das Auslaugen, c) das Imprägnieren]

9.    Der Hausschwamm; Vorsichtsmassregeln

gegen denselben und seine Vertilgung; Rechtsfrage........

10. Der Feuerschutz des Holzes

4. Metalle.

19—20

20—22

22—23

23

1. Das Eisen................

a)    Das Gusseisen: Gussarten, Fehler, Festigkeit, spez. Gewicht, Tabelle zur Berechnung der Tragfähigkeit, der Grundplattengrösse und der Gewichte gusseiserner Säulen • • 23—24

b)    Schmiedeeisen und Stahl: Gewinnung und Eigenschaften des Schmiedeeisens und Stahles, Fehler derselben

1.    Stabeisen: Mafs- und Ge wichtstab eilen für Quadrat- und Rundeisen, Flacheisen, Schraubenmuttern, Unterlagsscheiben und Bolzenköpfe, Berechnungsbeispiele • • • 25—26

2.    Profileisen: Berechnung der J-Träger,

Tabelle der deutschen Normalprofile für J-Träger ......

3.    Eisenblech ....

4.    Eiserne Nägel • •

5.    Eisendraht • • • •

Schutz des Eisens gegen Rost und

Feuer: a) Rostschutzmittel, b) Feuerschutzmittel :

24—25

26— 27

27— 28

28

28

28—29

3. Holz.

Laub- und Nadelhölzer............

1.    Physikalische Eigenschaften des Holzes [a) die Schwere, das spezifische Gewicht, b) die Härte, c) die Festigkeit, d) das Schwinden und Quellen]

2.    Die Nadelhölzer [a) die Lärche, b) die Kiefer, Föhre, c) die Tanne, d) die Fichte, Rottanne (Zypresse, Yellowpine, Pitchpine)]

3.    Die Laubhölzer [a) die Eiche, b) die Buche,

c) der amerikanische Zuckerahorn]......

13

13—15

15—16

16

2.    Das Kupfer................

3.    Das Ziuk. Tabelle der für Bauarbeiten am meisten gebrauchten Zinkbleche

4.    Das Blei..........

5.    Das Zinn..........

6.    Metalllegierungen: Messing, Bronze, Lagermetall ..................

29

29— 30

30— 31

5. Nebenstoffe.

1. Das Glas: Zusammensetzung und Eigenschaften des Glases, a) das rheinische Fensterglas, b) das

Seite

Rohglas, c) das Hartglas, d) das Drahtglas, e) die Glasbausteine ....

2.    Das Stroh, Rohr und Moos

3.    Farben, Anstriche, Patentfarben usw.    33

A.    Die Farben. Die Wasserfarben: a) der Kalk-farbenanstrich, b) der Leimfarbenanstrich, c) der Milchfarbenanstrich, d) der Kaseinfarbenanstrich, e) der Wasserglasanstrich, f) der Fluatanstrich

Die Ölfarben: a) Ölfarbenanstrich auf Holz, b) Ölfarbenanstrich auf Eisen, c) Ölfarbenanstrich auf Kalkputz und Stein, d) Ölfarbenanstrich auf Zementputz

B.    Anstriche und zusammengesetzte

Überzüge: a) der Anstrich mit Holzteer, b) der Anstrich mit Steinkohlenteer, c) der Anstrich mit Goudron, d) der Anstrich mit Karbolineum, e) der finnische Anstrich, f) der russische Anstrich, g) der schwedische Anstrich, h) Anstrich für feuchte, moderige Kellerräume, i) Anstrich zur Verhütung des Durchschlagens der Feuchtigkeit an den Wettergiebelmauern, k) Isoliermasse gegen feuchte, salpeterhaltige Wände.....

C.    Patentfarben, Emaillefarben: a) Bessemerfarbe, b) Schuppenpanzerfarbe, c—e) Dauerfarben, f) Emaillefarben

4.    Öle. Leinöl (Leinölfirnis), Terpentinöl ....    37

5.    Lackfirnisse. Terpentinöl-, Leinöl- und Spirituslackfirnisse

31— 32

32— 33

Von der Lage der Gebäude in bezug auf die Landwirtschaft und das Feld Allgemeine Grundsätze

Seite

52

52—53

33—34

34—35

35—36

36—37

37—38

6. Teere; Asphalt.

Holzteer, Steinkohlenteer; Asphalt, Stampfasphalt, Gussasphalt, Patent-Bleiisolierpappe, Asphaltdachpappen, Asphaltfalzpappe

38—39

7. Kitte; Dichtungsmittel, a)Fenster- oder Glaserkitt, b) Holzkitte, c) Steinkitte, d) Eisenkitte, Kautschukkitt und -Dichtungsmittel usw., Neutralasphaltkitt

39—40

1. Bauerngehöfte.

Die geschichtliche Entwickelung des bäuerlichen Gehöftes: Sächsisches oder Westfälisches Bauernhaus, niederländisches Bauernhaus, Bauernhaus an der Ostseeküste, mitteldeutsches Bauernhaus, ostholsteinisches Bauerngehöft, Bauerngehöft im Oderbruch, schlesisches Bauerngehöft, Bauernhof in der Weichselniederung

Die Errichtung neuer Bauernhöfe. Die Lage, Anordnung und Einrichtung der Bauernhöfe, der Aneinanderbau von Stall und Wohnung bei kleinen Bauernhöfen, mittelgrosse Bauernhöfe, Entwurf eines mittleren westfälischen Bauerngehöftes (Prof. Schubert), Lagepläne dreier mittlerer Bauerngehöfte, Entwurf eines mittleren Bauerngehöftes (Prof. Schubert), Grossbau er n-höfe, westfälischer Bauernhof bei Aachen, Feldgehöft-Anordnung nach Prof. Schubert, Lagepläne dreier Grossbauernhöfe........56—64

2. Gutsliöfe mit Scheunen.

Grösse und Form des Wirtschaftshofes, Lage und Anordnung der einzelnen Gebäude usw. Gutshof in Bockwa, Sachsen, Pachthof zu Villers-Allerand (Marne), Gutshof Blumenseheid bei Wittlich (Prof. Schubert), Gutshof mit an der Ecke befindlichem Wohnhaus, Pachtgutshof für ein Landgräfl. Hess. Fideikommiss bei Eisenach (Prof. Schubert), Gutshof Ziegelsdorf bei Koburg (Prof. Schubert) 64—73

3. Gutsliöfe ohne Scheunen, mit Diemenhöfen.

Die Vorteile der Diemen gegenüber Hofscheunen.

Lage, Grösse und Einfriedigung des Diemenhofes. Gehöftanordnung (L. v. Tiedemann), Ferme nationale de Vincennes bei Paris, Farm Britannia zu Ghistelles (Belgien)

53—56

73—75

II. Das landwirtschaftliche Bauwesen im allgemeinen.

Einleitung

Gesamtkosten verschiedener Gebäude nach Quadratmetern der bebauten Grundfläche, sowie Dauer, Unterhaltungskosten und Tilgungsbetrag der Gebäude................

Tabelle praktischer Ermittelungen über die Kostenverhältnisse des Neuwertes von Gebäuden für den Quadratmeter ihrer Grundflächen

41—45

45

45—47

4. Gutshöfe mit Kraftbetrieb.

Vorteile des Kraftbetriebes, feststehende und fahrbare Motoren. Englische Farm Liscard in Cheshire, Wirtschaftshof Döhlitz bei Querfurt, Wirtscliafts-hofanlage für ein Rittergut bei Witzenhausen (Prof. Schubert), Gutshofanlage zu Landonvillers (Lothringen), grosser Gutshof in Oberschlesien, der elektrische Kraftbetrieb, elektrische Kraft-übertragungs- und Beleuchtungsanlage des Ritterguts Lancken (Rügen), Wirtschaftshof des Rittergutes Preusslitz (Anhalt)

75—87

Auszug aus dem Leitfaden von F. W. Ross für die Ermittelung des Bauwertes von Gebäuden und dessen Verminderung mit Rücksicht auf Alter und

Instandhaltung...............

I. Fundamente und Kellergeschosse.......

II a.

II b.

| Unter- und Obergeschosse

48

4^    4- 4—

CD    -O

III. Bedachungen ...............

Abnutzungstabelle für je 100 M. Neubauwert • • • Beispiel der Berechnung des Neuwertes und der Wertverminderung eines Ökonomiegebäudes • •

50

50

51

III. Das landwirtschaftliche Bauwesen in seiner Ausführung.

Die Verdingung der Bauten

Die Fundamentierung • • •

Die Fundamentierung auf natürlichem, festem Boden, a) auf Felsboden, b) auf Lehmboden, c) auf Kies- und Sandboden. Tiefe der Fundamente

Die Fundamentierungen auf mittelmässigem und schlechtem Baugrunde. 1. Verdichten

88—90

90—92

92—93

97—98

101

101—104

104—107

109—117

117—119

119

119—122

123

123—126

126

128

128—129

129

129—130

130

130—131

131

132

132

138

138

133—137

137—138

138—139

139—140

145

145

145—148

148—149

150—153

153—156

162—168

Seite

des Erdreichs, 2. Bildung- massiver Zwischenlagen,

a) Einrammen von Bau- oder Steinschutt, h) Beton-schiittungen, c) das Auflegen von grossen Natursteinplatten, d) die Fundamentierung auf Sand-schüttungen, 3. Der Holzrost (Schwellrost, Pfahlrost), Spundwände, 4. Die Fundamentierung auf Erdpfeilern mit Erdbögen und auf Senkbrunnen 93—97 Das Ausheben der Baugrube DieAnlage der Fundamente und des Sockels 98—99 Die Mittel gegen das Aufsteigen und seitliche Eindringen der Grundfeuchtigkeit im Gebäude, Isolierungen von Fundament-mauern, Grundschwellen, Kellermauern, Stallumfassungsmauern, nicht unterkellerter Holzfuss-

böden und Gewölben...........99—101

Die Hauptrücksichten bei Anfertigung von Mauerwerk............

1.    Br ir ch st einmauern. Feld- und Bruchsteinmauerwerks-Verbände usw.

2.    Ziegelsteinmauern: Mauerstärken, Verbandregeln, Tür- und Fensteröffnungen, Schornsteinanlagen, Fachwerkswände, Putz der Mauern, Mauerfrass

Bedarf an Maurermaterialien • • • • 107—109

3.    Die Stampf bauten: 1. Der Lehmstampfbau, Lehmdrahtwände, 2. der Kalksandstampfbau,

3. der Kalkschlackenstampfbau, 4. der Zementsandstampfbau (Beton), 5. der Zementschlackenstampfbau, 6. Der Eisenbetonbau

4.    Die Eisenziegelwände, Prüsssche Wand, Försterwand usw.

Die Hauptrücksichten bei der Herstellung von Zimmerkonstruktiou............

Formeln und Tabellen zur Berechnung der Balken usw.; Anordnung der Balkenlagen; Konstruktion der FaehAverkswände; Ausführung gedielter Fuss-böden

IV. Die Dächer und die gebräuchlichsten Arten ihrer Eindeckung.

Die Dachneigung; allgemeines über zweckmässige Anlage der Dächer.....

1.    Die Stroh- und Rohrdächer Tabelle zur Berechnung des Bedarfes von Holz,

Stroh und Rohr.............

2.    Die Schindel-, Span- und Bretterdächer 126—128

3.    Die Ziegeldächer.............

Die Neigung der Dächer, Haupterfordernisse

guter Dachziegel, die Eindeckung mit Dachziegeln ...............

A.    Das Biberschwanzdach........

a)    Das Splissdach, BiberschAvanzeindeckung mit Asphaltpappstreifen, erforderlicher Materialienbedarf

b)    Das Doppeldach, Materialienbedarf • • • 130

c)    Das Kronen- öder Ritterdach.....

Materialienbedarf, Vergleich von a—c

hinsichtlich der Zweckmässigkeit und Billigkeit • •

B.    Das Pfannendach Gewöhnliche Eindeckung, Eindeckung auf

Stülpschalung, Materialienbedarf • • 131—132

Seite

C.    Das Krempziegeldach

D.    Die Falzziegeldächer

Erkennungszeichen guter Falzziegel, For-bacher Falzziegel, Ludowici-Falzziegel, verschiedene Falzschlüsse, Eindeckung der Falzziegel mit zwischengelegten Dachpappestreifen, Wöterkeimer Dachpfalzpfannen, Vorteile der Falzziegeldeckung, Vergleichstabelle einiger Zahlen und Einheitspreise für 1 qm von Ziegeldächern mit verschiedener Eindeckung, Strangfalzziegel von Voigt & Kretzner, Dannenberg, Friedrichsruher Tonwerk; Materialienbedarf

E. Zementziegeldächer

4. Die Schieferdächer • • •

Kennzeichen guten Dachschiefers, Eindecken der Dächer.................

a)    Die deutsche Deckart: 1. Die Schuppendacheindeckung, 2. die Eindeckung mit quadratisch bearbeiteten Schieferplatten,

3. die Eindeckung mit sechseckigem Schablonenschiefer • • • •

b)    Die englische Deckart

5.    Die Pappdächer. Die Güte der Dachpappe ■ 140

a) Das ebene Pappdach, b) das Leistendach,

c)    das doppel- und dreilagige Pappdach,

d)    das Pappkiesol-, Pappkies- und Papprasendach, e) die nicht abtropfenden Pappdächer,

f) die provisorischen Pappdächer • • ■ 141—145 Asphaltpappe- usw. Abdeckungen flacher, massiver Dächer, weisse und farbige Pappdachanstriche .............

6.    Das Holzzementdach.........

Das Gewicht, die Vorzüge des Holzzementdaches, die Ausführung der Eindeckung, der Materialienverbrauch

7.    Die Metalldächer. Siegener Pfannenblech-Eindeckung

V. Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte usw.

1.    Die Mieten oder Feimen. Heufeimen, Getreidefeimen, Tabelle zur Rauminhaltsberechnung runder und quadratischer Feimen, Feimen-stülile

2.    Die Feimengerüste. Die mansfeldsche Feime, dessauische Feime, holländische Feime, Feimengerüst mit drehbarem Dach

3.    Die offenen Feldscheunen. Das Einbansen und Ausdreschen, die Baukosten, der Bauplatz, der Raumbedarf, die Abmessungen, die Konstruktion, 6 Dachbinderbeispiele (Prof Schubert), 2 Feldscheunen (Prof. Schubert), typische Binderanordnungen, System Müller 156—162

4.    Die geschlossenen Feldscheunen. Die Vor

teile derselben, die Bauart, die verschiedenen Arten der Umwandung, 2 Feldscheunen (Prof. Schubert), Hochfahrts- und „Alfa“-Scheunen, System Müller, die verschiedenen Heu- und Getreideaufzüge............

170

170—171

171

171—172

172—173

179

179

185—187

187—189

191

• • 191

Seite

191—200

200

201

211

222—224

224—226

227—228

Seite

5. Die Hofscheunen. Die verschiedenen Grundrissformen, Nach- und Vorteile derselben • 168—170

a) Die Abmessungen des Bansens und der Tenne...............

b) Die Berechnung des Raumbedarfes der

Scheunen ........

Die Gebäudekonstruktion

1.    Wände. Wände aus Bruchsteinen, Ziegelsteinen, Kalksandstampfmasse, ausgemauertem und verkleidetem Fachwerk usw.

Das Fundament

2.    Luftzüge • •

3.    Tore. Anlage der Toröffnungen beim Massiv- und Fachwerksbau, Konstruktion der Flügel- und Schiebetore, der Verschluss der Tore, Schlage- oder Schüttebretter 173—177

4.    Bansen- und Tennenfussböden • • • 177

1. Trockener Lehmestrich, 2. nasser Lehmestrich, 3. Lehmsteintenne, Tennen aus Lehm und Gips, Kalkschlackenbeton, Zementbeton und Steinpflaster • • 177—178

5.    Tennenwand und Balkenlage • 178—179

6.    Scheunendächer

7.    Konstruktion des Dachverbandes • 179

8.    Beispiele aus geführt er Sehe u ne n-

konstruktionen ..........

1.    Scheunen mit Quertennen:

a)    Scheunen mit Pfettendächern (Scheune mit 2 Bansen und Doppelquertenne, Scheune mit 3 Bansen und 2 Quertennen (Prof. Schubert) • • • 179—182

b)    Scheunen mit Pfettensparrendächern (Scheune mit 3 Bansen und 2 Quertennen, Querschnitte zweier tiefer Scheunen mit Quertennen) • ■ 182—183

2.    Scheunen mit Langtennen:

a)    Scheunen mit einer Seitenlangtenne (Scheune mit 4 Bansen, 1 Seiten-iangtenne und 3 Quertennen, Scheune mit 1 Seitenlangtenne ohne Quertenne, Scheune mit seitlicher Hochtenne, Prof. Schubert) • • • 183—185

b)    Scheunen mit zwei Seitenlangtennen (2 Scheunen mit 3 Bansen, 2 Seitenlangtennen und 2 Quertennen, Scheune für Dampf- und Handdrusch)

c)    Scheunen mit einer Mittellangtenne (Scheune mit Mittellangtenne und 3 Quertennen, Scheune mit Mittellangtenne und 2 Quertennen, Prof. Schubert, Scheune mit mittlerer Hochtenne und 2 Quertennen, Prof. Schubert)

d)    Scheunen mit zwei Mittellangtennen (Scheune mit mittlerer Längsdurchfahrt und 2 Quertennen) • • • 189—191

3.    Quadrat Scheunen (Quadratscheune

mit einfacher Kreuztenne)......

4.    Die Gebäude zur Aufstellung der Antriebs- und Arbeitsmaschinen und diese selbst • •

Feststehende Dampfmaschine, Drahtseilleitung, elektrische Kraftübertragung, zu beachtende Hauptpunkte hei Anlage der Dampfmaschine, des Dampfkessels, der Arbeitsmaschinen und des Maschinenhauses, Maschinengebäude auf dem Wirtschaftshofe Callenberg, Maschinenbaus in Verbindung mit Kornspeicher und Strohscheune auf Wahrstorf, Dampflokomobile, Regeln für Drahtseilübertragungen, Erzeugung und Übertragung der elektrischen Kraft, Wasserkraftanlagen, Turbinen, Göpel, Göpelschuppen • •

5.    Die Tabaksscheunen

6.    Die Mais ko Iben-Trocken schuppen, Trockenschuppen für Sammelmassen 200—201

6.    Die Getreide- oder Kornspeicher, Bodenspeicher, Silospeicher............

1.    Die Bodenspeicher: a) Lage, b) Raum

ermittelung, c) Geschoßhöhen, d) Decken, Fuss-böden, e) Wände, f) Speicherluken, Fenster, g) Speicherdach und Eindeckung, h) Treppen, i) Aufzugsvorrichtungen,    3 Beispiele aus

geführter Kornspeichergebäude .... 201—209

2.    Die Silo- oder Schachtspeicher, Beispiel eines Boden- und Silospeichergebäudes ■ 209—211

7.    Die Rüben- und Kartoffelkeller......

Allgemeines, Höhe und Grösse der Keller, Fuss-

boden, Dränierung, Umfassungswände, Beleuchtung und Lüftung, Kellereingang • 211—213

VI. Die Wagenremisen, Karren- und Geräteschuppen.

1.    Die Wagenremisen: Raumbedarf, Grundrissanordnung, Höhe, Deckenstützen, Tore, Beleuchtung, Fussboden, Wagenreinigung, Dach • 214—215

2.    Die Karren- und Geräteschuppen: Lage, Raumbedarf, Bauart, Dach, Binderentfernung,

6 Beispiele von freigesprengten Schuppenbindern (Prof. Schubert), 2 Beispiele zu Karren- und Geräteschuppengebäuden mit darüber befindlichem Kornspeicher (Prof. Schubert) • ■ 215—219

VII. Die Eismieten, Eiskeller und Eishäuser.

Bedingungen bei Anlage guter Eisbehälter • • • • 220

1.    Eismieten (Eisgruben, Eishütten) • • • 220—222

2.    Eiskeller

3.    Eishäuser

VIII. Die Wasch-, Schlacht- und Backhäuser.

(Backöfen, Räucherkammern.)

Grundrissanordnungen von Wasch-, Schlacht- und Backhäusern.........

1.    Die Waschküche, Waschkessel

2.    Die Roll- und Plättstube

228

228

3.    Der Backofen und die Backstube; verschiedene Bockofenkonstruktionen; Tabelle zur Bestimmung der Ofenabmessungen

4.    Die Räucherkammer. Beispiele ausgeführter Räucherkammern im Dachboden und im Keller von Wohngebäuden

Seite

229—230

Die besondere Anlage und Einrichtung der Ställe.

1. Pferdeställe

Seite

265

230—233

1. Die Lage; 2. der Raumbedarf; 3. die Aufstellungsarten; 4. die Wände und Decken

265—267

IX. Gebäude zur Unterbringung des Yiehes.

Allgemeine Bedingungen.

234—235

1.    Die Wände

2.    Die Decken

1.    Hölzerne Decken: a) der gewöhnliche, gestreckte Windelboden; b) der gestreckte Windelboden mit Luftumspielung; c) der gestreckte Windelboden mit unterer Verschalung; d) die Stülpdecke; e) der gestreckte Windelboden usw. mit Hartgipsestrich; f) Holzdecke mit Betonfussboden (Terrastdecke); g) der gestreckte Windelboden usw. mit unterer Pappschutzdecke; h) der gestreckte Windelboden usw. mit unterem Verputz • • • 235—240

2.    Massive Decken: Allgemeines über massive Decken; die sparsame Verwendung des Eisens; Einzelheiten der Eisenkonstruktion; Schutz gegen Rost und Feuer

Die gebräuchlichsten Arten der gewölbten Decken: a) die preussische Kappengewölbedecke zwischen Gurtbögen auf Pfeilern; b) die preussische Kappengewölbedecke zwischen ^-Trägern; c) die Zementbeton-Kappengewölbedecke; d) die

Monier-Kappengewölbedecke..... 244—247

Die gebräuchlichsten Arten der ebenen Massivdecken:    a) die Kleinesche

Decke; b) die Förster-Decke; c) die Stoitesehe Stegzementdielendecke; d) die Koenensche Voutenplattendecke. Gewichte der Decken

3.    Die Türen • • • •

Anordnung der Türen in den Wänden; Brettertüren; verdoppelte Türen; Schiebetüren; Verschluss der Türen; Brandmauertüren 250—252

4.    Die Fenster • • ............

Grösse der Lichtmenge; Anlage der Fenster

in den Wänden; Ober- oder Dachlichtbeleuchtung ; gusseiserne Fenster; Sohlbankausführung; Verschlüsse der gusseisernen Fenster; Drahtglasfenster mit schmiedeeisernem Rahmen; eingemauerte Drahtglasscheiben; Glasbausteinfenster • • • • 252—257

5.    Die Lüftung.............

Natürliche und künstliche Lüftung; die Luft-

zu- und Abführung auf wagerechtem Wege und ihre Mängel; die Luftzuführung durch Wandkanäle und die Luftabführung durch Dunstschlote; Ausführung, Querschnittsgrösse und erforderliche Anzahl der Wandkanäle und Dunstschlote; Abluft- und Zuluftschlote von Muir, Hoff mann, Kinnei und v. Tiedemann; Luftwärme des Stalles • •

6.    Die Dächer

235

240—244

5.    Der Fussboden: Pflasterungen für Ackerpferdeställe aus Feldsteinen, Kopfsteinen, Dörritsteinen, Klinkern, Zementbeton usw., Sandschüttungen; Pflasterungen für herrschaftliche und Luxuspferdeställe aus abgerieften Steingutfliesen, Holzklötzen; Stallgassenpflasterung; Jaucherinnen in Arbeits-, Herrschafts- und Luxuspferdeställen; Jaucheablauftöpfe

6.    Die Türen und Fenster, Zahl und Grösse

der Türen................

7.    Die Standabgrenzungen.......

a)    Die Lattierbäume: Anordnung, Aufhänge- und Auslösevorrichtungen usw. derselben ; Schwebebäume; Flankenschläger, Schlagbretter

b)    DieKaste n wände: Herstellung derselben,

gusseiserne Kastenstandsäulen, Trenngitter ...........

c)    Die Boxes oder Laufställe

8.    Die Krippen, Raufen und Futtertische 277 Höhe der Krippen; durchlaufende Krippen aus

Holz, Ziegelsteinen, Formziegeln und glasiertem Steingut; Krippenschüsseln aus Haustein, Kunstsandstein, Beton und Gusseisen

267—272

o r-Ol

272—275

275—277

277

277—281

247—250

250

252

257

257—264

265

DieRaufen, Leiterraufen, Korbraufen, Futter-tisclie für Lattierbaum- und Kastenstände, Eckfuttertische für Boxes; das Tränken 281—284 9. Die Anbindevorrichtungen Krippe..........

10.    Die Nebenräume der Pferdeställe • • 285 Knechtekammern, Kutscherstuben usw.; Futteroder Häckselkammer; Futter- oder Heuboden; Geschirrkammern; Gastpferde- und Krankenställe; Reitbahnen

11.    Die Fohlenställe und Gestütanlagen • 287 Lauf- und Fohlenställe, Grösse derselben;

Paddocks, Tummel- und Weideplätze 287—289

12.    Beispiele ausgeführter Stallanlagen • 289 1. Acker- und Kutschpferdestall, 2. Acker- und

Kutschpferdestall, 3. Ackerpferde- und Fohlenstall (Prof. Schubert), 4. Ackerpferde- und Ochsenstall mit teilweisem Futterboden (Prof. Schubert), 5. Kutschpferdestall (Prof. Schubert), 6. Kutschpferdestall mit Kutscherwohnung, 7. herrschaftlicher Pferdestall mit Kutscherwohnung und Remise, 8. Fohlenstall, 9. Fohlenstall (Prof. Schubert), 10. Fohlenstall mit Laufbahn

2. Rindviehställe

A. Einrichtung der Ställe, in welchen das Vieh an den Krippen angebunden aufgestellt und der Dünger täglich

herausgeschafft wird........

1. Raumbedarf • ...........

an der • • 284—285

285—287

289—297

297

297

298

• ■ 298 298—299

300

300—302

302—303

303—304

304

305—308

entkuppelungs - Vorrichtungen; Kettenringhalter......

310—311

311—313

313—316

321

322

322

322

323

323—325

325—329

329—330

1. Kuh

334—336

336—338

339—341

341—343

343—345

345—349

(Prof.

• 356—357

359—361

362—367

367

367

367

367—368

368

368—369

369

370

370—372

372—374

374—376

2.    Die Stallhöhe • • • •

3.    Die Lage des Stalles

4.    Die Aufstellung des Viehes ■ 299—300

5.    Die Wände............

6.    DieDecke und Stellung der Deckenstützen; Stellung der Stützen von hölzernen und massiven Decken hei Längs- und Querreihenstellung des Viehes

7.    Der Fussboden, Höhe desselben über Gelände und seine Neigung; Pflastermaterialien - . • .

8.    Die Jaucherinnen

9.    Die Krippen • •

a) feststehende, durchlaufende, erhöhte

Krippen an gleich hochliegendem Futtergang; b) feststehende, durchlaufende erhöhte Krippen an vertieft liegendem Futtergang; c) erhöht liegende Krippenschüsseln an vertieft liegendem Futtergang; d) feststehende , durchlaufende, niedrige Krippen an gleich hohem Futtergang;

e) verstellbare, d. h. lotrecht und wagerecht verschiebbare Krippen 304—305 Form und Anordnung der Krippen; Krippen aus Holz, Ziegelsteinen, Formziegeln, Haustein, Kunstsandstein, Beton, glasiertem Steingut und Gusseisen

10. Die Anbinde-Vorrichtungen; Viehlösbare

308—309

11. Die Futtergerüste; hölzerne und eiserne

12.    Die Tränkvorrichtungen; automatische Selbsttränken.....

13.    Hänge- und Gleisbahnen zum

Futter-, Streu- und Düngertransport .......

14.    Die Nebenräume:

a)    Futtertenne, Häckselkammer, Futterkammer, Futterküche; besteigbarer Futterschlot; Unterkellerung der Futterräume; Lage der Futterräume • 316—320

b)    Heuboden; Ställe ohne Heuboden;

Ställe mit Futterablader • • • • 320—321

c)    Knechte- und Mägdekammern • • • 321

d)    Kälberställe..........

e)    Jungviehställe.........

f)    Krankenstall..........

g)    Milchkühlraum.........

B.    Rindviehställe mit niedrigenKrippen kurzen Ständen und Grupen ■ ■ 322—323

C.    Rindviehställe zum Liegenlassen des

Düngers...............

Allgemeines; der Fussboden; die Wände;

Grundflächenbedarf des Viehes; Arten der Viehaufstellung

Verstellbare hölzerne und eiserne Krippen; feststehende massive Krippen; Grundrissbeispiele

D.    Rindviehställe mit gesperrten Latten-fussböden

E.    Rindviehställe ohne Heuboden • • • 330 Hölzerne und massive Deckendächer ■ • 330—334

F. Beispiele ausgeführter Stallanlagen 334 Pferde- und Schweinestall mit Querreihenstellung des Viehes (Prof. Schubert)

2.    Rindvieh-, Pferde-, Schweine- und Ge-flügel-Stallgebäude mit Querreihenstellung (Prof. Schubert)

3.    Rindviehstall mit Längsaufstellung des Viehes an Wandfuttergängen (Prof. Schubert)

4. Rindviehstall nebst Futter- und Kornschüttböden ; Querreihenstellung des Viehes

5.    Kuhstall mit Nebenräumen und Karrenschuppenanbau; Querreihenstellung des Viehes (Prof. Schubert)

6.    Rindviehstall mit Querstellung des Viehes (Quadratstall) nebst Düngerstätte (Prof. Schubert)

7.    Rindviehstall mit Querstellung des Viehes (Quadratstall) nebst Futterscheune 349—353

8.    Tiefstall (Laufstall) für Kühe und Jungvieh nebst Schafstall, ohne Futterboden (angebaute Futterscheune) .... 352—356

9.    Kuh- und Pferdestall mit teilweisem

Haferboden und angebauter Futterscheune ; Querreihenstellung Schubert)........

10.    Kuh- und Pferdestall mit Nebenräumen und Futterscheune; Querreihenstellung

des Viehes (Prof. Schubert) • • ■ 357—359

11.    Mastochsenstall ohne Futterboden, mit Querreihenstellung des Viehes (Prof. Schubert)

12.    Mastochsenstall ohne Bodenraum (nebst Futtermagazingebäude und Strohscheune)

(Prof. Schubert)

3. Schafställe

1.    Die Lage..............

2.    Der Raumbedarf, Raufenlänge, Stallhöhe

Stalltiefe .......

3.    Die Stalleinteilung • • •

4.    Die Wände......

5.    Die Decke,. Deckenstützen

6.    Der Fussboden.....

7.    Die Tore, Türen und Fenster .... 369—370

8.    Stallwärme und Lüftung........

9.    Die Raufen, Lang- und Rundraufen, Tränken

10.    Die Nebenräume: 1. die Futtertenne (Rübenkeller), 2. der Futterboden, 3. die Schlafstellen der Schafknechte, 4. der Krankenstall 372

11.    Beispiele ausgeführter Stallanlagen .... 372

1.    Schaf stall mit hölzerner Decke für 700 Schafe (Prof. Schubert)

2.    Schafstall mit hölzerner Decke für 900 bis 1000 Schafe

Seite

376—378

378—379

381

381

381—382 • • 382

383

383—384

386—389

11. Die Nebenräume: 1. Futterküche, 2. Kartoffel- und Rübenraum

hof

397

397—398

398—399

401—403

404

404

404

404—417

417—419

419—420

420

420

420—421

425

425—427

427—428

429

432—433

433—434

434—435

435

436

436—439

438—439

439—440

440

441

441

441

441—442

442

442—443

443—444

444—445

445—447

3. Schafstall mit hölzerner, zum Teil freitragender Decke für 668 Schafe • • • • 376

4. Schaf stall mit gewölbter Decke (böhmische Kappen zwischen Gurtbögen) für 800 Schafe

5.    Schaf- (Ochsen- und Pferde-) Stall mit gewölbter Decke (preussische Kappen zwischen ^-Trägern)

6.    Schafstall ohne Bodenraum, mit angebauter Futterscheune für 800 Schafe 378—380

4. Schweineställe........

1.    Die Lage.........

2.    Der Raumbedarf......

3.    Die Stallhöhe, Stallwärme usw.

4.    Die Buchten- bezw. Grundrissanordnung 382—383

5.    Die Wände

6.    Die Decken

7.    Der Fussboden und die Jaucherinnen • 384—385

8.    Die Türen, Fenster und Lüftung • • • 385—386

9.    Die Buchtwände

10. Die Futtertröge, Grössenverhältnisse derselben, Tröge aus Holz, natürlichen Steinen, Ziegelsteinen, Beton, Gusseisen, verzinktem Eisenblech und glasiertem Steingut • ■ 389—392

3. Streugelass,

4. Futtertenne, 5. Wärterraum, 6. Schweine

392—394

12. Beispiele ausgeführter Stallanlagen .... 394

1.    Schweinestall für ca. 120 Schweine mit darüber befindlichem Kornspeicher, hölzerne Decke (Prof. Schubert) • • 394—396

2.    Schweinestall für ca. 24 Schweine, mit

Dachboden, hölzerne Decke ......

3.    Schweinestall mit 2 gescliossigem Kornspeicher, gewölbte Decke (Prof. Schubert)

4.    Schweinestall für 47 Schweine, mit Dachboden, gewölbte Decke (Prof. Schubert)

5.    Schweinestall für ca. 130 Schweine, ohne Dachboden (Prof. Schubert) • • • 399—401

6.    Schweine- und Geflügelstall, ohne Dachboden (Prof. Schubert)

5. Geflügelställe..........

Allgemeine Rücksichten, Raumbedarf

A. Hühnerställe........

a)    Stall räume: 1. Schlaf- und Legeräume (Sitzstangengerüste, Legenester), 2. Bruträume (Brutnester, künstliche Briitung, Aufzuchtkasten), 3. Masträume, Mast-käflge, 4. Futter- und Trinkgefässe,

5. Hühnerhöfe..........

b)    Gebäudeteile: 1. Wände, 2. Fenster,

Türen und Auslauföffnungen, 3. Fussboden, 4. Stalldecke, 5. Dach, 6. Lüftung, Heizung......

B.    Putenställe .....

C.    Enten- und Gänseställe

D.    Taubenschläge ....

1.    Allgemeines.....

2.    Nist- und Fütterungseinrichtungen • 421—424

Seite

E.    Geflügelmast- und Zuchtanstalten • 424

F.    Volieren (Fasanen, Ziergeflügel) 424—425

G.    Beispiele ausgeführter Stallanlagen 425 Kleine und grössere Geflügelställe, Mast- und

Zuchtanstalten, Fasanerien, Volieren usw. 425

1.    Hühnerstall aus Rundholz und Erde für

60—80 Hühner............

2.    Hölzerner Hühnerstall für 50 Hühner (Prof. Schubert)

3.    Zweistöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm

4.    Einstöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm

und Geliügelhof......... 428—429

5.    Einstöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm

am Wasser.............

6.    Geflügelhaus mit Auslaufräumen und Taubenturm (Prof. Schubert) ■ • • 429—432

7.    Geflügelhaus mit Taubenturm (Prof. Schubert)

8.    Turmartiges Geflügelhaus (Prof. Schubert)

9.    Parkgeflügelhaus mit Voliere (Prof. Schubert) ........

10.    Hölzerner Taubenpfeiler

11.    Geflügelzuchtanstalt mit künstlicher Brut,

450—550 Hühner (Prof. Schubert) 435—436

12.    Geflügelzuchtanstalt für künstliche Brut,

600 Hühner (Prof. Schubert).....

13.    Geflügelzuchtstallgebäude für künstliche und natürliche Brut, ca. 500 Stück Geflügel (Prof. Schubert)

14.    Hölzerne Fasanen-Voliere

15.    Kioskartige Anlage für Luxusgeflügel (Prof. Schubert)

16.    Entenhäuschen, 24 Zierenten (Prof. Schubert) ................

17.    Schwanenhäuschen (Prof. Schubert) 440—441

6.    Kaninchenställe.............

1.    Allgemeines ..............

2.    Bauart der Stallungen..........

3.    Beispiele hölzerner und massiver Kaninchenställe • •

7.    Bienenhäuser

1.    Der Platz zur Aufstellung der Bienenhäuser

2.    Die Bienenstöcke (mit unbeweglichen und beweglichen Waben)

3.    Die Einrichtung der Bienenwohnungen mit beweglichen Waben (Lagerstock, Ständerstock)

4.    Die Unterbringung der Bienenstöcke in Bienenhäusern, -pavillons, -schuppen.....

X. Düngerstätten.

(Jauchebehälter, Aborte, Viehringe.)

1. Allgemeine Anlagebedingungen

a)    Die Lage, Grundform ....

b)    Der Raumbedarf......

c)    Die Bauart

448

448

448

448—449

449—450

450

451

456

456

457

457

458

459

450—451

451—455

457—458

•    • 458

•    • 458 | 458—4£>S

459—460

461—467

468

470—471

472—475

475

476

476—477

481

482—489

489

489

489—491

491

499—501

502

502

502

502—503

503

503

503—504

504

505

506

506

507—508

508

508— 509

509— 510

510— 511

511— 512

4. Beispiele axisgeführter Gutsbesitzer-Wohnhäuser .............

518—533

d) Der Schutz gegen Traufwasser, Sonne und Luft......

2.    Der Jauchebehälter

3.    Die Aborte • •    •

4.    Der Yiehring

5.    Beispiele ausgefiihrter Düngerstätten (5 Beispiele)

XI. Wohnhäuser.

A. Arbeiterwohuhäuser

1.    Die Lage und Bauart

2.    Die Räumlichkeiten

a)    Die Wohnstube • • • •

b)    Die Schlafkammer • •

c)    Die Küche, Wohnküche

d)    Der Eingangsflur ■ • •

e)    Der Keller......

f)    Der Bodenraum • • • •

g)    Der Stallraum • • • •

3. Der innere Ausbau. Fussboden, Decke, innere Wandflächen, Bodentreppe, Fenster und Türen

4.    Die Heiz-, Koch-, Back- und Räuchervorrichtungen. Verbesserter PosenerHeiz-und Kochofen, Feuerungsanlage nach Dr. von der Goltz, Heiz-, Koch-, Wasch- usw. Vorrichtung; aus Backofen, Grude - Feuerung, Sparherd und Räuchervorrichtung bestehende Küchenfeuerung, Glut- oder Grudeherde, Zimmerofen des Eisenwerkes Kaiserslautern

5.    Beispiele ausgeführter Arbeiterwohnhäuser. Das Ein- und Zweifamilienhaus, die Grundrissgestaltung, sparsame Bauart, äussere Erscheinung der Gebäude • • • 467—468

A.    Einfamilienhäuser

1.    Einfamilienhaus mit Stallscheune • 468—469

2.    Einfamilienhaus mit Stallung • • 469—470

3.    Einfamilienhaus mit Wohnküche, Stallung

4.    Einfamilienhaus mit Wohnküche und kleiner Einliegerwohnung • • • • 471—472

5.    Einfamilienhaus mit Stallscheune (Prof. Schubert)

6.    Einfamilienhaus (Wohnküche) mit Stallund Scheunenanbau ........

B.    Zweifamilienhäuser........

7.    Zweifamilienhaus mit Kelleranbau, ohne Stall (Prof. Schubert)

8.    Zweifamilienhaus mit Stallscheune 477—479

9.    Zweifamilienhaus mit Stallscheune 479—480

10. Zweifamilienhaus mit Stallanbauten 480—481

B. Wanderarbeiter-, Schnitter- oder Polenbaracken und -häuser Die erforderlichen Räume; die Bauart • • 481—482 Schnitterbaracke für 40—44 Personen; zweigeschossiges, massives Schnitterhaus für 46 bis 56 Personen (Prof. Schubert); zweigeschossiges, massives Schnitterhaus für 38 Personen ; zweigeschossiges Schnitterhaus für 30 Personen

C. Bauernhäuser.......

1.    Die Bauart und der Aufhau

2.    Die Räumlichkeiten • • •

3. Die Stellung des Bauernhauses zu den

Stallgebäuden; Beispiele.......

a) Bauernhäuser mit angebauten Stallungen usw.: Bauernhaus in Verbindung mit Stallung; Bauernhaus mit Stall- usw. Anbau (Prof. Schubert); Bauernhaus mit Stall-usw. Anbau (Prof. Schubert); zweistöckiges Bauernhaus mit Stall- usw. Anbau (Prof. Schubert); Bauernhaus mit Stall-usw. Anbau und besonderer Scheune (Prof. Schubert); Bauernhaus mit durch Ubergangsraum verbundenem Stallgebäude; besondere Scheune usw. (Prof. Schubert) 491—501

b) Freistehende Bauernhäuser: freistehendes Bauernhaus; freistehendes, grösseres Bauernhaus

D. Gutsbesitzer-Wohnhäuser.........

1.    Allgemeine Gesichtspunkte. Bauart,

Lage des Hauses......

2.    Die Räume........

a)    Der Hausflur, Diele • • • •

b)    Das Arbeitszimmer des Herrn

c)    Das Zimmer der Frau • • •

d)    Der Saal.........

e)    Das Speisezimmer.....

f)    Das Wohnzimmer der Kinder

g)    Die Schlafzimmer und Zubehör: a) das

Schlafzimmer der Eltern; ß) die Schlafzimmer der größeren Kinder; y) die Schrankoder Kleiderkammern; 6) das Badezimmer; s) die Aborte........... 505—506

h)    Die Fremdenzimmer..........

i)    Die Gesindezimmer..........

k)    Die Küche: «) die Spül- und Aufwaschküche; ß) die Speisekammern • • • 506—507

l)    Die Vorratskellerräume

3.    Der innere Ausbau •

d)    Die    Abortanlagen

e)    Die Heizungsanlagen. Aufstellung der Öfen; Kachelöfen; eiserne Öfen; Zentralheizungen (Frischluft-V entilationsheizung; Dampfniederdruckheizung; W armwasser-lieizung); Küchenfeuerungen • • • • 512—516

f)    Die Wasserversorgungs- und Beleuchtungsanlagen. Wasserversorgungsanlage mittels Luftdruckkessels und Handpumpe; Gas-und Wasserversorgungsanlage für ländliche Wohnhäuser; Benoid-Gasapparat 516—518

518

1. Wohnhaus für einen Rittergutsbesitzer.

2.    Gutsbesitzerwohnhaus in Rohrsheim.

3.    Gutsbesitzerwohnhaus in Anderbeck.

4.    Gutsbesitzerwohnhaus in Dingelstedt.

5.    Gutsbesitzerwohnhaus bei Wittlich a. M. (Prof. Schubert). 6. Herrenhaus (Ver-grösserung) bei Heldrungen (Prof. Schubert)

Seite

• • 533

533— 534

534— 537

538

538

538—539

539

539—541

541

541—544

544

545

549

549—552

552

552

553

553

553—567

567

des

567—568

568—569

569

Seite

569—572

572

582

582—585

585

586—587

587

587

587—594

E. Pächter- und Wirtschaftshäuser

Pächterhäuser •........

Wirtschaftshäuser.......

XII. Gebäude für landwirtschaftlichtechnische Hauptgewerbe.

1.    Molkereigebäude.............

A.    Die Verwertung der Milch......

B.    Die Einrichtung und die Lage des Molkereigebäudes

C.    Das Kühlen, Durchlüften und Keimfreimachen der Milch • ;......

Kaltwasser-Kühlbehälter; Milchkühlapparate;

Kühlanlagen; Kältemaschinen; Pasteurisieren und Sterilisieren

D.    Die verschiedenen Auf rahm verfahren;

das Zentrifugelverfahren......

Holländisches Verfahren; holsteinisches Verfahren; Swertzsches Verfahren; Entrahmen durch Schleuder- (Zentrifugal-) Kraft; einige der wichtigsten Zentrifugen

E.    Die einzelnen.Räume der Zentrifugen-

Molkereien..............

1.    Der Zentrifugenraum.......

2.    Die Butterbereitungsräume • • • • 545

Rahmkammer; Butterungsraum; Buttermaschinen ; Butterknetraum; Butterknetmaschine ; vereinigte Butterungs- und Knetmaschinen; Butterlagerkeller • • 545—549

3.    Die Käsehereitungsräume.....

Käseküche; Käsekessel; Käsepressen; Käsetrocken- und Salzraum; Vorreifungskeller; Heizungs- und Lüftungsvorrichtungen; Nachreifungskeller; Spül- und Waschküche

4.    Der Dampfkessel und der Dampfmaschinenraum ..........

5.    Die Wasserleitung........

6.    Die Beamtenwohnräume • • • • 552—553

F.    Die Bauausführung der Molkereigebäude

G.    Die Baukosten der Molkereigebäude 553

H.    Beispiele ausgeführter Genossenschafts-Molkereien ..........

1. Genossenschafts-Molkerei mit beschränktem

Betrieb für 4000 1 täglicher Milchverarbeitung. 2. Genossenschafts-Molkerei mit Vollbetrieb für 20000 1 täglicher Milchverarbeitung. 3. Genossenschafts-Molkerei mit Vollbetrieb für 5000 1 stündlicher Milchverarbeitung. 4. Genossenschafts-Molkerei mit beschränktem Vollbetrieb für 5000 bezw. 15000 1 stündlicher Milchverarbeitung ...........

2.    Spiritusbrennereien........

A.    Einleitung; die Erzeugung

Spiritus...........

B.    Die Lage und Bauart des Brennereigebäudes

G. Die Grösse und der Raumbedarf der Brennerei ..............

a) Der Malzkeller (Malztenne); Grösse und Einrichtung desselben; Quellstöcke; Grösse und Aufstellung derselben; Hordenmälzerei

h) Die Räume zur Darstellung der Maische..............

Kartoffelkeller; Kartoffelwäsche; Kartoffelschwemme ; Dämpfraum; Dämpfapparat; gebräuchlichste Henzedämpfer; gesetzmässiger Deckelverschluss; Maischraum ; Grösse und Einrichtung desselben; Vormaischbottich; einige zweckmässige Bottiche; Kühlvorrichtungen; Entschalungsapparat; Qualmrohr u. Exhaustor 572—578

c)    Die Räume zur Gärung der Maische 578

Gärraum; Lüftung, Höhe, Fussboden, Wände, Decke, Beleuchtung und Grösse des Gärraumes; Gärbottiche, ihre Grösse,

Form, Baustoffe und Aufstellung; künstliche Bottich-Kühlvorrichtungen; Hefe-kammer; Hefebottiche, ihre Anzahl, Grösse und Kühlvorrichtungen; Hefekammer, ihre Grundfläche und Bauart ■ • • 578—582

d)    Der Raum zur Destillation der

Maische..............

Höhe desselben; Destillierapparate; periodischer Destillierapparat mit Dephlegmator; kontinuierliche Destillierapparate mit Dephlegmator, von ein- und zweiteiliger Bauart; Spirituskeller; Spiritusmessapparat ; Spiritussammelbehälter; Wage- und Abfertigungsraum; Schlempebehälter; Montejus; Schlempehehälter, Bauart und Grösse

e)    Das Dampfkesselhaus; die erforder

liche Dampfkessel grosse, Dampfmaschinengrösse usw........

Dampfkesselhaus, Lage und Grösse; Brennstoff-Lagerraum; Dampfkesselgrösse, Dampfmaschinengrösse usw.; Kohlenverbrauch; elektrischer Betrieb .... 585—586

f)    Der Wasserbehälter; Wasserbedarf 586

Wasserbehälter, Bauart und Grösse; täglicher Wasserbedarf

g) Die Nebenräume • •

D. Beispiele ausgeführter Spiritusbrennerei-Anlagen ..........

1. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb von 3 x 1500 1 Gärbottichraum (System Paucksch). 2. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb von 3 x 3000 1 Gärbottichraum (System    K1 e t z s c h).

3. Spiritusbrennerei auf Rittergut Strecken-thin, Pommern, für einen täglichen Betrieb von 3 x 3000 1 Gärbottichraum. 4. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb von 4 x 3000 1 Gärbottichraum (System Paucksch)

„Anhang.“

Die Hauptrücksichten bei der Dampfkessel-anlage und - Einmauerung und beim Schornsteinbau ................

594

594—600

600

600

601

601—603

603

608—605

605

605—608

615

615

rH T—< r—(

CO CD CD

619

620

620

621

623

624

624

628

624—628

A.    Das Brennen des Kalkes

B.    Die verschiedenen Arten der Kalköfen 629

629

629—633

633—636

637

637

637

637

639

641

642

642

642

642

642—644

644

647

650

650—555

656

656—657

657

657

658—660

660—661

661—664

Flammrohr- oder Cornwallkessel; gewellte Flammrohre; Wellstufenrohrkessel; Dampfüberhitzer ; Feuerröhrenkessel; Feuerroste; Dampfkessel-Einmauerungen; Dampfkessel-Schornsteine ; Eisenblech-Schornsteine; Konstruktionsregeln für massive Schornsteine

3. Ziegeleien

3. Holz.

b) Feuerschutzmittel.

nach Quadratmetern der bebauten Grundfläche, sowie Dauer, Unterhaltungskosten und Tilgungsbetrag der Gebäude.

Die Fig. 21—23 veranschaulichen die Lagepläne von

Gut eingerichtete Arbeiterwohnhäuser liegen etwa

und schlechtem Baugrunde.

1. sicheres Festhaften des Putzes auf den Drahtg

Mi«

5. Die Pappdächer.

3. Die offenen Feldscheunen.

_13i5li8F

bis zur Verwendung in der Wirtschaft aufzubewahren

1. Eismieten (Eisgruben, Eisliiitten).

e) Der gestreckte Windelboden usw. mit Hartgipsestrich (Fig. 388—390).

bei runden Schloten von mindestens 35 bis höchsten

fH

5. Die Wände.

jfll

D. Rindviehställe mit gesperrten Lattenfusshöden.

5. Kulistall mit Nebenräumeu und Karrenschuppenanbau;

9. Kuh« und Pferdestall mit teilweisem Haferboden und angebauter Futterscheune; Querreihenstellung.

10. Die Nebenräume.

.mn i Mii iir

li

4ÜII

d) Der Schutz gegen Traufwasser, Sonne und Luft.

.1

1,1

2. Die Räume.

f) Die Wasserversorgungs- und Beleuchtungsanlagen.

E. Pächter- und Wirtscliaftshäuser.

3. Die Käsebereitimgsräume.

2. Spirituslbrennereien.

d) Der Raum zur Destillation der Maische.

3. Ziegeleien.

d) Die Grösse des Bingofens.

ISPs

>r

3. Bretterzaun in anderer Ausführung.

101.2.

100.1.

3. Ziegeleien

A.    Das Aufsuchen und Prüfen der Tone

die Lage der Ziegelei.......

B.    Die Zurichtung des Rohstoffes • • • 601

1.    Das Graben, Überwintern und Sümpfen

des Tones..............

2.    Die Bearbeitung des Rohstoffes mittels

Traden, Walzmühlen, Tonschneidern usw............

3.    Das Schlämmen des Rohstoffes

C.    Das Formen der Ziegel

D.    Das Trocknen der Ziegel

1.    Die Trockenschuppen

2.    Die künstlichen Trockenanlagen 608—611

E.    Die Ziegelöfen. Das Brennen in Feldöfen 611

1.    Die periodischen Ziegelöfen • • • 611

Einfache Öfen; doppelte Öfen; offene und

gewölbte Öfen; Stockofen; Casseler Flammofen; Ofen mit überschlagender Flamme; runder Ofen von Bosch 611—615

2.    Die kontinuierlichen oder ringförmigen Ziegelöfen........

a)    Die Einrichtung des Hoffmann-

sclien Ringofens.........

b)    Andere Ringofenformen; Ring

ofen mit oberem Rauchabzug; Teilringofen..........

c)    Die Konstruktion des Ringofens

d)    Die Grösse des Ringofens • • •

e)    Die Vorteile, die Leistungsfähig

keit und die Baukosten der Ringöfen ...............

F. Beispiele ausgeführter Ringofenanlagen .................

1.    Kleiner Erdringofen ohne Gewölbe

mit Trockenanlage für Handstrichbetrieb ...............

2.    Ringofen mit Trockenanlage für

Maschinenbetrieb in Obernfelde hei Lübbecke i. W............

3.    Ringofen mit Trockenanlage für

Maschinenbetrieb in Burghaun bei Fulda...............

„Anhang.“

Die Erzeugung der Dränröhren.....

4.    Kalksandziegelfabriken..........

Kalksandziegel; Rohstoffe zur Kalksandziegelfabrikation ; Ätzkalkverfahren; Kalkhydratverfahren ; Erhärtungskessel; Rohstoffbedarf und Herstellungskosten; Lage der Kalksandziegelfabrik; maschinelle Einrichtung; Normalplan einer Kalksandziegelfabrik nach dem Ätzkalkverfahren

5.    Kalköfen

628

1.    Feld Öfen (Meiler, Gruben)......

2.    Kalköfen für zeitweisen Betrieb; liegende und stehende Kalköfen; Anlage und Konstruktion der Kalköfen; Beispiele ausgeführter Kalköfen

3.    Kalköfen für ununterbrochenen Be-

trieb; Vorteile derselben gegenüber zeitweise betriebenen Kalköfen; Beispiele ausgeführter Öfen mit langer, kurzer und mit wagerechter Flamme; Ringofen usw.

XIII. Gewächshäuser.

A.    Allgemeines...............

Der Bauplatz und die Lage.......

B.    Der Bau und die allgemeine Einrichtung

der Gewächshäuser............

a)    Die allgemeine Anordnung......

Grundrissform; räumliche Ausdehnung; Querschnittsform; Neigungswinkel des Glasdaches; Eingangstüren....... 637—639

b)    Die Bauart..............

Umfassungsmauern; Konstruktionsteile der

Glasflächen; doppelte Verglasung; Vorteile des gerippten Glases; innere Türen; .Gewächshäuser aus Glasbausteinen • • 639—641

c)    Die Beschattungsvorrichtungen • • • 641

d)    Die Läden......

C.    Die innere Einrichtung

a)    Die Flachbeete • • • •

b)    Die Stellagen ....

c)    Die Gänge......

d)    Die Wasserversorgung

e)    Die Lüftungsanlagen

D.    Die Heizuugsanlagen • • •

Zentral-Warmwasserheizung; Beispiel einer

Heizanlage; Heiz- und Äbtauröhren; Mehl-liorns Oberlieizsystem; Streb eischer Ori-ginal-Gegenstrom-Gliederkessel usw. • • 647—650

E.    Beispiele ausgeführter uud projektierter

Gewächshäuser..............

8 Gewächshausanlagen nach Mehlhorn und

Z i m m erma n n

XIV. Die Anlage von Durchlässen, Brücken, Quellfassungen, Brunnen, Pumpen, Wasserleitungen und Einfriedigungen.

1.    Die Durchlässe..............

Plattendurchlässe, gewölbte Durchlässe, Röhrendurchlässe, offene Durchlässe

2.    Die Brücken.......

a)    Hölzerne Brücken • • •

b)    Steinerne Brücken • •

c)    Eiserne Brücken • • •

3.    Die Quellfassungen • • • •

Seite

664

666

666

666

667

672

672—673

673

673

673—678

678

681

682

683—684

685—686

Nachtrag.

4. Die Brunnen

Kesselbrunnen, Rohrbrunnen, Filterrohrbrunnen, vereinigte Kessel- und Rohrbrunnen • • 664—666

5.    Die Pumpen...............

a)    Kettenpumpen............

b)    Kolbenpumpen............

Säugpumpen, Druckpumpen, doppeltwirkende

Saug- und Druckpumpen, Faulerpumpen, Plungerpumpen, Membranpumpen • • 666—667

c)    Pumpen mit Kraftbetrieb......

Zentrifugalpumpen, Rotations- oder Kreiselpumpen, Mammutpumpen, elektrisch betriebene Hauswasserpumpe, Pulsometer, Peltomnotor, hydraulischer Widder • 667—672

6.    Die Wasserleitungen

Rohrleitungen aus glasierten Steingut-Muffenröhren und gusseisernen Muffenröhren, Flanschröhren

7. Die Einfriedigungen...........

a) Zäune ................

1. Bretterzaun mit liegenden Brettern,

2.    Bretterzaun mit stehenden Brettern,

3.    Bretterzaun in anderer Ausführung,

4.    Latten- oder Staketenzaun mit Holzpfosten, 5. Latten- oder Staketenzaun mit Ziegelsockel und Ziegelpfeilern, 6. Latten-usw. Zäune mit „Orkan“ - Betonpfosten,

Seite

7. Schleetzaun, 8. Plankenzaun, 9. Flechtzaun, 10. Drahtzäune

b)    Mauern.......

1. Aus runden Feldsteinen, 2. aus gesprengten Feld- oder lagerhaften Bruchsteinen,

3. aus Ziegelsteinen, 4. aus Kalksandstampf-masse, 5. aus Lehmstainpfmasse, 6. nach dem Grenzmauersystem „Priiss“, 7. Einfriedigungen aus Schmiedeeisen • • • 678—680

c)    Hecken oder lebende Zäune • • • -680—681

d)    Erdwälle und Gräben

XT. Umbau- und Wiederherstelluugs-arbeiten.

1.    Allgemeines

2.    Die wichtigsten Abbruchsarbeiten • • 682—683

3.    Die Absteifungsarbeiten

4.    Die wichtigsten Unterfahrungsarbeiten 684—685

5.    Die wichtigsten Yeränderungs- und Wiederherstellungsarbeiten an Mauern, Wänden, Stützen, Decken, Fussböden, Dächern u sw.

(Einzuschalten bei „Biudviehställe“, S. 302.)

6a. Die Türen................

6b. Die Fenster...............

687

I.

Baustoffkunde.

Die Findlinge kommen als Felsblöcke von bedeutender Grösse vor, liefern einen trefflichen, dauerhaften Baustoff und finden, wenn sie aus Granit bestehen, auch zum Strassenbau Verwendung.

Gerolle nennt man die losen

sollen:

Die Baustoffe zerfallen in:

1. Steine, 2. Mörtel, 3. Holz, 4. Metalle

5. Nebenstoffe.

1. Steine.

Man unterscheidet natürliche oder gewachsene Steine, im Gegensatz zu künstlichen, durch Menschenhand oder mechanische Kunst geformten Steinen, welche in ungebrannte, nur an der Luft getrocknete, und in gebrannte, durch Feuer erhärtete Steine zerfallen.

Die natürlichen Steine kommen teils als feste, in ganzen Felsen vor, welche Bruchsteine liefern, die entweder roh zum Mauerwerk verwendet oder zu Quadern verarbeitet werden, teils als lose Steine, welche je nach Grösse Findlinge, Gerolle und Geschiebe genannt werden.

Dieselben sind auf der ganzen Erdoberfläche vorhanden und gehörten ursprünglich geschlossenen Felsmassen an, welche durch vielfache Umstände zertrümmert und umgestaltet wurden.

aufeinander

liegenden Haufen grosser Bruchstücke aller Gebirgs-arten am Fusse derselben, während die einzelnen fortbewegten Bruchstücke, welche durch vielfaches Hin- und Herwälzen eine rundliche Gestalt angenommen haben und sich spärlicher, gleich unter der Erdoberfläche, auf dem Meeresboden, im Flussbette vorfinden, Geschiebe genannt werden und sich als gute Pflaster- und Chausseesteine eignen.

Alle Steine, die im Bauwesen Anwendung finden

1. nicht zu den Tagsteinen gehören, d. h. nicht Teile irgend einer zutage liegenden Felsmasse sein, welche durch die Einwirkungen von Luft und Wetter bereits mehr oder weniger Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

verwittert sind. Bei Eröffnung eines Steinbruches sind deshalb die obersten Gesteinsschichten unter der aufdeckenden Erdschicht zu beseitigen;

2.    frei von Bergfeuchtigkeit sein. Alle aus den Steinbrüchen unmittelbar gewonnenen Steine enthalten mehr oder weniger Wasser — die sog. Bergfeuchtigkeit —, welche sich bei der Aufbewahrung der Steine an trocknen Orten verlieren muss, bevor sie zur Herstellung trockner und gesunder Wohnungen, Ställe verwendet werden dürfen. Die Steine pflegen mit ihrer Bergfeuchtigkeit weicher als nach ihrer Austrocknung zu sein, die erste erleichtert daher die etwaige Bearbeitung der Steine;

3.    hinreichende Festigkeit gegen das Zerdrücken besitzen. Man erkennt diese Eigenschaft besonders an ihrer grösseren Schwere im Vergleich zu ihrem Volumen, an hellem Klang und an glatter, feinkörniger Bruchfläche;

4.    möglichst frei von fremdartigen Bestandteilen (z. B. Eisen- und Manganoxyd) sein, durch welche die Steine schnell verwittern;

5.    ohne Risse und Spalten sein, da durch diese die Feuchtigkeit in das Steininnere gelangt, bei eintretendem Froste gefriert, sich ausdehnt und den Stein zersprengt;

6.    nicht hygroskopisch sein, d. h. nicht die Eigenschaft besitzen, die Feuchtigkeit der Luft leicht aufzunehmen und lange festzuhalten;

7.    feuerfest sein. Besonders die zu Feuermauern usw. zu verwendenden Steine müssen, dem Feuer ausgesetzt, nicht leicht Risse bekommen und nicht an ihrer Oberfläche schmelzen;

8.    salzfrei sein, besonders da, wo sie mit tierischen Abgängen in Berührung kommen oder den Ausdünstungen der Tiere (wie in allen Ställen) ausgesetzt sind. In diesem Falle werden sie bald zerstört und wirken auch zerstörend auf die Baustoffe ein, die mit ihnen in Berührung kommen.

Nach ihrer Zusammensetzung lassen sich die Hochofenbau, ferner als Pflasterstein vorteilhafte natürlichen Steine gruppieren in kieselhaltige,    Verwendung. Da auch er hygroskopisch ist, so

tonhaltige und kalkhaltige Steine.    eignet er sich nicht zu Wohnhaus- und Stallum

fassungen.

4. Der Gneis ist ein dem Granit den Bestandteilen nach gleiches, aber geschichtet gefügtes Gestein. Infolge des plattenartigen Gefüges ist er leicht spaltbar, aber weniger wetterfest als der Granit. Die Farbe ist je nach der Mischung seiner Bestandteile schwärzlich oder rötlich-grau. Verwendung findet der feinkörnige, quarzreiche Gneis als gutes Strassen-und Pflastermaterial. Zum Wasser- und Grundbau und an feuchten Orten ist er unbrauchbar. Auch eignet er sich seiner hygroskopischen Eigenschaften wegen nicht zu Innen- und Aussenmauern von Gebäuden.

Wasser- und Hochbauten und zu Betonierungen. Zu Umfassungen für Wohngebäude und Ställe ist er indes nicht geeignet, da er hygroskopisch ist.

Da die von dem Gefüge des Steines abhängige Frostbeständigkeit sich durch chemische Untersuchung nicht feststellen lässt, so ist es am einfachsten, den Stein einen Winter hindurch der Nässe und dem Fundamentmauern, Betonierungen usw. Zu Um-Froste auszusetzen. Es ist dieses zugleich der einzige j fassungsmauern ist er weniger tauglich, weil die Weg, um sich bei allen natürlichen Steinen zu dichten Ablagerungen desselben gern nässen, überzeugen, ob dieselben feine, durch das Auge nicht erkennbare Haarrisse haben, in welchen dann das welcher als Mauer- und Strassenbaustein verwendet in denselben eingeschlossene Wasser gefriert und die wird.

Sprünge sichtbar macht.

3. Der Syenit besteht aus einem kristallinisch grob- bis feinkörnigen Gemenge von Feldspat und Hornblende; gewöhnlich lagert er im Granit und Gneis oder bedeckt dieselben. Weniger verbreitet als der Granit, zeigt er, namentlich im feinkörnigen Zustande, grosse Wetterfestigkeit. Seine grosse Härte,

Politurfähigkeit und schöne braunrote oder grünliche Färbung geben ihm eine höhere Bedeutung, als sie der Granit besitzt; er findet auch beim Grund- und

A. Die kieselhaltigen Gesteine

besitzen grosse Härte, Festigkeit, Wetterheständigkeit und Dichtigkeit und lassen sich nur schwer bearbeiten.

1.    Quarzfel (Quarzit) besteht der Hauptsache nach aus kristallinisch körnigem bis dichtem Quarz (reine Kieselsäure), ist von vorherrschend weisser, zuweilen auch grauer, roter, gelber und brauner Farbe, hat einen unebenen, splitterigen und muscheligen Bruch, eine ungemein grosse Festigkeit und Wetterbeständigkeit.

Da er nur selten in grossen Stücken vorkommt, zudem sich sehr schwer bearbeiten lässt, so verwendet man ihn nur zu Fundamentierungen. Vorzüglich eignet er sich als Pflaster- und Schottermaterial zum Strassenbau und zu sehr guten Betonierungsarbeiten. Von grosser Wichtigkeit ist der Quarz in der Form von Kies und Sand bei der Mörtelbereitung. Enthält der Quarz Glimmerblättchen, so wird er schieferig und geht bei überwiegendem Auftreten derselben in Glimmerschiefer über.

2.    Der Granit ist ein kristallinisches, fein- bis grobkörniges Gemenge aus Feldspat, Quarz und Glimmer; seine Farbe ist meistens grau oder schwarz und weiss gesprenkelt, auch rotgrau. Die Härte und Wetterfestigkeit ist um so grösser, je feiner das Korn ist. Seine Härte und Dauerhaftigkeit machen denselben zu einem vortreif liehen Material für Strassen

5.    Der Glimmerschiefer besteht aus Quarz und Glimmer, hat schieferiges Gefüge, ist von gelblicher oder grünlicher Farbe, welche durch den Glimmer

j einen silberartigen Glanz erhält. Nur derjenige, in welchem Quarz vorherrscht, kann zum Mauern gebraucht werden; im Freien, zu Grund- und Wasserbauten darf er wegen des Glimmergehaltes nicht verwendet werden. Den feinschieferigen, quarzreichen braucht man auch zum Dachdecken, wobei er den Tonschiefer bezüglich Dauerhaftigkeit und leichterer Bearbeitung übertriift.

6.    Der Porphyr besteht aus einer Feldspat-Grundmasse, in welcher Körner oder Kristalle von Feldspat, Quarz, Hornblende und Glimmer eingebettet sind. Die gewöhnlich den vorherrschenden Bestandteil ausmachende Grundmasse ist schmutzig rot, grau, zuweilen bräunlich, grün oder gelb gefärbt. Von ausserordentlicher Härte, Dauerhaftigkeit, Wetterfestigkeit und fester Verbindung mit Mörtel bildet der Porphyr dort einen geschätzten Baustein, wo grosse Widerstandsfähigkeit erforderlich ist; zum Bau von Kunststrassen verwendet, liefert er trockene, feste und staubfreie Chausseen; ebenso eignet er sich für

Melaphyr nennt man einen schwarzen Porphyr,

7. Die Sandsteine bestehen aus Zusammenhäufungen von meist gleich grossen, runden Quarzkörnern, den Überresten von kieselhaltigen Gebirgs-massen, welche mit einem Bindemittel als Ton-, Kiesel- oder Kalkerde und Eisenocker untereinander verbunden sind. Die Sandsteine kommen fein- bis grobkörnig, von weissgrauer, gelblicher, grünlicher, brauner und roter Farbe, einfarbig und gefleckt, gestreift, glimmerarm und glimmerreich weit verbreitet vor und sind deshalb und namentlich wegen ihrer

d) Der eisenschüssige Sandstein

leichten Bearbeitungsfähigkeit sehr geschätzte Bausteine. Ausser zu Mauerarbeiten bei Landgebäuden verwendet man die härtesten Sorten noch zu Krippen, Wassertrögen, Mühlsteinen usw.

Nach den genannten Bindemitteln unterscheidet man vier Hauptarten von Sandstein: a) Der Kiesel- oder Quadersandstein, der härteste und beste von allen; er ist von hellgrauer oder gelblich-weisser Farbe, lässt sich, da wagerecht geschichtet, senkrecht zerklüftet, leicht brechen und erhärtet an der Luft mehr und mehr. Die feinkörnigen Sorten eignen sich zu Architekturteilen, die gröberen vorzüglich zu Wasserbauten, Piaster, Mühlsteinen usw. h) Der Kalksandstein, welcher frisch gebrochen sich leicht zersägen, bearbeiten lässt, aber an der Luft erhärtet; der feinkörnige als auch der grobkörnige neigen zur Verwitterung, der letztere besonders dann, wenn sein Bindemittel aus Ton und Kalk besteht. Er eignet sich besonders als Wasserbaustein, jedoch kann er die Berührung mit Feuer weniger vertragen.

c)Der Tonsandstein riecht angefeuchtet stark tonig, ist von etwas erdigem Bruche, wird weich gebrochen, lässt sich von allen Sandsteinen am leichtesten bearbeiten und erhärtet allmählich an der Luft. Da er Feuchtigkeit anzieht, darf er nicht zu Umfassungen von Wohnhäusern und Ställen gebraucht werden, desto mehr aber zu Feuerungsanlagen, Grund-und Wasserbauten.

dessen

Bindemittel eisenschüssiger Ton- (Eisenocker) ist, gehört zu den veränderlichsten und am wenigsten wetterfesten Steinen, und da er Wasser aus der Luft anzieht und vom Frost leicht zersprengt wird, so wird er mit grossem Vorteil nur zu Grund- und Wasserbauten angewendet. Im Feuer hat er, wenn ihm nicht sehr viel Ton beigemischt ist, fast gar keine Dauer.

Zu den Sandsteinen ist noch die Grauwacke zu rechnen, welche deutlich geschichtet ist, deshalb plattenartig bricht und wegen ihrer grossen Härte, Wetterbeständigkeit, guten Verbindung mit Mörtel ein trocknes Mauerwerk gibt und als sehr geschätzter Bruchstein ausgedehnteste Verwendung findet. Von Farbe ist dieselbe dunkelgrau oder bräunlich.

B. Tonhaltige Gesteine

liefern vorzügliche Bausteine, von denen indessen nur wenige als Hausteine verwendbar sind.

1.    Der Tonschiefer ist ein höchst feinkörniges, schieferiges Tongestein, besteht aus kieselsaurer Tonerde (Ton, feinster Quarzsand und Glimmerschüppchen) und ist meist von bläulicher oder schwarzgrauer Farbe. Der Tafel- oder Dachschiefer ist eine leicht und fein spaltbare, quarzreiche Abart des Tonschiefers, von grosser Wetterfestigkeit; die letztere erkennt man daran, dass er rissefrei ist, nicht abblättert, aus der Luft nur wenig Wasser anzieht und frei von Eisenoxyd, Schwefelkies, Kohle und kohlensaurem Kalk ist. Bei Schwefelkiesgehalt entwickelt sich beim Glühen der Schieferplatte schwefelige Säure; Kohle lässt sich infolge Gewichtsabnahme nach dem Glühen, kohlensaurer Kalk durch das Aufbrausen bei Begiessen mit einer Säure ermitteln. Ein guter Dachschiefer soll geglüht sich nicht abblättern, heiss ins Wasser geworfen nicht reissen, springen, nur wenig Wasser in sich aufnehmen und muss angeschlagen einen hellen Klang von sich geben und sich leicht bohren lassen. Ausser zur Dachdeckung benutzt man denselben zur Abdeckung von Gesimsen, Bekleidung von Wänden, Giebeln. Dicke, harte und grosse Platten dienen zum Belegen von Fussböden, zu Bekleidungen der Wände in Pferdeställen, zur Ausfütterung von Wasserbehältern, zu Scheidewänden in Schweineställen usw.

2.    Der Basalt besteht aus Kieselerde, Tonerde und Eisen mit eingesprengten gelblich-grünen Olivin-kristallen; er ist schwarz oder schwarzblau von Farbe, muschelig im Bruche, fühlt sich mager und kalt an und ist hygroskopisch, weshalb er zu Umfassungsmauerwerk von Wohngebäuden und Ställen nicht benutzt werden kann. Der Form nach findet er sich als Tafel- und Säulenbasalt, welche beide im Landbau nur zu Fundamenten, im Wasserbau aber zu allen Mauern verwendet werden und ein unzerstörbares Material ahgeben. Da der Basalt trotz seiner Härte sich sehr leicht zerschlagen lässt, bietet er das beste Chausseematerial dar; zum Strassen-pflaster wird er zwar auch vielfach verwendet, wird aber an seiner Oberfläche bald glatt. Basaltschotter dient auch zur Betonbereitung, Basaltpulver als hydraulisierender Zuschlag zum Weisskalk bei der Bereitung von künstlichen Zementen. In neuerer Zeit wird von den Fürstlich Löwensteinschen Basaltwerken in Pilsen (Böhmen) ein tiefschwarzer Basalt in den Handel gebracht, welcher sich schön profilieren, polieren lässt, wetterbeständig ist und den besten schwarzen Syeniten als ebenbürtig angereiht, ja selbigen vorgezogen wird.

3.    Die Basaltlava, ist von Farbe schwarzgrau, die Oberfläche sehr porös, scharf und rauh, so dass sich der Stein besonders zu Mühlsteinen eignet. Die bedeutendsten Brüche sind die zu Niedermendig

am Rhein, wo er unterirdisch gebrochen wird. Die unteren Gesteinsmassen, welche durch den Druck der oberen dichter, weniger porös sind, verwendet man zu Quadern, Trottoirplatten, Bord- und Rinnsteinen, Pflastersteinen, Sockelgesimsen, Treppenstufen usw., dann auch zum Brücken- und Wasserbau — überhaupt überall dort, wo der Stein den Witterungseinflüssen und der mechanischen Abnutzung besonders stark ausgesetzt ist, da er diesen Einwirkungen sehr gut widersteht.

4.    DerTrachyt bildet einen Hauptteil des Siebengebirges bei Bonn, ist vulkanischen Ursprunges, von Farbe hellgrau oder grünlich und besteht aus einer dichten Feldspat-Grundmasse mit eingesprengten kaum sichtbaren bis sehr grossen Feldspatkristallen. Je grösser die letzteren sind, desto weniger fest und wetterbeständig ist der Stein, da die Kristalle allmählich auswittern, in ihren Hohlräumen das Wasser stehen bleibt, darin gefriert und den Stein schliesslich auseinander treibt. Die kristallosen Trachyte oder solche mit ganz kleinen, festen Feldspatkristallen finden eine ausgedehnte Anwendung im Bauwesen, und zwar als Quaderstein, zu Sockelgesimsen, Fenster-und Türeinfassungen usw.

5.    Der Bimsstein ist ein vulkanisches Trümmergestein, von weisser bis grauer, gelblicher Farbe, unregelmässiger Gestalt, von schwammig-blasiger, löcheriger Masse, welche in ihren Poren so viel Luft enthält, dass sie auf dem Wasser schwimmt. Wo der Bimsstein in grossen Massen vorkommt, dient er als wichtiger Baustoff, welcher mit dem Mörtel gut bindet und als sehr schlechter Wärmeleiter im Winter und lassen sich gleich gut sägen, bohren, nageln usw. Über ihre Anwendung siehe unter Deckenkonstruktionen. Bimssteinsand und Bimssteinbeton dienen zu Isolierungszwecken gegen Wärme.

6. Der Trass ist ein vulkanischer, mürber Stein, wird im Brohltale am Rhein und in der Eifel gewonnen und ist von unreiner grauer oder graugelber Farbe, hat eine rauhe, löcherige Oberfläche, erdigen Bruch und verbindet sich gut mit Mörtel. In grösserer Grubentiefe wird der Stein immer fester und härter, so dass er als Baustein verwendet wird, dessen Festigkeit an der Luft zunimmt. Grössere Verwendung findet er im gemahlenen Zustande als natürliches, hydraulisierendes Zuschlagmittel zum gelöschten Kalk bei der Bereitung von Wassermörtel für Erd-und Wasserbauten. Siehe auch unter Mörtel.

C. Kalkhaltige Gesteine

sind im allgemeinen von geringerer Härte als die kiesel- und tonhaltigen Gesteine, auch von geringerer Wetterbeständigkeit, finden jedoch im Bauwesen ausgedehnte Verwendung.

1.    Der körnige Kalkstein (kohlensaure Kalkerde) auch Marmor genannt, ist kristallinisch-körnig, von gröberem, feinerem bis dichtem Korn, braust mit Säure begossen auf und kommt in den verschiedensten Farben vor. Der feinkörnige Marmor wird zu Bildhauerarbeiten, der gröbere und unreine zu Bauten, da, wo er in grossen Massen vorkommt, auch zum Kalkbrennen benutzt.

2.    Der Übergangskalkstein ist teils feinkörnig bis dicht, im Bruche mehr muschelig als splitterig, von weisser, roter, gelblicher, hellgrauer und anderer Farbe.

Er findet Verwendung zu Quadern, Wandbekleidungen und Wassermauern. Mit Feuer darf er des Kohlensäuregehaltes wegen nicht in Berührung

3. Der dichte Kalkstein (kohlensaure Kalk-

zu leichten Zwischenwänden, Gewölben usw.

Bimssteinpulver unter Kalkmörtel gemengt, gibt einen hydraulischen Mörtel; endlich wird dasselbe auch als Schleifmittel für Holz, Stein und Metall    der Brauchbarkeit überzeugen zu können. Geeignet

benutzt. In neuerer Zeit werden sog. Bimsstein-    ist er, wenn er dann mit dem Hammer geschlagen

Zement-Dielen (1 Teil Zement und 5 Teile Bims-    einen reinen Klang beibehalten hat und nicht auf-

steinsand) hergestellt; Fabrikant Otto Böklen in    geblättert ist. Wie alle schiefrigen und geschichteten

Lauffen am Neckar. Dieselben dienen zur Herstellung    Steine ist er beim Vermauern auf sein natürliches

feuerfester, gerohrter Decken, sind sehr fest, leicht    Lager zu verlegen. Ist er mineralfrei, so eignet er

warme, im Sommer kühle Räume liefert; auch zur Herstellung weit spannender, leichter Gewölbe findet er vielfache Anwendung. In der Gegend von Koblenz fertigt man seit Jahrhunderten leichte, poröse Ziegel aus sog. Bimssteinkonglomerat, welches aus Bimssteinsand besteht, der durch ein tonartiges Bindemittel zu einer porösen, ziemlich festen und leicht kommen. In Berührung mit Fäkalien, Fäulnis-zu bearbeitenden Masse verbunden ist. Solche leichte, Produkten wird er durch Mauerfrass zerstört, poröse Steine werden aber auch unter dem Namen „Schwemmsteine“ künstlich hergestellt, indem man erde mit Kiesel- und Tonerde, Eisenoxyd, Quarzsand groben Bimssteinsand mit ziemlich steifem Kalkbrei    usw.) enthält zuweilen viele Versteinerungen, Muscheln,

vermengt und daraus die Ziegel formt und an der    Schnecken; er ist lichtgrau, gelblich, selten schwarz -

Luft trocknet. Die aus natürlichem Material ge-    blau oder schwarz. Er dient zum Kalkbrennen und

fertigten, sowie die künstlichen Schwemmsteine dienen gibt je nach geringerem oder grösserem Tongehalt

einen fetten oder mageren Kalkteig. Einzelne Muschelkalke eignen sich zum Bauen, jedoch ist es nötig, sie an der Luft überwintern zu lassen, um sich von

Pflasterung und Chaussierung.

sich zu Wasserbauten, die härtesten Arten auch zur gestellt und die gewöhnlichen Steine mit Sand, die

besseren mit Wasser gestrichen oder mit Maschinen

4.    Der Grobkalk findet sich besonders bei    geformt, an der Luft getrocknet und alsdann in

Templin und Brandenburg (unweit Berlin) oft mit    sog. Feldbränden oder in besonders konstruierten

Sandstein und losem Gestein vermischt und ver-    Ziegelöfen gebrannt. Die Güte der Ziegel hängt ah

wittert in dieser Zusammensetzung sehr leicht. Er    von der guten Beschaffenheit des Tones oder Lehmes

eignet sich besonders zum Kalkbrennen.    und vom Brennen. Die Ziegelerde darf keine vege-

5.    Die Kreide (kohlensaure Kalkerde) ist von    tabilischen Stoffe (Äste, Wurzeln u. dgl.) enthalten,

erdigem Bruche, rauh, färbt leicht ah und ist von    welche beim Brennen des Steines denselben mürbe,

Farbe weiss oder gelblich. Sie enthält Feuersteine    porös machen. Man lässt die ausgestochene Ziegelund Versteinerungen und kommt in mächtigen Ge-    erde deshalb einen Winter über auswittern, wobei

birgsmassen vor (Rügen, Ostseeküste usw.). Feste,    auch der Schwefelkiesgehalt zersetzt wird, welcher

zum Kalkstein übergehende Kreidebildungen werden    sonst den Stein zerstört. Auch müssen Kiesel- und

als Bausteine für Scheidewände benutzt (England,    Kalksteine entfernt werden, da der um die ersteren

Russland); ferner brennt man Kalk daraus, benutzt    sich zusammenziehende Ton Risse erzeugt, durch

sie in der Zement- und Glasfabrikation. Von fremden    welche der Stein beim Gebrauche oder schon beim

Substanzen gereinigte Kreide, Schlämmkreide,    Transporte zerspringt, der Kalkstein aber, beim

wird zur Herstellung von Wasser- und Leim-    Brennen des Ziegels gebrannt, nachher aus der Luft

färben usw. verwendet.    Wasser anzieht, sich löscht, sein Volumen vergrössert

und den Stein zersprengt. Bis zu 20 °/₀ fein verteilter Kalk ist für die Festigkeit der Steine günstig, namentlich für Klinker, zur Beförderung des Sinterns. Am besten ist es, wenn man eine Ziegelmasse aus reinem Ton mit einem Zusatz von ¹/₄—¹/₅ Sand oder

durch die Steine sehr stark schwinden, schiefrissig und zu glatt werden, während zu magerer Ton

6.    Der Kalktuff (Tuffstein) ist ein leichtes, weiches, poröses Gebilde, kommt am Rhein und der Eifel viel vor, ist von gelblich-weisser, grauweisser, ockergelber oder aschgrauer Farbe. Er verbindet sich rasch und fest mit Mörtel, lässt sich leicht und scharf bearbeiten und widersteht der Verwitterung pulverisiertem Ziegel und wenigem Kalk mengt und sehr gut. Die feineren, dichten Sorten finden als in Sümpfen ordentlich durchtreten lässt oder im Hausteine Verwendung, die porösen ihrer Leichtig- Tonschneider durcharbeitet; ein zu grobkörniger keit wiegen zu Gewölben. Gebrannt gibt er einen Sand macht die Steine zu schwer und zerbröcklig. gut bindenden Kalk, der wegen seines Eisenoxyd- Geschlämmter Ton wird gewöhnlich zu fett, wo-gehaltes nur wenig Sandzusatz erhalten darf.

7.    Der Gips (schwefelsaure Kalkerde) enthält viel Wasser, hat nur geringe Härte, ist schneeweiss, mürbe Steine gibt. Die Farbe ist kein Kennzeichen grau-, gelblich-, bläulich- oder rötlich-weiss gefärbt für die Güte der Ziegel, da dieselbe von der Art des und kommt dicht, körnig, faserig und blätterig vor Ziegelgutes, dem Hitzgrade und vom Brennstoff ab-(dichter Gips, körniger Gips — Alabaster —, Faser- hängig ist. Sehr tonhaltiges Ziegelgut gibt hellgips, Gipsspat). Beim Brennen verliert er sein gelbe, stark eisenhaltiger Lehm rote Steine. Wasser und wird zu gebranntem Gips (Gipskalk). Durch die verschieden grosse Hitzstärke entstehen Mit Wasser angerührter, gebrannter und gemahlener mindestens drei Farbensorten; Torfbrand verursacht Gips erhärtet schnell unter einiger Volumvergrösserung hellere Farbe, hingegen Holz- oder Steinkohlenbrand zu fester Masse. Als Baustein findet der Gips seiner dunklere Farbe der Ziegel.

geringen Wetterbeständigkeit wegen keine Verwen- Ein Zeichen guten Brandes ist ein heller Klang düng, dagegen als Bindemittel zur Herstellung des Ziegels und eine risselose Oberfläche, künstlichen Marmors (Stuck), zu Kitten, Wand- Ein guter Mauerziegel soll ferner geradlinig und Verzierungen, Modellen und Formen, und bei Rotglut scharfkantig sein, auf andere Ziegel geworfen nicht gebrannt (Hartgips), zu feuersicheren, dunst- und zerbrechen, mit dem Hammer sich gut behauen lassen, wasserdichten Fussbodenestrichen, in neuerer Zeit nicht etwa bröckeln und ungleichmässig brechen. Im zur Herstellung von Rabitzputz, ein verzinktes Innern soll ein guter Mauerziegel einen scharf-Drahtgeflecht, welches in Gipsmörtel eingebettet liegt, kantigen, muscheligen Bruch zeigen, keine Kalkteile ferner zu Gipsdielen usw'. Über Rabitzputz und noch Sternchen über Linsengrösse enthalten. Lassen Gipsdielen siehe auch unterDeckenkonstruktionen. eingetauchte Ziegel das Wasser auf ihrer Oberfläche

Künstliche Steine.

1. Gebrannte Steine.

schnell verdunsten, so ist dieses ein Zeichen für ihre Güte; es sichert die gute Verbindung derselben mit Mörtel. Probeziegeh welche der Nässe und Kälte Ziegel- oder Mauersteine werden aus Ton während eines Winters ausgesetzt keine Veränderung oder Lehm in gewissen Formen mit der Hand her- zeigen, wreder abblättern, aufblähen, zerbröckeln noch

Löcher zeigen, sind als wetterbeständig zu betrachten.

1.    Gewöhnliche Ziegelsteine. Dieselben werden nach dem vereinbarten Normalformat 25 cm lang, 12 cm breit und 6,5 cm dick hergestellt, und entspricht die Ziegellänge, um verbandgerecht zu sein, stets der doppelten Ziegelbreite mit Hinzurechnung einer Stossfugenbreite von 10 mm. Die Lagerfuge beträgt 12 mm, mithin die Stärke einer Ziegelschicht 6,5 + 1,2 cm = 7,7 cm, so dass 13 Schichten auf einen steigenden Meter gehen. Der Ziegel darf in Kalkmörtelmauerwerk mit nur 7 kg, in Zementmörtelmauerwerk mit nur 10—11 kg Druckfestigkeit auf 1 qcm in Anspruch genommen werden.

Nach dem Grade des Ofenbrandes ist die Härte und Dauerhaftigkeit der Ziegel und somit auch die Verwendungsart derselben in der Praxis eine verschiedene.

Schwach gebrannte Steine dürfen nur zu Innenwänden und auch nur dort angewendet werden, wo sie weder Nässe, wie bei Kellermauern und Erdgeschossen, noch starken Druck, wie bei Wölbungen, auszuhalten haben. Scharf gebrannte Steine (Mittelbrand) sind die besten für Rohbauten, Gewölbe, der Nässe nicht stark ausgesetzte Pflasterungen, Feuerungsanlagen usw. Die am schärfsten gebrannten Steine (Klinker) eignen sich vorzugsweise für alle der Nässe sehr ausgesetzten Mauern, wie Kellermauern, Plinthen, Pflasterungen an feuchten Orten, Standpflasterungen in Ställen usw.

2.    Klinker heissen diejenigen Ziegel, deren äussere Schichten gesintert, verglast und dadurch für Wasser undurchdringlich sind. Man erhält sie entweder bei dem Brennen gewöhnlicher Ziegel, welche im Brande dem Feuer am nächsten gestanden haben, oder fertigt sie besonders aus einem durch Zusätze schwerflüssiger, körniger Substanzen (Quarzsand, Ziegelmehl) leicht sinterbar gemachten kalkhaltigem Tone.

3.    Loch- oder Hohlziegel werden mit wagerechten, der Lagerfläche parallel laufenden, viereckigen oder runden Öffnungen mit der Maschine (Strangpresse) geformt.

Die Lochziegel sind um ¹/₆—¹/₄ leichter als die Vollziegel; dies ist von wesentlichem Nutzen für Deckengewölbe, da sie schwächere Widerlagermauern gestatten als Vollziegel. Sie eignen sich ferner für Aufführung von Wänden auf flachen Bögen, eisernen Trägern usw.

Mauern aus Lochziegeln trocknen schneller aus als solche aus Vollziegeln, sie halten ferner infolge der in ihnen eingeschlossenen Luft viel wärmer als diese.

Vorteilhaft ist die Verwendung der Lochziegel auch wegen der um 15 °/₀ verminderten Anfuhrkosten und infolge des geringeren Arbeitslohnes bei ihrer

Vermauerung, namentlich bei der Verwendung eines grösseren Formates, bei welchem auch weniger Mörtel nötig ist. Die Wandungen der Lochziegel sollen von möglichst gleicher Stärke sein, 15—25 mm, um dadurch das gleichmässige Trocknen und Brennen der Ziegel zu fördern.

4.    Hourdis sind lange Lochsteine (55—80 cm lang, 20 cm breit, 8 cm dick) mit sehr dünner aber fester Wandung und grossen Hohlräumen. Sie werden zu wagerechten, leichten und doch sehr tragfähigen und warmen Decken (Stalldecken) zwischen I-Trägern verlegt verwendet.

5.    Poröse Ziegel. Man mengt, um sie herzustellen, dem Ziegelgut verbrennbare Substanzen bei, z. B. gesiebtes Holzkohlen-, Braunkohlenpulver, Sägemehl, Koksstaub, Torfgrus usw.; diese Stoffe verbrennen im Ziegelofen und hinterlassen dadurch im Ziegel hohle Räume, wodurch das Gewicht, aber auch die Druckfestigkeit bedeutend vermindert wird. Sie werden zur Herstellung leichter Deckengewölbe und zur Ausmauerung von Spreng- und Fachwerkswänden benutzt; sie sind sehr schlechte Wärmeleiter.

6.    Feuerfeste Ziegel, Schamotte steine werden aus ¹/₃ Teil feuerfestem Ton (Porzellanerde), dem als Magerungsmittel ²/₃ Teil Quarzsand oder in Ermangelung desselben Schamotte zugesetzt wird, gefertigt. Letzterer, ein hart gebrannter, zu einem mehr oder weniger feinen Pulver zerkleinerter Ton wird auch aus den Kapselscherben in den Porzellanfabriken gewonnen. Die Masse muss mit Wasser angemacht, wiederholt durchgearbeitet werden, alsdann fonnt man Steine daraus, trocknet sie an der Luft und brennt sie bei Weissglut. Die Steine sind gelblich-weiss, im Bruche feinkörnig und lassen sich leichter als gewöhnliche Ziegel behauen; sie widerstehen dem höchsten Hitzgrade und dienen deshalb zur Herstellung von inneren Auskleidungen aller Feuerungsanlagen. Da der Mörtel, mit dem sie vermauert werden, ebenfalls feuerfest sein muss, so nimmt man dazu die Rohmasse der Steine.

7.    Brunnen- oder Kesselziegel von kreis-und keilförmiger Gestalt nach einem Durchmesser von 1,5—2,2 m geformt und hart gebrannt; sie dienen zur Ausmauerung der Brunnenkessel. Gewöhnlich sind sie 18—14,8 cm breit und 7,5 cm stark.

8.    Tonröhren (Dränröhren, Rauchrohren, Dunstrohren, Kanal- und Wasserleitungsröhren) werden aus gelblich oder rötlich brennendem Ziegeltone auf der Röhrenpresse hergestellt. Das Pressen des Rohres beginnt mit der Herstellung der Muffe. Um sie wasserdicht zu machen, versieht man sie mit einer Salzglasur.

9.    Fussbodenplatten, Mosaikplatten. Sie müssen wegen der überaus starken Beanspruchung

und Abnutzung sehr hart sein und werden deshalb aus einem fetten, gut sinternden Tone hergestellt, forderliche Druckfestigkeit von mindestens 7 kg auf derart, dass aus dem zunächst bis zur Sinterung 1 qcm und volle Wetterbeständigkeit. Gute Kalkgebrannten und gemahlenen Tone die Platten unter sandziegel können als Ersatz der gebrannten Ziegel sehr hohem Drucke (Stempelpresse) geformt und dann dienen, jedoch sind sie etwas bessere Wärmeleiter nochmals bis zur Sinterung gebrannt werden.

Nur so hergestellte Kalksandziegel haben die er-

wie diese, auch halten sie das Mörtelwasser wesentlich fester, daher trocknet das Mauerwerk langsamer aus. Aus Kalksandziegeln ausgeführte Bauten stellen sich wesentlich billiger als solche aus gebrannten

Mosaikplatten (Villeroy & Boch, Mettlach a. Saar u. a.) sind auf der glatten Oberfläche und in der Masse 2—5 mm tief gefärbte bezw. gemusterte Fuss-bodenplatten, welche namentlich für Küchen, Bade- Ziegelsteinen.

3. Rheinische Schwemmsteine werden in der

Gegend von Andernach und Neuwied in grossen An den Kanten gefaste oder geriffelte Platten I Mengen aus Bimssteinsand und Kalkmilch gefertigt, (sog. Steingutfliesen) dienen für Ställe, Durchfahrten ; haben eine Länge von 24 cm, eine Breite von 13 cm usw. Man verlegt die Fussbodenplatten stets auf , und eine Stärke von 10 cm. Sie sind also grösser einer 7—10 cm starken Zementbetonschicht mit engen i als Ziegelsteine, indes sehr leicht, wenig tragfähig

und nehmen viel Wasser auf, so dass sie haupt-Uber Dachziegel, ihre verschiedenen Formen, sächlich als Material für Scheidewände, für Fachwerkswände und nicht genügend unterstützte Wände, zur Herstellung unbelasteter Gewölbe benutzt I werden.

Stuben, Flure, Hauseingänge, Veranden usw. verwendet werden.

Fugen in Zementmörtel.

Eindeckungsarten siehe unter Dächer.

2. Ungebrannte Steine.

Eine bessere Sorte, zu der sog. Trierscher Kalk (hydraulischer Kalk) oder Portlandzement verwendet wird, die sog. „Isolierschwemmsteine“, zeichnen sich

1. Luftziegel oder Lehmsteine werden aus nicht zu fettem Lehm von derselben Form wie gebrannte Steine geformt, an der Luft getrocknet und verwendet. Sie sind nicht hart und wetterbeständig    durch grössere Härte und vorzügliche Isolierung gegen

und können mit Lehmmörtel vermauert zur Auf-    Kälte und Wärme aus, so dass sie sich deshalb

führung innerer Wände, zu Feuerungsanlagen, Hauch-    besonders zu Aussenwänden, warmen, trocknen Gefangen, Brandmauern verwendet werden. Im Äusseren    wölbedecken in Ställen, zu Betonfussboden-Unter-

ist ihre Anwendung weniger vorteilhaft, weil Putz-    lagen in Bier- und Eiskellern, Kühlanlagen usw.

mörtel an denselben nicht hält; trotzdem eignen sie    eignen,

Schwemmsteine werden mit verlängertem Zement- * mörtel vermauert; der Putz haftet vorzüglich an ihnen.

4. Schlackensteine sind Nebenprodukte des Die Hochofenschlacken werden

sich auf dem Lande zu einstöckigen kleinen Gebäuden provisorischer Natur, Notbauten. In diesem Falle erfordern sie, um die Grundfeuchtigkeit und ein Unterwühlen von Mäusen und Hatten abzuhalten,    Hochofenbetriebes,

einen ca. 50—60 cm hohen Sockel aus gut gebrannten beim Ausfliessen entweder trocken oder nass granu-Ziegelsteinen und ein leichtes, weit überstehendes    liert, d. h. gekörnt, und der so entstandene scharf-

Dach (Pappdach). Äussere Lehmsteinwände lassen    kantige Sand, der Schlackensand, wird dann mit

sich dadurch sehr halthar verputzen, dass man sie    Kalkmilch vermischt und die Masse auf der Ziegel-

mit heissem Steinkohlenteer anstreicht, sofort grob    maschine zu Steinen geformt. Da die Schlackensteine

besandet und nach Trocknen des Teers mit Kalk-,    sehr schnell an der Luft erhärten, das Erhärten in

hydraulischem Kalk- oder verlängertem Zementmörtel    den Mauern lange fortdauert, auch der Mörtel aus

verputzt. Um die Lehmsteine zu Aussenmauern ge-    Schlackensand angerührt wird, so entsteht eine so

eigneter zu machen, wird dem Lehm auch ein Zusatz von Häcksel, Flachs- oder Hanfscheben gegeben. Derartige Lehmsteine werden Lehmpatzen genannt.

2. Kalksandziegel. Sie bestehen aus einer innigen Vermengung von etwa 1 Teil gut gelöschtem, nicht magnesiahaltigem Kalk mit 9 Teilen reinem, fein- und scharfkörnigem Quarzsand. Die Masse wird dann in Stempelpressen unter grossem Druck in Ziegelform gepresst und die Steine in dem sog. Erhärtungskessel einem Wasserdampfdruck von 6—9 Atm. ausgesetzt. Hierdurch sowie durch das nachträgliche Ton und' aus anderen Stoffen bestehen. Zum Teil Trocknen an der Luft wird die Härte der Steine | haben sie die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der eine sehr bedeutende.

vollständige Verbindung der Steine, dass eine Schlackensteinwand nach einigen Jahren nicht mehr aus einzelnen Steinen, sondern aus einer Masse besteht. Die aus diesem Material erbauten Häuser sind sehr

trocken, gesund und warm und können sofort bezogen werden.

5. Zementsteine.

Das sind alle diejenigen Kunststeine und Erzeugnisse, welche Zement als Bindemittel haben und deren Füllstoffe aus Sand, Kies, Steinpulver und Steinstückchen, gebranntem

Natursteine, übertreffen diese aber durch Billigkeit.

1. Der Lehm

ist ein mit Sand vermischter, von Eisenoxyd gelblich-. | braun gefärbter Ton. Im nassen Zustand ist er weich, breiartig, trocknet und erhärtet dann und liefert deshalb für gering belastete, untergeordnete Bauwerke einen billigen Mörtel, welcher die SteRie aber nicht wie Kalkmörtel zusammenkittet, sondern eigentlich nur die Fugen ganz ausfüllt. Da er, der Witterung ausgesetzt, wieder aufweicht und so die Standhaftigkeit eines Gebäudes in Frage stellt, so kann er mit Vorteil nur zu innern Mauern, besonders aber zu allen dem Feuer und der Hitze ausgesetzten Gebäudeteilen, als Brandmauern, Feuerungsanlagen und Schornsteinen angewendet werden.

Ausser seiner Verwendung als Bindemittel wird der Lehm ganz besonders benutzt zur Herstellung von Luftsteinen, Lehmpatzen, zur Bildung von Decken, zu Tennenestrichen, Lehm-Chausseen in sandigen Gegenden, bei Stein-Chausseen als Bindemittel des feinen Schlages, leitenden Stoffe (Schlacken, Asche, Torfmull usw.) Fetter Lehm dient zu Isolierungen gegen Feuchtigkeit

a)    Zementhohlziegel werden aus 1 Volumen bestem Portlandzement und 3—4 Volumen ganz reinem, scharfkantigem, etwas grobem Quarzsand auf einer Kniehebelpresse im Format der gebrannten Ziegelsteine hergestellt. Sie sind diesen völlig gleichwertig und auch zu Umfassungswänden gut geeignet. Die Steine werden mit reinem oder verlängertem Zementmörtel vermauert, auch hält ein solcher Verputz daran recht gut.

b)    Zementhohlquader sind Zementhohlziegel sehr grossen Formates mit sehr grossen Hohlräumen, welche auf einer besonderen Presse, Berbet-Presse, hergestellt werden und sich besonders zur Ausführung sehr billiger, mörtel- und arbeitslohnersparender, warmer und trockener Aussenwände empfehlen.

c)    Zementpflastersteine werden vielfach aus Zementbeton gestampft und dienen sowohl als unmittelbare Pflastersteine, wie auch als Unterlage für Asphaltsteine usw.

d)    Zementfussbodenplatten und -Fliesen werden jetzt vielfach als Beläge für Korridore, Küchen, Speisekammern, Bürgerstege usw. hergestellt. Ihre Oberfläche besteht aus einer feinen und fetteren Mischung, die im erdfeuchten Zustand hergestellt wird. Einen billigen Ersatz für die gebrannten Mosaikplatten bieten die mit farbigem Steinmehl hergestellten, farbig-gemusterten ,,Argilla-Zement-Mosaikplatten“.

e)    Zementkunststein und Zementbeton werden heute für die verschiedensten baulichen, technischen und wirtschaftlichen Zwecke in Formen gegossen und gepresst, z. B. als Treppenstufen, Podestplatten, Ableitungsrinnen, Röhren, Kanäle, Wasser- und Ölbehälter, Bottiche für technische Gewerbe, Kuh-und Pferdekrippen usw. Bester Zement, richtiges Mischungsverhältnis der Massen und hoher Druck gewährleisten Erzeugnisse, welche ebenso dauerhaft, aber billiger wie solche aus Haustein sind.

f)    Zementdielen, Stegzementdielen (System Stolte) sind 2—2,5 m lange, 25 cm breite und 8—10 cm starke Dielen, welche aus Portlandzement

und Quarzsand bezw. aus Tuff- oder Bimssteinsand hergestellt werden, kanalartige Längshohlräume und hochkantig gestellte Bandeiseneinlagen enthalten und an ihren Längskanten mit Nut und Falz versehen sind. Sie eignen sich, zwischen T-Träger verlegt, vorzüglich zur Herstellung warmer, trockner, tragfähiger und feuersicherer Stalldecken. Die Zementdielen (System Böklen), 100x50 oder 50 x50 cm gross und 5, 7, 10 und 12 cm dick eignen sich zur Herstellung innerer und äusserer Wände, auch von Ställen. Die Aussenwände werden doppelt angeordnet und die Zwischenräume mit einem die Wärme schlecht ausgefüllt, wodurch sie wärmer und behaglicher werden als Massivwände.

6.    Glasbausteine (Systeme Falkonnier und Faust). Diese sind hohle Glasziegel von verschiedener Grösse, Form und Farbe, welche sich durch grosse Haltbarkeit auszeichnen und zur festen Verglasung von Fensteröffnungen, namentlich bei tiefen Ställen, sowie zur vollständigen Herstellung von Gewächshäusern usw. vorzüglich eignen. Glasbausteinfenster lassen sehr viel und weit einfallendes Licht in den Raum und können infolge der eingeschlossenen Luft (schlechter Wärmeleiter) weder beschlagen, befrieren noch schwitzen. Sie erfordern keinerlei Unterhaltungskosten und sehen auch recht hübsch aus. Das Vermauern erfolgt im Verbände mit verlängertem Zementmörtel.

7.    Korksteine, Korkplatten werden aus Korksand und einem verkittenden mineralischen Bindemittel hergestellt, mit Asphalt durchtränkt und unter starkem Druck gepresst. Sie sind wohl die vorzüglichsten Isolatoren gegen Wärme, Kälte, Schall und Nässe und dienen deshalb zu leichten Zwischenwänden, zur Isolierung von Aussenwänden (Eiskeller, Kühlanlagen usw.), zur Herstellung sehr warmer, trockener Stalldecken, zur Trockenlegung feuchter Wände, Ummantelung von eisernen Säulen und Trägern usw.

Steine und Platten lassen sich leicht bearbeiten und nageln, sie werden mit Zement- oder Asphaltmörtel vermauert und lassen sich sehr gut verputzen.

2. Mörtel.

gebrachten Schieber lässt man die Kalkmilch in eine

bei Fussböden, in Kellerräumen usw. Lehmlagen bei Abortgruben, Düngerstätten usw. schützen gegen das    mit festen, dichten Wänden und gepflastertem Boden

Durchsickern der Jauche ins Erdreich. Lehmumhüllung    versehene Grube laufen, in welcher das der Kalk

konserviert Holzteile, welche mit Erde in Berührung mi]ch zur vollständigen Verdichtung zu Kalkbrei kommen. Die häufigste Anwendung findet der Lehm aber zu allen Arten von gebrannten Ziegelsteinen, Dachziegeln usw.

2. Der Kalkmörtel

muss

erforderliche Wasser nicht entzogen wird. Das überflüssige Wasser verdunstet hingegen, und der entstandene dicke, zähe Brei, der Weisskalk, muss nun, damit er aus der Luft keine Kohlensäure anzieht, wodurch er weite Bisse bekommt und ausist der am meisten angewendete Verbindungsstoff trocknet, mit Sand bedeckt werden. So lässt er sich der Steine. Der wichtigste Bestandteil desselben ist unbegrenzt lange aufbewahren; beim Verbrauche der Kalk, welcher in der Natur als Kalkstein, einer    <jer Kalk wagerecht abgenommen, ausgestochen

chemischen 'S erbindung von Kalkerde mit Kohlen-    werden, damit er immer von neuem besandet werden

Stark tonhaltige, also magere Kalke werden am besten trocken abgelöscht. Der in Eigrösse zerschlagene Kalk wird in einen Handkorh gefüllt und ins Wasser getaucht, bis er an die Oberfläche sprudelt; alsdann wird er in ein Fass geschüttet, in welchem er sich erhitzt und nach beendigter Dampfentwicklung zu Pulver zerfällt. In diesen zugedeckten Fässern wird er bis zur Mörtelbereitung aufbewahrt. Auch können magere Kalke unter einer Sanddecke ab-Durch das Brennen des Kalksteins in eigens gelöscht werden, indem diese mittels Brause reichlich dazu konstruierten Öfen wird die Kohlensäure und

säure und mit mehr oder weniger fremden, namentlich kann tonigen Beimischungen, vorkommt. Je nachdem die letzteren vorherrschen, hat der Kalk verschiedene Eigenschaften. Stark tonhaltige Kalke, welche 20 °/0 Ton enthalten, nennt man magere Kalke oder Wasserkalke, weil sie auch unter Wasser erhärten, hingegen tonarme Kalke, welche zu gewöhnlichem Mörtel verwendet werden, fette Kalke oder Fettkalk, Weisskalk, auch wohl Luftkalk, weil sie nur an der Luft erhärten.

mit Wasser durchnässt wird; nach beendigter Löschung alles beigemengte Wasser ausgetrieben und Ätzkalk kann dann unter Wasserzusatz die sofortige Mörtelgebildet. Begelung des Hitzgrades ist beim Kalk- bereitung erfolgen, brennen die Hauptsache; zu grosse Hitze verursacht eine Versinterung der Oberfläche, der Kalk wird niemals Ätzkalk, er ist tot gebrannt. Zu geringe Hitze bildet halbkohlensauren Kalk, welcher sich

nicht löscht, d. h. in Verbindung mit Wasser keinen Brei gibt, aber nochmals gebrannt zu Ätzkalk wird. Gar gebrannt ist der Kalk, wenn er sich mit Wasser vollständig in Kalkbrei verwandelt, also auslöscht. Aller gebrannte Kalk besitzt bei der Verwendung wieder 8—10 °/₀ Kohlensäure, welche er aus der Luft aufgenommen hat; er muss deshalb vor dem Liegen in Luft und Feuchtigkeit geschützt, also trocken aufbewahrt werden, da er sonst zerfällt, unbrauchbar wird, ab stirbt.

Das Löschen des Kalkes geschieht, indem man ihn in die sog. Löschbank bringt, welche 2,5 m lang, 1,5 m breit und 40—50 cm tief ist, und ihn hinreichend mit AVasser anfeuchtet, wobei er sich erhitzt und zu einem weissen Pulver zerfällt. Erst dann setzt mann unter fortwährendem Umrühren mit der Kalkkrücke so viel weiches, salzfreies Wasser (Regen- und Flusswasser) zu, his der Kalk sich völlig in Kalkmilch aufgelöst hat. Zum Löschen reicht eine AVassermenge aus, welche ungefähr ¹/4 des Kalkgewichtes beträgt; bei zu viel AVasser ersäuft der Kalk, bei zu wenig verbrennt er, d. h. er löst sich nicht völlig auf, sondern bleibt griesslich. Aus einem an der Schmalseite der Löschbank an-

Vermischt man den gelöschten Kalk mit reinem Sand und Wasser, so erhält man den gewöhnlichen Kalk- oder Luftmörtel, welcher an der Luft erhärtet, indem der Kalk durch allmähliche Kohlensäureaufnahme wieder zu hartem kohlensauren Kalk wird. Nach und nach tritt der Kalk mit dem Quarzsande in Verbindung, bildet kieselsauren Kalk, welcher die grosse Härte sehr alten Mörtels bewirkt. Die Bereitung des Mörtels geschieht in der sog. Kalkbank, indem man Sand und Weisskalk unter Zusatz von Wasser mittels einer Krücke so lange durcheinander arbeitet, bis der Mörtel vollkommen gleichmässig und einfarbig aussieht. Für die Mörtelbereitung gelten folgende Kegeln:

1.    Zum Mörtelanmachen ist nur so viel Wasser zu nehmen, als während der Mörtelerhärtung verdunsten kann; der Mörtel soll daher in einem Klumpen von der Kelle fallen.

2.    Die Mörtelbestandteile sollen gut durcheinander gearbeitet werden, jedes Sandkorn muss eine Kalkhülle haben, Sand- oder Kalkstreifen dürfen sich im Mörtel nicht zeigen.

3.    Es ist nur so viel Mörtel zu bereiten, als an einem Tage gebraucht wird.

4.    Wird Mörtel aufbewahrt, so muss er gegen Kohlensäureaufnahme aus der Luft durch Besandung oder Matten geschützt werden.

Tonerde diese Eigenschaft künstlich beigebracht, so entstehen die künstlichen hydraulischen Kalke. Endlich können noch Wassermörtel aus gewöhnlichem Luftkalk mit Zuschlägen aus natürlichen oder künstlichen vulkanischen Produkten hergestellt werden.

Das zur Mörtelbereitung dienende Wasser muss vollkommen salzfrei sein und ist deshalb nur Regenoder Flusswasser zu nehmen.

Der Sand muss reiner, scharfkörniger Quarzsand (Grubensand) und frei von erdigen, tonigen oder pflanzlichen Bestandteilen sein, da diese die Festigkeit des Mörtels beeinträchtigen, bezw. Mauerfrass verursachen können. Lehmiger Sand muss durch Waschen salzfrei gemacht werden. Ein guter Sand muss in der Hand gedrückt infolge seines scharfen Kornes hörbar knirschen und lässt beim Wegwerfen in der Hand infolge seiner Reinheit keine erdigen Teile und Unreinigkeiten zurück.

Die Menge des Sandzusatzes richtet sich ebensowohl nach der Qualität (Fettheit) des Kalkes, als nach dem Zwecke, welchem der Mörtel zu dienen hat.

a) Natürlicher hydraulischer Kalk.

Hierzu gehören zunächst die gebrannten, stark tonhaltigen Wasserkalke, unter denen der Eifelkalk, sog. Trierscher Kalk, der westfälische Wasserkalk, der Oppelner Kalk u. a. zu nennen sind. Wasserkalk wird nicht wie der Fettkalk in

Gruben eingelöscht, sondern man feuchtet ihn etwa 24 Stunden vor der Verwendung mit der Gartenspritze an und lässt ihn an der Luft zu Staubkalk Im allgemeinen setzt man dem Kalk nur so viel zerfallen. Dieser wird dann trocken mit Sand ge-Sand zu, als er zu binden vermag; fetter Kalkbrei mischt, und nachdem beide gleichmässig miteinander verträgt mehr, magerer weniger Sandzusatz. Zu j gemengt sind, das Wasser zugesetzt und der Mörtel 1 Teil fettem Kalk kann man 3—4 Teile Sand, zu mit diesem nochmals durchgearbeitet.

Das Brennen geschieht in Schachtöfen und muss wie beim gewöhnlichen Kalk recht vorsichtig geschehen. Der gebrannte Kalk wird dann gestampft, fein gemahlen und in Fässer verpackt. Zur Mörtelbereitung mengt man 1 Teil Zement mit 1—4 Teilen Sand, je nach dem Zweck, gehörig durcheinander und setzt dann so viel reines, weiches Wasser zu, als zur Durcharbeitung eines dickflüssigen Breies nötig ist. Der Mörtel ist nach der Bereitung möglichst schnell zu verarbeiten, da er bereits nach 1—2

1 Teil magerem Kalk nur l¹^—2¹/₂ Teile Sand Ferner eignen sich alle 20 °/₀ Tonerde enthaltengeben. Für Ziegelmauerwerk über der Erde ist eine den Kalkmergel zur Herstellung natürlicher hydrau-Mörtelmischung von 1 Teil Kalk und 2 Teilen lischer Kalke oder Zemente.

Sand, hingegen für Mauerwerk unter der Erde eine solche von 1 Teil Kalk und 3 Teilen Sand

passend.

Stunden abbindet und dann seine weitere Bindekraft verliert.

Aus Kalkmergel hergestellte Zemente sind z. B. der Romanzement, der Ulmer oder bayrische Zement, der Kufsteiner Zement u. a.

Der Kalkbrei füllt nur die Sandzwischenräume aus, er umhüllt jedes Sandkorn mit einer Kalkhülle, so dass bei der Mörtelbereifung eine Raumverdichtung eintritt. So ergeben z. B. 1 Teil Kalk und 2 Teile Sand nicht 3 Teile, sondern nur 2,4 Teile Mörtel; 1 Teil Kalk und 3 Teile Sand nicht 4 Teile, sondern nur 3,2 Teile Mörtel.

Dieses ist wichtig beim Veranschlagen, um aus der berechneten Mörtel masse den Bedarf an gelöschtem Kalk und Sand zu finden.

1:2 =

3000 1 = 30 hl gelöschten Kalk, und

So ergeben z. B. 7200 1 Mörtel im Verhältnis 7200

2,4

2.3000 = 6000 1 = 6 cbm Sand; 16000 1 Mörtel 16 000

b) Künstlicher hydraulischer Kalk

im Verhältnis 1 : 3

5000 1 = 50 hl gelöschten Kalk und 3.5000 = 15000 1 = 15 cbm Sand. 1 hl gelöschter Kalk wird aus 0,6 hl = 62,5 kg = 1,25 Ztr. gebranntem Kalk gewonnen.

3,2

3. Hydraulischer oder Wassermörtel.

oder Portlandzement wird im Gegensatz zum natürlichen hydraulischen Kalk aus einer künstlichen Mischung von kohlensaurem Kalk und Ton hergestellt. Er ist der ausgezeichnetste unter den künstlich erzeugten Zementen, welcher wegen seiner grünlichgrauen, dem in England beliebten Portlandbausteine ähnlichen Farbe diesen Namen erhielt.

Die Fabrikation geschieht auf nassem oder Stoffe, welche gebrannt die Eigenschaften haben,    trocknem Wege. Bei ersterem werden Kalkstein

unter Wasser zu einer steinharten Masse zu er-    und Ton unter Wasserzufuhr mit Mühlsteinen ge

härten, nennt man hydraulische.

mahlen; das dann abgeschlämmte, zarte Pulver ge-Diese Eigenschaft haben die meisten recht ton-    langt entwässert in den Tonschneider. Auf trock-

haltigen Kalksteine gebrannt an und für sich und    nem Wege mahlt man Ton- und Kalkstein trocken,

nennt man sie natürliche hydraulische Kalke.    vermengt die Mischung mit wenig Wasser und lässt

Wird gewöhnlichem Kalkstein durch Zusatz von    die Masse durch den Tonschneider gehen.

Um Portlandzement auf die gefährliche Eigenschaft des Treibens hin zu prüfen, bringt man eine mit Wasser angemachte Probe in ein Champagner-    und Gesimsziehen, Fussbodenestriche; 1 Teil Zement

oder ein sonst dünnwandiges Glas. Treibender    und 3 Teile Sand zu Banketten, Fundamenten, Keller-

Zement wird beim Abbinden sich stark erhitzen und mauern mehrstöckiger Gebäude usw.

Wie beim Luftkalkmörtel, so ergibt sich auch beim Zementmörtel eine Raumverdichtung der einzelnen Teile. So ergibt:

1 Teil Zement und 1 Teil Sand = 1,25 Teile Zementmörtel,

1 Teil Zement und 2 Teile Sand = 2,10 Teile Zementmörtel,

1 Teil Zement und 3 Teile Sand = 2,90 Teile Zementmörtel.

In den Handel gelangt der Zement:

1.    in Tonnen von 180 kg mit Verpackung, 170 kg ohne Verpackung. 1 t enthält 100 1 festgepackte, 130 1 lockere Masse;

2.    in Säcken zu 50, 60 und 70 kg oder 36, 43 und 50 1.

Damit der Mörtel

Bei inniger Mischung der Bestandteile liefern recht bindend und erhärtungsfähig wird, muss er

tüchtig durchgearbeitet werden.

Der Zusatz des Wassers ist so zu bemessen, dass der Mörtel in einem nicht zu dünnen, gleichmässigen Brei von der Kelle fällt; zu viel Wasser ist weniger nachteilig, als ein Mangel desselben, lässt sich bis zu 4 Teilen auf 1 Teil Zement zusetzen.

beide Wege gleich gute Resultate.

Die aus dem Tonschneider heraustretende Zementrohmasse wird nun zu Ziegeln geformt, diese getrocknet und dann mit Koks oder mittels Gasfeuerung in besonders konstruierten Schacht- und Ringöfen bis zum Versintern gebrannt; die herausgenommene erkaltete Masse wird dann zerkleinert und zu feinstem Pulver von grünlich-grauer Farbe gemahlen und in Fässer auch in Säcken verpackt.

Die künstlichen Zemente haben vor den natürlichen den Vorzug, dass sie stets nach gleichen, bestimmten Mischungsverhältnissen fabriziert werden können, was bei den natürlichen nicht in dem Mafse möglich ist.

Alle Zemente sollen vor dem Gebrauche ab-lagern, da dieses ihren Wert erhöht; die Ablagerungszeit ist für jeden Zement verschieden, für Portlandzement nimmt man 2—3 Monate an. Guter Zement muss asche-, ton-, sand- und schlackenfrei sein, feines, gleichmässiges Pulver zeigen, er muss grossen Sandzusatz vertragen, langsam abbinden und erhärten. Dieses geschieht unter Wasser langsamer als in der Luft. Schnell abbindende Zemente erreichen nicht den höchsten Festigkeitsgrad. Guter Zement darf nicht treiben, d. h. sein Volumen nicht vergrössern, wTeil hierdurch Risse, Abblätterungen des Zementmörtels, sogar Zersprengungen der Ziegelsteine eintreten können.

Das Treiben entsteht, wrenn frisch bereiteter, also nicht abgelagerter, an und für sich guter Zement zur Anwendung gelangt, oder wenn abgelagerter Zement zu hohen Kalkgehalt oder zu grobes Pulver besitzt.

wegen der eintretenden Volumvergrösserung das Glas in einigen Stunden zersprengen. Zerspringt das Glas innerhalb einiger Tage, so ist der Zement ebenfalls nicht tauglich; tritt die Zersprengung indes erst nach zwei bis vier Wochen ein, so kann der Zement für solche Zwecke benutzt werden, wo man ihm Sand zusetzt.

Zur Zementmörtelbereitung darf nur reiner, scharfkörniger Sand und reines Wasser genommen werden.

Bei ganz trockenem Sand mischt man zuerst diesen mit Zement und fügt dann Wasser hinzu; j bei nassem Sande rührt man zuerst Zement und Wasser zusammen und setzt erst dann die abzumessende Sandmenge hinzu.

Der Sand

Es darf nicht mehr Zementmörtel angerührt werden, als in höchstens 2 Stunden zu verarbeiten ist; erstarrender Zementmörtel darf nicht durch neuen Wasserzusatz aufgearbeitet werden.

Die zu vermauernden Ziegelsteine müssen vor dem Verlegen gut vom Staube befreit und bis zu ihrer Sättigung mit Wasser genässt werden, damit sie nicht das dem Zementmörtel zur Erhärtung nötige Wasser entziehen. Der bei angenässten Ziegeln etwas derbflüssige Mörtel muss möglichst in einer Lage aufgetragen werden. Für Zementputz müssen die Fugen 2 cm tief ausgekratzt, gereinigt und gewaschen werden, damit der Mörtel gut haftet.

Das wiederholte Annässen fertiger als auch unvollendeter Arbeiten in Portlandzementmörtel, namentlich im Sommer, ist von grossem Einflüsse auf die Festigkeit des Mörtels. Bei Mauerwerk geschieht dies mittels Handspritze oder Giesskanne, bei eben fertiggestellten Putzarbeiten durch Bedecken mit nasser Sackleinwand. Die geeignetste Jahreszeit zur Ausführung von Zementarbeiten ist das Frühjahr und der Herbst; im Winter dürfen dieselben nicht ausgeführt werden, da der Frost den Erhärtungsprozess zerstört.

Die in der Praxis am meisten gebrauchten Mörtelmischungen sind 1: 2 und 1: 3, d. h. 1 Teil Zement und 2 Teile Sand für Widerlager, Gewölbepfeiler, stark belastete Bögen, flache Gewölbe, Fassadenputz

c) Wassermörtel aus gewöhnlichem Luftkalk    c) Asche von Holz, Steinkohlen usw.;

mit Zuschlägen aus natürlichen oder künstlichen    d) alle hart gebrannte, gepulverte Tonerde,

vulkanischen Produkten.

1. Natürliche vulkanische Produkte.

z. B. Ziegelsteine, Dachziegel, Scherben von Töpferwaren usw.

Hierhin gehören namentlich der Trass, Bimsstein u. a.; der Trass wird durch Mahlen des vulkanischen Tuffsteines, welcher im rheinischen Brohltale vorkommt, gewonnen und kommt als ein graues, sich scharf anfühlendes Pulver in Fässern in den Handel. Er hat ungefähr dieselben Bestandteile wie der Zement, es fehlt ihm nur der Kalk, welcher im Verhältnis von 2 Volumen Trass und 1 Volumen Luftkalk oder

Wasserkalk

”. ¹

zuzusetzen ist, um einen guten, für die meisten Zwecke passenden Trassmörtel zu erhalten, welcher sich als Wassermörtel vorzüglich eignet, dem Zement kaum nachsteht und wesentlich billiger ist.

Die Trassmörtelbereitung muss sehr vorsichtig geschehen, es darf nur sehr wenig Wasser verwendetwerden; stärkerer Wasserzusatz beeinträchtigt die Gleichförmigkeit und das schnellere Erhärten der Masse. Der auf einem dichten, ebenen Bretterboden ausgebreitete Kalkbrei wird durchgestampft, bis er ganz frei von Klümpchen ist, alsdann bis zur Gleichförmigkeit gehörig mit der Kalkhacke durchgearbeitet. Nach und nach setzt man unter fortgesetztem Durcheinanderrühren das Trassmehl zu; erlangt die Masse eine solche Steifheit, dass sie sich mit der Hacke nicht mehr durcharbeiten lässt, so wendet man bis zum Eintritt einer gleichförmigen Mischung die Schaufel an.

Ein Mörtel aus 3 Teilen Kalkbrei und 3 Teilen Steinkohlenasche, oder 2 Teilen Kalkbrei und 3 Teilen Holzasche eignet sich, wenn auch nicht unter Wasser, so doch im Trocknen vorzüglich. Die Bereitung dieses Mörtels geschieht, indem man den zu Kalkbrei oder Pulver gelöschten Kalk mit Steinkohlen- oder Holzasche ohne Wasserzusatz mischt, mit einer Handramme zu einem gleich-massigen Teige zusammenschlägt und gleich verbraucht.

Ein guter hydraulischer Mörtel ist der Loriot-sche; er wird erhalten, wenn man 1 Teil durchgesiebtes Ziegelmehl und 2 Teile Sand mit so viel gelöschtem Kalk vermengt, dass ein Mörtel von gewöhnlicher Beschaffenheit entsteht, zu welchem dann noch frisch gebrannter pulverisierter Kalk in demselben Verhältnis wie Ziegelmehl zugesetzt wird.

Zu erwähnen ist noch der sog. verlängerte Zementmörtel, ein gewöhnlicher, anstatt mit Trass mit Portlandzement versetzter Luftkalkmörtel. Derselbe ist plastisch, leicht zu verarbeiten, kann, unbeschadet seiner Bindekraft, innerhalb 1—1¹/₂ Tagen mehrmals aufgerührt werden und findet sehr gute Anwendung zu: Fundamentierungen, Kellern, Gewölben, schwachen Wänden, Abputz feuchter Wände, Decken usw. Die gewöhnliche Mörtelmischung besteht aus: 1—-2 Teilen Kalkbrei, 1 Teil Zement, 6—12 Teilen Sand.

Da sandloser, also fetter Trassmörtel im Trocknen nicht hält, rissig wird, zerfällt, so wendet man zu Mauerwerk über der Erde sog. verlängerten Trassmörtel in folgender Mischung an:

1 Volumen Trassmehl, 1 Volumen Kalkteig und 1 Volumen Mauersand.

3. Gips, Gipsmörtel.

Eine andere, namentlich zum Eindecken der Ziegeldächer vorzügliche Mischung besteht aus 2 Teilen gelöschtem Kalk, 1 Teil Trass und 6 Teilen Sand.

Gips wird gewöhnlich dem zum Deckenputz bestimmten Kalkmörtel, und zwar 1 Teil Gips auf 4 Teile Kalkmörtel, zugesetzt, da er dessen schnelles Abbinden bewirkt, den Putz bedeutend hart macht und Kisse verhindert. Zu Fassadenputzmörtel darf Gips indes nicht benutzt werden, da er der Feuchtigkeit nicht widersteht. Dagegen ist er dem Kalkmörtel dort vorzuziehen, wo die Wände wegen der Nähe faulender vegetabilischer Stolfe beschlagen, wie dieses in der Nähe von Abtritten, Ställen usw. der

Der gebrannte Gips wird erhalten durch das Brennen des Gipssteines, schwefelsauren Kalksteines in besonderen Öfen, in welchen er bei 120° C. sein Wasser verliert und gar gebrannt ist. Da der gebrannte Gips leicht Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, so muss er in Fässern verpackt vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht bewahrt werden. Guter Gips fühlt sich, in der Hand gedrückt, gerieben, fett an. Zum Gipsanmachen darf nur reines Wasser genommen Pulverisierter Bimsstein mit Kalkbrei in ge- werden; zu viel Wasser ist weniger schädlich, als wissem, durch Proben näher festzustellendem Ver- Zu wenig, hältnis gemischt, gibt einen guten Wassermörtel.

2. Zuschläge von künstlichen vulkanischen Produkten liefern:

a)    gebrannter pulverisierter Basalt, Dachschiefer, eisenschüssiger Sandstein uswT.;

Fall ist. Die aus dem Fäulnisprozess sich entwickelnde

b)    wassergekörnteHochofenschlacke. In neuerer Zeit werden aus gekörnter Hochofenschlacke und gebranntem Kalk sog. Schlackenzemente unter verschiedenen Benennungen, z. B. Permzement, Passowzement, Hansazement usw. fabrik-mässig hergestellt;

Die Gewichtszahlen geben zugleich das

Eichenholz, grün

lufttrocken

Rotbuche, grün

lufttrocken .

0,97

1,00

,,    lufttrocken .

0,72

0,36

Salpetersäure kann sich mit dem Kalk des Mörtels nicht verbinden, da die Schwefelsäure des Gipses zum letzteren eine nähere Verwandtschaft hat. Die Salpetersäure wird von der Luft fortgeführt und die Mauern bleiben trocken.

Die Erhärtung des Gipses kann durch Zusatz von etwas Leimlösung, z. B. ¹/₄ Pfund Leim auf 1 Eimer Wasser, vermehrt werden; andere Mittel sind der Zusatz von 2—4 °/₀ pulverisierter Eibischwurzel, von Alaun und Bittersalz. Auch empfiehlt sich sehr das Gipsfluat.

Zu Gipsestrichen benutzt man den bei sanfter Rotglut scharf gebrannten, grob gemahlenen, leicht gelblich oder rötlich gefärbten Hart- oder Estrich-gips. Derselbe wird 3—4 cm stark auf geschlagener Lehm-, Erde-, Kies- oder Sandunterlage, auf Ziegelund Betonpflaster, auf Balkenlagen und Gewölben aufgetragen, derart, dass zunächst auf diesen Unterlagen eine 2—3 cm starke Schicht feiner Sand aufgebracht, gut genässt und auf diese der reine Gipsbrei aufgetragen wird. Der nach einigen Stunden abzubinden beginnende Estrich wird dann mit Schlaghölzern gut geklopft und mit der Kelle geglättet. Nach 8—14 Tagen ist er begehbar, die Endfestigkeit tritt aber erst nach einigen Monaten ein. Die Gipsestriche sind feuer-, dunst- und wasserdicht, reinlich, ungezieferfrei bezw. mäusedicht, sehr dauerhaft und weit billiger als Bretterfussböden, so dass sie diesen vorzuziehen sind, besonders für Küchen, Speisekammern, Badestuben, Futter- und Kornböden, Hausspeicher, Arbeiterhäuser usw. Gipsestrich ist auch eine der besten Unterlagen für Linoleum.

3. Holz.

Die im Bauwesen angewendeten Hölzer sind entweder Laubhölzer oder Nadelhölzer, von welchen erstere bezüglich Dauerhaftigkeit und Härte die Nadelhölzer übertreffen. Zu den Laubhölzern gehören alle Bäume mit wässerigem Safte, festem, hartem oder weichem Holze. Die Nadelhölzer sind gerader und schlanker gewachsen, elastischer und leichter zu bearbeiten als die Laubhölzer und deshalb für die meisten Konstruktionen bequemer zu verwenden. Alle Nadelhölzer enthalten harzige und ölige Säfte.

1. Physikalische Eigenschaften des Holzes.

a) Die Schwere, das spezifische Gewicht des Holzes ist je nach der Holzart, dem Alter, dem grösseren oder geringeren Trockenheitsgrade und dem Wachstum des Holzes sehr verschieden. Im allgemeinen sind Laubhölzer schwerer als Nadelhölzer, grünes Holz schwerer als lufttrocknes. Als Anhalt diene die folgende Tabelle einzelner spezifischer Ge-wichte.

Grammgewicht für 1 ccm, das Kilogrammgewicht für 1 cdm und das 1000 Kilogrammgewicht für 1 cbm Holz an.

0,93—1.28

0,69—1,03 0,75 0,38—1,08

0,31—0,83

0,40—1,10

0,32

0,77—1,23

0,37—0,75 0,30—0,60.

b) Die Härte der Hölzer beurteilt man nach dem Widerstande, welchen dieselben bei der Bearbeitung den Werkzeugen entgegensetzen. Schwere Hölzer sind in der Regel auch hart, jedoch verlieren dieselben bei zunehmendem Alter und wachsender Härte an Schwere.

c) Die Festigkeit des Holzes zerfällt in:

1.    absolute Haltbarkeit oder Widerstand gegen Zerreissen,

2.    relative Tragbarkeit oder Widerstand gegen Zerbrechen,

3.    rückwirkende Festigkeit oder Widerstand gegen Zerdrücken.

Die absolute Haltbarkeit besteht in der Grösse des Zusammenhanges der Holzfasern im Holze, mit welchem dieselben einer Zerreissung in ihrer Längsrichtung widerstehen. Die absolute Haltbarkeit oder Zugfestigkeit ist etwas grösser als die rückwirkende oder Druckfestigkeit, d. h. als der Widerstand, welchen ein Holz infolge seiner Elastizität dem Zerdrücken entgegensetzt.

In folgender Tabelle geben wir einige für die Festigkeit auf 1 qcm Holzquerschnitt für Nadel- und Eichenholz in Kilogrammen berechnete Zahlen an, welche für den praktischen Gebrauch genügen dürften.

Unter Bruchgrenze ist die Inanspruchnahme des Holzes zu verstehen, welche dasselbe zerstört. Elastizitätsgrenze ist diejenige Grenze, innerhalb welcher Druck und Zug das Holz in seiner Form nicht bleibend verändern. Unter zulässiger Belastung, welche mit dem Buchstaben K bezeichnet wird, versteht man eine solche, mit der man zur völligen Sicherheit für das Bestehen der Holzkonstruktionen zu rechnen hat.

Nadelholz: kg f. d. qcm

Eichenholz: kg f. d. qcm

58

40

19

40

to 10

io io

100

100

80

60

p. r-

/= 10 h .

also:

Fig. 1.

Ungleiches Schwinden bewirkt das Eeissen bei Balkenholz und das Werfen bei Bohlen und

Bruchgrenze in der Längsrichtung für Zug

für Druck.....

in der Querrichtung, quer gegen die Jahresringe .    .    .    .    .    .

parallel denselben .    .

Elastizitätsgrenze:

für Zug.....

für Druck.....

Zulässige Belastung (K) nach Berliner Baupolizei-Verordnung :

für Zug.....

für Druck ....

Die relative Tragbarkeit oder Tragfähigkeit der Bauhölzer (Balken) wird durch denjenigen Zusammenhalt der Holzfasern bedingt, welchen dieselben einer senkrecht oder zerbrechend auf dieselben einwirkenden Last entgegensetzen, und ist nicht allein von dem Materiale, der Grösse und Form des Querschnittes, sondern auch von der Länge des Bauholzes abhängig.

Die Tragfähigkeit eines Balkens wird auf dem Wege der Eechnung festgestellt.

Das Biegungsmoment (M) drückt die auf den Balken einwirkenden äusseren Kräfte in einer Zahl aus, welche als das Produkt einer Länge (Hebelarm) und eines Gewichtes (Kraft) anzusehen ist. Dasselbe hängt ab von der Belastung des Balkens (für 1 cm seiner Länge = p) und der freitragenden Länge des Balkens (in cm = /), und es wird gefunden, wenn die Last gleichmässig über den ganzen Balken verteilt ist, aus der Formel

Das Widerstandsmoment hängt von dem Balkenquerschnitt ab; ist die Balkenhöhe in cm = A, die Balkenbreite = A, so ist das Widerstandsmoment

W

6

Zwischen Biegungsmoment und Widerstands-

M

moment muss die Beziehung obwalten:    = K-. dieses

K bedeutet, wie wir vorhin gesehen haben, die zulässige Beanspruchung des Holzes auf Zug und Druck und beträgt hei Nadelholz durchschnittlich 75 kg für 1 qcm.

Vereinigt man beide Gleichungen zu einer und setzt in diese AT=75 ein, so lautet dieselbe:

V--

Setzt man nun für p die der Zweckbestimmung der Decke entsprechenden Werte ein, so vereinfacht sich die Formel.

Beträgt das Gesamtgewicht einer Balkendecke 500 kg für den Quadratmeter und liegen die Balken in 90 cm Entfernung, so ist p — 5.0,9 = 4,5.

Für Wohn- und Stallgebäude lautet die Formel

l = 4,7 h.    b.

Für Speichergebäude kann man bei 850 kg Belastung für den Quadratmeter und bei 80 cm Balkenentfernung auf einen laufenden Zentimeter Balken rechnen: p — 0,8.8,5 = 6,8 und beträgt

/ = 3,84 h . yj b.

Soll aus einem Stamme derjenige rechteckige Balken geschnitten werden, welcher die grösste Tragfähigkeit besitzt, so muss sich seine Breite zur Höhe verhalten wie 1 : ^ 2 oder annähernd wie 5:7.

Die Querschnittsform eines Balkens von grösster Tragfähigkeit findet man, wenn man nach Fig. 1 den Durchmesser in 3 gleiche Teile zerlegt, in den Teilungspunkten Lote errichtet und die vier Punkte auf dem Kreisumfang miteinander verbindet, dann ist b die Breite und h die Höhe des Balkens.

d) Das Schwinden und Quellen. Das erstere entsteht aus der

Volumenveränderung des Holzes infolge Austrocknens nach dem Fällen des Baumes und ist am grössten beim saftreichen Splintholz, geringer beim Kernholz.

Brettern, d. h. ihre ebenen Flächen werden krumm oder windschief.

Da durch Eeissen und Werfen eines nicht ausgetrocknet verarbeiteten Holzes die Verbindungen gelockert, die Formen verzogen werden können, sogar die Sicherheit des ganzen Verbandes in Frage kommen kann, so muss zu allen Konstruktionen, besonders zu Tischlerarbeiten, nur vollständig ausgetrocknetes Holz genommen werden.

Da dies indes nicht immer möglich ist und ferner, weil selbst bei Anwendung höherer Temperatur getrocknetes Holz immer die Eigenschaft behält, wieder Wasser in sich aufzunehmen, sobald es mit diesem selbst oder mit feuchter Luft, feuchten Mauern in Berührung kommt, dabei sein Volumen wieder vergrössert oder quillt, so müssen die Konstruktionen so gewählt werden, dass geringe Bewegungen im Holze stattfinden können.

Das Schwinden und Quellen des Holzes hängt also ab von dem wechselnden Feuchtigkeitsgrade,

Sie wächst sehr gerade und

arten.

indem die selbst im trocknen Holze noch vorhandenen Saftstoffe, welche im wesentlichen aus Gerbstoffen, Gummi, Pflanzeneiweiss, Harzen, Zucker, organischen Säuren usw. bestehen, das Wasser aufsaugen, wenn das trockne Holz mit demselben, mit feuchter Luft oder feuchten Körpern überhaupt wieder in Berührung kommt.

Holz, welches der Einwirkung der Witterung ausgesetzt ist oder beständig mit feuchten Körpern, z. B. feuchter Luft, in Berührung gebracht ist, also abwechselnd nass und trocken sein wird, fällt bald der Zerstörung anheim, indem die Saftstoffe des Holzes bei Wärme und Feuchtigkeit in Gärung und Fäulnis übergehen, wodurch dann je nach der Menge der vorhandenen Feuchtigkeit die trockne oder nasse Fäule eintritt, mit denen im Zusammenhang auch wohl der gefürchtete Haus- oder Holz-schwamm erscheint.

2. Die Nadelhölzer.

a) Die Lärche, ziemlich schnell, ist mit 30—40 Jahren zum Bauen verwendbar, erreicht in 70—80 Jahren ihre Vollendung und wird bis 70 m hoch bei 1,2 m Stammstärke. Sie gedeiht fast auf allen, namentlich leichten Boden

Das Holz ist im Kern rötlich, im Splint gelb, hart, zäh und elastisch. Durch starken Harzgehalt widersteht es den abwechselnden Einwirkungen von Trockenheit und Nässe vortrefflich und ist nie dem Wurmfrass unterworfen. Es eignet sich deshalb sehr gut zum Land- und Wasserbau, z. B. zu Balken, Trägern, Unterzügen, Mühlwellen. Brunnenröhren, Fensterrahmen, Fussböden (Stab- oder Riemenböden) usw.

b)    Die Kiefer, Föhre, wächst im grössten Teile Deutschlands, erlangt bei 20—30 m Höhe ca. 70—90 cm Durchmesser und wird bis zu 300 Jahren alt. Sie gedeiht vorzugsweise auf sandigem, mit guter Dammerde bedecktem Boden. Das Holz hat im Kerne gelbe, im Splint weisse Farbe und besitzt reichlichen Harzgehalt, ist hart und elastisch, widersteht jedoch nicht dem Wurmfrass, dem es stark ausgesetzt ist. In freier Luft und Nässe hat es ebenfalls keine lange Dauer; indessen ist es doch das in Deutschland verbreitetste Bauholz und wird fast zu allen Baukonstruktionen des Land- und Wasserbaues angewendet; im bezw. unter Wasser hält sich Kiefernholz vorzüglich gut. Weniger harziges und astfreies Holz wird zu Tischlerarbeiten (Fenster, Türen, Fussböden usw.) mit Vorteil verwendet.

c)    Die Tanne, auch Edel- oder Weisstanne genannt, wächst am liebsten in trocknem, gutem

Waldboden, auf Anhöhen, und erreicht unter allen Bäumen Deutschlands die grösste Höhe, bis zu 70 m, und eine Dicke oft von 1,9 m. Sie eignet sich mit 80—120 Jahren zu starkem Bauholz, wird indes 300—400 Jahre alt. Das Holz der Tanne ist von schön weisser Farbe, leicht, elastisch, fein- und langfaserig, leicht spaltbar und astfrei. Es wirft sich nicht und enthält weniger Harz als die anderen Nadelhölzer und wird zu allen Arten von Bauhölzern, die nicht dem Wechsel der Nässe und Trockenheit ausgesetzt sind, welchen das Tannenholz schlecht erträgt, verwendet. Auch wird es seiner Astreinheit, des geringen Harzgehaltes wegen zu Dielen und Tischlerarbeiten verwendet.

d) Die Fichte, Rottanne, ist der gewöhnlichste Baum der deutschen Mittelgebirge, begnügt sich mit jedem Boden, selbst mit wenig Erde bedecktem Felsen. Sie erreicht eine Höhe bis 55 m bei 1,3—1,6 m Stammstärke, wächst sehr langsam, liefert aber dafür ein sehr festes Holz. Mit 60 Jahren ist sie als Bauholz verwendbar, indes erreicht sie ein Alter bis zu 200 Jahren. Das Holz ist von rötlich-gelber Farbe, sehr harzreich und besitzt im Stamme die eingewachsenen Stummel abgestorbener Äste. Seiner sehr harzigen Teile wegen ist es, gut behandelt, zu Dachstühlen, Riegelwänden usw. im Trocknen angewendet, von vorzüglicher Dauerhaftigkeit; in abwechselnder Nässe und Trockenheit stockt und fault es sehr leicht und ist von allen Holzarten dem Hausschwamm am meisten ausgesetzt. Unter Wasser hält es sich dagegen recht gut und liefert vortreffliche Grundpfähle und Roste. Auch dient es für die verschiedensten Zwecke der Bau- und Möbeltischlerei und zur Verarbeitung in Holzschliff-, Papier- und Zellulosefabriken.

Sehr bewährt haben sich die amerikanischen Nadelhölzer als Zypresse, Yellow-pine (Gelbkiefer) und Pitch-pine (Pechkiefer).

Die Zypresse lässt sich infolge ihres geraden Wuchses bis zu 14 m langen, 60 cm breiten Bohlen und Brettern zerschneiden, das Holz ist ast- und splintfrei, sehr dicht, von schöner rötlicher oder weiss-lich-gelber Farbe und eignet sich besonders zu allen der Feuchtigkeit ausgesetzten Fussböden und Bauteilen in Dielenform.

Yellow-pine und Pitch-pine sind trotz ihrer verschiedenen Namen Hölzer ein und desselben Baumes, welche sich nur durch ihren Harzgehalt und die Farbe voneinander unterscheiden, die im wesentlichen von der Bodenbeschaffenheit abhängen.

Das Holz hat sehr wenig Splint, ist sehr dicht, astfrei und langfaserig. Die sehr harzreiche Pitch-pine lässt sich nur da anwenden, wo es auf Widerstand gegen Feuchtigkeit ankommt (Fussbodendielen, Holzpflaster, Brückenbelägen), während das harz-

Man unterscheidet- von den

an.

Hat das

ärmere und leichtere Holz der Yellow-pine sich zu Türen, Fenstern usw. eignet.

3. Die Laubhölzer.

a) Die Eiche, zahlreichen Arten derselben besonders die Sommeroder gemeine Eiche und die Winter- oder Steineiche.

Die Sommereiche hat einen selten geraden Stamm mit starken, knorrigen Ästen; die Blätter sind kurz, die Eicheln lang gestielt. Der Baum wird bis 1000 Jahre alt, in 200 Jahren bis 50 m hoch und 1,7—2 m im Stamme dick.

Das Holz ist hellbräunlich, sehr hart, fest, schwer spaltbar und der Fäulnis ausserordentlich lange widerstehend. Es wirft sich aber leicht und dürfen die daraus gefertigten Schnitthölzer nicht zu lang, die Bretter nicht zu breit gemacht werden.

Man verwendet das Holz namentlich dort, wo es auf grosse Druckfestigkeit und lange Dauer bei abwechselnder Nässe und Trockenheit ankommt, wie zu Schwellen, Stielen, Lagerhölzern, Fenstern, Türen, Treppen, Parkett- und Stabfussböden.

Die Wintereiche ist der vorigen äusserlich sehr ähnlich, nur kleiner und knorriger; die Blätter sind lang, die mehr runden Eicheln kurz gestielt.

Das Holz ist noch fester, schwerer spaltbar und schwerer zu bearbeiten als das der Sommereiche; das Kernholz ist rötlich-braun gefärbt und nimmt an der Luft allmählich eine graue, fast schwärzliche Färbung Die W'etterfestigkeit des Eichenholzes beruht im allgemeinen auf dem grossen Gehalt an Gerbstoff; im Wasser zu Brücken- und Rostbauten verwendet, ist es von fast unverwüstlicher Dauer.

Zur Vermeidung des sehr starken Reissens und Werfens beim Eichenholze soll es vor der Verwendung gut austrocknen, und empfiehlt es sich deshalb, den gefällten Stamm gleich zu beschlagen oder mitten aufzutrennen und an einem schattig-luftigen Orte trocknen zu lassen.

b) Die Buche. Man unterscheidet: die Rotbuche und die Weissbuche.

Die Rotbuche wächst schneller als die Eiche, wird 25—30 m hoch und bis 1 m im Stamm stark. Das sehr harte und dichte Holz ist ausgewachsen rötlich-weiss und eignet sich zu Dielungen, Holzpflaster, Brückenbelägen, zum Maschinenbau und Schirrholz.

Die Weissbuche ist der vorigen äusserlich sehr ähnlich, wird aber weniger hoch und stark als diese; das Holz ist weiss, zuweilen gelblich, härter, elastischer und fester als das Holz der Rotbuche.

Es wird namentlich im Maschinen- und Mühlenbau sowie zu Drechsler- und Stellmacher-Arbeiten verwendet.

c) Der amerikanische Zuckerahorn gibt ein astfreies und, von allen Saftstoffen befreit, ein ausserordentlich festes, selbst dem Eichenholz überlegenes Fussbodenholz. Besonders ist es zu Parkettfussböden geeignet, die nicht glatt werden und nicht splittern. Es hat sich auch als ein hervorragender Feuerschutz für die unteren Geschosse bewährt.

4. Kennzeichen der guten und der fehlerhaften Beschaffenheit des Holzes.

a)    Auf Anhöhen wachsende Nadelholzbäume, besonders Kiefern, zieht man den in niedrigen und sumpfigen Gegenden wachsenden vor, weil erstere durch Wind und Wetter mehr abgehärtet, fester gewachsen sind als letztere, welche infolge des niederen Standortes häufig anbrüchig und schwammig werden.

b)    Schält man den Baum auf der Südseite an und schlägt mit einem Hammer auf die von Rinde entblösste Stelle, so kann man von einem hellen Klang auf einen gesunden, von einem hohlen, dumpfen Klang auf einen kranken, innerhalb kern- oder wind-schäligen Baum schliessen. Dieser Fehler wird durch heftige Stürme verursacht und zeigt sich in Gestalt bedeutender Klüfte zwischen den Jahresringen.

c)    Graue Erhöhungen und rötliche Vertiefungen der Rinde beim Nadelholz deuten auf einen gesunden, hingegen weissliche Erhöhungen und graue Vertiefungen auf einen kranken Baum hin. Fällt die Rinde ab, ist schrotartig durchlöchert, zeigen sich perlartige Harztropfen auf der Rinde, so ist das ein Zeichen des Wurmfrasses, welchen man auch an häufiger Spechtarbeit erkennt.

d)    Beim gefällten Baume (Nadelholz) zeigen hellrötliche Jahresringe mit blassen Zwischenräumen einen frischen und guten, hingegen hellgraue Jahresringe mit weissen, weichen und gekrümmten Zwischenräumen einen abgestorbenen Baum an.

Holz sehr breite Jahresi’inge mit reicher Zellenmasse, so ist es schwammig, morsch, hat deshalb nur geringe Festigkeit, bröckelt und zersetzt sich leicht. Im Kernholz auftretende lichtere Ringe, welche begierig Wasser aufsaugen, sog. Mondringe, beeinträchtigen ebenfalls die Dauerhaftigkeit des Holzes. Dunklere Färbung des Kernholzes deutet auf Rot- oder Kernfäule hin, welche durch Alter der Bäume oder durch eindringende Nässe entstanden ist. Am stehenden Stamme erkennt man diese durch den dumpfen und hohlen Klang beim Anschlägen mit dem Rücken einer Axt oder durch Anbohren und Untersuchen der Bohrspäne.

Lotrechte Spalten der Bäume, sog. Kernrisse, Eisklüfte, entstehen durch starken Frost und machen das Holz zum Bauen untauglich.

Schraubenartig gewundenes, sog. windbrüchiges Holz eignet sich wegen seiner Beschaffenheit nicht zu Brettern, Bohlen und langen Verbandstücken.

.    4,5    cm    stark,

2-0,6 „ „

e) Das sicherste Kennzeichen für die Güte des gefällten Stammes ist die Schallfortpflanzungsfäkig-keit. Hält man nämlich das . Ohr an das eine Ende des Stammes und lässt an das andere leicht klopfen, so muss man dies deutlich hören können.

5. Fällen des Bauholzes.

Holz zu Bauzwecken soll im Winter, und zwar von Anfang Dezember bis Ende Februar gefällt werden, weil dann die geringste Saftzirkulation statt-lindet, auch in dieser Zeit die Anfuhrkosten wegen der härteren Wege und der besser zur Verfügung stehenden Gespanne und Tagelöhner geringere sind. Im Sommer gefälltes, saftvolles Holz muss, wie dies z. B. in den Alpenländern geschieht, vor seiner Verwendung als Bauholz an einem luftigen Orte gehörig ausgetrocknet werden, während es im entgegengesetzten Falle schnell der Fäulnis, dem Wurm-frass und dem Schwamme unterliegt. Als Kennzeichen der Fällzeit gelten folgende Merkmale:

Sommerholz lässt sich leicht, Winterholz nur schwer entrinden. Sommerholz zeigt eine dunkler braun gefärbte Hirnholzfläche, Winterholz hingegen eine mehr graue. Winterholz auf der Hirnholzfläche mit Jodlösung betupft, zeigt schwarzblaue Markstrahlen auf gelbem Grunde, Sommerholz auf der betupften Stelle hingegen gelbe Färbung.

Das Fällen geschieht mit der Axt oder Säge; das letztere ist, obgleich es fast doppelte Zeit erfordert, vorzuziehen, indem es den Interessen der Forstwirtschaft, auch denen des Käufers und Verkäufers am meisten entspricht.

Laubhölzer werden nach Belieben, Nadelhölzer von Osten nach Westen gefällt, und ist den Bäumen eine solche Fallrichtung zu geben, dass ihre Stammenden nach dem Fällen in der Abfahrrichtung liegen. Damit die Bäume beim Fallen infolge Winddruckes nicht aufreissen usw., soll man nur bei schwachem Winde und möglichst so fällen, dass die Stämme dem Winde entgegen fallen.

Nach dem Fällen der Bäume wird der Stamm von seinen Ästen befreit, der Wipfel oder Zopf in einer solchen Länge abgehauen oder abgesägt, dass der Stamm noch einen bestimmten oberen Durchmesser erhält.

Laubhölzer werden gleich nach dem Fällen ihrer Rinde entkleidet, weil der Splint durch unmittelbare Einwirkung der Luft sehr dicht und fest wird und das Holz an und für sich gegen Wurmfrass gesichert ist. Nadelhölzer beraubt man dagegen niemals gleich ihrer Rinde, entweder belässt man sie ganz am Stamme bis zu seiner genügenden Austrocknung, damit die zur Erhaltung nötigen Harzbestandteile nicht verdunsten können, oder man nimmt die Rinde stellenweise fort, wodurch nicht nur das Harz ge-

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

nügend konserviert wird, sondern auch gleichzeitig die wässerigen, gärungsfähigen Säfte verdunsten können.

6. Die Einteilung des Stammholzes; seine Zurichtung als Bauholz; Rücksichten heim Ankauf.

a) Die Einteilung des Stammholzes.

Im allgemeinen sollte man zu Bauholz nur Stämme von wenigstens 9,5—12,5 m Länge und 31—46 cm Zopfstärke benutzen. Bezüglich ihrer Länge und Stärke teilt man die gefällten Stämme in 4 Klassen ein, nämlich:

1.    Starkbauholz in Länge von 12—15 m und 40—50 cm unterer Stammstärke.

Bleibt es ungetrennt, so heisst es „Ganzholz“ und dient zu Balken usw.

Wird es in zwei Stücke getrennt, so führt es den Namen „Halbholz“, durch zwei Schnitte übers Kreuz in 4 Teile getrennt: „Kreuzholz“, und durch zwei Parallele. ' und einen Querschnitt in 6 Teile zerlegt: „Sechstel-holz“ usw.

2.    Mittelbauholz in Länge von 10—12 m und 30—40 cm unterer Stammstärke.

Gibt als „Ganzholz“ Balken für massig tiefe Gebäude; getrennte Hölzer für Sparren, Schwellen, Riegel usw.

3.    Schwachbauholz in Länge von 9—10 m und 25—30 cm unterer Stamm st ärke.

Da zu diesem nur junge Bäume genommen werden, die sehr wenig Kernholz, aber viel Splintholz besitzen, was später weit und lang aufreisst, so sollte das ungetrennt zu verbauende Schwachbauholz oder sog. „einstielige“ Holz niemals zu äusseren und im Innern der Gebäude sichtbar bleibenden Konstruktionen, sondern nur zu inneren Fachwerkwänden, Sparren, Rüstungen usw. verwendet werden.

4.    Sägeblöcke in Länge von 5—8 m und mittlerer Stärke von 40—70 cm sind das unterste, stärkste Stammstück.

Dienen als Schnittholz, zu Bohlen, Brettern und Latten. Bohlen haben die ganze Stammstärke zur Breite und sind nicht unter 5 cm dick, während Bretter schmäler und dünner sind.

Man unterscheidet:

Ganze Spund- oder Rahmbretter Halbe „    „    „

Fussbodenbretter.....

Schalbretter .......

Kistenbretter.......

Latten 5x8, 4x6, 3x5 und 2,5 x 4 cm stark.

Schwarten, Schalen sind die beim Schneiden eines Stammes und Sägeblockes von dessen vier Seiten gewonnenen, flachbogig begrenzten Seitenstücke; sie werden zu rohen Verschlügen, Decken usw. benutzt.

b) Die Zurichtung des Stammholzes.

Die Zurichtung des Rundholzes zu Bauhölzern geschieht entweder durch das Behauen. Beschlagen mit Axt und Breitbeil oder durch Beschneiden mit der Säge. Vom technischen und ökonomischen Standpunkte aus ist das Beschneiden des Holzes dem Beschlagen vorzuziehen. Man erhält durch das erstere regelmässigere Formen, rechteckige Querschnitte, welche die Herstellung der Zimmerarbeiten erleichtern, und gewinnt in dem Abfall die sog. Schwarten,

auch Bretter zum Bauen verwendbar sind (Fig. 2).

Beim Beschlagen erzielt man keinen scharfkantigen Querschnitt, und der in Späne geschlagene Abfall gibt nur schlechtes Brennholz.

Beim Beschlagen darf nicht zu viel Holz in die Späne gehauen werden; einen stark verjüngten Stamm bearbeitet man im Zopfende nicht vollständig viereckig, sondern lässt Wahnkanten stehen (Fig. 3).

An beiden Enden frei aufliegende Balken werden an der nach oben zu bringenden Nordseite des Holzes wahnkantig gelassen, da die unverletzten, festeren Fasern dieser Seite dem Balken grössere Widerstandsfähigkeit verleihen (Fig. 4).

welche

li

Fig. 2. Beschneiden eines Stammes mit der Säge.

Verhältnis wie 1:3, bei Fichten wie 1:2,2, bei Eichen wie 1 : 2,5.

Das anzukaufende bezw. zu liefernde Holz muss durch und durch gesund, von schlankem Wüchse, nicht windschief und zur gehörigen Zeit gefällt sein. Jeder Stamm muss eine gewisse Stamm- und Zopfstärke haben oder von bestimmtem mittleren Durchmesser oder Kubikinhalte bei einer anzugebenden Länge sein.

Bei der Lieferung fertiger Verbandhölzer, Bohlen und Bretter sind folgende Hauptpunkte zu bedingen:

a)    Die Verbandhölzer, Bohlen und Bretter dürfen nur Kiefern- (bezw. Eichen-, Buchen-, Fichten-, Tannen-) Holz, durchaus gesund, gerade gewachsen und in der richtigen Zeit gefällt sein.

Bohlen und Bretter müssen möglichst splint-und astfrei sein.

b)    Alle Verbandhölzer müssen durchaus rechtwinklig und mit der Säge bearbeitet sein. Die Wahnkante darf an keiner Stelle breiter als ¹/4 der kleinsten Dimension des Verbandholzes sein. Scharfkantig ausbedungene Hölzer müssen überall rechteckigen Querschnitt haben.

c)    Die Hölzer müssen genau den Abmessungen der Holzberechnung. ,.Holzliste“ entsprechen; anders dimensionierte, oder schlecht bearbeitete, oder sonstwie mangelhafte Stücke sind zurückzuweisen und durch andere zu ersetzen.

d)    Es sind Lieferungsfristen festzustellen und vertragliche Vereinbarungen über die Abnahme der Hölzer usw. zu treffen.

Fig. 4. Nach oben walmkantiger Balken.

Verband- oder Schnitthölzer

IBP

Fig. 3. Beschlagener, wahnkantiger Balken.

c) Rücksichten beim Ankauf.

Tm Forst werden die Rundhölzer nach ihrem Kubikinhalt der Forsttaxe gemäss, bei den Händlern entweder als Rund zu den den Konjunkturen entsprechenden Preisen verkauft.

In den Staatswaldungen geschieht der Verkauf öffentlich, im Wege des Meistgebotes, in Privatwaldungen vielfach aus freier Hand. Sehr grossen Bedarf ersteht man besser im Walde als vom Zwischenhändler.

Die Forsttaxe beginnt bei Stämmen bis ¹/₂ fm Inhalt und steigt bei ¹/.₂—1, 1—l¹/^, l¹/₂—2 und über 2 fm Inhalt derselben bei Kiefern fast im

7. Die Aufbewahrung des Bauholzes.

Beschlagenes und geschnittenes Bauholz wird zur vollständigen Austrocknung in überdachten, trocknen, schattigen und dem Luftzug stark ausgesetzten Schuppen untergebracht. Zum Schutz gegen die unmittelbare Berührung mit der Erde müssen die Hölzer auf 10—15 cm hohe Unterlagshölzer gelegt werden, zwischen welchen und dem Erdboden die Luft gut durchstreichen kann. Das Aneinander-bezw. Aufeinanderlagern darf nicht zu dicht geschehen.

Bohlen und Bretter dürfen nicht flach aufeinander gelagert werden, sondern sie werden über Kreuz verlegt, so dass Dreiecke oder andere Figuren entstehen. Das Lager darf nicht windschief erfolgen, da sie sonst windschief trocknen.

Die genügende Trockenheit der Bauhölzer geben folgende Merkmale an: a) das Vorhandensein von „Trockenrissen“ im Längs- und Splintholze. Es sind dies von aussen nach innen (Kern) gehende, bei weicheren Holzsorten kaum zu vermeidende, aber die Trag-

Risse;

fähigkeit des Holzes nur wenig beeinträchtigende trocknen und die schädlichen Einflüsse der Luft und

Feuchtigkeit vom Holze abhalten.

Nur möglichst lufttrockene Hölzer werden durch luftdichte Anstriche konserviert; angestrichenes nasses

b)    ein heller Ton beim Anschlägen trocknen Holzes (feuchtes Holz gibt einen dumpfen Ton);

c)    die mit dem Beilhaupt geschlagene Hirnholz- oder im Innern feuchtes Holz verstockt dagegen

fläche zeigt keine saftfeuchten Flecke; d) bis zum Kern angebohrtes trocknes Holz liefert

trockne Bohrspäne (feuchtes Holz gibt feucht- j so die Trockenfäule bewirken, kalte Bohrspäne).

sehr schnell, da die wässerigen und gärungsfähigen Stoffe nicht verdunsten können, sich zersetzen und

Für gehobelte Hölzer sind Ölfirnisse, entweder für sich oder mit irgend einer Farbe ver-

Damit beim Anstrich lufttrocknen Holzes ein nachträgliches Eindringen von Feuchtigkeit aus-8. Die Dauer des Holzes und Mittel, dieselbe geschlossen ist, so sollen alle Anstriche dicht sein, zu erhöhen; Imprägnierungsverfahren. ' d- h' keine Kisse ^kommen und vollkommen decken.

Hölzer, welche sich beständig unter Wasser befinden, sind von fast unvergänglicher Dauer; werden mischt, heiss in mehreren Lagen aufgetragen, am dieselben dagegen abwechselnder Trockenheit und gebräuchlichsten und besten.

Für rauhe Holz flächen wie Scheunentore, Verschalungen, Zäune usw. ist der Holz- und Steinkohlenteer ein sehr gutes Schutzmittel gegen Einwirkung der Witterung; aus Harz und ätherischen Ölen bestehend und durch Zusatz von Petroleum

Nässe ausgesetzt, was in der Regel der Fall ist, wenn dieselben den Einwirkungen der Witterung oder der beständigen Berührung mit feuchten Körpern wie Luft, Erde, Mauerwerk usw. ausgesetzt sind, so fallen sie sehr bald der Zerstörung anheim.

dünnflüssiger gemacht, bildet er einen natürlichen, leicht Hocknenden Überzug, der, öfters heiss aufgetragen, tief in das Holz eindringt ; er hält ausserdem den Wurmfrass ab. Wird Steinkohlenteer heiss und dickflüssig aufgetragen und im noch feuchten Zustande mit trocknem Ziegelpulver dicht bestreut und das Verfahren zweimal wiederholt, so wird auch ein verhältnismässig grosser Feuerschutz erreicht.

Der Asphaltteer dient auch als ein sehr guter und gegen Fäulnis schützender Holzüberzug, ebenso das Kreosotöl.

Auf die Dauer des Holzes sind von Einfluss die Fällzeit, die Struktur und die Verwendung desselben; hauptsächlich sind es aber die Saft-bestandteile des Holzes, welche durch ihre hygroskopische Eigenschaft, d. h. durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit und einer entsprechenden Temperatur die Dauerhaftigkeit des Holzes gefährden.

Der finnische Anstrich, dessen Herstellung bei den Nebenstoffen angegeben wird, ist ein sehr guter und billiger Holzanstrich.

Wohl als die vorzüglichsten Fäulnis hindernden Ist das Holz und ^azu billigen Anstrichmittel gelten heute die verschiedenen Arten des Karbolineums. Zunächst

Der an eiweissartigen Bestandteilen reiche Holzsaft geht infolge einwirkender Feuchtigkeit und Wärme in Gärung über, die eintretende Zersetzung tritt dann auf die Holzfaser über und das Holz wird zerstört.

Findet sich das Holz in beständiger Feuchtigkeit oder steter Berührung mit feuchten Körpern, so tritt das Verfaulen, die nasse Fäule ein, das zerstörte Holz hat faserigen, feuchten Bruch, hingegen einem gewissen Wärme- und Feuchtigkeitsgrade ausgesetzt, so unterliegt es der Zerstörung    ^as gewöhnliche Karbolineum, ein zuerst von Gebr.

durch Verwesung oder Trockenfäule und zeigt    Avenarius in Gau-Algesbeim gefertigtes, dünnflüssiges

einen kurzendigen, trocknen Bruch. Ein kräftiges    Präparat. Es eignet sich ausgezeichnet zum An-

Vorbeugungsmittel gegen die Verwesung der Hölzer    strich von Hölzern, welche nass oder feucht bleiben,

ist eine kräftige Luftzirkulation um dieselben.    oder bald der Nässe, bald dem Trocknen ausgesetzt

Als weitere Schutzmittel gegen die Fäulnis des Holzes dienen:

Die Umhüllung desselben mit fremden Stoffen (Anstriche), die Beseitigung der gärungsfähigen Säfte (Auslaugen) und die chemische Veränderung, das Abtöten der Säfte (Imprägnieren).

sind; die Verwendung ist sowohl bei grünem, als auch bei lufttrocknem Holze erfolgreich. Es wird deshalb mit bestem Erfolg als Anstrichmittel des Holzwerkes landwirtschaftlicher Gebäude aller Art

benutzt; es hält auch den Wurmfrass ab, bezw. vertreibt denselben.

a) Die Anstriche.

Anstatt des Karbolineum-Avenarius und ähnlicher, die sehr stark und anhaltend riechen, empfiehlt sich weit mehr das „Patent-Karbolineum Barol“ Als Anstriche dienen: Ölfarben, Firnisse, (Dr. Nördlinger, Flörsheim a. M.). Dasselbe ist nicht Teere und Zusammensetzungen verschiedener nur von äusserst mildem Geruch, sondern auch durch Stoffe, welche nach ihrem Aufträgen erhärten bezw. den Gehalt an giftigen Kupfersalzen noch wirksamer

Das Auslaugen mittels Dampfes, das Dämpfen des Holzes, entfernt am sichersten und schnellsten die Saftbestandteile.

und zudem billiger als das gewöhnliche Karbolineum. Farbiges Karbolineum (grau, gelb, grün, blau, rotbraun) ist ein fast geruchloser, nicht nur fäulniswidriger, sondern auch der Ölfarbe vollständig gleicher aber billigerer Deckanstrich. Es eignet sich besonders für äusseres Fachwerk, Veranden, Gartenhäuser, Zäune, Tore, Türen usw.

Unübertrefflich in ihrer Wirkung gegen Fäulnis, Pilze, Schimmel, Wurmfrass usw. und dazu ganz geruchlos ist das Antinonnin-Karbolineum und das Antigermin-Karbolineum (Farbenfabriken vorm. Bayer & Co., Elberfeld). Zur Herstellung dieser Karbolineumarten löst man 2—3 Teile des gelben Antinonninsalzes oder grünen Antigerminsalzes in 100 Teilen Wasser, noch besser in Kalkmilch auf.

Weiteres über Anwendung und Leistungsfähigkeit der Farben und Anstrichmittel siehe unter Neben-stoffen.

b) Das Auslaugen.

Die die Feuchtigkeit anziehenden und die Fäulnis einleitenden Holzsäfte entfernt man am vollständigsten durch Auslaugen mit kaltem oder kochendem Wasser oder mittels Dampfes.

Das Auslaugen in kaltem Wasser wird an oberflächlich bearbeiteten Stämmen bewirkt, wenn man dieselben mit ihrem Zopfende in fliessendem Wasser stromab lagert. Das Auslaugen erfordert viel Zeit und hängt von der Holzart, der Saftstoffmenge und dem Verwendungszweck des Holzes ab. Ein wenn auch nur geringes Auslaugen erfährt alles in Flüssen und Kanälen transportierte Holz, das Flossholz.

Das Auslaugen in kochendem Wasser führt schneller und sicherer zum Ziele; kleinere Holzstücke kocht man in eisernen Kesseln oder Zylindern aus, grössere Holzstücke bringt man in dichte Kästen, in welchen die Erhitzung des Wassers durch Dampf erfolgt. Das Auskochen ist in 6—12 Stunden beendigt.

Die 60—70° heissen Dämpfe strömen aus einem Dampfkessel durch eine mit Hohr versehene Zuleitung in den zur Aufnahme des Holzes hergerichteten dampfdichten Kasten oder Behälter, durchdringen die Poren des Holzes, lösen die Saftbestandteile auf und j verdichten sich zu Wasser, welches dann mit den aufgelösten Saftbestandteilen abfliesst. Das Dämpfen der Hölzer dauert 60—80 Stunden. Das herausgenommene noch warme Holz lässt sich biegen und behält erkaltet und getrocknet seine gebogene Form, verliert aber an Festigkeit.

c) Das Imprägnieren.

Hierunter versteht man das Hineinbringen von Stoffen chemischer Natur (namentlich Metallsalzlösungen) in das Holz, welche eine Saftgärung verhindern oder eine förmliche Umwandlung der Holzsubstanz selbst herbeiführen und somit die Dauerhaftigkeit des Holzes verlängern. Das Verfahren, das chemische Mittel mit dem Innern des Holzes in sichere Berührung zu bringen, ist verschieden. Die unbearbeiteten, als auch bearbeiteten Hölzer können entweder mit einer starken Lösung des Präparierstoffes angestrichen oder getränkt, oder in derselben gekocht werden.

Am wirksamsten, aber auch am kostspieligsten ist das Hineinpressen des Präparierstoffes durch das sog. pneumatische Verfahren.

Das zunächst durch grosse Hitze ausgetrocknete Holz wird mittels Dampfluftpumpe in den Poren luftleer gemacht und dann die erhitzte Imprägnierungsflüssigkeit mittels hydraulischer Presse ein-gepresst, welche bei Kiefernholz bis auf den Kern, hei Eichenholz 3—5 cm tief eindringt.

Als Präparierstoffe dienen:

Kupfervitriol, Zinkchlorid, Quecksilbersublimat, Schwefelsäure, Teer, Kreosot u. a.

Bei dem pneumatischen Verfahren eigneten sich am besten Zinkchlorid und Kreosot.

9. Der Hausschwamm; Vorsichtsinassregeln gegen denselben und seine Vertilgung; Rechtsfrage.

Der Haus-, Holz- oder Tränenschwamm ist der gefährlichste Feind des Holzes, seine Lebensbedingungen sind Feuchtigkeit (nicht Nässe), Wärme, Mangel an Licht und Luftstillstand. Sind diese erfüllt, so entsteht er nicht nur am verbauten Holze, sondern auch im Walde, welcher nach Prof. Dr. Göppert seine eigentliche Heimat ist, aus dem der Holzschwamm durch entnommenes Bauholz nach und nach in unsere Gebäude gelangte und mit dem an Schwammsporen überreichen Bauschutt infizierter Gebäude immer weiter verbreitet wurde.

In Gebäuden gedeiht der Hausschwamm namentlich an solchen Stellen, wo Hölzer von Grundfeuchtigkeit durchdrungen, ohne Zutritt von frischer Luft und Licht verbaut sind, oder wo unreifes, saftiges Sommerholz verwendet wurde, da er besonders in den Säften des weichen Splintholzes seine Hauptnahrung findet. Meistens tritt er daher zuerst unter den Lagerhölzern und Dielen nicht unterkellerter Erdgeschossräume, aber auch in Balkenkellern an Balkenköpfen, hinter Türverkleidungen, Wandvertäfelungen, Fussleisten auf. An solchen Stellen zeigt sich der Schwamm je nach dem Entwickelungsgrade

bald als feines Gewebe, bald als dicke Stränge, bald j altem, feuchtem Bauschutt, Humuserde usw. An als pilzartige, dicke Knollen. Seine Fortpflanzung    Stelle der nassen, schwer austrocknenden Lehmgeschieht durch Samen, mikroskopisch kleine Sporen,    ausstakung    der    Zwischendecken empfiehlt    sich    die

welche sich nach der erfolgten Keimung auf dem    Anwendung    der    trocknen, leichten Gips di eien    mit

Holze als runde, weissliche Flecke zeigen. Diese    Auffüllung ausgeglühten Sandes,

wachsen schnell weiter und bilden ein fadenartiges, 6. Zu Fussbodenlagerhölzern ist nur gesundes, oft auch hautartiges Gewebe, das „Myzel“, welches trockenes, kernreiches Holz, am besten Eichennamentlich das unreife, saftige Splintholz durchdringt oder Lärchenholz, als Kreuzholz, nicht splint-und zersetzt, an dem es reiche Nahrung findet und    reiches, saftiges    Schwach- oder einstieliges    Holz    zu

in kurzer Zeit selbst das feste Holz in eine bräun-    verwenden.    Dielen und Lagerhölzer sollen    von    den

liehe, bröckelige Masse verwandelt. Kommt der    angrenzenden Mauern mindestens 2 cm entfernt

Schwamm mit der äusseren Luft in Berührung, so    bleiben; erstere werden auf der Unterseite, letztere

bildet das Fruchtlager zimmetbraune Knollen, welche    vollständig mit Karbolineum (Patent-Karbolineum

die reifen Samensporen gewaltsam abstossen. In    „Barol“ oder „Antinonnin“-Karbolineum) ange-

diesem Reifezustand sondert der Schwamm auch eine    strichen. Die Lagerhölzer, namentlich solche in be-

anfänglich helle, später milchartig trübe Flüssigkeit    wohnten Kellerräumen, können auch mit Zinkchlorid

von widrigem Geschmack ab, welche das Holz an-    imprägniert werden,

feuchtet und damit die Ausbreitung des Schwammes begünstigt. Die diePilzvegetation bedingende Feuchtigkeit der Räume, sowie die übelriechenden Ausdünstungen des Schwammes sind sehr gesundheitsschädlich.

Der im Holz entstandene Schwamm zerstört nicht nur dieses allein, sondern durchdringt in grossen Strängen die Mauern, Kalkmörtel und poröse Ziegelsteine, und verbreitet sich so mit grosser Schnelligkeit im ganzen Hause.

Vom Schwamme ergriffenes Holz ist an folgenden Merkmalen zu erkennen:

Fig. 5. Fussboden mit Luftzirkulation.

7. Die Fussbodenlager in bewohnten Keller- oder nicht unterkellerten Erdgeschossräumen dürfen nicht unmittelbar auf den Erdboden verlegt werden. Man hebt den letzteren aus, füllt trockenen, reinen, am besten gut ausgeglühten Sand auf, stampft denselben und bringt hierauf eine in Kalk- oder Zementmörtel verlegte Ziegelflachschicht, besser Ziegelrollschicht an. Billiger und besser als diese ist eine 7—10 cm starke Zementbetonschicht. Auf einer dieser Schichten legt man zwei Schichten hohe Mauerpfeilerchen an. deckt sie mit Asphaltpappe ab und verlegt nun auf die Pfeilerchen die Fussbodenlager. Die entstandenen hohlen Räume werden dann durch kleine, verschliessbare Öffnungen einerseits mit der äusseren bezw. Stubenluft, andererseits mit dem Stubenofen oder Schornsteinzug in Verbindung gebracht. Die entstehende kräftige Luftzirkulation wirkt austrocknend auf das Holz ein und verhindert die Schwammentstehung.

Fig. 5 zeigt eine derartige Anordnung. Die Unterlagen a, a. a, a sind derartig hohl verlegt

Es zeigt eine rostbraune Farbe, riecht moderig und gibt beim Anbohren ein leicht zerreibliches Pulver. Mit dem Hammer angeschlagen, gibt es einen dumpfen Klang; Fussbodendielen sitzen lose in ihren Nägeln, zeigen bisweilen Längs- und Querrisse, schwanken beim Begehen und werden bei weit fortgeschrittener Schwammbildung durchgetreten.

Als Vorsichtsmassregeln gegen die Entstehung des Hausschwammes sind zu nennen:

1.    Die Anwendung gesun-den, kernreichen und lufttrockenen Winterholzes; nasses, splintreiches Sommerholz begünstigt die Lebensbedingungen des Schwammes im allerhöchsten Mafse.

2.    Die Ausführung des Mauerwerkes in guten Ziegelsteinen, nicht hygroskopischen Bruchsteinen usw., mit reinem Kalkmörtel, unter Umständen mit Zementmörtel.

3.    Die Auswahl einer trockenen Baustelle und die Abschliessung des Grundbaues vom Oberbau mittels wasserundurchlässiger Asphaltisolierschichten; nasser Baugrund ist durch Dränage trocken zu legen.

4.    Die Anlage überwölbter Keller an Stelle von Balkenkellern.

5.    Die Ausfüllung der Räume zwischen den Fundamenten, die Ausgleichung über den Kellergewölben mit ausgeglühtem Sand, niemals mit

dass sie abwechselnd 8 cm weit von den Scheide- an, beseitige alsdann alle angegriffenen Holzteile des wänden abstehen und somit nach geschehener Dielung Fussbodens, auch das scheinbar gesunde Holz bis einen Luftstrom, welcher durch den in die Dielen    auf eine Entfernung von mindestens 1 m von dem

Türverkleidungen, und untersuche bei Fachwerksgebäuden genau, ob nicht etwa auch Schwellen, Ständer und Eiegel angegriffeu sind.

Hierauf hebe man die Fussbodenauffüllung bis auf den festen Grund (mindestens 45 cm tief) oder bis auf das Kellergewölbe heraus, kratze alle mit der hinaufgeschafften Fiillerde oder Auffüllung in Berührung gewesenen Mauer- und Gewölbefugen 2—3 cm tief aus, reinige sie alsdann mit stumpfen Strauchbesen oder noch besser mit Stahldrahtbürsten und setze die Bäume längere Zeit dem Luftzuge aus. Auch ist ein 2—3 maliges Tränken des gereinigten Mauerwerkes mit geruchlosem Karbolineum (Antinonnin) zu empfehlen. Vom Schwamm durchzogenes Mauerwerk wird ausgestemmt und in harten Steinen (Klinker) in Zementmörtel wieder erneuert. Verschwammte Balkenköpfe sind abzuschneiden und die Balken entweder in T-Eisen einzuschieben oder auf I-Trägerunterzüge zu legen.

Ist der Schwamm auf diese Weise gründlich beseitigt, so geschieht die neue Auffüllung der Fuss-böden, das Verlegen der neuen Lagerhölzer, der Dielung usw. und die Anbringung einer zweckmässigen Luftzirkulation innerhalb der Fussböden nach den bereits angegebenen Vor sich tsmass regeln unter 5, 6, 7.

Da vom Hausschwamm befallene Gebäude infolge der etwaigen kostspieligen Keparaturen entwertet werden, so hat das Eeichsgericht folgende Entscheidung gefällt: „Die bewusste Verschweigung der Schwammverdächtigkeit eines Hauses seitens des Verkäufers dem Käufer gegenüber berechtigt den Käufer zum Eücktritt vom Kaufverträge wegen Betrugs.“ Der Bauleiter ist nur dann für den Schwammschaden und für notwendig werdende Eeparaturen verantwortlich zu machen, wenn man ihm grobes Verschulden (z. B. Zulassung schlechten Holzes, mangelhafte Bauaufsicht) nachweisen kann.

eingelassenen Eost b eindringt, den punktiert ange- sichtbar befallenen Holze, ferner die Wand- und deuteten Weg nach dem Ofen nehmen lassen. Der Ofen A ist so gesetzt, dass dieser Luftstrom nach Schliessung von Heiz- und Aschenfalltüre ausschliesslich die zum Brennen nötige Luft abgibt und deshalb auch unter dem Eost des Ofens ausmünden muss.

Sehr zweckmässig ist eine solche Luftzirkulation in Verbindung mit dem Küchenschornstein.

8.    Fachwerkssch wellen sollen aus kernreichem Halb- oder Kreuzholz bestehen und mit der Kernseite nach unten auf mindestens 50—60 cm hohem und mit Asphaltisolierpappe belegtem Sockel verlegt werden.

9.    Balkenköpfe sollen nicht fest vermauert werden, sondern von Luft umspielt sein.

Gelangen Balkenhölzer in nicht ganz trockenem Zustande in den Bau, und sind sie daselbst noch weiterer Feuchtigkeit ausgesetzt, so empfiehlt sich nach der „Deutschen Bauzeitung“ folgende Anordnung:

Der Balken erhält als bestes trockenes Auflager, welches die Nässe des Balkens gleich gut aufnimmt und wieder ablässt, eine 6 cm starke, auf der unteren Seite mit Asphaltlack überzogene Zementbetonplatte.

Die Nässe wird nach der Zimmerseite, sobald ein Trockenapparat aufgestellt wird, abgegeben. Die Luftumspielung des Balkenkopfes wird dadurch erreicht, dass man an seinen Seiten aufgespaltene Langlochsteine mit der Spaltfläche trocken gegen das Holz verlegt und über der oberen Balkenfläche eine nur auf dem seitlichen Mauerwerk ruhende 6—8 cm starke Zementplatte anbringt.

Sehr schädlich ist das Bestreichen des Balkenkopfes mit harzigem oder fetthaltendem Anstrich, oder eine vollständige Benagelung desselben mit Asphaltpappe. Diese die Holzporen luftdicht abschliessenden Mittel verhindern das Austrocknen des Balkenkopfes, er verstockt, d. h. es bildet sich leicht Trockenfäule.

10. Mauer- und Deckenputz, Fenster- und Tiir-verkleidungen usw. sind erst nach gehöriger Austrocknung der Mauern und Hölzer anzubringen.

10. Der Feuerschutz des Holzes

Die Feuersicherheit des Holzes ist nur eine geringe und wird durch den beim Brennen sich bilden-Die Vertilgung des aus gebrochenen Sch warn-    den Mantel von Holzkohle bewirkt. Dieser Schutz-

mes ist niemals mit den so vielfach angepriesenen    mantel ist jedoch bei starken Eichenholzsäulen und

Anstrichmitteln, z. B. Mykothanaton, Antime-    Eichenunterzugsbalken, wie Brände von Speicher-

rulion, Antiseptikum usw. oder durch blosse    bauten gezeigt haben, immerhin so bedeutend, dass

Herstellung einer Luftzirkulation geglückt; das un-    diese Hölzer dem Feuer besser widerstanden haben, als

fehlbarste Mittel besteht in der Herausnahme    eiserne Säulen und T-Träger ohne eine feuersichere

aller Holzteile, und zwar verfahre man dabei    Ummantelung. Holzteile für den Hochbau lassen sich

folgenderweise: Zuerst stelle man sorgfältige Er-    durch Imprägnieren mit Ammoniaksalzen (schwefel-,

mittelungen über die Ausdehnung des Schwammes    phosphor- und borsaures Ammoniak) so weit gegen

Feuer schützen, dass sie sich nur schwer entflammen. sehr vermindern können, bestehen in Rissen, in Einen besseren Feuerschutz gewähren unverbrennbare Löchern oder Poren und in ungleicher AVandstärke. Bekleidungen, z. B. Rabitzputz auf Drahtziegelgewebe, Deshalb sollten diese Bauteile stets ungeteert ange-Tonputzplatten, Hartgips- und Zementbimssand- liefert werden, weil durch das Teeren sich die Risse dielen usw.    nicht mehr, die ausgekitteten Löcher aber nur schwer

erkennen lassen. Gleichmässige Wandstärke ist durch den stehenden Guss der Säulen usw. zu erreichen.

4. Metalle.

1. Das Eisen.

Das durch den Hochofenprozess aus Eisenerzen ausgeschmolzene Eisen ist das sog. Roheisen. Es ist sehr kohlenstoffhaltig und wird nach seiner Farbe als weisses, sog. Spiegeleisen, oder als graues Roheisen bezeichnet.

Gusseiserne Bauteile sind gegen grosse Temperaturschwankungen und Stösse sehr empfindlich. Bei Bränden büssen sie, nicht feuersicher ummantelt, sehr an Tragfähigkeit ein und erhalten durch das Löschwasser Risse. Unvorsichtig aufgeladene, gefahrene und abgeladene, sowie fest, ohne Spielraum eingesetzte gusseiserne Fenster erleiden leicht Risse,

Das glänzende, silberweisse Roheisen enthält den Sprünge.

Kohlenstoff chemisch gebunden und ist deshalb spröde, hart und porös an der Oberfläche, während das hell-    Eisenguss wird hämmer- oder schmiedbares Gussgraue oft bis schwarze Roheisen beim Erkalten den    eisen genannt, aus welchem viele kleine Gegen-

Kohlenstoff als Graphitschüppchen wieder ausscheidet stände wie Schlüssel, Riegel, Türgriffe usw. her-und deshalb weniger hart ist, sich leichter feilen, bohren usw. lässt als das weisse Roheisen.

In seiner ganzen Masse gleichmässig entkohlter

Alle Roheisensorten dienen zur Herstellung des kohlenstoffreichen Gusseisens und der kohlenstoffärmeren Eisensorten, des Schmiedeeisens (Schweiss-schmiedeeisen, Flussschmiedeeisen) und des Stahles (Schweissstahl, Flussstahl).

gestellt werden.

Für die Festigkeit des Gusseisens sind folgende Zahlen anzunehmen:

kg f. 1 qcm 660—2410 5680—8900 440— 750 1380—1940

Bruchgrenze für Zug......

„    „ Druck.....

Elastizitätsgrenze für Zug ....

„    „    „ Druck ....

Zulässige Inanspruchnahme (K) nach der Berliner Baupolizeiordnung,

für Zug..........

„ Druck.........

,, Abscherung.......

Das spezifische Gewicht beträgt im Mittel 7,3, und mit Hilfe desselben kann das Gewicht kleinerer Gegenstände, z. B. Unterlagsplatten für Träger, Ankerkopfplatten usw., leicht berechnet werden.

Für gusseiserne Säulen ist jedoch die Gewichts-Giessen von Platten, Gittern, Maschinenteilen, Säulen,    berechnung eine ziemlich umständliche, und wir

Röhren usw. angewendet. Der Lehmguss ist der    geben daher nachfolgende, für die wichtigsten vorteuerste und gelangt beim Giessen grosser hohler    kommenden Abmessungen berechnete Tabelle (v. Tiede-

Ivörper zur Anwendung. Der Schalenguss in guss-    mann, D. landw. Bauwesen), welche bei gegebener

eisernen Formen wird zur Herstellung von Hart-    Belastung und Länge der Säule zugleich die Be-

guss benutzt, d. h. zu Gussstücken, welche infolge    Stimmung des Säulendurchmessers und der Grösse

schnellen Abkühlens an ihrer glatten Oberfläche eine    der Grundplatte ermöglicht. Dieser Tabelle liegen

sehr grosse Härte erhalten. Das Gusseisen findet    folgende Annahmen zugrunde:

im Hochbauwesen ausser zu Feuerungstüren, Öfen,

Rosten, Platten, Röhren, Geländern, Gittern, Fenstern,

Stalleinrichtungsgegenständen zu solchen Konstruktionsteilen Verwendung, welche einen starken und gleichmässigen Druck auszuhalten haben, wie Unterlagsplatten, Schuhe, Säulen usw.

Die Fehler des Eisengusses, welche besonders die Tragfähigkeit der Säulen, Stützen und Röhren

a) Das Gusseisen.

Es wird durch Zusammenschmelzen mehrerer Roheisensorten unter Zusatz von etwas Kalkstein

erhalten und muss ein gleichmässig bläulich-grau gefärbtes, fein kristallinisches und blasenloses Gefüge zeigen. Die zur Formgebung erforderlichen Materialien sind je nach der Darstellung des Gusses verschieden; man unterscheidet:

Den Sand- oder Herdguss, den Lehmguss und den Schalenguss.

Der erstere ist am billigsten und wird zum

250

500

200.

1. Die Wandstärke der hohlen Säulen beträgt überall 2 cm.

2. Der 1 m hohe Sockel der Säule erhält 4 cm mehr Durchmesser als der obere Säulenschaft.

3. Die Kapitälplatte ist quadratisch gleich dem doppelten Säulendurchmesser 3 cm stark ange-Sie wird durch 4 Eckrippen von

nommen.

2 cm Stärke gestützt.

Tabelle zur Berechnung der Tragfähigkeit, der Grundplattengrösse und der Gewichte gusseiserner Säulen.

Säulen-

höhe

Säulendurchmesser in Zentimetern:

10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21 I 22    23    24

25

~u<

3,0

3,5

4-

'cn

u<

er

Tragfähigkeit t (= 1000 kg) Seite der Grundplatte cm Gewicht der Säule ... kg Gewicht der Grundplatte kg

Tragfähigkeit Seite der Grundplatte cm Gewicht der Säule ... kg G ewicht der Grundplatte kg

Tragfähigkeit Seite der Grundplatte cm Gewicht der Säule ... kg Gewicht der Grundplatte kg

Tragfähigkeit Seite der Grundplatte cm Gewicht der Säule ... kg Gewicht der Grundplatte kg

Tragfähigkeit Seite der Grundplatte cm Gewicht der Säule ... kg Gewicht der Grundplatte kg

Tragfähigkeit Seite der Grundplatte cm Gewicht der Säule ... kg Gewicht der Grundplatte kg

gj cg cd r> ^ ^ 2    0^3^^

TjT rH    CO Od    CO (M

C0 05»0 rH

CO H I> H

OCi

49,58

57,34

65,87

75.22

71

70

82

87

434

184

457

210

503

326

39.17

45,31

52,05 59.43

63

os

75

7S

O CC

505

169

556

221

308 kg.

.... . . 125 „ Gesamtgewicht: 433 kg.

Das

Beispiel: Eine Säule von 3,5 m Länge soll eine Last von 30 t = 30000 kg tragen. Aus der Tabelle finden wir, dass eine 3,5 m lange Säule bei 18 cm Durchmesser 33,33 t zu tragen vermag, also genügt.

4. Die Stärke der Grundplatte beträgt bis 80 cm Seitenlange 3 cm, bei grösseren Platten 4 cm. Grundplatten von 50 cm Seitenlange erhalten 4 nach den Ecken laufende Stützrippen von

2,5 cm Stärke, grössere Platten 8 Rippen. Die Höhe der Rippen in der Mitte ist gleich der halben Länge der Eckrippe; der Säulenstutzen erhält 3 cm Wandstärke.

Die Grundplatte darf nur bei schwachen Säulen von geringer Tragfähigkeit der Säule angegossen sein.

b) Schmiedeeisen und Stahl.

Das auf dem Wege der Oxydation zum grossen Teile seines Kohlenstoffgehaltes entzogene Roheisen wird Schmiedeeisen genannt. Geschieht die Oxydation in geringerem Grade, so entsteht Stahl. Hieraus folgt einerseits, dass Schmiedeeisen den geringsten, Stahl hingegen einen grösseren und Roheisen bezw. Gusseisen den grössten Kohlenstoffgehalt

Die Säule wiegt...........

Die Grundplatte erhält eine Grösse von 58 cm im Geviert und wiegt

besitzen. Das durch das sog. Puddeln im Puddelofen im teigigen, zähen Zustande gewonnene schmiedbare Eisen wird je nach dem geringeren oder grösseren Kohlenstoffgehalt Schwei ssschmiedeeisen und Schweissstahl genannt, hingegen das durch das sog. Bessemern in der Bessemerbirne, Konverter, im flüssigen Zustande gewonnene schmiedbare Eisen Flussschmiedeeisen und Flussstahl. Schmiedeeisen (Schweiss- und Flussschmiedeeisenl ist schmiedbar, aber nicht härtbar, sowie kohlenstoffärmer und daher geschmeidiger als der Stahl (Schweiss- und Flussstahl), welcher auch schmiedbar ist, aber sich ausserordentlich härten lässt, was durch Abkühlen des glühenden Stahles in Wasser geschieht.

Die Eigenschaften des Schmiedeeisens sind infolge seines geringen Kohlenstoffgehaltes andere als die des Gusseisens; im Gegensatz zu dem kristallinischkörnigen Gefüge und der Sprödigkeit des letzteren ist gutes Schmiedeeisen von sehniger Textur, zäh und dehnbar, lässt sich mehrmals hin und her biegen,

Mechanikerarbeiten, vor allem aber in der Gussstahlfabrikation umfassende Verwendung findet, benutzt Splinte 2.0,6 — 1,2 lfd. m 1 x 5 man das Schmiedeeisen mit Vorliebe zu Bauanlagen, cm starkes Flacheisen, laut und zwar bei all denjenigen Konstruktionsteilen, Tabelle ä lfd. m 3,9 kg .    - 1,2.3,9 = 4,68 „

welche auf Zerreissen, Durchbiegen beansprucht werden.

dessen Querschnitt ein Recht-

6,2.3,83 - 23,75 kg.

2. Ein Dachverband-Schraubbolzen

Bolzen, inkl. Gewinde

0,35 -j- 0,05 = 0,40 m lang,

2 cm Durchmesser, laut Tabelle ä lfd. m 2,45 kg .    .    .    . 0,4.2,45 = 0,98 kg.

Mutter, Scheiben und Kopf, laut Tabelle

ohne zu zerbrechen, in Weissglut gut aneinander-schweissen, im kalten Zustande aushämmern, ohne an der Oberfläche rissig oder borstig zu werden.

Die Hauptfehler des Schmiedeeisens sind Kaltbrüchigkeit und Rotbrüchigkeit. Kaltbrüchiges Eisen lässt sich infolge seines Phosphorgehaltes kalt weder hämmern, strecken noch biegen, im glühenden Zustande dagegen gut bearbeiten. Es ist sehr hart, von mehr blätterigem als faserigem Bruche und ist dem Rosten wenig ausgesetzt. Rotbrüchiges Eisen ist schwefelhaltig und bricht deshalb leicht in der Rotglut, wenn man es biegt oder hämmert. Im kalten Zustande lässt es sich aber gut hämmern, strecken und biegen, auch schweissen. Es zeigt einen hackig-sehnigen Bruch, graue Farbe, geringen Glanz und ist dem Rosten stark unterworfen.

Der Stahl verbindet die guten Eigenschaften des Gusseisens mit denen des Schmiedeeisens, er lässt sich sowohl giessen, als schmieden und schweissen, ist weicher als ersteres, aber härter als letzteres. Geglühter und rasch abgekühlter Stahl wird härter und elastischer, zugleich aber auch spröder. Ein guter Stahl ist von dichtem, feinkörnigem Gefüge, grauweisser und weisser, ins Bläuliche gehender Farbe.

Während der Stahl im Hochbau nur selten benutzt wird, seiner Härte und Elastizität wegen aber besonders vielfach bei Schmiede-, Schlosser- und

Die zum Bauen hauptsächlich verwendbaren Schmiedeeisensorten teilt man ein in Stab- oder Stangeneisen, Profileisen, Eisenbleche, Eisennägel und Draht.

1. Stab eisen.

Nach seiner Form zerfällt dasselbe in: Quadrateisen, dessen Querschnitt ein Quadrat bildet;

Rundeisen mit rundem Querschnitt:

Flacheisen eck ist.

Flacheisen von höchstens 4 x 20 mm Querschnittsgrösse heisst Bandeisen.

Das Stabeisen dient zur Anfertigung von Balken-und Gewölbeankern usw. und zu Kleineisenzeug (Schraubenbolzen, Stichklammern, Schienen usw.). Die Bezahlung derselben erfolgt nach Gewicht; zur Berechnung des letzteren bedient man sich des spezifischen Gewichtes, welches für Schmiedeeisen 7,8 beträgt, d. h. ein Kubikdezimeter wiegt 7,8 kg.

Zur Erleichterung der Gewichtsberechnung geben wir die folgenden Mafs- und Gewichtstabellen, in welchen das Einheitsgewicht für 1 m Stablänge bei verschiedenen Querschnittsformen und Grössen angegeben ist.

Berechnungsbeispiele.

1. Es soll ein zwischen den Splinten 6 m langer Gewölbeanker aus 2,5 cm starkem Rundeisen angefertigt werden. Die je 0,6 m langen Splinte sollen aus 1 x 5 cm starkem Flacheisen bestehen. Der Anker wiegt:

Ankerschaft, inkl. Augen 6,20 lfd. m, 2,5 cm starkes Rundeisen, laut Tabelle ä lfd. m 3,83 kg

Insgesamt 28,43 kg.

welcher

zwischen Kopf und Scheiben 0,35 m lang ist und aus 2 cm starkem Rundeisen besteht, wiegt:

.    .    .    0,343 „

Insgesamt 1,32 kg.

Quadrat- und Rundeisen.

Stabdurchmesser in Zentimetern:

0,5    1,0    1,5    2,0    2,5    3,0

3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0

Gewicht in Kilogrammen für einen laufenden Meter:

Bei Quadrateisen .    .

Bei Rundeisen .    .    .

o «o

(M T-l

o'ö'

CO t-I C— CO

cTo"

<x> co

i-T t-T

<M iO

T-l

co'of

co co CO co ^4'eo''

'cd'O

CO

'cn'o*

O Oi

12,48 15,80 19,50 23,60 28,10 9,80 12,41 15,32 18,53 22,05

Flacheisen.

Stangenbreite in Zentimetern:

2,0    2,5    3,0    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5    6,0    6,5    7,0    7,5    8,0

Gewicht in Kilogrammen für einen laufenden Meter:

Stangendicke in Zentimetern:

CO K) m i-i K O O

'b< ö'b»'co'©bo'b»

CJD D- Oh t-* ^ GO

ct <o er

cm" t*" id zo t>" ©' di

v—<

Th t* oo © co © © cc^o- ©_©_©^ cm" co"-V ©" c-" ©" r-T

iß co © oo Th oo co

HrfCMlO Tj»_lß C-

oi co" -d iß" ©" oo" o"

w—<

iß CM © r— © © iß

© .-<© ©__ oo^ co_ t-i" co" co" iß" iß" c-~ ©"

CC r. rH CD I>(N CO

oo^ iß iß cm © r-t-T cm" co" Th" Lß"D-"oo"

© © CM © © Th O iß iß rH©;©_ Ol CG^

th"im" cd Th" Th" ©" l>"

C-QOCOißO©CO m rT I> Iß H Tf 00

t-T of <m" cd -d' iß" ©"

l> I> r# ^ H ® lC 1-1 00 CO O Iß © 00 t-T t-h" <m" co" co" Th" ud

oo © iß Th co © oo

Oh iO Ci *0 CTS 07) CO cT H rH* of of cd'

CCUO CD CO ^ (M O

r- er ^ T"1 ^T

O ^ (M Cv] CO CO

CO O CO © © <M iß l-. eo^ —h

cm" -V cd' c—" cc o" co"'

rH rH

CO OO iß H-h 00 © co © _©^cc © _l> t--©^ cm" -V iß" [V CG r-T Th"

H wH

v-t ot -,“T    ^

co ^ zo co cf of jo

Schraubenmuttern (4eckia), Unterlagsscheiben und Bolzenköpfe.

Bolzendurchmesser in Zentimetern:

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Gewicht der Mutter.    .    .    .

„    zweier Scheiben . .

„    des Kopfes. . . .

© CO iß

o © o © © o ©"©" ©"

o © o ©■© © CO CO DO ©    03

o co co c— ko iß

o o © ©" ©" ©"

co o o

CO 03 CM

t-H © t-I

cT ö ©"

io co co

MHW

cT cT cT

oo © co cm co o" oo

o o o b< to b» © oo -o

ca CO D- CO GO

cf cf cf

Gesamtgewicht:

0,022    0,070 |    0,182    |    0,348    !    0,61

0,95    ;    1,44 I 2,01

2. Profileisen.

Dieselben werden in beliebigen Profilformen und Grössen gewalzt. Das wichtigste Profileisen ist der sog. doppelte T-Träger (I), welcher in dieser für einen eisernen Tragebalken zweckmässigsten Form allgemeine Verwendung findet.

Der mittlere, senkrechte Teil des Trägers heisst Steg, die beiden wagerechten Teile Flansche.

I die Länge des Trägers in Zentimetern;

K die zulässige Inanspruchnahme für Zug und Druck (Spannung) in Kilogrammen für 1 qcm;

für K ist statthaft bei Schmiedeeisen bezw. Flusseisen 875 kg für 1 qcm.

Die auf den Trägern ruhenden konzentrierten Lasten, z. B. Pfeiler, Säulen usw. sind durch Pfeile Die Träger werden bis zu 50 cm Profilhöhe ge- angedeutet, hingegen gleichmässig verteilte Be-walzt, jedoch ist die Verwendung solcher von über lastungen durch Schraffierung.

40 cm Höhe nicht zu empfehlen, da dieselben vielfach fehlerhaft sind und ein bedeutend geringeres Trägheitsmoment als gleich schwere genietete Träger besitzen. Die Normallänge der I-Träger beträgt 8 m, doch können auf besondere Bestellung und unter Preiserhöhung auch längere gewalzt werden.

Die Belastung durch Balkenlagen wird stets als eine gleichmässig verteilte in Rechnung gestellt.

Fehler der gewalzten I-Träger sind zuweilen Risse zwischen Steg und Flansch, Wellung des Steges und nicht voller Flansch, letzteres an der der Oberwalze zugekehrt gewesenen Seite.

Berechnung der Träger.

Die Ermittelung der Tragfähigkeit bezw. des erforderlichen Widerstandsmomentes eines I-Trägers geschieht mit den folgenden Formeln (S. 27).

In denselben bedeutet:

P die Belastung in Kilogrammen;

Bei Berechnung eines Trägers verfährt man nun so, dass man aus der gegebenen Belastung das erforderliche Widerstandsmoment {W) berechnet und dann aus der folgenden AViderstandsmomententabelle der deutschen Normalprofile eine Profilnummer wählt, welche mindestens dieses W besitzt.

Ist z. B. ein auf seine ganze Länge gleichmässig belasteter Träger (Fall V) von der Länge / = 400 cm durch P = 1200 kg belastet, so ist, wenn K= 875:

PI _ 1200.400 8 K ~    8.875

= 68,5.

Erforderlich ist daher der I-Träger Nr. 13 mit IV = 68,3 der Tabelle auf S. 27.

Nr.

Angriffsweise

Erforderliches

Widerstands

moment

Drücke auf die Auflager

Tabelle der deutschen Normalprofile für Doppel-T-Träger.

b-----

I.

,s|    ---1---'

—

PI

W=K

ii.

im

PI

IV = -—

AK

----I----

ui.

§X"1'

|<—T—->j

w=

IK

pi

B =----

Pa

Nr. des Profiles

Flan-Höhe sehen-breite mm mm

Steg

dicke

mm

Mittlere

Flanschen

dicke

Gewicht

für

1 lfd. m

Wider

stands

moment

mm

kg

!V.

PI

I-

W=-—-

- I-----*

CO 05

80

90

42

46

10

100

V.

AÜÜIIIIIBIIIIIII'lllliLB

11

110

50

54

w=

PI

12

120

13

1<— --I----->1

14

130

140

58

62

66

15

150

70

i-

CT

VI.

tn

W-

A-a

A_ P(2b + a)

16

74

21

17

2 PK

Pa

18

78

82

21

19

20

86

90

VII.

j<a>i4rWkc->!

.\UnüLin

t P(2c + b) 21

■    P(2 a + b)

21

22

23

94

220

US

K------1------>l

21

24

230

240

102

106

26

28

Ist A

W=

P, so wird A²a

30

32

o o co co

CO

113

V..

2 PK

34

o o o ow-f co co co

119

125

131

137

VIII.

Ist A > P, so wird B²a1 2P₁A

_PJ.21 — a)-{-P₁a₁

36

360

143

W=

B=

21

38

380

149

Pj (2 i — %) -j- P <t

40

400

155

Ist a = a, und P= P„ so wird

21

42V₂

425

45

450

CO O

P.i

47¹/₂

475

50

500

178

185

C5(MiOCOHrJlI>0 CO^ CD^    CO_ ^    CO^ i    ^ CO^ CV4_ t-H

cc    rjT\o io icTcrTcd'ctTcd'd*'i>bd- co co ccToTcTcTr-TcTco cc ^ cd i> co

So^S-ooh^oScoTicftol^ücco tc ►—    © o_cojo_cdjjCJ»

öTji"03~© ec'o'~dn"02'co4oTo4—*■ '!-± 05 to’-j"00"cc k*~co~ca~o 05 4-^Ins co'c» cd

OH^MMQOiOMOOOHr# CC^ Ol CC_ -t^ Ol Ol CO_ -f_ CD^ CO CC Ol^ 1Ol 0_ C5 _

cd t>" cd'oT t—loi •hTcd"co"o co"    cd"oo't4'co'cd' co" co" -V th"§'^*"^'§5'^''® w t?

tH tH rH tH

"*0~0'O~0'Ö~0'Ö'os co Hyy'coyTo"c?« Ö*00y~GO’oyy'CCy^'bc'b*y

Pb

IX- A,

Ka>h-—l—->| Uniil ;    ,

JliilfliM [lllllülilL n

IstP<x

W=

so wird A² a l

2(Pll+Pa)K

Pb

j<----1----y|

Ist B<——, so wird B²1

W=

y + pi— 2l

-+

2 ' 21

P₁ a

2 PK

3. Eisenblech.

Es wird aus dem weichsten und dehnbarsten Eisen durch Walzen hergestellt. Gutes Blech muss sich hin und her biegen lassen, ohne Risse zu bekommen oder gar zu brechen, muss also gleich-mässige Stärke haben, darf nicht rissig, schieferig oder löcherig sein.

Von den im Bauwesen angewendeten Eisenblechen sind die wichtigsten das Schwarzblech, das verzinkte Wellblech.

Mit Schwarzblech werden die grössten und stärksten Eisenblechsorten benannt, welche nicht galvanisch verzinkt noch verzinnt werden. Verzinktes Eisenblech heissen die kleineren und dünneren Sorten, verzinntes Eisenblech oder Weissblech die dünnsten Sorten. Wellblech oder gewelltes Eisenblech ist solches, welches mit regelmässig grossen, wellenförmigen Einbiegungen versehen ist und hierdurch grosse Tragfähigkeit erlangt. Es kommt als Schwarzwellblech und verzinktes Wellblech in den Handel.

das verzinnte Eisenblech und das

Man unterscheidet geschmiedete Nägel, Maschinennägel und Drahtstifte. Die ersteren werden aus bestem, zähestem Eisen aus freier Hand geschmiedet, sind weniger glatt als die Maschinen- Anwendung zu Drahtarbeiten, Drahtgittern usw., als nägel, aber zäher und deshalb dort, wo ein häufiges Ausziehen und Wiederverwenden der Nägel stattfinden soll, den Maschinennägeln und Drahtstiften vorzuziehen. Gute geschmiedete Nägel müssen sich das sog. Rabitzdrahtgeflecht, ein 20 mm weit-mehrere Male hin und her biegen lassen, ohne zu maschiges, verzinktes Drahtgeflecht, und besonders zerbrechen, keilförmig gespitzte Seitenflächen und das Ziegeldrahtgeflecht, ein mit aufgepressten, einen guten Kopf haben. Maschinennägel werden kleinen, gebrannten, kreuzförmigen Tonkörperchen zwischen Walzen gepresst, sind meist weicher als versehenes Geflecht, zur Herstellung von Decken- und die geschmiedeten und schlagen sich daher leichter Wandputz, zu leichten Wänden und Gewölben, zu krumm. Drahtstifte werden in sehr verschiedenen

feuersicherem Ummantelungsputz von Eisenkonstruk-Längen und Stärken aus hart gezogenem Draht von tionen usw. vielfach verwendet, rundem, vier- oder dreikantigem Querschnitt gefertigt und haben im grossen einen sehr niedrigen Preis.

Maschinen- und Drahtnägel sind dort ganz unbrauchbar, wo ein Umbiegen und Vernieten der Nagelspitzen, wie es z. B. bei den aufgenagelten Leisten an Toren und Türen usw. erforderlich ist, stattfindet. Die

5. Eisendraht

Das Schwarzblech und verzinkte Eisenblech werden zum Dachdecken benutzt, und muss ersteres zum Schutz gegen Rosten einen mehrmaligen Ölfarbenanstrich auf Menniggrundierung oder dgl. erhalten; ausserdem dient Schwarzblech zu Schlosserarbeiten. Das verzinkte Eisenblech hat vor massivem Zinkblech den Vorzug grösserer Festigkeit, Steifigkeit und bedeutend geringerer Ausdehnungsfähigkeit, widersteht den Witterungseinflüssen ausgezeichnet, so dass es zu Dachdeckungen viel mehr zur Anwendung gelangt als Zinkblech. Ebenso empfehlen sich die Nr. 20 und 21 des verzinkten Eisenbleches mehr zur Anfertigung von Dachrinnen, Ablaufröhren, Gesimsabdeckungen usw. als die gleichstarken Nr. 12 und 13 des Zinkbleches. Das dünne, verzinnte Blech, Weissblech, widersteht Witterungseinflüssen schlecht, rostet leicht und wird daher nur zu Haus- und Wirtschaftsgeräten usw. benutzt.

Das Schwarzwellblech und besonders das verzinkte Eisenwellblech werden beide nicht nur als Trägerwellblech zu geraden und gewölbten Decken zwischen doppelten “T-Trägern, sondern auch zu Dachdeckungen (ohne Schalung) verwendet; ersteres muss dann natürlich wie das Schwarzblech gegen Rosten geschützt werden. Verzinktes Eisenwellblech hat vor dem massiven Zinkwellblech den bedeutenden Vorzug grösserer Tragfähigkeit.

Ein aus Schwarzblech geschnittenes bezw. eigenartig gelochtes und gestrecktes Blech, das sog. Streckmetall, dient zur Herstellung feuersicherer Putzdecken, zur feuersicheren Ummantelung von Säulen und Trägern und als Eiseneinlage beim Eisenbeton.

4. Eiserne Nägel.

Drahtstifte halten nicht so fest im Holze wie die Nägel, weil beim Einschlagen der zuerst eindringende Teil das Loch für den nachfolenden Teil in seiner ganzen Weite ausdrückt.

Als Regel gilt für alle Nägel, dass sie dreimal so lang sein müssen, als der mit ihnen zu befestigende Gegenstand dick ist.

Die Maschinennägel kommen als Baunägel in 8 Nummern von 3,9—10,4 cm Länge, als Rohrnägel

2,6 cm, als Pappennägel 3,2 cm lang, ferner als Schlossnägel von verschiedener Länge in den Handel. Von den in den Handel gebrachten 10 Hauptsorten schmiedeeiserner Nägel sind die folgenden die wichtigsten für Hochbauzwecke:

1.    Blattnägel, 8—9 cm lang; 1000 Stück wiegen 7,5—10 kg.

2.    Halbe Blattnägel, 7,2 cm lang; 1000 Stück wiegen 6—-7,5 kg.

3.    Brettnägel, 6,6—7 cm lang; 1000 Stück wiegen 4—5 kg.

4.    Halbe Brettnägel, 5 cm lang; 1000 Stück wiegen 2—3,5 kg.

5.    Einfache Rohrnägel, 2,5 cm lang; 1000 Stück wiegen 0,75—1 kg.

6.    Doppelte Rohrnägel, 4 cm lang; 1000 Stück wiegen 1,5 kg.

wird aus zähem, festem, im Bruche fadigem Eisen in 36—42 Sorten von 0,2—10 mm Stärke gewalzt bezw. gezogen und kommt in Ringen von 1,5—12,5 kg Gewicht in den Handel. Ein guter Draht hat eine hellgraue, zackige Bruchfläche, muss gleichmässig rund und glatt sein und sich im ungeglühten Zustande oft winkelrecht hin und her biegen lassen, ohne zu zerbrechen; erfolgt letzteres, so darf die Bruchfläche nicht aufreissen und spalten.

Der Draht findet vorzugsweise als sog. Banddraht sog. Drei- und Vierband oder Nr. 23 und Nr. 24 zum Berohren der Decken und Wände; derselbe muss vorher geglüht werden. In neuerer Zeit wird

Schutz des Eisens gegen Rost und Feuer.

a) Rostschutzmittel.

Schmiedeeisen ist dem Rosten mehr unterworfen als Gusseisen und Stahl; ebenso rosten glatte Ober-

Ein selbst für grosse Eisenkonstruktionsteile sehr bewährter Rostschutz ist die galvanische Verzinkung, welche für die verschiedensten Zwecke angewendet wird.

Alles Eisen muss vor Anwendung irgend eines Rostschutzmittels zuerst vollständig von Rost und Hammerschlag durch Abreiben mittels Drahtbürsten und verdünnten Säuren gereinigt, sodann gründlich abgewaschen und gut getrocknet werden.

Eiserne I-Träger, Säulen und sonstige Eisenteile, welche eine Ummauerung aus Klinkern in Zement oder eine Zement-Beton- oder Zement-Putz-ummantelung erhalten, sind, abgesehen von dem Schutz gegen Feuer, auch von Luft und Feuchtigkeit abgeschlossen und daher völlig rostfrei.

flächen mehr als unebene, rauhe Stellen. Kleine    Decken zum völligen Einsturz derselben führt —, mit

Eisenteile, z. B. Anker, Klammern und Bolzen usw.,    schlechten Wärmeleitern gegen die unmittel-

welche vermauert werden, ebenso diejenigen, welche baren Einwirkungen des Feuers zu schützen sind, die Einwirkungen der Nässe ertragen sollen, werden noch glühend mit reinem Asphalt überzogen. Grössere "f-Trägern aus Zement-Beton oder Klinkern in Eisenteile, z. B. I-Träger, Säulen usw., werden einfachsten gegen Rost geschützt durch einen 2 bis 3maligen Ölfarbenanstrich auf vorausgegangener Grundierung mit rotem Bleimennig.

Ölfarbenanstriche auf Menniggrund werden in :

Säulen erhalten eine Ummantelung aus Zementneuerer Zeit vielfach durch sog. Patentfarben Beton (Monierkonstruktion), oder aus einem mit (Bessemerfarbe von Rosenzweig & Baumann; Schuppen- Zementmörtel geputzten Ziegeldrahtgeflecht, oder aus panzerfarbe von Dr. Graef & Co.; Dauerfarbe von porösen, feuerfesten Steinen, aus Korksteinen mit G. P. Doll & Cie.; Universal-Anstrichmasse von Drahtgeflecht-Zementputz usw.

Hermes usw.) mit Vorteil ersetzt. Über die An-

am

Wendung derselben siehe unter Farben, Anstrichmittel.

b) Feuerschutzmittel.

Das Eisen ist kein feuersicherer Baustoff, da es in der Hitze sich nicht nur ausdehnt — Schmiedeeisen auf 1 m Länge bei je 100° C. um 1,45 mm, mithin bei 1000° C. um 1,45 cm, Gusseisen unter gleichen Voraussetzungen um 1,32 mm bezw. um 1,32 cm —, sondern sogar bei hohen Hitzegraden seine Festigkeit völlig verliert. So büssen beide Eisensorten bei einer Hitze von 500⁰ C. bereits 50 °/₀ ihrer Festigkeit ein!

Hieraus folgt, dass man z. B. eiserne Träger nur mit genügendem Spielraum für ihre Ausdehnung verlegen darf, da sie andernfalls bei einem Brande des Gebäudes die Mauern, auf denen sie lagern, auseinander treiben, ferner, dass alle zu Deckenbildungen benutzten eisernen Träger und Säulen in Gebäuden, in welchen bei einem Brande infolge der in denselben in grossen Mengen enthaltenen Brennstoffe eine grössere Hitze als 700° C. entsteht (z. B. Speicher, Magazine, sonstige Lagerräume) — welche die Festigkeit des Eisens vollständig vernichtet und bei der grossen Belastung der

Die Schutzumkleidung besteht bei doppelten

Zement und muss besonders der untere Flansch

mit diesen Materialien oder einem Drahtgeflecht-Zementputz von der Stärke ¹/₂ Flanschenbreite gesichert werden.

Die folgenden Metalle haben für das landwirtschaftliche Bauwesen eine untergeordnete Bedeutung und benötigen deshalb nur einer kurzen Besprechung.

2. Das Kupfer.

Dasselbe kommt teils in der Natur gediegen vor, teils wird es aus Kupfererzen gewonnen; sein spezifisches Gewicht beträgt 8,6—9,0. Kupfer ist von fast rosenroter Farbe, feinzackigem Bruche, viel weniger hart, aber weit dehnbarer als Schmiedeeisen.

Als Fehler des Kupfers gelten seine Rot- und Kaltbrüchigkeit; rotbrüchiges Kupfer kann kalt gebogen und gehämmert werden, erhitzt ist es von geringerer Festigkeit, während das kaltbrüchige Kupfer sich in der Hitze gut schmieden und biegen lässt, dagegen beim Hämmern und Biegen im kalten Zustande Risse und Sprünge erhält. Kupfer wird entweder als Stangenkupfer zu Dübelungen bei Hausteinen oder zu Blechen ausgewalzt zur Dachdeckung, zur Fabrikation von Gefässen für Brauereien, Brennereien, Zuckersiedereien usw. gebraucht, ferner zu Draht und Nägeln. Zu den eben erwähnten Gefässen werden besonders Bleche von möglichster Grösse, gleichmässiger Festigkeit und Stärke benutzt, weil es darauf ankommt, diesen Gefässen möglichst wenige Nähte zu geben. Als Dachdeckungsmaterial ist Kupfer zwar sehr teuer, aber dafür auch sehr dauerhaft, indem es sich an der Luft allmählich mit einem grünen, kohlensauren Oxyd (Grünspan, Patina) überzieht, welches das darunter liegende Kupfer vor weiterer Oxydation schützt.

3. Das Zink.

Es findet sich niemals gediegen, sondern wird aus Zinkerzen gewonnen; seine Farbe ist bläulich-weiss, stark glänzend, sein Gefüge grossblätterig.. Das spezifische Gewicht beträgt ca. 7. Zink ist nicht sehr hart, dehnt sich beim Erwärmen unter allen Metallen am meisten aus. In feuchter Luft überzieht sich das Zink mit einem grauweissen, matten

Tabelle der für Bauarbeifen am meisten gebrauchten Zinkbleche.

Annähernd

Annäherndes Gewicht der Tafeln:

Nr. der

Tafeln

Stärke der Tafeln

Gewicht für 1 qm

0,65 X 2,0 m 0,80 X 2,0 m 1,0 X 2,0 m 1,0 X 2,5 m gleich 1,3 qm gleich 1,6 qm gleich 2,0 qm gleich 2,5 qm

mm

kg

kg

kg

kg

kg

CM CO ^ iQ

t-H t-H H

CO ^ CM lO CO IXXMJi

cf cf o cf

Ol CO ^ »o

CO_T-^l>^CO iO »O CO

O CO ^ co ZD CO [>~ CG

05 GO CO ^ CG cf cT

tH

9,24

10,36

11,48

13.30

11.55

12^95

14,35

16,62

Oxyd, welches das Metall gegen die weiteren Ein- Keines Blei ist sehr weich, zähe, leicht flüssig, Wirkungen der Luft schützt.    hat eine graublaue Farbe und starken Glanz, den es

Das Zink dient als Gussmaterial für Ornamente    jedoch an der Luft infolge Oxydation verliert, und

und Figuren usw., zu Metalllegierungen, ferner als    dann eine matte, graue Farbe annimmt,

bester galvanischer Überzug für Eisenbleche und Blei lässt sich sehr leicht bearbeiten, schneiden, Eisenteile aller Art. um diese vor Rost zu schützen, biegen, hämmern, walzen, giessen und hat deshalb besonders aber zur Herstellung gewalzter Zinkbleche. eine mannigfache Verwendung gefunden.

Dieselben werden in 26 Nummern und sowohl von jn <jeil Handel kommt es als:

den schlesischen als auch belgischen Werken in L Muldenblei (seiner Gestalt wegen so genannt),

gleichen Giössen und Stärken gewalzt, so dass    2. Rollenblei (zusammengerollte Bleitafeln),

gleiche Nummern aus diesen Werken auch Bleche    3 Fensterblei in 2 Sorten

von gleicher Grösse und Stärke bezeichnen. Am    4 Tahakshlpi iStnnioU

meisten kommen fUr Bauzwecke die Nummern 12 bis Muldenblei dient zum Vergiessen von Stein-15 m folgenden aus vorstehender Tabelle ersieht- klammern und zur Befestigung von Eisenwerk in liehen Starken, Gewichten und Tafelgrössen zur Ver- Hausteinwerkstüeken.

Wendung. Zu Dachdeckungen werden die Nr. 13    . TT r    ,

1K    , .    ,    ...    „ ...    Das Rollenblei wird zu Unter- und Zwischen-

bis 15, zu Dachrinnen und Ablaufrohren Nr. 12    ,    ,    , .    „T . ... .    „    , . TT

1Q a 11 *1    ui 1.1    a, lagen der steinernen Werkstücke, ferner bei Hang-

und 13, zur Auskleidung von Dachkehlen, zum Ab- . a    ~    , ,TT TT

i    n •    1 d u a. ’    und Sprengwerken und zu Gas- und Wasser-Hausdecken der Gesimse usw. Nr. 14 benutzt.    , r ...    _

Ti a .... i    .    . ,    ..    „. . leitungsrohren, sowie zu Fumpenrohren verwendet.

Ihrer Sprödigkeit wegen lassen sich die Zink- T a. a. u -j «    • u iu i • u . ,,

,, „v . i    . U f ,    .    ..    . . Letztere beide müssen innerhalb galvanisch verzinkt

bleche m der Kalte nicht falzen, sie müssen daher,

,    j üi u e j t'a u    oder verzinnt werden, da sich andernfalls durch die

um das Erwärmen der Bleche auf dem Dache zu ver- t,.    . .    .    ^    . .„.

meiden, schon in der Werkstatt so weit vorbereitet werden, um durch Ineinanderschieben und Haftbleche auf der Dachschalung ihre Befestigung zu finden; _    ...

dieselbe erlaubt den Tafeln, welche sieh in der tfenrteredKiiben „nd bei der Kunstglaserei gebraucht. Wärme sehr ausdehnen, eine freie Bewegung, so Das Tabaksblei (Staniol) dient zur Bekleidung dass dieselben keine Bisse und Sprünge bekommen, i dichter Mauern gegen Feuchtigkeit, um Tapeten Die Befestigung der Zinkbleche geschieht am dar"ber kleb,m zu k5men' Die stärkere Sorte dcs besten mit Zinknägeln. Die Verschalungen der Dächer sind aus ganz trockenen, nicht zu breiten Brettern mit 1,5 cm weiten Fugen für den Luftzutritt anzufertigen, da feuchte und dicht verlegte Schalungen dieselben binnen kurzem zerstören.

Ebenso wird das Zinkblech durch Säuren, Salze,

Kalkmörtel, salzhaltige Steine leicht angegriffen und zerstört. Es muss deshalb durch isolierende

Einwirkung des Brunnenwassers auf das Blei giftige,

der Gesundheit schädliche Bleisalze bilden.

Das Fensterblei wird zur Einfassung der

Zwischenschichten (Asphaltpappe, Asphaltfilz) geschützt werden.

4. Das Blei

wird hauptsächlich aus Bleierzen gewonnen und hat ein spezifisches Gewicht von 11,35.

I Staniols wird auch zum Belegen der Fundament-und Sockelmauern verwendet, um das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit in diesen Mauern zu vermeiden. Indes sind die Stanioltafeln sehr leicht mechanischen Beschädigungen ausgesetzt, so dass in neuerer Zeit die sog. Patent-Asphalt-Blei-Isolierpappen von A. Siebei in Düsseldorf immer mehr Anwendung finden. Weiteres über die Zusammensetzung des Fabrikates, seinen Kostenpunkt und seine Verwendung zu den verschiedensten Zwecken siehe unter „Asphalt“.

Die verschiedenen Bleioxydationsstufen liefern Bleifarben und die bekannte rote Anstrichfarbe, den Bleimennig Sie sind sehr giftig! Blei wird auch

zu galvanischen Überzügen von Eisenblechen und Kalk, Ton usw.), seltener von Metalloxyden (Bleioxyd, Eisenkonstruktionen benutzt, um diese vor Kosten Zinkoxyd usw.) erhaltenes Gemenge verschiedener

zu schützen.

5. Das Zinn.

Dasselbe wird hauptsächlich aus dem sog. Zinnstein gewonnen, hat ein spezifisches Gewicht von 7,4, ist von stark silberartigem Glanz, weich und geschmeidig. Die Reinheit des Zinnes erkennt man besonders an der mattweissen und bleiartigen Bruchfläche und an dem sog. Schreien, d. h. es lässt beim Hin- und Herbiegen ein knirschendes Geräusch hören, welches von seinem inneren kristallinischen Gefüge herrührt. Das Zinn dient zum Verzinnen des dünnsten Eisenbleches, dem sog. Weissblech, welches aber, der Witterung ausgesetzt, bald dem Rosten unterworfen ist. Ausserdem wird Zinn zur Herstellung des Klempner-Schnelllotes benutzt, indem man das teuere Zinn zum Zweck grösserer Geschmeidigkeit und Leichtflüssigkeit mit Blei zusammenschmilzt und in Eisenformen zu dünnen Stangen gegossen in den Handel bringt. Auch zu Metalllegierungen (Bronzen) wird Zinn angewendet.

kieselsaurer Salze. Die Durchsichtigkeit und eine gewisse Beständigkeit gegen die Einwirkungen von Wasser und Luft, gegen die Einflüsse gewöhnlicher Säuren und alkalischer Flüssigkeiten sind die wertvollsten Eigenschaften des Glases. Je grösser der Kieselsäuregehalt im Glase ist, desto mehr widersteht es den Einwirkungen von Wasser und Alkalien, während kieselsäurearmes Glas nicht witterungsbeständig ist und bald zerstört wird. Dies geschieht besonders durch die Einwirkung des Ammoniaks, welches die kieselsauren Alkalien des Glases zersetzt und auszieht, wodurch sich auf den Scheiben ein sehr dünnes Kieselhäutchen (kieselsaurer Kalk) ablagert, welches rot und blau schillert, allmählich abblättert und das Glas rauh und unansehnlich macht, ein Vorgang, welchen man häufig an Stallfenstern wahrnehmen kann. Die Wärme, verbunden mit Feuchtigkeit, befördert gleichfalls die Zersetzung des Glases, daher häufig an Treibhäusern blinde Scheiben Vorkommen.

6. Metalllegierungen.

Unter Legierungen versteht man Zusammenschmelzungen zweier oder mehrerer Metalle in beliebigen Verhältnissen, welche in ihrer ganzen Masse eine gleichförmige Beschaffenheit zeigen.

Für den Hochbau sind hauptsächlich die Legierungen des Kupfers von Wichtigkeit.

Die Legierung desselben mit Zink gibt Messing; durch Legierung des Kupfers mit Zinn erhält man Bronze und durch Legierungen des Kupfers mit Zink und Zinn das Lagermetall. Die Farbe des Messings ist um so dunkler und seine Dehnbarkeit um so grösser, je reicher sein Gehalt an Kupfer ist; man unterscheidet daher Weissmessing, Gelbmessing und Rotmessing. Messing wird kalt gehämmert, gewalzt, gestreckt und gezogen, weil es, warm verarbeitet, brüchig wird. Es ist geschmeidiger, leichter zu giessen und weniger dem Oxydieren ausgesetzt als das Kupfer. In den Handel kommt das Messing als Stückmessing, welches zu Gusswaren, z. B. Tür- und Fensterbeschlägen, Drückern, Schildern, Vorreibern, Rudern, Installations* arbeiten usw. dient, und als Messingblech und Messingdraht.

Für das landwirtschaftliche Bauwesen sind die folgenden Glasarten die wichtigsten:

a) Das rheinische Fensterglas. Unter diesem Sammelnamen bezeichnet man die heute den Markt in Deutschland beherrschende Glassorte, welche vorzüglich in den rheinischen Hütten, aber auch in anderen Teilen Deutschlands fabriziert wird. Das Glas wurde früher nach Bunden, die Kiste zu 5—40 Bunden, der Bund zu 6 Tafeln, verkauft, heute jedoch nach Quadratmetern.

Hinsichtlich seiner Stärke unterscheidet man 3 Sorten:

einfaches Glas, sog. ⁴/₄, ca. 2 mm stark, anderthalbfaches Glas, sog. ⁶/₄, ca. 3 mm stark,

Doppel glas, sog. ⁸/₄, ca. 4 mm stark. Hinsichtlich der Reinheit werden 4 Sorten, „Wahlen“ unterschieden:

I. WTahl: ganz reines, ist sehr teuer, zu Spiegeln usw.

II. Wahl: halbreines, zur Bilderverglasung usw.

III.    Wahl: gewöhnliches Glas, wird zu Verglasungen der Bau-Vorderfronten verwendet.

IV.    Wahl: sog. Ausschussglas, für Ställe, Fabriken usw.

5. NebenStoffe.

1. Das Glas

ist ein durch Schmelzen von Kieselsäure (Quarzsand usw.) nebst Zuschlägen von Alkalien (Kali, Natron) und von alkalischen Erden (kohlensaurer

Die Preise sind meist der Stärke des Glases proportional, so das also das⁶/₄anderthalbmal, das s/₄ noch einmal so viel wie das ⁴/₄ Glas kostet. Der Einheitspreis richtet sich ausserdem nach der Reinheit (Wahl) des Glases und wächst mit der Grösse der Scheiben, jedoch nicht nach dem Flächeninhalt, sondern im Verhältnis der Summe

Fussbodenplatten, 20—26 mm stark, bis zu 4 qm gross;

gewöhnliches Rohglas, 9—12 mm stark, bis und über 1 qm, welches sich zu „Hoff-mannschen Lichtern“ eignet;

dünnes Rohglas, 4—6 mm stark, gerippt Krummstroh gerechnet, oder mit Rauten, von 0,5 — 1 qm Grösse.

Zwei neuere Glasarten sind das „Presshartglas“ und „Drahtglas“, welche beide von der Aktiengesellschaft für Glasindustrie vorm. verwendet.

Friedr. Siemens in Dresden und von anderen

nicht geschnitten werden, während die aus Schalke i. W., Altwasser i. Schl., Stollberg i. Rhnld. schneidbar sind. Das Drahtglas eignet sich weit mehr als das Hart- und Rohglas zum unmittelbaren Einmauern in Stallfensteröffnungen,, zu Oberlichtern, Fussbodenplatten usw. e) Die Glasbausteine. Diese wurden bereits unter ungebrannte Steine (S. 8) besprochen. Hier sei nur noch erwähnt, dass die gewöhnlichen Glasbausteine infolge ihrer eingeschlossenen Luft bei Bränden leicht zerplatzen. Dies soll aber nicht der Fall sein bei den mit einem Drahtgeflecht überzogenen Glasbausteinen.

b) Das Roh glas ist das im Guss fehlerhaft geratene und deshalb nicht geschliffene Spiegelglas. Es dient zu Verglasungen, die nicht vollständige Durchsichtigkeit, aber bedeutende Haltbarkeit erfordern, wie Dachoberlichter, Fuss- Bauwesen sowohl zum Eindecken der Dächer, als bodenplatten, Abdeckungen von Kellerlichtkästen,    auch mit Lehm vermischt zum Ausstaken der Wände

sowie zum Einmauern ohne Rahmen in die    und Decken an. Zur Dachdeckung ist nur das

Fensteröffnungen der Ställe usw. (Hoffmannsche längste, geradeste Roggenstroh verwendbar.

Man rechnet ein Bund gerades Deckstroh je nach Grösse zu 0,09—0,15 cbm. Der Verkauf geschieht nach Schock, von denen jedes 60 Bund enthält.

Zur Ausstakung der Wände und Decken gebraucht man nur schlechtere Strohsorten, sog. Krummstroh, welches zu Häckerling geschnitten wird. Auf eine schwache Fuhre Lehm von 0,37 cbm wird 1 Bund

aus den Mafsen der Länge und Breite — sog. „addierte Zentimeter“.

Gutes, zu Fensterscheiben dienendes Glas muss rein, weder körnig, blasig noch streifig sein, eine glatte, ebene Oberfläche haben und in der Schnittfläche einen bläulich-grünen Streifen auf der Kante, den sog. „guten Spiegel“, zeigen.

Um Glas auf seine Dauerhaftigkeit gegen Witterungseinflüsse zu prüfen, kocht man Stücke davon in konzentrierter Schwefelsäure oder Salzsäure; das gute Glas bleibt dabei klar und durchsichtig, das schlechte aber wird rauh und matt.

Lichter).

Es kommt in 3 Sorten vor: hergestellt werden.

c)    Hartglas besitzt eine viel grössere Widerstandsfähigkeit gegen Stoss, Druck und Temperaturveränderungen als das gewöhnliche Glas, und eignet sich zumal mattes Hartglas besser zu „Hoffmannschen Lichtern“ als das gewöhnliche Rohglas, welches infolge unvorsichtiger Einmauerung leicht zerspringen kann. Es lässt sich allerdings nicht schneiden und müssen daher bei Bestellungen die Scheibengrössen genau angegeben werden; der Preis des Hartglases ist verhältnismässig billig.

d)    Das Drahtglas ist ein in der Mitte von einem Drahtgeflecht durchzogenes, 5—7 mm starkes, geriffeltes Rohglas, welches ausserordentlich widerstandsfähig gegen Druck, Stoss, schroffen Temperaturwechsel und Feuer ist und trotz erhaltener Sprünge seinen Zusammenhalt niemals verliert. Auch ist sein Lichteffekt durch die geriffelte Oberfläche und das glänzende Geflecht ein grösserer als der des gewöhnlichen Fensterglases. Die Siemensschen Platten können

2. Das Stroh, Rohr und Moos.

Das Stroh wendet man im landwirtschaftlichen

Das Schilfrohr wird 1. ungeschält zur Dachdeckung ländlicher Gebäude, 2. geschält zum Be-rohren der Decken und Wände behufs des Putzes

Das ungeschälte Rohr (Deckrohr) muss vollständig reif und spätestens 2 Jahre nach seiner Gewinnung verarbeitet werden. Seine Reife ist an • seiner weissgelben Farbe und an den an seinem Standorte abgetrockneten Blättern zu erkennen.

Das Deckrohr ist ca. 1 m lang und wird in Schock zu 60 Bunden verkauft.

Das geschälte Rohr (Mauerrohr) muss ebenfalls völlig reif sein und darf nur gerade gewachsenes,, von starkem, durchsichtigem Holze genommen werden. Verkauft wird dieses Rohr in Schock zu 60 Bund zu 30 Stengel, nutzbar = 1700 lfd. Meter.

Auf 1 m Wandlänge gehen 57—63 Stengel, auf 1 qm Fläche 30—33 Stengel.

Aus dem Mauerrohr fertigt man auch ein Gewebe zum Berühren von Zimmerdecken, Fachwerks- und Bretterwänden behufs Putzen derselben. Die Rohrstengel dieses Gewebes sind mit schwachem Draht auf 15 cm voneinander entfernt liegende Rohrdrähte gebunden, so dass die einzelnen Stengel nicht herausgleiten können. Das Rohrgewebe, welches bis za einer Länge von 60 m und in Breiten von 1,5, 2,0 und 2,5 m gefertigt wird, gewährt bei einem dem bisherigen Kohren der Decken usw. gleichen Preise noch die Vorteile, dass die Berohrung sehr schnell vor sich geht und die gleichweit voneinander entfernten Rohrstengel eine grössere Haltbarkeit des Putzes sichern.

An Stelle der Schalung der Decken mit Brettern kann man das Rohrgewebe auch auf quer über die Latten genagelte, 16, 24—32 cm voneinander entfernt liegende, 2 auf 3 cm starke Latten befestigen.

Mit Zementmörtel geputzte Rohrgewebe-Decken haben sich für Ställe nicht bewährt; sie werden leicht rissig, sind dann undicht, so dass Rohr und Holz bald faulen.

Die Moosarten, welche im Bauwesen Verwendung finden, sind das Waldmoos und das Wassermoos; beide dienen zum Ausfüllen der Fugen bei sog. Trockenmauern und bei der Ausmauerung massiver Brunnen bis zur Wasserstandshöhe in denselben. Ausserdem wird das Moos wegen seines schlechten Wärmeleitungsvermögens als isolierendes Füllmaterial — aber nur ganz trockenes — verwendet, z. B. für Stalldunstschlote, Dachflächen deckenloser Ställe, Doppelwände von Eiskellerbauten usw.

3. Farben, Anstriche, Patentfarben usw.

Die Aussen- und Innenflächen der Gebäude und Bauteile, alles Holzwerk und Eisenteile erhalten Anstriche, teils um sie gegen äussere, zerstörende oder verunreinigende Einflüsse, besonders solche der Witterung, zu sichern und ihnen längere Dauer zu verschaffen, teils um ihnen ein besseres Aussehen zu verleihen.

Man unterscheidet: Farben (Wasser- und Ölfarben), welche zu allen baulichen Maler und Anstreicherarbeiten dienen; Anstriche, d. h. Teere, Karbolineum und zusammengesetzte Überzüge, welche fast nur zur Erhaltung von Holzwerk dienen, und sog. Patentfarben, Emaillefarben usw., die hauptsächlich zur Erhaltung des Eisenwerkes und als Schutzmittel gegen Feuchtigkeit dienen.

A. Die Farben.

Die Materialien, aus welchen die Farben bezw. Farbenanstriche bestehen, 'sind: Farbstoffe und Flüssigkeiten. Die Farbstoffe sind meistens Erd-und Metallfarben, seltener Pflanzen- oder tierische Farbstoffe. Die Flüssigkeiten, in welchen die Farbstoffe aufgelöst werden, sind: Wasser (Kalkwasser, Leimwasser usw.) und Öl, und unterscheidet man demnach: Wasserfarben und Ölfarben.

Die Wasserfarben.

Hierhin gehören die Kalk-, Leim-, Milch- und Kaseinfarbe, der Wasserglasanstrich und der Fluatanstrich.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

a)    Der Kalkfarbenanstrich. Derselbe besteht aus der Auflösung eines beliebigen Farbstoffes in mit Wasser verdünnter Kalkmilch und dient besonders zu Aussenanstrichen der Gebäude. Behufs Anfertigung der Wasserfarben werden die Farbstoffe zuerst in Regenwasser aufgelöst und dann dem sehr dünnen Brei von gelöschtem Kalk beigerührt. Um sie haltbarer zu machen, setzt man Seifensiederlauge zu, oder streicht die zu färbenden Wände vorher mit letzterer an. Auch kann man etwas Kochsalz zusetzen, und zwar 1 Teil Salz auf 3 Teile ungelöschten Kalk. Sehr haltbar, nicht abfärbend, wird der Anstrich, wenn man den Wandputz vor dem Anstrich und später diesen selbst mit Fluatwasser (verdünntes Kesslersches Baufluat) abspritzt. Als bewährt sind folgende Farbenmischungen zu empfehlen:

1.    ein bläulich-grauer Anstrich aus einer Mischung von 2 kg Kalk mit Kreide, mit 120 g Chromgelb, 120 g Ultramarin und 15 g Schwarz;

2.    eine grünlich-graue Steinfarbe aus einer Mischung von 7¹/₂ Mafsteilen gelöschtem Kalk, 1 Teil Kohlenschwärze, l¹/₂ Teil Umbra, l³/₄ Teil gelber Erde;

3.    ein gelbrötlicher Anstrich aus 12 kg Kalk, 0,5 kg Frankfurter Schwarz, 1,5 kg hellem Ocker, 1,3 kg Umbra und 0,2 kg Englisch-Rot;

4.    eine gelbliche Steinfarbe aus 2 kg Kreide, 120 g Ocker und 30 g Schwarz.

Als bester Ersatz farbiger Kalkanstriche sind die wetterfesten Dauerfarben von Kleine & Flume in Bonn zu empfehlen. Sie sind in 21 Farbentönen erhältlich und für frischen, wie alten Wandputz geeignet.

Sehr bewährt und beliebt sind in neuester Zeit auch die sog. Kaltwasserfarben (Lerchenberger Farbe, Indurin- oder Indinefarbe), welche sich nicht nur zu weissen oder farbigen, sehr wetterfesten, dauerhaften und billigen Aussenanstrichen für jeden geeigneten festen Untergrund eignen, sondern auch zu Innenanstrichen und die Indurinfarbe auch als feuersicherer Anstrich.

b)    Der Leimfarbenanstrich. Er wird durch Auflösung irgend eines Farbstoffes in Leimwasser gewonnen und eignet sich nur zum Anstrich im Innern der Gebäude, da er der Nässe nicht widersteht. Die Bereitung der Leimfarben geschieht dergestalt, dass man die vorher mit Regenwasser zu einem Brei fein abgeriebenen Farbstoffe in einen reinen Topf tut und das erforderliche mit Schlämmkreide versetzte Leimwasser zusetzt. Der Anstrich erfolgt über einem Grundanstrich der Wand mit Seifenwasser, er darf nicht abfärben, aber auch nicht zu viel Leimzusatz erhalten, weil er dadurch fleckig werden würde, ferner soll er nicht in zu dicker Schicht aufgetragen werden, da er sonst abblättert.

c)    Der Milclifarbenanstrich. Man löscht ungebrannten Kalk in reiner Milch oder guter Buttermilch, lässt den entstandenen Brei 24 Stunden ruhig stehen und verdünnt ihn vor der Benutzung mit Milch. Zuzusetzende Erdfarben müssen zuerst mit Milch angerührt und dann Kalk beigemischt werden. Der Anstrich ist sehr schön, äusserst dauerhaft und billig.

empfiehlt sich daher, selbst zu gewöhnlichen Anstrichen, die Verwendung nur fein geriebener Farben.

un-

a) Ölfarbenanstrich auf Holz.

Anstriche von Holzwerk dürfen nur auf vollkommen trockener, staub- und schmutzfreier Fläche erfolgen; bei feuchtem Holz ist ein Aufblähen, Abschälen und Abblättern der Ölfarbe vermeidlich. Risse, Sprünge, Fugen müssen vor dem ersten Anstrich, dem sog. „Grundieren“, mit einem aus 1 Teil gekochtem, altem Leinölfirnis, 2 Teilen ungekochtem Leinöl und Schlämmkreide bereitetem Kitt sauber gedichtet werden, der aber für dunkelfarbige Anstriche auch dunkel zu färben ist. Das Grundieren, welches erst 1—2 Tage später nach erfolgtem Austrocknen der Kittstellen vorgenommen wird, geschieht mittels einer Mischung von 1 Teil Leinölfirnis und 2 Teilen Leinöl, unter Zusatz von etwas Blei- oder Zinkweiss, und für nachfolgende, dunkelfarbige Anstriche von etwas Ocker. Da das Grundieren jedoch oft vom Tischler in der Werkstatt ausgeführt wird, tut man gut, die Farbenzusätze fortzulassen, weil durch dieselben häufig schlechte Arbeit und schlechtes Holz verdeckt wird.

d)    Der Kaseinfarbenanstrich. Er dient zu äusserst haltbaren Aussen- und Innenanstrichen, wie auch zu künstlerischen Arbeiten. Man verreibt

1 Mafsteil gut gelöschten und einige Zeit gelagerten Kalkbrei mit 5 Mafsteilen weissen Käse (Quark) zu einer durchscheinenden klebrigen Masse, welcher nur Metall- oder Erdfarben zugesetzt werden dürfen, da alle organischen Farben sich zersetzen.

e)    Der Wasserglasanstrich. Er eignet sich nur als genügend feuersicherer Anstrich für nicht der Witterung bezw. Nässe ausgesetzte Holzteile,

Stoffe usw., während er sich zum Tränken von der Fäulnis und der Witterung ausgesetzten Holzteilen,

Putz- und Steinflächen gar nicht bewährt hat.

Nachdem die Grundierung völlig getrocknet ist,

Das Wasserglas, welches als- Bindemittel des Anstriches dient, ist eine in kochendem Wasser lösliche Glasmasse (Kaliwasserglas, Natronwasserglas, beide vermischt das Fixierungswasserglas), welcher nur anorganische Farbstoffe zugesetzt werden dürfen. |    2    3 mal gut gestrichen, wobei die Farbe nicht

Wasserglasfarben, mit dickflüssigem Wasserglas angerührt, sind käuflich und beim Gebrauch zu verdünnen.

auf einmal zu dick aufgetragen werden darf und nicht zu dünn, sondern zäh, tropfbar sein muss. Der Anstrich besteht in der Regel wieder aus 1 Teil

f)    Der Fluatanstrich. Dieser ist der beste    Leinölfirnis, 2 Teilen rohem Leinöl, etwa 60°/₀

und dauerhafteste Ersatz für das Wasserglas und    Bleiweiss und höchstens 35 % Erdfarben. Anstatt

dient zum Tränken (Fluatieren) von Aussenputzen,    Bleiweiss, welches in der Zimmerluft durch die Einporösem Ziegelmauerwerk, weichen und porösen Werk-    Wirkung von Schwefelwasserstoff gelb wird, empfiehlt

steinen und Dachziegeln, welche durch das Fluat (Kesslersches Bau- oder Magnesiafluat) vollständig wasserdicht gemacht werden. Dadurch, dass das    sein, so verdünnt man das Leinöl von Anfang an

Fluat die Putz- und Steinporen ausfüllt, dichtet und    mit Terpentinöl, was aber bei Anstrichen in freier

verkieselt, werden die Putze und Steine auch ausser- Luft besser fortfällt, ordentlich gehärtet und wetterfest.

sich mehr das wenn auch weniger deckende Zinkweiss.

Soll die Ölfarbe für innere Anstriche glanzlos

Soll ein Ölfarbenanstrich schnell trocknen, so kann dies durch Zusatz von Sikkativ (in Leinölfirnis aufgelöste und gekochte Bleiglätte oder Mennig) bereits in 6—8 Stunden geschehen; zuträglich ist das

Die Ölfarben.

Neue Fussböden und Treppen werden häufig nur 2—3 mal mit heissem Leinölfirnis, unter Zusatz von etwas terra di Siena, getränkt und darauf mit

Ölfarbe, aus einem innigen Gemenge eines Farbstoffes mit Leinölfirnis (gekochtes Leinöl und rohem Sikkativ der Haltbarkeit des Anstriches niemals. Leinöl) bestehend, ist sehr widerstandsfähig gegen die Einflüsse der Witterung und nimmt eine ziemliche Härte an, so dass sie den Gegenständen einen gewissen Schutz gegen mechanische Angriffe gewährt.    Glanzlack überzogen; es bleibt hierbei die Maserung

Sie eignet sich daher gleich gut zu Anstrichen auf    des Holzes sichtbar. Zum Anstrich alter Fussböden

Holz, Metall, Kalk- und Zementputzflächen.    sollen, nach vorausgegangenem einmaligen Firnissieren

Die Güte der Ölfarbenanstriche wird sowohl    derselben, nur Erdfarben genommen werden, da

alle mit Bleiweiss versetzten Farben weich sind und

1—2 maliges

Lackieren trägt zur besseren Erhaltung der gestrichenen Fussböden wesentlich bei.

von der Zubereitung der Farben, als auch von dem

Aufträgen derselben bedingt. Je feiner eine Ölfarbe daher schnell abgetreten werden, gerieben wird, desto besser deckt sie und um so besser und gleichmässiger lässt sie sich streichen. Es

B. Anstriche und zusammengesetzte Überzüge.

Als Ersatz der Ölfarbe werden zur Erhaltung von Holzwerk, als Anstrich feuchter Wände und zur Abhaltung der Erdfeuchtigkeit vom Grund-und Kellermauerwerk hauptsächlich die folgenden, halten dürfen, äussere Anstriche auch kein Terpen-    teils ei°fachen Deck- und Schutzmittel, teils solche

tinöl. Für Fassadenanstriche eignen sich die Monate    von bekannter Zusammensetzung, bei bewährter

Juni, Juli und August am besten; die Farben dürfen Leistung und geringem Preise angewendet, nur dünn aufgetragen werden, damit keine Haut a) Der Anstrich mit Holzteer. Derselbe wird unter den letzteren entsteht, unter welcher das Öl    au^    Holzflächen heiss aufgetragen, nachdem sein

Ein guter Fassadenanstrich be-    Gehalt    an Holzessig durch Zusetzen von Schlämm-

sonders an der Wetterseite, ist nach 5—6 Jahren    kreide,    während des Kochens, unschädlich gemacht

zu erneuern, weil das Sonnenlicht das flüchtige Öl    worden    ist. Da er lange klebrig bleibt, mischt man

fortnimmt    ihm während der Erhitzung etwa bis zu ¹/₃ der

Masse an Pech, Kolophonium usw. bei.

Der ebenfalls heiss aufzutragende sog. schwe-

d) Ölfarbenanstrich auf Zementputz.

Zementputz kann erst nach 1—2 Jahren einen    dische Teer (Holzteer) erhält zur Verdünnung etwas

Ölfarbenanstrich erhalten, wenn der Ätzkalkgehalt    Terpentinöl oder Petroleum, bei einem 2. Anstrich

im Zement durch die Kohlensäure der Luft in kohlen-    auch etwas gelbes Wachs zugesetzt und empfiehlt

sauren Kalk umgebildet ist. Der ungebundene Ätz-    sich für solche Bäume, welche infolge von Dämpfen

kalk im frischen Zementputz verseift das Öl der    dem Mauerfrass leicht ausgesetzt sind.

Ölfarbe und hinzutretende Feuchtigkeit nimmt die Kalkseife mit der Farbe zugleich fort. Dem also    heiss bis zur Sättigung des Holzes aufgetragen und

erst nach 1—2 Jahren erfolgenden Ölfarbenanstrich    erhält zur leichteren Streichbarkeit etwas Zusatz von

muss eine Tränkung der Putzflächen mit einer 1 °/₀igen    Spiritus, Terpentinöl oder Petroleum. Ausserdem er-

Schwefelsäurelösung zur Neutralisierung (Unschäd-    hält er gewöhnlich keine weiteren Zusätze, jedoch

lichmachung) des etwa noch vorhandenen Ätzkalkes    kann man den letzten Anstrichen Ziegelmehl, Pech usw.

vorausgehen. Die getränkte Fläche, welche eine für    zusetzen; ebenso kann, falls eine Farbe gewünscht

das gute Anhaften der Ölfarbe feinkörnige Bauheit    wird, Kreide, venetianisch Bot oder französisch Gelb

bekommen hat, wird dann zur Entfernung des losen    beigemengt werden,

schwefelsauren Kalkes, welcher sich auf ihr gebildet hat, mit reinem Wasser abgewaschen.

Müssen Ölfarben längere Zeit aufbewahrt werden, so giesse man auf ihre Oberfläche eine dünne Wasserschicht, damit sie, der freien Luft ausgesetzt, nicht vertrocknen.

b) Ölfarbenanstrich auf Eisen.

Die Eisenflächen müssen vor dem ersten Anstrich, der Grundierung, sorgfältig mittels Drahtbürsten und Beizen mit verdünnter Salzsäure vom Bost befreit, dann mit Kalkwasser und endlich mit reinem Wasser abgewaschen werden.

Hierauf erfolgt eine Grundierung mit reinstem Bleimennig oder mit sog. Diamantfarbe aus 1 Gewichtsteil fein gemahlenem Graphit, 2 Teilen rohem und 1 Teil ohne Bleiglätte gekochtem Leinöl. Darüber bringt man einen 2—3 maligen gewöhnlichen Ölfarbenanstrich, in welchem auch Graphit den Farbstoff abgibt. Die Ölfarbenanstriche auf Menniggrund, zum Teil auch der letztere, werden in neuerer Zeit häufig und mit Vorteil durch sog. Patentfarben usw. ersetzt.

c) Ölfarbenanstricli auf Kalkputz und Stein.

Die durchaus trockenen Flächen müssen vor dem eigentlichen Anstrich mit Firnis grundiert werden; der dann folgende erste Ölfarbenanstrich besteht aus einer Mischung von Ölfirnis mit 65 °/0 reinem Bleiweiss und 25 °/₀ Schlämmkreide, während der zweite und dritte Anstrich keine Kreide ent-nicht trocknet.

Ebenso ist eine Tränkung mit einer Lösung von 10 g an der Luft zerfallenem kohlensaurem Ammoniak in 1 1 Wasser zu empfehlen, wobei sich die Kohlensäure mit dem Ätzkalk zu kohlensaurem Kalk verbindet.

Das beste und billigste Verfahren der Jetztzeit, Ölfarbenanstriche auf selbst frischem, jedoch einige Wochen altem Zementputz und auf ebensolchem Zementbeton gut haftbar und wetterbeständig zu machen und ausserdem die Zementflächen sehr zu härten, besteht im Fluatieren der letzteren. Man streicht zuerst mit zur Hälfte durch Wasser verdünntem Baufluat an und nach 24 Stunden noch einmal mit unverdünntem Fluat. Die trocken gewordenen Zementflächen sind sodann mit reinem Wasser gründlich und so lange abzuwaschen, bis das Wasser nicht mehr säuerlich schmeckt. Hierauf lässt man die Flächen trocknen und bringt dann die Ölfarbenanstriche auf.

Die Beinigung alter Ölfarbenanstriche erfolgt am besten mit kaltem Begenwasser und weisser, harter Seife.

b) Der Anstrich mit Steinkohlenteer wird

Steinkohlenteer eignet sich auch als Anstrich für j Eisen, jedoch darf nur destillierter oder von Karbol-

d) Der Anstrich mit Karbolineum.

säure, durch mehrstündiges Kochen oder durch Zusatz von etwa 3 °/₀ Ätzkalk, befreiter Teer verwendet werden, da die Karbolsäure das Eisen zerfrisst und Rosten verursacht.

Als Ersatz der teuren, dunkel glasierten Ziegelsteine (Verblender), wie solche zur Bildung einzelner bunten Schichten im Fassadenmauerwerk besserer Ziegelrohbauten verwendet werden, empfiehlt sich zum selbigen Zweck bei landwirtschaftlichen Bauten die Benutzung vorher stark erhitzter und dann in Steinkohlenteer eingetauchter gewöhnlicher Ziegelsteine.

c) Der Anstrich mit Goudron. Goudron, ein aus einer Lösung von Asphalt in Petroleum bestehendes zähflüssiges, wasserdichtes Anstrichmittel, dient zur Abhaltung der in das Grund- und Kellermauerwerk sonst lot- und wagerecht eindringenden und aufsteigenden Bodenfeuchtigkeit, sowie zur Abdichtung von Abortgruben, Jauchebehältern usw. Der Anstrich muss heiss und zweimal aufgetragen werden.

Das

echte Karbolineum (Karbolineum Avenarius) übertrifft als Holzschutz- und erhaltungsmittel die Teeranstriche wesentlich. Es besteht hauptsächlich aus schweren Teerölen, doch sind dieselben derart zusammengesetzt, dass eine Verflüchtigung derselben durch Einwirkung der Luft und Witterung nur eine geringe ist.

Der Anstrich der Hölzer erfolgt am besten vor ihrer Verbindung, meist genügt ein einmaliger Anstrich, da das Holz das dünnflüssige Karbolineum leicht einsaugt.

Dies geschieht um so mehr, je trockner das Holz und je wärmer die Witterung ist, und es kann deshalb ein kalter Anstrich vorgenommen werden. Allerdings darf derselbe nicht bei grosser Sonnenhitze ausgeführt werden, weil die Haut der Arbeiter an den Händen und im Gesicht spröde wird und abblättert, es muss daher im Schatten gearbeitet werden.

Ist das Holz nicht besonders trocken oder sogar feucht, die Witterung ungünstig, so muss ein erhitzter Anstrich erfolgen; beim Erhitzen ist die leichte Entflammbarkeit des Karbolineums zu beachten. Das gestrichene Holz erhält eine hübsche nussbraune Färbung, gibt aber auch einen lange anhaltenden unangenehm scharfen Geruch ab, der indes durch eine Übertünchung mit Kalkmilch unter Zusatz von etwas Quarkkäse abgeschwächt werden kann.

Das Karbolineum kommt in Fässern (200 kg) in den Handel, wird aber im Einzelverkauf auch in kleineren Mengen abgegeben. Das Kilogramm im ganzen Fass kostet nur 32 Pf. und reicht zum Anstrich von ca. 6 qm rauher Holzfläche.

Weiteres über Karbolineum, auch über die vorzüglichen geruchlosen Karbolineumarten, siehe unter: Das Holz, die Dauer des Holzes und Mittel, dieselbe zu erhöhen.

e)    Der finnische Anstrich. Man löst 1,5 kg Kolophonium in 10 kg Tran in der Hitze vorsichtig auf, dann rührt man 5 kg Roggenmehl mit 15 1 kaltem Wasser zu einem Brei und löst endlich 2 kg Zinkvitriol in 45 1 siedendem Wasser. Den Mehlbrei rührt man sorgfältig der heissen Zinkvitriollösung bei, setzt endlich das in Tran gelöste Kolophonium bei und rührt alles gut durcheinander (Erdfarbenzusatz nach Belieben). Der Anstrich ist gewissermassen berühmt, er schützt das Holz vortrefflich gegen Witterungseinflüsse und vor Würmern.

f)    Der russische Anstrich besteht aus einer Lösung von 0,33 kg Eisenvitriol in 12 1 Wasser, derselben werden zunächst 0,25 kg Kolophonium und 1,5 kg Caput mortuum, dann eine Mischung von 1 kg Roggenmehl und 0,4 1 Wasser zugesetzt.

Der Anstrich eignet sich ebenfalls für Holz vorzüglich.

g)    Der schwedische Anstrich, welcher aus Heringslake, (Roggen-) Mehlkleister und Schlämmkreide unter Zusatz von etwas Ocker bereitet wird, dient gleichfalls zur Erhaltung von Holzwerk.

h)    Als Anstrich für feuchte, moderige Kellerräume wird folgende Mischung mit Erfolg angewendet. 93 Teile gemahlener Ziegelstein und 7 Teile Bleiglättepulver werden gemischt und mit einer genügenden Menge Leinöl zu einem Teige verarbeitet. Die Masse erhärtet auf den Wänden nach 3—4 Tagen und lässt dann keine Feuchtigkeit mehr durch.

i)    Anstrich zur Verhütung des Durchschlagens der Feuchtigkeit an den Wettergiebelraauern. Man nimmt 25 kg Pech, 15 kg Harz, 3 kg Englischrot und 6 kg feines Ziegelmehl, kocht diese Mischung in einem Kessel unter fortwährendem Umrühren, setzt dann etwa ein Viertel des obigen Volumens an Terpentinöl zu, so dass die Masse streichrecht wird und trägt sie heiss mit borstigem Pinsel auf das Mauerwerk auf. Dieses Mittel bewährt sich vortrefflich, kostet aber pro Quadratmeter ca. 2,50 M.

k) Gegen feuchte, salpeterhaltige Wände wird noch eine von G. P. Doll & Co. in Mannheim hergestellte Isoliermasse empfohlen.

C. Patentfarben, Emaillefarben.

In den letzten Jahren ist eine grosse Anzahl neuer Anstrichmittel unter der Bezeichnung Patentfarben und Emaillefarben oder Dauerfarben aufgetaucht, deren meist geheim gehaltene Zusammensetzung durch Patent geschützt ist. Dieselben dienen teils zur Erhaltung des Eisenwerkes, teils zur Herstellung glasurartiger Wand- und Deckenanstriche, zum Schutz gegen Feuchtigkeit. Wir führen die bewährtesten derselben hier an.

a)    Bessemerfarbe von Bosenzweig & Baumann I selbe die mit ihm angemachten Farben an der Luft

in Kassel. Diese zurzeit sehr viel angewendete Farbe    schnell trocknen nnd erhärten lässt. Zu diesem

ist einer der besten Bostschutzanstriche für eiserne    Zwecke muss das Leinöl gut abgelagert und geklärt,

Träger, Säulen, Fenster, Gitterwerk usw. Die Farbe am besten gebleicht sein und, um gut zu trocknen, hat starke Deckungskraft und bleibt, weil kautschuk- vorerst in Leinölfirnis verwandelt werden, haltig, stets sehr elastisch, so dass niemals ein Der Firnis für weisse (Bleiweiss) und für Bissigwerden und Abblättern wie bei alten Ölfarben- farbige Anstriche wird durch Sieden des Leinöles anstrichen eintritt. Sodann ist nur ein 2maliger    mit Bleiglätte und Zinkvitriol, derjenige für

Anstrich (Grundierung und 1 Gutstrich) erforderlich, Anstriche mit Zinkweissfarben durch Sieden mit hingegen bei Ölfarbe ausser der Grundierung 2—8    Braunstein hergestellt.

Gutstriche, so dass der Anstrich auch wesentlich Das Terpentinöl wird durch Destillation billiger ist wie der Ölfarbenanstrich.    aus dem Harz der Nadelhölzer bereitet, ist in

b)    Sch'uppenpanzerfarbe von Dr. Graf & Co.    reinem Zustande wasserklar und dient, da es den

in Berlin. Die Schuppenpanzerfarbe besteht aus Sauerstoff der Luft begierig anzieht, sich dadurch einem mikroskopisch dünnen, giftfreien, biegsamen,    verflüchtigt, den Ölfarben zugesetzt, als Trockenchemisch beständigen Farbkörper in einem zähen    und Erhärtungsmittel. In zu grosser Menge der Ölwiderstandsfähigen, blei- und säurefreien Firnis und    färbe beigemischt, macht Terpentinöl den Anstrich

ermöglicht einen möglichst unempfindlichen Bost-    matt und glanzlos; für innere und dauerhafte Anschutzanstrich, bei welchem die Bildung von Luft-    striche ist es unentbehrlich, für Ölanstrich in freier

rissen ausgeschlossen ist. Die Giftfreiheit der Farbe Luft dagegen weniger zu empfehlen.

5. Lackfirnisse.

Sie bestehen aus einer Auflösung von Harzen oder Gummi in Terpentinöl, Leinöl oder Spiritus und dienen als Terpentin-, Leinöl- oder Spirituslackfirnisse zur Herstellung eines glänzenden und

hat Bedeutung zum Anstrich für alles Eisenzeug in Pferde-, Bindvieh-, und Schweineställen. Ein zweifacher Anstrich, der für alle Fälle genügt, kostet einschl. Arbeitslohn nur 25—80 Pf. für 1 qm.

c) Dauerfarben von Dr. Münch & Böhrs in Berlin sind verbesserte Ölfarben, welche nicht nur zur Grundierung des Eisens statt Mennige, sondern schützenden Überzuges auf nicht angestrichenen oder auch zum dauernden Schutz desselben dienen. Auch angestrichenen und bemalten Gegenständen.

eignen sie sich zum Anstrich von Putz, Stein und Holz.

d) Dauerfarbe von

Mannheim bezweckt gleichfalls den dauernden Schutz | lack, des Eisens.

Zu den Terpentin- und Leinöllackfirnissen werden Kopal, Bernstein, Dammar- und Fichtenharz. G. P. Doll & Co. in Asphalt, zu den Spirituslackfirnissen Schel-

Mastix, Sandarach und zuweilen auch Kopal verwendet.

e)    Zoncafarbe von G. Zonca & Co. in Kitzingen a. M. Diese Farbe trotzt allen Säure- und Witterungseinflüssen und empfiehlt sich gleich gut für Metalle, Steine, Zementputz, Beton, Holz usw.

f)    Emaillefarben, auch Porzellan-Emaillefarbe, Lack-Dauerfarbe usw. genannt, werden von den Firmen: Kosenzweig & Baumann in Kassel, Gustav Wolff in Mainkur/Frankfurt a. M., Jean Heck in Offenbach a. M., Dr. Münch & Böhrs in Berlin u. a. fabriziert. Diese Farbe gibt einen glasurartigen, sehr harten Anstrich für Wände und Decken, ersetzt vielfach den teuern Wandplattenbelag und eignet sich besonders für solche Bäume usw., in denen es, z. B. wie bei Molkereien, Schlachthäusern u. dgl., auf erhöhte Beinlichkeit ankommt.

Am dauerhaftesten, namentlich im Freien, sind die Terpentin- und Leinöllackfirnisse. Sie sind meistens dunkel, während die weniger haltbaren und deshalb nur zu Arbeiten im Innern dienenden

Spirituslackfirnisse sehr klar sind.

4. Öle.

Hauptsache ist, das Beissen oder Springen der Lacküberzüge zu verhindern, welches entweder durch Sprödigkeit des verwendeten Firnisses, durch Einwirkung jähen Temperaturwechsels oder durch den Mangel an Trockenheit der darunterliegenden Anstriche verursacht wird. Ein langsam trocknender Lackfirnis ist deshalb immer der beste. Vor dem Lackieren wird die ganze Anstrichsfläche gewöhnlich zur Erzielung grösserer Glätte und Feinheit mittels Bimsstein oder Sand- und Glaspapier abgeschliffen. Sollen Hölzer des inneren Ausbaues ihre Naturfarbe behalten und wie poliert aussehen, so tränkt man dieselben nur 2—3 mal mit heissem Leinölfirnis unter Die im Bauwesen hauptsächlich gebrauchten Öle etwas Farbenzusatz und lackiert darauf 1—2 mal mit sind das Leinöl und das Terpentinöl. Das Kopal- oder Bernsteinlack.

Ein guter Bernsteinfirnis wird aus 0,10 kg

Leinöl wird aus dem Samen des Flachses gewonnen und dient zur Bereitung der Ölfarben, indem das- pulverisiertem Bernstein, welcher mit 0,45 kg Leinöl

der am Val

Für

bis zur Eindickung der Mischung gekocht wird, hergestellt. Ebenso bereitet man Kopalfirnis.

6. Teere; Asphalt.

Man unterscheidet sog. Holzteer und Steinkohlenteer; der erstere wird aus harzreichen Hölzern durch Destillation auf verschiedene Art gewonnen, der mineralische Steinkohlenteer dagegen als Nebenprodukt bei der zur Bereitung des Leuchtgases stattfindenden Trockendestillation der Steinkohlen.

Guter Teer hat einen durchdringenden, nicht ganz unangenehmen Geruch und muss so dickflüssig sein, dass er sich zu Fäden ziehen lässt.

Der Verwendung des Holz- und Steinkohlenteers als Anstrich- und Erhaltungsmittel für Holz, Stein, und Eisen haben wir bereits mehrfach gedacht Durch Abdampfen des Holzteers in eisernen Kesseln gewinnt man das schwarze oder Schiffspech, welches zum Verdicken des Teeres gebraucht wird.

Der Asphalt, ein fettes Erdharz, ist von bräunlich-schwarzer Farbe, fettglänzend, undurchsichtig, von muschlichem Bruch und mit bituminösem Geruch brennend; er schmilzt bei der Siedehitze des Wassers, ist aber nur in Ölen löslich. Flüssig findet er sich im toten Meere (Judenpech), auf der Insel Trinidad. Reiner Asphalt ist sonst sehr selten, meist kommt er mit kohlensaurem Kalkstein gebunden als Asphaltgestein in grossen Lagern vor, z. B. bei Limmer, Velber und Vorwohle in Preussen, dann im Eisass, in der französischen Schweiz usw. -de Travers gilt als einer der besten.

Der reine Asphalt wird durch Auskochen des zerkleinerten Asphaltgesteins in Wasser gewonnen und durch weiteres Umschmelzen gereinigt, oder man erhitzt das Rohgestein in besonderen Öfen und sammelt den abfliessenden Asphalt auf.

Nach der verschiedenen Herstellung und Verwendung unterscheidet man den Stampfasphalt und den Gussasphalt.

Der erstere dient nur zum Strassenbau und erhärtet durch Druck mittels heisser Eisenstampfen oder Walzen, der letztere, welcher von selbst erstarrt und erhärtet, wird nur zu Arbeiten des Hochbaues benutzt.

Da der natürliche Asphalt teuer ist, so wird er vielfach mit Teer u. dgl. verfälscht, er ist dann tiefschwarz, glashart, schmilzt leicht, löst sich ganz in Terpentinöl, Petroleum, Karbolsäure usw. auf. Dieser künstliche oder deutsche Asphalt ist wegen seiner dem natürlichen Asphalt bedeutend nachstehenden Haltbarkeit, Dichtigkeit und geringeren Feuerbeständigkeit für bautechnische Arbeiten zu verwerfen.

Der echte Asphalt riecht erhitzt aromatisch, nicht unangenehm, der gefälschte verrät dagegen seinen Teergeruch.

Der Gussasphalt besteht aus 90 °/₀ geschmolzenem Asphaltmastix (reiner Asphalt vermischt mit Stampfasphaltpulver) mit Zusatz von 10 °/₀ Goudron (aus Erdöl und Trinidadasphalt hergestellt) und feinkörnigem Kies und wird hauptsächlich da an gewendet, wo es sich um Abhaltung der Nässe handelt; er soll entweder eine wasserdichte Decke, Fuss-bodenbelag (Estrich) bilden, oder als Isoliermittel dienen. Man benutzt ihn deshalb in einer Stärke von 2—3,5 cm zur Abdeckung von Terrassen, Balkons, Gewölben aller Art und zu Fussböden für Waschküchen, Kellerräume, Haushöfe usw. Fussböden im Innern der Gebäude genügt als Unterlage ein flachseitiges Ziegelpflaster, im Freien ist jedoch immer eine mehr beständige Zementbetonunterlage von 8—10 cm Stärke erforderlich. Ebenso lassen sich Estriche auf Balkenlagen an wenden. Anstatt des gewöhnlichen, nicht säure-, öl- und alkalienbeständigen Gussasphaltestrichs bedient man sich zumal in Zuchtschweine- und Ferkelställen, in Molkereien, Brauereien, Brennereien, Zuckerfabriken usw. des vollständig jauche-, säure- usw. festen Neutralasphaltestrichs in 2—3 cm Stärke auf einer 8—10 cm starken Zementbetonunterlage.

Als 1—1,5 cm starke Isolierung benutzt man den Gussasphalt auf Fundament- und Kellermauerwerk usw. zum Abhalten der aufsteigenden Grundfeuchtigkeit.

Anstatt der Mauerwerksisolierungen mit dem teuren und leicht rissig werdenden Gussasphalt sind solche mit Asphaltisolierpappe, Asphaltfilzplatten und Patent-Bleiisolierpappe weit gebräuchlicher.

Die von A. Siehel in Düsseldorf hergestellten Patent-Bleiisolierpappen bestehen aus einer Einlage dünnen Bleibleches, welches zwischen 2 Asphaltpappen liegt und mit diesen fest verklebt ist.

Sie gehen wegen der Bleineinlage die sicherste Isolierung, sind äusserst dehnbar und biegsam, schmiegen sich der Form jeder Unterlage an, werden durch das Setzen des Mauerwerkes nicht beschädigt und eignen sich gegen Feuchtigkeit, Bodenausdünstungen, Grundwasser usw.

Die Patent-Bleiisolierpappe wird auch zur Herstellung von Bleipappdächern und mit Sand und Kiesaufschüttung für eine solche von Bleiholz-zementdächern verwendet. Bleiholzzementdächer sind ebensogut wie die gewöhnlichen Holzzementdächer, aber leichter.

Über die Herstellung der Patent-Bleibedachungen siehe unter Dächer.

Mischung von:

3—4

x/₂

xu

Der Asphalt dient noch besonders zur Herstellung von Asphaltdachpappen. Gute Dachpappe ist eine stark wollfaserhaltige, zähe und geschmeidige, mit siedendheisser Asphaltmasse vollständig durchtränkte Pappe, welche auf ihrer, der Witterung auszusetzenden Oberfläche besandet ist. Eine gute Dachpappe muss sich mehrmals hin und her biegen lassen, ohne brüchig oder rissig zu werden, der Sand muss festhaften, die Schnittfläche schwarz, speckig aussehen und die Wasseraufnahme eine möglichst geringe sein.

Die Dachpappe dient zur Eindeckung der flachen doppel- und dreilagigen Pappdächer, letztere mit zwischen befindlicher, verklebter Jutestoffeinlage, sodann zu doppellagigen Pappdächern mit Kiesschüttung oder Rasenbelag und zu doppel- und dreilagigen Pappdächern mit heiss, dicht und fest aufgewalztem Perlquarz (Pappkiesol-, Pappoelindach); die einlagige, glatte Deckung und diejenige auf Leisten sind heute kaum noch gebräuchlich.

Zur Eindeckung steiler, leichter Dächer dienen Dachpappen, die selbst bei grösster Hitze nicht ab-tropfen (Dachpixpappe, Semptalinpappe, Ruberoid-pappe u. a.).

Zu erwähnen bleibt noch die Asphaltfalzpappe (Baufalztafeln, Kosmospappe). Diese mit trapezförmig gewalzten Kanälen versehene Asphaltpappe dient als eins der vorzüglichsten Schutzmittel gegen feuchte Wände, zur Herstellung vollständig dunst- und wasserdichter, trockner und warmer geputzter Holzdecken für Ställe, Futter- und Waschküchen usw. und zu manch anderen Zwecken.

Der Asphalt dient schliesslich noch zur Einbettung von Parkett- und Stabfussböden, als gute Unterlage von Linoleum und zur Herstellung des Asphaltkittes (siehe „Kitte“).

7. Kitte; Dichtungsmittel.

Sie bestehen aus mannigfach bereiteten zähen, klebrigen Massen, die entweder zwei Gegenstände miteinander verbinden oder ganz fehlende Stellen im Materiale ergänzen und ausfüllen sollen.

Die Anfertigung derselben ist verschieden, je nachdem die mit Kitt verbundenen Gegenstände der Feuchtigkeit, dem Feuer usw. widerstehen sollen, oder diese selbst aus Glas, Holz, Stein oder Metall bestehen.

Die im Bauwesen am häufigsten und leichtesten angewendeten Kitte sind folgende:

a) Fenster- oder Glaserkitt:

5 Teile Leinölfirnis,

₅ „ Silberglätte,

Bleiweiss,

Schlämmkreide.

Der Firnis wird mit den Bestandteilen vermischt und zu einer bildsamen, geschmeidigen Masse gut durchgeknetet. Der Fensterkitt gewinnt an Güte, je älter er wird; damit er nicht eintrocknet und erhärtet hüllt man ihn in einen feuchten Lappen.

b) Holzkitte.

Käsekitt oder Käseleim, zum Kitten von Holz, Verstreichen von Holzspalten, Fugen und Astlöchern (auch zum Kitten von Stein), fertigt man, indem man in heissem Wasser aufgelösten frischen Quark (Käse) mit auf einem Reibesteine geriebenem ungelöschtem Kalk so lange mischt, bis sich ein zäher, in lange Fäden ausziehbarer Teig ergibt.

Tischler- oder Holzkitt besteht aus einer

3 Teilen frisch gelöschtem Kalk, 2    „ Roggenmehl,

Leinölfirnis.

c)    Steinkitte.

Müllerkitt, zum Ausfüllen der Löcher in Mühlsteinen, besteht aus:

2 Teilen frisch gebranntem, pulverisierten Kalk, „ feinem Quarzsand,

„ frischem Käsequark.

Mauerkitt, zur Anwendung im Nassen und Trockenen für Terrassen, Wasserbehälter usw.:

0,5 kg braunes Pech,

0,125 kg Terpentin,

1,57 kg Marmorstaub.

Pech und Terpentin schmilzt man in einer Pfanne über Kohlenfeuer und setzt nach und nach den Marmorstaub zu, oder anstatt dessen etwas Schwefel, Kalkstaub und Glaspulver. Das Gemisch wird dann auf einem nassen, sehr glatten Stein in Scheiben ausgegossen.

Für den gleichen Zweck empfehlen sich auch folgende Kitte:

5 Teile pulverisierter, gebrannter Kalk,

2¹/₂ „ Ziegelmehi,

„ Hammerschlag,

Braunsteinpulver.

Die fein gepulverten Bestandteile rührt man mit Leinölfirnis zu einem steifen Teige an,

oder 5¹/₄ Teile pulverisierter, gebrannter Kalk,

„ Ziegel mehl,

„ Glaspulver werden mit 2 Teilen Leinöl zu einem steifen Teige angerührt.

Vor Anwendung der Mauerkitte müssen die Steinfugen mit heissem Leinöl getränkt werden.

d)    Eisenkitte.

Kitt zur Befestigung von Eisenwerk in Stein (anstatt Einbleiung) besteht aus:

1 Teil hydraulischem, pulverisiertem, gebrannten Kalk.

x/₂

Schwefel

2 Teile Ziegelmehl,

„ Eisenfeilspänen, welche mit Wasser zu einem Brei angerührt werden; haben die Werksteine rote Farbe, so kann der Kitt durch Zusatz von Rotstein gefärbt werden.

Kitt zur Befestigung von Eisenteilen miteinander:

40 Teile Gusseisen-Drehspäne,

1    „ holzsaures Ammonium,

*/₂ „

werden mit Wasser zu einem steifen Brei gemischt und mit Meissei und Hammer zwischen die zu verkittenden Flächen gekeilt.

Kitt zur Verbindung der Eisenränder von Schmiede- und Gusseisen, auch zur Ausbesserung gesprungener eiserner Öfen:

98 Teile feingesiebte Gusseisenfeile,

1    „ Schwefel,

1    „ Salmiak.

Die beiden ersten vermengt man und rührt das Gemenge mit siedendem Wasser, in welchem der Salmiak aufgelöst wurde, zu einem mörtelartigen Brei an, welcher sofort verbraucht wird.

Kitt für Eisenteile, welche die Glühhitze aus-halten sollen, besteht aus:

4 Teilen Eisenfeilspäne,

2    „ schwefelfreiem Ton,

Schamottemehl.

Diese werden gemengt und mit einer gesättigten Salzauflösung zu einem Teige angerührt.

Ein wasserdichter Kitt für Gas- und Wasserleitungsröhren:

Bleimennig wird mit dickem Leinölfirnis zu einem steifen Brei angerieben (Mennigkitt).

Alle zu verkittenden Eisenflächen und Fugen müssen vorher blank gereinigt bezw. abgeschabt werden.

In neuerer Zeit wird der Kautschuk, seiner grossen Elastizität, Wetterbeständigkeit und absoluten Wasserdichtigkeit wegen, zur Herstellung einiger Kitt- und Dichtungsmittel verarbeitet, die sich sehr bewähren sollen. Chemiker Busse in Hannover stellt einen Kautschuk-Dachkitt her zur Kittung rissiger Pappdächer, sowie zur tropfsicheren Dichtung der Anschlüsse von Zink-, Wellblech- und Glasdächern, von Schornsteinen, Luftschächten und Dachfenstern usw. Fernere Erzeugnisse desselben sind der Kautschuk-Dachlack, welcher einen sehr haltbaren, gummi- elastisch bleibenden Erhaltungsanstrich für Pappdächer gibt, und die Kautschuk-Isolierplatten für Fundament- und Gewölbe-Isolierungen, sowie für Abdeckung flacher Dächer.

Zu erwähnen bleibt noch der Neutralasphaltkitt, welcher in neuester Zeit zur vollständigen und harnwiderstandsfähigen Abdichtung der Fuss-bodenpflasterfugen in Stallungen usw., sowie zur wasserdichten Schliessung von Krippenstossfugen, zur Muffenabdichtung von Rohrleitungen usw. sehr gebräuchlich ist. Dieser Kitt ist fertig zu beziehen, u. a. von Hoppe & Röhming-Halle a. S.

II.

Das landwirtschaftliche Bauwesen im allgemeinen.

Mit den frühesten Anfängen der menschlichen Kultur beginnt auch die Geschichte der landwirtschaftlichen Baukunst; von der Entstehung der einfachsten, aus rohen Baumstämmen errichteten, mit trockenem Laube und Moos gedeckten Hütten des

ersten Ackerbauers bis zum Bau der    komfortreichen    hältnisse; ebenso wirken der Flächeninhalt    des

Wohnung des heutigen Gutsbesitzers,    welch grosser    einzelnen Landkomplexes, die aus    der Grösse    des-

Zeitraum, welcher Abstand und wie viele Entwicke-    selben entspringenden Erzeugnisse    bezüglich    ihrer

lungsperioden! Wenn es nun auch    nicht in der    Menge und Beschaffenheit, ferner    die Verhältnisse

Ausdehnung des vorliegenden Werkes liegt, diese einzelnen Epochen der Entwickelungs- und Bildungsgeschichte der Landwirtschaft zu verfolgen, so ist es doch Erfordernis, wenigstens derjenigen Umgestaltungen zu gedenken, welche zu Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts für die deutsche Landwirtschaft vom höchsten Einflüsse waren, nämlich der Einführung der rationellen Landwirtschaft durch Albrecht Thaer; sie ist es besonders, welche die Bedürfnisse der deutschen Landwirte änderte, mithin auch dem landwirtschaftlichen Bauwesen eine andere Richtung gab.

Ei nleitung.

Mit Aufhebung der reinen Brache- und Weidewirtschaft, durch Einführung der Stallfütterung, des Fruchtwechsels und gehöriger Bodenkultur mittels verbesserter Ackergeräte und zweckentsprechender Düngerpflege usw. bekam die ländliche Baukunst eine ganz andere Richtung, und durch gleichzeitig erhöhte Bodenrente, namentlich in den letzten Jahrzehnten, einen ausserordentlichen Aufschwung.

Die Anlage der gewerblichen Anstalten: Molkereien, Brennereien, Ziegeleien usw., in Verbindung mit der Landwirtschaft, veränderten nicht nur, sondern erhöhten und vervielfältigten auch die Ansprüche des Landwirts in baulicher Beziehung.

Die Benutzung mechanischer Einrichtungen zur Verrichtung einzelner Geschäfte, wie Dresch- und Häckselschneide-, Säe- und Dampfmaschinen und dergl., die Eröffnung von landwirtschaftlichen Kreditinstituten, die ländlichen Feuersozietäten, der Schutz gegen Hagel- und Wasserschaden, vor allem aber die fortschreitende Bildung der Landwirte und die Anwendung der Naturwissenschaften auf die praktische Landwirtschaft sind die mächtigen, immerfort wirksamen Hebel der letzteren.

Mit der Abhängigkeit des Landwirtes von seinem Acker und den obwaltenden klimatischen Einflüssen stehen seine baulichen Bedürfnisse in stetem Ver-der Fläche des Ackers zu der der Wiesen und Hutungen, die daraus hervorgehende Menge des Futters und die Benutzungsart des Viehes auf die Grösse und Konstruktion der landwirtschaftlichen Bauwerke ein.

Nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Landwirtschaft lassen sich die Gebäude derselben in zwei Hauptklassen bringen:

a)    Gebäude, welche zu rein landwirtschaftlichen

Zwecken benutzt werden;

b)    Gebäude für mit der Landwirtschaft verbundene

Gewerbe.

Zu den ersten gehören:

1.    Scheunen, Speicher, Schuppen usw.,

2.    Ställe,

3.    Wohnhäuser.

Zu den letzten sind dagegen zu zählen:

1.    Molkereien,

2.    Brennereien,

3.    Ziegeleien.

Brauereien, Stärke- und Zuckerfabriken sind nach und nach selbständige Grossgewerbe geworden.

Die Errichtung landwirtschaftlicher Gebäude erfordert, dass der Baumeister sich möglichst viele Kenntnisse von der Landwirtschaft anzueignen suche, um zweckmässige Dispositionen und Konstruktionen treffen und deren Anwendung bis in die kleinsten Details hinein verfolgen zu können, besonders muss die möglichste Sparsamkeit bei der Ausführung mit Dauerhaftigkeit des Bauwerks in Verbindung gebracht werden. Aber auch der Landwirt sollte umgekehrt eine gewisse Kenntnis des Bauwesens, hinsichtlich der dem speziellen Zweck entsprechenden Einrichtung der Gebäude, der Berechnung und Benutzung des Raumes, sowie ein allgemeines Beurteilungsvermögen hinsichtlich der Güte und des Wertes der wichtigsten Baustoffe und Arbeiten besitzen.

Den Mafsstab für die Grösse der landwirtschaftlichen Gebäude bildet die grössere oder geringere Ausdehnung des Wirtschaftsbetriebes, sie dürfen nicht umfangreicher errichtet werden, als es der Betrieb erfordert, damit nicht Catos scharfes Wort, welches er seinen luxussüchtigen Zeitgenossen, bezüglich der unverhältnismässigen Grösse und Anzahl ihrer Villen zum Grundbesitze, zurief: „Hier sucht das Gebäude Land, dort das Land Gebäude!“ Anwendung finden könne; jedoch ist bei jedem Gebäude auf die Möglichkeit seiner dereinstigen Vergrösse-rung oder auf die Verwendung zu anderen Zwecken Rücksicht zu nehmen, um die Konstruktion danach einzurichten.

Da der Landwirt durch möglichst erfolgreiche Bebauung des Ackers dem Boden die grösstmöglichste Rente abzugewinnen suchen muss, also Gebäude nur die Mittel zum Zwecke sind, und durch den fortwährenden Kostenaufwand ihrer Unterhaltung und den geringen Betrag, in welchem sie bei der Wertberechnung der Wirtschaft selbst kommen, zu einem notwendigen Übel und fressenden Kapitale werden, so ist bei denselben, unbeschadet ihrer Dauer, jeder entbehrliche Luxus zu vermeiden. Der Staatsrat Thaer äusserte sich in dieser Beziehung folgender-massen:

„Gebäude sind unentbehrlich, nur durch sie wird ein Landgut erst benutzbar; hat unbebauter Boden Wert, so hat er ihn nur durch die Gelegenheit, Gebäude zu errichten, oder durch die Verbindung, worin er mit anderen schon vorhandenen gesetzt werden kann; aber sehr verschieden ist die Menge derselben nach den Gebräuchen und Fertigkeiten der Menschen, sich mit mehr oder weniger derselben zu helfen. Landessitte, Gebräuche, Übung und vor allem eingewurzelte Ansichten tragen sehr viel bei, so z. B. will der Deutsche oft mit massiven Schweineställen prahlen, indessen er sich in seiner Wohnung die notwendigsten Bequemlichkeiten entzieht. Massive hohe Scheunengiebel, rotschimmernde Dächer sehen, ist sein Lebensgenuss, und jeder spottet des zweckmässigsten Schuppens, weil er nicht das Äussere eines Granitfelsens hat!“

Bei der Abschätzung der Güter pflegt man in der Regel auf den Wert der Gebäude keine besondere Rücksicht zu nehmen, sondern ihr der Grösse des

Gutes angemessenes Vorhandensein als notwendige Bedingung zu fordern; ihr Wert wird daher im Werte des Ackers mit ausgesprochen, und nur, wenn sie auffallend schlecht und mangelhaft sind, zieht man die zu ihrer Herstellung erforderlichen Kosten von dem Werte des Ganzen ab. Mangelhaft ist dieses Verfahren, entschuldigt sich aber damit, dass nicht selten der Fall eintreten würde, dass die Gebäude mehr kosteten als der Wert des Landes beträgt, und der mit Gebäuden nicht versehene Acker würde gar keinen oder einen sehr geringen Wert behalten, zumal wenn man die kostspielige Bauart dabei zugrunde legte.

Gebäude müssen bei einem Gute vorhanden sein, aber kein Anschlag darf deren mehr in Rechnung aufnehmen, als dringend nötig sind, und sie höher veranschlagen, als bei der üblichen wohlfeilsten Bauart die Erbauung derselben kosten würde. Die Gebäude sind Hilfsmittel zur Nutzung des Bodens, die auf einem Gute einmal vorhandenen lassen sich selten ohne grossen Verlust davon trennen, und aus dieser Ursache pflegt man beide als voneinander unzertrennlich zu betrachten; es verbreitet aber viel Klarheit über den landwirtschaftlichen Gewerbebetrieb, wenn in der Rechnung ein besonderes Gebäudekonto gebildet, dieses mit den Zinsen des in den Gebäuden steckenden Kapitals und mit allen Reparaturen und Neubauten belastet wird, wogegen man den verschiedenen Gegenständen Miete zur Last rechnet, je nach dem Verhältnisse des Gebrauches, den sie von den Gebäuden machen.

Eine solche Rechnung muss entscheiden und durch unumstössliche Rechnungsdata gegen Bauverschwendung schützen, sie zwingt besonders zur Einrichtung wohlfeiler Scheunen; wenn z. B. jede Mandel Sommerung (15 Stück Garben) 20 Pf., jede Mandel Winterung 30 Pf., jedes Fuder Erbsen 2 M. Miete für den Scheunenraum zahlen soll, während dieses in leichteren Gebäuden oder durch Aufbewahrung in Feimen für ¹/₃ der Kosten und mit gleichzeitig anderen Bequemlichkeiten geschehen kann, so ergibt dies, dass man zweckmässig, aber auch wohlfeil bauen müsse.

Dasselbe gilt von den Viehställen, welche jedoch aus vielen Gründen grösstenteils fest und warm sein müssen. Block kommt im dritten Bande seines Werkes über die Landwirtschaft zu dem Schlüsse, dass gemeinhin für 120—136 °/₀ des jährlichen Bruttoertrages eines Gutes die nötigen Gebäude beschafft werden können; Scheunen und Böden sollen 65—75 °/₀ kosten, die Gebäude der Viehhaltung 120—125 °/₀, die Wohngebäude der Menschen erhöhen aber die Kosten noch bedeutend. Es schliesst sich hieran die Folgerung, dass nach Umständen 6, 8x/₂, ja selbst 10 °/₀ des Bruttoertrages der Güter,

zu-

d. h. des Ackers, der Wiesen, Weiden usw., auf die Gebäude gerechnet werden müssen; wo nun bei Gütern 10 °/₀ des Bruttoertrages mehr betragen als der Beinertrag des Gutes, was nicht selten stattfindet, da verzehren die Gebäude den ganzen Reinertrag, ohne dass gerade zu kostbare Gebäude errichtet sind; hat der Wirt nun aber kostbare, vielleicht zu grosse Gebäude, so trägt das Gut nicht einmal die Kosten derselben, ein Verhältnis, das sich bei kleineren Wirtschaften, deren Gebäude im Verhältnis des Bruttoertrages in der Regel viel bedeutender sind als die grossen Wirtschaften, besonders häufig herausstellt.

Dr. Magerstedt führt in seinen Bildern der altrömischen Landwirtschaft an, dass schon die Sachverständigen der damaligen Zeit die Behauptung als Regel aufstellten, dass das Gebäude (aedificium) nicht grösser sein dürfe, als dass es bei eingetretenem Unglück von dem Ertrage des Gutes eines oder zweier Jahre wieder aufgebaut werden kann.¹)

Zur Aufrechterhaltung des Grundsatzes, zweckmässig und wohlfeil zu bauen, gehört auch besonders eine gute Lage des Wirtschaftshofes, soviel als möglich in der Mitte der Gutsländereien. Diese hat so entschiedene mit der Nähe der Grundstücke wachsende Vorteile, dass man verfallene Höfe, die eine schlechte Lage haben, nicht durch einzelne Gebäude erneuern, sondern sie aufgeben und sich zur Anlage eines neuen Hofes entschliessen sollte. Grössere Güter erfordern bei einer schlechten Lage des Haupthofes oft mehrere Vorwerke, die bei einer guten Lage des ersten entbehrt werden könnten, wodurch grössere Kosten, schwierige Aufsicht, Unordnungen und Verdruss erspart werden würden, welche von den Vorwerkswirtschaften unzertrennlich sind.

Die Entfernung der Felder vom Hofe, die zum Teil durch unrichtige Lage des Hofes und durch schlechte Wege vermehrt werden kann, hat einen oft zu wenig beachteten Einfluss auf die Vermehrung der Arbeitskosten, die Verringerung des Reinertrages und des Wertes der Wirtschaft. Es ist dieses am klarsten

x) Zur Ermittelung des in den Zinsen und Unterhaltungskosten der Gebäude bestehenden Anteiles an dem Reinerträge eines Gutes, wenn dieser ohne Abrechnung der Baukosten 5 °/₀ vom Ankaufkapitale beträgt, muss berechnet werden, dass die in gutem baulichem Zustande sich befindenden Gebäude den sechsten Teil des Gutswertes haben, dass hiervon die jährlichen Zinsen 5 °/₀, die Unterhaltungskosten 2¹/₂ °/₀, mithin beide sammen 7¹/₂ °/₀ betragen, dass folglich vom sechsten Teil des Gutswertes 7¹/₂ °/₀, oder was gleich ist, vom ganzen Gutswerte 1¹/i°/₀ als Wert einer einjährigen Benutzung der Wirtschaftsgebäude zu betrachten sind (siehe Kleemann, Enzyklopädie der Berechnungen usw. 317).

in von Thünens isoliertem Staate¹) Teil I, S. 98, dargestellt, wo die Arbeitsvermehrung nach der Länge des Weges, so wie sich der Zeitverlust durch die Erfahrung ergab, berechnet ist; aus dieser Berechnung ergibt sich, dass bei einem 6 fachen Körnerertrage und einem Roggenpreise von 4¹/₂ M. für einen Scheffel der Reinertrag schon gleich Null werde, wenn der Acker 443 Ruten (1668,4 m) vom Hofe entfernt sei, dass man ihn also bei einer grösseren Entfernung vorteilhafter liegen lasse und bei geringerem Preise des Kornes die Beackerung richtiger auf das zunächst liegende Land beschränke. Bei dieser Berechnung ist die schwierige Aufsicht des entfernt gelegenen Landes und der Schaden, den die Wirtschaft wegen Mangels derselben erleidet, nicht einmal in Anschlag gebracht worden; dass aber dieser durch v. Thünen aufgestellte Satz durch entsprechende Wirtschaftseinrichtungen Abänderungen erleidet, darüber spricht Koppe, Mögliner Annalen Bd. XIX, 1827, S. 337, und A. Thaer über den isolierten Staat, Mögliner Annalen Bd. XIX, S. 1—68.

Sehr verschieden von der Einrichtung der grossen Wirtschaften ist die der kleinen, da diese nicht Verkleinerungen der grossen sein können. Wenngleich die Separationen für den kleinen ländlichen Grundbesitz zur Verbesserung der Baulichkeiten auf denselben beigetragen haben, so finden sich doch noch fast überall Dörfer mit sehr veralteter baulicher Einrichtung. In Unordnung stehen die Gebäude derselben, bald vor der die Strasse bildenden Reihe, bald hinter derselben zurück; lange sich schlängelnde Dorfstrassen, schmale und schmutzige Wege und Stege verursachen nicht nur ein unangenehmes Aussehen, sondern verpesten auch die schlechten, unebenen und winkeligen Strassen, indem sie mit ihren Vertiefungen Sammelplätze für Unrat und Schmutz bilden und für Mensch und Vieh ungesunde Wohnungen veranlassen. In den regnerischen Zeiten des Frühlings und Herbstes sind solche Strassen fast gar nicht fahrbar, erschweren jeglichen Verkehr und somit auch den gewerblichen bedeutend, abgesehen davon, dass auch das Zugvieh durch den bedeutenden Kostenaufwand, bei dem notwendigen vielfachen Befahren der schlechten Wege, bessere Pflege und mehr Futter bedarf, wenn es nicht zurückkommen solk

Zu empfehlen sind in dieser Beziehung die olden-burgischen, holsteinischen, westfälischen, alten-burgischen, mecklenburgischen und belgischen Bauernwirtschaften, obgleich auch in anderen Landesteilen sich schon viele freundlich errichtete Bauerngehöfte

*) J. H. von Thünens Isolierter Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. Dritte Auflage, herausgegeben von H. Schumacher-Zarchlin, Berlin 1876, Verlag von Paul Parey.

b)

c)

60000 M.

240000 ,. 30000 „

210000 M.,

420000 M., 1680000 „ 30000 „

und Dörfer mit geraden und reinlichen Dorfstrassen vorlinden.

Sehen jene unregelmässigen Dörfer oft schon unangenehm und schmutzig aus, so fehlt auch in den Wohngebäuden jede zweckmässige Benutzung des Raumes, und es walten solche Einwirkungen ob, welche durch den Mangel an Licht, Luft und Reinerhaltung der Gesundheit ihrer Bewohner nachteilig werden müssen; die Besitzer und Bewohner dieser Gebäude aber sind nicht nur wegen ihrer schlechten Wohnräume, sondern auch wegen des Kostenaufwandes, welchen die Erbauung solcher erbärmlicher und unzweckmässiger Gebäude verursachte, zu bedauern. Fast alle diese Häuser nebst Wirtschaftsgebäuden könnten für denselben Kostenpreis gesunder, freundlicher und zweckentsprechender errichtet worden sein.

Es würde unserer Darstellung der einzelnen Wirtschaftsverhältnisse vorgreifen, wenn wir hier die Situation der einzelnen Gebäude für die verschiedenen landwirtschaftlichen Verrichtungen, die Wahl des Platzes für die Wirtschaftshöfe und die Stellung der Gebäude auf denselben in bezug auf ihre Zwecke anführen wollten, da diese den letzten Teil dieses Abschnittes bilden, indessen wir in der gegenwärtigen Übersicht nur den Grundsatz: zweckmässig und wohlfeil zu bauen, erörtern wollen.

Die Gebäude müssen nicht nur durch eine gute Einrichtung den besonderen Bedürfnissen entsprechen, also zweckmässig, praktisch sein, sondern auch durch ihre Bauart und die verwendeten Baustoffe tunlichst wohlfeil werden.

Bei der Wahl der Baustoffe kommt jedoch wesentlich die Örtlichkeit in Betracht, insofern das Vorkommen in möglichster Nähe und der infolgedessen billige Preis dieser oder jener Baustoffe wenigstens bei der Wahl des Materials für die Umfassungswände der Gebäude entscheidet.

Man unterscheidet nach dem grösseren oder geringeren Kostenpreise:

1.    Stein- oder Massivbauten:

a)    Bruchsteinbau,

b)    Ziegelsteinbau,

c)    Kalksandziegelbau.

2.    Stampfbauten:

a)    Lehmstampfbau,

b)    Kalksandstampfbau,

c)    Zementstampfbau (Beton).

3.    Holzbauten:

a) Fachwerksbau, ausgemauert mit Ziegelsteinen, ausgestakt mit Lehm, mit Dachziegeln usw. behängt.

Im allgemeinen ist von diesen Bauarten, welche später genauer beschrieben werden, der Stein- oder Massivbau am teuersten und sollte deshalb eigentlich nur dort Anwendung finden, wo kein Mangel an Feld-, Bruch- und Ziegelsteinen ist, namentlich aber da, wo die Kosten derselben nur ca. 10—15 °/₀ höher oder mit dem Holzfachwerkbau gleich sind.

Thaer sagt in dieser Beziehung:

„Feste (massive) Gebäude, die wenig Reparatur erfordern und eine lange Dauer versprechen, sind sehr angenehm, wenn man sie findet, aber sie sind nicht ökonomisch zu errichten; vielmehr ist die möglichst wohlfeile, wenngleich vergänglichere Bauart diejenige, welche landwirtschaftlichen Rücksichten am meisten entspricht usw.“

Wir werden entwickeln, dass durch Massivbauten nicht nur vielfach das Betriebskapital geschwächt und dem Staate unnützerweise Kapitalien entzogen werden, sondern dass auch, da die Wirtschaftsverhältnisse sich im Laufe der Zeit und ihrer Fortschritte vielfach ändern, sich nur zu oft dasjenige als unzweckmässig herausstellt, was zur Zeit des Neubaues für höchst zweckmässig und unübertrefflich galt.

Angenommen, dass ein kleinerer Wirtschaftshof, massiv und schön gebaut, 60 000 M. kosten wird und eine Dauer von 225 Jahren hätte, nach einer leichteren Bauart aber nur 30000 M. kostete, dagegen aber nur 45 Jahre, der kürzeste Zeitraum, welchen man annehmen kann, stände, also 5mal in der Zeit, welche jener aushielte, neu gebaut werden müsste, so hat es den Anschein, als beliefen sich die Baukosten des letzten in 225 Jahren auf 5 x 30 000 = 150000 M., also 90000 M. mehr als die des ersten: ein Rechnungsabschluss, wie er bei baulustigen Landwirten nur zu oft gemacht wird; zieht man aber die ersparten Zinsen in Betracht, so ergibt sich unter der Voraussetzung, dass:

1.    nach Verlauf von 45 Jahren nichts von dem Baustoffe des leichteren Baues zu gebrauchen sei,

2.    bei beiden Bauarten keine Reparaturen in Anrechnung kommen,

3.    die Differenz der Versicherungsgelder als zu unbedeutend fortfalle, und dass

4.    ein Kapital, auf Zinseszinsen zu 5 °/₀ angelegt, sich ungefähr in 15 Jahren verdoppelt, das folgende Resultat.

Ist die Differenz zwischen der massiven und leichten Bauart--30000 M., so beträgt sie nach

15 Jahren ......

45 Jahren ......

zum Neubau in Abzug .    .

es bleiben mithin

diese sind nach

60 Jahren . . . 90 Jahren . . . zum Neubau ab .

bleiben daher 1650000 M.

Ersparnis usw., bis endlich nach Verlauf von 225 Jahren, der angenommenen Dauer des Massivbaues, die Ersparnis eine Höhe von 842640000 M. erreichen würde!

Bei obiger Aufstellung ist der bereits früher erwähnte wirtschaftliche Vorteil, welcher durch die öftere Erneuerung der leichten Gebäude, ein Anpassen derselben an die in der Regel veränderten wirtschaftlichen Zustände möglich macht, nicht in Erwägung gezogen; höchst selten findet man die Einrichtung älterer Gebäude genügend, sondern wünscht sie anders und sieht sich genötigt, kostspielige Veränderungen zu machen, welche aber nur halb befriedigen.

Nur ein gültiger Grund für massive Gebäude, im Vergleich zu den hölzernen, ist die grössere Sicherheit gegen Feuersgefahr und Verhältnisse, wie sie in Westfalen und den Rheingegenden herrschen, wo fast jeder Gutsbesitzer neben der Baustelle sich einen Ziegelofen setzt, und das Tausend Ziegel sich selbst mit Steinkohlen zu 10 M. erzeugt, jeder Stall daher massiv erbaut wird, oder wo die Bruchsteine lagerhaft und billig sind, hingegen die Holzpreise eine bedeutende Höhe haben.

Gesamtkosten verschiedener Gebäude

nach Quadratmetern der bebauten Grundfläche, sowie Dauer, Unterhaltungskosten und Tilgungsbetrag der Gebäude.

Zur ungefähren Bestimmung der Summe, welche ein Gebäude kosten würde und zur Entscheidung des Bauherren, ob seine Mittel hinreichen, diese oder jene Bauart zu wählen, gibt es ein einfaches Mittel, aus dem Quadratinhalt der Grundfläche des zu erbauenden Gebäudes und nach gewissen Erfahrungssätzen dieselbe zu ermitteln. Der Quadratinhalt der

Grundfläche findet sich leicht, und ebenso der Erfahrungssatz, sobald der Gutsbesitzer den Zweck und die Einrichtung des Gebäudes näher bezeichnet hat.

Die Preissätze des Quadratmeters bebauter Grundfläche begreifen alles in sich, was in dem Gebäude wand-, niet- und nagelfest ist, Fenster, Türen usw.; dagegen haben alle leichten Dekorationen bei dieser Berechnungsmethode keinen Wert.

Gewöhnlich rechnet man die eine Hälfte der Bausumme für den Arbeitslohn, die andere Hälfte für die Baustoffe.

In der Tabelle auf S. 46 u. 47, welche zum Teil unter Benutzung des deutschen Baukalenders zusammengestellt wurde, bezeichnet:

W den Neuwert des Bauwerkes, d h. die Gesamtkosten seiner Herstellung ausschl. Grund und Boden nach Quadratmetern der bebauten Grundfläche in Mark;

D die ganze Dauer des Bauwerkes, d. h. denjenigen Zeitraum, nach dessen Ablauf das Gebäude, trotz regelrechter Instandhaltung, nicht mehr reparaturfähig ist, sondern ganz oder teilweise erneuert werden muss, in Jahren angegeben. Gewöhnlich nimmt man an, dass der Bauwert eines Gebäudes in einfachem Verhältnis mit der Zeitdauer abnimmt;

U die Unterhaltungskosten des Bauwerkes in Prozenten des Neuwertes pro Jahr berechnet; endlich

A den Tilgungsbetrag des Bauwerkes, nach Prozenten des Neuwertes angegeben; er bedeutet denjenigen jährlich zurückzulegenden Geldbetrag, welcher das Bauanlagekapital mit Ablauf der Zeitdauer des Gebäudes deckt oder zurückzahlt.

Tabelle praktischer Ermittelungen über die Kostenverhältnisse des Neuwertes von Gebäuden für den

Quadratmeter ihrer Grundflächen.

Gebäude usw.

Mark

Jahre Prozente

A. Massivbau.

1.

Wohngebäude, deren Stockwerkhöhen durchschnittlich 3,15 m im Lichten betragen, massiv gebaut, unterkellert, mit zweiseitigem geradem Ziegeldache, innerem Ausbau nach gewöhnlicher Art, Zwei-füllungs- resp. Kreuztüren mit gewöhnlichen Beschlägen, Fenstern von Kiefernholz, gewöhnlichen bunten Öfen:

1 Geschoss hoch......

CM CO

# n '    ??    ......

Wohngebäude, durchschnittlich 3,75 m im Lichten des Stockwerks hoch, massiv, mit Schieferdach, Abfallröhren, Dachrinnen, Flügeltüren mit Messingbeschlägen, Fenstern von Eichenholz mit Scheiben von

75— 90 90—120 120—165 160—210

100 1,0 1,0

CO

Gebäude usw.

Mark

Jahre

Prozente

rheinischem Glase, weissen Öfen und Patentboden in den Vorderzimmern, überhaupt in besserem Ausbau:

1 Geschoss hoch

CO

4

Wohngebäude von geringerer Klasse, Arbeiter-(Familien-) Haus, zum Teil mit Balkenkeller, ohne Dachausbau, 2,50 m im Lichten des Stockwerks hoch:

105—135

140-180

180-210

210—240

160

0,75-

1,0

1 Geschoss hoch

iß

cd

3    „    „    .....

Brau- und Brennereigebäude, zum Teil gewölbt:

Geschoss hoch.....

Fabrik-, Werkstatt- und Speichergehäude mit Holzdecken:

1 Geschoss hoch, inkl. Keller .

^ n    n    »    n

3

Werkstatt- und Speichergebäude mit Massivdecken:

1 Geschoss hoch, inkl. Keller .

Fabrik-,

45—55 60—75 75—95

50—55

70-80

50- 60 70— 90 80—100

100

80

80

100

05

DO

i O lQ

l>- I>

©■'©■' ©'

DO DO Qi CT*

CO po

©    r-5 cd co    H io cd G cd ai © i-i cd

t-H    rH rH rH    H r-H rH H t-H rH 03 03 03

r« 1    U    11    77    77

schuppen:

a)    1 Langseite offen, mit Pappdach...........

b)    geschlossen, mit Torwegen.............

Herrschaftliche Pferdeställe in elegantem Ausbau, massive Decke

mit Fliesen usw., Kutscherwohnung und Futterboden darüber .    .

Rindvieh- und Pferdestallgebäude mit einfachem Ziegeldach um

Holzdecken....................

Rindvieh- und Pferdestallgebäude, gewölbt, mit eisernen Säulen

und Trägern...................

Schafstallgebäude mit Holzdecke und einfachem Ziegeldach .    .

Schweinestallgebäude, sonst wie vorstehend........

Geflügelställe:    1 n    .

°    1 Geschoss hoch.....

70— 90 80—100 100—120

170

-1

22

35

50

100

iO iO

D-

75—110

35—40

50-60

27—40

30—40

150

100

150

100

100

2 „ „ .....

Scheunengebäude mit einfachem Ziegeldach........

Wasch-, Back- und Schlachthäuser...........

Backöfen für 1 qm Grundfläche.............

Abtritte für 1 Sitz..................

Brunnenkessel, 3,75 m tief, das Stück...........

30—35

45—55

15—20

30-35

40—50

60—75

270—300

12—13

2-3

70-80

18—20

150

150

170

120

25

120

60

100

60

100

75

oo o o o-o-l s-s-s-ls-IS-s-IS-S-

woroorogo<i(33<i«a o©~]    © -j o©

CO

CM

Th

CM

»-O

CM

DO

05

DO

CO DO DO O CO GO

B. Fachwerksbau.

Wohnhäuser, im inneren Ausbau wie A ad 1:

1    Geschoss hoch.....

2    „ „ .....

Wohnhäuser, im inneren Ausbau wie A ad 2:

1    Geschoss hoch.....

2    „ „ .....

Wohnhäuser geringerer Beschaffenheit (Gesindewohnungen usw.) mi

Balkenkellern, ohne Dachausbau: 1 Geschoss hoch.....

2 „ „ .....

Werkstätten und gewöhnliche Maschinengebäude:

1    Geschoss hoch.....

2    „    „ .....

Speichergebäude und Magazine: 2 Geschoss hoch.....

3    »    „

4

Rindvieh- und Pferdestallgebäude wie A ad 9

Schafstallgebäude wie A ad 11.......

Schweinestallgebäude wie A ad 12.....

40—50

60—90

70—85

100—130

35—38

45—60

40—65

60—100

55-65

70—100

90—120

20—25

15—17

15—18

100

100

120

120

100

70

70

80

80

80

70

70

50

- - q.® o

rH rH rH t-H

DO DO Ü< Ol

OC h*

'oo'bo "o~©

CO CO

CO CO

rH rH t-H rH rH rH rH 03

I> l> tO >C »O I> t> i0^l0^03^CM^03^i0^lO O

rH rH t-H rH rH rH rH 03

31.

Geflügelställe:

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Gebäude usw.

Mark

Jahre Prozente

1    Geschoss hoch

2    n    n

Scheunengebäude wie A ad 14, im Ziegelsteinfachwerk

Wasch-, Back- und Schlachthäuser.......

Abtritte für 1 Sitz..............

Pumpenröhren, 6,27 m lang, für 1 m..........

Bretterzäune, 1,88 m hoch, für 1 m..........

Stacketzäune, 1,57 m hoch..............

Kleine hölzerne Brücken ..............

Uferschälungen, 3,14 m hoch, für einen laufenden Meter .    .    .

Brunnenschacht, 3,77 m tief, das Stück.........

22—27

33—38

18—20

18—22

50—80

75—95

5-7

5—7

1,5-2,3 7.7—95 90—108

i-O CD    CD    CD

O^O_05^CD_i0^O_CD^O_i0_O_C0_

i-T i-T t—T r-T t-T cT cd~ iO~ of tF cd" ooooooioooioio

00 CO CO CD CD i—! H (M (N (N T-I

1,25

1,25

1,25

1,67

¹ 1,67

10,0

6,66

5,0

5,0

4,0

6,66

C. Stampfbauten.

Für Kalksand-Stampfbauten und Gebäude aus Kalksandziegeln gelten die Mittelsätze zwischen Massiv- und Holzbauten ad A und B; desgleichen für Zementbau mit Eisenschlacken. Erd- und Lehmstampfbau ist ca. 10°/₀ billiger.

Es gelten die so zu erzielenden Resultate nur für einen ungefähren Überschlag und ändern sich natürlich besonders dort, wo die Beschaffung der Baustoffe sehr leicht und der Bauherr den Ankauf und den Transport derselben selbst übernimmt, sie vielleicht sogar z. B. beim Abfahren anderer Gegenstände aus der Nähe der Baustelle als Rückfracht mitnehmen kann usw.; die Tabelle ist daher mit Vorsicht zu gebrauchen. Genauere Resultate liefert der von dem Privatbaumeister F. W. Ross in Hannover bearbeitete Leitfaden für die Ermittelung des Bau-wertes von Gebäuden, sowie dessen Verminderung mit Rücksicht auf Alter und geschehene Instandhaltung (Hannover, Schmorl & v. Seefeld,

7. u. 8. Auflage). In demselben wird der Wert nicht nur aus dem Quadratinhalte der bebauten Grundfläche, sondern auch aus dem Kubikinhalte (Blockgehalt) der Gebäude ermittelt; dass dieses leicht fassliche Verfahren der Gebäude-„Ab-schätzung“ weniger zu Unrichtigkeiten führt als das bisher übliche, leuchtet ein.

Wir fühlen uns daher nicht nur verpflichtet, Sachverständige und Laien auf das verdienstvolle, 154 Seiten enthaltende Werkchen zu verweisen, sondern auch einen von diesem in gedrängter, jedoch übersichtlicher Behandlung gefertigten Auszug zum Nutzen der Leser hier folgen zu lassen.

Auszug aus dem Leitfaden für die Ermittelung des Bauwertes von Gebäuden und dessen Verminderung mit Rücksicht auf Alter und Instandhaltung.

Die Neubauwerte sind hier, wo nicht anders bestimmt, nicht nach Quadratmeter bebauter Fläche, sondern nach Kubikmeter Blockinhalt der Gebäude oder ihrer

(Fortsetzung des Textes auf S. 51.)

I. Fundamente und Kellergeschosse.

Bauart in:

Nummer

Bezeichnung

(Stärkere und tiefere Fundamente lassen sich aus denAnsätzenberechnen. Die Keller können auch in Eisenträger mit Kappen gewölbt sein.)

Bruchstein

Ziegelstein

Bruchstein,

bewohnbar

Ziegelstein,

bewohnbar

wenn Ausführung und Instandhaltung

mittel-

mässig

gut

sehr

gut

mittel-

mässig

gut

sehr

gut

mittel-

mässig

gut

sehr

gut

mittel-

mässig

gut

sehr

gut

1. Fundamente, 25 cm stark

1 m hoch, / lfd. Meter, Mark .....\ Dauer, Jahre

2. Fundamente, 1 m hoch, / lfd. Meter, Mark 50 cm stark.....\ Dauer, Jahre

cbm, Mark Dauer, Jahre

2,00

250

4,00

25(i

3.    Kellergeschosse, die Balken- (

decke mit Wellerung. . \

4.    Kellergeschosse, die Decke f

in massiver Wölbung . \ Dauer, Jahre

cbm, Mark

® 8 <=l8

KO 03 D- Ol

iS loi c-l5o ’. oi CO CO CD CO CD 03 QO CO

4^ CD 03-3    4^ 00    4^4^

go go go go

10,0

25i»

7,0

2( )i)

9,0

250

OiD OiO OO O'O

®§3

O-F oA SF O-T3 oo oo oo oo

d) Werkstätten, Fabrikgebäude, Brauereien,

*    Brennereien u. dgl.

7. Werkstätten, Fabrikgebäude,    Brauereien, f cbm, Mark    3,5    4,0    4,5    5,0    5,5

Brennereien u. dgl.........^ Dauer, Jahre    100    125    150    125    150

Balkons kosten je nach Ausführung 50—-100 M. für 1 qm; wenn mit Unterbau 12—30 M. für 1 cbm, Freitreppen 30—50 M. und kleine Terrassen mit geschmiedetem geschmiedetem Gitter auf Sockel 20—30 M. für einen laufenden Meter.

Der Cubikinhalt (Blockgehalt) der Unter-, Ober- und Dachgeschosse wird aus der Fussboden des Untergeschosses bis über die oberste Balkenlage, von dort aus bis über die

I räume, geschlossene Schuppen, Magazine, j D^er’ Jahre 175 100 125 100 125 überhaupt Gebäude ohne inneren Ausbau f    ’

c) Scheunen-, Dielen-, Lager- und Wagenräume.

b) Stallungen.

5. Stallgebäude für Ackerhöfe, Landgüter, herrschaftliche Wohnhäuser in Stadt und Land, Kasernen und Zoologische | Dauer, Jahre Gärten.............I

W CO 1—1

Nummer

chm, Mark | 3,0    3,5 4,0 4,0 4,5

75 100 125 100 125

Villen in Stadt und Land.    .

Schulgebäude, höhere Lehranstalten, Verwaltungsgebäude, Ausstellungs- und Vergnügungslokale, Museen, Gefangenhäuser, Spitäler, Kasernen, Markt-, Turn-, Bade-und Konzerthallen, einfache Kirchen, Kapellen u. dgl..........

Herrschaftliche Wohngebäude, Gasthöfe, Villen, Bahnhofsgebäude, besser ausgebaute Kirchen, Kapellen u. dgl. .    .    .

cbm, Mark Dauer, Jahre

cbm, Mark Dauer, Jahre

Wohnhaus für Arbeiter, Landleute, Acker- t cbm, Mark

güter und Unterbeamte.......\ Dauer, Jahre

Wohn-, Miets-, Geschäftshäuser und kleine J cbm, Mark

. ^ Dauer, Jahre

8^8©

POMP

co>s co^ o* ^ m u

m- o i—‘

§o. go

h- -a i—¹ cr< CO>v CO >5 Ot ^ CJ' ^

Sorgen

a) Wohn- und öffentliche Gebäude.

Gebäude

der

Bezeichnung

mittel-

mässig

gut

8ehr gut

mittel-

massig

gut

Tannenholz

und

Lehmfachwerk

fl ff

Cf & CD £D

£L ® P %

•3 | °§ §

—- • p i—^

J'S " I

co za

?s

'S 3

o g

| w

ll gB

u- cd⁻ ^ 5r

1⁼ es

|l ~£

rg- B §

ö    CD

1 ff

jr Pct

§ i-S

& <1 CD CfQ O

I !f

3 as

3 S 5

3 sa

S P⁵

u< ©

coJ^ o* o<

© “ © o»

ccP O' o

175

150

175

21H i

5,5

6,5

7,5

8,5

8,5    9,5

150    175

200

10,5

150

125

150

4,5

5,0

5,5

CS

6,5    7,5

125    150

175

8,5

© Ol

100

4,0

Ut-P° © o

CJi©³

o ©

-oi³¹

Ul o Ul o

oo J³⁵ bo-ül Cn Ot O

sehr gut

mittel-

mässig

Eo.P

U' Ol

SP0 Ul o

S©³

O* O’

Ul©³ G-P¹

o © © Ul

gut

150

125

150

5,0

6,0

7,0

S GO

o»o

7,5    8,5

125    150

175

9,5

200

10,0

200

8,0

175

7,5

175

6,0

sehr gut

-O O

ü'o

-1 CD

o'©

f—:    I—'

Ol CO O' <1 O'q, ©~₀

mittel-

massig

200

11,0

200

10,0

I—‘    h—

—3 CD —3 00 CJV u<-_

gut

CO M-CO CO ^ O

CO P^ ro ^ ü'o

CO CO O O O CO Oüi o-o

sehr gut

wenn Ausführung und Instandhaltung

Eichenholz

und

Lehmfachwerk

Tannenholz

und

Mauerfachwerk

Eichenholz

und

Mauerfachwerk

II a. Unter- und Obergeschosse.

Bauart in

SG

°'o

P*-PI PL

I—L    P»-

C O Ü< CD

° © ° o

mittel-

massig

LO *-*■ O 4^ °©

225

15,0

20)

12,0

CO p* CO CO

O'o

‘ h-L h-*•

-o p* o ^ O ⁰¹ o

CO h CO P O CO O t—*■

©-© ° o

gut

sehr gut

Verziertes Holz-und

Mauerfachwerk

Bauart in:

Ziegelstein mit verzierter Fronte in Haustein, Zement oder Verblendung

sehr

gut

Q-o ®

CO Oi * o

1“H CO T“H

©_

IO

100

00

100

27,0

100

©_

Ol

275

gut

0.0°.

NiO'#

tH O l T"H

25' i

©^

500

p»

300

cd

oi

3un

O.

t-H

225

11,0 12,0

225    275

12,0    13,0

275

225

15,0    16,0

400

300

II b. Unter- und Obergeschosse.

Ziegelstein mit

Bruchstein, massiv Ziegelstein, massiv Hausteineinfassung

oder Verblendung

wenn Ausführung und Instandhaltung

sehr mittelgut mässig

gut

sehr mittelgut mässig

sehr mittel- , gut mässig

gut

mittel-

mässig

11,0 11,0

200

13,0    13,0

300    200

Moo

13,0    13,0

400    225

16,0 16,0 400    225

25,0    25,0

400    225

10,0 10,0

275    175

10,0 10,0

275    175

11,0 11,0

175

275

16,0    14,0

225

400

10,0

9,0

250

200

12,0

11,0

250

2i h )

9,0    10,0

300

11,0 12,0

250    300

2.',u

9,0    8,0

7,0    8,0

12,0

11,0

11,0 12,0

200

300

250

2< m i

11,0 10,0

300    200

9,0    10.0

200    250

300

225

400

300

11,0 11,0

400    225

9,0    10,0

225    300

0.0 °-o

IDO Tj< O H CO (MCO

14,0

225

23,0

225

0.0 °.o mo o o

l-H ^ (N ^

0.0 ^# © Ci o

rH CO CO

14,0    13,0

225

100

18,0 18,0 400    225

0.0 °.o

co O t> O

HCO rH co

12,0

225

16,0

225

9,0

8,0

225

175

8,0    9.0

225    275

8,0    7,0

275    175

6,0    7,0

175    225

9,0

8,0

225

175

8,0    9,0

225    275

8,0    7,0

275    175

6,0    7,0

175    225

10,0

9,0

225

175

9,0    10,0

275

225

15,0

300

14,0

225

13,0    14,0

400

Mi H)

9.0    8,0

175

13,0    12,0

400    225

275

7.0    8,0

175    225

10,0 ; 12,0

300

225

Bezeichnung

der

Gebäude

a) Wohn- und öffentliche Gebäude.

Wohnhaus für Arbeiter, Landleute, Unterbeamte t cbm, Mark

und Bauernhöfe...........\Dauer, Jahre

Wohn

cbm, Mark Dauer, Jahre

Miets-, Geschäftshäuser und kleine f cbm, Mark Villen in Stadt und Land.......\Dauer, Jahre

Schulgebäude, höhere Lehranstalten, Verwaltungsgebäude, Ausstellungs- undV ergnügungs-lokale, Museen, Gefangenhäuser, Spitäler, <

Kasernen, Markt-, Turn-, Bade- und Konzerthallen, einfache Kirchen, Kapellen u. dgl.

Herrschaftliche Wohngebäude, Gasthöfe, Villen, I ,    ,

Bahnhofsgebäude, besser ausgebaute Kirchen, j    j ^

Monumentale Wohn- und öffentliche oder den- f cbm, Mark selben ähnlich ausgestattete Gebäude .    .    . (Dauer, Jahre

cbm, Mark Dauer, Jahre

b) Stallungen.

Stallgebäude für Ackerhöfe, Landgüter, herrschaftliche Wohnhäuser in Stadt und Land,

Kasernen und Zoologische Gärten ....

c) Scheunen-, Dielen-, Lager- und Wagenräume. Scheunen-, Dielen-, Lager- und Wagenräume, geschlossene Schuppen, Magazine, überhaupt Gebäude ohne inneren Ausbau.....

cbm, Mark Dauer, Jahre

d) Werkstätten, Fabrikgebäude, Brauereien, Brennereien u dgl.

Werkstätten,Fabrikgebäude, Brauereien, Brenne-/ cbm, Mark

reien u. dgl.............\Dauer, Jahre

Treppenhäuser, Wassertürme, Schornsteinwürfel ( cbm, Mark u. dgl....... ......\Dauer, Jahre

<N co

-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

HO

cd

[>

cd ci

b)    viereckige    „

c)    achteckige    „

Bei offenen Hallen, Schuppen u. dgl., sowie bei ausserordentlich grossen Räumen ohne inneren Ausbau vermindern sich die ad 7 angesetzten Preise um 25—50 °/₀.

Dauer 150—250 Jahre.

Form, der steigende Meter 50— 80 M.

85—100 „ 100—150 „

KB. Fabrikschornsteine normaler Grösse kosten: a) runde

111. Bedachungen.

Bauart in:

Nummer

Bezeichnung.

(Die Angaben verstehen sich mit Einschluss der Dachzimmerung, Rinnen, Einfassungen, Windbretter, Gesimse, jedoch ohne wohnbaren Ausbau.)

Stroh oder Flach-, Hohl- Schiefer oder

Rohr 0<^e? * , ~ Holzzement Ziegel

Zink

Asphalt

pappe

Wellblech oder Blei

wenn Ausführung und Instandhaltung

mittel-

massig

gut

sehr

gut

mittel-

massig

gut

sehr

gut

mittel-

massig

gut

sehr

gut

mittel-

massig

gut

sehr

gut

mittel-

massig

gut

sehr

gut

mittel-

massig

gut

sehr

gut

1.

2.

3.

Zweiseitige u. Pultdächer .......

Vierseitige u. denen ähnliche Dächer .

Mansarden und Kir- f chendächer . . . . \

cbm, Mark 3,0 4,0 Dauer, Jahre 100 125

5,0 4,0 5,0 150 125 150

6,0 6,0

175 150

8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 — —

175 200 150 175 200 — —

4.

Bewohnbar ausgebaute Räume kommen in Zusatz mit 2,50—5,00 M. für den Kubikmeter.

12,0

13,0

6,0

150

7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 3,5 4,0 175 200 100 125 150 75 125

Abnufzungstabelle für je 100 M. Neubauwert.

Dauer, Jahre:

150

200

4,5 12,0 175 150

13,0

2<>o

OO oo oo oo «joa

50

75

100 I 125    150    175 I 200    225    250

275    300 I 350    400

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

—    !    100,00

80

85

90

95

100

125

100,00

2,00 j 1,71 4,00    3,43

6,00

8,00

5,14

6,86

8,57

1,50

3,00

4,50

6,00

150

175

10,00

22.66    ¹ 18,86

25.33    21,14 28,00 | 23,43 '

31.33    25,71 :

44.66    36,57 48,00: 39,42 52,00 j 42,28 ; 56,00 | 45,13 | 76,66. 61,70

100.00 80,00

— 100,00

7,50

9,00

200

10.50 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 33,00

35.50 38,00 51,00 66,00

82.50    j 100,00

t-T <m rtT io cd co oT

225

10,67

12,00

13,78

15.55    ;

17.33 19,10 20,88 22,65

24.43 26,21 28,00 30,22

32.44

43.56 56,00

69.33

84.44

100.00

10,80

12,00

13.60

15.20 16,80

18.40

20,00

21.60

23.20 24,80

26.40 28,00 38,00 | 48,00 | 60,00 72,00 86,00

100,00

H (M CO TjT 0 CD 1> CO Q

12,00

13.45 14,90

16.36 17,81 19,26 20,72

22.17 23,63 25,08

33.45 42,54

52.36 63,28

75.18 87,30

100,00

300

350

400

88.33    70,29 100,00 80,00

— I 100,00

ö i-T oi co cc -t io ca c r-" ad aT oi~

10.50

11.25 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 21,00 26,00 31,75 36,00

42.25 51,00

58.50

66,00

82.50

100,00

Position

Bezeichnung

Neuwert

W ertver-minderung

Jetziger Wert

M.

M.

M.

CÖ ,_0 c5 1-H <M (M <N CO

120 laufende Meter Fundamente ä 0,50 M..

90.4    — 360 cbm Wohnräume ä 4,50 M.

76.4    = 304 cbm Stallraum a 4,00 M. . .

50.4    = 200 cbm Dielenraum ä 4,00 M.. . 216 . ö/₂ = 648 cbm Dachgeschoss ä 3.00 M.

Die Wertverminderung beträgt:

1. Auf die Fundamente:

Dauer 200 Jahre, also 5 Zeitperioden ä 40 Jahre. Die durchschnittliche Abnutzung beträgt ¹/₂ °/₀; davon kommen auf die 1. Periode ¹/B, die 2. ⁴/₅ in Berechnung. In der 1. Periode sind 40 Jahre, in der 2. 20 Jahre verflossen, also ergibt sich bei 60 M. Neuwert:

60,00

1620,00

1216,00

800,00

1944,00

60 • 40 . */a . ¹/B

60.20.V⁴/ö

100

100

12,00

2. Auf das Untergeschoss: a) Wohnräume.

Dauer 125 Jahre, also 5 Perioden ä 25 Jahre. Die durchschnittliche Abnutzung    beträgt    ⁴/₅ °/₀, davon    kommen auf die

2.

3.

in Berechnung, da

das Alter = 60 Jahre beträgt, mithin Neuwert

1620.25.⁴/b . ¹/₅ , 1620.25.⁴/B . ⁴/₅ , 1620.10.⁴/₅ . */B

100

100

100

583,20

b) Stallräume.

Dauer 100 Jahre, also 5 Perioden ä 20 Jahre. Die durchschnittliche Abnutzung beträgt 1 °/₀, mithin Neuwert

1216.20.1 .¹/₅ 1216.20.1. ⁴/B 1216.20.1.⁶/₅

100

100

100

583,68

c) Dielenräume.

In gleicher Weise berechnet:

800.20.1 . ¹/₅ 800.20.1 . ⁴/₅ 800 ■ 20.1 , ⁵/B

100

100

100

384,00

Berechnung wie vorhin:

1944.20.1 . ⁸/₅    1944.20.1 . ⁴/₅    1944.20.1. ⁵/₅

100

100

100

933,12

In Summa:

5640,00

2496,00

3144,00

Bestandteile angegeben. Jede Wertsermittelung muss zunächst drei Hauptberechnungen enthalten über:

I. Fundamente und Kellergeschosse,

II. Unter- und Obergeschosse mit Anschluss der Dachbrüstung,

III. Dachgeschosse.

Dienen die Geschosse verschiedenen Zwecken, z. B. Wohnhaus mit Stallung, Diele, Fabrik- oder Lagerraum, so werden die einzelnen Blockgehalte zerlegt. Bei geteilter Bauart wird der Durchschnittssatz angenommen. Besondere, den Wert erhöhende Ausführungen, z. B. Balkons, Erker, Spiegelscheiben, Verzierungen u. dgl., kommen entsprechend in Zusatz. Desgleichen auch Kanäle, Bürgersteige, Einfriedigungen usw. Auch sind die für Fabrik- oder sonstigen Betrieb erforderlichen besonderen Einrichtungen nicht berücksichtigt.

eines Landgutes, dessen Ernten in Schober und Mieten gesetzt werden, wie dies im südlichen Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland der Fall ist, von denen eines Gutes gänzlich verschieden, auf welchem das unausgedroschene Getreide in Scheunen aufbewahrt wird.

Hinsichtlich der Berechnung der Wertverminderung in bezug auf Dauer, Alter und Instandhaltung sei erwähnt, dass die Abnutzung naturgemäss nicht in stets sich gleichbleibendem Verhältnisse erfolgt, sondern im ersten Zeitraum geringer wie im zweiten und in diesem wieder geringer wie im folgenden ist. Es sind deshalb in der Dauer jedes Gebäudes fünf Zeiträume angenommen. Im ersten Zeitraum beträgt die Entwertung ³/₅, im zweiten ⁴/b, im dritten ⁵/₆, im vierten ⁶/₅, im fünften ’/₅ des durchschnittlichen Abnutzungssatzes. Letzterer ist nach Prozenten jährlich bei angenommener Dauer von:

50 Jahren

V/o

. 2 °/₀    200 Jahren

• H/s „    225    „

250    „

75

100

⁴/₅ „ ²/₃ „ ⁴/₇ „

300

125

150

175

²/a „

V. „

²/7 J)

'U „

Die Kosten aussergewöhnlicher Erneuerungen und Verbesserungen an Gebäuden werden zu zwei Drittel vom Abnutzungsbetrage abgerechnet.

Zur Erläuterung des Verfahrens bei der „Berechnung von Neuwert und Wertverminderung'¹ möge hier eines von den vom Verfasser des „Leitfadens11 gegebenen Beispielen, das Ökonomiegebäude eines Ackerwirtes, folgen. (S. 51.)

Dasselbe hat eine Grundfläche von 12,0 auf 18,0 m, mit einem Geschoss von 4 m Höhe, die Giebelspitze ist vom Dachboden 6 m hoch.

Die Fundamende bestehen aus losen Feldziegeln, die Umfassungs- und Mittelwände aus Eichenholz mit Lehm, das Dach ist mit Stroh gedeckt.

Die Bauausführung wie die Instandhaltung •sind mittelmässig. Das Gebäude ist 60 Jahre alt. In demselben verteilt sich die 216 qm enthaltende Grundfläche:

Die Einführung des Kraftbetriebs (Dampf-, Benzin-, Spiritus-, Petroleum-, Heissluft-, Wind- und Elektromotoren), zum Ausdrusch des Getreides, beim Schroten und Quetschen des Futter- und Marktkornes, sowie heim Schneiden des Wurzelwerks, Strohes und Heues verlangt andere Einrichtungen und Stellungen der Gebäude, sowohl an und für sich, als auch zueinander. Dem Kraftbetriebe entspricht eine möglichst geschlossene Stellung und kompakte innere Einrichtung der Gebäude, während dort, wo an Stelle des Kraftbetriebes Hand- oder Gespannkräfte wirken, die gewöhnlich zerstreut liegenden, ausgedehnten Scheunen und Ställe weitläufige Wirtschaftshöfe umschliessen. Ausserdem sind klimatische und Bodenverhältnisse massgebend.

Die Gehöfte sind zu unterscheiden in:

1.    Bauerngehöfte,

2.    Gutshöfe mit Scheunen,

3.    Gutshöfe ohne Scheunen mit Diemenhöfen,

4.    Gutshöfe mit Kraftbetrieb.

Allgemeine Grundsätze.

a)    auf 90 qm Wohnraum,

b)    „    76    „    Stallraum,

c)    „    50    ,,    Dielenraum.

1.    Die Lage des Gehöftes, ob nahe oder fern vom Acker, hat einen bedeutenden Einfluss auf die Verminderung oder Vermehrung der Arbeits- und Spannkräfte, mithin auch auf den Reinertrag jeder Landwirtschaft, es ist daher die Lage desselben in der Mitte der Ländereien am zweckmässigsten.

Von der Lage der Gebäude in bezug auf die Landwirtschaft und das Feld.

2.    Wenngleich eine etwas erhöhte Lage für eine genügende Übersicht der Feldmark angenehm ist, so darf das Gehöft dennoch nicht auf einem hohen Berge liegen, welcher die An- und Abfuhr beschwerlich macht.

In dieser Beziehung sind die Ansichten ver-Sehr verschiedenartig, von Ortsverhältnissen und    schieden. Einige Landwirte geben in der Meinung,

Wirtschaftsbedürfnissen abhängend, ist die Lage oder    dass bei der Lage des Wirtschaftshofes auf einer

Situation der einzelnen Gebäude, sowohl zueinander,    Anhöhe der Dünger usw. bergabwärts, also

als in ihrer Beziehung zur Landwirtschaft und Feld,    leichter auf die Felder gefahren werden könne, dem

da nicht allein die Ausdehnung des Grundbesitzes,    höchsten Punkte ihres Landes, bei der Auswahl des

welchem sie angehören sollen, sondern auch die    Gehöftplatzes den Vorzug, andere ziehen dagegen

Grundsätze der Bewirtschaftung des Feldes mass-    die niedrigste, dem Mittelpunkte des Landes am

gebend sein müssen. So unterscheidet sich das in    nächsten liegende Stelle vor, weil das Getreide,

einem Dorfe gelegene kleine Gehöft wesentlich von    Heu und Grünfutter dann bergab, also leichter

dem grossen eines frei gelegenen Landgutes, da    nach dem Gehöfte gefahren werden kann, und be-

die Gehöfte der kleinen Wirtschaften nicht Ver-    gründen diese Wahl besonders dadurch, dass die

kleinerungen der grossen, und umgekehrt, sein können;    Anfuhr des Getreides in dringenderer Zeit als die

auch die Gebäude der letzten sind unter sich ebenso    des Düngers geschieht. Beide Teile scheinen jedoch

verschiedenartig wie die Bedürfnisse, aus welchen    zu vergessen, dass sowohl nach wie von dem Gute

sie entsprangen so sind z. B. die Gebäudebedürfnisse    Lasten zu fahren sind und daher jede Stelle den

Ansprüchen beider Parteien Zusagen muss, welche von steilen Anhöhen und Abhängen frei ist. Wird der Bau des Gehöftes auf einer Anhöhe in der Mitte der Ländereien vorgezogen, so sollte man den Wirtschaftshof, des Schutzes und der Wärme wegen, auf dem südlichen Abhange derselben erbauen und im Norden dann Bäume anpllanzen.

Ferner wird die Lage des Wirtschaftshofes auch hauptsächlich durch das Vorhandensein guten, reichlichen Trinkwassers bedingt, welches mittels gewöhnlicher oder artesischer Brunnen oder Röhrenleitungen herbeizuschaffen sein muss, andernfalls an solcher Stelle niemals ein Wirtschaftshof angelegt werden sollte, da das in Zisternen angesammelte Wasser entweder nicht ausreicht oder, alles Filtrieren ungeachtet, eine schlechte Beschaffenheit beibehält.

Verbrauch

Die für ein Gehöft notwendige Wassermenge berechnet sich nach Bixo maison rustique:

täglich

Liter

jährlich

cbm

Für alle Bedürfnisse einer erwachsenen

Person......... .    .

Für ein Pferd von mittlerer Grösse, welches mit trockenem Futter genährt wird, einschi. des zur Wartung und zur Reinigung des Stalles nötigen Wassers •Für ein Stück Rindvieh, welches einen Teil des Jahres mit Grünfutter genährt wird, einschi. des zurWartungund Reinigung des Stalles nötigen Wassers Für ein Schaf, welches einen Teil des Jahres weidet, im Winter oft Rüben

erhält............

Für ein Schwein, welches zum Teil das in der Haushaltung schon gebrauchte Wasser als Getränk erhält und gereinigt wird.........

3,65

10

18,25

50

30

10,95

0,73

0,73

3. Der Wirtschaftshof muss trocken liegen, ohne Mangel an gutem Wasser zu haben. Gebäude, welche auf nassem, tonigen Untergründe erbaut werden, leiden selbst sehr. Die darin aufbewahrten Feldfrüchte werden leicht schimmlig und dumpfig und geben, des fortwährend feuchten Grundes wegen, auch für die Menschen keine gesunden Wohnungen, namentlich, wenn der Boden sehr humos ist, da sich aus diesem fortwährend der Gesundheit schädliche Dünste entwickeln, welche auch das gute Gedeihen der Tiere, besonders der Schafe, verhindern. Man kann jedoch im notwendigen Falle den Wirtschaftshof durch Abfanggräben und Dränierung trocken legen. Entspringt die Feuchtigkeit auf Bergen oder Hügeln und kommt von diesen herab auf die Baustelle des beabsichtigten Gehöftes, so tut man am besten, das herabfliessende Wasser oder die Quellen gänzlich zu unterbrechen oder abzufangen, welches am sichersten durch fast wagerechte Abfanggräben, der Höhe oder der Bergwand entlang, erreicht wird.

I. Bauern gehöffce.

Die geschichtliche Entwickelung des bäuerlichen Gehöftes.

Zeigen sich die Quellen in einer regelmässigen Linie längs der Oberfläche des Feldes, so macht man die Abfanggräben über der Quellenlinie; kommt die Nässe an mehreren Stellen des Feldes einzeln hervor, so hat man die einzelnen Quellen aufzusuchen und abzufangen.

Das kleine bäuerliche Gehöft, ebenso der grössere Wirtschaftshof unserer Zeit sind aus der geschichtlich entwickelten Grundform der altdeutschen Bauernhäuser oder Gehöfte entstanden. Dieselben bilden zwei Hauptgruppen, das sächsische und das fränkische Bauernhaus, von denen das erste in seiner grossen Ähnlichkeit mit dem Urbilde der ersten festen Ansiedelung deutscher Stämme als ursprüngliches gilt und sich nachweislich durch die letzten 3 Jahrhunderte mit kaum nennenswerten Veränderungen besonders in Westfalen — weshalb es auch westfälisches Bauernhaus genannt wird — und den angrenzenden östlichen Küstenländern bis auf die heutige Zeit erhalten und sogar bis zur pommerschen Küste verbreitet hat, während es im Binnenlande Ostdeutschlands weniger auftritt.

Das aus Süddeutschland stammende fränkische

Oft besteht der Untergrund an seiner Oberfläche aus Ton oder einer anderen undurchlässigen Erde, während sich im Innern abwechselnde Lagen durchlassender oder undurchlassender Erdschichten befinden; dort sammelt sich dann bei Regenwetter in den durchlassenden Schichten oft so viel Wasser an, dass dadurch die tonige Oberfläche des Erdbodens von unten auf erweicht und zuletzt sumpfig wird.

Sowohl in diesem Falle, als auch in dem folgenden, wo der Untergrund aus einer undurchlassenden Ton- oder Lettenschicht besteht, während an der Oberfläche dünne, abwechselnde Lagen von Sand,

Grand und Ton sich befinden, zieht man von der niedrigsten Stelle des Feldes einen Graben und so tief, dass er im ersten Falle die dazwischen liegenden Sandschichten durchschneidet, im letzten in die unterste Tonschicht 0,15—0,30 m tief einschneidet.

Besser und wirksamer jedoch als das Ziehen tiefer, offener Gräben ist in allen Fällen die Anwendung Gehöft hat sich im Laufe der Zeit immer mehr nörd-der Dränage durch Tonröhren, wir verweisen in dieser lieh ausgebreitet, dabei das sächsische Bauernhaus Beziehung auf das gediegene Werk von Vincent. J verdrängt, und je nach den in verschiedenen Gegen-

den herrschenden Gewohnheiten, Boden- und klimatischen Verhältnissen usw. mancherlei Änderungen erfahren, welche jedoch stets seine Grundform wieder erkennen lassen.

Das einzeln gelegene sächsische Gehöft befindet sich in der Mitte der Ländereien, so dass zwischen den einzelnen Höfen grosse Zwischenräume entstehen. Als Baustelle für das Gehöft dient der niedrige Teil der Ländereien. Der Hofraum ist mit Bäumen dicht umpflanzt.

Ungeachtet des verschiedenen Vorkommens des sächsischen Bauernhauses in Westfalen, am Unterrhein bis nach Holland hinein, in Hannover, Holstein, Mecklenburg und bis zur Ostseeküste hat dasselbe doch im allgemeinen den Ähnlichkeitscharakter, dass kammer und einige Schlafkammern. Die Tenne ist so hoch, dass der höchst beladene Getreidewagen einfahren kann; die Fütterung geschieht von der Tenne aus, gegen welche die Tiere mit den Köpfen stehen. Zu beiden Seiten des Gebäudes schliesst sich in der Länge der Stallungen die Düngerstätte an, in welcher der Dünger unmittelbar aus den Ställen geworfen wird. Das ganze Gebäude ist meistens in Fachwerk gebaut, so dass nur der Küchenschornstein der einzige massive Teil ist. Das Dach des Gebäudes ist so weit heruntergeführt, dass die Aussenwände nur 1,9—2,5 m Höhe behalten; gewöhnlich hat das Dach einen halben Walm, der übrige Teil des Giebels aber ist mit Brettern bekleidet, die meistens dekorativ ausgeschnitten sind.

St.

II

St.

X" 'r

Köche

St.

Mädchen -

Kammer i

Stabt mFlur &Wohlistiibet*Kam -i Trier

Köche,

Kammer

\3Pumpe

RincL-

viehr

Tenns.

Tferde -

stall

Bind-

yieh-l

Tenne

Fferdt -

stcdl

Stall

Stall

unqvi

stall

\Jmu)viehs\

ischw I

Fig. 6. Sächsisches oder westfälisches Bauernhaus.

Fig. 7. Niederländisches Bauernhaus.

alle Stall- und Wohnräume sich um einen den grössten Teil des Gebäudes einnehmenden, 5,5—6 m breiten Mittelraum, die „Tenne“ (Diele, Deele) gruppieren und alle Teile unter ein Dach gebracht sind.

Fig. 6 gibt den Grundriss eines sächsischen oder westfälischen Bauernhauses; an die an der Ostseite zugängliche Tenne schliessen sich auf beiden Seiten die Ställe an, deren Balkendecke mit der Tenne gleich hoch liegen. Über den Ställen und der Tenne liegt der Heuboden, der sog. „Hillen“. Hinter der Tenne schliesst sich das eigentliche Wohnhaus an, welches nach Umständen 1, 2 auch 3 Stuben enthält, dazu eine geräumige Küche mit grossem Herd, der aber gar nicht oder nur wenig über dem Fussboden liegt. Über dem Herde befindet sich ein Schornstein oder nur ein Gewölbe, so dass der Rauch durch den Boden und das Dach abzieht. Aus der Küche führt ein unmittelbarer Ausgang ins Freie. Oberhalb der Wohnräume liegen der Kornboden, die Wirtschafts-

Die niederländischen Bauernhäuser (Fig. 7), in der Nähe des Unterrheines bis tief in Holland hinein, sind den westfälischen Einrichtungen ähnlich, jedoch teilt sich das Gebäude in Vorder- und Hinterhaus, von denen das letztere, welches die Wohnräume enthält, etwas vorspringt und ein dem andern entgegengesetztes Dach erhält; das Hinterhaus hat einen Fronteingang, das Vorderhaus einen Giebeleingang. Letzteres umfasst die Tenne mit den anschliessenden Ställen, während das Hinterhaus, welches die Küche, Wohnstube und Kammer enthält, häufig in den zweiten Stock durchgeführt wird, um die Dächer in einen First zu bringen. Die Herdanlage ist dieselbe wie vorhin. Meistens ist der Massivbau vorherrschend, besonders der an den Ecken mit Backsteinen eingefasste Bruchsteinbau.

Noch eigentümlicher ist die Einrichtung des Bauernhauses an der Ostseeküste (Fig. 8); besonders unterscheidet sich diese von der vorigen

St ul e

WaschKüche-

Hzriterffmr

R (immer

Rind-

Tenne

vieh

stall

Schweine

stall

rmr

e jj f pjl

L_L±.

Fig. 9. Mitteldeutsches Bauernhaus.

Fig. 10. Ostholsteinisches Bauerngehöft.

gehen.

dadurch, dass hier eine bestimmte Trennung des Vorder- und Hinterhauses stattfindet. Eine ca. 40 qm grosse Wohnstube, 1—2 Wirtschaftskammern und die Anlage der „Bettwinkel“ sind kennzeichnend für diese Bauart. Zu beiden Seiten der breiten Tenne befinden sich wieder die Viehställe, über welchen

Passa . Bett

Winkel

StitmyaTKj

Kammer

Futterkam

mer

Pferde

stall

Huapttlvär

Fi». 8. Bauernhaus an der Ostseeküste.

Räume für Heu, Stroh, Brennmaterial usw. angebracht sind. Über der Stube und Kammer, die selten bis 2,80 m hoch sind, liegt die Korn- und Wirtschaftskammer. An Stelle einer besonderen Küche finden wir den nur 0,45—0,6 m über den Boden erhöhten Herd im Hinterteil der Tenne an der Stubenwand, und zwar als einzigen massiven Teil des Hauses,

angeordnet. Das Dach des Gebäudes ist ein ganzes Walmdach, welches an der Hinterseite möglichst tief heruntergeführt wird. Der Dachverband ist ohne Stuhl, so dass die Verbindung im Dache nur durch kleine Kehlbalken bewirkt wird. Im Vorder-grunde des Gehöftes liegt der eigentliche Hof mit der Miststätte und zur Seite des Hofes befindet sich der Garten. In vielen Gegenden Mitteldeutschlands (Rheinland, Württemberg, Sachsen, Bayern usw.) findet man eine Bauart, welche dem westfälischen Bauernhaus insofern gleicht, als sämtliche Räume wieder unter einem Dache liegen, aber ohne Anordnung einer Tenne unmittelbar aneinander gebaut sind, wie dies in Fig. 9 angedeutet ist. Die Scheune g, bei kleinsten Bauernhäusern auch nur ein Bansenoder Futterraum, ist meist hinter dem Stall s angereiht, oder auch dort, wo die Lage an einem Bergabhang (Süddeutsche Gebirgsgegenden, Schweiz) eine obere Einfahrt gestattet, in das Obergeschoss verlegt. In diesem Falle ist das Haus mit dem den Stall enthaltenden Teil in den Abhang hinein gebaut.

Während beim sächsischen Bauernhaus sich die Ställe, sämtliche Wohn- und Nebenräume um den Hauptraum, die Tenne gruppieren und alle unter ein Dach gebracht sind, sehen wir bei der 2. Hauptgruppe der deutschen ländlichen Ansiedlungen, dem fränkischen Bauernhause, eine Trennung der einzelnen Haupträume in mehrere, einen Hof um-schliessende Gebäude, so dass für diese Anlage erst die Bezeichnung als Gehöft gerecht wird. Das Wohnhaus lag ursprünglich wie beim sächsischen Bauernhaus von der Strasse abgewendet, während die an letzterer befindliche Scheune mit einer auf das Wohnhaus führenden Tordurchfahrt versehen ist, welche von dort leicht überblickt werden kann. Die Stallungen liegen auf den beiden Hoflangseiten.

Diese Anordnung hat im Laufe der Zeit in den verschiedenen Gegenden mancherlei Änderungen erfahren, die aus den folgenden Abbildungen deutlich hervor-

Fig. 10 ist der Lageplan eines ostholsteinischen Bauerngehöftes. Das Wohnhaus A liegt noch entfernt von der Strasse, vorn für den Besitzer, hinten zur Hälfte fürs Gesinde, zur Hälfte als Küche eingerichtet. Die Scheune B ist auf die Hof langseite gerückt und lässt die Strassenseite offen, die Scheune hat in der Mitte 2 Bansen und an den beiden Langseiten die Dreschtennen; das Viehhaus C weist nach altem Brauch eine Langtenne mit Querstellung des Viehes auf; D und D sind Stallungen für Jungvieh.

Im Oderbruche erblicken wir, wie Fig. 11 zeigt, das Wohnhaus A bereits an der Dorfstrasse (südlich), hingegen die Scheune B im Hintergründe des Hofes (nördlich), mit ihrer Hinterfront an dem Feldwege a gelegen. Der Rindviehstall C und der Pferdestall D befinden sich auf der westlichen bezw.

östlichen Hoflangseite. E ist der Schweinestall im Anschluss an die Scheune, F der Holzschuppen, G die Düngergrube, M der Abort. Vor dem Wohngebäude an der Dorfstrasse c liegt ein Gärtchen b.

Den Lageplan einer dritten, auch in Schlesien häufig vorkommenden Gehöftgrundform neuerer Ein-

richtung geben wir in Fig. 12. Das Wohnhaus liegt    1 den Eingangsflur, 2, 2, 2 Stuben, 3, 3 Kammern,

hier an der rechten Gehöftecke an der Strasse und    Das mit der Hauptfront südlich gerichtete Stall

gebäude B enthält in 1 den Pferdestall, in 2 den Kuhstall, in 3 die Futterkammer und in 4 Schweine-und Geflügelstall. Der vorne offene Schuppen C dient für Holz und Ackergeräte. Die Scheune D enthält in 1 die Tenne und in 2, 2 die Bansen. E bezeichnet die Düngerstätte, F die Hofeinfahrt, G und G sind Gemüsegärten, H Acker und Feld.

In den Überschwemmungsgebieten der Weichselniederung hat sich infolge der Bodenverhältnisse eine eigentümlich langgestreckte Bauanlage ausgebildet, bei der sämtliche Gebäude miteinander in Verbindung stehen. Die Fig. 13 ist der Grundriss und Lageplan eines solchen Bauerngehöftes für einen Besitz von ca. 18 ha. Das Wohngebäude A. 15,69 m lang, 9,42 m breit, von Fach werk erbaut, enthält: die Flure (1), die Stuben (2), die Küche (iü), die Speisekammer {3) und die Hägdekammer (4); es ist nur 2,50 m in den Wänden hoch, hat ein verschaltes Pfannendach und ist von dem Stallgebäude durch einen 0,31 m starken Brandgiebel getrennt. Der 14,44 m lange und 10,36 m breite Stall B ist 3,75 m in den Fachwerkswänden hoch, der untere Teil des letzten ist mit 5 cm starken Bohlen bekleidet. Gebälk ist zur Gewinnung eines Heugelasses auf 2,50 m Höhe eingelegt. In dem Stalle bezeichnen: 5 die Pferdestände, 6 den Eaum für Fohlen, 7 desgleichen für Kälber und Jungvieh, 8 den Stand für 9 Kühe, 9 die Knechtekammer, 10 die Geschirrkammer, 11 einen Brunnen nebst Pumpe. Die Scheune C, 4,07 m in den Stielen hoch, ist 20,71 m lang, 14,44 m breit, hat zwei Abseiten von je 2,50 m Breite und 2,19 m Höhe. Das Gebäude enthält eine Doppeltenne (13), einen Bansen (12) und einen Wagen- und Holzschuppen (D14).

!§

M,

Wm

[E

mm

mm

ül

Mpll

'6

Fig. lt. Bauerngehöft im Oderbruch.

•0

1L

ro

Fig. 12. Schlesisches Bauerngehöft.

13

13

f\

■is, ml

10

Xr-

....../«, 36-

Fig. 13. Bauernhof in der Weichselniederung.

Die Errichtung neuer Bauernhöfe.

In der Gegenwart richtet sich die Gesamtanlage eines Bauernhofes, d. h. die Anzahl und Grösse der Gebäude, selbstverständlich ebensowohl nach der Grösse und Bewirtschaftungsweise der Ländereien, als auch hinsichtlich der Lage und Entfernung der einzelnen Gebäude zueinander bezw. voneinander nach provinziellen Gewohnheiten, nach bestimmten allgemein üblichen Regeln und nach den Vorschriften der ländlichen Baupolizeiordnungen.

Die vereinzelt liegenden oder Dörfer bildenden Bauerngehöfte beanspruchen bezüglich der Befrie-räumlichen Bedürfnisse folgende Rücksichten. Das Wohnhaus, welches in Dörfern, prak-

12

14

gewährt einen guten Überblick über Stallungen digung der Scheune und Hofeinfahrt. In demselben bezeichnen:

gebaut, am besten aber auf dem Jauchebehälter errichtet.

tischen Erwägungen entsprechend, entweder an der Strasse oder seltener im Hintergrund des Hofes errichtet wird, muss je nach der Grösse des Grundbesitzes im Erdgeschoss 1—3 Wohnstuben, 1 bis 3 Schlafkammern, eine meist als Ess- und Gesindestube dienende und deshalb geräumige Küche, erforderlichenfalls mit Backofen, unter Umständen einen Raum zur Viehfutterzubereitung, zum Waschen und Backen, ferner eine Speisekammer und einen geräumigen Flur erhalten.

Im Kellergeschoss sind 2—3 Vorratsräume, und dort, wo die Verarbeitung der Milch zu Butter für den Verkauf im eigenen Betriebe vorgenommen wird, ist auch noch ein möglichst nach Norden gelegener Milchkellerraum anzuordnen.

Das Dachgeschoss dient teils zur Anlage von Gast-, Gesinde- und Vorratskammern, zur Herstellung einer Räucherkammer, teils als Wäschetrockenboden. Der im hohen Dache angeordnete zweite Boden, der Kehlbalkenboden, dient gewöhnlich als Kornschüttin mindestens 3—4 m Entfernung vor dem Stallgebäude; der Abort wird entweder in den Ställen eingebaut oder an diese oder an die Scheune an

Vielfach wird auch ein Schuppen zum Unterbringen von Karren, Geräten und Brennholz errichtet, am besten im Anschluss an die Scheune. Auf grösseren Höfen fehlt auch selten eine überdachte Göpelanlage. Ein Brunnen, in der Ausführung als einfachster Ziehbrunnen oder bis zu derjenigen als Pumpbrunnen, ist in der Regel erforderlich und muss vom Stalle und der Düngerstätte usw. mindestens 5 m entfernt sein.

Der teils von Gebäuden, teils von Umzäunungen eingeschlossene und mit einer bequemen Einfahrt versehene Hof muss genügend freien Raum bieten, um mit beladenen Wagen bequem umwenden und an den Gebäuden entlang fahren zu können, und der an den letzteren vorbeiführende Weg ist in genügender Breite zu pflastern.

' ⁰ • •*/ u*. . c/lto.

7t VC 77 O

Pc

7)71 C

JVaLl/X £

Fig. 14. Praktischer Aneinanderbau von Stall und Wohnung.

Fig. 15. Weniger praktischer Aneinanderhau von Stall und Wohnung.

Fig. 16. Futterraum zwischen Stall und Wohnung.

Die Gesinde- bezw. Mägde- und Knechte

boden.

kammern werden auf grösseren Höfen auch vielfach in den Ställen untergebracht.

Rindvieh, Pferde und Schweine sind bei geringer Anzahl in einem Stalle vereinigt, aber doch möglichst voneinander getrennt aufzustellen, und die Fütterung geschieht dann von einem gemeinsamen Futtergang oder von einer Futtertenne aus. Zuweilen wird auch der Schweinestall in einem besonderen Anbau untergebracht oder ein freistehendes kleines Gebäude errichtet.

Die Scheune, welche wegen des an das Vieh zu verabreichenden Strohes möglichst nahe am Stalle liegen soll, wird ebensowohl mit 1—2 Quertennen oder 1 Doppelquertenne, als auch mit 1 Seitenlangtenne mit oder ohne Quertenne ausgeführt. Bei kleinen Bauernhöfen wird gewöhnlich kein besonderes Scheunengebäude errichtet, sondern am Giebel des Stalles nur eine Tenne mit oder ohne kleinem Bansen angeordnet. Der ebenerdige Bansen sowie der Dachraum über diesem, über der Tenne und über dem Stall nimmt dann die ganze Ernte auf. Die Düngerstätte mit Jauchebehälter liegt am besten

Die Gesamtanlage muss stets die Möglichkeit einer späteren Vergrösserung der Gebäude gestatten, ohne dass der Hof seine Übersichtlichkeit und bequeme Benutzbarkeit einbüsst.

Bei der Gesamtanlage kleiner Bauernhöfe, d. h. solcher von sog. „freien Arbeitern“ bewohnten Gehöften, die nur über 2—5 ha Grundbesitz verfügen, wird meistens die altsächsische Bauart bezw. die hieraus abgeleitete, in Fig. 9 abgebildete „mitteldeutsche“ im allgemeinen beibehalten, und zwar aus dem wichtigsten Grunde, weil diese Anlage, bei der also Wohnung, Stall und Tenne unter einem Dache liegen, bei weitem billiger ist als eine solche mit getrennten Gebäuden, weil die Wärme besser zusammengehalten und möglichst an Arbeit und Zeit gespart wird. Gegen diese Bauart ist nichts einzuwenden, wenn nur die Wohnung von Stall und Tenne mittels einer durch den Dachraum hindurchgehenden Brandmauer getrennt wird und das Gebäude eine feuersichere Dackdeckung erhält.

Das Aneinanderbauen kann nun verschiedenartig erfolgen. Eine praktische Lösung zeigt Fig. 14, hier ist der zwischen Wohnhaus und Tenne, also warm liegende Stall von ersterem durch eine Brandmauer mit feuersicherer Tür getrennt. Weniger praktisch ist die Anlage des Stalles am Gebäudegiebel (Fig. 15). Der Stall liegt hier kalt und die an die Wohnung angrenzende und von dieser durch Brandmauer getrennte Tenne darf wegen der Feuersgefahr keine Tür erhalten.

Die Lage des Gebäudes zur Strasse und zum Hofgrundstück kann derart erfolgen, dass dasselbe bei genüdender Breite des Hofgrundstücks mit der vorderen Längsfront an der Strasse oder bei der gewöhnlich vorkommenden geringeren Grundstück-breite mit dem Wohnhausgiebel an der Strasse angeordnet wird. Die letzte Anordnung ist nicht nur

oiruan en

#.9*

cxU ß+rxst.

Pfeidt

Kl. JCÜ

St

* J-v

T jfälL d

R. i n der

St

St.

*£

Fig. 17. Westfälisches Bauernhaus (Biechowo — 19 ha).

K^jtfA/l

«f /y«.

.ohair/iA.

' /,,„ -

Li

Sr.

e Jz, r- i r

J4JJJ0JJ    ^

^Mjrör^; *o

y. '“T.

'j)etrtyer~sZ*- *

Sa tfne r /2 ?

'S

/.n

r~ oo)

. V f*a^t cKK

*—1

3-

ftt r    ,v> o^Tt< c Ix

f| Sn

tLs,

r<^a.r-ti

■I

kJ*/ r,

JoJ

Fig. 18. Lageplan (1:1000).

Fig. 19. Erdgeschossgrundriss des Wohnhauses und Stalles.

/OO SB O y ls ?

so

*r

■U

iS

3<r

Fig. 18 und 19. Mittleres westfälisches Bauerngehöft. (Prof. Schubert.)

Dort, wo aber auch bei der Bauart nach Fig. 14 das Brandmauer-Türverbot besteht, kann der Aneinanderbau nach Fig. 16 noch zweck- und gesund-heitsmässiger und mit Brandmauertür durch die Anlage eines schmalen Flures oder Futterraumes zwischen der Stallbrandmauer und der Wohnung erfolgen, welcher dann vom Hausflur oder der Küche aus unmittelbar zugänglich ist und als ein sehr wünschenswerter, bisher vielfach fehlender Raum zur Lagerung von Futter (Knollen, Grünfutter), zum Futterschneiden und zum praktischen Einbau des Aborts dient.

die schönere und praktischere, sondern sie gestattet auch leicht die Anlage eines kleinen Vorgartens vor dem Wohnhause.

Für mittelgrosse Bauernhöfe (etwa 5—20 ha) kommt sowohl die Bauart des altsächsischen oder westfälischen Wohnhauses, also mit grosser Längstenne, aber in zweckmässigerer Grundrisslösung und unter Anordnung einer Brandmauer zwischen Stall und Wohnung in Betracht, als auch wieder die vorhin beschriebene Bauart des Kleinbauernhofes, aber dann mit einem abgesonderten Scheunengebäude.

Schliesslich findet auch hier, besonders aber bei Grossbauernhöfen, nur ein teilweises Zusammenbauen des Wohnhauses mit dem Stalle durch einen kleinen einstöckigen Zwischenbau statt, welcher dann in zweckmässigster Weise als Viehfutterküche, Waschküche und als Durchgang nach Stall und Hof dient.

Die Fig. 17 zeigt den Lageplan eines neuzeitlichen mittelgrossen westfälischen Bauernhauses (19 ha), welches von der Ansiedelungskommission für Posen in Biechowo erbaut wurde.

Die Fig. 18 und 19 veranschaulichen den Lageplan und den speziellen Grundriss eines mittelgrossen Bauerngehöftes in modern-westfälischer Bauart, welches von Professor Schubert für die Bedürfnisse niederrheinischer Bauern entworfen wurde. Das Wohnhaus wendet seine von einem Krüppelwalmdach bekrönte Giebelfront einem Vorgarten boden. Das hohe Dachgeschoss des ganzen Stallgebäudes dient für die Getreide- und Eauhfutterernte. Der im Hofhintergrunde befindliche Schuppen enthält einen offenen Raum für 3 Karren und geschlossene Räume für eine Kutsche, Geräte und Brennholz. Die Fig. 20 zeigt die reizvolle Strassenansicht des Wohnhauses mit Hofeingang. Der Sockel besteht aus ausgefugtem Feldsteinmauerwerk, das Erdgeschoss aus rauh verputztem Ziegelmauerwerk, der Kniestock aus glatt verputztem Fachwerk mit sichtbarem, farbig behandeltem Holzwerk und die Eindeckung des Krüppelwalmdaches aus roten Falzziegeln oder holländischen Pfannen. Die Gesamtkosten dieser Hofanlage sind auf 18000 M. veranschlagt.

¹

Das Dachgeschoss.

Die Fig. 21—23 veranschaulichen die Lagepläne von 3 mittleren Bauerngehöften mit besonderen Scheunengebäuden, welche von den Ansiedelungs-

di I I

!8Sl

asa

TTiTl

Fig. 22 ist der Lageplan eines Gehöftes für 8 ha.

Futter- und Dreschtenne schliessen an rechts 9 Kuhstände (niedrige Krippen, kurze Stände), links die von der Futterkammer zugängliche Milchkammer, sodann die Knechtekammer, der Stall für 2 Pferde, der Stall für 3—4 Kälber und der Geflügel stall.

Dicht vor dem Kuh- und Schweinestall befindet sich die vom Gebäudedach mit überdeckte Düngerstätte, welche zugleich als Viehring dient. Unterkellert sind die Schlafkammern und die Wohnstube. Das Dachgeschoss des Wohnhauses enthält 1 Giebelstube,    schliesslich Hofeinfriedigung usw., auf nur rund 3000 M.

2 Kammern, die Räucherkammer und den Trockenboden und über der Kehlbalkenlage den Kornschiitt-

ly

SM

Fig. 20. Strassenansicht (zu Fig. 18 und 19).

bezw. der Strasse zu und enthält eine grosse    Wohn-    kommissionen für Westpreussen und Posen erbaut

Stube mit Fenstersitzplatz, eine geräumige    Küche    wurden. In Fig. 21, dem Lageplan eines west-

und 2 Schlafkammern, einen geräumigen Hausflur, preussischen Gehöftes, ist der Stall vom Wohnhaus zugleich Treppenhaus mit überbauter Haustürvor- durch eine Brandmauer getrennt und von einem hinter und Sitzhalle. Unter dem breiten Treppenpodest ! der Küche gelegenen geräumigen Flur aus durch die liegt die von der Küche aus zugängliche    Speise-    Brandmauer zugänglich gemacht. Die aus 2 Bansen

kammer. Hinter der Küche befindet sich die    Futter-    und eine Quertenne bestehende Scheune nimmt die

und Waschküche, welche 2 Aborte enthält und den ganze Ernte auf.

Zugang zum Schweinestall (3 Buchten), zur Futterkammer und zum Hofe bildet. An die breite    Die Wohnung besteht aus Stube, Kammer und Küche,

mit nachträglich auszubauender Dachgiebelkammer. An Küche und Flur bezw. an die Brandmauer grenzt der Stall für 4 Kühe und einige Schweine. Die Scheune hat, einschliesslich Tenne, 330 cbm, ohne diese 230 cbm Inhalt. Das Wohn- und Stallgebäude ist in ausgemauertem Fachwerk mit überstehendem Ziegeldach ausgeführt und kostete 2150 M., die Scheune aus verschaltem Fachwerk mit Pappdach und kostete 750 M. Die Gesamtkosten beliefen sich, ein-

In Fig. 23 geben wir den Lageplan eines Gehöftes für 10—15 ha. Das Wohn- und Stallgebäude

n.

cBchy/}.

M>.

11

,SX.

Tt

cStetll/

7C' ät.

Sc7i.eu/te

Xof

ziu‘n

(3

clXt-ra.ss'e

(3

<9

CP

sta t Cf

mj.

JB-ru.

nnin.

Stall/ Jur Ct7fau.pt Vieh ^

8}

iu>

’.dy

(ft

s»

(j'etiiiuse -

Cc r

■V.-V'

<3

I <2*

CB

hat dieselbe Lage und Raumanordnung wie das vorige, jedoch sind die Räume grösser, und es wurde

von vornherein eine Griebelstube angeordnet. Der für nur 6 Stück Kühe bestimmte Stall erwies sich als zu klein, so dass noch ein kleiner Jungviehstall als teil-weiser Einbau in einem Scheunenbansen ohne wesentliche Mehrkosten errichtet wurde. Der Schweinestall und Abort ist ein besonderer Anbau des Wohn- und

Fig. 21. Westpreussisches Gehöft.

mit Schuppen ver-

AcTCer

hinicj

Q,0bst

&

& „

zßGvtn

Lumen

H I i I 1 I llll

-fO    c

Fig. 22. Mittleres Ansiedelungs-Gehöft (8 ha.)

A cXer>,

-U.

ScÄuj StalOf

Ol 31-

tllHllllllj/' ^

X Atult. ^ te 7t/;

& &j-~\ ^r⁷

sehene zweibansige Scheune fasst 400 cbm. Das Wohn- und Stallgebäude ist massiv mit Ziegeldach, die Scheune aus verschaltem Fachwerk mit Rohrdach ausgeführt. Das Wohn- und Stallgebäude kostete 4400 M.. die Scheune 2100 M.

Fig. 24 stellt den Lageplan und den Grundriss eines mittelgrossen Gehöftes dar, welches von Professor Schubert für die Bedürfnisse rheinischer Bauern entworfen wurde. Das Wohnhaus nebst angebautem Stall und die Scheune sind um einen fast quadratischen Hof gruppiert und wenden ihre Giebelfronten der Strasse zu. Das Wohnhaus enthält eine geräumige Stube, eine grosse Küche oder Kochdiele mit eingebauter Bodentreppe und mit überbauter Laube, zugleich Hofausgang, sodann zwei Schlafkammern und eine Milchkammer. Mit Ausnahme der Kammern ist alles unterkellert. Im Kniestock-

Der Kehlbalkenboden dient

Das Stallgebäude ist von geringerer Tiefe wie das Wohnhaus, wird durch eine an die Küche angrenzende Futter- und Waschküche betreten und enthält 6 Kühe, 2 Schweinebuchten, 1 Kälberbucht und einen Geflügelraum, sowie 2 Treppen zur Knechtekammer und zum Futterboden. In die beiden Scheunenbansen sind teilweise eingebaut: der Karrenschuppen und Räume für 1 Pferd. Kartoffeln und Brennholz. Die in Fig. 25 gegebene Strassenansicht des ganzen Gehöftes wirkt durch die gelungene Gruppierung der Gebäude, die eigenartige Anordnung der Öffnungen und durch die Farbenharmonie der gewählten Baustoffe (Bruchsteine, Schiefer) und der verwendeten Holzanstriche malerisch-reizvoll. Die Gesamtkosten sind auf 20000 M. veranschlagt.

Die Fig. 26 ist ein Beispiel für mittelgrosse Hofanlagen, und zwar der Lageplan eines Ansiedelungshofes für 15 ha in Bismarcksfelde, bei welchem das Wohnhaus und der Stall durch einen Übergangsraum miteinander verbunden sind. Die beiden fast quadratischen Gebäude hängen hier nur durch einen kleinen Eingangsflur zusammen, welcher zugleich in die Kochküche und in die im Stall eingebaute Futterküche führt. Der ungeteilte Stallraum dient für Rinder, Pferde und Schweine. Die grosse Scheune hat 2 Bansen und eine Quertenne und am oberen Giebel einen Remisenanbau. Die Baukosten beliefen sich auf nur ca. 7000 M.

Fig. 23. Mittleres Ansiedelungs-Gehöft (10—15 ha.)

•5

Dachgeschoss befinden sich eine grosse Giebelstube, zwei Bodenkammern, die Räucherkammer und der Wäschetrockenboden.

Stallgebäudes. Die ajs Kornschüttboden, am oberen Giebel

Sch u.p>peti.

OcTitttrvd,

Jiamen

7f 1171t ,

]ja nseiv

I Stall.

Für Grossbauernhöfe, d. h. solche von ca. 20—100 ha (nach der Reichsstatistik), kommt ausser

welche sich dann von Gutshöfen nur noch durch ihren kleineren Umfang unterscheiden.

S?

^rJSs

d, 3Z

6__A

v«;

■b?

Lj-gic/?' vtinz/1

S'uH, r-fitiasckK

~W° "ÖbV

^ hrttKairtt-

Üll

33

77nrrtsr

Tuthts

J’aori/,

20

m*

hA^ °

is 3

SS, Zn

Q$^u.h ^

L'Tjv

1.9

J?ct rtei?s

r\pu7ZO.TS t

co 2To

j*T

fyrtA.rte.1

30,o

v- 3 52/

—5 <- -2^ -» ^ •O&oly

V 3/trcC |G

D'

36 <, *

55«

st'cic Z i Q 7~—

I ^4g7V(7tJC^

Ttarzien.

■*,°

■ 2 28

------

SOO SV 0 S Z J // S~

SO

/S~

zo

Fig. 24. Mittleres Bauerngehöft. Erdgeschoss-Grundriss. (Prof. Schubert.)

mji

V.

dl i=: ^

T lü

8i2S!

km

ÖD"

~L

- - £ETO_-

Fig. 25. Strassenansicht (zu Fig. 24).

der eigentlich nur in Westfalen und am Niederrhein noch vielfach üblichen Bauart des westfälischen Bauernhauses und ausser der Bauart mit einem Zwischenraum am meisten die fränkische Bauart in Betracht, besonders für Höfe von etwa 50 ha an

Die Fig. 27 und 28 veranschaulichen den Grundriss und die Ansicht eines ebenso praktischen wie hübschen Hofes in westfälischer Bauart, aber ohne Längstenne, welcher bei Aachen von dem Architekten Jansen ausgeführt wurde. Das gegen den Stall nach

Ttue

0=1

Sl .

St.

vorn und hinten vorspringende Wohnhaus enthält 3 Wohnstuben und eine zugleich als Gesinderaum dienende Küche, im Obergeschoss 4 Kammern und

Remise

Bansen

CE]

I S c h v i i i

Titi e t j i n j

Pf e rle

Bansen

Filter K ii s le

Flur

KÜ.

°Br.

St.

Fig. 26. Westfälisches Gehöft (Bismarcksfelde — 15 ha).

unter den Wohnstuben 2 Kellerräume. Der Stall enthält ca. 20—25 Kühe, 1—-2 Pferde und einige Schweine in Querreihenstellung. Das auf beiden Traufen 3 m breit überstehende Stalldach bietet einen trocknen Unterstand für Heuwagen, Wirtschaftsgeräte, Brennholz usw. An der Vorderfront

Die Fig. 29 zeigt den Lageplan eines Grossbauernhofes (Ansiedelungsgehöft) für 24 ha, bei welchem das Wohnhaus bezw. die Küche mit dem Stall durch eine Wasch- und Futterküche zweckmässig verbunden ist. Das Wohnhaus enthält ausser Küche und Flur 3 Stuben und 1 Kammer. Der Stall weist getrennte Räume für Rinder, Pferde und Schweine in Querreihenstellung, sowüe eine Futtertenne und Knechtekammer auf. Die auffallend grosse Scheune besitzt 3 Bansen und 2 Quertennen. Die Baukosten beliefen sich auf ca. 11300 M.

Die Fig. 30 ist der Lageplan einer von Professor Schubert entworfenen Feldgehöft-Anlage für einen kleineren Grundbesitz in der Nähe von Chemnitz, welche in mehrfacher Hinsicht einiges Interesse beansprucht. Das nördlich hochgelegene Ackerland fällt zunächst steil ab auf das Gehöftgelände, welches mit seinem beiderseits anschliessenden Wiesenland sanft nach einem südlich vorbeiführenden Feldweg verläuft.

! Die aus der hohen Feldlage sich ergebende Schwierigkeit für das bequeme Heranschaffen der Felderzeugnisse führte zur Anlage einer hölzernen Überbrückung nach dem Dachboden des Rindviehstalles, in welchen die Heu- und Kleevorräte in kleineren Fuhren leicht und schnell hereingeschafft werden können. In ähnlicher Weise geschieht dies bei der zuerst erbauten Feldscheune (K) üher eine angeschüttete Rampe. Derartige Verbindungen des höher gelegenen Ackerlandes mit der Scheune und dem Dachboden der Viehställe kommen vielfach im Berg- und Hügellande vor, z. B. bei Schweizer und Tiroler Farmen, und

Nuii

PI

L-_

i-

Stall

lg

■8T: V. «    •• ■ ‘

JHl

Fig. 27. Grundriss.

Fig. 28. Ansicht.

Fig. 27 und 28. Westfälischer Bauernhof bei Aachen.

ist der Dachüberstand auch dem Wohnhause vorgelagert, wodurch nicht nur die Baumasse malerisch abgestuft wird, sondern auch ein erkerartiger Vorbau der Vorderstube und daneben eine geschützte Haustürvorhalle mit Sitzplatz gewonnen wurde. Die gesamten Baukosten beliefen sich auf rund 25000 M.

in Elsass-Lothringen z. B. bei dem in Fig. 48 und 49 abgebildeten Entwurf für eine Gehöftanlage des Schlosses Landonvillers in Lothringen.

An die Feldscheune schliesst südöstlich, durch eine Hofeinfahrt getrennt, das Verwalter-Wohnhaus (A) an, welches im Erdgeschoss eine Wohnstube (I),

I «b'-Wc-

"afiyls

Kf

sr.

93 cm.

^3 oi-via.

Fig. 29. Lippesches Gehöft (24 ha).

Ür

*|SL

B t.:t

Ö

if

' eine Schlafstube (2), eine Küche (.5), eine Waschküche (4) und einen Abortanbau mit Hofausgang enthält. Die Waschküche, welche zugleich als Futterküche dient, steht mit der Futtertenne (9) des auf der Westseite gelegenen Rindviehstalles (B) in zweckmässiger Verbindung. Das hohe Kniestockdachgeschoss des Verwalter-Wohnhauses enthält eine Wohnstube, eine Schlafstube, eine Küche und eine Mädchen-

<■

9.

Jfii

c-

J> :

L_AL...S____

Fig. 30. Feldgehöft-Anordnung nach Professor Schubert. (1:500.)

kammer; diese Räume sind zum Sommeraufenthalt des Besitzers bestimmt. Das Obergeschoss steht mittels eines kleinen Verbindungsflures mit der über der Tenne (9) gelegenen Mägdekammer in Verbindung. Von der Futtertenne aus, unter welcher sich der Rüben- und Knollenkeller befindet, der auf der Westseite durch einen Schütthals gefüllt werden kann, lässt sich sowohl der nördlich anschliessende Rindviehstall für 7 Kühe, 7 Stück Jungvieh, 5 Kälber, 1 Bullen und 1 Pferd, welche an mittlerem Futtergang stehen, als auch die auf der Südseite der Tenne sich als niedriger Anbau anschliessenden 4 Stallabteilungen für Rassehühner (5) nebst zugehörigen 4 Brutzellen (6) in bequemer Weise einzeln übersehen und füttern. Die mit der Hauptfront südlich gerichtete, nördlich an die Futtertenne, östlich an das Wohnhaus stossende Hühnerstallanlage hat hierdurch eine geschützte, warme Lage. Vor der Hauptfront der Stallabteilungen befinden sich 4 tiefe Auslaufhöfe (D), welche in kleinere Sandplätze (7) und grössere Grasplätze (8) zerfallen, welche mit den ersteren durch Türen in Verbindung stehen. Zur möglichsten Freihaltung des kleinen Hofes (H) ist die Düngerstätte mit Jauchebehälter (F) nördlich in der Längsachse des Rindviehstalles

- unter der Überbrückung angelegt, wodurch

ein leichtes Ausmisten über die zwischen Stall- und Düngerstätte befindliche Durchfahrt (E) hinweg erzielt wird.

Die Fig. 31 und 32 veranschaulichen endlich die Lagepläne zu zwei Grossbauernhöfen nach fränkischer Bauart.

Fig. 31 ist der Lageplan eines ostholsteinischen Gehöftes für ca. 70 ha. Dasselbe erstreckt sich mit seiner Längenrichtung von Norden nach Süden und das Wohnhaus mit Vorgarten ist in der Mitte der Hofsüdseite errichtet, während das Ein fahrtstor sich rechts vom Wohnhause befindet. Auf der Nordseite des Hofes steht die Scheune, welche 2 Bansen, 1 Quer- und Seitenlangtenne besitzt. Die Tenne hat Ausfahrtstore nach den angrenzenden Feldern. Der Viehstall mit angebautem Schweinestall

befindet sich auf der westlichen Hofseite, der Pferdestall auf der Ostseite. Zwischen beiden Ställen, in der Hofmitte, liegt die Düngerstätte.

hofes bestimmen zu können. Ohne solche überschlägliche Berechnung kann man den Wirtschaftshof leicht fehlerhaft erbauen und ist für die Folge ausser-stande, demselben eine regelmässige und leicht zu übersehende Gestalt zu lassen, die Gebäude kommen

ir-n—rr

Eg

Die Fig. 32 ist der Lageplan eines Hofes (posen-sches Ansiedelungsgehöft) für 36 ha. Das Wohnhaus enthält im Erdgeschoss 2 Stuben, 1 Kammer, Küche ausser Zusammenhang und der wirtschaftliche Ver-und Speisekammer, im Dachgeschoss eine Griebelstube j kehr ist ungemein erschwert, und Räucherkammer. Der Stall enthält einen Raum für nur 12 Kühe,

3 Schweinebuchten, Raum für Geflügel und eine grosse Futterkammer.

Die Scheune (2 Bansen und 1 Quertenne) enthält 800 cbm Bansen

Obst

tmvcL deiitvise

Stättt

Hof

Xof.

JC

~vF—h—o

S -3».o A

£ 'VmMM

3-

¥-

O—

/zk zn-—ct=:

Yo rtfcL-rte7t/. o-rJ-strä,S S e.

Fig. 31. Ostholsteinisches Bauerngehöft.

■ p.. .. I.

:    m *    ;

II ~Vil_U_U_JLt .

y//.

C&

Qi

cf

CS

ii r

Fig. 32. Qrosshäuerliches Ansiedelungs-Gehöft (36 ha).

Auf Lehmboden ist das möglichst grösste Zu-

raum und am rechten Giebel derselben befindet sich der Karren- und Geräteschuppen. Die Baukosten    sammendrängen der Gebäude zu empfehlen, indem

beliefen sich für das Wohnhaus auf 4500 M.. für    dort die Hofräume gepflastert werden müssen, während

Wirtschaftshöfe geräumiger angelegt werden können.

das Stallgebäude auf 3000 M. und für die Scheune bei Sandboden dieses nicht notwendig ist und die auf 2150 M., also insgesamt auf rund 10000 M.

2. Gutsliöfe mit Scheunen.

2. Der Ordnung und leichteren Beaufsichtigung wegen muss die Hoflage, womöglich immer, eine geschlossene und regelmässige Figur bilden, indessen entscheiden auch die Grösse der Wirtschaft und durch

1. Mit dem Raume für den Hof darf nicht ge-    Nachbarhöfe bestimmte Grenzen über die Form des

spart werden, um einen freien Verkehr zwischen    Hofes. In der Regel werden die Richtungen der

den Gebäuden und freie Bewegungen zu gestatten.    Begrenzungen durch die Gebäude selbst angegeben,.

Man hat deshalb, bevor zur Errichtung der Wirt-    und letztere, welche in gewissen, durch die feuer-

schaftsgebäude geschritten wird, genau zu berechnen,    polizeilichen Vorschriften bestimmten Entfernungen

wie viel Raum sowohl der Viehstand, als auch die    voneinander aufgeführt sind, durch Einfriedigungen

Aufbewahrung der zu erhoffenden Getreide- und    mit Torwegen miteinander verbunden.

Die geeignetste Grundfigur für ein Gehöft ist die eines geschlossenen Quadrats oder Rechtecks,, indem hierbei der innere Raum durch die aneinander

Futterarten bedürfen. Wenngleich es nicht sparsam ist, anfänglich mehr Gebäude zu errichten als man durchaus nötig hat, so muss man dennoch denjenigen Raum wissen, welcher einmal später erforderlich ist,    schliessenden Dächer am besten gegen die Winde ge-

um danach die Grösse und Form des Wirtschafts-    schützt wird. Das Rechteck hat vor dem Quadrate

den Vorzug, dass einige Wirtschaftsgebäude, z. B. der Kuhstall und die Scheunen, näher aneinander zu liegen kommen, wodurch das Hinüberschaffen des Strohes aus den Scheunen in die Kuhställe erleichtert und an Arbeit gespart wird, wie es denn überhaupt Kegel sein muss, für die Bequemlichkeit und Ersparung der Arbeitskräfte möglichst Sorge zu tragen und das Schöne dem Nützlichen unterzuordnen. Hauptbedingung ist, dass die Grundfigur des Gehöftes nicht versteckte Winkel bilde und nicht wesentliche Gebäude hintereinander verstecke, weil es wirtschaftlich ist, dass

3.    alle Gebäude mit ihren Türen aus der Wohnung des Wirtschaftsleiters leicht übersehen werden können. Eine Ausnahme dürfen hiervon nur die ganz grossen Wirtschaften machen, bei welchen für verschiedene Wirtschaftszweige besondere Höfe (z. B. Schafhöfe, Scheunenhöfe) angelegt werden müssen.

4.    Die Düngerstätten müssen gehörig abgegrenzt, dennoch aber den Ställen nahe und mit denselben durch Jaucheleituugen verbunden sein.

5.    Das Wohngebäude des Besitzers oder Pächters erbaut man am besten an der Südseite des Hofes und bringt südlich vor demselben Gemüse-, Blumen-und Ziergärten an. Die Zimmer für den Wirtschaftsleiter, die Küche und Speisekammer sowie Verwalterstuben liegen alsdann nach Norden, während die übrigen Hausgenossen, denen das Treiben auf dem 'Wirtschaftshofe, die Aussicht auf die Düngerstätten usw. nicht angenehm ist, ihre Zimmer an der südlichen Seite des WTohngebäudes haben. Die Beachtung dieser Einrichtung stimmt mit den Regeln des Sonnenbaues bezw. der Einwirkung der Sonne auf die zu verschiedenen Zwecken bestimmten Räumlichkeiten überein. Obgleich man im allgemeinen sagen kann, dass unter dem Einflüsse unseres Klimas diejenige Lage die beste für ein WTohngebäude sei, welche der Sonne erlaubt, in das Innere der Gebäude zu dringen, so ist es dennoch vorzugsweise wichtig, dass die vordere oder Hauptseite des W⁷ohngebäudes nach Süden oder Südosten gelegen sei und sich an der Mittagsseite desselben Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer befinden, die Hof- oder Nordseite dagegen alle diejenigen Räumlichkeiten enthält, welche entweder nicht Wohnräume sind, z. B. Küche, Vorratskammern, Treppenaufgänge, oder doch untergeordnete Wohnräume.

Durch die südliche Lage der Wohnräume bescheint die Sonne jene Wirtschaftsräume im Sommer nur morgens bei ihrem Aufgange und abends beim Untergänge, wodurch sie sich kühl erhalten, auch durch eine zweckmässig angebrachte Ventilation von Süden nach Norden gelüftet werden können. Im Winter scheint dagegen die Sonne, bei der südlichen Lage des Gebäudes, 7—8 Stunden in die Wohnräume, er-

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

wärmt dieselben wohltätig und macht sie leichter heizbar; Annehmlichkeiten, welche für die Gesundheit der Bewohner sehr viel beitragen und bei W⁷ohngebäuden, deren Wohnräume nach Osten und Westen liegen, nicht gefunden werden, weil diese während des Sommers vor- und nachmittags 4 bis 6 Stunden lang von der Sonne ununterbrochen beschienen und bis zur Unerträglichkeit erhitzt werden. Es sollte demnach im allgemeinen mehr auf die möglichste Verwirklichung dieser Grundregel gesehen werden, und es bedarf nur einer etwas aufmerksamen Beobachtung, um in dieser Hinsicht auf jene richtige Verteilung der einzelnen Gebäude und Gebäudeteile geführt zu werden.

6.    Von dem Wohngebäude aus, westlich oder östlich, erstrecken sich die Pferde- und Rindviehställe und die Molkerei in einer Richtung mit den letzten, jedoch so gelegen, dass sie vom Arbeitszimmer des Wirtschaftsleiters in guter Aufsicht gehalten werden können; hinter der Molkerei können die Schweineställe angebracht werden, in angemessene Nähe des Wohnhauses ist aber der Kuhstall zu legen, da er ebenfalls gut beaufsichtigt werden muss. Über dem Kuhstall befindet sich der Heuboden; zum Teil wird das Heu aber auch in Feimen oder in einer Futterscheune aufbewahrt.

7.    Schuppen für Wagen, Ackergeräte usw. erhalten ihren Platz am besten auf der westlichen Hoflängsseite.

8.    Östlich, im Hintergründe des Hofes, schliesst sich der Schafstall an die Kuh- oder Pferdestallgebäude an; hierdurch wird ein sonniger und warmer Platz für die Lämmer gewonnen; ferner bekommt der Schafstall, der Abfuhr des Mistes wegen, eine Ausfahrt nach W’esten und kann nötigenfalls durch einen Seitenflügel leicht erweitert werden.

9.    An der nördlichen Hofschmalseite errichtet man am besten die Scheune, sie ist dann von den Ställen nicht zu weit entfernt und schützt durch Grösse und Höhe den Hofraum vor kalten Winden. Im allgemeinen erbaut man die Scheune nur so gross, als es die Notwendigkeit erheischt, da sich das Getreide ebensogut und wesentlich billiger entweder in Feimen oder Mieten, oder noch besser in den gegenwärtig sehr in Aufnahme gekommenen offenen und geschlossenen Feldscheunen aufbewahren lässt. Feimen erhalten ihren Platz ausserhalb des Hofes in der Nähe der Scheune.

Kornspeichergebäude erhalten ebenfalls eine nördliche oder östliche Lage, in möglichster Nähe der Scheune oder als Anbau an diese. Die sämtlichen Gebäude sollen mit den Giebelfronten ca. 7—11 m voneinander errichtet werden, damit bei einer Feuersbrunst die Rettung der nicht brennenden Gebäude

von

sowie des darin enthaltenen lebenden und toten Inventars nicht zu sehr erschwert wird.

10.    Aus- und Einfahrtstore legt man rechts und links, nicht weit vom Wohnhause entfernt, an, nötigenfalls kann noch eine dritte Ausfahrt nördlich vom Wohnhause aus, zwischen der Scheune und dem Schafstalle, angebracht werden.

11.    Die Düngerstätte mit Jauchebehälter ist unmittelbar neben den Hauptställen oder besser mit einem mindestens 4—6 m breiten Abstand von denselben für die Durchfahrt anzulegen, damit die Beförderung des schweren Düngers aus dem Stalle möglichst leicht und schnell geschehen kann. Sehr häufig, namentlich im südlichen Deutschland, ist die Düngerstätte mit einem Gehege umgeben (sog. Viehring), in welche man das Vieh treibt, während eingefuttert, getränkt oder ausgemistet wird.

Eine sehr gute Stalleinrichtung ist diejenige, bei welcher der Dünger 2 bis höchstens 4 Monate lang unter dem Vieh liegen bleibt, weil dadurch ein Verlust von kohlensaurem Ammoniak (Stickstoff) durch Sonne, Wind und Regen, wie vielfach auf Dtingerstätten, nicht eintritt, der Dünger eine vortreffliche speckige Beschaffenheit erhält und das häufige Austragen erspart werden kann. Dies besonders in Mecklenburg, der sächsischen Oberlausitz usw. übliche Verfahren verlangt, dass die Ställe zum Durchfahren oder mindestens Hineinschieben der Düngerwagen und mit bis zur Manneshöhe beweglichen Krippen eingerichtet sind. Bei einer Düngerhöhe von bis zu 90 cm kann man aber auch mit 1,10 m hohen, massiven Krippen auskommen. Jauchebehälter sind hierbei nicht nötig, da die Jauche in den Dünger hineinzieht. Die Gesindeaborte werden am besten auf dem Jauchebehälter errichtet.

12.    Eine Pferdeschwemme, wegen Feuersgefahr nützlich, findet ihren Platz in der Mitte des Hofes und dient zugleich als Teich für die Enten usw.

13.    Die Brunnen müssen in der Nähe der Molkerei und der Viehställe, aber mit einem Abstand mindestens 5 m von diesen und von Düngerstätten usw. angelegt werden. Sehr oft werden in den Viehstallgebäuden selbst, in der Nähe der Futtergänge und Krippen Pumpen angelegt, welche mittels Röhrenleitungen das Wasser in die Ställe schaffen und dessen leichte Verwendung sowohl zum Tränken des Viehes, als auch zur Reinigung der Ställe möglich machen. Für grosse Ställe empfiehlt sich stets die Anlage einer Selbsttränke.

14.    Kartoffel- und Rübenvorräte werden teils auf dem Hofe, teils hinter den Kuh- und Schafställen in Feimen auf bewahrt, teils aber auch entweder in besonderen oder unter den Scheunen und Viehställen angebrachten Kellern aufgeschüttet.

15.    Arbeiterwohnhäuser mit kleinen Gärten finden ihre Stellung am besten östlich oder westlich hinter dem AVirtschaftshofe.

16.    Ist auf einem Gute die Anlage einer Spiritusbrennerei vorteilhaft, so legt man diese gern in der Nähe des Viehstalles so an, dass mittels unterirdischer Röhren und Gerinne die Schlempe aus der Brennerei nach einem Behälter im Futterraum des Viehstalles fliesst und aus diesem durch natürliches Gefälle oder Pumpen mittels angelegter Rinnen nach den einzelnen Krippen gelangen kann. Hierdurch wird der weitläufige Transport der Schlempe nach dem Viehstall vermieden und bedeutend an Kosten gespart. Gewöhnlich wird dann auch in der Nähe der Brennerei der Schweinestall angelegt und die Kartoffelfeimen unweit des Brennereigebäudes angeordnet.

Ebenso wird zuweilen eine kleinere Bierbrauerei oder Stärkefabrik in der Nähe der Viehställe errichtet, damit die Treber und die Rückstände der ausgewaschenen Kartoffelfasern (die Pülpe) als ATieh-futter nur einen kurzen Weg bis in die Viehkrippen zu machen haben.

Rübenzuckerfabriken müssen wegen ihres Umfanges und der Ausdehnung eigene Höfe erhalten, werden aber zuweilen in der Nähe eines oder mehrerer Gutshöfe errichtet, damit die in der Fabrik zu verwendenden Gespanne nicht weit entfernt sind und die Rübenschnitzel, ein wertvolles Rindvieh- und Schaffutter, nicht weit herangeschafft zu werden brauchen.

Die Fig. 33 veranschaulicht den Lageplan eines Gutshofes aus neuester Zeit, welcher von dem Architekten Kühn in Bockwa, Sachsen, ausgeführt wurde. Die Anlage ist eine mustergültige, wohlüberlegte, obschon sie rücksichtlich der für einen Gutsbetrieb verhältnismässig etwas geringen Viehanzahl ein wenig aufwendig erscheint. Die sämtlichen Gebäude umschliessen in enger und praktischer Aufeinanderfolge einen nahezu quadratischen Hof, an dessen vorderer, der Strasse zugekehrten Seite das geräumige im Villenstil errichtete \ATohnhaus angeordnet wurde. Dasselbe enthält 8 Zimmer, einige Kammern, eine Diele, Kochküche und Zubehör. Die Küche ist nach der besonders, bei Grossbauernhöfen beliebten, praktischen Bauweise als Zwischen- oder Übergangsraum nach dem Stalle angelegt, derart, dass sie mit der Gesindestube verbunden ist. Aus dieser gelangt man über eine Griinfuttertenne in den Stall für 27 Rinder, Jungvieh, Kälber und Gänse. An die Grünfuttertenne grenzen an die Futterbodentreppe und die unter ihr zugängliche, neben der Gesindestube gelegene Futterküche. Am oberen \Tieh-stallgiebel ist teilweise der Schweinestall mit 5 Buchten und mit darüber befindlichem Hühnerstall angebaut.

Vor diesem befindet sich die Düngerstätte mit    einen grossen Ackergeräteschuppen, die Wagenremise,

Jauchebehälter. Dem Wohnhaus gegenüber liegt    ferner zwei Pferdeställe für je 6 Haupt, mit Neben-

P-

Ä<

'■“-fr

OÜNC.CR

OÜt>JCe.B|MOF

_Z_

|3>-

|!

ri"

- 5'::

-fr-

TT

1:--

i! i

4-

n©-

**!®*

nor

BR N -

SC

r crutsic.

BANSCN

J—4—1 —

©X

•i

iiiiiüiÜMmii

ctNKtmst

°t\

H ‘ 1

ri in

«tst«ü£.6Te

c,i!

CRDGeSCH05S-CRUNDRl4s

“f

rü \ sccms

—\-r-

GAÜNFUTTCA-, „

TC.

NNC

© 1

tr⁶—

_0.

htJ»

\l

FVTT

CfM

NÖLSTUB

■    «f—    »-»

|C.) fitRRflSSt

ri©

VkOc-hc.

^STOBt

•.7»—

STUBC

x.

‘at

VORPLATZ ©

ßUtICHC.

zinncR_

uoHNzmn

SPCIS

zinntR

TRRNKI

RT( N .

II

uu

■d-

■»-STRASSC NACH ZWIC-KRU

Fig. 33. Gutshof in Bockwa, Sachsen.

die Scheune mit 3 Bansen und 2 Quertennen. Das auf der rechten Hofseite befindliche und im oberen Teil an die Scheune angebaute Gebäude enthält räumen, sowie eine Werkstatt und Eollstube. Zwischen diesem Gebäude und dem Wohnhause befindet sich die Hofeinfahrt. Der Gutshof wurde

5*

mit elektrischer Licht- und Kraftanlage und Wasserleitung versorgt.

Eine der vorigen im allgemeinen ähnliche geschlossene Anordnung zeigt der in Fig. 34 dargestellte Lageplan des Pachthofes zu Villers-Allerand (Marne) in der Nähe von Reims (Frankreich).

Der regelmässig angelegte Hof erstreckt sich in seiner Längsachse von Süden nach Norden. Die von

-Tr

.*■

::

ZC-

tfO

-JHU

1 i% C

Z¥.

Uli 1 l O 111 I 1111 ' I I

10

U)

Sv

SD

aus den ganzen Hof bequem übersehen. Rechts vom Pächterhause liegt der 190 qm grosse Karrenschuppen (14), neben demselben die Schmiede (15) und die Geschirrkammer (12), welche zusammen 80 qm Grundfläche haben. An diese Räume schliesst der 300 qm grosse Pferdestall (5) und Rindviehstall (4) an. Die Pferde sind in 4 Querreihen zu 26 Ständen aufgestellt. Ausserdem enthält der Stall 3 Boxen für

Stutenfüllen, 2 Räume für Sattelzeug und 2 erhöhte Schlafstellen für die Stallknechte.

Der Kuhstall hat 36 Stände in zwei Doppel-Querreihen erhalten; an beiden Enden des grossen Stallgebäudes sich Bodentreppen. Das Grünfutter kann von dem hinter dem Gebäude vorbeiführenden Wege her bequem in die Ställe geschafft werden. An den Kuhstall grenzt nördlich die 36 qm grosse Futterküche (18). Der an dieselbe anstossende gleich grosse Maschinenraum (17) nimmt die Häckselma schine, den Rübenschneider und den Ölkuchenbrecher auf, welche von dem Göpel (16‘) betrieben werden. In der Hofecke liegt eine 70 qm grosse Grube (15) zum Einmachen der Rüben usw.

Die Scheune (6) hat 3 Bansen und 2 Quertennen und ist 680 qm gross; der kleine Anbau r (7) enthält die Dampfmaschine zum Betrieb der Dreschmaschine. Die Düngerstätte (19) mit seitlich anschliessendem grossen Jauchebehälter liegt in der Hof mitte und hat 250 qm Fläche. Die Pferdeschwemme (20) ist 150 qm gross. Der Schweinestall (10) liegt in der Nordwestecke des Hofes; er hat 12 Buchten, je 2 Buchten haben einen Hof. Auf der Westseite befindet sich der Krankenstall (11) für 3 Stück Grossvieh. Der auf selbiger Seite liegende grosse Schafstall (2) hat 425 qm Fläche und enthält 8 je 4 m breite Abteilungen, welche je 70-—80 Schafe fassen und mit

ftffTnrnl

fff ~y

1 l i T

’FZP-

PH

imr

\iZ

4—1

| /?■

St va, sst. ,

60

Sv

fo

Fig. 34. Pachthof zu Villers-Allerand (Marne).

der Strasse etwas zurückgesetzte Südseite besitzt 2 Einfahrten, zwischen welchen innerhalb der Einfriedigung ein 10 m tiefer Vorgarten (24) vor dem Pächterhause (1) angeordnet ist. Dieses hat 170 qm bebaute Fläche und einen 60 qm grossen Keller; im I. Stock befinden sich 4 Schlafzimmer, in der Mitte das grosse Leutezimmer, über dem letzteren der Kornboden; im Dachgeschoss sind noch 4 Schlafstuben angeordnet. Der Pächter kann vom Hause

-1

IJt.

befinden.

einander in Verbindung stehen. Nördlich grenzt an diesen Stall die Bocklogen-Abteilung (3), südlich die Bodentreppe und das Wasch- und Backhaus (22 u. 23). In der Südwestecke des Hofes befindet sich der 330 qm grosse Geflügelhof, welcher ausser einem Stall (9) für Hühner, Puten, Enten und Gänse und einem Schwimmbecken noch einen Taubenschlag (8) mit darunter befindlichem Kaninchenstall nebst Futterraum enthält.

Heuscheune erbaut und anstatt einer kostspieligen Massivscheune eine offene Feldscheune errichtet. Das Wohnhaus, welches aus einem ganz unterkellerten Erdgeschoss und aus einem vollständig ausgebauten Mansarddachgeschoss besteht und im Abschnitt XII unter C. „Gutsbesitzer-Wohnhäuser“ besonders abgebildet und besprochen werden soll, enthält im Erdgeschoss zwei grosse Zimmer, eine geräumige Wohndiele mit Haupttreppe, die Kochküche mit

dc/(erla.7-D

TöT

fjää JPJi

Fut-

IS

*W,

Fei. Z

Tent

\$a\-rz~s. [yj/7/

44

«f ■ i Wich--

<f

J Ye/rio f~

Ka rrert-t^c

\Tc%ujOj Oa -%/vzjc^*LY -X/n- °

.--13

...<S

-C*

■»

.-Ci

jfo7ut£

'0 7-7

,.ö '

ta- "

ptz

■X

ff

Ci'

C*'

X? r^ erv^

0 S~ SO /J-- Ze 4,y JO 3,r *0 VST SD S~S~ 60

Fig. 35. Lageplan des Gutshofes Blumenscheid bei Wittlich, Regierungsbezirk Trier (Professor Schubert).

Von den beiden vorigen Beispielen weicht die in Fig. 35 gegebene Anordnung des Gutshofes Blumen-scheid bei Wittlich a. d. Mosel — welcher von Professor Schubert entworfen und im Jahre 1908 ausgeführt wurde — insofern ab, als die für den ganzen Wirtschaftsbetrieb erforderlichen Räume in nur 4 Gebäuden untergebracht sind, welche in freier Stellung zueinander einen geräumigen und fast rechteckigen Hof umschliessen. Zur möglichsten Ersparung von Baukosten wurde ausserdem das Rindvieh- und Pferdestallgebäude ohne Futterboden, aber mit der zwischen beiden Ställen befindlichen

Anrichte, eine Speisekammer, Gesindestube, sowie Klosett, Garderobe und eine überbaute Veranda. Im Mansarddachgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer, zwei Fremdenzimmer, die Verwalterstube, Mädchenstube, eine Schrankkammer und ein Bade- und Klosettraum; sämtliche Räume sind von einem Korridor aus unmittelbar zugänglich und haben nach aussen lotrechte Wände. Der Dachboden enthält eine geräumige Bodenkammer und Räucherkammer und dient im übrigen als Wäschetrockenboden. Im Kellergeschoss befinden sich unter der Gesindestube die vom Hofe zugängliche Waschküche sowie getrennte

Räume für Kartoffeln, Gemüse, Milch, Fleisch, Obst,    bauter Futterscheune, einen Schweinestall und eine

Getränke und Brennmaterialien. Das Stallgebäude    Getreidescheune (geschlossene Feldscheune). Die Ge-

enthält 40 Kühe in vier Querreihen, 4 Stück Jung-    bäude umschliessen in praktischer Stellung einen recht-

vieh oder 8 Kälber, 2 Buchten für 10 Mastschweine    eckigen Hof, in dessen Mitte die Düngerstätte liegt,

und eine breite Futtertenne, auf welcher die Selbst-    Das Wohnhaus, welches im Abschnitt XII unter

tränkebehälter angeordnet sind. An der vorderen    C. Gutsbesitzer-Wohnhäuser besonders abge-

Ecke der linken Giebelfront ist eine Milchkühlkammer    bildet und besprochen wird, enthält im hohen Erd-

eingebaut und an der Giebelfront selbst die Wasch-    geschoss das Zimmer des Herrn, ein Wohnzimmer,

und Futterküche angelegt, welche mit der Milch-    Esszimmer, das gute Zimmer, zwei Schlafzimmer,

kammer und dem Stall bezw. den Schweinebuchten    eine geräumige Küche und Speisekammer, das Zimmer

in Verbindung steht. Hinter der Waschküche liegt    der Mamsell, Klosett und Treppenhaus. Im Dach-

der Hühnerstall für ca. 100 Stück mit Gang zur    geschoss befinden sich zwei Fremdenstuben, die Ver-

Herausnahme der Eier aus einem Legekastenregal.    walterstube, Mädchenkammer, sowie ein abgetrennter

An den Kuhstall grenzt die Futterscheune an, welche    Trockenboden mit Räucherkammer und Vorkammer,

>-

I-

rs

Statte.

m.

m

p

Wz

aus 2 Bansen und 1 Quertenne besteht und mittels eines vorderen Ganges mit der Futtertenne des Kuhstalles und der Futterkammer des Pferdestalles | praktisch verbunden ist. Hinter letzterer befindet sich die Knechtekammer für 4 Mann und neben dieser und der Futterkammer der Stall für 9 Pferde. Die geräumige Düngerstätte mit dem Jauchebehälter und darüber befindlichen Gesindeaborten liegt hinter dem Kuhstall, um so nicht nur den Hof sauber und frei zu erhalten, sondern auch den Dünger bequemer und schneller aufs Ackerland abfahren zu können. Das Wirtschaftsgebäude besteht aus einem Karrenschuppen mit 4 Abteilungen, dem sich auf der rechten Seite die Wagenremise und Schmiede, auf der linken Seite je ein Raum für den Unterschweizer, Geräte, Geschirre, Kunstdünger und Kraftfutter anschliessen.

Über den letzteren Räumen, im Dachgeschoss, befindet sich die Wohnung des verheirateten Oberschweizers, bestehend aus Küche, Wohnstube und 2 Kammern.

in

Der übrige Dachgeschossraum dient als Schüttboden für ca. 650 hl Korn. Die offene Feldscheune, welche aus 7 Gefachen besteht, fasst etwa 3900 cbm Frucht.

Fig. 36. Gutshof; Wohnhaus in einer Ecke.

Die Baukosten des ganzen Hofes beliefen sich bei bester Ausführung der Gebäude auf nur ca. 60000 M.

Das Kellergeschoss enthält Waschküche, Gesindestube und getrennte Räume für Kartoffeln usw., Fleisch, Milch, Obst, Getränke und Brennmaterialien.

Der Pferdestall ist für 14 Pferde in zwei Querreihen nebst Schlafstelle für einen Knecht und mit

darüber befindlichem Haferboden angeordnet. Der an den Pferdestall angrenzende Kuhstall fasst 30

Die in Fig. 36 gegebene Anordnung des Hofes unterscheidet sich von den bisherigen Beispielen dadurch, dass das Wohnhaus aus der nordsüdlich verlaufenden Mittelachse des Hofes in die südwestliche Ecke desselben gerückt ist. Dies hat einerseits den Vorteil die Fronten aller Gebäude vollständig überblicken, anderseits die zum grösseren Teil frei gewordene Südseite des Hofes zur Aufstellung anderer Kühe in drei Querreihen und hat keinen Futterboden.

Gebäude ausnutzen zu können.

Anstatt dieses ist eine Futterscheune angebaut, welche

Auch auf dem folgenden Guts- oder Pachthofe, durch die Einfahrts- und Futtertenne mit dem Kuhstall Fig. 37, welcher von Professor Schubert vor einigen in Verbindung steht. Der Schweinestall, ohne Dach-Jahren für ein Landgräflich Hessisches Fideikommiss boden, enthält 10 Buchten für je 5 Mastschweine, bei Eisenach projektiert wurde, liegt das Pächter- eine Futterküche mit Kartoffellagerraum und eine Wohnhaus an der rechten Hofecke. Die Anlage sieht über den beiden letzteren Räumen gelegene Knechte-ebenso wie die in Fig. 31 vorgeführte ausser dem kammer für 6 Mann. Die Scheune, welche aus Wohnhause nur 3 Gebäude vor, nämlich ein Pferde- 7 Gefachen mit 3 Toren besteht, ist mit Pfannen-und Kuhstallgebäude ohne Futterboden, mit ange- blechen sowohl eingedeckt als auch umwandet, also

• Suft2 rsclje. cti i £■>

^00 C&71V

9**/zu - u, ftZt' Je sie

i mm

Pfe rote; c/-a C- -jft/ifrod

IkÜIUJ

<5~

r4

SCHOCK)

sf

ct

Z.0

Fis. 37. Lägeplan des Pachtgutshofes für ein Landgräfliches Hessisches Fideikommiss bei Eisenach (Professor Schubert).

hinreichend feuersicher und fasst rund 24000 Garben Getreide. Die Gesamtkosten des Hofes waren auf nur rund 46000 M. veranschlagt.

Die in Fig. 38 abgebildete, von Prof. Schubert vor einigen Jahren für das Gut Ziegelsdorf bei Koburg entworfene neue Hofanlage weicht infolge des nur verfügbar gewesenen, unregelmässigen und recht ungünstigen bezw. nach der Dorfstrasse ca. 4 m stark abfallenden Geländes, welches deshalb abgetragen werden musste, von der normalen, rechteckigen Anordnung vollständig ab.

Trotz der Geländeschwierigkeiten und des weiteren Umstandes, dass einige alte Gebäude erhalten bleiben sollten, wurde dennoch eine möglichst praktische, bequeme Stellung der Gebäude zueinander, sowie eine gewisse Regelmässigkeit der Hofgrundform, nämlich diejenige eines gedrückten Sechseckes, erzielt.

Die Anlage besteht aus einer Scheune, einem Karrenschuppen- und Schweinestallgebäude mit darüber befindlichem zweigeschossigem Kornspeicher, einem Kuhstall, Pferdestall,

Geflügelstall und einer Düngerstätte mit Jauchebehälter und Viehring.

Am oberen, 3,5 m hoch über der Hoffläche liegenden und nach dieser hin abgeböschten Gelände wurde die Scheune angeordnet, welche an der Hinterfront eine massive Längshochtenne und in der Hofebene 3 Bansen und 2 Dreschquertennen besitzt. Die Hochtennenzufahrt erfolgt am linken, die Ausfahrt am rechten Giebel und die Rückfahrt der Wagen auf einem hinter der Scheune angelegten Wege.

An die Scheune grenzt auf der rechten Seite das mit ihr einen rechten Winkel bildende Karrenschuppen- und Schweinestallgebäude. Das Schuppengebäude ist von der Scheune durch eine Brandmauer getrennt und besteht aus drei geräumigen Gefachen und einer Durchfahrt. An letztere grenzt der Schweinestall an bezw. zunächst die Schmiede und die hinter dieser liegende, von der Durchfahrt zugängliche Futterküche. Neben der Schmiede befindet sich die Kornbodentreppe, unter ihr die Treppe zum Kartoffelkeller, welcher unter der Schmiede und Futterküche liegt und mit letzterer durch einen Aufzug verbunden ist. Der an diese Räume anschliessende Schweinestall besteht aus drei geräumigen, nach der Stalltiefe angeordneten Sammelbuchten, einer diesen vorgelagerten Futtertenne für Jungvieh und Mutter sch weine und aus 12 geräumigen Zucht-und Mastbuchten, welche in drei Eeihen zu je vier Stück nach der Stalllänge angeordnet sind. An den beiden Längsfronten des Stalles befinden sich zwei Schweinehöfe. Über dem Schuppen und Stall liegt der zweigeschossige Kornspeicher.

■fr

/^C /    (*fOO

44

ro/rt    rta 7\,tp/^~

ST¹

TiJcitja

-Ab

~i r

u./Operjt-

XU

JcAlafj <Stt

■St st>

Während der Hof nach oben und rechts durch die Gebäudegruppe der Scheune, des Schuppens und Schweinestalles abgeschlossen wird, geschieht dies auf seiner unteren Seite bezw. an der Dorfstrasse durch die gleichfalls zu einer Gruppe vereinigten Stallgebäude für Kühe, Pferde und Geflügel und auf der linken Seite durch das alte Inspektorhaus nebst Gartengrundstück. Der Kuhstall liegt parallel zur Dorfstrasse, am rechten Giebel befindet sich die Haupteinfahrt zum Hofe, eine weitere bildet die am linken Giebel des Stalles gelegene Futtertenne. Das Vieh

Nachtwache und die Wasserbehälter der Selbsttränke untergebracht. Im angebauten Pferdestall liegt neben

2«Ja

ft

'Ja r'K J

Gl

.aJbsekiiß)

El

bhz±i^==*¹-

/,

FB

<*/

cv5V

st

xi

Y/'

IV if

«/•

S*

/<r

sV

10 s

-icr

■Oo

SV

Fig. 38. Lageplan des Gutshofes Ziegelsdorf bei Koburg (Professor Schubert).

72 Kühe, ist in drei Doppel-Querreihen, jede Reihe der Futtertenne die von diesen Räumen und dem Hof zu 12 Haupt, aufgestellt. Auf der linken Seite der aus zugängliche Bodentreppe und unter dieser die Futtertenne sind in einer Nische ein Bett für die Treppe zum Rübenkeller, welcher sich unter der

Futtertenne und unter der an diese angrenzenden Waschküche und dem Holzraum befindet. An die    Einwendungen entweder    vollständig,    oder führen

beiden letzteren Räume grenzt der Stall für 4 Gast- j sie auf das Mafs einer    begründeten    Berechtigung

pferde und hinter diesen der Stall für 10 Ackerpferde,    zurück; sie weisen ferner    als Vorteile    der Diemen

die in zwei Querreihen aufgestellt sind; in diesem Stalle    den Scheunen gegenüber nach:

a)    hei weitem grössere Billigkeit;

b)    Arbeitsersparnis während der Erntezeit;

c)    bessere Erhaltung von Getreide und Futter.

ist ein Bettplatz für eine Nachtwache angeordnet.

Lage, Grösse und Einfriedigung des Dienienhofes.

Die Aufbewahrung der Ernten in Diemen verlangt zur Aufstellung der letzteren einen angemessenen Platz, den sog. Diemen- oder Feimenhof, der mit der sehr kleinen Dreschscheune, in welcher der Ausdrusch erfolgt, in unmittelbarem Zusammenhang liegen muss, um das unausgedroschene Getreide leicht der Dreschmaschine zuführen, als auch das ausgedroschene Stroh nach dem Feimenhofe zurückbringen zu können.

Das am Pferdestallgiebel angebaute, niedrigere, schmalere und an den Ecken abgestumpfte Geflügelhaus enthält drei Stallräume für 70 Hühner, 30 Enten und 12 Gänse, zwei Brutstuben und einen Futterraum. Der Dachraum der drei Ställe dient als Rauhfutterboden. In 6 m Entfernung vor dem Kuhstall und annähernd in der Hofmitte liegt die grosse Düngerstätte mit eingebautem Jauchebehälter; sie dient gleichzeitig als Viehring.

Die Baukosten der gesamten Hofanlage waren zu rund 75000 M. veranschlagt.

3. Gutshöfe ohne Scheunen, mit Diemenhöfen.

Der Feuergefährlichkeit halber muss der Feimenhof möglichst weit vom Wohnhause und sonstigen Da der verständnisvolle Betrieb des landwirt-    Feuerstellen entfernt liegen, ferner nicht unmittelbar

schaftlichen Gewerbes auf möglichst hohen Erträgen    an die übrigen Stall- und Hofgebäude angrenzen,

bei möglichst geringen Erzeugungskosten beruht,    Die Giebel in der Nähe befindlicher Gebäude müssen

deren wesentlichen Teil die Unterhaltungskosten der    als undurchbrochene Brandmauern aufgeführt und

Gebäude, die Verzinsung und Tilgung des Baukapitals    besonders die mit dem Feimenhof in unmittelbarer

bilden, so trägt jede Beschränkung der Gebäude zur    Verbindung stehende Dreschscheune möglichst feuerwirksamen Erhöhung des wirtschaftlichen Rein-    sicher und ohne überstehendes Dach erbaut werden,

nur ca. 120—150 Schock Garben; der Diemenhof muss so gross sein, dass er etwa ¹/₄—¹/₂ der ganzen Ernte aufnehmen kann, und empfiehlt es sich zur besseren Raumausnutzung, rechteckige Diemen, in Deutschland an vielen Orten mit bestem Erfolge keine runden, zu errichten. Die Ernte eines Hektars

mittelguten Kornbodens erfordert für runde Diemen Gegen die Aufbewahrung des Getreides und    25—30, bei rechteckigen indes nur 17—20 qm

Heues in Diemen werden von manchen Landwirten    Diemenhoffläche, einschliesslich des zwischen je zwei

Vorurteile gehegt, welche hauptsächlich in folgenden Diemen zu belassenden Zwischenraumes.

Annahmen bestehen:

ertrages bei. Diese Tatsache führte zuerst in Eng- Die Dreschscheune erhält einen Rauminhalt für land, Holland und Belgien dazu, die Aufbewahrung der Garben und des Futters, anstatt in den teueren Scheunen, in Diemen oder Feimen auf besonderen Höfen vorzunehmen, ein Verfahren, welches sich auch

eingebürgert hat.

Zur Verhütung von Brandstiftungen empfiehlt es 1. dass die Diemen, Feimen, durch das Einfahren sich, den Feimenhof mit Lattenstacket, Bretterzaun,

am besten mit einer dichten Weissdornhecke einzu-

im Winter doppelte Arbeit verursachen;

Diesen Bedingungen entspricht der in Fig. 39 abgebildete Lageplan eines mittelgrossen Gehöftes.

Der eingefriedigte Hof für die rechteckigen Feimen liegt der Wohnung gegenüber an der Nordseite des

2.    dass die Getreidediemen einen wesentlichen Ver- friedigen, lust an Ausfallkörnern herbeiführen;

3.    dass sie durch Regen, Schnee, Mäusefrass leicht leiden;

4.    dass der Aufbau einer guten Feime ganz besondere Geschicklichkeit erfordert, die nur selten    Gehöftes, weit entfernt von allen Feuerstellen. An

bei gewöhnlichen Arbeitern anzutreffen ist, und    die Dreschscheune, über welcher sich der Kornboden

5.    dass das Setzen einer Feime leicht durch plötz-    befindet, schliesst in der Längsachse an ein Geräte-

lich eintretendes Regenwetter unterbrochen    schuppen und die quadratische Dungstätte mit Viehwerden kann, zum grossen Nachteil für das in    ring. Letzterer gegenüber, an beiden Hoflängsseiten,

der unvollendeten Feime bereits untergebrachte    liegen die Stallungen, an der Südseite des Hofes das

Getreide.

Wohnhaus und die seitlichen Hofeinfahrten.

Eine abweichende Anordnung weist der in Fig. 40 j 5 den Krankenstall, 6 die Küche, 7 das Gesinde-abgebildete Gesamtplan der „Ferme nationale de zimmer, 8 den Spülraum für Milchgeschirre, 9 den Vincennes“ bei Paris auf, welche als Musterfarm für grössere französische Anlagen errichtet wurde. Die wichtigsten Gebäude sind um einen mit Bäumen bepflanzten Haupthof gruppiert, welcher auf beiden Längsseiten kleine Höfe für die einzelnen Viehgattungen enthält. Bei G befindet sich der Schafstall mit besonderem Austreibhof.

An der Rückfront dieses Stalles liegt der nach vorn offene Holzschuppen (H). Ausserhalb des Hofes, auf der rechten Seite, liegt der eingefriedigte Diemenhof (/), welcher mit der Dreschscheune (15) und Strohmagazin

j mm

•    ........., i ; tt_____

“ r-.n

‘V$Q:

3v

cs>.

-"Jr.

iS#

fco-.

ff

rn

/Z

A.

'S

FTl

ÜJUU

.m/.

,/f

r~J

■-:prp!

^■Id£e. ■

Spei -; • ,’3r<?jcA ;

rf?

w

<35: HTOl T'STtlTHW¹'^

;3)    /FSt-Zc

30    40    30    60    }0 io )0    100

c/

u io 10 liinliiiil I ¹

40

rDungst

und

Fig. 40. Ferme nationale de Vincennes.

Vieh-7lü,J

.-o

ui

V|

IkLLJji

mj

|

■JLb -iu *4"

«pn in

Garte iv.

Fig. 39. Gehöftanordnung nach L. v. Tiedemann.

in unmittelbarer Verbindung steht. An die Dreschscheune grenzt einerseits der mit Austreibhöfen versehene Kuhstall (14), andererseits 5 Boxen für Hengste (16) und die Knechtekammer (17)] die Boxen haben gleichfalls Einzelhöfe. Weiter rechts vom Diemenhofe, durch einen Weg von diesem getrennt, steht der Schweinestall (D) mit kleinen Höfen und eigener Futterküche. Nordöstlich liegt das lange Pferdestallgebäude (E)\ hinter seiner Rückfront befindet sich der Jauchebehälter (18) und der auf allen Seiten offene Wagenschuppen (F). Ein zweiter Jauchebehälter für Kuh- und Schweineställe liegt auf dem Diemenhofe. Die ganze südwestliche Hofseite nimmt das Verwalter- und Wirtschaftsgebäude ein; 1, 1 bezeichnet die Wohnung des Verwalters, 2—4 den Pferdestall und die Sattelkammer,

<r—*—1 T—1-4

I üil' ^

fe-

Us4l—

■W

pp

?!

K-»4: *—*

L~V^¹

PI

10 0

*♦ ♦/

10    10    30    40    S~0    60    70 SO 90    100 I/O 110

Fig. 41. Farm Britannia zu Ghistelles (Belgien).

Milchkeller, 10 die Remise, 11 und 12 Magazine und 13 den Geräteschuppen.

Der in den Gartenanlagen vor dem Verwalter- I wohnhause befindliche Pavillon (B) ist für die aus j Paris kommenden Milchtrinker bestimmt.

Zur Ersparung von Zeit- und Kraftaufwand ist j es zweckmässig, den Feimenhof durch ein Gleis-system aus leichten Grubenschienen mit der Dreschscheune zu verbinden, welches in grösseren Wirtschaften zur schnelleren Futterbeförderung auf alle Stallungen usw. ausgedehnt werden kann.

Die Anordnung eines solchen Schienennetzes zeigt der in Fig. 41 mitgeteilte Lageplan der Farm Bri-tannia zu Ghistelles (Belgien). Dieselbe ist geräumig und zweckmässig angeordnet und dient hauptsächlich zur Schaf- und Schweinezucht.

lassen, teils in den Stallungen untergebracht wird, während bei einem Betrieb mittels fahrbarer Motoren der grössere Teil der Getreidefeimen oder des heute noch mehr in Feldscheunen untergebrachten Getreides bei günstigem Wetter im Freien ausgedroschen und das Stroh entweder aufgefeimtoderin den Feldscheunen untergebracht oder nach den Ställen geschafft wird;

7. Ersparung von Handarbeitskraft in stark beschäftigten Arbeitsperioden.

Zu weiteren Vorteilen der feststehenden Motoren gehören ausser ihrer gleichzeitigen und mannigfaltigen Kraftausnutzung zu allen Hofarbeiten ihre geringere Abnutzung, die Ermöglichung einer stärkeren Konstruktion und die hierdurch bewirkte

grössere Kraftleistung im Vergleich zu fahrbaren Motoren, ihre leichte Reinerhaltung, wenn sie unter Dach aufgestellt sind, die regelmässigere Gangart und der geringere Verbrauch an Brennstoff'.

Feststehende Motoren verlangen ihre Aufstellung-feststehenden Motoren oder mit fahrbaren (Loko- in der Mitte einer möglichst zentralisierten Hofanlage, mobilen), deren Betrieb durch Dampf, Benzin, Spiritus, Petroleum, Heissluft oder Elektrizität und bei den feststehenden Motoren auch noch durch Wind

4. Gutshöfe mit Kraftbetrieb.

Gutshöfe mit Kraftbetrieb arbeiten entweder mit

d. h. die Gebäude müssen unter voller Berücksichti

gung wirtschaftlicher und örtlicher Verhältnisse soviel als möglich in engem Zusammenhang stehen oder bewirkt werden kann. In der Gegenwart sind be-    zum Teil aneinander gebaut, aber durch Brandmauern

sonders die Benzin-, Spiritus- und Elektromotoren voneinander getrennt werden. Ferner bedingen die sehr beliebt. Die feststehenden Motoren sind vorteil

feststehenden Motoren die Einrichtung eines be-hafter, weil man mit ihnen gleichzeitig alle Arbeiten    sonderen, dem Maschinenraum möglichst nahen Ma-

ausführen lassen kann, was bei den fahrbaren Motoren    schinenhauses, in dessen verschiedenen Abteilungen

kaum möglich ist. Die Betriebskraft mit Dampf,    sämtliche Arbeitsmaschinen, als die Häcksel- und

und zwar als feststehender Motor, ist die älteste,    Rübenschneide-, die Knochen-, Schrot- und Mahlmühle,

sie erfolgte zuerst vor etwa 15 Jahren auf einzelnen    der Ölkuchenbrecher, der Rübenwäscher, die Holzschottischen und englischen Wirtschaftshöfen, und die    säge usw. möglichst zweckmässig aufgestellt werden,

dort erzielten glänzenden Erfolge veranlassten nach    um dieselben nebst der in einem Anbau unterzu-

und nach die Einführung des Dampfkraftbetriebes in    bringenden Dreschmaschine durch eine vom Maschinenvielen deutschen 'Wirtschaften.    raum ausgehende Hauptwelle mittels Riemen in Be-

' Nach Hartstein gewährt die Einführung der trieb zu setzen. Werden jedoch die Arbeitsmaschinen Dampf kraft in der Landwirtschaft folgende Vorteile: in den verschiedenen Ställen, in der Scheune usw.

1.    unmittelbare Kostenersparnis;    selbst aufgestellt, so sind dann Drahtseiltransmissionen

2.    regelmässige Ausführung mancher Arbeiten, zur Übertragung der Motorkraft auf die ersteren namentlich der Futterbereitung, welche beim erforderlich.

gewöhnlichen Wirtschaftsbetrieb wegen Mangels an Arbeitskraft oder wegen zu grosser Kosten nicht regelmässig durchzuführen sind;

3.    Benutzung günstiger Konjunkturen des Getreide- genutzt werden soll. Sie sind deshalb mit besonderem handeis;

4.    rechtzeitige Beschaffung des Saatgetreides;

5.    schnelle Erlangung von Betriebskapital;

6.    Ersparnis an Gebäudekapital, namentlich bei Scheunen, welche bei letzteren und

Die fahrbaren Motoren bedingen allerdings keine besondere Gestaltung der Hofanlage, da sie überall dort hingefahren werden können, wo ihre Kraft aus-

bei einem Betrieb mit feststehenden Dampfmaschinen dadurch möglich ist, dass das in Feimen gesetzte Getreide bei günstiger Witterung nach der nur kleinen Scheune gefahren, dort sofort ausgedroschen, teils in derselben be-

Vorteil anwendbar, wo der Wirtschaftshof zu ausgedehnt ist oder eine ungünstige Lage hat, nicht in der Mitte der Felder liegt, oder wo der bedeutende Umfang des Gutes zur Anlage von Vorwerken nötigt. In diesen Fällen kann die Beweglichkeit des Motors, seine nicht auf einen Punkt beschränkte Betriebs-

kraft möglichst ausgenutzt werden, um z. B. das Ausdreschen von Hof zu Hof, das Mahlen und Schroten usw., auch das Ziehen des Dampf- oder elektrischen Pfluges zu bewirken, und um mit dem-

selben Entwässerungen und sonstige Arbeiten auf freiem Felde vorzunehmen.

Als Beispiel einer englischen Hofanlage mit feststehender Dampfmaschine geben wir in Fig. 42 den Grundriss der Hoflage, des oberen Scheunenraumes und des Verwalterwohnhauses von der Farm Lis-card in Cheshire, welche seinerzeit als das beste und bekannteste Mustergehöft im ganzen Königreich gegolten hat.

Die Form des Hofgrundrisses ist eine vollkommen quadratische, gegen Norden, Osten und Westen durch Gebäude, gegen Süden durch eine niedrige Mauer

Lmb wmmm mmmam an    33 er»

11

tir “HB fl

JVorden-

EEEHaT!

n.

in

ls\

IV

LJ

22

T"

I . !

IV

IS

Hof

XX

i\so

Hof

jDIEj

West

....

Zt

IS.'.

ZS

Osten

28

*1 ! ‘ I H

i—i

«fei?

'V.

Lt-bLLLLL

tr-

rrr

5!

Fig. 42. Englische Farm Liscara in Cheshire.

eingeschlossen, wodurch es den Anschein eines dicht zusammenhängenden Ganzen erhält.

Die Farm hat einen Grundbesitz von 250 ha, und es können auf derselben als Milchwirtschaft bis zu 100 Kühen gehalten werden, der Viehstand besteht aber gewöhnlich nur aus 83 Milchkühen und 15 Ackerpferden.

Erklärung der Zahlen im Hofgrundrisse.

1 Das Komposthaus, 2 Bullenstall, 3 Stall für 16 Kühe, 4 Stall für 28 Kühe, 5 Stall für 32 Kühe, 6 Jauchebehälter, 7 Geschirrkammer, 8 Stall für Saugfohlen, 9Schweinekoben, 10 Schweinestall, 11 Entenstall, 12 Gänse- und Puterstall, 13 Überdachter Schweinehof,

14 Hühnerstall, 15 Hühnerhof, 16 Kartoffelkeller,

17    Schuppen für die Ackergeräte und Wurzelgewächse,

18    Kälberstall, 19 Getrennte Verschlage, 20 Saatkorngelass, 21 Strohraum, 22 Scheune, 23 Maschinenhaus, 24 Siedehaus, 25 Kornspeicher, 26 Stall für 10 Pferde, 27 Häckselschneideraum, 28 Kaum zum Dämpfen der Wurzelgewächse, 29 Ziehbrunnen, 30 Schmiede, 31 Werkstatt des Zimmermannes, 32 Butterraum, 33 Karrenschuppen, 34 Drillhaus, 35 Schlachtraum.

Wohnhaus des Verwalters (J).

1 Arbeitszimmer, 2 Speisekammer, 3 Gesindestube, 4 Wohnzimmer, 5 Küche, 6 Milchstube, 7 Krankenstall, 8 Räucherkammer, 9 Aborte, 10 Aschenraum, 11 Kübelraum, 12 Backofen.

Oberer Scheunenraum (D).

1 Dreschmaschine, 2 Separator, 3 Heuschneidemaschine, 4 Leinsamenquetsche, 5 Darre, 6 Kornspeicher.

Eine Dampfmaschine von 10 Pferdekräften drischt das Getreide, buttert die Milch, schrotet das Korn, Leinsamen usw., mahlt das Mehl, kocht mittels der von der Maschine abgehenden Dämpfe Futter und treibt auch durch eine Saug- und Druckpumpe den flüssigen Dünger in eisernen, unterirdisch gelegenen Röhren auf den Acker.

Das Quadrat des Hofes wird in der Richtung von Osten nach Westen von einer Gebäudereihe durchschnitten, welche aus den Pferdeställen, einzelnen Verschlagen, der Stroh- und Dreschscheune und dem Kornspeicher besteht; in der Richtung von Norden nach Süden erstrecken sich in vier Reihen die Kuhställe und die Schweineställe, während sich als Mittelbau die große Hauptscheune ausdehnt, so daß sich im Innern des Quadrates fünf Höfe bilden.

Alle Gebäude, mit Ausnahme der im Mittelpunkte des Gehöftes sich erhebenden Scheune, welche unten die Strohscheune, Kornspeicher, Maschinenraum, Koch- und Dämpfraum, Häckselraum usw., oben die Dreschmaschine, den Separator, die Häckselschneidemaschine, den Leinkuchenbrecher und zwei Mahlgänge enthält, sind einstöckig von Ziegelsteinen ausgeführt und mit Schiefer gedeckt. Sämtliche Maschinen haben Riemenscheibenbetrieb. Die Windfege- oder Getreide-Würfelmaschine steht auf dem unteren Flur. Über dem Dämpfraum ist eine Darre aus durchbrochenen Dachsteinen hergestellt, welche durch Röhren mittels Dampf geheizt wird.

Die Höfe (6, 6, 6) des Grundrisses sind betoniert und haben in ihrer Mitte Jauchebehälter.

Die kleinen, nördlich gelegenen Höfe werden durch die Schuppen für Ackergeräte und Wagen, das Drillhaus, die Werkstätten des Zimmermanns und des Schmiedes, ferner durch die Räume für Kar-

toffeln und Wurzeln, den Schlachtraum und Butterraum gebildet.

fahrt und e e eine überbaute Unterfahrt bezeichnen, M Federviehstall, N, N, N Rindviehstallgebäude, O Jungviehstall, P Wirtschaftsgebäude, Q Düngerstätte mit Viehring und Jauchebehältern {ff), R das Dampfmaschinenhaus, S, S Wagenplätze, T: T Obstund Gemüsegarten, U, U Rüben- und Kartoffelmieten.

Fig. 44 zeigt in grösserem Mafsstabe den Grundriss des Maschinen- und Kesselhauses, sowie die

Östlich von dem Hofe, und von diesem getrennt, ist das Wohnhaus des Verwalters zu denken. Der zwei Geschosse hohe Hauptbau desselben enthält ein Arbeits- oder Besuchzimmer, die Speisekammer, die Gesindestube und ein Wohnzimmer; der nur ein Geschoss hohe und mit dem Hauptbau in Verbindung stehende Anbau enthält die Küche, ferner die mit dem Arbeitszimmer verbundene Milchstube; in der Verlängerung befindet sich hinter der letzteren ein Krankenstall, an den im Hintergründe, einen kleinenHof einschliessend, das Backhaus, der Kohlenschuppen , der Aschenraum, Aborte, das Gelass für Fässer, Tonnen usw. angrenzen, welche sämtlich ein Geschoss hoch und mit einseitigem Schieferdache versehen sind.

Gut eingerichtete Arbeiterwohnhäuser liegen etwa 100 Schritte südlich vom Hofe entfernt.

InDeutschland liess HerzogErnst von Sachsen-Koburg-Gotha, in dem Bestreben, den deutschen Landwirten einMuster-gehöft zu liefern, den Wirtschaftshof Kallenberg nach englischen Vorbildern erbauen.

.............mm'y.......

fEfetial

■ ssmmm

mJL

<o_rs_*©__jjo „ff

Fig. 43. Wirtschaftshof Döhlitz bei Querfurt.

'W-

wird.

Eine Anlage neuerer Zeit stellt der im Lageplan (Fig. 43) abgebildete Wirtschaftshof des Gutsbesitzers Friedrich Ha-genguth auf Döhlitz bei Querfurt dar, mit seiner von der Maschinenfabrik L. Schäfer in Halle a, S. ausgeführten maschi- ' Verwendung der in denselben enthaltenen Räume; nellen Einrichtung, welche von der in der Hofmitte a Dampfmaschinenstube, b Kesselhaus, c Molbefindlichen feststehenden Dampfmaschine betrieben j kerei, d Turmgebäude, e Wasserbehälter, /Brunnen,

g Zentesimalwage, h Aborte.

Es bezeichnen:

A Das Herrenhaus, B, B Einfahrten in den Hof, C Vorgärtchen, D, D Remisen, E Schafstall, F Pferdestall, G Schweinestall, / Ochsenstall, K Eishaus, L, L Scheunen, in welchen a, a usw. Bansen, b, 6, b Tennen, c eine Durch-

Fig. 45 ist der Querschnitt durch das Kessel-und Maschinenhaus, und Fig. 46 ein solcher durch das sich dem ersteren anschliessende Turmgebäude. Die 15 pferdekräftige, liegende Dampfmaschine treibt mittels Drahtseiltransmission, deren Leitung auf dem Lageplane punktiert worden ist, die folgenden

in der Zeichnung mit den gleichen Zahlen bezeich-neten Arbeitsmaschinen:

I. in einem Anbau an den Schweinestall (G) aufgestellt: 1 Häckselmaschine, 2 Haferquetsche, 3 Kartoffelquetsche, 4 Rübenschneide;

II. in dem Maschinenraum des Rindviehstalles (N, N): 5 Rübenschneidmaschine, 6 Ölkuchenbrecher, 7 Häckselmaschine;

Morgen), mit Kartoffeln angebaut, liefern auf den Morgen rund 130 hl, und 50 ha (200 Morgen), mit Zuckerrüben bepflanzt, je 110 kg Rüben.

Der Viehstand besteht aus 10 Pferden, 10 Zugochsen, 80 Kühen und Jungvieh, 50 Schweinen und 500 Schafen.

Alles Getreide, mit Ausnahme von Korn und Hülsenfrüchten, welche dem Handdrusch unterworfen

le

ü    ,|j

ip

fl 1

Jü

fi

«US,

.pp

...

HÜ

Ilrüf.

i!

ii

if §-*>

J sLo

■H.

i".

m.

jk

V/

I ÜÜI

Fig. 44. Grundriss des Maschinen- und Kesselhauses.

Fig. 45. Querschnitt durch das Maschinen-und Kesselhaus.

Fig. 46. Querschnitt durch das Turmgehäude.

III. auf den Tennen der Scheune (L): 9 Dreschmaschine, 10 und 11 Dreschmaschinenantriebe.

Die Dampfkraft wird ferner zum Buttern und der erzeugte Dampf zum Dämpfen von Kartoffeln verwendet.

Zu dem Gute gehören rund 1000 Morgen gleich ca. 250 ha, von denen im Durchschnitt 4365 hl Weizen, 2619 hl Roggen, 6547 hl Gerste, 4700 hl Hafer, 262 hl Erbsen, 873 hl Bohnen, 524 hl Raps, 436 hl Mohn geerntet werden. 5 ha (20 sind, wird durch die Maschine gedroschen; sie leistet durchschnittlich 524 hl an 1 Tag. Die Kosten der Anlage ohne Anrechnung der von der Wirtschaft geleisteten Fuhren betrugen rund 30000 M., während die täglichen Betriebsunkosten sich auf

15,5 M. belaufen.

Die in Fig. 47 vorgeführte und der in Fig. 43 im allgemeinen ähnliche Hofanlage, welche die Erfüllung der modernsten Betriebsanforderungen und die tunlichst geringsten Baukosten zu verwirklichen

Das umfangreiche Bauprogramm stellte ausser

sucht, wurde von Professor Schubert vor einigen Jahren für ein 620 Morgen grosses Bittergut hei den allgemeinen Bedingungen, nämlich tunlichst weit-

I •*    '?{&****&

! v_f

i $.    /««ijsy/cjrfu

"<? -o»*

9^- oo

**•&

■kJ?

«7

?!

PW

-*-*

555»»i—+-»«4+=ö--^i- _

). /?!<*» g __i ‘

^4^3.^ , • Pf4 ä|f1 5 W^y n³ "v~7J    ¹

...... ftv&Mvv,

'U-Oj.u

*■" *

:±

- -t

y »tu* 11ss-

np

Hl

51*

Fig. 47. Lageplan einer Wirt-

Sm S

fl

© g fl

P Cß rfl

:fl fl o

«,3⁰⁰

^ fl CM

fl <ü o

las.

o^-,

’s'S I

rO CÖ

w bD

m ~~~

»909

Hi

!i

Cr

3*/r

fffi

iilfljlgMTIjii

5S8fSSli ü ^ asanffir»

fl

$4 §

•S

'k

Sran

?.?*■

Bl

i!

E=Ji

v'

e.

«raft iW-4

■Ü

y-^l

-■<

niitmipji

[aal

______

I IIII

vr^-

TO/-*■-

!!!

foäf-

k— X'*

Wf,

*?!

sa&i

-p»

W'*/

.AL

fr

V

,//

/•

i'»

\\

I

fl*

J«3

«i

riMNS

fifjL

iüt-il röJ&i»

Mi!

c=l

b*'o&

-A-

9$$

Metzenhausen, Bezirk Kassel, projektiert, aber leider    gehender Kraft- und Zeitersparnis im ganzen Betrieb

infolge des Besitzerwechsels bisher noch nicht aus-    durch Anordnung einer Zentralkraftstation, Gleis

anlagen für Futter- und Düngertransport, Selbst

geführt.

Stalles und der Getreidescheune eingeschlossenen freien Platz bezw. an stelle des dort vorgesehenen 6. Rauhfutterscheune: ca. 2800 cbm Inhalt Jungviehhofes verlegt wird, wie dies in der Fig. 47

angedeutet ist. Hierdurch wird der Wirtschaftshof ganz frei und übersichtlich, bequemer für den Wagenverkehr und vor allem sauber, zudem ist der Dünger und das sich auf ihm tummelnde Vieh durch die

Giebelwände und Baumumpflanzungen gut gegen Wind und Sonne geschützt und die Abfuhr des Düngers ist eine sehr bequeme und schnelle. Unterhalb der Düngerstätte, annähernd in der Hofmitte, liegt das Gebäude für die Zentralkraftstation (12 bis 15 Pferdekräfte starker Spiritusraotor) mit Wassertunn usw. und Raum für Wassergeflügel; das Gebäude wird auf drei Seiten von dem Geflügelteich umgeben.

Die besondere Grundrissanordnung, innere Einfeststehende Betriebsma- richtung und die maschinellen Vorkehrungen sämtlicher Gebäude dürften aus der Fig. 47 noch hin

tränke usw. — tunlichster Billigkeit aller Baulichkeiten, besonders durch Fortfall der Futterböden über den Ställen —, jedoch unbeschadet ihrer vollsten Zweckmässigkeit und Dauerhaftigkeit, die folgenden Einzelforderungen:

1.    Wohnhaus des Besitzers: Im Erdgeschoss Arbeitszimmer des Herrn mit einem vom Hofe aus für Arbeiter und Beamte zugänglichen, mit Windfang versehenen kleinen Sprechzimmer; Zimmer der Frau mit anstossendem Blumenzimmer, Wohnzimmer, Salon, Speisezimmer, Anrichte mit Aufzug nach der im vollständig unterkellerten Erdgeschoss befindlichen Küche; Eingangsflur und Kellereingang vom Hofe aus; Klosett und Garderobe. Das einzige Obergeschoss sollte die erforderlichen Schlafräume, Fremdenzimmer usw. und der mit Kniestock versehene Dachraum mehrere Kammern erhalten.

2.    Rindviehstall: Raum für 60 Milchkühe, 8 Zugochsen, 2 Bullen, 15 Jungvieh und 15 Kälber, eine Futtertenne, einen Milchkühl- und -Sterilisierraum, Wärterraum, Krankenstall und Auslaufhof für Jungvieh.

3.    Pferdestall: Raum für 16 Ackerpferde, 3 Kutschpferde, 3—4 Fohlen, 2 Gastpferde, Krankenstall, Knechtekammer für 6 Mann, Häcksel-, zugleich Geschirrkammer für Ackerpferde, Kutschgeschirrkammer und Fohlenhof.

4.    Schweinestall: Raum für 50—60 Schweine und 2 Eber, Futterküche, Räume für Kartoffeln, Kraftfutter, Brennstoff und ein Schweinehof.

5.    Geflügelstall: Raum für 100 Hühner, 2 Bruträume, Räume für 30 Gänse, 20 Enten, 150 Tauben.

(ausschl. Tenne).

7. Getreidescheune: ca. x/₄ des Gesamtertrages, d. h. 2000 cbm Inhalt (ausschl. Tenne), 6000 cbm in 1 oder 2 Feldscheunen.

8.    Karren- und Geräteschuppen: für 12 Wagen, 6 Maschinen, 20 Eggen, Pflüge und Walzen, Räume für Kunstdünger und Kraftfutter, Wiegeraum mit Brückenwage. Über dem Schuppen Schüttboden für 1200—1600 hl Korn (*/„ des Gesamtertrages).

9.    Wirtschaftsräume: Remise für 3 Kutschen, 2 Schlitten und Feuerspritze, Nutzholzraum, Stellmacherwerkstatt mit Schlafkammer, Waschküche und Brennstoffraum.

10.    Zentrale schine, Wasserbehälter, Brunnen.

11.    Düngerstätte, zugleich Viehring mit Jauchebehälter und Gesindeaborten.

12.    Teich für 'Wassergeflügel, zugleich als Pferdeschwemme und für Feuerlöschzwecke.

Die sämtlichen Raumbedürfnisse werden durch 5 Gebäude befriedigt, welche einen fast quadratischen Hof umschliessen.

In der Mitte der unteren Hofseite ist das Wohnhaus angeordnet, während ihm gegenüber das Grossviehstallgebäude — rechts Rindvieh, links Pferde, in der Mitte Futterscheune — liegt. Auf der linken Hofseite, an der oberen Ecke befinden sich die Höfe für Fohlen und Schweine und, an sie angrenzend, das Schweinestallgebäude nebst Hühnerstall, Wagenremise und den unter 9. genannten Wirtschaftsräumen. Am unteren Giebel dieses Gebäudes befindet sich ein Zufahrtstor, an welches sich ein Teil des Hausgartens anschliesst, der mit dem vollständig in ihm liegenden Wohnhaus fast den ganzen Abschluss der unteren Hofseite bildet. Auf der rechten Hofseite befindet sich im Anschluss an den am Giebel des Rindviehstalles liegenden Jungviehstall ein geräumiger Hof für das Jungvieh. An diesen grenzt die Getreidescheune nebst Karrenschuppen an bezw. ist erstere durch eine zweite Hofzufahrt vom Jungviehhofe getrennt. An der unteren Hofseite ist noch eine dritte Hofzufahrt zwischen Wohnhaus bezw. Garten und Karrenschuppen angeordnet.

Vor dem Grossviehstallgebäude befindet sich im Abstande von 6 bezw. 9 m die grosse Düngerstätte mit Viehring, Jauchebehälter und zwei auf diesem angeordneten Aborten. Eine weit zweckmässigere Lage kann die Düngerstätte dadurch erhalten, dass sie aut' den durch die Giebelwände des Rindviehreichend ersichtlich sein.

Die gesamten Kosten der Anlage waren zu rund 100000 M. veranschlagt. Eine Ausführung des Pferde- und Rindviehstalles und des Schweine-

stall - und Wirtschaftsgebäudes mitDachfutter-böden, massiven Stalldecken, hohem massiven plan und die perspektivische Ansicht der Gutshof-

Die Fig. 48 und 49 veranschaulichen den Grund-

lüimimmmimiiunFTinnun

fl]

iwnimi

mtä.

4:

•1

•v

3-E-

■a

11 n 1111 n 111 ittp

Sa!

OWuimeiv

¹_ar

^>/C<x/C£'

OBL —

AV

tylaAcfwnari - <m/.

_r

SkjUaMuOMß

B--

SduuMauatali

\ikMn

w. <$>ü&ne^at

£--1

jctvnvuda

Kl

oAcUO p_

rfFTtr⁸

»II«

's

BIBI

f'-o:

r*

*ä

<Dtaou»vÄ«nat

QO-aOOl'Uai/fu.

§g|f

==5

SS

i®;

II

/illE

ÄS

v>’

88

a§

k»

ii

/)

XV

/9

£-

10    5    0

(Hl l.(.l I 1 Lf.

X ³f -f y»

Fig. 48. Gutshofanlage zu Landonvillers (Lothringen).

Kniestock usw. würden ca. 25000 M. mehr Kosten anlage für das Schloss Landonvillers in Lothringen,

erfordern.

welche nach einem von der „Deutschen Landwirt-

Engel-Schuhert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Fig. 49. Gutshofanlage zu Landonvillers.

Die genannten Gebäude und Gebäudegruppen j über dem Maschinenhause befindlichen Speicher und konnten nach Erfordern und Zweckmässigkeit getrennt dem Dachboden des Rindviehstalles, so dass die Ge-oder vereinigt werden; jedoch sollten sie so liegen, treidegarben ebenso bequem zum Ausdreschen heran-dass möglichst viele Arbeiten mit Maschinen verrichtet, geschafft, wie als ausgedroschenes Stroh nach Scheune ein möglichst bequemes Futter- und Getreideabladen oder Boden des Kuhstalles zurückgebracht werden erzielt wTerden kann, um soviel wie möglich Arbeits- können. Das ausgedroschene, gereinigte Korn wird kräfte zu ersparen. Hof und Gebäude sollten elek- mittels mechanischen Aufzuges in den über dem trisch beleuchtet, Stallungen, Futterlagerräume und , Maschinenhaus liegenden Speicher befördert.

An den Raum für die Eisfabrikation schliessen

Der dem Rindviehstall zunächst gelegene und

W:

77--

;£.7

" ■ - '

vh -    ~    - *

_ ■■■■

..

«I

jnpß?

." '"'r.

A "A%

AAAtWi

i' ^ ‘i

y&r¹

§g

himm

|li

i»

ms

II

•Co'

: €%•

är#S'

Wm* >■ ,

WmmääM

m.

W:: ' ä

MX

. ,, 7 ■,

p,.    ^

schafts-Gesellschaff⁴ im Jahre 1891 preisgekrönten Wettbewerbentwurf ausgeführt wurde.

Nach dem Programm des Preisausschreibens sollte die Anlage bestehen aus einem Wirtschaftshaus, einem Rindviehstall mit zugehörigen Gebäuden, einem Maschinenhaus, einem Eiskeller, einem Pferde-und einem Fohlenstall, einem Schweine- und einem Schafstall, einem Geflügelstall, einem Hundezwinger und einem Krankenstall. Ferner war Bedacht zu nehmen auf Anlage einer überdachten Düngerstätte mit Jauchebehälter, einer Schmiede, einer Tischlerei, verschiedener Schuppen, Speicher, einer Scheune und eines geräumigen Hofplatzes.

in ihrer Länge möglichst beschränkten Transmissionswelle die den verschiedensten Zwecken dienenden Arbeitsmaschinen treibt; die 16pferdige Betriebs- sowie sämtliche Arbeitsmaschinen, auch die Dreschmaschine mit Elevator, die Dynamomaschine für elektrische Beleuchtung und die zur Eisfabrikation dienende Maschine sind deshalb in einem besonderen Maschinenhause untergebracht, welches zweckmässig zwischen der Scheune und dem Kuhstalle liegt.

Der .Elevator steht durch eine Öffnung mit dem darunter liegenden Raume in Verbindung. Eine zur Hochtenne der Scheune führende Zufahrt verbindet in fortgeführter Verlängerung die Scheune mit dem

Scheune gut ventiliert, der Schweine- und Hühnerstall, der Hundezwinger, der Reservestall mit Wärter- die sämtlichen zum Betrieb einer Zentrifugen-Mol-kammer, die Pferdegeschirr-Kammer, die Tischlerei, kerei benötigten Räumlichkeiten nebst Butterkeller an. Molkerei und das Wirtschaftsgebäude von der liegenden Maschine bezw. den Kesseln aus geheizt werden durch ein unter der oberen Durchfahrt befindliches können. Im übrigen war auf Einfachheit und Ge- Gleise mit ihm verbundene Raum des Maschinen-diegenheit der gangen Anlage Rücksicht zu nehmen, hauses dient als Futterbereitungstenne; über der-Die Gestaltung des Hofes wurde wesentlich durch selben befindet sich der Raum für die Futterschneid-die liegende Maschine bedingt, welche mittels einer maschinen und die Futterschüttrichter, welche das

geschnittene Material auf die Futtertenne herunterbefördern. Neben der Futtertenne ist noch ein Raum für Pferdehäcksel angelegt.

Die Hälfte des Maschinenhauses ist als Futterrübenlager unterkellert; die Rüben werden mittels Aufzuges nach der Rüben Wäsche und Schneidemaschine geschafft.

Der Sammelbehälter für die in alle Gebäude verzweigte Wasserleitung, welcher von einer etwas höher gelegenen Quelle gespeist wird, befindet sich in einem das Gebäude überragenden turmartigen Aufbau.

In der Querachse des Maschinenhauses und dessen nächster Nähe liegt dasKesselhaus mit daran stossendem Kohlenschuppen. Das Kesselhaus ist aus Rücksichtnahme auf die Übersichtlichkeit des Hofes und besonders wegen der beträchtlichen Länge der Kondensations-Wasserleitung der beiden Kessel mit seiner Sohle 2 m tief unter die Hoffläche eingesenkt; der gleichfalls vertiefte Kohlenschuppen fasst 1000 Ztr. Kohlen. An das Kesselhaus ist der Hühnerstall mit Taubenhaus in zweckmässiger Weise angebaut.

Die Schmiede, welche der Feuergefährlichkeit halber ein besonderes Gebäude hinter dem Maschinen-und Speichergebäude erhalten hat, besteht aus einem Arbeitsraum, Kohlengelass, Materialraum und einer vor dem Haupteingange angelegten offenen Beschlaghalle.

Der Rindviehstall wurde in Rücksicht auf die 102 Stück Grossvieh in möglichster Tiefe geplant. Dieselbe gewährt im Vergleich zu einem Langstall eine bessere Übersichtlichkeit des Viehstandes, eine Arbeits- und Zeitersparnis bei der Fütterung, eine erleichterte Aufstellung des Viehes nach Alter und Geschlecht usw., eine gleichmässigere Erwärmung des Stalles und eine nicht unwesentliche Verringerung der Baukosten. Das durch die grosse Stalltiefe allerdings unbequeme Einbringen von Heu, Klee, Stroh auf den Stallboden wird in zweckmässiger Weise durch eine Durchfahrt beseitigt, welche, wie bereits erwähnt wurde, sich durch das Maschinen- bezw. Speichergebäude und die Scheune hindurch fortsetzt und mit einem Gefälle von 1 : 50 auf die Dorfstrasse ausläuft.

Die 102 Stück Grossvieh sind in der westlichen, der Dungstätte zugekehrten Stallhälfte, parallel zur Längsfront des Gebäudes, in 3 doppelten Querreihen, jede einzelne Querreihe zu 17 Stück, aufgestellt. Am hinteren Ende der Standreihen schliesst sich ein 2 m breiter Quergang für die Futterverteilung nach den Querreihen an, welcher in seiner Achse durch ein Gleise mit der Futtertenne verbunden ist. An der anderen Seite dieses Verteilungsganges grenzen 6 Bullenstände an, hinter welchen sich ein zweiter Quergang befindet, an welchen die Buchten für 25

Kälber anschliessen. Dieser Quergang dient zum Austreiben der Bullen und Kälber nach den für sie bestimmten Laufplätzen. Ein Laufstall für Jungvieh und Schafe, der durch einen Querfuttergang in 2 Abteilungen zerlegt ist, befindet sich hinter den Kälberbuchten. Am südlichen Ende des zwischen Kuh-und Bullenständen durchgehenden Futterverteilungs-ganges liegt die um einige Stufen über demselben erhöhte Knechtekammer mit Bodentreppe.

Dem Rindviehstall gegenüber liegt das zur Aufnahme von 20 Arbeitspferden, Zuchtstuten und Fohlen eingerichtete Pferdestallgebäude. Beide Stallabteilungen sind in der Mitte durch die Futterkammer mit Bodentreppe, Knechte- und Geschirrkammern voneinander getrennt. An dem nördlichen Giebel der Stallabteilung für Arbeitspferde ist die zweite Geschirrkammer und der Hundezwinger angebaut, welche, da sie beide geheizt werden, eine Abkühlung des Arbeitspferdestalles verhindern, wenn die Pferde auf Arbeit sind. Die Pferde sind in zwei Querreihen zu je 10 Stück an einem gemeinschaftlichen Futtergang aufgestellt. Zwischen dem 6. und 7. Stande ist ein Verbindungsgang und für je 2 Pferde eine Selbsttränke angelegt. Der Dachboden genügt zur Aufnahme von 400 cbm Heu und der nötigen Menge Hafer und Streustroh.

Zweckmässig zwischen Rindvieh- und Pferdestallgebäude liegt die langgestreckte, 30 m lange, 15 m breite Düngerstätte, in welche der Dünger aus beiden Ställen auf kürzestem Wege geschafft werden kann. Die Überdachung der Düngerstätte ist ein von äusseren Säulen getragenes Polonceaudach. An der nördlichen Schmalseite der Düngerstätte befindet sich der ca. 6 cbm grosse Jauchebehälter, welcher zum Befeuchten des Düngers dient, während der Hauptjauchebehälter an der Südwestecke des Schweinestallgebäudes angelegt ist. Der Behälter und das Gelände sind so beschaffen, dass die Jauche unmittelbar in Jauchetonnen über die dort befindliche Ausfahrt nach dem Feld gefahren werden kann.

Das Schweinestallgebäude liegt auf der westlichen Hofseite, zwischen Pferdestall- und Wirtschaftsgebäude, und ist so angelegt, dass es von aussen zuerst durch die Futterküche betreten wird.

An die Futterküche grenzt auf der einen Seite der Stall für 12 Mastschweine, welche zu je 2 in 6 Buchten von 4 qm Grösse untergebracht sind. Auf der anderen Seite der Futterküche liegt die Futtertenne für die Faselschweine nebst 3 Buchten für die verschiedenen Altersklassen und 1 Eberbucht. Zwischen letzteren Buchten und denjenigen für die Mastschweine liegt der Stallraum für die in einzelnen Buchten untergebrachten 6 Mutterschweine.

Der unterirdische Eiskeller liegt zwischen Schweinestall und Wirtschaftsgebäude, an ersteres anstossend,

6*

ist er von dem tiefer gelegenen Küchengarten bequem zugänglich.

Die sämtlichen Gebäude umschliessen in praktischer, übersichtlicher Weise einen sehr grossen, Das Wirtschaftsgebäude hat eine zweckmässige fast quadratischen Hof. Es bezeichnen: A Wohn-Lage neben der an der Dorfstrasse gelegenen Haupt- haus des Inspektors (mit kleinem Obst- und Gemüsezufahrt zum Hofe erhalten, und gestattet so von den    garten), B Spiritusbrennerei, C Kartoffelmagazin

Arbeitsräumen des Inspektors und Rentmeisters einen    hierzu, D Stall für 100 Kühe, E Koppelgehege

guten Überblick über alle Hofgebäude. Das Wirtschaftsgebäude zeigt sowohl im Grundriss als auch im äusseren Aufbau eine Trennung der Räume für Tagelöhner, Gesinde und Wirtschaftszwecke von den Räumen für Beamte.

hierzu, F Ochsen- und Pferdestall, G Düngerstätte, H Stall für ca. 800 Schafe, J Scheune mit 1 Lang-und 2 Quertennen, K Kornspeicher, Z., M Loko-mobil- und Ackergeräteschuppen, N Molkerei (im Obergeschoss Wohnstuben für ledige Wirtschafts-Die letzteren befinden sich nebst den Räumen für beamte), O, P, Q Arbeiterwohnhäuser (2 stockig, den Besitzer in dem der Hofeinfahrt zunächst ge-    für je 8 Familien), R, R, R Arbeiterställe und

legenen zweistöckigen Gebäudeteil, während die Tage-    Aborte, S Brücken wage, T Pferdeschwemme (mitten

Der elektrische Kraftbetrieb ist besonders dort

sehr am Platze, wo irgend ein Gewerbe (Brauerei, Molkerei usw.) auf dem Hofe mit betrieben wird, dessen bauliche Anlage aber erst später als die übrigen Hofgebäude zur Ausführung kam, so dass die in dem Gewerbebetrieb angelegte, aber nicht voll ausgenutzte Dampfkraft nur durch lange, schwerfällige Drahtseilübertragungen und nur mit grossem Kraftverlust für den übrigen Hofbetrieb einigermassen verwertet werden kann.

In solchen Fällen ist die elektrische Betriebs-

löhner- und Gesinderäume, die Küche usw. in dem im Hofe, umgeben von Rasenplätzen), U Einfahrt, nur einstöckigen Anbau liegen. Das ausgebaute Dachgeschoss des Anbaues enthält die Schlafräume, die Wasch-, Schlacht- und Backstube mit Backofen und die Räucherkammer sind im Kellergeschosse des nach dem Küchengarten zu liegenden Anbaues untergebracht.

Der Krankenstall wurde der Ansteckungsgefahr wegen von den Ställen möglichst entfernt, in der Nähe der Hauptzufahrt, angelegt. Er enthält 3 Abteilungen, welche sich nebst einer Wärterkammer um einen Futterraum gruppieren.

Zur Vermeidung einer Abkühlung der Stallaussen-wände sind unter gleichem Dach angebaut der Raum    kraft um so mehr am Platze, als sie gleichzeitig

für künstlichen Dünger und wertvollere Ackergeräte.    die elektrische Beleuchtung aller Gebäude und die

Westlich stösst an dieses Gebäude der Schuppen für    Verwendung zu manchen Feldarbeiten gestattet.

So hat die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

10 Wagen und 12 Pflüge an, welche vom Felde heimkehrend unmittelbar untergestellt werden können.    in Berlin auf einer grossen Anzahl von Gütern mit

Unter dem Schuppendach befindet sich auch die un-    landwirtschaftlich-industriellem Maschinenbetrieb teils

mittelbar an die Hofeinfahrt angrenzende Zentesimal-    nur elektrische Beleuchtungs- oder nur elektrische

wage und das Wiegehäuschen. Die Zugänglichkeit    Kraftübertragungsanlagen oder beide Anlagen zu-

der nahezu quadratischen Scheune und ihre Lage    sammen ausgeführt. Bei einzelnen Anlagen be-

wurden bereits früher erwähnt; sie ist 25 m lang,    schränkt sich der elektrische Kraftbetrieb nur auf

23 m breit, bei 10,8 m Durchschnittshöhe und fasst    das Ausdreschen auf dem Hofe, bei anderen erstreckt

6000 cbm Raum. Die bedeutende Höhe war statthaft    er sich auch auf die Feldscheunen und auf das

durch die infolge der Gebäudeverhältnisse 4,5 m hoch    freie Feld, oder er beschränkt sich nur auf die

über dem Scheunenboden gelegene Hochtenne, an    Futterbereitungsmaschinen. Schliesslich wurden elek-

welche beiderseits die 9 m tiefen Bansen angrenzen,    trische Anlagen auf Gütern ohne landwirtschaftlich-

Zu ebener Erde ist eine 5 m breite Quertenne mit 2    industriellen Maschinenbetrieb ausgeführt, die über

je 10 m tiefen Bansen angeordnet. Die Hochtenne    irgend eine noch nicht voll ausgenutzte Betriebsist massiv errichtet und ruht auf eisernen Säulen.    kraft (Turbine, Wasserrad, Lokomobile) verfügen oder

So eignen sich die elektrischen Beleuchtungs-

In Rücksicht auf möglichst gelänge Baukosten    auf denen eine solche erst geschaffen werden musste.

— die wir nicht kennen — und Unterhaltungs-Ausgaben wurden alle Gebäude, mit Ausnahme des    nnd Kraftübertragungsanlagen gleich vorzüglich zum

Wirtschaftshauses, in einfacher, aber dauerhafter    Betrieb grosser, wie auch kleiner Güter.

Fig. 51 ist der Lageplan einer von der All-

Ausführung angenommen.

Die folgenden Höfe beziehen sich auf einen teils gemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft zu Berlin auf

durch Dampflokomobile, teils durch Elektrizität bewirkten Betrieb.

Fig. 50 ist der Lageplan eines grossen und obwohl älteren, so doch noch mustergültigen Gutshofes in Oberschlesien mit Dampflokomobilbetrieb.

dem Rittergute Lancken (Insel Rügen) ausgeführten umfangreichen elektrischen Kraftiibertragungs- und Beleuchtungsanlage.

Der Gutshof Lancken liegt etwa in der Mitte der Felder und grenzt im Norden an das Vorwerk

Dargast, im Westen an das Vorwerk Clementelwitz,    Lokomobile von Wolf ausgerüsteten Zentralstation,

im Süden an das Vorwerk Mukrahn und endlich    Die Lokomobile leistet bei 100 Umdrehungen in der

im Osten an den an der Seeküste gelegenen Park    Minute und bei 7 Atmosphären Dampfspannung

des Schlosses Dwasieden und an den dort angrenzen-    ca. 28 effektive Pferdestärken. Dieselbe arbeitet

den sehr bedeutenden Kreidebruch.

auf einem Vorgelege, das 300 Umdrehungen in der Die Anlage umfasst die Beleuchtung der Guts-    Minute macht und zum Antrieb zweier Dynamogebäude (Scheunen, Molkerei, Pferde-, Kuh-, Schweine-    maschinen dient, von denen die eine bei 1450 Um-

am

Hü 1

lg

;'L '

VV-.

.•;C

V*.

-V.

...

ES

»tä

•>

sf-

■-

‘T12

Dü*«, 13

NL'

fr

IS

-”V.‘

\L ;-fv.

ifi

'R

Fig. 50. Grosser Gutsliof in Oberschlesien.

und Schafställe. Werkstätten und Magazine) in Lancken, des Schlosses Dwasieden und die Kraftübertragungsanlage für den Betrieb einer Schrotmühle und einer Häckselschneide auf dem Gutshofe, sowie einer fahrbaren Dreschmaschine für den Gutshof und die Vorwerke und endlich einer Drahtseilbahn für den Kreidetransport aus dem Kreidebruche nach der Entladestation an der Ostsee.

Die Erzeugung der elektrischen Energie für sämtliche Betriebe erfolgt in einer dicht am Gutshofe Lancken erbauten und mit einer feststehenden

drehungen in der Minute und 110 Volt Spannung etwa 6600 Watt leistet, während die andere bei 1050 Umdrehungen und 500 Volt etwa 16000 Watt erzeugt. Die erste Maschine arbeitet abends in Verbindung mit einer Akkumulatorenbatterie aus 60 Elementen, die tagsüber von derselben geladen wird, für die Beleuchtung des Gutes Lancken; die zweite Maschine liefert die Beleuchtung für das Schloss Dwasieden (314 Glühlampen) und den gesamten Kraftbedarf für die landwirtschaftlichen Maschinen und die Drahtseilbahn. Von jeder der beiden

Miinkendorf

fr

Viv. Dar gast

Dynamomaschinen wird der erzeugte Strom nach einer Schalttafel geführt und von hier aus mittels 6 Fernleitungen über das ganze ausgedehnte Gebiet des Rittergutes verzweigt.

Zum Schluss geben wir in Fig. 52 den Lageplan des neuen und recht zweckmässig angelegten Wirtschaftshofes des ca. 700 Morgen grossen Rittergutes Preusslitz in Anhalt, welcher vor einigen Jahren von den Architekten Knoch & Kallmeyer erbaut und von der „Allgemeinen Elektrizitäts-GesellschaftBerlin“ mit einer elektrischen Kraft- und Beleuchtungsanlage versehen wurde.

schuppen mit Stellmacherei und Geräteraum und daneben das Dampfmaschinenhaus, die elektrische Zentrale und der Kohlenraum. Auf der linken, östlichen Hofseite ist das Schweine- und Pferdestall -gebäude mit dahinter befindlichem Schweinehof und über dem Gebäude ein zweigeschossiger Kornboden angeordnet. Der Schweinestall enthält 12 Buchten für 50 Mastschweine, 6—8 Zuchtsäue und 2 Eber, sowie die Futterküche; der Ackerpferdestall fasst 18 Pferde. Auf der rechten, westlichen Hofseite befindet sich das Rindviehstallgehäude, enthaltend Stallräume für 86 Kühe und 86 Ochsen, ein Futter-

jtl Anschluss für Dr eseTimotor . ____Elektrische Fernleitungen .

Eis'nbou

'Bhf.

Sarr/ajf

. IV. ClgirtfrüeJwUz

Wiese*\flrurke *

Blfechoif

Ldükew

. Centrale\\ ! \

7rampasJ

</v

//I ln Macrah::

Wf

Drahtoedbaym

'•r-MiToTNS 3 (Jl

Stylitl

Dubnitz

r.

Fig. 51. Lageplan der elektrischen Kraftübertragungs- nnd Beleuchtungsanlage des Ritterguts Lancken.

Der annähernd rechteckig gestaltete Hof ist durch zwei Zufahrtstore von zwei Strassen, sowie durch zwei weitere Eingänge von den angrenzenden Weideplätzen und Feldern zugänglich. An der vorderen, nach Norden gelegenen Hofseite und neben der Haupteinfahrt liegt das Inspektorwohnhaus, von welchem aus der ganze Hof sowie die Zugänge übersehen werden können. In dem Inspektorhaus, an welches sich ein kleiner Garten anschliesst, ist die Wohnung des Inspektors (Räume a—i) und das Geschäftszimmer d und über ersterer die Wohnung eines Verwalters untergebracht. Allerdings haben Küche, Speisekammer und Klosett die nicht gerade günstige Lage nach Süden, ferner die Hauptwohnräume eine solche nach Norden erhalten. Neben der Haupteinfahrt rechts befindet sich der Karren- und Maschinen-

haus und einen Krankenstall für 9 Haupt. Über dem Rindviehstall befindet sich der Heu- und Strohboden und die Schweizerwohnung. Hinter dem Ochsenstall, in südlicher Richtung, liegen gemauerte Schnitzelgruben. Vor dem Rindviehstall ist die betonierte, mit 4 Rampen befahrbare und als Viehring eingefriedigte Düngerstätte mit Jauchebehälter angeordnet. An die Düngerstätte grenzen das Geflügelhaus, daneben die Brückenwage mit Wiegeraum und die Gesindeaborte. Die hintere, südliche Hofseite wird durch die grosse, mit 2 Quertennen versehene Scheune eingenommen, welche 1200 Schock Getreide fasst und an der Vorderfront einen breiten Dachüberstand erhalten hat. Ein Teil der Bansen ist unterkellert und dient als Kartoffelkeller. Hinter der Scheune befinden sich Kartoffel- und Schnitzel-

mieten und hinter diesen, aber ausserhalb des Hofes, sind. In der Nachbarschaft des Hofes liegen auch ist eine Arbeiterkaserne mit Stallgebäude, sowie ein das Herrenhaus mit Kutschpferdestall, Remise, das

Wissen.

Massiv/? Mdu?r.

Karryffal u 5cTinifz.^1

Bansen

6chmti«|-

Bansen

Mqfscrigung

für 4200 Scheck

Tenn«

Bansen.

Bansen

4-

Gruben.

i—.

r~-

Pf?rö?Sfdll _ .

■ 111! 11111

- - ychsensia i-

fl ach bar 6 rund stück?

Ocbwctinphuf

I!

LEU

-

-6chw|ln':

&rjH

Ml

l-Me

4TE

ßercmierre

T)ung«rsrah

Hindvit?h5r<)ll

Haupt

- _. Furterhaus

Kuhsra 11 -

Sflf

Jnsnskrvr-Wghnhauj Speis? Kammer Küche (leset Geschäft x Kamr f * l)iele g • Kam h' Wehnzim * (utes-Li

36 Haupt

s Zimmer

mer

mer

mmer.

ÜHÜLTA

WtiLiW’ ■

■Jkb- ■ :

/n^ht

JT“

T)9rflagg

~7\

S^n,n

- rG -nKensraii ~

I i FhH | [

Aschengrjy

Pumpenhaus.

mW*

zy.

'Z/':

4sw^-

zm

pa<S">a

m

Teich.

111p

Fig. 52. Lageplan des Wirtschaftshofes des Rittergutes Preusslitz.

Arbeiterwohnhaus für 8 Familien mit Stallgebäude Kutscher- und Gärtnerwohnhaus, die Gewächshäuser, errichtet, welche aber im Lageplan nicht dargestellt Eiskeller, Zier- und Gemüsegärten.

III.

Das landwirtschaftliche Bauwesen in seiner

Ausführung.

Nachdem der Zweck, die Grösse, die Bauart und zu übergeben, oft auch den Ankauf der Baustoffe die Baustelle des beabsichtigten Gebäudes bestimmt mit zu verdingen, keineswegs aber ist eine Übersind, muss eine genaue Bauzeichnung und nach der- tragung der einzelnen Arbeiten, wie z. B. die der selben ein vollständiger Kostenanschlag von einem    Maurer, Zimmerleute und Dachdecker,    oder auch die

tüchtigen Sachverständigen angefertigt werden,    Ausführung des ganzen Baues an    sog. Poliere,

welcher sowohl die Massen der zu beschaffenden Scharwerker, zu empfehlen. Wenngleich jeder ge-Baustoffe, als auch die Arbeitslöhne enthält. Zu bildete Mann den Verkehr mit solchen, gewöhnlich der Ausführung der landwirtschaftlichen Gebäude unwissenden Leuten in einer so wichtigen, sein werden die nötigen Mengen an Bruch-, Mauer- und Interesse aufs höchste berührenden Angelegenheit Dachziegeln, sowie Holz, Kalk, Zement, Sand, Lehm vermeiden sollte, durch den Staat, auch für Bildungs-usw. gewöhnlich von dem Bauherrn, wenn auch nicht anstalten und aus diesen hervorgegangene tüchtige immer, selbst geliefert, so doch in derjenigen Zeit,    Baumeister und Baugewerksmeister    gesorgt, auch

wo andere Wirtschaftsgeschäfte am wenigsten dar-    kein Mangel an solchen vorhanden    ist, so ist es

unter leiden, wie z. B. im Spätherbste und Winter,    dennoch zu bewundern, dass die Zahl der pfuschenden

angefahren. Bevor nicht alle Baustoffe herange- Poliere usw. gerade bei den Ausführungen des land-schafft sind, sollte kein Bau begonnen werden und wirtschaftlichen Bauwesens auch noch heute bedeutend derselbe, einmal begonnen, hintereinander, d. h. ohne ist. Wir halten es für unsere Pflicht, die Landwirte die gute und solide Ausführung durch Übereilung ganz besonders vor solchen Bauunternehmern zu

zu beeinträchtigen, vollendet werden.

warnen, da der hinkende Bote gewöhnlich schon Bei der Wahl der Baustoffe hat man auf gute einige Jahre nach der Vollendung des Baues nach-und tadellose Beschaffenheit derselben zu sehen, und zukommen pflegt und der Bauherr dann freilich zu haben wir in der Baustoffkunde die Hauptkennzeichen spät einsehen und bereuen muss, dass er durch übel der Güte derselben bereits gegeben.    angebrachte Sparsamkeit eine geringe Summe gespart,

Die Verdingung der Bauten.

Die Ausführung des Baues überträgt man entweder einem als tüchtig anerkannten, durch das Gesetz qualifizierten Sachverständigen, welcher den Bau entweder nur leitet und beaufsichtigt, oder auch wohl Bauausführung und Materialienlieferung übernimmt, oder man verhandelt mit den verschiedenen Bauhandwerksmeistern die Arbeitslöhne derselben und überlässt auch diesen die Lieferung der notwendigen Baustoffe, wobei der Kostenanschlag zugrunde gelegt wird, oder man bewirkt den Ankauf und die Lieferung der Baustoffe selbst.

Bei sehr ausgedehnten Bauausführungen ist es immer am besten, einem tüchtigen Unternehmer wenigstens die gesamte Bauausführung vertraglich

für bedeutendes Geld aber ein unzweckmässiges, schlecht konstruiertes oder schlecht ausgeführtes Gebäude erhalten hat.

In einem aufzustellenden Bauverträge, der zweimal auf Stempelpapier ausgefertigt sein muss, damit beide Vertragschliessende eine Ausfertigung erhalten können, sind die nachfolgenden Punkte ganz besonders festzuhalten:

1.    Sämtliche Bauarbeiten müssen zu einer bestimmten Frist begonnen und dem Bauplan und Kostenanschlag gemäss in einer festzusetzenden Frist kunstgerecht und untadelhaft ausgeführt werden, und ohne Bewilligung des Bauherrn dürfen keine Veränderungen und Abweichungen des Bauplanes vorgenommen werden.

2.    Regel- oder anschlagswidrige Arbeiten und die Nichtinnehaltung der vorgeschriebenen Fristen

müssen dem Bauherrn durch einen Abzug von Prozenten der ganzen Anschlagssumme ersetzt werden, und namentlich jeder Schaden, welcher dem Bauherrn durch die spätere Vollendung des Bauwerks erwächst. Ohne Bewilligung des Bauherrn bewirkte Mehrarbeiten schliessen eine Vergütung derselben aus.    Stoffe und der Arbeits-Ausführung hat man genau

3. Baustoff-Lieferungen müssen derart erfolgen,    zu verfahren und z. B. bei Bruchsteinen zu be-

dass sie hinsichtlich Anzahl, Umfang und Güte leicht dingen, dass sie beurteilt werden können. Sie sollen deshalb nach

Mafsgabe des Fortschreitens des Baues 14 Tage vor ihrer Verwendung auf die Baustelle geliefert werden.

4.    Ob Bauherr oder Bauunternehmer verpflichtet sind, die gesetzlichen und polizeilichen Vorkehrungen in bezug auf die Bauerlaubnis usw. zu beschaffen und nach vollendetem Bau die etwa noch vorhandenen Baustoffe, den Schutt usw. wegschaffen zu lassen.

5.    Werden die Arbeiten nicht im Laufe eines Baujahres beendigt, so müssen die vorrätigen, auf der Baustelle befindlichen Baustoffe gegen die Einwirkung der Witterung geschützt und die unbedeckten Mauern mit Stroh und einen Fuss hoch mit Erde und anderen schweren Materialien, entweder von seiten des Bauunternehmers oder des Bauherrn bedeckt werden.

6.    Der Bau muss nur durch tüchtige und verträgliche Arbeiter ausgeführt werden, event. hat der Unternehmer für ihre Fehler aufzukommen.

7.    In Hinsicht auf Güte und Dauerhaftigkeit der Baustoffe und Arbeiten muss der Unternehmer sich der Begutachtung eines staatlich geprüften Baumeisters oder eines akademisch gebildeten Architekten unterwerfen und hat schlechte Arbeiten in einer zu bestimmenden Frist auf seine Kosten verbessern oder erneuern zu lassen.

8.    Die Dauer der Zeit ist zu bestimmen, in welcher der Bauunternehmer für die Güte der durch ihn ausgeführten Arbeiten noch nach deren Vollendung und Abnahme des Baues haftet und verpflichtet ist, alle in diesem Zeiträume nötigen Reparaturen, welche offenbare Folgen schlechter Bauausführung sind, vornehmen zu lassen.

9.    Die ganze Vertragssumme und die Termine der Ratenzahlungen müssen genau festgesetzt werden. Bei nicht pünktlicher Innehaltung der Zahlungstermine ist der Unternehmer berechtigt, von der ferneren Ausführung des Vertrages zurückzutreten und die sofortige Auszahlung für die bereits bewirkten Arbeiten zu verlangen.

Bei Baustoff-Lieferungs-Verträgen ist zu beachten, dass

1.    die Menge der zu liefernden Baustoffe bestimmt und deutlich ausgedrückt werde;

2.    die Beschaffenheit derselben und

3.    die Lieferungszeit, sowie die Anlieferungs- oder Transportart, ob z. B. zu Lande durch Fuhrwerk oder Eisenbahn oder durch Schiff oder Floss festgestellt werden, und dass

4. die Preise und Zahlungstermine der Baustoffe genau festzusetzen sind.

Hinsichtlich der guten Beschaffenheit der Bau

trocken, wetterfest, lagerhaft und gradköpfig, sowie frei von Quarzadern und nicht unter 10 cm dick sind, und stets auf ihrem natürlichen Lager in gleichen Schichten vermauert

werden.

Ziegelsteine müssen

scharfkantig, hart gebrannt, wetterfest, möglichst gleichfarbig und von gleichen Abmessungen sein.

Der Kalk muss,

von der im Anschläge anzugebenden Sorte, frisch gebrannt, in möglichst ganzen Stücken angeliefert und trocken gelagert werden und ist gleich einzulöschen. Hydraulischer Kalk und Zement dürfen aber nicht früher gelöscht werden, als bis sie zur Verwendung kommen.

Der Zement, Portlandzement muss langsam abbinden, raumbeständig sein, mindestens 6 Wochen abgelagert haben und trocken gelagert werden.

Der Sand muss

rein, grobkörnig für das Mauerwerk, feinkörnig für den Putz sein. Beim Bereiten des Mörtels sind Kalk und Sand, sowie Zement und Sand nach dem im Anschläge gegebenen Verhältnis abzumessen und gehörig durcheinander zu mischen.

Bei Rundholzlieferungen, namentlich von Kiefern- und Tannenholz, hat man festzustellen, dass das Holz durch und durch fest, gesund und trocken, zu Tischlerarbeiten splint- und astfrei, von geradem Wüchse, nicht windschief und überspänig, sowie zu gehöriger Zeit gefällt ist. Ferner dass jedes Stück eine gewisse Stamm- und Zopfstärke, einen bestimmten, mittleren Durchmesser, oder soundso viel Kubikinhalt, bei einer anzugebenden Länge hat, und dass verlegenes, von der Witterung angegriffenes, sowie durch Windbruch oder im Sommer gefälltes oder lange im Wasser gelegenes Holz nicht angenommen wird.

Geschieht die Lieferung des Holzes nach den in der Holzberechnung bereits bestimmten Stärken, so hat man festzusetzen,

dass sie neben obigen allgemeinen guten Eigenschaften auch auf die vorgeschriebenen Längen gerade und rechtwinklig bearbeitet werden.

und entweder mit der Axt zu beschlagen oder mit der Säge zu beschneiden sind.

Die meisten Streitigkeiten bei Lieferungen bearbeiteter Hölzer entstehen dadurch, dass sich der Bauherr nicht durchaus scharfkantige Verbandhölzer ausbedungen hat und dass ihm daher von dem Unternehmer stumpfkantiges (wald-, bäum- oder wahnkantiges) Holz wider sein Erwarten geliefert wird.

nebst allen Beschlägen, sowie von dem Glaser eine Probescheibe liefern zu lassen, damit dieselben hinsichtlich des Materials und der Arbeit für die übrigen zu liefernden Türen und Fenster nebst Beschlägen und Verglasung als Muster dienen. Sämtliche Tischlerarbeiten dürfen vor erfolgter Abnahme nicht angestrichen werden, sind aber „grundiert“ anzuliefern.

Bei Schmiede-und Schlosserarbeiten, welche

Da es einleuchtend ist, dass stumpf- oder bau ni

es ebenfalls notwendig,

sich das beste Eisen (nicht rot- und nicht

kaltbrüchig) zu bedingen. Das Gewicht der Schmiedearbeiten muss durch Wagescheine nachgewiesen oder in grösseren Mengen vom Bauherrn gewogen werden. Etwaiges Mehrgewicht wird nur in dem Falle vergütet, wenn die Teile nur die im Anschläge angegebenen oder die bestellten Abmessungen und keine stärkeren haben. Mindergewicht wird dagegen, wenn das schwächer gearbeitete Stück ohne Nachteil für den Bau verwendet werden kann, in Abzug gebracht.

gewöhnlich, einschliesslich Eisen, die ersten nach kantiges Holz viel billiger zu schaffen ist, indem Kilogramm, die letzten stückweise verdungen werden, dasselbe aus schwächeren Stämmen geschnitten werden ist kann, so ist es für den Bauherrn wichtig, in Bauoder Lieferungsverträgen genau zu bestimmen, ob sämtliche Hölzer scharfkantig geliefert werden oder nur einzelne und welche Sorten, oder ob alle baumkantig sein können. Sodann ist die Grösse der Baumkante genau zu bezeichnen. In der Regel setzt man fest, dass die Baum-, Wald- oder Wahnkante an keiner Stelle breiter als ein Viertel der kleinsten Abmessung des Verbandholzes sein darf, so dass also ein 16 cm starker Balken 4 cm und ein 12 cm starker Wandstiel 3 cm Baumkante, über Ecke

Die Verkröpfungen dürfen nicht scharfkantig

5,2 cm

gemessen, haben kann. Halbhölzer dürfen nur 2 Baum-    sein, die Schweisse muss vollständig und sauber

kanten, Kreuzhölzer nur    und die Schrauben müssen scharf geschnitten sein.

Fenster- und Türbeschläge müssen sauber gefeilt,

eine Baumkante zeigen und

sonst überall scharfkantig die Federn der Schlösser sanft und gleichmässig sein. In manchen Gegenden gehen. Fabrikarbeit wird nicht angenommen und rechnet man die Baumkante es hat der Schlosser Probebeschläge zu liefern.

Bei den Anstreicherarbeiten ist besonders Querschnittes, so dass z. B. 5,2 cm Wahnkante darauf zu achten, dass der Unternehmer zu den Ölfarben nicht Kreide statt Bleiweiss verwendet; ist Da der Tischler zu seinen Arbeiten gewöhnlich dies der Fall, so erhält er für den Anstrich nichts das Holz liefert, so hat der Bauherr sich in dem vergütet.

Werden die Baustoffe von dem Bauherrn geliefert, so muss der Unternehmer mit den veranschlagten Mengen auskommen und den etwaigen Mehrbedarf

5,2 cm

auch in den Katheten des

gleich ist 7,4 cm über Ecke gemessen.

dann abzuschliessenden Vertrage auszubedingen, dass das zu Tischlerarbeiten zu verwendende Holz gesund, trocken, ohne Splint, Äste und Baumkanten ist und auch die vorgeschriebenen Stärken    auf seine Kosten anliefern und auf die Baustelle

besitzt, dass ferner kein Stück aus mehr Teilen,    schaffen, auch für etwaigen Verschnitt durch Unge-

als notwendig ist, zusammengeleimt sein darf, dass eingesetzte Stücke nicht Vorkommen dürfen, dass Türen zusammengeleimt sein müssen und    herrn, die Beschaffung der Baustoffe, falls er die-

dass der Tischler verpflichtet ist, für die meistens    selben nicht selbst erzeugt oder besitzt, sowie ihren

stückweise oder nach Quadratmeter bedungenen    Ankauf und die Lieferung den Unternehmern der

Arbeitspreise auch die Beschläge anzupassen und    betreffenden Arbeiten zu übertragen und selbst nur

sauber einzulassen, welches vom Schlosser oft    mit eigenen Gespannen zur Baustelle schaffen zu

lassen.

Schicklichkeit seiner Arbeiter aufkommen.

Am zweckmässigsten ist es aber für den Bau

sehr unsauber geschieht.

Das Eichenholz zu Fensterrahmen muss nicht allein trocken, sondern auch ohne Äste und Knoten sein, da selbst der kleinste Ast ein Verziehen und Verwerfen der Flügel zur Folge hat.

Es ist überhaupt gut, sich von den Tischler-    Sicherheit und Dauer jedes Bauwerkes wichtigsten

arbeiten eine Probetür und ein Probefenster    Gegenstände, der Untersuchung des Baugrundes und

Die Fundamentierung.

Zu der eigentlichen Bauausführung übergehend, wenden wir uns zunächst zu dem für die Stand-

gegen:

Die Festigkeit und Tragfähigkeit des Baugrundes hängt aber nicht von dem Verhältnisse seiner Tiefe zur Schwere des Gebäudes, sondern nur von der Dichtigkeit, der Unveränderlichkeit und dem Zusammenhänge seiner einzelnen Teile ab. Der Erdboden besteht aber nur sehr selten aus ganz gleichen Massen, vielmehr aus verschiedenartigen Gemengen und Lagen, welche in ihrem physischen Verhalten des Grundwassers, des Nachstiirzens der Erde und ebenfalls sehr voneinander abweichen, und es fehlt

ihres kostspieligen Abböschens und bei beschränktem daher an einem Mafstabe zur Ermittelung der Trag- Bauplatze kaum anzuwenden, fähigkeitsgrade des Bodens. Daher ist man gezwungen, die verschiedenen Erdarten erfahrungsgemäss fol- welches aus einer runden und spitzen Eisenstange

von 2,5—3,75 m Länge und 4 cm Durchmesser besteht und durch Eintreiben und Drehen in die Erde

Zu gutem Baugrunde gehören: fest gelagerter, nicht geschichteter oder hängender    gestossen wird, wobei man aus dem mehr oder weniger

Fels, sodann Lehm und Ton in Mächtigkeit    leichten Eindringen auf die Dichtigkeit, nicht aber

nicht unter 2 m und grobkörniger und zu-    auf die Art der Bodenbeschaffenheit schliessen kann,

weilen auch feinkörniger Sand in Mächtigkeit nicht unter 1,5 m.

Zu mittelmässigem Baugrunde:

Triebsand, Sand mit Lehm vermengt, Garten-und Wiesenerde.

der nach dessen guter und fester, mittelmässiger oder nachgebender und schlechter Beschaffenheit zu wählenden nötigen Fundamentierungsarten, welche immer vor Aufstellung des Baukostenanschlages zu ermitteln und festzustellen sind.

Jeder Baugrund muss, falls der Zweck des Gebäudes es nicht erlaubt, eine leichtere Konstruktion ohne eigentliches Fundament zu wählen, eine solche Festigkeit oder die Fundamente eine solche Breite haben, dass der Baugrund sich infolge des Druckes, welcher durch die Schwere des Gebäudes ausgeübt wird, nicht senken kann. Absolut fest sind aber selbst die härtesten Körper nicht, mithin wird auch bei dem dichtesten Baugrunde immer ein Zusammendrücken entstehen, wodurch im Gebäude eine Höhenveränderung, das sog. Setzen, eintritt, welches so lange währt, bis die rückwirkende Kraft des zusammengepressten Teiles des Untergrundes oder der seitwärts geschobenen Erde mit der Last des Gebäudes im Gleichgewicht steht. Da die Gebäude sich in ihren einzelnen Teilen als sehr verschiedene Massen darstellen, auch durch den Unterschied der Schwere im Verhältnis zu der Grundfläche ihrer Massen, keinen gleichmässigen Druck auf den Erdboden ausüben. so ist ein gleichförmiges Senken des Gebäudes sehr selten. Steht die Wahl des Bauplatzes frei und sind keine beschränkenden Bedingungen gegeben, so ist es bei anerkannt schlechtem Baugrunde besser und billiger, einen andern Bauplatz zu wählen. Ist dieses nicht möglich, sondern die Baustelle noch von andern unabänderlichen Umständen bedingt, so ist es Aufgabe des Baumeisters, bei schlechtem Baugrunde seine Zuflucht zu künstlichen Mitteln zu nehmen.

gendermassen zu unterscheiden.

Zu schlechtem Baugrunde zählt man da

Torf, Moorerde und aufgefüllten Erdboden.

Die Erfahrung lehrt, dass ein natürliches Erdreich, welches aus Lehm, Sand und Stein besteht, wenigstens 1,5 m stark, bei einer angemessenen Seitenausdehnung, sein muss, um einen guten Baugrund abzugeben. Indessen hat oft ein anscheinend guter Baugrund moorigen und weichen Untergrund, ebenso findet man oft, dass Felsen nur in dünnen Schichten, unter welchen Mergel, quelliger Lehm u. dgl. lagern, anstehen, und dass dieselben in schrägen Flächen mit Hohlräumen Vorkommen, welche oft ein Abrutschen des Gebäudes veranlassen. Man muss daher bei den anzustellenden Untersuchungen möglichst tief in die Erde eindringen, selbst wenn sich auf 2,5—3,75 m anscheinend guter Baugrund vorfindet, und an verschiedenen Stellen und in der Umgebung des Bauplatzes Untersuchungen vornehmen. Diese sind besonders dort notwendig, wo die Hauptmasse des Gebäudes stehen soll.

Eine solche Untersuchung wird durch die zu erlangende Kenntnis der geologischen Beschaffenheit des ganzen Geländes und der Umgegend und durch Senkung von Brunnen sehr erleichtert, ebenso die Tauglichkeit des Untergrundes durch bereits auf oder in der Nähe der Baustelle vorhandene Gebäude annähernd bestimmt, wenngleich diese Annahmen nicht in allen Fällen Sicherheit gewähren, vielmehr eine Abwechselung des Baugrundes oft sehr plötzlich ein-treten kann. Die Untersuchungen geschehen:

1.    durch das Aufgraben,

2.    durch das Visitieren mit dem Visitiereisen,

3.    durch das Bohren mit dem Erd- oder Stein-

bohrer,

4. durch das Einschlagen von Probepfählen.

Das Aufgraben ist allerdings ein sehr sicheres Mittel, indem man dadurch zu genauer Kenntnis der verschiedenen, jedoch nur oberen Erdschichten kommt. Für grössere Tiefen ist es jedoch wegen

Durch die Untersuchung mit dem Visitiereisen,

Am besten und sichersten sind die Untersuchungen mittels des Erd- und Steinbohrers; sie geben in allen Fällen bestimmte Resultate. Das Bohren geschieht entweder mittels des offenen Erdbohrers, der nur aus einem hohlen, festen Zylinder besteht, oder

steht, zwischen welchen sich nicht selten moorige oder torfige Schichten befinden. Im letzteren Falle ist der Grund angeschwemmt oder ausgefüllt und kein natürlich fester Baugrund. Ist der Lehm dagegen von hellgelber Farbe und mit vielem Sande vermischt, in Dieses Mittel lässt sich aber nicht unter allen    welchem sich viele kleine und grosse Steine vorlinden,

Umständen, namentlich nicht in der    Nähe schon    ver-    so ist dies ein Zeichen sehr grosser Mächtigkeit und

handener Gebäude anwenden, da    durch die    Er-    eines sehr guten Baugrundes, welchem die schwersten

schütterung oft Nachteile für das    Mauerwerk    der j Gebäude ohne künstliche Fundamentierung anvertraut

werden können.

mittels des geschlossenen Zylinders; bei einer festen Erdart ist die Anwendung des ersteren ausreichend, während bei einem sandigen oder moorigen Boden. der letzte oft mit hölzerner oder eiserner Bohre angewendet werden muss. Aus der im Zylinder steckenden Bodenart lässt sich mit Sicherheit auf die der durchbohrten Schicht schliessen. Auf dieselbe Weise wird auch die Mächtigkeit eines Felsengrundes mittels des Steinbohrers untersucht und durch das Eindringen die Überzeugung von der Stärke der Schichten und sich etwa vorfindender weicher Zwischenlage gewonnen und dabei gleichzeitig die Härte des Felsens selbst geprüft. Wir empfehlen hinsichtlich der Beschreibung und der Anwendung des Erd- und Steinbohrers, das deutsche Bauhandbuch und besonders den ersten Teil von Hägens Handbuch der Wasserbaukunst nachzulesen.

Bei morastigem, schlammigem und weichem Boden sowie bei Gründung in und am Wasser, nimmt man die Prüfungen durch das Einschlagen von Probepfählen mittels der Bamme vor, und schliesst aus dem leichteren oder schwereren Eindringen der jedesmaligen Länge des Pfahles bei einer bestimmten Anzahl von Schlägen mit dem Bammbären auf die Festigkeit des Bodens. Man darf den Probepfählen, welche an verschiedenen Stellen des Bauplatzes eingeschlagen werden müssen, keine zu geringe Länge geben und muss sie beinahe bis zur absoluten Festigkeit einschlagen.

letzteren herbeigeführt werden.

Unter den verschiedenen Felsarten sind Porphyr, Porphyrschiefer, Granit, Syenit usw. die festesten; weniger fest sind Tonschiefer, Gips und Mergel, da die Lagen derselben entweder von geringer Mächtigkeit oder geneigt anzustehen pflegen, wodurch das Wasser sehr leicht zwischen die geneigten Schichten dringt und nach und nach, oft auch plötzlich, das Gestein abrutschen lässt.

b) Auf Lehmboden. Wenn derselbe tief anstehend und von dichter und gleichmässiger Beschaffenheit ist, so bietet er immer einen sicheren Baugrund, welcher bei noch so grossen Belastungen weder eine bedeutende Zusammenpressung erleidet, noch seitwärts ausweicht. Schon auf einer 2 m mächtigen festen Lehmschicht kann ein ziemlich bedeutendes Gebäude ohne künstliche Befestigung des Baugrundes errichtet werden, nur ist darauf zu achten, dass alle von aussen einwirkende Nässe, welche ein Erweichen des Grundes herbeiführen kann, durch Fangegräben oder Dräns möglichst abgehalten wird. Bei der Untersuchung des Lehmbodens hat man besonders darauf zu sehen, ob derselbe durchgängig* von einer Farbe ist oder in einzelnen Schichten von verschiedener Farbe an-

Die Fundamentierung auf natürlichem, festem Boden.

c) Auf Kies- und Sandboden. Hat der Kies eine feste Ablagerung und eine Mächtigkeit von etwa 2 m und darüber unter der Fundamentsohle, so

a) Auf Felsboden. Hat man durch angestellte    können Gebäude mit Sicherheit darauf erbaut werden,

Prüfung die Überzeugung gewonnen, dass der Fels-    wobei man sich nur zu hüten hat, die Baugrube

boden, auf welchem gebaut werden soll, fest und    nicht unter den Wasserspiegel nebenliegender Flüsse

sicher, d. h. dem Abrutschen nicht unterworfen, frei    oder bis unter das Grundwasser zu legen, da sonst

von Hohlräumen, zugleich von grosser Mächtigkeit    der Boden durch den sofort eintretenden Wasserist und sich unter demselben keine weicheren Erd-    zudrang aufgeweicht und treibend gemacht werden

schichten befinden, so kann man den Grund, auf    kann. Besteht ferner der Boden aus einer Lage

welchem die Mauern des Gebäudes angelegt werden    reinen Sandes von 2 m Mächtigkeit unter der

sollen, mit 16—32 cm tiefen Fundamenteinschnitten    Fundamentsohle und darüber, ist derselbe frei von

versehen und diese völlig, bei nicht zu unebener    Wasseradern, so ist er stets ein sehr guter, wenig

Oberfläche, wagerecht abgleichen und darauf das    pressbarer Baugrund, jedoch hat man sich auch bei

Mauerwerk aufführen. Bei sehr unebener Oberfläche    diesem zu hüten, die Sohle der Fundamentgrube bis

treppt man die Fundamenteinschnitte ab, so dass sie    unter das Grundwasser zu senken, wodurch sich

wagerechte Flächen und senkrechte Wände bilden;    Quellen bilden und der Sand in sehr hohem Grade

schräge Flächen dürfen dort niemals angebracht    aufgelockert wird. Fundamente auf Lehm-, Kieswerden, wo der Druck der Last lotrecht wirkt, da    und Sandboden, sowie auch auf nur mittelmässigem

alsdann ein Herabgleiten des Fundaments zu be-    Baugrunde müssen an ihrer Sohle eine Verbreiterung

fürchten steht.    erhalten, wodurch der Einfluss der Gebäudeschwere

a) Einrammen von Bau- oder Steinschutt; dieses findet bei etwas mehr nachgebendem Baugrunde als das vorher angeführte Verfahren statt, indem man die Fundamentgräben in etwas grösserer Breite, als zur Aufführung der Fundamentmauern erforderlich ist, ausgräbt, mit der Handramme oberflächlich festschlägt und nun eine Lage groben Bauschuttes oder Steine, ca. 30 cm hoch, in den Fundamentgraben schüttet und mittels einer Hand- oder Schwungramme, je nach der Schwere des aufzuführenden Gebäudes, ganz in den Boden hineintreibt, bis entweder das weiche Erdreich zwischen den einzelnen Steinbrocken hervorquillt oder die letzten gänzlich zerkleinert sind. Ist so eine Lage durch sämtliche Fundamentgräben gelegt, so wird eine zweite Schüttung in gleicher Stärke wie die erste vorgenommen und hinuntergerammt, überhaupt so lange fortgefahren, bis die Stärke der Schuttlage, je nach der Schwere des zu errichtenden Baues, eine Stärke von 0,6 bis 1,3 m erlangt hat. Bei einem mässig schweren, zwei Geschosse hohen Gebäude reicht unter günstigen Umständen schon eine 0,5 m starke Schicht aus.

Diese Art der Grundbefestigung lässt sich bei jedem zusammendrückbaren Boden und sogar bei erweichtem Lehmboden mit Erfolg anwenden. Man Die Fundamentierungen aut mittelmässigem muss nur das Aufbringen von Schutt so häufig

wiederholen, bis die Ramme bei jedesmaligem Niederin sehr vielen Fällen bedarf es vor der Auf- schlagen nicht mehr eindringt und auch der Boden

an den Seiten der Fundamentgräben nicht mehr

führung der Fundamente einer künstlichen Verbesserung des Baugrundes, um ihn zum Tragen gehoben wird, der Gebäudelast geeignet zu macheu, oder einer massiven Zwischenlage, um die Last auf die tieferen, festen Schichten zu übertragen. Dieselben bestehen in:

Die Dichtung des Baugrundes wird

auf eine grössere Fläche des Bodens verteilt und so verringert wird, dass man, selbst bei nur mittel-mässigem Untergründe, kostspielige Hilfsmittel ersparen kann. Diese Verbreiterung der Fundamente kann entweder durch Mauerwerksabsätze, deren Verbreiterung auf beiden Seiten ca. ¹/₅ ihrer Höhe beträgt, oder in sandigen Gegenden billiger durch Schüttungen von grobkörnigem, scharfen Sande erreicht werden, welcher in 30 cm betragender Böschung dem Drucke widersteht.

Die Tiefe der Fundamente auf gutem Baugrunde muss sich nach der Tiefe, in welcher man denselben unter der Erdoberfläche findet, richten. Haben die oberen Schichten schon diese nötige Festigkeit, so könnte man das Gebäude unmittelbar auf diese setzen, wenn man nicht befürchten müsste, dass die Einwirkungen von Frost und Nässe den Erdboden bald ausdehnen, bald zusammenziehen, und durch diese Veränderung den auf denselben stehenden Gebäuden bald schaden oder das Ungeziefer dieselben bald unterwühlen würde. Es ist daher erforderlich, die Fundamentsohle des Gebäudes wenigstens so tief unter die Oberfläche des Geländes zu senken, dass der Frost nicht mehr hineindringen kann. Zufolge neuerer Beobachtungen brauchen die Fundamente nicht mehr wie früher bis auf 1—1,25 m Tiefe hinabgeführt zu werden; für die meisten Gebäude genügt eine Tiefe von 60—70 cm.

¹

Verdichten des Erdreichs.

Dieses kann nur bei ziemlich gleichmässiger Beschaffenheit des Untergrundes, welcher nur wenig nachgebend ist, stattfinden und dient nur dazu, volle Gewissheit zu erlangen, wo eine Zusammenpressung des Bodens durch die aufzubringende Gebäudelast zu befürchten ist, damit später keine Senkungen stattfinden.

durch Festrammen oder längere Belastung, meist mit dem Baumaterial selbst, bewirkt.

Durch das Abrammen des trockenen Baugrundes wird indessen derselbe in keineswegs bedeutender Tiefe gedichtet, weil bis zur Tiefe des Grundwassers die Wirkung des Schlages schon ganz abgeschwächt ist, und es wird ferner die nur in der Breite der Fundamentgrube gedichtete Schicht durch seitlich

und schlechtem Baugrunde.

in diese eindringende Nässe wieder gelockert. Ebensowenig ist das Zusammenpressen des Bodens durch aufgebrachte Lasten von besonderem Erfolge.

2. Bildung massiver Zwischenlagen.

Sind die Erdschichten noch erweichter und sogar mit Wasseradern durchzogen, oder deckt das Wasser unmittelbar die Baustelle, so greift man zu

b) Betonschüttungen, einem der besten Mittel zur Verbesserung des Grund und Bodens, und nur in dem Falle nicht anwendbar, wenn der Untergrund aus Schlamm und Moor besteht. Wenn sich aber über dem weichen Erdreiche eine feste, mehrere Fuss mächtige Erdlage befindet, so kann man auch hier Betonschüttungen anwenden, welche jedoch immer am zweckmässigsten bleiben, wenn die ganze Schüttung unter Wasser erfolgt und erhärtet.

Diese Fundamentierungsart hat neben der Sicherheit, dass sie unter gewöhnlichen Umständen keinen Bruch des Fundaments zulässt, den Vorteil, das Wasserschöpfen, welches den Baugrund auflockert, entbehrlich zu machen.

Beton besteht aus einem Gemenge von hydraulischem Kalk-, Trass- oder Zementmörtel und Steinbruchstücken (Kies, Steinschlag, Hartziegelbrocken),

welches, richtig gemischt und bearbeitet, die Eigen- recht abgeglichen ist, in einzelnen Lagen von 15 bis schalt besitzt, eine    dichte    und gleichförmige, unter    30 cm Stärke mit der Schaufel auf und glättet sie

Wasser erhärtende    Masse    zu bilden und dadurch    ab, ohne auf dieselben zu drücken. Schwieriger

eine einzige Steinplatte von mittlerer Härte, grosser    ist die Legung von Betonschichten, wenn über der

Tragfähigkeit und unvergänglicher Dauer herzu-    Fundamentsohle 0,6—1 m Wasser steht; hier kann

stellen. Die Gebäudelast    ist bei Betonschüttungen    man sich zwar auch der Schaufel bedienen, muss

auf eine möglichst    grosse    Fläche des Untergrundes    aber namentlich bei dem Bau an Flüssen darauf

zu verteilen, es müssen deshalb die Betonschüttungen    sehen, dass keine Strömung stattlindet, zu welchem

breiter gemacht werden als die auf denselben zu    Zwecke man die Baugräben umgrenzt, d. h. mit

errichtenden Fundamentmauern. Die zum Beton zu    einer kastenartigen Umgrenzung (Spundwänden) ver-

verwendenden grössten Steine dürfen nur 3—5 cm    sieht. Bei grösserer Wassertiefe, bis zu 5 m, bringt

Durchmesser haben, so dass sie sich bei jeder    man die Masse gewöhnlich vermittelst Trichter oder

Schüttung immer möglichst geschlossen lagern und    grosser Senkkästen auf den Grund, wo sie in Längsalle Zwischenräume wirklich mit Mörtel ausgefüllt    streifen mit Zwischenräumen geschüttet wird. Die

werden; auch müssen die Steine eine rauhe und reine    letzteren müssen ausgefüllt werden, bevor die Längs-

Oberfläche haben, damit der Mörtel gut haften kann.    streifen erhärtet sind. Nach dem Verhältnis der

Besonders wichtig ist aber auch die sorgfältigste    Gebäudeschwere müssen 2, 3—4 Schichten überein-

Mischung der einzelnen Mörtelbestandteile und sodann    ander gebracht werden, wobei man darauf sieht,

dass die oberhalb liegenden Streifen die Fugen der

Durch Walzen oder

des Mörtels mit den Steinbrocken für die Güte des

schwere Stempel ebnet man jede Schicht vor dem Erhärten. Die Stärke der Betonschüttung richtet sich nach der aufzubringenden Gebäudelast, beträgt aber niemals unter 30 cm; für mittelgrosse Gebäude bietet eine 2 m hohe Betonschicht genügende Sicherheit. Die Breite der Schüttung entspricht gewöhnlich der 3 fachen Fundamentmauerbreite.

Betons. Als erprobt sind folgende Zusammensetzungen unterhalb liegenden decken, zu betrachten:

a)    3 Teile Portlandzement,

12 Teile gelöschter Kalk,

20 Teile Sand,

80 Teile kleingeschlagene Ziegelstücke;

b)    1 Teil Portlandzement,

3    Teile Sand,

c)    Das Auflegen von grossen Natursteinplatten mit möglichst grossen Grundflächen kann selbstredend nur dort Anwendung finden, wo noch oberhalb des Wasserspiegels oder nicht tief unter Wasser gebaut wird. Zu diesem Zweck hebt man die Fundamentgräben in grösserer Breite als die anzulegenden Fundamente aus, presst den Boden mit der Handramme möglichst stark zusammen und legt dann grosse, lagerhafte Steine, z. B. Trottoirplatten von Granit, Sandsteinstufen usw., mit möglichst dichten Fugen nebeneinander hinein. Auf solchem Steinlager werden nun, je nach dem Bedürfnisse, entweder noch mehrere Steinlagen verlegt oder es wird sofort mit grossen Bruchsteinen gemauert. Billiger und leichter ausführbar ist

d)    die Fundamentierung auf Sandschüttungen zwischen dem pressbaren Boden und dem

Ein fetter Zementbeton entsteht bei einem Bauwerk. Die Widerstandsfähigkeit des Sandes be-Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Steinen ruht auf der grossen Reibung, welche die einzelnen wie 1:4:4;    Körnchen aufeinander ausüben, sich dadurch in ihrer

magerer ist der Zementbeton bei dem Mischungs- gegenseitigen Lage erhalten und zugleich eine gleich-

mässige Druckverteilung bewirken, ein Zementkalkbeton in dem Mischungsverhältnis:    Die Fundamentierung auf Sandschüttung verhindert

Zement, Kalk, Sand und Steine wie 1 : 1: 4 : 8.    daher keineswegs in allen Fällen und für immer die

Wird der Bauplatz nicht unmittelbar vom Wasser    Senkung des Gebäudes, sondern bewirkt nur, in hinbedeckt, so trägt man die Betonmasse, nachdem die    reichender Mächtigkeit ausgeführt, dass der Druck

Erde bis zur gehörigen Tiefe ausgegraben und die    nach Verhältnis der Tragfähigkeit des Bodens durch

Fundamentgrube an der Sohle von allen Teilen wage-    die Beweglichkeit des Sandes sehr gleichmässig ver

4    Teile Stein- und Ziegelstücke;

c)    1 Teil Portlandzement,

4    Teile Sand,

8    Teile Stein- und Ziegelstücke;

d)    3 Teile Kalk,

5    Teile Sand,

1 Teil Trass,

16 Teile Stein- und Ziegelstücke;

ei 3 Teile Portlandzement,

9    Teile Sand,

1 Teil Trass,

12 Teile Stein- und Ziegelstücke.

Es geben 6 Mischungsteile (ausschl. Wasser)

5 Teile festen Beton.

Bei vorhandenem Grundwasser muss dem Beton

mehr hydraulischer Kalk bezw. Portlandzement oder Trassmehl beigemengt werden.

Verhältnis obiger Stoffe wie 1:3:6 und

abgerammt werden. Vorübergehende Belastungen und

langsame Aufführung des Gebäudes sowie die Ver- gelassen und die Zwischenräume zwischen den Wendung schnell bindender Mörtel sind zu empfehlen. Schwellen vor Aufbringung des Bohlenbelages mit

3. Der Holzrost bewirkt entweder bei nur Steinen, oder besser mit Beton, ausgefüllt. Treffen wenig nachgehendem Grunde ein gleichmässiges Scheide-, Quer- oder Flügelmauern auf Hauptmauern, Setzen des Gebäudes (Schwell-oder liegender Rost) so müssen die Langschwellen der ersteren über die oder überträgt die Last des Gebäudes auf tiefere, der letzteren gelegt werden, und man legt dann den

festere Erdschichten (Pfahlrost).

Rost unter den Scheidemauern um so viel höher, als Der Schwellrost (Fig. 53) ist bei solchen die Stärke des Bohlenbelages beträgt und schneidet Fundamentierungen anwendbar, wo sich in der Tiefe die oberen Langschwellen an denjenigen Stellen, wo ein festliegender, mit weicheren Teilen (durchnässter sie die unteren Langschwellen treffen, so tief aus, Mergel, Letten, Triebsand, Torfgrund) überdeckter dass sie wagerecht gelegt werden können.

Der Pfahlrost (Fig. 54) ist eine sehr kost-

Baugrund befindet. Anstatt des Schwellrostes sind meist mit Vorteil die Gründungen mit Beton- oder spielige, beim landwirtschaftlichen Bauwesen mög-Sandschüttungen zu bewirken. Man spart bei dem liehst zu vermeidende Gründung. Wo der Baugrund Schwellrost wohl das Abgraben der Erdschicht und auf bedeutende Tiefe aus abwechselnden weichen und häufig auch das Wasserschöpfen, bezüglich seiner schlammigen Erdschichten, durchnässtem Lehm, Torf, Dauer steht er jedoch den beiden Gründungsarten Moor usw. besteht, dienen die eingeschlagenen Rost-nach. Alle Rosthölzer müssen mindestens 30—50 cm pfähle teils zur Verdichtung der Erdschichten, indem unter dem bekannt niedrigsten Wasserspiegel bleiben, die Reibung der Pfähle beim Eindringen in die Erde um die Fäulnis der Hölzer zu verhüten. Am dauer- so bedeutend sein muss, dass sie die aufzubringende haftesten haben sich stammgrüne, weiche Hölzer, Last des Gebäudes vollständig zu tragen imstande

besonders Erlen, erwiesen.

Der Schwellrost besteht aus Lang- und Querschwellen mit einem Bohlenbelag. Die Querschwellen, aus 16 x 24 bis 21 x 31 cm starkem, festem Kantholze bestehend, werden in gleichmässiger, Schwellroste angewendet worden. Während diese    1—1,5 m betragender Entfernung fest in das Erd-

stets unter dem niedrigsten Wasserstande bleiben    reich hineingebettet und über dieselben in nicht über

müssen, kann die Sandschüttung, deren Dauerhaftig-    1,25 m betragender Entfernung die Langschwellen

keit durch abwechselnde Nässe und Trockenheit nicht    von 21 x 31 cm Stärke so aufgekämmt, dass ihre

leidet, viel weniger tief angeordnet werden.

Sandschüttungen eignen sich auf mittelmässigem    und die Querschwellen noch 30—50 cm zur Seite

Baugrunde, auf Torf, Moor und morastigem Boden.    der äussersten beiden Langschwellen hervortreten.

Gewöhnlich genügt eine nach allen Seiten 0,6—1 m    Über die Langschwellen werden gesäumte, 9—15 cm

über die Grundfläche des Gebäudes verbreiterte,    starke Querbohlen gelegt und mit 5 cm betragendem

1—2 m starke Sandschüttung, jedoch wird die Mächtig-    Überstande vor den Langschwellen mit hölzernen

keit derselben von obwaltenden örtlichen Umständen    Nägeln befestigt. Beim Verlegen des Rostes wird

und der Schwere des Gebäudes bedingt. Die Ecken    der Boden nach der Wage eingeebnet, hiernach die

sind besonders zu verbreitern bezw. zu verstärken.    Querhölzer nach Mafs und Schnur gestreckt und

Der Sand muss grob, scharf und rein sein, in Lagen    genau abgewogen, hierauf die Langschwellen ein-

von 15 cm Höhe eingebracht und die einzelnen Schichten mit Kalkwasser gut angenässt und fest

teilt und ein ungleichmässiges Setzendes Gebäudes vermieden wird.

Die Fundamentierung auf Sandschüttung ist deshalb in neuerer Zeit vielfach anstatt der teueren

Stösse stets auf die Mitte der Querschwellen treffen

t'f /H TI

wmzm&

r~t n n

j=L...n

-1

-i

i-1 .

'kJ

.1

ür tr ür

Fig. 53. Schwellrost.

iüV;:;ÜV

gm

m

v

Fig. 54. Pfahlrost.

sind, teils dienen sie als Träger, wenn ihre Spitzen

des Grundwassers, am besten durch Pumpen, Sorge zu tragen. In diesem Falle sind daher auch, um das Unterspülen des Rostes zu verhindern:

in eine unter sehr weichen Erdschichten befindliche feste Schicht eindringen. In diesem Falle ist nicht auf die Reibung der Pfähle an den Erdschichten, sondern nur auf die rückwirkende Festigkeit derselben zu rechnen, weshalb sie auch von solchem Querschnitte genommen werden müssen, dass sie sich nicht biegen oder gar zerbrechen können.

Erfahrungsgemäss steht fest, dass ein Pfahl, wenn er bei einem Rammbärgewicht von 400 kg und bei 30—50 Schlägen nicht mehr als 3 cm tief ein-dringt, dann eine Last von 15000—20000 kg tragen kann.

Spundwände üblich; sie bestehen gewöhnlich aus 13—15 cm starken Bohlen, welche mit Federn

Bei der Ausführung eines Pfahlrostes ist die Baugrube so tief auszuheben, dass die oberste Holzkante sich mindestens 30 cm unter dem niedrigsten Grundwasserstande befindet.

und Nuten oder mit Spundung untereinander verbunden, unten auf den breiten Seiten angespitzt und mit Hilfe fester Zwingen oder Lehren eingerammt werden. Die Spundwand tritt selten über den gewöhnlich niedrigsten Wasserstand hervor und wird nicht so tief wie die Rostpfähle eingerammt. Das Einrammen der Spundpfähle muss früher als dasjenige der Rostpfähle geschehen. Übrigens macht man die einzelnen Spundpfähle gern so breit wie möglich, weil dadurch beim Einrammen an Zeit gespart und durch die geringere Fugenanzahl eine Sobald der Grund bis zur Tiefe des zu rammenden grössere Wasserdichtigkeit erreicht wird. Zur Ver-R.ostes ausgegraben ist, werden die bei 4 m Länge,    meidung des bei starkem Wasserandrang schwierigen

21—24 cm starken und auf je 2 m weitere Länge Abholmens der Rostpfähle und des aufzubringenden um 3 cm zu verstärkenden Pfähle bis zur gehörigen Bohlenbelags kann man auch auf den Pfählen un-Festigkeit eingerammt. Die Abstände der einzelnen Pfahlreihen betragen 0,8—1 m, höchstens 1,25 m, die Abstände der Pfähle untereinander 0,75—1,25 m.

Die Pfähle bleiben rund und werden nur an dem

m:

Zopfende, mit welchem sie in der Regel in den Grund getrieben werden, angespitzt und von etwaigen Hervorragungen auf ihrer Oberfläche befreit. Die eingerammten Pfähle werden in einer wagerechten Ebene abgeschnitten, wobei man sich in vielen Fällen nach dem Grundwasser richten kann, hierauf die Zapfen, 16 cm lang, 8 cm breit und 13 cm hoch, angearbeitet, und auf diese Langschwellen von mindestens 26 cm im Quadrat starkem Holze aufgebracht und so zusammengestossen, dass die Stösse immer auf die Mitte eines Pfahles treffen und zwei Stösse verschiedener Reihen einander gegenüberliegen. Über die Langschwellen werden die Querschwellen in Entfernung von 1-—1,25 m entweder überblattet, oder besser mit vollem Holze gelegt. Der Raum zwischen den Langschwellen wird mit Mauerschutt, Steinstücken oder mit Beton ausgefüllt. Die 8—10 cm starken Bohlen werden mittels grosser verzinkter eiserner oder hölzerner Nägel auf den Langschwellen befestigt. Es ist für das aufzuführende Mauerwerk ohne Nachteil, die Querschwellen 8—10 cm über die Bohlen hervorragen zu lassen. Bei allen Gebäudeecken muss die Verbindung der Langschwellen derart bewirkt werden, dass diejenigen der einen Seite an der Ecke als Querschwellen der andern Seite dienen. Es müssen daher die Langschwellen an der Giebelseite um 16—18 cm tiefer als die der Frontseiten, oder umgekehrt, gelegt werden. Da alle Roste unter dem niedrigsten Wasserstande liegen müssen, so ist während der Arbeit für die bequeme und sichere Fortschaffung

71

iipir

‘Ti-

Fig. 55. Pfahlrost mit Betonplatte.

mittelbar eine 0,5—1 m starke Betonschicht zur Aufnahme der Fundamentmauern aufbringen (Fig. 55).

4. Die Fundamentierung auf Erdpfeilern mit Erdbögen und auf Senkbrunnen. Liegt der gute Baugrund in grösserer Tiefe (bis 10 m) und findet kein Wasserandrang statt, so empfiehlt sich die Fundamentierung auf Erdpfeilern und -Bögen, welche schon für 1,5—2 m Gründungstiefe geeignet ist. Man gräbt für die einzelnen Pfeiler Gruben aus und wölbt zwischen den ersteren, deren Stärke bezw. Querschnittsfläche berechnet werden muss, Gurtbögen. Die Pfeiler nehmen die Hauptlasten auf und sind unter den Ecken zusammenstossender Mauern, unter Fensteröffnungen usw. anzuordnen, während die weit weniger belasteten Bögen stets unter Fenster- und Türöffnungen zu verteilen sind (Fig. 56).

Bei Wasserandrang zur Baugrube und in Tiefen von ca. 5—10 m erfolgt die Gründung der Pfeiler mittels bezw. in sog. Senkkästen (Fig. 57). Es sind dies hölzerne, nach oben engere, nach unten weitere Kästen, welche aus Eckpfosten, Verriegelungen und Bohlen hergestellt werden und so weit sind, dass 1—2 Mann in ihnen arbeiten können.

Er besteht aus 2—3 Lagen von 6—8 cm starken Bohlen, deren unterste, stärkste, etwas schräg geschnitten und bei steinigem Boden auch wohl mit Eisen armiert wird. Die Bohlen werden untereinander durch hölzerne Nägel verbunden, auch wohl verschraubt.

Nachdem man die Erde so tief ausgegraben hat, wie dies und der Wasserandrang es zulassen, wird der Senkkasten aufgestellt und infolge des Ausgrabens und Herausschatfens der in ihm befindlichen Erde allmählich tiefer gesenkt. Findet Wasserandrang statt, so müssen die Bohlenfugen des Kastens möglichst abgedichtet und der letztere ausgepumpt werden oder es wird die Erde mit dem Sackbagger Grundriss eines Brunnenkranzes. Wo kein Wasserandrang stattfindet, verwendet man anstatt der dann bald verfaulenden und gefährliche Senkungen des Gebäudes veranlassenden hölzernen Brunnenkränze solche aus Eisen. Der Kranz wird in der so tief wie möglich ausgegrabenen Grube genau wagerecht verlegt und muss ringsherum 5 cm über den Brunnen vortreten. Dieser erhält 1 in und mehr lichten Durchmesser und wird 1 Stein stark aus keilförmigen Brunnensteinen aufgeführt. Nachdem man genügend aufgemauert hat, wird der Brunnen durch Ausgraben oder Bohren gesenkt, und zwar möglichst gleichmässig, damit er nicht nach einer Seite hin rutscht, nötigenfalls ist durch einseitige Belastung abzuhelfen. Man darf nur so lange ausgraben oder bohren, wie der Brunnen nachsinkt, bleibt er aber hängen, so muss er durch Belastung oder Aufmauern zum weiteren Sinken gebracht werden. Unterlässt man aber dies und gräbt weiter aus, so kann der untere Brunnenteil abreissen und Unglück entstehen. Das Abreissen lässt sich durch von oben bis unten durchgehende Eisenanker vermeiden. Ist der Brunnen auf dem guten Baugrund angelangt, so wird er mit Bruchsteinen ausgemauert oder bei starkem Wasserandrang mit Stampfbeton ausgefüllt (Fig. 59). Damit der Beton sich im Wasser nicht entmischt, d. h. der Zement

Fig. 58 zeigt den teilweisen Durchschnitt und

I____i

-NN’S

C-

■Xv

>1“

Fig. 56. Erdpfeiler und Bögen bei einem unterkellerten Gebäude.

cs“

¥//■ \\ X V. i,"

-•

r.i

Fig. 57. Anwendung des Senkkastens.

Fig. 58. Brunnenkranz.

gelöst und herausgeschafft. Nachdem der tragfähige Baugrund erreicht und das Wasser ausgepumpt worden ist, werden die Pfeiler aus harten Ziegeln mit Zementmörtel hochgemauert und sodann die Kästen hochgehoben und von neuem verwendet.

Die Fundamentierung auf Senkbrunen ist zumal bei grösseren Tiefen und Wasserandrang billiger als die vorige. Die Senkbrunnen errichtet man wie alle gemauerten Brunnen auf einem sog. Brunnenkranz.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

nicht ausgespült wird, verwendet man zum Einbringen desselben Schütttrichter oder Kästen mit Klappböden, welche sich erst öffnen, wenn sie unten angelangt sind. Die ausgefüllten Senkbrunnen bilden sehr tragfähige Pfeiler, auf welchen die starken Erd- oder Gurtbögen zum Tragen des Gebäudes aufgesetzt werden (Fig. 59, oben).

Das Ausheben der Baugrube.

Es ist Grundsatz, dieselbe über dem Wasserspiegel möglichst gross anzulegen, damit nirgends ein Hindernis entsteht, innerhalb des Wasserspiegels aber

möglichst einzuschränken, denn, je grösser die Grube    und nachstürzt. Bei Beschränkung des Baumes wird

ist, desto mehr Arbeit ist auf das Wasserschöpfen    eine künstliche Befestigung der Erde durch Ab-

zu verwenden. Die Wände der Grube müssen nach    Steifung, durch Spreizhölzer, Sperrbalken, Treibladen,

der Art des Erdreichs stets eine angemessene    je nach der Tiefe und Breite der Baugrube, erforder-

Böschung erhalten, die in dem Mafse wächst, je    lieh. Besondere Vorsicht ist beim Ausheben einer

Baugrube zwischen schon bestehenden Gebäuden notwendig, da der Seitendruck der Erde, besonders wenn diese mit Wasser durchzogen, sehr bedeutend ist und mit der Tiefe der Grube wächst.

Alle sich in der Erde vorfindenden Holzreste, Steine usw. müssen aus der Baugrube entfernt und sich etwa vorfindende Pfähle abgeschnitten, besser herausgezogen werden.

Die ausgehobene Erde ist in gehöriger Entfernung vom Rande der Baugrube und Fundamentgräben zu lagern; die Hinterfüllung des Fundament- und Kellermauerwerks ist nur mit vegetabilienfreiem, fettem Boden oder mit Sand in dünnen, einzeln abzustampfenden Lagen vorzunehmen; der nach der Hinterfüllung übrigbleibende Boden ist nach näherer Anweisung fortzuschaffen.

St \S» 04 •    'K '

'4

i!

7j

~'.r .'T -Jy >

S ' J/ 5 r/*( ,

JL

Die Anlage der Fundamente und des Sockels.

lllli

Von der Notwendigkeit der Verbreiterung der unteren Fläche des Fundamentmauerwerks, sowie von der Tiefe desselben ist bereits im allgemeinen gesprochen worden. Die Stärke desselben richtet sich ausser nach der Beschaffenheit des Baugrundes nach der Stärke und Höhe der Geschossmauern und nach der Belastung durch Decken und Dach.

Die im Innern der Gebäude vorhandenen

|> <j> © <!> <i> ©|1»

'''    '' i

jedoch ist die geringste Einsenkungstiefe nicht unter 30 cm anzu-

Qi

Fig. 59. Senkbrunnengründung.

leichter das Erdreich nachstürzt. Bei nicht stehender Lehm-, Dammerde usw. reicht man schon mit einer Böschung von 1,5 m, bei Sandboden und vom Wasser durchweichter Erde mit 2—3 m Böschung aus. Besondere Vorsicht ist jedoch bei den Baugruben in fettem Tonboden zu beachten, da durch das Aufschlagen des Regenwassers sich derselbe oft auflöst

Fundamentmauern können bei gutem Baugrunde, weil Frostzutritt nicht zu befürchten ist, weniger tief liegen als die Aussen-mauern

nehmen.

Der über der Erdoberfläche befindliche Teil der Fundamentmauer, welcher die Erdgeschossmauern trägt und vor die letzteren mindestens 3—6 cm vorspringt, wird Plinte oder Sockel genannt. Die Höhe des Sockels richtet sich teils nach dem Grundwasserstande, teils danach, ob Keller oder Kellerwohnungen angelegt werden sollen oder nicht.

Die Höhe des Sockels bei Wohngebäuden muss unter Rücksichtnahme auf die bei Kellern nötig werdenden Kellerfenstern mindestens 60 cm betragen. Bei Anlage von Kellerwohnungen muss die Sockelhöhe 1,25—1,60 m betragen und der Fussboden der

Zur Isolierung des Mauerwerks dienen möglichst wasserdichte, fette Baustoffe, besonders Gussasphalt, Asphaltfilz, Siebelsche Blei-Isolier-Asphaltpappe, Regen und Luftfeuchtigkeit müssen vom Sockel- Ruberoid und Isolier-Asphaltpappe. Die Anwendung vorsprung durch gute Abwässerung, Abschrägung    dieser Mittel ist so einfach und verhältnismässig so

Kellerwohnungen mindestens 30 cm über dem höchsten    ungehemmt in das obere Mauerwerk hinauf, wodurch

Grundwasserstande liegen. Bei nicht unterkellerten    einerseits die Wände durchnässt und leicht durch

Wohngebäuden muss der Sockel, um möglichst trockene    Mauersalpeter (Salzbildung) zerstört werden können,

Erdgeschosswohnungen zu geben, mindestens 50 bis    andererseits die hölzernen Fussböden, Fachwände und

60 cm Höhe erhalten, während er bei Wirtschafts-    Deckenbalken verfaulen oder durch Hausschwamm

und Stallgebäuden ebenso hoch als der Fussböden    zugrunde gehen. Ausserdem geben feuchte Wände

derselben, also 25—30 cm über der Erdoberfläche    auch feuchte, modrige und kalte Bäume, die für

anzuordnen ist. Sollen diese Gebäude unterkellert    Menschen und Vieh ausserordentlich gesundheitswerden. z. B. zur Aufnahme der Rüben, Knollen usw.,    schädlich sind,

so ist die nötige Beleuchtung der Kellerräume durch einige Lichtkästen zu bewirken, die zugleich als Schütthals dienen.

desselben abgeleitet werden, damit die Feuchtigkeit    billig, besonders der Isolier-Asphaltpappe, die des-

'////SS, /////9.

Jy//////yy/A

7y77//7Z7/,

Wy/z/z/M

Qjjolien Ja

vy«--*

TV

nicht durch die Stossfugen des Sockels allmählich in halb bei landwirtschaftlichen Gebäuden auch am ge-das Fundamentmauerwerk ziehen und dieses zerstören bräuchlichsten is, so dass die dafür aufgewendeten kann. Bei besseren Bauten wird ein abgeschrägtes Sockelgesims aus Haustein oder ein solches aus glasierten sog. Schräg- oder Nasensteinen den Zweck der Feuchtigkeitsentfernung aufs beste erfüllen. Bei den gewöhnlichen Landgebäuden, zumal den Ställen, würde dies meistens zu kostspielig sein und man reicht schon aus, wenn man den Sockelvorsprung mit einer aus hart gebrannten Ziegeln, besser Klinkern in Zementmörtel gemauerten Rollschicht wasserdicht abdeckt.

Gegenwärtig führt man besonders einstöckige ländliche Wohngebäude (Arbeiter- und Bauernhäuser usw.) oft ohne Sockelvorsprung aus, wie dies schon in früheren Jahrhunderten sehr gebräuchlich war.

Fig. 60. Isolierung der Grundmauern bei nicht unterkellerten Wohnräumen.

Kosten im Vergleich zu den damit erzielten Vorteilen auch bei den kleinsten Bauwerken gar nicht in Betracht kommen können.

Fig. 60 zeigt nun, wie die Isolierung der Grund-oder Fundament mauern bei nicht unterkellerten

Dadurch hält man nicht nur das Sockelmauerwerk trocken, sondern man bewirkt auch ein hübsches, kräftiges Aussehen, eine grössere Höhe der an und für sich niedrigen Gebäude. Der fortfallende Sockelvorsprung ist dann selbstredend auf der Innenseite des Mauerwerks anzuordnen bezw. dieses entsprechend zu verbreitern.

Die Mittel gegen das Aufsteigen und seitliche Eindringen der Grundfeuchtigkeit iin Gebäude.

Dadurch, dass das Fundament-, Keller- und Wohnräumen vorzunehmen ist. Die Isolier-Asphalt-Sockelmauerwerk infolge seiner innigen Berührung pappe soll hier stets unmittelbar unter den Fuss-mit dem Erdreich am meisten den zerstörenden Ein- bodenlagerhölzern angeordnet werden, um auch das Wirkungen der in ihm bezw. in den Stein- und Holzwerk vollständig zu schützen. Die Pappe wird Mörtelporen aufsteigenden Grundfeuchtigkeit und der bei Bruchsteinmauerwerk nicht unmittelbar auf dieses aus der gegengefüllten Erde seitlich eindringenden verlegt, sondern auf eine das letztere abgleichende Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sowie ferner dem beim Ziegelschicht.

Bei Fachwerksbauten (Scheunen, Schuppen, Arbeiterhäusern usw.) werden die Grundschwellen vielfach nach der in Fig. 61 abgebildeten falschen Art und Weise angeordnet, so dass sie infolge des niedrigen und vorspringenden Sockels (Plinte) und der fehlenden Isolierschicht durch aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser und Niederschläge sehr bald

Niederfallen des Regens entstehenden Spritzwasser und besonders dem bei hohen Grundwasserstand verursachten Wasserdruck, so müssen im Mauerwerk an geeigneten Stellen Schutzlagen, sog. Isolierschichten zum Abhalten der Feuchtigkeit angeordnet werden. Geschieht dies nicht, so zieht die Feuchtigkeit aus dem Grund- und Sockelmauerwerk

zerstört werden. Die Grundschwelle sollte deshalb stets, wie Fig. 62 zeigt, auf einem mindestens 50 cm hohen Sockel und derart angeordnet werden, dass sie erst 2 Schichten hoch über dem mit Isolierpappe abgedecktem Sockel liegt und so gegen die Nässe vollständig geschützt ist. Bei Stallumfassungsmauern usw. muss die Isolierpappe stets 2—3 Ziegelschichten hoch über dem Stall-fussboden liegen (Fig. 63), damit nicht allein die aufsteigendeGrund-feuchtigkeit, sondern auch die seitlich ins Mauerwerk eindringende Jauche, Düngerfeuchtigkeit am Höhersteigen verhindert werden. Den Zwischenraum zwischen Pappe und Fussboden kann man noch durch eine 2,5 cm starke Zementfussleiste aus 1 Teil Zement und 1 Teil Sand schützen.

Kellermauern müssen, um ganz trocken zu bleiben, einen 3 fachen Isolierungsschutz erhalten (Fig 64):

1. eine Isolierschicht, eine Ziegel Schicht hoch über dem Kellerfussboden, um das Aufsteigen der

5_

^7/

* *y/

PW!* ftl

■p i

Fig. 61. Falsche Anordnung einer Fachwand-Grundschwelle.

WMy/yy

wMm

mm

Zementputz aus 1 Teil Zement und 1 Teil Sand auszuführen sind, bewähren sich weit besser als die früher oft angebrachten senkrechten Mauer-werks-Luftschichten;

hofier-Ja)

rr*-*

Jyyy//7///.

WMY-³

Hr

Fig. 63. Isolierung einer Stallumfassungsmauer.

3. eine obere wagerechte Isolierschicht in gleicher Höhe mit dem Gewölbescheitel zur Vermeidung des weiteren Aufsteigens der in das Sockelmauerwerk eindringenden Niederschlagsfeuchtigkeit.

'/y,.,iy/yysyyyyt,

'7y//////y/7

oXf otler-~PcLjojo^

.y.

■s////)/////////

Ül;

Scfiyve.11 e-—^

aJsoIitr-Ja,p^ej *

l_

...

; r<>

o.

'•y/-N ' ''

<—Jjo 7 c&r- Ja.

:..... .... . . . V. ' . .....a.v

Fig. 62. Richtige Anordnung einer Fachwand-Grundschwelle.

Grundfeuchtigkeit und des etwa durch den Kellerfussboden durchdringenden Grundwassers im Mauerwerk zu verhüten;

2. eine äussere, lotrechte Isolierung, nämlich einen zweimaligen heissen Goudron- oder Steinkohlenteeranstrich von Oberkante Bankett bis Ober-

Fig. 64. Isolierung der Kellermauern.

Bei niedrigem Grundwasserstand und geringem Druck desselben auf die Kellersohle muss diese aus kante Gelände, zur Abhaltung der seitlichen hochkantigem Klinker-Zementpflaster mit einem 2 cm Erdfeuchtigkeit. Solche Anstriche, die übrigens starken Zementestrich 1:1 oder besser mit einem bei grösserem Feuchtigkeitsgehalt der Erde auf    Asphaltestrich ausgeführt werden. Die inneren

einem vorausgegangenen, 2 cm starken, glatten    Wandflächen erhalten dann einen 2 cm starken

Diese Übelstände vermeidet die in Fig. 66 dar

glatten Zementputz 1 : 1 auf vorausgegangenem j Asphaltlack- oder Goudronanstrich oder besser einen    gestellte Fussbodenkonstruktion, die als einfach und

Asphaltputz. Bei höherem Grundwasserstand und    billig ausführbar und dauerhaft sehr zu empfehlen

stärkerem Druck leistet eine, in der Form umgekehrter    ist. Der vorher eingeebnete und mit eineretwa 30 bis

Kappengewölbe aus Klinkerzement-Mauerwrerk, noch    40 cm hohen Bauschuttlage (Ziegelbrocken, Kies usw.)

besser aus Stampfzementbeton und je nach der Stärke    versehene und glatt abgerammte Untergrund wird

des Wasserdruckes oder 1 Stein stark, ausge-    mit Isolier-Asphaltpappe belegt, deren Känder werden

führte Pflasterung genügenden Widerstand. In    10 cm breit überdeckt und miteinander verklebt, und

darauf wird eine 15 cm hohe Schicht ganz reiner, trockener, am besten erhitzter Sand eingebracht, in welcher die ganz trockenen kiefernen und mit geruchlosem Karbol ineum an gestrichenen La gerhölzer verlegt werden.

D-

Jsol i rpaLpp* Ls

!'

Fig. 65. Nicht unterkellerter, hohl verlegter Holzfussboden.

diesem Falle werden die Innenflächen der Umfassungsmauern am besten x/₂ Stein stark mit Klinkern in Asphaltmörtel verblendet.

Die hölzernen Fussböden nicht unterkellerter ständig geschützt. Erdgeschosswohnräume und bewohnter Kellerräume müssen gleichfalls gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Schwammbildung geschützt werden. Fig. 65 zeigt die besonders früher oft angewendete Ausführung des hohl verlegten Fussbodens. Über einer in Sand-

Die gewölbten Decken unter den Fussböden solcher Räume, in welchen andauernd Wasser vergossen wird, isoliert man gegen ein Durchsickern des letzteren am besten dadurch, dass man die vorher wagerecht abgeglichenen Gewölbe mit einem starken Gussasphaltestrich versieht, welcher unter Umständen noch einen Belag von Ton- oder Zementfliesen erhalten kann. Alle im Freien befindlichen, unterirdischen Gewölbe von Eis-, Bierkellern, Jauchebehältern usw. werden durch einen 2—4 cm starken

Gussasphaltmantel mit aufgebrachter Schüttung von Ton oder fettem Lehm gegen das Durchsickern und die Angriffe der atmosphärischen Niederschläge voll-

bettung liegenden, mit Mörtel vergossenen Ziegelflachschicht werden in der Längsrichtung der Lagerhölzer etwa 80 bis 100 cm weit voneinander entfernte Ziegelsteine verlegt, mit Asphaltpappe abgedeckt und hierauf die Lagerhölzer mit der Dielung angeordnet. Die Scheuerleisten erhalten kleine Bohrlöcher oder Ein-

'///////////,

«Ff

Cl'Zfsoher°

° •. %

c 4T 30-M o    c./c .

Fig. 66. Zweckmässige Konstruktion eines nicht unterkellerten Holzfussbodens.

Die Hauptrüeksicliten bei Anfertigung von JMauerwerk.

schnitte, durch welche die warme Zimmerluft in den Hohlraum eindringen kann, wenn dieser gleichzeitig durch ein Rohr mit einem viel benutzten Schornstein (Küchenschornstein) in Verbindung steht, wodurch die feuchte Luft des Hohlraumes abgesaugt wird. Durch den entstehenden, beständigen Luftwechsel wird der Hausschwammbildung vollständig vorgebeugt. Jedoch hat der Hohlraum denjbedenk-lichen Nachteil, dass sich in ihm Ungeziefer einnistet,

Schmutz und Krankheitskeime ablagern und der Fuss- steine ganz besonders geeignet; das Kubikmeter

Bruchsteinmauerwerk ist erheblich billiger als Ziegel-

1. Bruch Steinmauern

werden entweder aus sog. Feldsteinen (gesprengte Findlinge) oder aus Bruchsteinen angefertigt; man rechnet auf 1 cbm Feld- und Bruchsteinmauerwerk 1,25—1,5 cbm regelmässig aufgesetzte Steine.

Für die Anlage der Grundmauern sind die Bruch

boden beim Begehen schallt.

mauerwerk, jedoch ist die Anfertigung eines guten    darauf folgende Schicht gelegt ist, um zu verhüten,

Bruchsteinmauerwerks viel schwieriger als die Auf-    dass die Last der letzteren die Zwicker nicht wieder

führung von Ziegelmauern und erfordert deshalb    herausdrückt,

eine grosse Sorgfalt.

Feldsteine von einiger Grösse sind entweder    mittlerer Grösse sein, sie liefern zum Unterschied

mittels Pulver, Keile oder Hämmer zu sprengen    von zu grossen wie auch zu kleinen Steinen bei

oder zu zerschlagen, um an ihrer wenig regelmässigen    gehöriger Sorgfalt der Ausführung mit möglichst

Form ebene Flächen, d. h. Lager herzustellen,    schwachen Mörtelfugen ein dichtes Mauerwerk.

Stärkere Fundamentmauern können zur Hälfte aus gesprengten Feldsteinen bestehen. Die gesprengten Steine bringt man nach aussen, die runden in das Innere der Mauer und füllt die entstehenden Zwischenräume mit kleinen Steinstücken, Ziegelbruch in Kalkmörtel aus, d. h. man verzwickt dieselben. Die untersten Fundamentschichten stellt man aus möglichst grossen, gleich hohen und lagerhaften Steinen her, welche am besten durch die ganze Mauerstärke reichen, verlegt dieselben nur in grobem Maurersand und mauert auf diesen unter Verwendung von Mörtel weiter.

Feldsteine zu Mauern über der Erde sollen von

ML.

SB

MiEf

Fig. 68. Anordnung des Bruchsteinmauerwerk-Verbandes.

JmRiM

□öT“

I ’ -ff

Im Innern der Mauer müssen möglichst viele Steine als Binder durch die ganze Mauer gehen und an den Ecken möglichst grosse Steine in den Läufer- und Binderschichten derart ab wechseln, dass in der einen Mauerflucht Binder- und in der anderen

Fig. 67. Grundschicht aus Feldsteinen.

Läuferschichten gelegt werden können (Fig. 68).

Je nach der Grösse und Beschaffenheit der

Steine empfiehlt es sich, in 1—1,25 m Wandhöhe die wagerechte Abgleichung der Schichten vor-

rm£d

Die Ecken der Grundschichten werden möglichst durch einen grossen Stein gebildet, und es müssen ganze Steine in nicht zu grossen Entfernungen voneinander als durchgehende Binder (Fig. 67 aa) ver- zunehmen und auf dieser legt werden, falls es nicht möglich ist, alle Steine    dann wieder die grössten

der Grundschicht durch die ganze Stärke der Mauer    Steine mit ihrem besten

Lager zu bringen.

K mTj

IrM

~WÄ

Lv.v=-\u

reichen zu lassen.

es

Die Bankettabsätze der Bruchstein-Fundamente

Bei dem Mangel an sollen stets so gross sein, dass die auf denselben    Bindern erfolgt diese Ablastenden Mauern noch auf den äusseren, grösseren    gleichung und mit ihr

Steinen und nicht allein auf dem in der Regel    zugleich eine Erhöhung

aus kleineren Steinen hergestellten Füllmauerwerk    der Festigkeit des Feldruhen, da dieses sehr leicht auseinander gedrängt    oder Bruchsteinmauer

werden kann.

[VkVv-

Fig. 69. Feld- oder Bruchsteinmauerwerk mit Ziegelschichten.

Werks durch mindestens 8 Schichten gebrannter, Bei Feldsteinmauern über der Erde muss jeder am besten im Kreuzverbande vermauerter Ziegel Stein auf sein bestes Lager oder wenigstens mit nach Fig. 69. seiner grössten Fläche nach unten verlegt werden, die Stossfugen dürfen nicht aufeinander treffen und    welche gute Ecksteine nicht liefern, können dieselben

die innerhalb der Mauer entstehenden Zwischen-    durch Ziegelsteinpfeiler ersetzt werden. Die letzteren

räume müssen mit kleinen Steinstücken in Kalk-    sind stets gleichzeitig mit dem Feldsteinmauerwerk,

mörtel gut verzwickt werden. Die an der äusseren    entweder nach Fig. 70 mit von aussen sichtbarer

Mauerfläche zwischen den einzelnen Steinen durch    Verzahnung in dasselbe greifend, oder nach Fig. 71

die Unregelmässigkeit der letzteren entstandenen    mit ¹/₂—1 Stein starker, vor der Flucht zurück-

Lücken sind erst dann zu verzwicken, wenn die    tretender Verzahnung, aufzuführen.

Bei sehr kleinen und unregelmässigen Steinen,

t

I W/'r/XwM

Bei Umfassungswänden aus gesprengten Feldsteinen oder Findlingen, Geschiebe (Granit, Gneis,    Fig. 73 im senkrechten Durchschnitt dargestellt ist.

Syenit, Basalt und Kieselsandstein) schlägt sich die    Eine Verblendung mit Hohlziegeln nach Fig. 74

Werden ganze Gebäude von Feld- oder Bruchsteinen aufgeführt und Fenster- und Türöffnungen mit Ziegeln eingefasst und überwölbt, so ist auf den gehörigen Verband des Ziegel- und Bruchsteinmauerwerks zu achten.

W$Bi

__1

Krj

Fig. 70.    Fig. 71.

An den Ecken mit Ziegelpfeilern versehenes Feld- oder Bruchsteinmauerwerk.

ganzen Binder einbinden zu können, wird von diesem abgehauen, dagegen dort eingebunden, wo es die Feldsteinmauern ermöglichen.

Am leichtesten ist es, die Verblendung zugleich mit dem Feldsteinmauerwerk aufzuführen, dabei ist indessen, um eine Verschiedenheit des Setzens beider Mauern zu verhindern, mit grösster Sorgfalt zu verfahren. Sicherer geht man in dieser Hinsicht, wenn die eigentliche Verblendung nur x/₄ Stein stark, erst nach dem Setzen des Feldsteinmauerwerks hergestellt wird.

Die Vorteile der Ziegelsteinverblendung werden noch sicherer erreicht, wenn man zwischen der Feldsteinmauer und der Verblendung Luftschichten anordnet, wie dies in Fig. 72 im Grundriss und in

msmm mm

jgjf

r’r«

WM

mm

551

___

i;iL

'Wm

«

warn

. Ij ■

»■.L

fiter

IMUl

bswmJF

lO

fpr

Fig. 72. Grundriss.

Fig. 73. Senkrechter Schnitt.

Fig. 72 und 73. Feldsteinmauerwerk mit Ziegelsteinverblendung und Luftschicht.

Fig. 74. Feldsteinmauerwerk mit Hohlziegelverblendung.

in dem Wohn- oder Stallraume enthaltene Luft-    leistet dieselben guten Dienste und nimmt zudem

feuchtigkeit auf der inneren Mauerfläche nieder, so    infolge der überflüssig werdenden Luftschicht weniger

Feldsteinmauern sollen nicht unter 60 cm Stärke

ausgeführt werden.

Lagerhafte Bruchsteine haben den gesprengten Feldsteinen gegenüber den Vorzug einer grösseren Regelmässigkeit, da sie meist zwei einander parallele, grössere, einigermassen gerade, wenn auch nicht immer ebene Flächen haben, und sich mit ihnen leichter ein Mauerwerk mit wagerechten Lagerfugen errichten lässt. Hierbei ist es zweckmässig, eine wagerechte Schichtung von gleicher Dicke nur dort anzuwenden, wo sich das Material zufällig als gleich dick vor-

dass derselbe hierdurch selbst kalt und feucht und Kaum in Anspruch, für die menschliche und tierische Gesundheit schädlich wird.

Zur Verhütung dieses Übelstandes ist eine,

¹j₂ Stein starke Verblendung der Feldsteinmauer an der inneren, dem Raume zugewendeten Seite mit hart gebrannten Ziegelsteinen, als schlechten Wärmeleitern, unerlässlich.

Zu diesem Zwecke erhält die Plinte eine Verbreiterung um 13—15 cm, welche der Verblendung als Fundament dient. Die Verblendung selbst beginnt am besten mit einer Läuferschicht, der man noch 4—5 derselben übereinander folgen lässt,    findet, aber nur einer äusserst geringen Bearbeitung

darauf bewirkt man durch 2—3 durchgreifende    bedarf, um mit geringen Kosten die Schichtung wage-

Binderschichten übereinander eine Verankerung der recht durchführen zu können.

Dabei brauchen aber nicht alle Schichten dieselbe

Verblendung mit dem Feldsteinmauerwerk. Dort, wo es die Feldsteinmauer nicht gestattet, mit dem Höhe zu haben, vielmehr kann die eine dicker, die

nächst höher liegende schwächer sein; es müssen nur die Steine einer und derselben Schicht gleiche Stärke haben (Fig. 75).

die Verwendung von Ziegelbruch als Zwickmaterial im Innern der Mauer wird das Binden des Mörtels erheblich begünstigt.

Es kann diese Art der Schichtung auch dort an-gewendet werden, wo mittels des Rohbaues Ansehen und Festigkeit des Gebäudes gewinnen sollen. Um dies zu erreichen, bedarf man bei Material von ungleicher Dicke eine sehr grosse Menge desselben, um aus ihm genügend Schicht- und Bindersteine zu erhalten.

Anstatt durchgehender Schichtlagerfugen kann man auch unter Berücksichtigung der Verbandregeln ein sehr festes und viel billigeres Bruchsteinmauerwerk ohne durchgehende Lagerfugen nach Fig. 76 ausführen. Man legt neben den grossen Stein (b) einen weniger hohen (/:), neben diesen einen noch weniger hohen (d), dann wieder einen hohen Stein (e) usw. und wendet zur Erhöhung der Festigkeit oder Erzielung geringerer Mauerstärke mehr durchgehende Binder (a) an, und macht bei den dünneren Steinen möglichst schwache Lagerfugen. Das Mauerwerk ist ausserdem auf jede Höhe von 1—1,25 m

2. Ziegelstemmauern.

Wenngleich die Länge und Dicke des Steines, rücksichtlich des Steinverbandes, willkürlich sind, so muss die Breite desselben doch jedesmal so abgemessen sein, dass zwei solcher Breiten mit der dazwischen liegenden Mörtelfuge der Länge eines Steines entsprechen. Nach der Einführung des Normalformates der Ziegel von 25 cm Länge, 12 cm Breite und 6,5 cm Dicke beträgt die Stärke einer Mauer ohne Putz:

von J/₂ Stein .

,, D/cj Steinen

*    3V₂

12 cm, 25 „ 38 „ 51 „ 64 ,. 77

CO ©

„ usw.

0.

Irü

jj

rl

SB

isIF

a|plfe

=2

Fj

•1

WS

«Md

iS

Mil

Rl

iS

3Sieä=:

ES

Fig. 75. Lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk.

Fig. 76. Bruchsteinmauerwerk ohne durchgehende Lagerfugen.

Bei der Ausführung von Mauern aus lagerhaften Bruchsteinen, wie Tonschiefer, Sandstein,

Kalkstein tritt zu den bekannten Regeln des Steinverbandes noch die Rücksicht auf das Bruchlager lotrechte dagegen Stossfuge genannt; diejenigen

Steine, welche im Verbände nach der Länge der Mauer gelegt werden, heissen Läufer, während die nach der Stärke der Mauer gelegten als Binder oder Strecker bezeichnet werden.

durch eine Schicht mit durchgehender Lagerfuge wagerecht abzugleichen.

des Steines, d. h. Steine von geschichtetem, schieferigem oder blätterigem Gefüge müssen auf ihr natürliches Lager verlegt werden, weil sie so dem Zerspalten durch den Druck weniger ausgesetzt und vor dem Verwittern mehr geschützt sind.

Die Stärke der Mauern soll selbst bei besten lagerhaften Bruchsteinen nicht unter 45 cm, bei mittelmässiger Beschaffenheit der Steine nicht unter 55 cm betragen.

Mit dem Mörtel für Feld- und Bruchsteinmauern hat man sich hinsichtlich seines Wassergehaltes nach dem Verhalten der Steine zum Wasser zu richten. Steine, welche, wie z. B. der Granit, gar kein Wasser aufsaugen, verlangen zu ihrer Vermauerung einen derberen Mörtel als diejenigen Steine, welche, wie der Tuff, viel Wasser aufsaugen und daher einen flüssigeren Mörtel bedingen. Durch

Hierbei wird angenommen, dass das Mauerwerk mit Lagerfugen von 12 mm und Stossfugen von 10 mm Stärke ausgeführt wird; es kommen dann auf 1 m Höhe 13 Schichten.

Die wagerechte Fuge wird Lagerfuge, die

Eine Schicht auf der schmälsten Seite liegend heisst Rollschicht, auf der breitesten Seite Flachschicht. Ein Viertel Stein nennt man Quartier, einen halben Stein (nach der Breite geteilt) Zwei-quartier, drei Viertel eines Steines Dreiquartier, einen Stein nach der Länge halbiert, Kopfstück.

Alles Mauerwerk muss mit durchaus vollen Lagerund Stossfugen gemauert und bei jedem Verbände folgende praktische Regeln beachtet werden:

1. Die einzelnen Steine in den verschiedenen wagerechten Schichten müssen so gelegt werden, dass die Stossfugen von zwei unmittelbar übereinanderliegenden Steinen niemals Zusammentreffen und jede Stossfuge

von einem Steine der oberen Schicht überdeckt wird.

oder Abtreppung stehen zu lassen, ist jedenfalls fehlerhaft, da dies ein ungleichmässiges Setzen und hierdurch Risse verursacht. Lässt sich dieser Übelstand aber nicht ganz vermeiden, so ist eine Abtreppung der Verzahnung vorzuziehen.

Das Mauerwerk schwindet durch die Austrocknung um ¹/i5o—~V200 seiner Höhe, deshalb ist es, wenn altes Mauerwerk mit neuem in Verbindung gebracht werden soll, namentlich wenn der Grund nicht fest ist, stets vorteilhafter, das Mauerwerk stumpf gegen das alte anzustossen, als es mit demselben in Verband zu bringen.

Alle Tür- und Fensteröffnungen sind nicht nur zu überwölben, sondern auch mit Hinterwölbungen (Entlastungsbögen, welche von den Fenster- und Türstürzen isoliert sind) zu fertigen, mit Holz überdeckte Öffnungen aber durchaus zu vermeiden.

Wo das Fenster oder der Vorschlag der Fensterbrüstung anfängt, muss zuvor eine Rollschicht nach der Stärke des Vorschlages gewölbt werden. Alle Gewölbeanfänger müssen winkelrecht gegen die Gewölbelinie stehen. Einfahrtstore müssen über der

2. Die Stossfugen jeder Schicht müssen unter Berücksichtigung der vorigen Regel unbedingt durch die ganze Stärke der Mauer gehen.

3. Bildet eine Mauer eine Ecke

so muss,

wenn der Verband in der Vorderfront mit

einer Läuferschicht begonnen worden ist, in den abgehenden Seiten mit einer Binder-schicht angefangen, und auf diese Weise durch alle Schichten fortgefahren werden.

Es wird entweder im Blockverband oder im Kreuzverband gemauert.

Beide Verbände entstehen durch die regelmässige Abwechslung von Läufer- und Binderschichten in der Dicke der Mauer; im Blockverband wechseln Läufer- und Binderschichten dergestalt ab, dass die Stossfugen der ersten Schicht mit denen der dritten Schicht, die der zweiten Schicht mit denen der vierten Schicht immer lotrecht Übereinanderstehen.

Einwölbung noch mit einem Entlastungsbogen überwölbt werden. Überhaupt darf niemals Mauerwerk auf eine darunter belindliche Öffnung gesetzt werden, wenn diese nicht womöglich halbkreisförmig, und nur bei sehr starken Widerlagspfeilern flacher überwölbt worden ist. Auch die Kopfstücke der Tür-

Da nun, von einer Läuferschicht an gerechnet, jede dritte, fünfte usw. Schicht wieder eine Läuferschicht ist, so folgt daraus, dass bei dem Blockverbande die Stossfugen sämtlicher Läuferschichten lotrecht iiber-einanderstehen.

Läuferschicht stehen lotrecht übereinander.

Besondere Vorsicht ist bei der Anlage der Schorn-

Rauchröhren hat im Keller, oder wenn ein solcher nicht vorhanden ist, im Erdgeschosse zu beginnen; alle Röhren sind zu fundamentieren und müssen

Beim Kreuz verband tritt dagegen folgender Wechsel der Stossfugen ein: Die Stossfugen der zweiten, sechsten usw. Läuferschicht, ferner die blockzargen in den Scheidewänden müssen wenigstens Stossfugen der ersten, dritten, fünften usw. Binder- 1 Stein stark überwölbt werden. Türen in inneren Schicht, sowie die Stossfugen der vierten, achten usw. Wänden sind nicht zu nahe an Front- und Giebelmauern zu legen — eine auch hinsichtlich der Be-Der Kreuzverband ist als der festere und seines nutzung der Räume sehr schlechte Anordnung —, äusseren, regelmässigen Verbandmusters wegen dem damit die flach über dieselben gewölbten Bögen die Blockverbande. namentlich bei Rohbauten, vorzu- Giebel- und Frontmauern nicht hinausdrücken ziehen. Die grössere Festigkeit des Kreuzverbandes können, welches namentlich dann der Fall ist, wenn entsteht aus der grösseren Abwechslung seiner Fugen, bei einem 2 Geschosse hohen Gebäude im oberen Die gerade Ecke wird durch Anordnung von Geschoss volles Mauerwerk auf der unteren Tür Dreiquartieren in den Läuferschichten oder steht und einen grossen Druck ausübt. durch eingeschobene Quartierstücke in denBinder-schichten zwischen den beiden ersten Bindern an steine zu beobachten. Die Anlage russischer der Ecke gebildet.

Dort, wo die Röhren anfangen, sowie über dem obersten Dachboden bezw. über dem Dache, sind sie behufs ihrer Reinigung mit einer Seitenöffnung von erforderlicher Grösse zu versehen, welche mit

Jeder Ziegelstein ist unmittelbar vor dem Vermauern möglichst stark anzunässen und dann erst in den Mörtel zu legen; je mehr der Stein genässt stets in möglichst senkrechter Richtung bis wenigstens wird, desto stärker ist seine Bindung. Bei dem 45 cm hoch über den Dachfirst aufgeführt werden. Legen der Ziegel ist ferner darauf zu sehen, dass die Ziegel eine schwache Neigung nach dem Innern der Mauer und stets volle Stossfugen erhalten.

Der Mörtel muss ebenfalls so nass sein, dass er gleichmässig und leicht von der Mauerkelle fliesst. einem eisernen, in Falze schlagenden Türchen zu Hauptregel ist es, die Mauern des Gebändes schliessen ist. Die Türchen müssen mindestens möglichst in gleicher Höhe, wenigstens bei allen 90 cm von allem Holzwerk entfernt bleiben und starken oder Hauptmauern, aufzuführen. Einzelne der Schornsteinkasten ausserhalb, in der ganzen Teile höher aufzuführen und dann mit Verzahnung Höhe des Dachraumes, einen Rappputz erhalten.

Wird eine Fachwerkswand ausserihrerAus-mauerung noch mit Ziegeln ¹/2 Stein stark verblendet, so ist die Verblendung gleichzeitig mit der Ausmauerung und mit dieser in dem Verbände einer

Rahmen von Holz oder Eisen, welche entweder ^ Stein starken durch untergestellte eiserne Säulen oder gemauerte Mauer Pfeiler gestützt oder an der Balkendecke mittels Hängeeisen befestigt und von jener getragen werden.    den Wandstielen

...........

auszu-

führen und mit

Die russischen Röhren werden mit einem lichten Querschnitt von 14 x 14, 14 x 21, 21 x 21, 21 x 27 und 27 x 27 cm angelegt. Ihre Wangen und Zungen müssen wenigstens ¹/₂ Stein stark angelegt werden und alles Holz werk von den äusseren Wangenflächen mindestens 9 cm weit entfernt bleiben: Wo wegen anhaltender oder starker Feuerung eine bedeutende Erhitzung der Röhren eintritt, sind die Wangen nach Mafsgabe der Umstände von einem bis auf zwei und einen halben Stein zu verstärken.

Das Schleifen oder Ziehen der engen Röhren erschwert das Reinigen derselben und ist deshalb möglichst zu vermeiden; im Innern sind sie glatt zu verputzen. Sollen die Röhren indes geschleift werden, so darf dieses nur in einer Mauer von gehöriger Stärke oder auf einem Bogen oder massiven Wangen stattfinden. Die Richtung der geschleiften Röhre muss mit der Horizontallinie einen Winkel von wenigstens 45° bilden.

Besteigbare Schornsteine werden mit einem quadratischen lichten Querschnitt von mindestens 42 x 47 cm ausgeführt und innerhalb nicht verputzt, sondern nur sauber ausgefugt. Sie erhalten an ihren unteren Enden, im Rauchfang der Küche, für welche sie noch am häufigsten benutzt werden, oder auch in einem Vorgelege ihren Zugang, welcher zugleich zur Beseitigung des Russes dient. Bezüglich der feuerpolizeilichen Bestimmungen sowie des Schleifens oder Ziehens der besteigbaren Schornsteine gilt das bereits bei den russischen Röhren erwähnte.

Gewöhnlich erhält der Rauchfang eine solche Grösse, dass er mit seiner unteren inneren Kante den daruntergestellten Kochherd auf allen Seiten um 20 cm überragt.

Die lichte Höhe der unteren Kante des Rauchmantels vom Fussboden muss mindestens 1,8 m betragen.

Die Ausführung der Rauchmäntel erfolgt auf

Werden Brandmauern aufgeführt, so müssen sie mindestens 1 Stein stark von Grund auf bis 30 cm hoch über das Dach oder mindestens bis hart unter die Dachdeckung gemauert werden.

Geschlossene Feuerungen müssen von allem freien Holzwerk mindestens 30 cm, von feuersicher bekleidetem (verputzt oder mit Eisenblech geschützt) Holzwerk mindestens 15 cm entfernt bleiben. Eiserne Öfen, offene Herde, alle Feuer- und Reinigungstüren müssen von freiem Holzwerk mindestens 60 cm, von feuersicher bekleidetem Holzwerk mindestens 30 cm entfernt bleiben.

Fach werkswände werden gewöhnlich ¹/₂ Stein stark im Läuferverband ausgemauert, wobei in jeder Schicht Läufer gelegt werden. Um das Herausfallen der einzelnen Fächer bei dem unvermeidlichen Schwinden der Hölzer zu verhindern, nagelt man in der Mitte der inneren Seiten der Stiele und Streben schmale, dreikantige Leisten an, um welche dann die anstossenden Ziegel durch Aushauen an ihren Köpfen mit voller Mörtelfuge greifen (Fig. 77).

Fig. 77. Fachwerks-Ausmauerung.

Da das Aushauen der Ziegel schwierig und zeitraubend ist und das Anbringen der Leisten besondere Kosten verursacht, so empfiehlt sich mehr die Anwendung starker eisener Nägel, um das Herausfallen der Fächer zu verhüten; dieselben werden jedesmal in der Höhe der vierten Lagerfuge in Stiele und Streben eingeschlagen und greifen genügend tief in die Lagerfugen ein. Hauptsache bleibt es aber in allen Fällen, die Ausmauerung der Fächer mit vollen Lager-undStoss-fugen zu bewirken.

mm

Fig. 78. 2 Steine starke Mauer mit Luitschicht.

durch eiserne Anker zu verbinden.

Bei der Ausführung von Wänden mit Luftschicht ist das Durchbinden einzelner Schichten unbedingt erforderlich, um bei einer grösseren Ausdehnung und Höhe die nötige Festigkeit der Mauer zu erhalten.

Fig. 78 zeigt ein Stück einer hohlen mit Ziegeln aufgeführten Mauer in isometrischer Darstellung; sie ist 2 Stein stark und enthält in ihrem Innern eine 12,5 cm starke Luftschicht. Die mit a, a und b bezeichneten Ziegel sind diejenigen, welche zur Verankerung beider, sonst voneinander getrennt

aufgeführten Mauern dienen. Fig. 79 zeigt die    organischen Stotfen in Berührung kommt, weil die

Herstellung einer l*/₄ Stein oder 33 cm starken    schwammigen Steine das Ammoniak begierig auf-

Ziegelmauer mit 8 cm breiter Luftschicht. Die    saugen, welches dann den Mauerfrass einleitet,

stellenweise Verankerung der beiden nur ¹/₂ Stein    Dieser, auch salpetersaurer Kalk oder Kalksalpeter

starken Mauern erfolgt durch die mit a, a, a be-    genannt, ist ein Salz, welches an der Mauer auszeichneten Ziegel.    wittert, selbige fortwährend feucht erhält und die

Steinmasse in eine lockere, leicht zerbröckelnde Masse verwandelt.

Ausser der Anwendung guter Ziegel und Isolierschichten ist noch darauf zu achten, dass zur Mörtelbereitung nur reiner, scharfer Sand und weiches, Schicht durchgelegten Bindersteines miteinander    salpeterfreies Wasser und zum Mauerwerk in feuchtem

verankert werden; die Luftschicht darf dann nur bis    Grunde oder in der Nässe hydraulischer Kalk-, Zement-

an die Pfeilervorlagen reichen.

Wird Mauerwerk geputzt, so muss dasselbe zuvor vollkommen ausgetrocknet sein, auch sich bereits gesetzt haben und sodann müssen die

Fugen mindestens 1,5 cm tief ausgekratzt, mit Reisbesen oder Bürsten sauber gereinigt und gut angenässt werden. Ein zu frühes Putzen massiver und Fach-werkswände verhütet das Austrocknen derselben, macht die Wohnräume feucht und ungesund, verursacht leicht frühe ,

Fäulnis des Holz- ; werks, erzeugt Schwamm und Mauerfrass, namentlich in denjenigen Gebäuden, deren Fusshöden im Erdgeschoss weniger als 60 cm über den Boden erhöht sind.

Man muss daher massive und Fachwerks wände wenigstens vier Wochen ohne Kalkmörtelputz lassen 12. und womöglich im ersten Jahre nur den inneren und erst im nächsten Jahre den äusseren Putz anbringen.

Schliesslich sei an dieser Stelle noch kurz der Mittel zur Verhütung des Mauerfrasses gedacht; dieselben bestehen in der Anwendung gut gebrannter, | 18. wetterfester Steine und Trockenhaltung der Mauern mittels Isolierschichten aus Asphaltpappe u. dgl.

Schwach gebrannte kalkhaltige Ziegelsteine, sodann weiche Kalksteine und Kalksandsteine eignen 23. 1 sich nur für Mauern, die stets trocken bleiben, nie aber für Stallungen, Abort- und Düngergruben,

Jauchebehälter usw.. wo das Mauerwerk mit faulenden

Wird die Standfestigkeit einer Mauer durch äussere Pfeilervorlagen gesichert, so braucht sie nur aus zwei je ¹/₂ Stein starken und im Abstande von 10 cm aufgeführten Wänden zu bestehen, welche wieder stellenweise mittels eines durch die Luft

oder Trassmörtel verwendet wird.

Bedarf an Maurermaterialien.

Pos.

Stück

rr

w%

msM

iz

Fig. 79. l¹/* Steine starke Mauer mit Luftschicht.

i.

cd cc    ^    03 t\s

h-⁴    h-⁴

o

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

a) Bruchsteine.

1 cbm Mauerwerk erfordert 1,25—1,30 cbm regelmässig aufgesetzte Steine.

b) Ziegelsteine im Normalformat sind erforderlich zu

1 cbm volles Mauerwerk, d. b. einscbl.

Öffnungen ...........

1 cbm von gewöhnlichen Öffnungen durchbrochenes Mauerwerk......

1 qm volles Mauerwerk, ¹/₂ Stein stark 1 „

1 „

1 „

P/a „

2

»    ??    75    #    ^    ??

„ Fach werk, */₂ Stein stark, zur Ausmauerung ............

1 qm Fach werk zur Ausmauerung und

Verblendung...........

1 qm Fachwerk zur Verblendung ohne

Ausmauerung..........

1 qm flaches Kappengewölbe in der Ebene gemessen, ¹/₂ Stein stark, einscbl.

Hintermauerung.........

1 qmTonnenge wölbe, ¹/₂ Stein stark, desgl.

f n n »

stark gedrückt (el-

liptisch), 1 Stein stark 1 cbm vorgemauertes Gesims, des Verhaues wegen als voller Körper gerechnet 1 Herd, 1,5 m lang, 0,75 m breit .    .    .

schiebt (Kellertreppenstufe)

und Flach-

400

300

50

100

150

200

35

85

75

75

95

190

148

400

450

56

28

65

32

56

14

Pos.

Rohre

nebeneinander

Differenz

Pos.

Liter

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1 qm Ziegelpflaster auf der flachen Seite,

ganz in Mörtel gelegt.......

1 desgl., nur die Fugen vergossen. .    .    .

1 qm glatter Wandputz auf massiven

Wänden, 15 mm stark......    .

1 desgl. auf Fachwänden.......

1 desgl. auf Holzwänden .......

1 desgl. auf flachen oder böhmischen Kappengewölben ............

1 desgl. auf Tonnen- und Korbbogengewölben 1 desgl. Deckenputz auf Schalung ohne Gipszusatz .............

1 desgl., mit Gipszusatz.......

1 desgl. Wand- und Deckenputz, 2 mal zu

schlämmen, 7 1 Kalk........

1 desgl. glatter Fassadenputz mit schwachen

hezw. mit tiefen Fugen.......

1 desgl. gequaderter Fassadenputz.    .    .    .

1 desgl. Rapp-Putz.........

1 laufender Meter Voute.......

1 laufender Meter Gesims vorzumauern, putzen und ziehen, 26 cm hoch, 82 cm

Ausladung...........

1 desgl. Fach wand zu fugen......

1 desgl. Bruchsteinmauerwerk.....

1 m Stufenlänge versetzen auf vorhandener

Untermauerung..........

1 desgl., freitragend.........

J-Trägerauflager und 1 gusseiserne Säule zu vermauern, je.........

17

c) Freistehende Schornsteine.

1 steigender Meter russisches Rohr von quadratischem Querschnitt, 21 cm weit, sämtliche Wangen ¹/₂ Stein stark .    .

1 desgl., 1 Wange 1 Stein

stark.........

1 desgl., 2 Wangen 1 Stein

stark.........

1 steigender Meter russisches Rohr von länglichem Querschnitt, 14 : 21 cm weit, sämtliche Wangen '/₂ Stein stark 1 desgl., 1 Wange 1 Stein

stark.........

1 desgl., 2 Wangen 1 Stein

stark.........

1 steigender Meter besteigbares    Rohr von    quadrati

schem Querschnitt, 45 cm weit, sämtliche Wangen ¹/₂ Stein

stark.........

1 desgl.,    1    Wange    1    Stein

stark.........

1 desgl., 2 Wangen 1 Stein

stark.........

1 desgl. von länglichem Querschnitt, 38 : 45 cm weit, sämtliche Wangen ¹/₂ Stein stark 1 desgl..    1    Wange    1    Stein

stark.........

1 desgl.,    2    Wangen    1    Stein

stark.........

47.

48.

49.

17

15

70

95

120

115

160

160 205 45

225 290 65

205

60

85

110

120

50.

51.

52.

20

20

20

25

290 375 85

100

145

53.

54.

55.

20

17

140 180 40

205 265

190

270 350

205

160

60

80

56.

20—25

57.

58.

59.

60.

25

13

17

290375

110

275

200

345

85

61.

150

390 505 115 490 635 145

62.

220

63.

240

64.

, 65.

66.

15

115 195 275 355 80 155 265 375 485 110

195 335 475|615 140

Der Bruch beträgt bei gutem Ziegelmaterial 1²/₃°/₀; in Anschlägen pflegt man bei gutem Material 3°/₀, bei geringerem 5°/₀ auf Bruch und Verlust zu rechnen.

67.

21

34.

35.

Pos.

Liter

68.

69.

Pos.

70.

12

15

Tonnen

I- XC5 C- r-H    CO -f

CO CO CO CO -t -t -t<    -r

d) Mörtel.

1 cbm Fundamentmauerwerk von

Bruchsteinen.........

1 desgl. volles Ziegelmauerwerk durchschnitten ..........

1000 Ziegel in vollem Mauerwerk 1000 Ziegel zu Schornsteinen, einschliesslich Innenputz ......

1000 Ziegel in Gewölben ....

1 qm ¹/₂ Stein starke Fach wand auszumauern .............

1 desgl. ¹/₂ Stein starke Fach wand zu verblenden ............

1 desgl. ¹/₂ Stein starke Fach wand auszumauern und zu verblenden......

1 qm Ziegelpflaster auf hoher Kante,

ganz in Mörtel gelegt.......

1 desgl., nur die Fugen vergossen. .    .    .

330

280

je

700

71.

25

35

60

30    72.

15

e) Kalk.

1 Tonne gebrannter Kalk (220 1 Inhalt) wiegt 185 kg und gibt bis 370 1 gelöschten Kalk.

2 Teile Sand ergeben höchstens 2,4 Teile Mörtel, 1 Teil Kalk. 3 Teile Sand do. do. 3,2 Teile Mörtel.

1 Teil Kalk

f) Zement.

1 Tonne Portlandzement wiegt mit Verpackung 180 kg, ohne diese 170 kg und enthält ca. 100 1 feste oder 130 1 aufgelockerte Masse.

1 Teil Zement, 1 Teil Sand = 1,25 Teile Mörtel,

1 Teil Zement, 2 Teile Sand = 2,10 Teile Mörtel,

1 Teil Zement, 3 Teile Sand = 2.90 Teile Mörtel. Es erfordern:

1000 Steine in Pflasterungen, hei 1 Teil Zement, 2 Teile Sand......

2—3

Pos.

L onnen

Pos.

Stück

ce

!>•

1000 Steine in vollem Mauerwerk (Rollschichten, Isolierungsmauern, Ahdek-kungen, Gewölbe, Verblendungen), je nach Mischung, hei 1 Teil Zement

und 3 Teilen Sand.......

100 qm Ziegelmauerwerk zu fügen .    .

100 qm glatter Fassadenputz ohne Gesimse usw. (1 Teil Zement, 3 Teile Sand), 1 cm stark.......

2¹/₂-3'/₂

i¹/«—a

3¹/.—4

Pos.

Liter

I) Nägel.

An Rohrnägeln sind erforderlich zu:

91.    1 qm geschalte Decken und Wände, einschl.

16'²/.₃ % Bruch und Verlust, Drähte 15 cm entfernt............

92.    1 qm desgl., Drähte    13 cm    entfernt    .    .    .

93.    1 qm desgl., „    10 „    „    .    .    .

94.    1 qm Fachwand, Holzwerk 7,5—13 cm breit,

einschl. Bruch..........

95.    1 qm Fachwand, Holzwerk 15—20 cm hreit

96.    1 Rohrnagel ist ca. 2,5 cm lang; 1000 Stück

wiegen 1,25 kg.

75

90

115

27

53

<M CO -* XX X

g)    Lehm.

1 qm    Wellwand    60 cm stark .    .    .    .

1 qm ausgestakte Facliwand ohne Abzug

des Holzwerks.........

1 qm Lehmputz.........

1 qm halber Windelboden, im Mittel,

desgl.............

1 Kachelofen durchschnittlich .    .    .    .

h)    Gips.

1 qm 15 mm starker Putz auf gerohrten Wänden und Decken und als geringer

Zusatz zum Kalkmörtel.....

1 qm    desgl. als starker Zusatz.    .    .    .

1 qm    berührte    Fachwerkwand,

15—20 cm hreit.....

1 qm    berührte    Fach werkwand,    Holz

7,5—13 cm breit........

Holz

700

100

30

100

500—600

3. Die Stampf bauten.

Stampfbauten können 1. aus Lehm, 2. aus Kalk und Sand, 3. aus Kalk und Asche, 4. aus Zement und Sand, 5. aus Zement und Asche und 6. aus Zement und Eisen (Eisenbeton) in Formkästen hergestellt werden.

03

DO

Pos.

Schock

>o ©

X X

i) Rohr.

1 Schock Rohr hat 2 Bunde von 20 cm Durchmesser und 1,9 m Länge; es enthält 900 Stengel. Es erfordern:

10 qm verschalte Wand oder Decke .    .

10 qm Fachwand, für 10 qm 17,5 laufende Meter Holz gerechnet .    .    .    .

0,35

0,12—0,14

•SOJ

Ringe

Nr. 23 Nr. 24

k) Draht.

1 Ring Nr. 23, 1,6 mm stark, enthält 280 m und wiegt 4,5 kg.

1 Ring Nr. 24, 1,3 mm stark, enthält 375 m und wiegt 3,0 kg.

Es erfordern:

10 qm geschalte Wand oder Decke zu rohren, Drähte 15 cm entfernt .    .

10 qm desgl.. Drähte 13 cm entfernt

10 qm „    „    10 „    „

10 qm Fachwerk, das Holzwerk 15 cm hreit ...........

t-h »O iO    W

CM CM CO    1-H

cf cf cf    cf

1. Der Lehmstampfbau.

Zu demselben kann man mit Ausnahme von trockenem Sand und zu fettem Ton alle Erdarten benutzen; magere Erdarten dürfen nicht zu trocken und fette nicht zu nass verarbeitet werden. Erstere bröckeln leicht ab, letztere erhalten beim Trocknen Risse und Sprünge.

Am meisten eignet sich der Lehm, wie er gegraben wird; ist derselbe trocken angefahren, so ladet man ihn, behufs besserer Anfeuchtung und gleichmässigerer Durcharbeitung, in einzelnen Haufen ab, arbeitet diese mittels eines Spatens möglichst gleichmässig durch und entfernt dabei grössere Steine, Holz und Wurzeln. Mehr Material, als an einem Tage zu verwenden ist, darf nicht zubereitet werden, weil es sonst zu sehr aastrocknet.

Die Herstellung der Lehmstampfmauern erfolgt entweder durch schichtenweises Stampfen des Lehmes in hölzernen Formkästen oder zwischen dünnen Mauern aus Luftlehmsteinen, deren Zwischenräume mit Lehm ausgestampft werden.

Die Formkästen bestehen aus zwei zueinander parallel und hochkantig gestellten gehobelten Bohlen von 5 cm Stärke, 30—45 cm Breite und 8—5 m Länge, welche man in 2 m langen Abständen zur Vermeidung des Werfens mit starken Querleisten benagelt und durch diese ⁸/s—lü/₁₀ cm starke Querriegel hindurchgehen lässt werden, so dass die Bohlen in der erforderlichen | Mauerstärke voneinander gehalten werden (Fig. 80).

welche verteilt

Eine Reihe solcher Kästen wird nun auf die

Die Scheidewände bringt man nicht in Verband 50—60 cm hohen, aus Bruch- oder Ziegelsteinen    mit der Aussenmauer, sondern lässt dieselben stumpf,

gebildeten und mit Isolierschicht abgedeckten Sockel-    aber fest gegen die letztere stossen.

mauern aufgestellt : die letzteren sind zur Abhaltung der aufsteigenden Feuchtigkeit nötig. Der vor-    nicht haltbar, man führt sie deshalb in Ziegelsteinen

bereitete Lehm wird in ca. 20 cm hohen Lagen in    aus, welche man mit Lehmmörtel in die Formkästen

die Kästen gebracht und mit blossen Füssen oder    einlegt und mit einstampft (Fig. 80, oben). Ebenso

Stampfern festgestampft, darauf schlägt man die    werden die Fenster- und Türgewände mit Luftlehm-

Keile der Riegel heraus, nimmt alsdann die Bohlen    steinen oder Ziegeln aufgemauert, die Öffnungen

ab und zieht schliesslich auch die miteingestampften    überwölbt und mit Anschlägen versehen.

Riegel aus der Stampfmauer. Die entstandenen

Die Mauer ecken aus Lehmstampfmasse sind

Schornsteinröhren mauert man beim Aufstampfen der Mittel- bezw. Scheidewände und im Dachraume

von Luftsteinen auf, während die Schornsteinköpfe

Fl

,, WA*

Fig. 81. Lehmstampfwand, zwischen Luftsteinwangen (Läuferschicht).

iii

IN

aus gebrannten Ziegeln in Kalkmörtel aufgeführt | werden.

Vielfach wird anstatt des Stampfbaues in Formkästen die Aufführung von Lehmwänden zwischen Wangen aus Luftsteinen (lufttrocknen Lehmsteinen) vorgenommen. Zu dem Zwecke mauert man die Wangen von Luftsteinen in Läuferschichten, 13 cm breit, ca. 30 cm hoch auf und füllt den Zwischenraum mit Lehmstampfmasse aus (Fig. 81).

In jedesmaliger Höhe von ca, 1,25 m ist in beiden Wangen je eine Binderschicht zu legen, um

Fs

Fig. 82. Lehmstampfwand zwischen Luftsteinwangen (Binderschicht).

Fig. 80. Ecke einer Lehmstampfmauer; Stampfform.

erstere mit der Ausfüllung in feste Verbindung zu bringen (Fig. 82).

Luftsteine von gewisser Wetterfestigkeit stellt man her aus 3 Teilen mit Wasser durch gearbeitetem Lehm, 1 Teil gelöschtem und eingesumpftem Kalk-j brei und 2 Teilen recht scharfem Sand. Diese Teile

Riegellöcher lässt man bis zur Baubeendigung offen, da sie das Austrocknen im Innern befördern, und verstreicht sie erst dann mit Lehm. Die Form- sind zu einer ganz gleichmässigen Masse zu mischen

kästen werden nun von neuem, und zwar so aufge- und sofort zu verarbeiten, stellt, dass sie das vollendete Mauerstück noch etwas

Bei Stampf wänden mit Luftsteinwangen lassen sich Pfeilervorlagen, Nischen usw. an der Wand

umfassen, und alsdann wieder vollgestampft. Diese Arbeit wird so lange wiederholt, bis sämtliche Um- fläche anlegen. fassungswände die Höhe der ersten Schicht erreicht haben. Alsdann wird die zweite und alle weiteren, namentlich in der grossen Billigkeit, sie sind etwa für die beabsichtigte Wandhöhe nötigen Schichten hergestellt und die fertige Wand wagerecht ab- geschieht durch ländliche Arbeiter, und erreichen

die Mauern eine bedeutende Festigkeit, wenn sie mit

Die Vorteile der Lehmstampfwände bestehen

geglichen.

um

³/₄ billiger als Ziegelwände. Die Ausführung

Verständnis hergestellt werden, und eignen sich, da gerade, aber nicht glatt abgestrichen wird. Solange sie im Winter warm, im Sommer kühl halten, sehr er noch weich ist, werden 5 cm im Quadrat grosse, wohl für manche Ställe und Wohnhäuser.    und ebensoweit voneinander entfernte Stücke einer

recht porösen Steinart (Kalktutf oder Ziegelstücke) fest eingedrückt. Ist der Lehmputz vollkommen trocken, so trägt man bei nicht zu warmem Wetter einen Rappputz aus gleichen Teilen reinem scharfen Sand, gelöschtem Kalk und frisch gebranntem Gips auf. welcher rauh bleibt und unter öfterem Annässen trocknen muss.

Innere Wände erhalten gewöhnlich nur in denjenigen Räumen, in welchen viele Wasserdämpfe entwickelt werden, wie in Wasch- und Kochküchen usw., einen Kalkmörtelputz; Zimmerwände werden

Die Stärke der Stampfmauern muss im allgemeinen das 1 a/₂—2 fache einer Mauer aus gebrannten Ziegelsteinen betragen. Die Bestimmung der Stärke der Wände erfolgt nach Mafsgabe der jeweiligen Stockwerkshöhe und der Gebäudetiefe und dient hierzu die folgende Tabelle. Für mehrstöckige Gebäude gibt die Tabelle die Stärke des oberen Stockwerks an; jedes untere ist um 16 cm zu verstärken. Unbelastete Scheidewände erhalten 31 cm Stärke. Giebelwände einstöckiger Gebäude werden 42 cm stark, solche mehrstöckiger mit 16 cm Verstärkung für jedes untere Geschoss aufgeführt, nur mit Lehmmörtel abgerieben und abgefärbt,

Lehm stampf wände mit Luftsteinwangen feuchtet man zuerst an, gibt ihnen alsdann einen in den offenen Fugen haftenden Rappputz und hierauf einen nur wenig starken Kalkmörtelputz. An Stelle der eben beschriebenen und etwas teueren Aussen-

Tiefe

des

Gebäudes

in

Metern

7,53

7,85

8,16

8,47

8,79

9,10

9,42

9,73

10.04

10.36

10.67

10,99

11,30

11,61

11,92

12.24

12,55

12,87

13.81

Höhe der Stockwerke in Metern

2.50 2,83 | 3,14 3,4öj 3,77 4,08 4.39 4,71 5,02

Erforderliche Mauerstärke in Zentimetern

47

50

52

55

58

60

63

65

68

71

73

76

79

81

84

86

89

92

94

50

52

55

58

60

63

65

68

71

73

76

79

81

I 84

86

89

92

I 94

! 97

52

55

58

60

63

65

68

71

73

76

79

81

84

86

89

92

94

97

99

55 i 58 l 58' 60 i 60 i 63 63    65

65; 68 68    71

71 ! 73

63

65

68

71

73

76

73

79

76

86

89

89! 92

92

94

94 ! 97

97

99

99 | 102 102 ! 105

81

84

86

89

92

94

97

99

102

105

107

110

65

68

71

73

76

79

81

84

86

89

92

94

97

99

102

105

107

110

113

68

71

73

76

79

81

84

86

89

92

94

97

99

o o ©

H t-H t-H

110

113

115

Die Nachteile des Lehmstampfbaues beruhen darauf, dass die Herstellung eines festen, trockenen Lehmstampfwerkes in hohem Grade von der Gunst des Wetters abhängt, dass Ratten und Mäuse sich in Lehmwänden einnisten und ein dauerhafter, gegen Nässe schützender Abputz der Wände nur sehr schwierig herzustellen ist.

putze und einer etwaigen Verblendung der Aussen-flächen mit gebrannten Ziegelsteinen, die sich infolge des beim Austrocknen stark schwindenden Lehmes von der Wand leicht ablösen, sind als weit haltbarere Schutzmittel gegen die Nässe und Witterung die folgenden zu empfehlen: die Wandflächen werden 1 — 2 mal mit heissem Steinkohlenteer gründlich angestrichen, sofort mit grobem Sand beworfen und dann nach Eintrocknen des Teeres mit verlängertem Zementmörtel 1:2 (1 Teil langsam abbindender Portlandzement, 2 Teile 3 Wochen alter, reiner gelöschter Fettkalk, 6 Teile ganz reiner, scharfer, nicht zu feiner Sand) glatt verputzt; der Mörtel haftet an dem besandeten Teeranstrich vorzüglich.

Anstatt des Verputzes kann der trockene Teeranstrich auch mit Kalkfarbe, unter Zusatz von etwas Quarkkäse, weit besser und nicht teuerer mit weisser Lerchenberger Kaltwasserfarbe angestrichen werden. Sehr vorteilhaft ist es auch, die Wände, besonders an der Wetterseite, mit Dachziegeln auf einer Lattung zu bekleiden.

Einen wesentlichen Schutz der Stampfbauten bildet schliesslich noch ein recht weit überstehendes Dach.

Eine neue, aber doch schon vielfach vorzüglich bewährte Konstruktion ist diejenige der Lehmdrahtwände, welche dem Baurat Paetz patentiert ist. Die mindestens 25 cm starken Lehm- oder Ton-

Der Abputz darf erst ein Jahr, d. h. nach vollkommener Austrocknung des Gebäudes vorgenommen wände werden beim Aufstampfen in beliebigen Schichthöhen mit verzinkten oder asphaltierten Drahtgeweben (a, b, c: d) umgürtet (Fig. 83) und dann l¹/₂ cm stark mit Zementmörtel glatt verputzt, welcher auf den Drahtgeweben sichör haftet.

werden.

Äussere Stampfwände von Ställen und Wirtschaftsgebäuden werden in folgender Weise mit Rappputz beworfen. Die gut ausgetrocknete Wand wird rein abgekehrt, dann ein 2,5 cm starker Strohlehmputz aufgetragen welcher mit dem Reibebrett sinnreichen Konstruktion sind folgende:

Die wichtigsten Vorzüge dieser so einfachen und

</

et

hl

Fig. 83. Lehmdratitwand.

masse geschieht in allen Fällen in sog. Kalkbänken von etwa 4 m Grösse im Quadrat, durch 4—6 gegenüberstehende starke Männer, welche die Masse mit weise gestattet es beson-    gewöhnlichen Kalkkrücken oder besser mit einer

ders dem kleinen Manne    Mengeharke, welche aus der Vereinigung einer Harke

mit Frau und Kindern

kästen verstampft werden.

Wie beim Lehmstampfbau verfertigt man diese aus Holz, und zwar aus zwei je 30—35 cm breiten, 26—30 mm starken kernigen und astfreien Brettern. Dieselben werden gespundet, an der inneren Seite gehobelt und in Abständen von 80—90 cm mit auf den Grat eingeschohenen, 10—18 cm breiten und Zu trockengelegenen Stampfbauten bildet der    3 cm starken Querleisten benagelt,    um dem Werfen

Luftkalk, für feucht- oder nassgelegene der hydrau-    der Bretter vorzubeugen. Beide Brettwände werden

lische Kalk das Bindemittel des Sandes, welchem    durch Ober- und Unterriegel, deren    je zwei auf eine

grober Kies und Steine bis Nussgrösse beigemengt    Querleiste kommen, in einem der    zu stampfenden

werden können.

1.    sicheres Festhaften des Putzes auf den Drahtgeweben, so dass Keparaturen selten sind;

2.    gleichmässige Verteilung der Belastung durch die wagerechten Drahtgewebe, daher grosse Tragfähigkeit und keine Mauerrisse;

3.    sehr einfache, schnelle und billige Ausführungsweise.

Die Kosten betragen für 1 cbm Wand nur etwa 6,50 M., also nur etwa ¹/₈ soviel wie Ziegelsteinwände. Wird der Lehm auf der Baustelle selbst gewonnen, so beträgt der Preis nur etwa 5 M.

Das Äussere solcher verputzter Lehmdrahthäuser unterscheidet sich in keiner Weise von verputzten

Steinbauten. Werden dabei die Leibungen und Umrahmungen derFenster und Türen aus Holz ausgeführt und dieses, sowie das sonstige Holzwerk, etwa mattgrün angestrichen und ein rotes Ziegeldach gewählt, so üben solche Häuser eine einfache, natürliche und hübsche Wirkung aus. Die Paetzsche Bau-

wie es in früheren Zeiten war, einen grossen Teil des Hauses selber herzustellen, wodurch sie sich immer mehr einbürgern dürfte.

2. Der Kalksaiulstiiinpfbau

ist weit besser als der vorige und eignet sich ganz besonders dort, wo gebrannte Ziegelsteine und Bruchsteine teuer, guter Sand und Kalk aber billig zu haben sind.

Der Sand muss scharf und rein, d. h. frei von lehmigen und erdigen Beimischungen sein und kann Gruben- und Flusssand gleich gut verwendet werden. Zweckmässig ist eine Mischung von gröberen und feineren Sandarten, und zwar mehr grober als feiner Sand.

Der Luftkalk wird am besten schon im Sommer vor Baubeginn gelöscht und in Gruben unter Sand-überdeckung aufbewahrt.

Die Vermengung des Kalkes mit dem Sande geschieht entweder dadurch, dass man den eingelöschten Kalk in Kalkmilch umwandelt und dieser nach und nach den Sand zusetzt, oder dass man dem ohne Wasserzusatz in der Kalkbank tüchtig durchkneteten Kalkbrei 3 Teile Sand zusetzt, und dem durchgearbeiteten Mörtel dann noch die erforderlichen Teile Sand hinzufügt.

Der zu Mehl gelöschte hydraulische Kalk wird vor seiner Vermengung mit Sand zuerst zu Kalkmilch aufgelöst, indem man das erforderliche Wasser in die Mengebank bringt und in dieses dann auf einmal die Kalkmehlmenge schüttet. Nach gehöriger Durcharbeitung wird der Sand hinzugesetzt und auf das Innigste vermischt.

Je nach der Güte bezw. Ergiebigkeit des Kalkes setzt man zu 1 Teil Kalk 8—10 Teile Sand. Eine noch magere Mischung ist nicht zu empfehlen Etwas zugesetzte Schwefelsäure befördert die Erhärtung des Magermörtels. Mit gutem Erfolge können der Masse Ziegelbrocken beigemischt werden.

Das Mischen und Durcharbeiten der Kalksand-mit einer Hacke besteht, derartig gehörig durcharbeiten, dass keine Kalkklümpchen in derselben bleiben. In 2 Kalkbänken können 4 starke, fleissige Männer so viel Material bereiten, als 6—8 Arbeiter an einem Tage verstampfen. Die bereitete Kalksandmasse muss innerhalb 24 Stunden in den Form-

Wandstärke entsprechenden Abstande voneinander gehalten. Die Riegel erhalten zu ihrer Befestigung entweder an beiden Enden Keile oder an der inneren

Seite der Formkästen einen Kopf und nur an der äusseren Seite derselben Keile.

Fig. 84 zeigt die äussere Ansicht des Formkastens, Fig. 85 die innere Ansicht desselben; a. a, a sind die Löcher für die unteren, b, b, b dieselben für die oberen Riegel. Fig. 86 zeigt den Querschnitt des Formkastens; die Riegellänge hängt

a.

Hb

Fig. 87. Ausführung von Kalksandstampfmauern.

von der jeweiligen Wandstärke ab. Anstatt der leicht spalt- und abnutzbaren Holzriegel verwendet man häufig 13—20 mm starke Hundeisenstangen, welche an einem Ende viereckig geschmiedet sind

eil)

■iS-:

Fig. 84. Äussere Ansicht.

Fig. 86. Querschnitt.

Fig. 85. Innere Ansicht des Formkastens.

und einen Kopf erhalten, damit sie sich beim Anziehen der an ihrem anderen Ende befindlichen Flügelschraube nicht drehen können.

Die Verbindung zweier Formkästen miteinander geschieht am einfachsten vermittels eiserner Haken (s. Fig. 87).

Werden besondere Eckformkästen angewendet, so müssen die äusseren Seiten derselben mindestens 1,1 bis 1,25 m lang und ihre Verbindung mit den Formkästen der Frontwand eine leicht herzustellende und sichere sein. Äussere Ecken sollen nicht scharfkantig, sondern etwas abgestumpft sein, damit sie nicht bröckeln, und ist daher die Einfügung einer dreieckigen Leiste im Kasten zweckmässig.

Formkästen für innere Ecken, d. h. zur Herstellung des Anschlusses der Scheidewände an die Frontwände müssen, da beide Wände zugleich aufgeführt werden, mit den Formkästen der Frontwände vereinigt sein.

Die Bauausführung beginnt, wenn Fundament und Plinte aus Bruch- oder Ziegelsteinen oder auch aus Kalksandmasse hergestellt und abgeglichen ist, nach lot- und fluchtrechter Aufstellung der Formkästen.

Zu den Fundamenten aus Kalksandmasse empfehlen sich folgende schnell erhärtende Mischungen: 1 Teil Kalk, 5 Teile Sand und 5 Teile Ziegelmehl, oder 2 Teile Mergelkalk, 1 Teil Portlandzement und 8—9 Teile Sand, oder 1 Teil Kalk, 1 Teil Portlandzement und 6—8 Teile Sand. Der Stampfmasse können mit gutem Erfolge Ziegelbrocken, Tonröhren- und Dachziegelreste, Schotter, zerschlagene Feldsteine usw. beigemischt werden.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Das in Kalksandmasse ausgeführte Mauerwerk hei Stallbauten muss gegen die Einwirkung des im Dünger enthaltenen Ammoniaks etwa 1 m hoch durch Anstrich mit heissem Asphaltteer oder zweimal mit Goudron geschützt werden.

Die fertige Kalksandmasse, welche sich wie frisch gegrabene Gartenerde anfühlen muss, bringt man nun 6—10 cm hoch in den Formkasten und stampft sie so lange, bis der Stampfer keine Eindrücke mehr zurücklässt und beim Auffallen einen metallähnlichen Klang zu erkennen gibt. Alsdann bringt man eine neue Schicht auf, stampft dieselbe wieder und fährt so weiter fort bis der Formkasten ganz gefüllt ist. Beim Stampfen wird der grösste Teil des überschüssigen Wassers nach den Wänden des Kastens gedrängt und von diesen aufgesogen, während die mit Kalk umhüllten Sandkörner fest aneinander gepresst werden. Das Kalkhydrat geht durch Aufnahme der Luftkohlensäure allmählich in harten kohlensauren Kalk über, wodurch die Mauer mit der Zeit immer fester wird.

_>

mm

Bfc

Am Ende des letzten Kastens in jeder Aufstellung muss die Masse unter einem Winkel von 60—45° schräg abgestampft werden, und der nächstfolgende, von neuem aufgestellte Kasten das schräg abgestampfte Wandstück wieder in sich aufnebinen (s. Fig. 87). Den Unterriegel des ersten Kastens auf der Ecke lässt man in der abgeschrägten Masse stecken und benutzt ihn dann, wie vorige Figur zeigte, zur Aufstellung des folgenden neuen Formkastens.

Die durch wiederholtes Einschütten und Stampfen gefüllten Kästen nimmt man auseinander und stellt sie von neuem auf. So wird auf der ganzen Länge der Mauer fortgefahren. Wie beim Lehmstampfbau lässt man auch hier die Eiegellöcher bis zur Fertigstellung aller Wände offen, da dieselben zur Erhärtung und Austrocknung der Masse sehr beitragen; sie werden zuletzt mit einem Ziegelstück in Kalkmörtel geschlossen und verputzt.

Erhalten die Fenster und Türen Zargen, so werden solche in den Formkästen mit eingestampft.

Wegen der geringen Dauerhaftigkeit hölzerner für Wohnhäuser im obersten Stockwerk.

Umfassungsmauern .    . 45 cm.

Scheidemauern .... 30 „ Scheidemauern, welche Balkenlagen zu tragen haben

Zargen und des Widerstandes, welchen sie beim Setzen der Wände bewirken, vermeidet man erstere besser und stampft die Laibungen und Anschläge mittels Holzschablonen in Kalksandmasse auf. Scheit-

rechte oder bogenförmige Stürze formt man über geraden oder gebogenen Lehrgerüsten und nimmt letztere nach dem Trocknen der Masse fort. Aus architektonischen Rücksichten führt man nicht nur

40 „ .

„ jedes Stockwerk nach unten Zunahme der Mauerstärke :

in den Umfassungswänden um 10 cm, „    „ Scheidemauern

an den Ecken und den Umfassungsmauern der Gebäude Pfeiler aus Ziegelsteinen auf, sondern fasst auch die Tür- und Fensteröffnungen mit solchen ein. Bruchstein-und Ziegelmauerwerk gegenüber bedeutend Die stets weissen, sauberen Wandflächen im Vereine    geringere, und zwar gegen ersteres durchschnittlich

mit den roten Ziegeleinfassungen bezw. Pfeilern Um ¹/₈, bei letzterem um das 2—3 fache, und können machen einen höchst freundlichen Eindruck und

Die Kosten des Kalksand - Stampfbaues sind

sich noch ganz wesentlich verringern, wenn der passt diese Art der Ausführung besonders für Sand in der Nähe des Bauplatzes gefunden bezw. ländliche Verhältnisse.

aus eigener Sandgrube des Bauherrn geliefert und Eiserne Tor- und Türhaken, welche mit ent-    von diesem mit eigenen Gespannen angefahren wird,

sprechend langen und verkröpften Ankern versehen    Die Ausführung wird um so wohlfeiler, je grösser

sind, stampft man unmittelbar ein.    die Mauermassen sind und je weniger Tür- und

^    .    ,    „ ,    .    .    , Fensteröffnungen in derselben vorhanden sind,

ussisc e k c ornsteinro ren wei en lei Während bei geringen Mauerstärken und vielen gestellt, indem man zylindrische 16 cm starke und öff „ der uragekehrte Fall eintritt. oberen Ende mit einer Handhabe versehene

am

Formhölzer an der richtigen Stelle im Kasten aufstellt und mit einstampft; nach Abnahme der Kästen zieht man die Hölzer vorsichtig heraus und verwendet sie zur Weiterführung der Röhre in der nächsten Schicht.

3. Der Kalkschlackenstainpfbau.

DieVerwendung der Steinkohlenasche und -schlacken anstatt des Sandes zu Stampfbauten empfiehlt sich stets dort, wo solche leicht bezw. unentgeltlich zu haben ist, also namentlich in Industriegegenden. Um die Kalksandmasse auch zur Ausfüllung Man benutzt ein Gemenge von 1 Teil gut gelöschtem,

reinem Fettkalk und 4 Teilen gut ausgebrannter

der Fächer in Fach werkswänden anzuwenden,

bringt    man die Riegel und Bänder nicht auf beiden    und im Korn bis    höchstens zur    Walnussgrösse aus-

Seiten    der Wandstiele, sondern nur an einer der    gesiebter Asche    und Schlacke    von Dampfkesselersten    bündig und zwar abwechselnd, bald an der    feuerungen, oder    mit anderen Worten, man stellt

äusseren, bald an der inneren Seite der Stiele an, wodurch es möglich wird, die Kalksandmasse zwischen den Formkastenbrettern fest einstampfen zu    Steinkohlenasche    wirkt infolge    ihres bedeutenden

Gehaltes an aufgeschlossener Kieselsäure auf die Die Stärke der Mauern aus einer von Luft- Stampfmasse ausserordentlich erhärtend ein, ähnlich

wie die vulkanischen Gebilde, z. B. der Trass, so

1 cbm Stampfmasse aus 0,3 cbm gelöschtem Fettkalk und 1,2 cbm Asche und Schlacken her. Die

können.

kalk hergestellten Kalksandmasse ist ungefähr um ¹/4 grösser als bei Wänden aus Ziegelsteinen. Mauern dass die Stampfwände eine grosse Festigkeit anhydraulischer Kalksandmasse, welche schneller als nehmen und infolge der Porosität der Asche schnell,

d. h. in ca. 4 Wochen völlig austrocknen und warme Räume ergeben. Stark belastete Umfassungswände erhalten 50 cm, weniger belastete bezw. niedrigere 30—40 cm, Scheidewände nur 15—20 cm Stärke. Die Kalkschlackenstampfmasse eignet sich auch vorzüglich zur Herstellung gewölbter Decken, Dächer, u. a. auch zu billigen und sehr dauerhaften Scheunen-tennen-Estrichen (s. Abschn. V, 4. Scheunen). Ferner für Scheunen, Umfassungswände unten 55—60 cm, eignet sie sich weit mehr wie Sand und Lehm als

. 35-40 „

. 50—55 „

aus

vorige erhärtet, werden nur so stark wie Ziegelmauern gemacht.

Nach Breymann soll die Wandstärke der Kalkstampfmauern nicht weniger als 60 cm, ihre Höhe nicht mehr als 4—4,5 m betragen, v. Tiedemann gibt für folgende Fälle zweckmässige Wandstärken an:

„    „ Drempel.....

„ Ställe, Umfassungsmauern .    .

..    .. Scheidemauern und Drem-

leichtes und schlecht wärmeleitendes Material zur

pel

35—40 „

Ausfüllung der Zwickel und zur wagerechten Abgleichung aller massiven Decken in Stallgebäuden. Kalkschlacken-Stampfmasse kostet für 1 cbm etwa

Die zum Zementstampfbeton erforderlichen Baustoffe sind: 1. Portlandzement, 2. Sand, 3. Kies oder sonstige Steinzuschläge und 4. Wasser.

nur 9,5 M., unter der Annahme, dass die Asche, Schlacken unentgeltlich zu haben und nur ihre Anfuhr zu bezahlen ist. In diesem Falle ist Kalkschlackenstampfmasse um fast */₂ billiger als Ziegelkalkmörtel-Mauerwerk und mehr wie ¹/₂ billiger als Ziegelzementmörtel-Mauerwerk.

Hinsichtlich der Herstellungsweise der Kalk-schlaekenstampfmasse und der Stampfarbeit gelten im allgemeinen dieselben Kegeln wie beim Kalksandstampfbau.

4. Der Zementsandstampfbau (Beton)

ist dem Kalksandstampfbau ähnlich. Da derselbe billiger als Bruchstein- und Ziegelmauerwerk ist, eine schnelle Bauausführung ermöglicht und besonders Zementstampfwände schon bei geringer Stärke eine genügende Festigkeit und in kurzer Zeit einen hohen Härtegrad erreichen, so hat man bereits vor ca. 30 Jahren den Versuch gemacht, diese Bauart besonders zur Herstellung der Wände, Decken, Treppen und sogar der Dächer billiger Arbeiterhäuser und Ställe zu verwenden. Indes haben die dünnen Betonwände den grossen Nachteil, dass sie die Kälte stark durchlassen und im Winter nass beschlagen, weil der dichte Zementbeton die Niederschläge nicht aufsaugen kann; auch ist das Einschlagen von Nägeln in der sehr harten Masse nicht möglich. Den unangenehmen Witterungseinflüssen kann nur durch den Bau von Doppelwänden mit zwischen befindlicher, genügend breiter Luftisolierschicht begegnet werden, wodurch dann wieder der Hauptvorteil, die Billigkeit, geopfert wird.

Der Portlandzement muss ein langsam abbindender und genügend abgelagerter sein, der Sand muss möglichst rein, d. h. erdfrei und scharf sein und alle Korngrössen bis zu 7 mm Durchmesser enthalten. Geeignet ist aller Gruben-, Fluss-, Brech- oder Quetschsand. Der Kies (Kiesgraupen, Kiessteine, Kiesel usw.), noch besser Schotter, Steinschlag, Klarschlag aus hartem, wetterbeständigem Gestein, muss gleichfalls rein sein und alle Korngrössen von 7 mm an bis zu 50 mm Stärke besitzen. Je verschiedener die Grösse der Sand- und Zuschlagskörner ist, desto leichter und besser lässt sich die Betonmasse verarbeiten und desto dichter und fester wird sie. Das zu verwendende Wasser muss vollkommen rein sein und darf keine die Erhärtung des Betons erschwerende Beimengungen enthalten.

105

Der Zement bildet zweckmässig für Wände P für Fussböden und Decken ¹/₈—¹/₇, für Treppen und Dächer i/₆ der Mischung. Es muss stets so viel Zement zugesetzt werden, dass derselbe nach gründlicher Durcharbeitung des Betons die Sandkörner vollständig umhüllt und diese alle Steinhohlräume dicht ausfüllen. Die Menge des Wasserzusatzes hängt ab von der Art und dem Wasseraufnahmevermögen der Baustoffe, dem Mischungsverhältnis derselben und der Witterung. In der Kegel wird der Wasserzusatz so bemessen, dass sich die Betonmasse mit der Hand gerade noch ballen lässt und diese anfeuchtet.

Die Mischung der Stoffe erfolgt bei kleinen Ausführungen durch Handarbeit, bei umfangreichen bezw.

Eine grosse Bedeutung hat aber der sehr feste,    bei mehr als 10 cbm täglicher Herstellung durch

witterungsbeständige, wasserdichte und billige Zement-    besondere Mischmaschinen. Die Mischung durch die

beton für viele andere Konstruktionen des land-    Maschine geschieht schneller und billiger und gibt

wirtschaftlichen Bauwesens gewonnen und besonders    eine bessere, gleichmässigere Betönmasse als diejenige

dort, wo der zu seiner Herstellung erforderliche Sand    durch Handarbeit.

und das Steinmaterial (Kies, Steinschlag usw.) sich    Bei der Handmischung wird    zunächst    der abin der Nähe der Baustelle befinden oder sogar aus    gemessene Sand und Zement, z.    B. für Fussböden

eigenen Gruben des Bauherrn geliefert werden    3 Kaumteile Sand und 1 Kaumteil Zement, auf einer

können. So eignet sich der Zementbeton namentlich    dichten Holzpritsche trocken gemischt, bis    der Zement

zu Grundmauern im nassen Erdreich, zur Herstellung    scheinbar verschwunden ist, dann wird    der vorher

ganzer Behälter für Wasser, Schlempe, Jauche usw..    angenässte Zuschlag (Kies, Steinschlag), z. B. bei

zu Düngerstätten, Abort- und Schnitzelgruben, zu    Fussböden 4 Teile, zugesetzt und das Gemenge mit

Hof-, Garten-, Stütz- und Ufermauern, zu Schweine-    dem erforderlichen Wasserzusatz    so lange    weiter-

buchtscheidewänden, ferner vorzüglich zu Fuss-    gemischt bezw. durchgearbeitet,    bis eine    gleich-

böden in Ställen, Keller- und Wirtschaftsräumen,    mässige, erdfeuchte Masse entsteht und    alle Steine

zu Treppenstufen, Schwellen, sogar zu ganzen    vollständig von innig gemischtem Mörtel umgeben

Treppen auf T-Träger- oder Wellblechunterstützung,    sind. Bei der Maschinenmischung werden die Stoffe

zu ebenen und flach gewölbten Stalldecken und    zunächst trocken und bis zu 1 Minute lang gemischt

zu flachen Dächern. Ausführliches über Stalldecken    und hierauf unter allmählichem Wasserzusatz bis

und Fussböden siehe unter Abschn. IX, 2. Decken und 5. Stallfussböden.

zum Entstehen der durchaus innig vermengten und gleichmässig feuchten Masse weitergemischt.

Die Verarbeitung der Betonmasse muss sofort so eignet sie sich besonders gut zur Herstellung nach Fertigstellung erfolgen und noch vor dem Ab- recht fester, trockner und warmer Aussenwände binden beendet sein. Auf keinen Fall darf die Masse von geringer Stärke. Ein weiterer Vorteil des

Zementschlackenbetons ist sein geringes Gewicht; da dieses nur die Hälfte des Kiesbetons beträgt, so eignet er sich vorzüglich zur Herstellung leichter, eisenersparender, trockner und warmer Decken und Gewölbe. So kann man z. B. aus 1 Teil Portlandzement und 6 Teilen Asche und Schlacken ebene Decken aus bis zu 1,2 m breiten Platten herstellen. Auch lässt sich dieser Beton an Stelle des Kalkschlackenbetons als leichte, warme Auffüllung und Abgleichung auf gewölbten und ebenen Ziegel- und Kiesbetondecken verwenden. Bedenklich ist jedoch immer der Schwefelgehalt der Asche und Schlacken, welcher das Eisen leicht angreift, d. h. zur Bildung von Schwefeleisen führt; es ist deshalb stets erforderlich, die X-Träger vor dem Einstampfen der Decken sehr gut rostsicher anzustreichen oder mit dünner Asphaltpappe zu umhüllen. Der Zementschlackenbeton wird schliesslich noch zur Herstellung von Zementdielen, sowie als trockne Unterlage für Linoleumbeläge verwendet.

Noch zu erwähnen ist der vorzügliche Bims-beton, welcher aus Portlandzement und dem sehr leichten, porösen Bimssand und Bimskies hergestellt wird. Er dient besonders zu sehr leichten, gegen Kälte und Wärme vorzüglich isolierenden Wänden und Decken, weshalb er namentlich zu Kühlanlagen, Eiskellern usw. verwendet wird. Ferner fertigt man aus ihm Bimssandzementdielen mit Eiseneinlagen und feuerfeste Ummantelungen von Holz- und Eisenteilen.

bei warmer, trockener Witterung länger als 1 Stunde, bei kühler oder nasser Witterung länger als 2 Stunden unverarbeitet liegen bleiben. Sie muss dann in diesen Zeiträumen vor Sonne, Wind und starkem Regen gut geschützt und vor dem Einstampfen nochmals umgeschaufelt werden. Die Stampfarbeit muss hintereinander, ohne jegliche Unterbrechung durchgeführt werden.

Das Stampfen von Wänden geschieht zwischen kräftigen Schalungen, der Gewölbe und ebenen Decken usw. auf starken, von Lehrbögen unterstützten Schalungen, wobei stets zu beachten ist, dass die Einschalungen gut verbunden und fest abgestützt sind. Die Betonmasse wird in 15—20 cm starken Schichten eingestampft, die sich sämtlich etwas überdecken und frisch aufeinander folgen müssen, damit sie untereinander fest binden. Das Stampfen geschieht bei jeder Schicht so lange, bis sich auf ihrer Oberfläche Feuchtigkeit zeigt. Tritt eine frische Schicht mit einer bereits abgebundenen in Berührung, so muss diese zuerst mit Stahlbesen nass und scharf abgekehrt und mit dünnem Zementbrei eingeschlämmt werden. Wird die Oberfläche einer frisch gestampften Schicht infolge des Stampfens glatt, so muss sie vor Aufbringen der folgenden Schicht durch Abkehren mit Stahlbesen aufgerauht werden.

Nach Beendigung der Stampfarbeit muss der Beton gegen alle mechanischen Beschädigungen und Einwirkungen geschützt werden. Vor allem ist er in den ersten Tagen mit Sand oder Säcken zu bedecken und zeitweise anzunässen, um Sonne und Wind abzuhalten, die sonst dem Beton das zur Erhärtung nötige Wasser vorzeitig entziehen würden.

Das Ausrüsten, d. h. die Entfernung der Schalungen und Stützungen hängt im allgemeinen von der Art und Grösse der Betonarbeiten, der Witterung und Temperatur ab. Bei kühler Temperatur bindet der Beton wesentlich langsamer ab. In jedem Falle sind die durch die örtliche Baupolizei vorgeschriebenen Fristen, und zwar als Mindestfristen zu befolgen.

5. Der Zemeiitschlaekenstampfbau.

Hierzu dient eine Mischung von Portlandzement und gut ausgebrannter, d. h. von Dampfkesselfeuerungen herrührender und bis zur Walnussgrösse ausgesiebter Steinkohlenasche und -schlacken. Da der Zement sich mit dem Zuschläge noch weit fester und inniger verbindet wie der gelöschte Kalk und die Betonmasse infolge der Porosität der Schlacken nicht nur schnell austrocknet und erhärtet, sondern auch ein sehr schlecht wärmeleitender Baustoff ist,

6. Der Eisenbetonbau.

Weit wichtiger als alle genannten Zementstampfbauweisen und für das moderne Bauwesen von grösster Bedeutung ist der Eisenbeton (Betoneisen, armierter Beton). Er wurde von dem Pariser Gärtner Monier erfunden und erlangte erst durch die Hände der Ingenieure seine hervorragende Bedeutung und ausserordentliche Verbreitung im Hoch-und Ingenieurbauwesen. Der Eisenbeton besteht aus der innigsten, untrennbaren Verbindung des Eisens mit Beton, dadurch, dass schwache Stabeisen oder andere Eiseneinlagen in den Beton eingebettet werden. Hierdurch entsteht ein neuer Baustoff, in welchem der Beton die bedeutenden Druckspannungen, die Eiseneinlagen die gleichgrossen Zugspannungen aufnehmen, derart, dass der Widerstand des Eisenbetons gegen Zerbrechen, Zerdrücken, Zerreissen grösser ist als die Summe der Widerstände, welche beide Stoffe für sich allein auszuüben vermögen. Die un-gemein hohe Festigkeit und Tragfähigkeit des Eisenbetons lässt so geringe, raumerspai-ende Abmes-

sungen zu, wie sie sonst bei steinähnlichen Bau- I böden usw., zu Doppelwänden mit zwischen befindwerken nicht möglich sind. Zu diesen Vorteilen lieber Schlackenausfüllung für Eishäuser und -Keller, treten noch hinzu die leichte, billige Ausführung, zu Umwandungen von Speichern, Magazinen, der vollständige Schutz des Eisens gegen Rosten Schuppen, Maschinenhallen, zu Schweinebuchtscheide-und die grosse Feuersicherheit.    wänden, Pferdekastenstandwänden, Siloschachtwänden,

zu runden und rechteckigen Wasserbehältern, Brunnenkesseln, Düngerstätten, Jauchebehältern, Abortgruben, zu kleinen Brücken und Durchlässen, zu Dächern und ganz besonders zu ebenen und gewölbten Decken, namentlich in Ställen. Für grosse Stallanlagen kommen besonders die sehr weitspannigen, ebenen Betoneisendecken, am meisten die bis zu 9 m spannbare Koenensche Voutendecke u. a. in Betracht (s. Abschnitt IX, 2. Decken).

Eine der Monierwand- und -Deckenkonstruktion ähnliche ist die nach dem System Rabitz.

Als

einlagen.

Für die Ausführung von Eisenbetonbauten sind natürlich die beim Stampfzementbeton aufgeführten Vorschriften zu befolgen. Das Mischungsverhältnis des Zementbetons schwankt in der Regel zwischen 1 : 3—1: 6 (1 Raumteil Portlandzement, 3—6 Raumteile Sand und Kies), wobei es als Norm gilt, dass dünne und stark beanspruchte Konstruktionsteile sowie die den Eiseneinlagen zunächst liegende Betonschicht aus einer fetteren Mischung hergestellt werden. Bei schwachen Beanspruchungen und als Füllmasse kann vorteilhaft Schlacken- oder Bimsbeton dienen, deren spezifische Gewichte nur etwa die Hälfte von jenem des Kiesbetons betragen. Die Eiseneinlagen müssen mindestens A/₂—1 cm weit hinter der Betonoberfläche liegen und vollständig von Beton umhüllt sein, damit sie noch völlig gegen äussere Einflüsse und Rost gesichert sind. Eiseneinlagen verwendet man 3—40 mm starke Rundeisen, Quadrateisen, Flacheisen, kleine I-, S-Eisen, Eisenbahnschienen und sonstige gewalzte Eisen oder genietete Konstruktionen, so dass hierdurch und nach Art der Anordnung und Verteilung der Eiseneinlagen sehr zahlreiche und meistens patentierte Bausysteme entstanden sind. Das Stampfen des Betons ist besonders an den Schalungswänden und in der Nähe der Eiseneinlagen sorgfältig vorzunehmen. Wo kein Stampfbeton möglich ist, muss Gussbeton verwendet werden.

Die fertigen Eisenbetonbauten müssen öfters angenässt werden und ihre Ausschalung darf erst nach eingetretener Erhärtung erfolgen, bei kleineren, dünnen Betonkörpern frühestens nach 3, bei grösseren, stärkeren frühestens nach 14 Tagen. Für solche Abteilungs- und Umschliessungswände usw. landwirtschaftlicher Gebäude, welche keine Lasten aufnehmen, empfiehlt sich die Konstruktion der 5—10 cm starken Monierwand, deren Rundeiseneinlagen aus wagerechten Trag- und lotrechten Verteilungsstäben bestehen, welche in der Mitte der Wand eingebettet und an ihren Kreuzungsstellen mit dünnem Draht verbunden sind. Fig. 88 zeigt die Ansicht der Eiseneinlagen, Fig. 89 den Schnitt durch die Monierwand. Solche Wände erfordern auch keine besondere Unterstützung wie Ziegelsteinwände, da ihre Gewichte unmittelbar auf die anschliessenden Mauern oder Pfeiler als Auflagerdrücke übertragen werden, indem die ganze Monierwand als ein schmaler, hoher eingespannter Balken wirkt. Die Monierwandkonstruktion eignet sich deshalb vorzüglich zu feuersicheren, raumersparenden Abteilungswänden in Speichern, Futter-

i§|

m.

Fig. 88. Ansicht der Eisen- Fig. 89. Schnitt

durch die Monierwand.

Die Eiseneinlage besteht hier aus einem angespannten, galvanisch verzinkten, 20 mm weitmaschigen Drahtgeflecht von 1 mm Drahtstärke, welches bei Wänden von beiden Seiten einen je 2,5 cm starken Verputz erhält, welcher aus einem mit Leimwasser angemachten Kalkmörtel mit schwachem Gipszusatz und Kälberhaaren besteht. Anstatt des Drahtgeflechtes wird noch vorteilhafter Ziegeldrahtgewebe oder Streckmetall benutzt. Die Rabitzkonstruktion eignet sich zu leichten, genügend feuersicheren Abteilungswänden, zu Räucherkammern u. dgl., zu nicht tragenden Decken und Gewölben, zu genügend feuersicheren Ummantelungen gusseiserner Säulen, T-Träger und Holzkonstruktionen, sowie zu Rauch- und Lüftungsrohren usw. Da der angegipste Kalkmörtelputz jedoch nicht wetterbeständig ist, so darf zu allen der Witterung ausgesetzten Rabitzwänden, z. B. für Schuppen. Feldscheunen, sowie zum Rabitzputz auf Holzdecken in feuchten Räumen nur Zementmörtel bezw. verlängerter Zementmörtel verwendet werden.

4. Die Eisenziegelwände.

Diese neuzeitigen patentierten Ziegelwandkonstruktionen mit Eiseneinlagen, unter welchen die

ist etwa um 60—70 °/₀ geringer als bei Massivbauten und um etwa 40 °/₀ geringer wie bei ¹/₂ Stein starken Fachwerkswänden. Da die Wände eine grosse Tragfähigkeit besitzen bezw. sich von Stütze zu Stütze frei tragen, also eine nur geringe Belastung ausüben, so bedarf es keiner durchgehenden, kostspieligen Fundamentmauern, sondern nur einzelner Pfeiler. Deshalb sind die WTände auch bei schlechtem Baugrunde ohne kostspielige Gründungsarbeiten sowie als innere Scheidewände auf frei tragenden Deckenbalken und ^-Trägern gleich gut verwendbar. Die Ausführung der Wände erfordert weniger Zeit und Arbeiter als diejenige gewöhnlicher Wände und kann von jedem Maurer, der sich schnell einarbeitet, bewirkt werden. Die Anwendung dieser wirklich praktischen, sehr billigen und vollständig feuersicheren Wände ist eine sehr mannigfache. Sie eignen sich insbesondere für Scheunen, sowohl für Neubauten als Umkleidung für alte offene Feldscheunen. Derartig umwandete Scheunen sind wesentlich billiger als massive und Fachwerksscheunen, und trotzdem ebenso feuersicher und dauerhaft wie diese. Ferner eignen sich die Wände für Schuppenbauten jeder Art, Silos, Speicher und als Doppelwände mit 15—20 cm breiter Luftisolierschicht vorzüglich für kleinere Wohnhäuser, Arbeiterhäuser, Feldarbeiterbaracken und mit ca. 50 cm breiter Luftisolierschicht, welche zweckmässig mit gut ausgebrannten Schlacken ausgefüllt wird, für Eis-häuser und Kühlräume. Auch eignen sie sich vorzüglich für Hof-, Garten-, Grenz- und Obstspalierwände, welche nicht nur sehr geringen Bodenraum erfordern, sondern auch äusserst standsicher sind und als Spalierwände infolge der fast fehlenden Fundamente den Obstspalierbäumen die un-schützt ist. Durch den innigen Verband zwischen    gehinderte Ausbreitung des Wurzelwerkes gestatten.

Systeme Priiss und Förster die bekanntesten sind, weisen bezüglich leichter Ausführung, Dauerhaftigkeit und Billigkeit gegenüber den gestampften Betonwänden und Mörtel wänden mehrfache Vorzüge auf. Die Konstruktion bezw. die Eiseneinlage der Prüssschen Wände (Fig. 90) wird gebildet aus senkrechten und wagerechten, in 2 verschiedenen Ebenen straff nebeneinander ausgespannten Bandeisen von lx/₄ x 26 mm Stärke, deren Abstände voneinander 53 cm betragen. Die so entstandenen quadratischen Netzfelder (F) werden nun mit porösen gesetzlich geschützten Trapezsteinen (A), oder mit hochkantig gestellten Ziegelsteinen (B). oder mit aus Bruch- und Ziegelsteinbrocken und Mörtel (Beton) bestehenden Platten (C), oder mit Kiesbetonplatten (Z>), oder endlich mit flachseitig verlegten Verblendsteinen (E) in Zementmörtel ausgemauert, und zwar so, dass das Bandeisennetz vom Zementmörtel vollständig umhüllt und gegen Rost und Feuer ge-

jbMjpBaTi

Fig. 90. Prüsssche Patentwand.

Stein, Eisen und Zement wird eine Art Gitterträger    Endlich sind sie ein vorzüglicher Ersatz für Monier-,

gebildet, so dass sich diese WTände bei grossem    Rabitz- und Gipsdielenscheidewände in mehrstöckigen

Gebäuden, besonders als sie überall das Einschlagen und Festhalten der Nägel gestatten.

Die patentierte Försterwand beruht auf der

Widerstand gegen Seitendruck von Stütze zu Stütze frei tragen, und zwar bis 10 m und mehr. Die Wände werden ¹/₄ oder J/₂ Stein stark ausgeführt; die Anfertigung und Einsetzung der Platten, deren    Verbindung eigenartig geformter Hohlziegel, der

Grösse 51 x 51 cm beträgt, geschieht nach einem    Förstersteine mit Zementmörtel und Eiseneinlagen,

besonderen patentierten Verfahren. Das Ausmauern    derart, dass die letzteren von den Hohlziegeln und

mit gewöhnlichen Ziegelsteinen geschieht in der    von dem diese ausfüllenden Zementmörtel umhüllt,

W’eise, dass zuerst die lotrechten Bandeisen in 53 cm    also doppelt gegen Rost und Feuer geschützt werden,

weiten Abständen gespannt werden, worauf die erste    Die Förstersteine bestehen aus zellenartigen Öff-

Schicht gemauert wird. Alsdann wird das erste    nungen (Fig. 91), deren Stege so dünn sind, dass

wagerechte Bandeisen eingelegt und gespannt und sie mit leichtem Hammerschlag sauber und geradlinig die nächste Schicht gemauert und so fortgefahren, herausgeschlagen werden können, so dass je nach Alle Bandeisen werden straff angezogen und an den Wunsch und Bedarf eine den Hohlräumen ent-Seitenwänden, Decken und Fussböden mittels Haken    sprechende kastenartige Öffnung (Fig. 92) oder ein

befestigt. Die Kosten der Priissschen Wände sind    vollständig dreiseitig begrenzter Ziegelkasten (Fig. 93)

denjenigen einer ¹/₂ Stein starken Ziegelwand in    und andere Formen entstehen. Die Steine werden

Zementmörtel ungefähr gleich; der Steinverbrauch    als ¹/₂, ³/₄ und ⁴/₄ Steine geliefert und sind für die

Aufnahme lotrechter Eisen nach ihrer Dicke, für entweder aus Bandeisen, welche man zwischen ge-die Aufnahme wagerechter Eisen nach ihrer Länge wohnliche Ziegelschichten einlegt und beim Zusammen-durchlocht. Beim Vermauern der kastenartigen Steine treffen mit den lotrechten Eisen einfach in die Höhe über- oder nebeneinander entstehen lotrechte oder biegt und ihre übrigen umgebogenen Enden lotrecht wagerechte Kanäle, welche zur Aufnahme der mit in Ziegelfugen eingreifen lässt. Oder die Einlagen

sind Profileisen, z. B. |_|-Eisen, welche dann zwischen

<■

Fig. 91. Försterstein, ¹/₁ Stein.

Fig. 92.

Fig. 93.

Förstersteine mit herausgeschlagenen Hohlräumen.

2 mit Zementmörtel ausgefüllten Försterstein-Läufer-schichten eingebettet werden. Die Försterwand eignet sich für Aussenwände, Grenzwände und leichte Zwischenwände aller Art, welche sich ebenso wie die Prüssschen Wände frei tragen. Die Förstersteine werden auch mit grossem Vorteil zur feuer- und rostsicheren Umhüllung von Eisenfach werk, eisernen Deckenunterzügen, Säulen und Stützen verwendet. Die Försterscheidewände lassen sich auch wie die Prüssschen Wände mit einem Bandeisennetz ausführen. Der gleiche Grundgedanke führte auch zur Konstruktion sehr leichter, dünner Scheidewände aus hohlen, hochporösen und 6 x 25 x 25 cm grossen Steinplatten. Zu erwähnen ist noch die Donathsche Zementmörtel zu umhüllenden Eiseneinlagen dienen.    Hohlsteinwand. Sie wird 10 cm stark, mit Einlage

Bei der Ausführung der Wände wird derart ver-    von 5 mm dicken, entsprechend gebogenen Rundfahren, dass zuerst die lotrechten Eisenstäbe bezw.    eisenstäben bis zu 10 m Länge und 5 m Höhe

Profileisen aufgestellt und vorläufig befestigt werden.    frei tragend ausgeführt. Auch sei hier noch der

Alsdann werden die Steine derart mit Zementmörtel    Kessler- und Sartowände gedacht.

MF]

11

tifpl

«liuimw ■, jV'

E?

Fig. 94. Ansicht einer Försterwand, Gartenmauer.

Die Hauptriicksichten bei (1er Herstell uii g von Ziinin erkonst rukti onen.

Bereits in der „Baustoffkunde“ wurden die Kennzeichen guter Hölzer sowie das Nötigste über die Tragfähigkeit derselben gegeben. Als Grundregel müssen wir hier nochmals anführen, dass alle hölzernen Konstruktionsteile die grössten Abmessungen ihres Querschnittes in derjenigen Richtung haben müssen, in welcher die ihnen aufgelegte Last wirkt. Als Regel die Höhe frei tragender Balken bis zu 7 m, bei einem Abstande von 1 m von Mitte zu Mitte und einer Belastung von 400 kg auf 1 qm mechanisch zu finden, nehme man die Höhe eines jeden Balkens ' stets zu 16 cm an, setze dieser Höhe für jeden Meter seiner frei tragenden Länge 2 cm zu, die so erhaltene Summe ist die verlangte Höhe des Balkens; ist / die frei tragende Länge, so ist die Balkenhöhe:

vermauert, dass jedesmal bei den Profileisen Förstersteine verwendet werden, deren das I-Eisen umgebender kastenartiger Teil dann mit Zementmörtel ausgefüllt wird, wie das Fig. 94, eine Gartenmauer, deutlich zeigt. Die in Fig. 94 mit * bezeichneten Steine sind Förstersteine, die übrigen gewöhnliche Ziegelsteine. Die wagerechten Eiseneinlagen bestehen

h = 0,16 + (/ • 0,02).

Liegt z. B. ein Balken 4 m frei, so ist, weil / = 4,0 ist, dessen Höhe h — 0,16 + (4,0.0,02) = 0,24 m — 24 cm.

Die Breite der Balken beträgt ²/₃—³/₄ der Balkenhöhe. Ein 24 cm hoher Balken würde daher 16 bis 18 cm breit werden.

Entfernung von Mitte zu Mitte

Frei tragende Länge der Balken

Breite

Höhe

liegenden Dachstuhlstieles auf 2,82 m an, so wird die Stärke desselben

cm

cm

0.55

3,20

10

14

4,10

12

16

4.90

14

20

0,70

5,50

6,00

2,30

3,20

4,10

4,90

6,80

7.15

7,70

16

19

10

12

14

16

19

21

24

23

0,16 + (2,82.0,01) = 0,188 m = rund 19 cm

betragen. Zur Untersuchung, ob ein Stück Holz von gegebenen Abmessungen hinlänglich stark sei, damit es sich und die gewöhnliche Last in einem Gebäude hei einer gewissen Länge tragen kann, multipliziert man die Höhe des Holzes in Zentimetern mit 20 und dividiert das Produkt durch 100. Der

26

14

16

20

23

26

30

33

erhaltene Quotient ist die Zahl der Meter, welche das Holz seiner Höhe nach frei liegen kann. Z. B.

520

0.85

8,50

3,80

4,70

5,65

6.35

7,30

26

36

14

16

19

21

24

20

23

26

30

33

1,0

8,00

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,6 ; oder

5,90

6,20

6,60

7,50

26

16

36

23

17

18

19

20

21

22

24

21

22

24

25

24

25

26

28-

30

29

26

31

wird ein ¹⁶/₂₍₅ cm starker Balken — 26.20 =

5,2 m frei tragende Länge erhalten können.

Um für eine gegebene Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte und ihre frei tragende Länge die erforderliche Breite und Höhe, oder umgekehrt, bei gegebenem Querschnitt die zulässige grösste frei tragende Länge des Balkens zu ermitteln, empfiehlt sich die Benutzung nebenstehender Tabelle.

Zur Berechnung aller in vorstehender Tabelle nicht enthaltenen Stärken benutzt man folgende Formel, in welcher / die Länge der Balken in Metern, d den Balkenabstand in Metern, p die Belastung auf 1 qm in Kilogrammen, b die Breite und h die Höhe der Balken in Zentimetern bedeutet. Es ist:

100

32

33

1,15

7,80

4,80

5,60

6,30

7,00

8,00

26

33

36

19

21

24

25

28

26

30

33

36

<V 5-

* g Jg*°

Ul! a_§! 1 :iif

’S u *

3,00

3,20

3,80

4,00

4,30

4,60

4,90

5,20

5,40

5,10

6,00

6,30

15

16

16

17

18

16

18

19

23

21

24

24

39

16

19

20

21

22

23

24

26

24

26

27

28

p . d. /² = 2 . b . A².

Ist weder d noch p bestimmt und p nur als eine gewöhnliche Belastung anzusehen, so kann man annehmen: die Balkenhöhe sei 0,05 m-(-/.0,04, die Breite nur /. 0,01 geringer; hieraus ergeben sich für nachstehende frei tragende Längen folgende Holzquerschnitte :

Länge

Breite

Höhe

cm

cm

14

17

20

23

26

17

21

25

29

33

Unter gewöhnlichen Belastungsverhältnissen genügt eine Diele von 2,5 cm Stärke bis zu 0,55 m Balkenabstand, von 4 cm Stärke bis 1,1 m Balken-Bei lotrecht oder schräg stehenden    Hölzern    abstand, von    4,5    cm    Stärke bis    1,33    m Balkenabstand,

findet man die Stärke, wenn man auch    hier ein    Bohlen    von    5    cm    Stärke    können    bis    1,65    m frei

für allemal 16 cm als die Stärke eines    lotrecht    liegen,    6,5    cm    starke bis    2    m    und    8 cm    starke

oder schräg stehenden Holzes annimmt und    für jeden    bis 2,5    m.

steigenden Meter 1 cm hinzurechnet. Die auf diese Alle die bisher angeführten Regeln und Ermitte-Weise erhaltene Summe ist die erforderliche Stärke, lungen setzen eine gewöhnliche Belastung der Balken Nehmen wir z. B. die Länge eines stehenden oder und deren vollkantigen Querschnittworaus. FürSpann-

6,60

6,90

26

28

28

28

weiten über 7 m, ausserordentliche Belastungen und nicht vollkantiges Holz muss eine besondere Berechnung des Querschnittes erfolgen.

Geschossbalken dürfen nicht unmittelbar auf die Fensterbögen, sondern auf einen besonderen Mauerabsatz gelegt werden. Unterzüge sind nicht nur auf die Mauern oder gar nur auf die Riegel zu legen, sondern unmittelbar zu unterstützen.

oft unterbrechen, nicht nötig, zumal da ganz ummauerte Mauerlatten schnell verfaulen und dann mehr schaden als nützen. Bei Balkenlagen der Dächer ohne Drempel dürfen dieselben aber niemals fehlen.

Bei der Einteilung der Balken ist darauf zu sehen, dass die Zahl der Treppen- und Schornstein-Auswechselungen möglichst beschränkt und Scheidewände aus Fachwerk auf und unter einen Balken gestellt werden.

Das Auflager der Balken auf den Umfassungswänden muss mindestens der Höhe des Balkens gleich sein, unter 13 cm darf dies bei schwachen Mauern nicht betragen; in 38 cm starken Brandmauern dürfen nur auf einer Seite derselben die Hölzer 13 cm tief einbinden.

Da die in der Mauer liegenden Balkenköpfe leicht dem Verfaulen ausgesetzt sind, so bringt man vor der Hirnholzfläche der Balkenköpfe einen etwa 3 cm

Wo die Wände der oberen Geschosse nicht gehörig unterstützt sind, sondern nur auf einem frei    breiten Hohlraum und zwischen den Balkenköpfen

tragenden Balken aufstehen, müssen dieselben ab-    un(^ dem Mauerwerk oben und an den Seiten einen

gesprengt und möglichst leicht angefertigt werden,    etwa 8 cm breiten an, damit die Luft die Balken-

um den Balken nur wenig zu belasten. Entweder    köpfe umspülen und austrocknen kann. Hierbei ist

fertigt man dieselben als leichtes, auf seinen beiden es zweckmässig, diese Hohlräume mittels je einer Seiten geschaltes Riegelwerk, welches dann berohrt kleinen Öffnung mit der Aussenluft in "Verbindung und geputzt wird, oder man wendet verdoppelte    zu sefzenj die letzteren werden spätei geschlossen.

Bretterwände an, welche alsdann ebenfalls auf Be- Bei der Anwendung von Zangen sind zu starke rohrung geputzt werden. In neuerer Zeit fertigt    Überschneidungen der \ erbandhölzer zu vermeiden,

man solche nicht unterstützte Scheidewände sehr    Da die Ausmauerung des Fachwerkes sich mit den

leicht aus Gipsdielen, Rabitzputz, nach den Systemen Stielen desselben nicht verbindet, indem sich der Priiss und Förster usw., an.    Mörtel von dem Holze, wenn auch in sehr feiner

An jeder Seite der massiven Mauern, welche in    Fuge ablöst, so ist ein Fachweiksgebäude um so

folgende Stockwerk aufsteigen, sind in Wohn-    luftiger, d. h. die Wände desselben desto undichtei,

gebäuden zur Befestigung der Fussbodenbretter und    Je me^r Fächer dieselben haben,

der Deckenschalungen Halbholzbalken zu legen. Man gibt deshalb grundsätzlich einer auszu-Die Ort- oder Giebelbalken müssen von den    mauernden Fachwand eine Stielweite von nur 1 m

Mauern mindestens 3 cm entfernt bleiben, um die un<^ den Fächern einen Flächeninhalt von 1    1,25 qm.

Feuchtigkeit des Mauerwerkes von den Balken ab- Bie Anzahl der Riegel wird von der Stielhöhe be-zuhalten    dingt: 2,5 m hohe Wände erhalten einmalige,

3—3,5 m hohe zweimalige und 4—4,5 m in den Stielen hohe Wände eine dreimalige Verriegelung.

das

Wo ein Balken auf eine Schornsteinröhre trifft, muss derselbe ausgewechselt werden, und diese Wechselbalken wenigstens 9 cm von der Röhre ent- Bie zur "Vermeidung einer Verschiebung der fernt bleiben. Auch dort, wo Balken der Röhre    Wände an den Gebäudeecken zwischen Schwelle

wegen etwas ausgeschnitten werden, muss wenigstens und Rähm erforderlichen Streben sollen in einem so viel Spielraum bleiben, dass zwei Dachsteine da-    Winkel von etwa (>0° zur Schwelle geneigt sein

zwischen so angebracht werden können, dass einer    und vom Eckstiel mindestens 8 cm entfernt bleiben,

die Fuge des anderen deckt.

Die Stösse der Wandrähme sind stets auf einem Holzwände müssen möglichst von Feuerungen Stiel und möglichst nur auf einem Bundstiel vorentfernt bleiben und kein Stiel unmittelbar an die zunehmen.

nur ¹/₂ Stein starke Wange einer Röhre gesetzt werden, sondern von derselben mindestens 12 cm entfernt bleiben.

Kein Fachwerksgebäude darf vor Aufführung des Sockelmauerwerks aufgerichtet; die Schwellen desselben nicht auf untergelegte Klötze oder einzelne In Abständen von etwa 3 m werden die Um-    Steine gestreckt und erst nach dem Richten des

fassungswände durch Balkenanker verankert, jeder    Gebäudes untermauert werden, da sich das Gebäude

dritte oder vierte durchgehende Balken, aber nur dadurch senken und das Holzwerk beschädigen kann.

Das Sockelmauerwerk muss 0,5—0,6 m hoch, in gut gebrannten Ziegelsteinen oder in Bruchsteinen aufgeführt und mit einer Lage Isolierasphaltpappe

solche, welche auf Mauerpfeilern lagern, erhalten einen solchen.

Für die Balkenlagen der Stockwerke ist das Legen von Mauerlatten, welche den Mauerverband oder dgl. abgedeckt werden, um die aufsteigende,

dem Schwellenkranz schädliche Feuchtigkeit fernzuhalten.

Die Schwelle muss aus kernreichem Holz, am besten aus Eichen- oder Lärchenholz bestehen, bei leichten Gebäuden ¹⁴/₁₈—¹⁶/₂₀ cm stark sein und wird auf der breiten Seite mit dem Kernholze nach unten auf die Isolierschicht verlegt und stets nur unter einem Wandstiel gestossen.

Wird die Schwelle breiter als es die Stärke der Stiele erfordert, so muss der Vorsprung nach innen liegen.

Am besten liegen die Schwellen mit der Aussen-seite der Plinte bündig, weil dann Regenwasser und Schnee auf der Plinte nicht stehen bleiben können und die Schwelle möglichst gut gegen Nässe geschützt ist (s. Fig. 61 und 62).

Fussböden dürfen nicht in den Wintermonaten gedielt werden, in den oberen Geschossen muss die Dielung an warmen Tagen mit trocknen, möglichst schmalen Brettern vorgenommen werden, in den unteren Geschossen müssen die Bretter weniger trocken sein, weil die Dünste aus der Erde sonst ein Verquellen und Werfen veranlassen. Am besten ist es, die Dielung mit weniger trocknen Brettern im Herbste verloren anzuheften und im nächsten Frühjahre zu vollenden. Die Bretter müssen möglichst aus dem Kern geschnitten sein, wo es sich um gewöhnliche, aber dauerhafte Fussböden handelt. Nicht aus dem Kern geschnittene Dielen verlegt man des besseren Gehens und der geringeren Abnutzung wegen stets mit der Kernseite nach oben.

IV.

Die Dächer und die gebräuchlichsten Arten ihrer

Eindeckung.

Hinsichtlich ihrer Eindeckung kann man die Dächer einteilen in Stroh-, Rohr-, Holzschindel-, Span- und Bretterdächer, in Ziegel-, Zementplatten- und Schieferdächer und in Blech-, Papp- und Holzzementdächer.

Je leichter das deckende Material von Regen und Schnee durchdrungen werden kann, um so wichtiger ist es, das Dach unter einem grösseren Neigungswinkel anzulegen, während es bei undurchdringlicheren Deckmaterialien flacher sein darf.

Fig. 95 gibt die Höhenunterschiede eines Satteldaches für verschiedene Deckmaterialien an. Ist die

—m£ NT,

wird der untere Dachraum zu Giebelstuben mit danebenliegenden Bodenkammern und einer Räucherkammer usw. und der über dem Kehlgebälk befindliche Raum als Kornschüttboden ausgenutzt. Auch über bäuerlichen Stallgebäuden, die gewöhnlich keine grosse Tiefe erhalten, sind steile Dächer am geeignetsten. Flache Dächer sollten nur über untergeordneten Gebäuden, Schuppen, Sommerarbeiterhäusern usw. ausgeführt werden. Unbedingt erforderlich sind sie jedoch über sehr tiefen Stallgebäuden, Scheunen usw., über welchen sich steile Dächer nicht mehr ausführen lassen. Dabei ist hier stets die Regel zu beachten, dass „das Dach umso flacher und der Drempel umso höher sein muss, je tiefer das Gebäude ist;‘. Flache Stall- und Scheunendächer mit hohem Drempel können fast bis zum First ausgenutzt, sowie durch die Drempelwände beleuchtet und gelüftet werden, während diese Vorteile bei hohen Dächern zumal ohne Drempel fortfallen oder nur umständlich zu erreichen sind.

CU

a1.

Fig. 95. Höhenunterschiede eines Satteldaches für verschiedene Deckmaterialien.

Tiefe des Gebäudes aa--1 und wird die Höhe des Daches über seiner Basis a a mit h bezeichnet, so ist beim Stroh- und Rohrdache h = ¹/₂,

„ Schindel- etc. und Ziegeldache h = ³/s—¹/₂,

„ Schiefer- und Zementplattendache h = ¹/₄,

„ Blechdache h — ¹/₆—¹/₁₂,

„ Pappdache h = ¹l₁₀—¹llb,

„ Holzzementdache h — ¹/₃₀.

Die Dächer ländlicher Wohngebäude, namentlich der Bauernhäuser, sollten stets steile sein, da flache Dächer, zumal Papp- und Holzzementdächer, diesen Gebäuden einen nüchternen, fremdartigen Ausdruck verleihen und auch nicht so viel Raum gewähren wie steile Dächer. Werden diese ohne oder mit nur niedrigem Drempel und mit Kehlgebälk erbaut, so

1. Die Stroh- uml Rohrdächer.

Sie waren in früherer Zeit für Wirtschaftsgebäude am gebräuchlichsten, und noch jetzt sind sie, trotz ihrer grossen Feuergefährlichkeit und der leichten Zugänglichkeit für das Ungeziefer, wegen ihrer Wohlfeilheit, Dichtigkeit und des Umstandes, im Innern des Dachraumes eine mehr gleichmässige Temperatur als die Ziegeldächer zu erhalten, beim Landwirt sehr beliebt.

Allerdings ist der Vorzug derselben, sowohl bei strenger Winterkälte als bei drückender Sommerschwüle eine gleichmässige Temperatur im Dachraum bezw. im Gebäude zu erreichen, für die Erhaltung des in letzterem aufbewahrten Rauhfutters usw. von Wichtigkeit. Letzteres pflegt nur selten unter Stroh-und Rohrdächern zu verderben, während es unter Ziegeldächern, wenn nicht gänzlich verdirbt, doch

oft so bedeutend an seiner Güte leidet, dass es nur ungern vom Vieh gefressen wird.

die etwas unterwärts genagelte Latte der zuerst gedeckten Dachseite gesteckt werden muss, wie dieses

Dasselbe gilt für die Rohrdächer, da bei den-

Der grossen Feuersgefahr wegen sind diese Dächer Fig. 96 bei a zeigt, aber in neuerer Zeit bei Neubauten und grösseren Reparaturen (mindestens ¹/₆ der Dachfläche) in ge- selben die obersten Schichten (die Firstschöfe) von schlossenen Ortschaften polizeilich verboten, hingegen Stroh gemacht werden, für einzelne Gebäude und Gehöfte zulässig, wenn dieselben von jedem fremden Gebäude 100 m entfernt sind und die einzelnen Gebäude keine Feuerung enthalten.

Wz

Fig. 96. Eindeckung der Stroh- und Rohrdächer.

Das Flugfeuer wird mit grosser Schnelligkeit durch trockene Stroh- und Rohrdächer fortgepflanzt, und hierbei werden die Bindeweiden und Strohbänder, womit das Deckmaterial an den Latten befestigt ist, schnell zerstört, so dass die brennende Masse vor die Eingänge des Stalles herunterfällt, wodurch die Rettung des Viehes unmöglich gemacht wird. Zur Rettung des letzteren sind deshalb bei frei gestellten Gebäuden Nottüren an den Giebeln anzulegen, ausserdem aber auch die Dächer in allen Sparrenfächern über den Eingängen zwischen den

Dachlatten mit einem lattendicken Lehmputz zu ver-    .    ,    T 0n ^

,    „    . j- t-i    i- . f -x j j ,    An den Giebeln lasst man die Latten 30—40 cm

r, .    tt ,    dadurch,    dass am Ende    der    ersten, dann aber    in die

zum Dachdecken ist schon in der Baustoffkunde das Nötige gesagt worden.

Zum Einlatten des Daches dienen entweder gespaltene oder geschnittene Latten. Die zu den ersten verwendeten Lattstämme sind 7,5—9,5 m lang und 8—10 cm im Zopf stark; die zu den geschnittenen Latten verwendeten, am Zopf ca. 40 cm starken und 7,5 m langen Sägeblöcke liefern 34 Stück ungefähr 6,75 m lange Latten. Scharfkantige Latten müssen zur Verhütung eines Durchschneidens der Bindeweiden an den Kanten gebrochen (gefast) werden. Die Weite der Lattung muss sich nach der Länge des Strohes und Rohres richten, da jeder Halm dreimal an die Latte gebunden werden soll. Bei den Strohdächern werden die Latten 30—32 cm, bei den Rohrdächern 35—40 cm weit auseinander, an den Enden    mit    eisernen, in    der    Mitte mit    hölzernen Nägeln    auf die 1,5—1,7    m    von Mitte zu

Mitte voneinander entfernten Sparren genagelt. Die beiden untersten Latten erhalten eine Entfernung von nur 10 cm.

An den Wetterseiten des Daches ist nach Fig. 96 die oberste Latte mit der Firstkante bündig, auf der entgegengesetzten Seite aber 12 cm von der Dachspitze entfernt    zu    befestigen, da    die    östliche    und

südliche Seite    der    Dächer zuerst    gedeckt wird    und

ein Teil des mit den Halmenden über den First hinausgelegenen Strohes der Wetterseite unter

I ber    die    Beschaffenheit    des    Strohes    und    Rohres i folgende    vierte    Latte    L8cher gebohrti    in    diese

Knaggen gesteckt und an diesen die Windbretter

Mi«

(V

7*

7.V/A

Wim

Wj

HP

Fig. 97. Eindeckung der Stroh- und Rohrdächer.

mit eisernen Nägeln angenagelt werden. Es ist ferner nötig, um den Angriffen des Windes zu begegnen, unter den über die Giebelfläche des Gebäudes vortretenden Teil der Dachfläche Bretter zu nageln, welche mit den auf der Dachfläche senkrecht gestellten Windbrettern die sog. Windkästen bilden (vgl. b, b in Fig. 97).

Die Deckungsarbeiten werden entweder auf dem Baume oder von der Leiter aus vorgenommen.

Im ersten Fall verrichtet der Decker seine Arbeiten auf einem wagerechten, auf der Dachfläche

Fig. 98. Deckbrett.

liegenden 3,8—5,6 m langen Deckbaume stehend, die unteren Bordschichten müssen sowohl beim Strohweicher mittels Taue am First, je nach dem Fortschreiten der Arbeit, in erforderlicher Höhe befestigt wird. Im anderen Falle bedient sich der Sparrenenden vorstehen.

Decker einer Leiter und verrichtet von dieser aus die Eindeckung.

Ausser dem Deckenbaume mit den zu denselben

als auch Rohrdache mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden und mindestens 16 cm über die

Von besonderer Wichtigkeit ist eine gute Eindeckung des Dachfirstes, nicht nur um das Einregnen zu verhüten, sondern auch hauptsächlich, um diesen gehörigen Tauen dienen als A\erkzeuge: das Deck- Teil des Daches gegen Beschädigungen durch Stürme brett, die Decknadel, der Deckknüppel und ein zu sichern, scharfes Messer.

Dies geschieht durch die Anbringung von Firstlatten.

Diese werden über den Dachstöcken dadurch be-

Das Deckbrett (Fig. 98), von hartem Holze, etwa 30—40 cm lang und 23 cm breit, gefertigt, ist auf einer Seite derart gezahnt, dass die Querschnitte der Zähne Dreiecke bilden, deren Schenkel festigt, dass schon vor dem Eindecken, nach lig. 96«

¹ und b, 45 cm lange Holznägel in jeden Sparren geschlagen werden, welche über die Bedeckung hervorragen und die Latte, in welche die erforderlichen Löcher gebohrt wurden, aufnehmen. Fig. 97 zeigt eine Lattenverfirstung.

a c senkrecht auf der Seite a b stehen; eine in der unteren Kante befestigte Reihe eiserner Zinken dient als Harke oder Rechen.

Auf der Rückseite befindet sich ein Handgriff und ein Haken, um das Deckbrett, wenn es nicht be-

Hun

f,

Fig. 99. Decknadel.

Mit

um das Bindematerial möglichst

können.

Ihre Herstellungsweise erläutert die

nutzt wird, an eine Latte hängen zu können, dem Deckbrette werden, wie schon eben angedeutet, die einzelnen Strohlagen sowie die ganze Dachfläche eben geklopft.

Die Decknadel (Fig. 99) dient dazu, das Bindematerial, Weiden, Hanfschnüre usw., unter die Latten hinweg und durch die Strohdecke, behufs Befestigung der Bandstöcke, zu führen; sie ist von Eisen, bei c zugespitzt und von b bis d in einer Länge von 8—10 cm hohl, um das Ende der Bindeweide oder der Hanfschnüre aufzunehmen, welches mit Hilfe des zugespitzten Endes unter der Latte durch die Strohschicht geführt wird und dann leicht erfasst werden kann.

Der Deckknüppel ist ein 1,1—1,25 m langer Hebel, dessen eines Ende von dem Decker unter die Lattenreihe, unmittelbar über den Bandstöcken, gesteckt und dessen anderes mit einem Beine niedergedrückt wird fest zusammengezogen an den Latten befestigen zu

Als Messer dient gewöhnlich das vordere Ende einer alten Sense.

Die Strohdächer werden je nach ihrer Steilheit 30—40 cm, die Rohrdächer 40 cm stark eingedeckt;

Fig. 100. Strohpuppenfirst (Ansicht).

Die Befestigung der Firstlatten mittels eiserner Nägel ist zwar kostspieliger, aber dauerhafter. Ein Nachteil der Lattenfirsteindeckung entsteht aber durch das Ansammeln von Nässe unter den Latten und die aus derselben herrührende baldige Fäulnis des Deckmateriales. Zur Vermeidung derselben ordnet man, unter Weglassung der Firstlatten, bei den beiden obersten Dachlatten zweifache Bandstöcke an, von denen die oberen sichtbar bleiben, und an denjenigen Stellen, wo sich die Bindeweiden oder Bandstöcke befinden, durch Strohbänder oder Strohpuppen gekreuzt werden, welche mit vier Bindeweiden gut zu befestigen sind. Fig. 100 gibt die Ansicht und Fig. 101 den Durchschnitt eines solchen Strohpuppenfirstes.

Ausser den vorangeführten Firsteindeckungsarten ist die Eindeckung des Firstes mit Dachsteinen in vielen Gegenden, namentlich in Mecklenburg, gebräuchlich.

Fig. 102. Nach derselben werden auf jedem Sparren, teils an demselben, teils an den auf diesem befestigten Latten, schwache Hölzer befestigt, auf welchen die zur Eindeckung des Firstes mit Dach-

ziegein (am besten als Doppeldach) erforderliche    0,3—0,4 Tagewerke eines Dachdeckers und ebenso-

viele seines Handlangers erforderlich; 5 laufende Da sich Reparaturen bei dieser Art der First-    Meter First zu verpuppen erfordern 0,4 Tagewerke

eindeckung nur schwer ausfiihren lassen, so ist es    des Deckers und seines Handlangers. Den Bedarf

an Holz, Stroh und Rohr in Bunden gibt die vor-i stehende Tabelle an.

Lattung genagelt wird.

igl

mm

7//

2. Die Seliindel-, Span- und Bretterdächer.

Fig. 101. Strolipuppenftrst (Durchschnitt).

nötig, darauf zu achten, dass den Dachziegeln eine feste und gegen das Stroh zweckmässige Lage ge-

iüs

B'ig. 102. Firsteindeckung mit Dachsteinen.

geben und Dach- und Firstziegel in Kalk gelegt werden.

Es erfordern 10 qm Dachfläche:

Strohdach

Rohr dach

1 Bund ■

1 Bund =

0,09! 0,121 0,15

0,05 0,06 0,08

Das Schindeldach besteht aus auf die Latten genagelten kiefernen Brettstückchen (Schindeln), es ist leicht und billig in der Herstellung und hält sich ohne erhebliche Reparaturen 15—30 Jahre lang. Der Feuergefährlichkeit wegen unterliegen sie nebst den Span- und Bretterdächern denselben polizeilichen Beschränkungen wie das Stroh- und Rohrdach.

Durch Einlegen in die Jauche einer Düngerstätte oder in eine Zinkchloridlösung, oder durch einen Karbolineumanstrich und Nagelung mit verzinkten Nägeln werden die Schindeln und Späne dauerhafter.

Zum genügenden Schutz gegen Flugfeuer empfiehlt es sich, die vorher mit einer Lösung von 3 Teilen Alaun und 1 Teil Eisenvitriol imprägnierten Schindeln nach ihrem Aufnageln mit einer Farbmasse aus verdünnter Eisenvitriollösung mit eingerührtem weissen Töpferton anzustreichen. Sehr bewährt ist auch ein satter Anstrich des fertigen Daches mit heissem Steinkohlenteer, der sofort mit Ziegelsteinpulver dicht bestreut wird; nach Eintrocknen des Teeres wird das Verfahren wiederholt.

VA

Vfi/,

Fig. 103. Schindeleindeckung.

chm

cbm

Bunde

Bunde

Ein-

deckungs-

stärke

30 cm 35 „ 40 „

33

39

44

24    20

29 23 35 cm 73 33 25 40 „    82

56

40

65    47

Die Schindeln sind 8—10 cm breit, 60—65 cm lang; an der einen Kante sind sie bis 2 cm stark, an der andern scharf zulaufend; in der starken Kante befindet sich eine Nut, deren Backen ungefähr 5 mm stark bleiben müssen. Beim Eindecken wird die zugeschärfte Seite in die Nut der daneben liegenden Schindel geschoben (Fig. 103).

Sie werden mit mindestens 10 cm breiter Über-

0,1 chm rindschäliges Holz zu Band- und Dachstöcken. 16 laufende Meter Lattstämme.

deckung auf 40—50 cm weiter Lattung befestigt,

0,1 chm rindschäliges

Holz! 16 laufende Meter welche auf den Sparren angenagelt wird, die 1,5 bis Lattstämme.

laufende Meter Trauf-kante 3 Bund Stroh.

Eür_ das 2,2 m von Mitte zu Mitte entfernt liegen. Die Befestigung der Schindeln geschieht mittels eiserner * Nägel von ca. 6 cm Länge, welche einen zwei-Die Dächer werden von ländlichen Arbeitern, hügligen Kopf und 3 mm im Quadrat an Stärke haben, meistens im Akkord, eingedeckt. Zur Herstellung von 10 qm Stroh- oder Rohrdach 35 cm stark sind

Die oberste Schindellage wird an der Wetterseite 10 cm über den First übergedeckt (Fig. 104).

Werden Walme mit Schindeln eingedeckt, so muss Dauerhaftigkeit und genügenden Feuersicherheit in jede Schindel nach dem oberen Ende, und zwar auf derselben Weise wie die Schindeldächer angestrichen der scharfen Kante etwas zugespitzt werden, und so decken sich die Schindeln nach unten zu ausgebreitet um den Walm herum (Fig. 105).

Gewöhnlich werden die Schindeldächer durch Zimmerleute eingelattet und gedeckt; das Hinaufschaffen von 100 laufenden Metern Dachlatten und Befestigen derselben erfordert 0,6 Gesellen- und 0,3 Handlangertage; auf je 15 Schock Schindeln einzu

werden.

-1

'-•-i - -I

liifc

Fig. 104. Schindeleindeckung am First.

Fig. 105. Walmeindeckung mit Schindeln.

decken rechnet man 1 Zimmergesellentag: 10 qm einfaches Schindeldach einzulatten und einzudecken sind in 0,5 Gesellentagen, 10 qm doppeltes Schindeldach in 0,8 Gesellentagen auszuführen. Auf 1 qm rechnet man 30 Stück Schindeln und 7 Stück Nägel.

Spandächer müssen zunächst mit Brettern verschalt werden, welche bei sehr flachen Dächern zu spunden sind. Auf die Schalung werden dann die 21 cm langen, 10 cm breiten und 13 mm starken,

fl

.,L

Fig. 107. Gestülptes Bretterdach.

■Hl

Hl

SSEE-rd *!Inr

⁼==f\.¹Mft»^TTiwr '< tnroMWilM/

1    iWtjirjlr jT

Fig. 106. Spaneindeckung.

an ihren unteren Enden abgerundeten eichenen Späne dergestalt genagelt, dass sie sich auf die halbe Länge überdecken. Damit die Späne dicht aufeinander-liegen, werden sie von der Rundung ab nach hinten zu auf beiden Seiten keilförmig gearbeitet (Fig. 106^4).

Jeder Span erhält einen eisernen Nagel; die unterste Schicht wird nach Fig. 106 B doppelt gelegt.

Fig. 108. Bretterdach mit gefalzten Fugendeckleisten.

Auf den Ecken wird auf die zusammengeschnittenen Bretter eine nach dem erforderlichen Winkel gefalzte

Das Bretterdach ist leichter und billiger aus Auf 1 qm rechnet man 90 Stück Späne und 3,5    führbar wie das Schindel- und Spandach und be-

Schock Nägel. Die Spandächer können zur grösseren    sonders in holzreichen Gegenden für Diemenschuppen,

Leiste aufgenagelt.

Feldscheunen usw. empfehlenswert. Da die Bretter Genügend gar gebrannte Ziegel können durch wegen des schnelleren Eegenabflusses vom First zur Dämpfen, welches darin besteht, dass man die Traufe verlegt werden müssen, so unterstützt man    Poren des Ziegels vollständig    mit    Kohlenstoff aus-

sie in Abständen von 1,5—2 m durch Pfetten. Die    füllt, ziemlich dicht und wetterfest    gemacht werden,

Dachhöhe beträgt mindestens ¹/₃ der Tiefe. Die während schwach gebrannte, gedämpfte Ziegel nicht 3 cm starken Bretter werden entweder gestülpt wetterbeständig sind.

(Fig. 107) oder besser über ihren Stossfugen durch Sorgfältiges Aussuchen der Dachziegel so, dass eingefalzte 4 x 5 cm starke Deckleisten abgedichtet keine krummen darunter sind, ist durchaus nötig, (Fig. 108). Diese Dächer halten sich selbst ohne wenn man ein festes und dichtes Dach haben will. Anstrich etwa 20—30 Jahre, aber mit einem solchen Noch schädlicher sind Dachziegel, in welchen Kalkweit länger, besonders mit dem obenerwähnten, auch Stückchen vorhanden und mit eingebrannt sind, indem eine genügende Feuersicherheit gewährenden zwei-    diese, wenn sie nass werden,    sich    löschen und ihr

maligen Steinkohlenteeranstrich mit Bestreuung von    Volumen dabei vergrössern,    die    Dachsteine zer-

sprengen.

Die Entfernung der Dachsparren von Mitte zu Mitte darf 0,85-—1,1 m nicht übersteigen. Quer über die Sparren werden die aus Sägeblöcken geschnittenen, rechtwinkligen, gleichmässig starken Latten mit sind jetzt die üblichsten, obgleich nicht die besten. eisernen Nägeln, auf jeden Sparren einmal, genagelt.

Man kann annehmen, dass die Dachfläche eine    Der Stoss zweier Latten    muss stets    auf die Mitte

Neigung von 45° gegen die Dachbalkenlage habe.    eines Sparren treffen und    jedes Ende    der Latte be-

Bei sorgfältiger Eindeckung und bei gewöhnlicher    sonders genagelt werden.    Die Latten    sind 6—7,5 m

Güte des Materials genügt schon ²/₅ und bei scharf-    lang und haben Stärken    von 2,5 x    4, 3x5 und

kantigen und glasierten Ziegeln ¹/₅ Gebäudetiefe als 4x6 cm; die 4x6 cm starken linden nur bei

schweren Dächern oder grossen Sparrenentfernungen Die Dauerhaftigkeit eines Ziegeldaches ist nicht Anwendung. Die oberste Latte ist höchstens 5 cm

vom Dachflrst entfernt aufzunageln, um ein mög-

Ziegelpulver.

3. Die Ziegeldächer

Dachhöhe.

auch von der Güte der Eindeckung abhängig.

Die Haupterfordernisse guter Dachziegel sind Leichtigkeit, Wetterbeständigkeit und eine ebene, gerade Form; als Zeichen ihrer Güte gelten scharfer Brand, heller Klang, von Bissen und Sprüngen freie Flächen und ein geringes Wasseraufsaugungsvermögen.

allein von der Neigung der Dachfläche, sondern auch von der Güte des Deckmaterials, endlich liehst weites Überdecken der kirststeine zu ermöglichen, und die unterste Latte ist so zu befestigen, dass die Dachziegel das Gesims noch um 13 cm überdecken.

Das Einhängen der Dachziegel ist bei Satteldächern gleichzeitig auf beiden Seiten vorzunehmen, da eine einseitige Belastung des Dachgerüstes nachteilig auf die Stabilität desselben einwirkt.

Zur Anfertigung der scharf zu brennenden Dachziegel soll nur der reinste, beste, wo möglich geschlämmte Lehm oder Ton genommen werden, damit dieselben möglichst wetterbeständig sind.

Durch das Glasieren der Oberfläche mit weichen

Die Eindeckung in Kalkmörtel beginnt in der Mitte der Dachfläche an der Traufe und schliesst

nach dem First, aufsteigend an den Giebeln, so dass das Verhauen der Dachziegel nur an den Ortschichten der letzteren stattfindet. Das Verhauen kann durch die Verwendung besonders geformter Bleiglasuren werden schwach gebrannte Ziegel nicht halber Steine beschränkt werden, wetterfester, sondern erhalten hierdurch nur eine

Der zur Eindeckung bezw. zum Verstreichen der schöne Oberfläche. Da die Glasur aber leicht be- Ziegel zu verwendende Mörtel muss aus scharfem schädigt und rissig wird, so wird hierdurch das Sand) gut gelöschtem Weisskalk und Kälberhaaren Gefrieren des Ziegels gefördert oder wenigstens nicht (Haarkalkmörtel) bereitet werden, aufgehalten.    Ziegeldächer müssen zu einer Jahreszeit eingedeckt

Bei gewöhnlicher Arbeit und mittlerer Güte der Materialien kann man annehmen, dass ein Ziegeldach,

Anstatt der leicht zerstörbaren Bleiglasuren sind werden, in welcher Nachtfröste nicht schädlich auf stark aufgetragene, mit dem Ziegel gut verschmolzene den Streichkalk wirken können; im heissen Sommer Erdglasuren besser, welche vom Transport und ist es zweckmässig, die Ziegel stark annässen zu Witterungseinflüssen nicht zerstört werden können, lassen, damit das zur Erhärtung des Mörtels er-Das Teeren poröser Ziegel verhindert nur die forderliche Wasser nicht vom Dachziegel aufgesaugt ersten Jahre ein Durchregnen, indem die öligen werde.

Bestandteile des Teeres allmählich von der Luft und i

Sonne aufgezehrt werden.

trotz der laufenden Reparaturen, alle 50—60 Jahre umgedeckt werden muss.

Um das bei der ersten Anordnung unvermeidliche Durchdringen des Wassers durch die Stossfugen verhüten, wird unter die Fuge ein Holzspliss, Krempziegeln, d. h. ein eichener oder kiefener Span von 30 cm Länge, 7 cm Breite und 3—4 mm Dicke, gelegt, der das etwa durchdringende Wasser auf den darunter liegenden Ziegel überleitet.

Am First und der Traufe (s. Fig. 110 F und T) wird die Ziegelreihe doppelt gelegt, weil hier Reparaturen durch das Einziehen neuer Ziegel von innen nicht zu bewerkstelligen sind. An Traufe und First bedarf man wegen der Doppelreihen keine Splisse.

zu

=cxL

UJ

Man unterscheidet die Eindeckung mit Biberschwänzen, Dachpfannen,

Falzziegeln und mit Zementziegeln.

A. Das Biberschwanzdach.

Die Biberschwänze, Flachziegel, Ochsenzungen usw. genannt, haben die Form eines länglichen, an der einen kurzen Seite abgerundeten oder zugespitzten, an der anderen mit einer Nase versehenen Rechtecks (Fig. 109).

Die Oberfläche ist mit Rinnen versehen, welche dem Regenwasser einen leichten Abfluss möglichst in der Mitte, auf dem Rücken verschaffen sollen. Die Biberschwänze hatten bisher etwa 30—40 cm Länge, 12—20 cm Breite und 1—2 cm Stärke.

Nach dem ministeriellen Erlass vom 4. Dezember ; 1888 dürfen für preussische Staatsbauten nur Biber-

=-V

13

Fig. lll.

Biberschwanzeindeckung mit Fugenüberdeckung.

Fig. 112.

Fig. HO. Biberschwanzeindeckung ohne gegenseitige Fugenüberdeckung.

empfehlen

Fig. 113. Biberschwanzeindeckung mit Asphaltpappstreifen.

Fig. 109. Biberschwanz.

schwänze von übereinstimmenden Grössen verwendet werden.

Sie sollen erhalten eine Länge von 36,5 cm, eine Breite von 15,5 cm und eine Stärke von 1,2 cm, und sind von diesen Mafsen folgende Abweichungen gestattet: für die Länge und Breite bis zu 5 mm, für die Stärke 3 mm.

Bei den Biberschwanzdächern sind 3 Eindeckungsarten zu unterscheiden:

a)    das einfache oder Splissdach;

b)    das Doppeldach;

c)    das Kronen- oder Ritterdach.

a) Das Splissdach.

Die Dachflächen werden 20 cm weit gelattet, so dass jede Ziegel reihe die darunter liegende um etwa 16 cm überdeckt und um ebensoviel von der nächstoberen überdeckt wird.

Man kann die Ziegel entweder in einfachen Reihen, ohne gegenseitige Fugenüberdeckung, wie Fig. 110 zeigt, verlegen, oder im Verbände, d. h. mit Fugenüberdeckung, nach Fig. 111 u. 112.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Obgleich die Splisse den Bedarf der nötigen Ziegel fast auf die Hälfte verringern, das Dach leicht und billig wird, so führen sie doch auch manchen Nachteil herbei.

Im Sommer trocknen die Splisse sehr aus und vermehren so die Feuersgefahr, ausserdem faulen sie nach einigen Jahren leicht, das Dach wird undicht und muss dann umgedeckt werden.

Um die Dauerhaftigkeit der Splisse zu erhöhen

sich Anstriche mit Kar-bolineum oder Tränkungen derselben mit Kupfer- oder Zinkvitriollösungen.

Soll das Dach eini-germassen dicht werden, so muss man es böhmisch eindecken, d. h. alle Schichten werden förmlich in Kalkmörtel eingemauert, so dass die Stossfugen in Kalkmörtel liegen, ebenso die Ziegel auf den Stellen, wo sie einander überdecken.

Indes wird durch das böhmische Eindecken den Splissen die Luft entzogen und ihr Verstocken befördert.

Anstatt der Holzsplisse verwendet man in neuerer Zeit Zinkblechstreifen und besonders durchlaufende Asphaltpappstreifen (Fig. 113).

Dieselben werden in 1 m Länge, 30 cm Breite vor dem Verlegen der Ziegel mit der Oberkante auf

der Latte festgenagelt und liegen mit der Unter-    reparieren, da die Lattung zu dicht ist, um einzelne

kante auf der unteren Ziegelreihe lose auf. Die    zerbrochene Ziegel auswechseln zu können.

Materialbedarf zum Doppeldach für je 1000 Ziegel

Pappe ist an und für sich steif genug, um ohne Durchhängung frei zwischen der Latte und unteren    wie beim Splissdach; 1 qm 14 cm weit gelattet, er-

Ziegelreihe liegen zu können. Ein solches Dach    fordert 7 laufende Meter Dachlatten, 7 Stück Latt-

wird besonders feuersicher und bietet fast absoluten    nägel, 50 Stück Dachziegel, 30 1 Haarmörtel.

Schutz gegen die Witterung. Namentlich wird durch diese Deckungsart das Beschlagen und Abtropfen der 10 qm Dachfläche zum Ziegel auf ihrer unteren Seite vermieden, welches Doppeldache sind zu rech-für die Erhaltung von Futter- und Fruchtvorräten nen: so verderblich ist, weshalb diese Deckungsart für 0,45 Gesellen- und Scheunen-, Speicher- und Stalldächer immer mehr 0,25 Handlangertage auf Anwendung findet.

Der Dachfuss bei überstehenden Splissdächern ist laufenden Metern Latten, von unten zu verschalen.

Zum Eindecken von

das Einlatten mit 73

und

0,38 Gesellen- und

Um 1000 Stück Biberschwänze zum Splissdach einzulatten, die Ziegel böhmisch einzudecken, sind 0,38 Handlangertage zum

Eindecken der Dachziegel.

erforderlich:

Fig. 114. Kronendach.

157 m Latten, 3 Schock Lattnägel, 720 1 Kalkmörtel und 1,8 kg Kälberhaar;

auf 1 qm Splissdach sind bei 20 cm weiter gestattet dieselbe Dachneigung wie das vorige und

wird 25 cm weit gelattet. Auf jeder Latte hängen 2 Reihen Ziegel übereinander im Verbände, so dass nägel, 35 Stück Dachziegel, 35 Stück Splisse und jeder obere Ziegel die Fugen zweier darunter liegenden deckt (Fig. 114). Ein Kronendach erhält daher doppelt so viel Ziegel als ein Splissdach.

Um eine dauerhafte Eindeckung zu erzielen, ist es notwendig, dass der Mörtelquerstrich möglichst oben über die Ziegel geschlagen wird und ein Füllen

Lattung erforderlich:

5,1 laufender Meter Dachlatten, 5,5 Stück Latt-

20 1 Haarkalkmörtel.

1 qm Splissdach mit Pappeinlage erfordert: Materialien wie vor, jedoch ohne Splisse, dazu; 1,1 qm Pappstreifen.

Um 35 Stück First- und Gratziegel auf 10 laufende Meter First oder Grate böhmisch einzudecken-

c) Das Kronen- oder Ritterdacli

80 1 Mörtel und für jeden Firstziegel einen 6- Pfennig Nagel.

Die Eindeckung fertigen sowohl Maurer- als Dachdeckergesellen, deren Tagelohn gleich ist.

Um 10 qm Splissdachfläche einzulatten und einzudecken, rechnet man:

mm.

Fig. 115. Eindeckung des Kronendaches.

0,3 Gesellen- und 0,17 Handlangertage auf das Einlatten der Dachfläche mit 51 laufenden Metern

Dachlatten und

0,3 Gesellen- und 0,3 Handlangertage auf das Eindecken mit Biberschwänzen.

der Stossfugen nur so weit geschieht, als diese durch darüber liegende Ziegel gedeckt werden (Fig. 115). Wird der Querstrich mehr nach unten gelegt, wie dieses leider gewöhnlich der Fall ist, oder werden die sichtbaren Stossfugen gefüllt, so staut sich das herunterlaufende Wasser zwischen je zwei aufeinander liegenden Reihen, das Dach wird dann undicht und die stets feucht erhaltenen Ziegel werden durch

b) Das Doppeldach.

Bei gewöhnlicher Güte des Materials kann ¹/3 der Gebäudetiefe, bei scharf gebrannten, glasierten Ziegeln ¹/₅ d.er Tiefe als Dachhöhe genommen werden.

Zum Kronendach ist nur etwa die Hälfte der

Die Lattenreihen werden 14 cm weit genagelt, jeder obere Ziegel bedeckt den zunächst darunter liegenden noch etwas über die Hälfte und den zweit unteren noch um 10 cm. Die Ziegel liegen im Verbände (vergl. Fig. 111 und 112). Jede Fuge zwischen Frost zerstört, zwei Ziegeln wird daher zur Hälfte von dem darüber liegenden Ziegel geschlossen. Böhmisch eingedeckt    Latten und Lattnägel erforderlich,    welche ein Doppelliefert diese Art der Deckung ein durchaus dichtes    dach bedarf. Um    1000 Stück Dachziegel    böhmisch

Dach. Jedoch ist es schwer, fast gar nicht zu    in Kalk zu legen,    gehören 550 1    Mörtel.

1 qm Kronendach, 25 cm weit gelattet, erfordert abdichtende dünne Strohwische, sind wegen der Flug-8,6 m Dachlatten, 4 Stück Lattnägel, 55 Stück feuersgefahr heute meistens gesetzlich verboten.

Die Dichtung der Firste, Giebelborten und Grate erfordert besondere Aufmerksamkeit.

Entweder werden sie mit hydraulischem Mörtel (Trierscher Kalk) gut verschmiert, oder man verwendet Hohlziegel. Noch besser ist indes die am Unterrhein übliche Einfassung mit Schieferstreifen von 63—94 cm Breite auf Schalung.

Wegen ihrer gebogenen Form haben die Dachpfannen kein vollständiges Auflager, so dass sie im

Dachziegel, 30 1 Haarmörtel.

Die Eindeckung von 10 qm Kronendach beschäftigt 0,23 Gesellen- und 0,13 Handlangertage mit dem Einlatten der Dachfläche mittels 36 laufenden Metern Latten und 0,35 Gesellen- und 0,35 Handlangertage mit dem Eindecken der Dachziegel.

Vergleicht man diese 3 Arten der Dachdeckung, so ergibt sich, dass das Splissdach das leichteste und billigste ist, weil es die wenigsten Ziegel erfordert, es ist aber auch das am wenigsten dichte, und kann nur durch eine steile Neigung und durch böhmische Eindeckung dicht erhalten werden. Deshalb wird es gewöhnlich nur zu untergeordneten Gebäuden verwendet.

-W":

Das Kronendach ist das dichteste und feuersicherste von allen, auch am bequemsten bei Reparaturen zu behandeln, da die Latten hierbei am weitesten voneinander entfernt liegen. Es ist aber schwerer als das Splissdach und erfordert einen starken Dachstuhl.

Fig. 116. Dachpfanne.

Wind leicht schwanken, wobei einzelne Steine erschüttert oder verschoben werden können. Hierdurch entstehen stets Undichtigkeiten, welche namentlich in Scheunen und den Futterböden der Stallungen ein Verderben der Vorräte herbeiführen.

Letzteres wird ausserdem verursacht durch das

Das Doppeldach enthält gleich viel Ziegel wie das Kronendach, aber es erfordert mehr Latten und Lattnägel, weil es enger gelattet wird. Überdies lassen sich die Doppeldächer wegen der engen Lattung nur schwer reparieren und sind teurer als das Kronendach. Aus diesen Gründen ist das Kronen-dach für ländliche Wohnhäuser und Wirtschafts- : bei wechselnder Witterung auf der Rückseite der

Pfannen erfolgende Beschlagen, indem das Wasser in die Vorräte heruntertropft.

Diese Übelstände hat man in Ost- und West

gebäude sehr gebräuchlich.

B. Das Pfanneudach

erhält die gleiche Dachneigung und Sparrenweite wie das Splissdach; die Dachpfanne hat einen coförmigen    ejne fqr Scheunen- und

Querschnitt F(ig. 116), d. h. die eine Seitenwandung    Stalldächer ausgezeich-

der Pfanne bildet eine aufrecht stehende Kante, die    nete Dachdeckungsart er-

andere einen Wulst, so dass die Wulste über die    reicht.

Kanten des Nachbarziegels übergreifen. Zwischen je zwei Pfannen bilden sich dann muldenförmige    schieht nach Fig. 118 und

Rinnen, in welchen das Wasser schneller abfliesst    folgendermassen:

und die Pfannen trockener lässt als das Biber-

preussen durch eine Verschalung des Pfannendaches zu umgehen gewusst und

Die Verschalung ge-

Fig. 117. Pfannendach.

Auf den Sparren wird eine 2,5 cm starke Scha-

Grössen angewendet, in den Ostseeprovinzen die    iung Von rauhen, möglichst astlosen Brettern,

grossen preussischen Pfannen, 40 cm lang, 25 cm    welche von oben herab sich um 5 cm überdecken

breit, in Westdeutschland, Holland usw. die kleinen,    (Stülpschalung), festgenagelt. Über die Stülpschalung

holländischen Pfannen, 30 cm lang, 21 cm breit.

Die Stärke beträgt 1,3 cm. Die kleinen Pfannen werden 22 cm, die grossen 30—32 cm weit ein-    15 cm hreit, welche dann die Dachlatten zum Ein-

gelattet. Fig. 117 zeigt die Eindeckung der Pfannen.    hängen der Pfannen aufnehmen. Hierdurch wird

Die Pfannendächer werden behufs Dichtigkeit in    eine doppelte Eindeckung erzielt, da Wasser und

Kälberhaarmörtel verlegt und von unten verstrichen.    Schnee, welche etwa die Pfannenfugen noch durch-

Die anstatt des Kalkverstriches früher viel an-    dringen, auf der Stülpschalung der Traufe zugeführt

gewendeten Strohpuppen, Strohdocken, d. h.    werden und durch ein mit Öffnungen versehenes

unter die Höhlung der Pfannen gelegte, ihre Fugen    Stirnbrett abfliessen können.

schwanzdach. Die Dachpfannen werden in zwei

wird jedesmal auf der Mitte eines Sparren eine sog. Strecklatte genagelt, 2,5—3 cm dick,

40

Fig. 119. Eindeckung mit Kremp-ziegeln.

Die Firsteindeckung geschieht mit gewöhnlichen Hohlziegeln, jedoch bedient man sich hierzu auch des Zinkblechs; für diesen Fall wird eine aufrecht stehende, 15 cm breite, 5 cm starke Bohle auf dem First mit grossen, seitwärts eingeschlagenen Nägeln befestigt; über dieselbe nagelt man auf jeder Seite des Daches ein 15 cm breites Schalbrett, auf welches 15 cm über die oberste Pfannenschicht hinwegreichend die Zinkblechhedeckung befestigt wird.

1 qm grosse Pfanneneindeckung erfordert bei 30 cm weiter Lattung:

3,2 laufende Meter Dachlatten, 3,5 Stück Latt-nägel, IG Stück Pfannen, 28 1 Haarkalkmörtel.

4-

//.

0,31 Gesellen- und 0,35 Handlangertage zum Eindecken der Pfannen.

Zur Eindeckung des Firstes usw. bei Ziegeldächern erfordern:

50 Stück Hohlsteine auf Firsten und

auf Graten in Kalkmörtel

zu verlegen je 1 Gesellentag.

C. Das Krempziegeldach.

Die Krempziegel haben eine gerade Lagerlläche mit auf- bezw. abgebogenen seitlichen konischen Rändern und sind somit den Dachpfannen sehr ähnlich. Die abwärts gebogenen Ränder überdecken, „Überkrempen“, jedesmal genau die aufgebogenen Ränder der Ziegel und ergeben einen dichten Fugenverschluss , so dass eine Verlegung doppelter Steinlagen und ein besonderes Verstreichen der Fugen überflüssig ist. Die Ziegel werden mit 8—10 cm Überdeckung auf die Latten verlegt (Fig. 119).

D. Die Falzziegeldächer.

'/V

Fig. 118. Pfanneneindeckung auf Stülpschalung.

1 qm kleine Pfanneneindeckung bei 22 cm Lattenweite erfordert:

Die Falzziegel haben an ihren Rändern Falze, welche passend ineinander greifen. Da nun sowohl in den Lagerfugen wie in den Stossfugen eine vollständige Überfalzung stattfindet, so liefern die Falzziegel, auch ohne Verwendung von Mörtel, eine dichte Dacheindeckung.

Die Erkennungszeichen guter Falzziegel sind folgende:

1. Ihre Form und Falze sollen so ineinander

greifen, dass ein Abheben der Ziegel durch Sturm, 4,4 laufende Meter Dachlatten, 5 Stück Lattnägel, sowie ein Durchdringen von Regen, Schnee, Staub

und Russ auch ohne Mörteldichtung möglichst aus-10 laufende Meter Dachfirst oder Dachgrate mit geschlossen ist. Die Konstruktion und Form soll ein

schnelles Ablaufen des Regens und Abrutschen des schmelzenden Schnees ermöglichen. Gute Falzziegel

21 Stück Pfannen, 36 1 Haarkalkmörtel.

Hohlziegeln einzudecken erfordern:

33 Stück Hohlziegel, 80 P Haarkalkmörtel.

Zur Verschalung unter den Dachpfannen sind, dürfen daher — trotz härtestem Brand — nur ge-ohne Traufbrett, Trauflatte, Wind- und Federbrett, ringe Formveränderungen aufweisen und in der welche nach laufende Meter berechnet werden, für Grösse nur so weit voneinander abweichen, dass alle 1 qm Dachfläche 1,4 qm, 2,5 cm starkes Brett und Falze noch sicher ineinandergreifen.

10 Nägel erforderlich. Wegen der unteren, längs der Trauflatte genagelten Latte ist eine Reihe Latten mehr als Pfannenreihen zu rechnen.

2. Falzziegel sollen angeschlagen rein und hell klingen und ein festes, gleichzeitig zähes, aber nicht sprödes Gefüge zeigen.

Zur Einlattung und Eindeckung von 10 qm Pfannendach sind erforderlich:

Die Tragfähigkeit eines guten Falzziegels soll bei 12 mm Stärke 200—250 kg betragen, damit das 0,24 Gesellen- und 0,14 Handlangertage zum Dach ohne ein Zerbrechen der Ziegel begangen

werden kann.

Einlatten des Daches und

3.    Der Falzziegel soll bei grösster Tragfähigkeit und Deckfläche im vollständig wassergesättigten Zustande noch möglichst leicht sein, d. h. 1 qm Dachfläche mit nur ca. 50 kg belasten, um eine leichte Dachkonstruktion wählen zu können.

4.    Gute Falzziegel müssen zur Erhaltung dauernd reiner und schöner Farben mit nur wetterbeständigen Glasuren versehen sein, welche weder durch Frost zerstört werden, noch erblinden und keinen Schmutz und Moos ansetzen.

5.    Die Grösse der Falzziegel soll möglichst derart sein, dass 3 Stück in der Höhe und 5 Stück in der

Fig. 120 A ist die Ansicht der Falzziegeldeckung. Fig. 120 B zeigt den Schnitt durch dieselbe nach der Linie ab\ nach demselben sind die Stossfugen gegen das Durchlässen von Regen und Schnee dadurch gesichert, dass an der Seite des Ziegels eine Nute oder Rinne angebracht ist, in welche der

111

_____

Ul uiOK * -

V-i

»v

Fig. 121. Ludowici-Falzziegel.

t:

fi?

«5

ä

fi

nächstfolgende Ziegel mit einem Steg hineingreift. Ebenso greifen die Ziegel der oberen Reihe dergestalt im Verband über die Ziegel der unteren Reihe übereinander, so dass ein Durchlässen des Regens nicht stattfinden kann.

Man braucht von diesen Falzziegeln 14 Stück und bei 33 cm weiter Lattung 3 laufende Meter Dachlatten und 4 Lattnägel für 1 qm Dachfläche bei einer Dachhöhe von ¹/4 bis ¹/₆ der Gebäudetiefe.

IÄ

Fig. 120. Forbacher Falzziegel.

Breite = 15 Stück 1 qm Dachfläche decken. Zum Ausgleich kleiner Unregelmässigkeiten in den Ziegelabmessungen, Lattenweiten oder Sparrenlängen müssen die Ziegel sich in ihren Längs- und Breitenfalzen etwas verschieben lassen.

In neuerer Zeit versuchte man die vollständige Dichtigkeit der Falzziegeldeckung durch verschiedenartige sinnreiche doppelte, selbst dreifache Überfalzungen aller 4 Ziegelseiten zu erreichen.

Fig. 121 a. Oberer doppelter Falzschluss.

Die Falzziegel werden in Deutschland in mannigfachen Formen und Grössen hergestellt und sind allgemein verbreitet. Als bedeutendste Fabrikorte für Falzziegel sind zu nennen: Forbach, Siegersdorf,

Ludwigshafen, Durlach, Karlsruhe, Hanau und Diese Ziegel schliessen mit ihren doppelten Kopf-

und Falzschlüssen wirklich dicht.

Diese Neuerung der Falzdichtung ist wohl am besten gelöst in dem von KarlLudowici in Ludwigshafen a. Rh. hergestellten Falzziegeln (Fig. 121).

Horrem bei Köln u. a.

Die Forbacher Falzziegel (Gebrüder Couturier) zeigt die Fig. 120.

Fig. 121 a zeigt den doppelten Falzschluss am Kopfe mit gleichzeitiger Ansicht eines mit Draht

angebundenen Falzziegels, wie solche für stürmische j Schicht von Ziegeln auf bezw. wird der untere Rand Gegenden sehr zu empfehlen sind.    der Pappstreifen in die Kopffalze hineingelegt

Fig. 121 b stellt den seitlichen doppelten Falz- | (Fig. 125). Die Streifen werden in ihrer Mitte ent-verschluss dar.

Diese Falzziegel sind ausserdem von absoluter Undurchlässigkeit und erprobter Frostbeständigkeit,

l.

a.

a.

Fig. 121b. Seitlicher doppelter Falzschluss.

wiegen auf 1 Quadratmeter nur 35 kg und mit 15 Stück kann 1 qm eingedeckt werden.

Eine weitere, auch von Ludowici herrührende Verbesserung der Verfalzung zeigt Fig. 122. Im Seitenfalz des Ziegels ist ein mit oberem Rinnchen versehener Vorsprung (a) angeordnet, der von dem Vorsprung (b) des oberen Falzes überdeckt wird. Hierdurch wird, selbst wenn die Ziegel auseinander-

Vi

Fig. 125. Falzziegeldach auf Pappunterlage.

Fig. 122. Seitlicher doppelter Falzschluss.

gerückt sind, ein doppelter Verschluss der Falze erzielt und so das Eindringen des Wassers und Schnees vollständig verhindert. Eine dreifache Verfalzung zeigt Fig. 123. Hier werden die Fugen der Langseiten zweier Ziegel ausser durch die gewöhnliche Verfalzung noch durch eine treppen-lörmige Überfalzung (a b und a‘ b'), sowie durch

Fig. 124. Falzziegeldach auf Pappunterlage.

weder von einer Zwischenlatte (bx) (Fig. 124) oder billiger von Metallfedern (schmale Blechstreifen) (c) (Fig. 125) unterstützt. Das Einlegen dieser Streifen dient nicht nur zur Verhinderung des Eindringens von Schnee und Russ, sondern auch zur Ableitung des sich an der inneren Seite der Dachfläche niederschlagenden Schwitzwassers, sowie des die Falze übersteigenden Tauwassers, indem die Unterlage dasselbe aufnimmt und auf die nächst tiefer liegende Ziegelreihe überträgt. Bei Zerstörung eines oder mehrerer Ziegel wird das Dach noch wasserdicht bleiben und ist diese Eindeckart namentlich für alle ganz freistehenden Gebäude zu empfehlen.

CL

Fig. 123. Seitlicher dreifacher Falzschluss.

eine rinnenartige Vertiefung der Stossfuge (d) vollständig abgedichtet.

Zum vollständigen Schutz gegen Eindringen von Russ, Staub, Schnee und Schwitzwasser bei Falzziegeldächern jeder Konstruktion legt Haussen in Nürnberg unter jede Ziegelreihe, bei der untersten Reihe angefangen, in der ganzen Länge dieser Reihen Streifen von Dachpappe (Fig. 124).

Die Unterlagsstreifen (a) liegen auf den Latten (b) und auf den Kopf kanten (c) jeder nächst liegenden

Fig. 126.

Fig. 127.

Wöterkeimer Dachfalzpfanne.

Eine besondere Falzziegelart sind die von Kobi-linsky in Wöterkeim erfundenen Wöterkeimer Dachfalzpfannen.

Ziegeldache;

Die Fig. 126 und 127 stellen dieselben in ihrer j Unter- und Oberansicht dar und Fig. 128 in ihrer Eindeckung.

Die Pfannen sind 35 cm lang, 21 cm breit und

1,3 cm stark und wiegen ca. 2,5 kg. Der muldenförmige Querschnitt erinnert an die holländischen Dachpfannen, die Längs- und Querfalze an die Falzziegel. Die linksseitige und obere Kante der Pfanne ist mit Randstegen (e und ä) versehen (Fig. 126), welche sich bei der Eindeckung der Pfannen in die an der Unterfläche (Fig. 127) durch Doppelstege (d und f) und (b und c) gebildeten Falze hineinlegen und eine Überfalzung der Pfannen auf allen vier Seiten bewirken, welche das

1.    geringere Dachneigung| als beim gewöhnlichen

2.    geringeres Gewicht j

3.    wesentlich geringerer Preis;

4.    schnelle einfache und bequeme Ausführung der Eindeckung;

5.    guter Abfluss der Niederschläge und daher schnelleres Trocknen und grössere Dauerhaftigkeit als beim Ziegeldache;

6.    Sicherheit gegen das Eindringen von Nässe;

7.    ausserordentlich leichte Ausführung von Reparaturen (der zerbrochene Stein wird hinaus-und der neue vom Dachboden aus hinein geschoben);

8.    kann man Dachfenster einfach dadurch ersetzen, dass man einzelne Steine aus Glas angefertigt, an beliebiger Stelle eindeckt.

Folgende Tabelle gibt zum Vergleich einige Zahlen und Einheitspreise für 1 qm (ohne Schalung und Lattung) für Ziegeldächer an:

0,03

Deckungsart

Klein

ster

Nei

gungs

winkel

Grad

Für 1 qm Dachfläche

Ge-

Er

wicht

kg

fordert

Steine

Kosten

M.

Fig. 128. Eindeckung mit Wöterkeimer Dachfalzpfannen.

Einfaches Biberschwanzdach in Kalkmörtelverstrich . desgl. mit Pappstreifeneinlage ........

Biberschwanzkronendach in Kalkmörtelverstrich .    .

Ziegeldoppeldach .    .    .    .

Pfannendach mit kleinen holländischen Pfannen . desgl. mit grossen preuss.

Pfannen......

Falzziegeldach.....

104

35

2,19

79

35

3,06

140

130

74

65

50

55

55

27

16

16

3,11

2,88

1,15

1,55

2,02

Eindringen von Schnee und Regen in das Gebäude verhindert. Die muldenförmig vertiefte Oberfläche der Falzpfannen begünstigt den schnellen Ablauf des Wassers vom Dache. Die Eindeckung der Dachflächen erfolgt auf 30 cm weiter Lattung. Die Falzpfannen überdecken einander nur um ca. 5 cm. Die Bedachung erfordert ¹/₃ der Gebäudetiefe zur Höhe. Zur Eindeckung von 1 qm Dachfläche genügen 17 Stück Falzpfannen. Zum Belegen der Firste und Grate dienen die gewöhnlichen Firststeine.

Besonders wichtig ist es, dass die Dachfalzpfannen nur halb so teuer und im Gewichte etwas geringer als Falzziegel sind, deshalb ist die Verwendung der Dachfalzpfannen zu empfehlen.

Als wesentliche Vorteile der Falzziegeldeckung, welche bei der Verwendung eines wetterfesten Materiales als Ideal eines guten Ziegeldaches anzusehen ist, sind hervorzuheben:

Ausser den früher allein üblichen sog. französischen Falzziegeln stellt man in neuerer Zeit auch sog. Stangfalzziegel her, welche einen Fortschritt in der Ziegelfabrikation bedeuten.

Die Herstellungskosten der Strangfalzziegel betragen nicht die Hälfte der französischen Falzziegel, und das einfach einzudeckende Strangfalzziegeldach bietet die gleichen Vorteile wie ein französisches Falzziegeldach, ohne aber die Mängel desselben zu besitzen.

Die Strangfalzziegel erhalten nur einen seitlichen Verschluss durch ineinandergreifende Falze, wie der französische Falzziegel bezw. wie der Forbacher Falzziegel (Fig. 120), entbehren aber die dem letzteren üblichen Kopfverschlüsse, welche bekanntlich eine peinlich genaue Lattung und gleiche Ziegellänge erfordern. Ein durchaus sicherer Kopfverschluss wird beim Strangfalzziegel in der einfachsten Weise

dadurch hergestellt, dass man quer über die Kopfenden jeder unteren Ziegelreihe eine am besten aus Kokusnussfaser gesponnene, lockere und durch heissen Teer gezogene und dann getrocknete Schnur legt bezw. nach Bedarf in die Vertiefungen der Ziegel

in-

Fig. 129. Strangfalzziegel-Eindeckung.

eindriickt und hierauf die nächste überdeckende Ziegelreihe eindeckt (Fig. 1296).

Der Strangfalzziegel wird ebenso wie der französische in verschiedenartigsten Formen und Mustern hergestellt, von denen diejenigen von Kretzner, Dannenberg und von dem Friedrichsruher Tonwerk wohl die besten sind.

Der von Voigt & Kretzner in Kunzendorf (N.-L.) hergestellte Strangfalzziegel, auch unter dem Namen Rundstab-Strangfalzziegel bekannt (Fig. 130), besitzt

1.    Die Wandungen dieser Ziegel sind gleich stark.

2.    Die Aufhängenasen sind hoch und stark und an der vollen Wandstärke der Ziegel angesetzt, so dass hierdurch, wie durch das Gewicht der Ziegel und Ineinandergreifen der Falze, eine sichere Lagerung erzielt und heim Transport ein Abbrechen der Nasen vermieden wird.

3.    Hat eine ungleich weite Lattung, wie ungleichmässige Ziegellänge, keinen nachteiligen Einfluss beim Eindecken.

4.    Der seitliche Falzverschluss und der Kopfverschluss mittels Dichtungsschnur (6) bewirken eine absolut dichte Eindeckung.

Die Dachneigung ist bis ¹/₆ der Gebäudetiefe zulässig; für 1 qm Dachfläche sind 16 Stück Ziegel erforderlich; das Gewicht des Ziegels beträgt 2,2 kg, die Lattenweite 33 cm.

Der seit dem Jahre 1890 von dem Friedrich sruher Tonwerk angefertigte sog. deutsche Hohlstrangfalzziegel erfreut sich einer starken Anwendung, besonders zur Eindeckung landwirtschaftlicher Gebäude.

BÜP

58

^Mwr

Fig. 130. Strangfalzziegel (Voigt & Kretzner).

Fig. 131. Deutscher Hohlstrangfalzziegel.

gleich starke Wandungen und ermöglicht auch bei nicht gleich weiter Entfernung der Latten eine gute Überdeckung. Die Eindeckung erfolgt im Verbände, jeder Seite mit einem Längsfalz versehen ist und die Ziegel werden trocken eingehängt und von innen von sechs 1,56 zu 0,83 cm im Querschnitt grossen verstrichen.

Bei 30 cm weiter Lattung gebraucht Längskanälen durchzogen wird, welche vor dem

unteren Ende des Ziegels an seiner Unterseite ausmünden, so dass der Ziegel den Querschnitt (A) und den Längsschnitt (B) zeigt.

man zu 1 qm Dachfläche 24 Stück, welche nur 1,8 kg wiegen und somit das Dach nur wenig belasten. Die Dachhöhe beträgt ¹/₄—¹/₅ der Gebäudetiefe.

Dannenbergs Strangfalzziegel, welchen wir bereits in Fig. 129 abbildeten, hat vor anderen Strangfalzziegeln folgende Vorteile:

Der Ziegel stellt nach Fig. 131 eine ebene, den Biberschwänzen ähnliche Dachplatte dar, welche an

Die ebenen Flächen des Ziegels gewähren den besten Abschluss und die Längskanäle verschaffen erhöhte Sicherheit gegen das Durchschwitzen der Niederschläge. Etwa durch die Oberseite des Ziegels

16 Stück Falzziegel,

8 1 Haarkalkmörtel,

3 m Dachlatten.

10 laufende Meter Dachfirst oder Giebelkanten

yN

I*¹

Obere Ansicht.

durchdringende Feuchtigkeit fliesst durch die Kanäle auf das Dach ab, so dass die untere Fläche des Ziegels niemals tropft.

Ausserdem bilden die Hohlkanäle eine treffliche Isolierschicht. Die Erfahrung bestätigt, dass Heu-und Strohvorräte unter den Hohlstrangfalzziegeln weder schimmeln noch faulen, weil die Luftkanäle die feuchten Dünste auf das Dach ableiten. Deshalb empfehlen sich die Ziegel besonders für Scheunen, Getreideschüttböden, Stallungen mit Streu- und Rauhfutterböden u. dgl.

Die Eindeckung der Ziegel geschieht sehr einfach, Falz auf Falz, also nicht im Verbände, und erfordert keine peinlich genaue Lattung; dieselbe beträgt 30 cm von Oberkante zu Oberkante Latte. Die Abdichtung der Ziegel kann man auch noch durch einen zwischen die Überdeckungsstelle derselben gelegten geteerten Bindfaden verstärken. Für Gegenden, welche besonders starken Winden ausgesetzt sind, empfiehlt es sich, die Ziegel an die Dachlatten zu nageln, zu welchem Zwecke die Nasen mit einem Loch versehen sind.

Dieselben haben 30 cm Seitenlange und Abstumpfungen an den zwei Ecken, so dass sich dort noch kürzere Seiten von 7,5 cm ergeben. Platten überdecken sich an zwei Seiten um je 5 cm, und sind für 1 qm 16 Platten erforderlich; die Platten und aufliegenden Seiten derselben sind 1 cm stark und wiegen das Stück 2,5 kg und 1 qm Dachfläche ca. 40 kg.

Sb**

Die

26

2ir

3G0

lö

30

<d'>

.30

61.75

Mg. 132. Sechseckiger Zementfalzziegel.

Auf 1 qm Dachfläche gehen 17 Ziegel, das Gewicht beträgt ca. 2,5 kg.

1000 Stück französische Falzziegel einzudecken und mit Haarkalkmörtel zu verstreichen erfordern

(nach Neu mann):

1,5 Dachdeckergesellentage und 1,7 Handlangertage; liegt das Dach höher als ein Stockwerk, so sind für jedes Stockwerk auf 1000 Stück Falzziegel 0,8 Handlangertage hinzuzurechnen.

1 qm Falzziegeldach erfordert bei 30 cm weiter Lattung: des Falzziegeldaches mit First- oder Giebelkantensteinen einzudecken erfordern:

30 Stück First- oder Giebelkantensteine,

80 1 Haarkalkmörtel.

E. Zementziegeldächer.

Seit längerer Zeit werden an verschiedenen Orten Deutschlands Zementbiberschwänze und Zementfalzziegel von verschiedener Form und Grösse aus Zementmörtel, d. h. aus Portlandzement und Sand, hergestellt. Geschieht deren Herstellung aus bestem Material und in bester Ausführung, so sind sie wohl geeignet, anderenfalls sind sie nicht frostbeständig, zerspringen leicht bei Bränden und tropfen stark ab. Vorsicht ist mit diesem Deckmaterial stets geboten!

Fig. 132 zeigt die Form und Verwendungsweise eines sechseckig gestalteten, plattenartigen Zementfalzziegels.

Diese Zementziegel sollen folgende Vorteile haben:

a)    die Entbehrlichkeit von Dichtungsmaterial, sowie sehr bequeme Eindeckung;

b)    vollkommene Sicherheit gegen Durchschlagen der Nässe, selbst bei geringer Dachneigung;

c)    Sicherheit gegen Wind- und Feuersgefahr.

Den vorangeführten sechseckigen Zementfalzziegeln

sind die von Carl Thomann in Halle a. d. Saale

i!

Untere Ansicht. Fig. 133. Hakenfalzzementziegel.

erfundenen rautenförmigen Hakenfalzzement-ziegel sehr ähnlich (Fig. 133). Der Hakenfalzziegel hat an seiner oberen Spitze die Aufhängenase, an seinen beiden oberen Kanten parallel zur ebenen Oberfläche beflndet sich der sog. Hakenfalz, an den beiden unteren Kanten der niederhängende Falz, welcher scharf über den Hakenfalz zweier Nachbarziegel hinweggreift. Diese Zeinentziegel haben sich bisher gut bewährt, es ist gelungen, mit denselben Dächer herzustellen, welche infolge des genauen Ineinandergreifens der Falze das Eindringen von

Schnee und Regen verhindern. Ebensowenig werden diese Ziegel durch Frost angegriffen. Das Quadrat- auf den Sparren in Entfernungen von etwa 2,2 m meter Dachdeckung wiegt nur 38 kg. Durch das j verzinkte eiserne Haken anzubringen. Ineinandergreifen der einzelnen Ziegel bietet das Dach dem Sturm keine Angriffsfläche und sind    schaffenheit, Grösse und Stärke des Schiefers. Sind

Zum Aufhängen der Leitern bei Reparaturen sind

Die Eindeckungsart ist abhängig von der Be-

somit Beschädigungen ausgeschlossen. Reparaturen    die Platten klein, dick und von sehr wechselnder

sind sehr selten nötig, wird ein Dachziegel zer-    Grösse, wie dies besonders bei vielen deutschen

trümmert, so kann man einen neuen leicht einschieben.    Schiefern (Rhein, Mosel) vorkommt, so wird die sog.

Das Deckmaterial einschl. Lattung kostet für    deutsche Deckart auf Schalung angewendet, welche

1 qm 2,75 M.

4. Die Schieferdächer.

Die Kennzeichen eines guten Dachschiefers sind bereits in der „Baustoffkünde“ erwähnt worden; ergänzend seien hier noch zwei Verfahren angegeben, durch welche man Schiefer auf seine Wetterbeständigkeit untersuchen kann:

1.    Man lässt 25°/₀ige Salpetersäure auf denselben ein wirken und eintrocknen. Wird dadurch nichts gelöst, so ist der Schiefer gut.

2.    Seine Frostbeständigkeit wird am besten durch eine konzentrierte Glaubersalzlösung nachgewiesen. Das Auskristallisieren des Salzes bewirkt dieselben Erscheinungen wie das Gefrieren des Wassers.

Bei Dachschieferlieferungen sind die Brüche, aus welchen diese zu erfolgen haben, vorzuschreiben; auch die Grösse der einzelnen Platten ist, wenn nicht Fassonschiefer zur Verarbeitung gelangt, dahin zu bestimmen, dass dieselben im kleinsten Durchmesser nicht unter 20 cm haben dürfen.

Wird die Arbeit einschl. Materiallieferung verdungen, so ist es, um einen die Güte der Arbeit beeinträchtigenden Sparsamkeit des Unternehmers vorzubeugen, zweckmässig, darauf zu achten, dass die veranschlagte Menge Schieferplatten vor dem Beginn der Arbeiten auf die Baustelle gebracht und in regelmässigen Haufen aufgestellt zur Abnahme gelangt, und dass etwa übrigbleibender Schiefer dem Bauherrn für künftige Reparaturen ohne besondere Entschädigung verbleibt.

Die Schieferdächer erhalten mindestens ¹li—¹/3 der Gebäudetiefe zur Höhe.

Jeder obere Schiefer muss den unteren an allen Randstellen um mindestens 8 cm überdecken, und

in Deutschland die grösste Verbreitung gefunden hat. Sind die Platten aber dünn, von gleichmässiger Stärke und beliebiger Grösse, wie solche besonders in England gebrochen werden, so findet die sog. englische Deckart gewöhnlich auf Lattung, seltener auf Schalung statt.

a) Die deutsche Deckart.

Bei derselben unterscheidet man 1. die Eindeckung als Schuppendach mit schrägen Reihen, 2. mit quadratisch bearbeiteten Schieferplatten und 3. mit sechseckigem Schablonenschiefer.

1. Die Sehuppendacheindeckuiig.

Fig. 134. Schuppendach-schieferplatte.

Die Schiefer werden kurz vor der Verwendung auf der Baustelle vom Schieferdecker in eigentümlicher Form (Fig. 134) zugehauen und beträgt die Grösse des einzelnen Stückes etwa 20—30 cm. Alsdann werden die Schiefer nach etwa 30 verschiedenen Grössen geordnet und in schrägen Reihen, die grösseren Platten nach unten, so auf die Schalung genagelt, dass sich jede Platte von oben herab fast um die Hälfte und seitlich um ca. 8 cm überdeckt. Die einzelnen Schiefer werden mit 4, kleine mit 2 Nägeln aufgenagelt. Die Schalung soll 2,5 cm stark sein und wird bei besseren Bauten vor Eindecken des Schiefers mit Dachpappe benagelt. Die Art der Eindeckung zeigt Fig. 135.

Der Verkauf des Schiefers geschieht entweder nach Gwiclit oder nach Ries; nur ersteres ist dem Landwirt bei Selbstbeschaffung anzuraten.

1 qm Rhein-, Mosel-, schlesischer und sachsen-meiningscher Schiefer wiegt 55 kg und erfordert

jede Platte mit wenigstens 2, vom oberen Rande

2,5 cm entfernt bleibenden Nägeln befestigt wrerden.

Die Schiefernägel sollen 32 mm lang, aus zähestem    Schock Schiefernägel, 1,75 Stück 3 m lange

Eisen geschmiedet, verzinkt oder verzinnt sein und Schalbretter und 18 Stück Brettnägel. Die Übereine solche Stärke haben, dass 560 Stück 1 kg wiegen, Deckung der Schiefer beträgt oberhalb 2,5 cm weniger

Firste und Grate werden am besten mit Metall eingedeckt; das zu verwendende Walzblei muss bester Qualität sein und 1 qm ca. 25 kg wiegen; zu dem- aufgestellter Schieferplatten, selben Zweck verwendetes Zinkblech soll nicht unter

als die Hälfte der Tafel, seitlich 8 cm.

Ein Ries ist eine 2,5 m lange Reihe hochkantig

Die Rhein- und Moselschiefer haben meist nur

Die

7,5 kg Gewicht auf 1 qm haben.

23—32 cm Länge und 16—-24 cm Breite.

10 qm Schuppendach auf Schalung einzudecken, vorher den Schiefer nach Grösse zu sortieren, einschl.

Befestigung derselben erfolgt auf steilen Dächern mit ¹/₃, auf flachen mit ¹/₂ Überdeckung.

Bei ¹/₃ Überdeckung erfordert 1 qm 0,3 Ries Schiefer, 24 Stück Schiefernägel, 2,4 Stück 3 m lange Schalbretter und 25 Stück Brettnägel, oder

1,3 Stück 4,4 m lange Schalbretter und 20 Stück Brettnägel.

Bei x/₂ Überdeckung: 0,4 Ries Schiefer und 40 Schiefernägel. An der Mosel, Ruhr und Wupper, an einigen Orten Westfalens usw. werden häufig Fachwerksgebäude mit Schiefer behängt, hierbei rechnet man auf 1 qm 0,3 Ries Schiefer und 30 Stück Nägel.

Längen von 30—47 cm, die Eindeckung desselben geschieht mit gleich gutem Erfolge auf Lattung oder auf Schalung und ergibt eine derartige dreifache Plattenlage übereinander, dass jede Fuge sowohl von oben wie von unten durch einen ganzen Stein gedeckt ist und das etwa durch eine Fuge dringende Wasser nicht unter das Dach gelangen kann, sondern auf der untersten Platte abfliesst (Fig. 137). Solche Dächer sind deshalb nicht nur dicht, leicht reparaturfähig, sondern haben auch ein sehr vorteilhaftes Aussehen.

Für die Eindeckung bedarf man bei 20 cm Breite und 30 cm Länge der Tafeln auf 1 qm:

50 Stück Schieferplatten, einschl. 4 °/₀ Verlust, 110    „    Schiefernägel, einschl. Verlust,

1 qm Brettschalung.

Bei 25 cm Breite und 40 cm Länge der Tafeln: 32 Stück Schieferplatten, einschl. 4 °/₀ Verlust, 70    „    Schiefernägel, einschl. Verlust,

1 qm Brettschalung.

Fig. 135. Schuppendacheindeckung.

/\s

Hinaufschaffen des Materials erfordern 1,8—2,0 Gesellen- und 1,2 Handlangertage.

Fig. 136. sechseckiger Schablonen- • schiefer.

Fig. 137. Eindeckung mit sechseckigem Schahionenschiefer.

2. Die Entdeckung¹ mit quadratisch bearbeiteten Schieferplatten.

Die quadratisch bearbeiteten Platten werden in schrägen Reihen, oben mit einer Überdeckung von 2,5 cm weniger als die Plattenhälfte, seitlich mit 8 cm Überdeckung der Platten, befestigt; bei geraden Reihen gibt man oberhalb 2,5 cm mehr als die Plattenhälfte, seitlich Stossfuge.

1 qm erfordert bei einer Seitenlänge von

76 Schiefernägel,

Bei 30 cm Breite und 47 cm Länge der Tafeln: 22 Stück Schieferplatten, einschl. 4 °/₀ Verlust, 48    „ Schiefernägel, einschl. Verlust,

1 qm Brettschalung.

10 qm Schablonenschieferdach auf Schalung oder Lattung einzudecken erfordern:

1,2 Gesellen- und 1 Handlangertag.

26 cm

.    .    35 Platten

31 „ 37 „ 42 „ 47 „

h-*-

51

36

28

. .    13

. . 11

Hierzu an Schiefer und Nägeln 3—5 °/₀, an Latten 4 °/₀ Verlust. 1 qm wiegt 34—36 kg.

23

3. Die Eindeckung mit sechseckigem Schablonenschiefer.

Zu Lehesten in Sachsen-Meinungen wird ein dem englischen ziemlich ähnlicher Schiefer gewonnen. Derselbe wird nach Fig. 136 sechseckig behauen und hat abwechselnde Breiten von 20—30 cm, desgl.

b) Die englische Deckart.

Der englische Schiefer, von welchem das Quadratmeter ca. 11,5—12 kg wiegt, zeichnet sich durch sehr feines Korn, grosse Festigkeit und saubere Bearbeitung aus.

Er wird in länglichen Vierecken von verschiedenen Grössen gefertigt. Solche von 32, 36, 40 cm Breite mit entsprechender Länge von 63, 63, 68 cm werden auf Lattung, diejenigen von 13, 18, 20, 24, 26, 28, 32 cm Breite mit entsprechender Länge von 29, 37, 42, 47, 52, 57, 57 cm auf Schalung eingedeckt.

Am empfehlenswertesten sind jedoch Platten von 60 cm Länge auf 33,3 cm Breite, von denen, auf Lattung verlegt, hei 10 cm Überdeckung der dritten und vierten Schicht, 13 Stück auf 1 qm gehen.

nicht viel teurer als eine Ziegeldeckung.

Die Dachhöhe bei englischer Schiefereindeckung    des Schiefers“, d. h. mittels Drahthaken, haben

soll nicht unter x/₅ der Glebäudetiefe gewählt werden.    wir diesmal fortgelassen, weil wir doch heute der

Unter Berücksichtigung dieser geringeren Dach-    Ansicht sind, dass eine Befestigung der Schiefer

höhe und desgl. Schwere des englischen Schiefers    mit Haken nicht nur umständlich und teuer ist,

und der hierdurch ermöglichten leichteren Dachstuhl-    sondern auch den sehr wesentlichen Nachteil hat,

konstruktion stellt sich die englische Schieferdeckung    dass die vollständig sichtbar bleibenden Haken

köpfe trotz guter Verzinkung doch mit der Zeit Fig. 138 zeigt die gewöhnliche englische Doppel-    fortrosten werden, wodurch dann die Schiefer ihren

deckung in parallel mit dem First laufenden Schichten, Halt vollständig verlieren, bei welcher jeder Schiefer die Schiefer der darunter liegenden Schicht um etwa 10 cm überdeckt und die Nagelung der Schiefer nicht an der oberen Kante, sondern in der Mitte stattfindet, so dass die Nägel gleichzeitig die obere Kante des darunter liegenden Schiefers mit festhalten und dadurch den Platten

5. Die Pappdächer.

Die Pappdächer gewähren für landwirtschaftliche Gebäude eine sehr leichte, flache, dichte, feuersichere möglichst geringe Bewegung gestatten.    und billige Bedachung.

Die schmiedeeisernen Nägel sollen verzinkt sein Die Dachhöhe heim Pappdach beträgt nicht über und platte Köpfe erhalten; die Bedachung wird an i/g un(j nicht unter ¹/₁₅ der Gebäudetiefe. Ein

777

777

obwohl einzelne

Überschreiten des ersten Verhältnisses verursacht durch den alsdann zu schnellen Abfluss des Regenwassers die gleichzeitige Fortführung der von der Sonne aus dem Teer ausgezogenen Öle. Dächer unter ¹/₁₅ der Gebäudetiefe

777

777

Dachpappfabrikanten sogar ¹/?0 empfehlen — haben sich bisher nicht besonders bewährt, da ein heftiger Sturm das Regenwasser aufwärts gegen das Dach zu treiben vermag.

Fig. 138. Englische Doppeldeckung.

Die ersten Pappdächer wurden aus einzelnen quadratischen Tafeln hergestellt, während man jetzt nur die Rollen- oder Maschinenpappe von etwa 1 m Breite und 10 m Länge anwendet.

der unteren Seite in den Fugen sorgfältig mit Kälberhaarmörtel verstrichen.

Dächer, welche keinen geschlossenen Bodenraum unter sich haben und deshalb öfters den Wirkungen des Windes ausgesetzt sind, müssen eine gefugte Schalung von 18—20 cm breiten Brettern erhalten; jedes Brett wird auf jedem Sparren mit 3 Nägeln befestigt.

Dächer, welche von unten nicht den Wirkungen des Windes ausgesetzt sind, erhalten nur eine Lattung von 4x8 cm starken vollkantigen Latten, welche nicht allein billiger, sondern auch besser als eine Schalung ist, weil die Fugen mit Kälberhaarmörtel von unten verstrichen werden können, ferner Undichtigkeiten. zerbrochene Platten sich leicht erkennen und die Reparaturen sich bequemer und sicherer vornehmen lassen.

Auf 10 qm englisches Schieferdach auf Schalung oder Lattung einzudecken sind zu rechnen:

0,8—0,9 Gesellen- und 0,8 Handlangertage.

Die in der 8. Auflage des Werkes abgebildeten und beschriebenen „Neuen Befestigungsarten wiegen.

Die Güte der Dachpappe hängt von den zu ihrer Herstellung verwendeten Stoffen, besonders von der Rohpappe ah. Die letztere soll möglichst wollfaser-haltig, zähe, fest und elastisch sein, doch wird sie oft genug behufs Herstellung möglichst billiger Dachpappen durch geringwertige Zusätze (Stroh, Sägemehl, Ton u. dgl. anstatt Wollfasern) verschlechtert. Die Güte einer Pappe erkennt man an folgenden Eigenschaften:

1.    beim mehrmaligen Hin- und Herbiegen darf sie nicht rissig oder gar brüchig werden;

2.    beim Zerreissen muss sie sich langfaserig zeigen;

3.    beim Durchschneiden muss sie eine fettige, schwarze, von Teer ganz gesättigte Schnittfläche aufweisen;

4.    die eine Oberfläche muss mit dicht und fest-sitzendem, feinem Sand bestreut sein;

5.    sie darf nur möglichst wenig Wasser aufnehmen.

Getränkte Asphaltpappe soll für 1 qm 4 kg wiegen. Rohpappe (ungetränkte) lässt sicht leicht prüfen, sie soll fest gearbeitet sein, gekocht keine bedeutenden Niederschläge zeigen und 1 qm 0,9 kg

Es empfiehlt sich daher, in LieferungsVerträgen die Eini’eichung von Proben roher und getränkter Pappe zu verlangen. Am sichersten ist es, die Dachpappen nur von solchen Fabriken zu beziehen, welche sich durch langjährige vorzügliche Leistungen das volle Vertäuen technischer Kreise erworben haben.

a) Das ebene Pappdach.

Die Bahnen der Pappe werden parallel zur Traufe aufgelegt, an der Traufkante umgebogen und gegen dieselbe festgenagelt. Jede nächste Bahn überdeckt die unterliegende um 15—18 cm und wird mit dieser in 10 cm weiten Abständen zusammen festgenagelt. Man verwendet breitköpfige verzinkte Nägel.

Der beim Umbiegen und Gegennageln des Pappstreifens an der Traufkante senkrecht herunterhängende Rand der Pappe behält indes den Teer nicht lange, und das Dach fängt an dieser Stelle an schadhaft zu werden. Dieser Übelstand muss wenigstens hei der doppellagigen, überhaupt bei den besseren Eindeckungen durch Anbringung eines Traufbleches vermieden werden. Dasselbe besteht aus einem winkelförmig gebogenen Zinkblechstreifen von ca. 5 cm Schenkelbreite, welches auf die Nagelpappe (Fig. 1401) aufgenagelt und von der Klebepappe (//) überdeckt bezw. überklebt wird.

b) Das Leistendach.

Es werden auf die Brettschalung von der Traufe an bis zum First oberhalb der 95 cm von Mitte zu Mitte entfernten Sparren Leisten trapezförmigen Querschnitts festgenagelt. Die Leisten haben in der Grundlinie eine Breite von 8 cm und sind 3,5 bis

Solchen Firmen wird dann auch am besten die Eindeckungsarbeit und die dauernde Unterhaltung der Dächer, d. h. die im allgemeinen nur alle 4—5 Jahre erforderlichen Anstriche, übertragen. Für die Güte der Gesamtleistung gewähren anerkannt tüchtige Firmen    eine    freiwillige    Garantie auf 12 bis

15 Jahre.

Die Konstruktion des Dachverbandes kann einfach und leicht sein, da nicht allein die Pappen im Vergleich mit jedem anderen Deckmaterial ein sehr geringes    Gewicht    haben    und    Erschütterungen der

Fig. 140. Unternagelung eines Traufbleches beim doppellagigen usw. Pappdach.

Dichtigkeit des Daches nicht schaden, sondern weil

=1

77///A

gleichzeitig durch die Schalung die Festigkeit des Daches bedeutend vermehrt wird.

r)

IM

Feld-

Besonders wichtig ist es, überstehende Pappdächer, namentlich über seitlich offenen Schuppen,

’H

Fig. 139. Verankerung des überstehenden Pappdaches.

11«

Scheunen usw., gegen ein vollständiges Abheben durch den Sturm zu sichern. Dies geschieht dadurch,

Fig. 142. Eindeckung auf Leisten mit Kappen.

Fig. 141. Eindeckung auf Leisten ohne Kappen.

dass man das Sparrenwerk, mindestens alle Bindersparren mit den Pfetten oder Rähmen und diese wieder mit den Binderstielen, nötigenfalls mit den Fachwerks- oder Massivwänden oder der Dachbalkenlage mittels starker Flacheisenschienen und langer geschmiedeter Nägel verankert (Fig. 139).

4 cm hoch (Fig. 141 und 142). Auf die Leisten werden die Pappbahnen in einer Länge von Traufe zu Traufe oder wenigstens vom First bis zur Traufe und möglichst ohne Stoss verlegt. Wird indes bei zu grosser Gebäudetiefe ein Zusammenstoss der Pappbahnen nötig, so werden die Bahnen, die unteren um 6,5—8 cm breit überdeckend, durch zwischengestrichene Asphaltmasse ohne Nagelung verbunden. Besonders wichtig ist die dichte Eindeckung des seitlichen Zusammenstosses zweier Pappbahnen auf der Leiste. Entweder überdecken beide Pappbahnen

Auf die Sparren, die man je nach der Eindeckungsart 0,95—1 m von Mitte zu Mitte voneinander entfernt legt, wird eine recht ebene Schalung aus möglichst trocknen, schmalen, gesäumten, besser gespundeten und 2,5 cm starken Brettern aufgebracht.

Die Eindeckungsart der Pappe ist sehr verschieden, man unterscheidet:

provisorischen Pappdächer.

Das ebene Pappdach, das Leistendach, das doppel- und dreilagige Pappdach, das Papp-kiesol-, Pappkies- und Papprasendach, ferner die nicht abtropfenden Pappdächer und die die Leiste vollkommen und werden nahe der Unterkante genagelt (Fig. 141), oder beide Pappstreifen

reichen an der Seitenfläche der Leiste hinauf und    der Dächer oft    genug    nötig,    eine Seite des

werden mittels besonders dazu    gefertigter Papp-    Daches früher als die    andere    zu streichen.“

c) Das doppel- und dreilagige Pappdach.

streifen (Kappen), von der Traufe beginnend, überdeckt; letzteres Verfahren ist das bessere (Fig. 142).

Das ebene und das Leistenpappdach, von welchem

Die Nagelung, welche ziemlich tief am Fusse der Leiste erfolgen muss, damit die Pappe nicht    besonders das letzte früher fast allgemein üblich

zu sehr beweglich wird, geschieht in Abständen von    war, werden heute nur noch selten ausgeführt, aus

dem Grunde, weil die einlagigen Deckungen der

3—6 cm.

Bei guter Pappdachausführung sollen die deckenden Witterung nicht lange Stand hielten und die frei-Pappstreifen, wagerechten und lotrechten Nähte, sowie liegenden Nagelköpfe allmählich fortrosteten, so dass die Traufe zur Dichtung der Fugen und Überdeckung dann die Pappe vom Sturme gelockert und leicht der Nägel mit künstlichem Asphalt,    welcher aus Stein-    abgerissen wurde.    Diese    Nachteile    werden nun bei

kohlenpech und Kreide mit einem    Zusatz von Stein-    der doppellagigen    und besonders    der dreilagigen

kohlenteer besteht, überstrichen werden.

Deckung vollständig vermieden. Bei der doppelten

Ihre Vollendung erhalten alle Pappdächer, nach    Deckart wird die untere Papplage, die stärkere

geschehener Eindeckung, bei trockenem Wetter ge-    Nagelpappe, mit einer Lage dünner Klebepappe über-

wöhnlich durch einen heissen Teeranstrich, welcher    klebt, wodurch die erstere sowie die Nagelköpfe

am besten aus wasserfreiem Steinkohlenteer    gegen die Einwirkungen der Witterung vollständig

mit einem Zusatz von 10°/₀ natürlichem    geschützt wird. Bei der dreilagigen Deckart ist

Asphalt oder Goudron besteht und bisher fast    der Schutz sogar doppelt, indem die Nagelpappe

alle, unter viel versprechenden Namen angepriesenen    mit einem imprägnierten Jutestoff und diese mit der

Dachlacke und Firnisse durch Billigkeit und Dauer-    Klebepappe überklebt wird. Die Eindeckung ge-

haftigkeit übertroffen hat. Dem Anstrich folgt un-    schieht auf 2,5 cm starker gefugter Schalung mit

mittelbar darauf ein Bestreuen mit trockenem, reinem,    Rollenpappe, deren Bahnen mit einer Überdeckung

scharfem Sand.

Der Steinkohlenteeranstrich hat den Zweck, eine Verflüchtigung der in der Pappe enthaltenen ätherischen Öle durch die Luft und Sonne zu verhindern. Aus demselben Grunde wird der aufgebrachte Teeranstrich besandet. Es bildet sich auf der Dachoberfläche eine schützende Schicht, welche einerseits

von 5—15 cm von der Traufe an aufwärts von einem Giebel bis zum anderen wagerecht verlegt werden. Die untere Lage wird in Entfernungen von 6 cm am oberen Rand genagelt und die Nagelung durch die nächst höhere Bahn, welche mittels Klebemasse aufgeklebt wird, 6 cm breit überdeckt.

die sich sonst leicht verflüchtigenden Teerbestand' teile gegen Luft und Licht abschliesst, andererseits auch das Deckmaterial gegen Abspülen durch Regenwasser, Aufschlagen von harten Körpern, Hagel u. dgl. sichert.

Die Erneuerung des Anstrichs darf nicht zu schnell erfolgen, weil dadurch kleine Schäden der Pappe verdeckt und eine dicke, brüchige harte Kruste gebildet wird, welche sich leicht abblättert, sondern muss erst geschehen, sobald der erste Anstrich zu schwinden beginnt, was in der Regel nach 3—4 Jahren der Fall ist.

Über die Dauer eines Teeranstrichs äussern sich Büsscher und Hoffmann-Eberswalde:

„Die Dauer eines Überzuges ist verschieden und von mehrfachen Umständen abhängig. Ganz im Schatten liegende Dächer bewahren ihren Überzug oft Dezennien lang; bei Wärme, und normal aufgebracht, haben die Überzüge längere Dauer als solche bei kaltem, feuchten oder Frostwetter hergestellte, und ferner ist die Neigung des Daches, namentlich aber seine Lage zur »Sonne, von grösstem Einfluss auf die Dauer des Überzuges; es wird daher bei einer rationellen Unterhaltung

Die Klebemasse ist eine Mischung von Teer und Harz oder von weichem Steinkohlenasphalt (Pech) mit nicht trocknenden Fetten.

Die weitere Eindeckung des doppellagigen Pappdaches wird nun verschieden ausgeführt.

Einige Dachdecker spannen quer über die untere Pappdecke, d. h. in der Richtung der Sparren, 2 m weit voneinander entfernte geglühte Eisendrähte, welche, mittels Rohrnägel befestigt, mit eingeklebt werden.

Alsdann beginnt man an der Traufe in einer Breite von 1 m mit dem Aufträgen einer heissen Asphaltklebemasse. Sobald diese in der Längsrichtung des Daches auf ca. l¹/₂ m aufgetragen ist, wird zur Erzielung einer Fugenauswechslung auf die noch heisse und daher bindende Masse parallel mit der Nagelpappe eine halbe Bahn Klebepappe gerollt und aufgeklebt (Fig. 143II) und so bis zum anderen Giebel fortgefahren, in gleichem Fortschritte mit dem Aufträgen der Klebemasse und dann mit ganzen Bahnen, welche jede untere Bahn 6 cm breit überkleben, bis zum First fortgeschritten.

Die Überdeckungsstellen der Klebepappe werden hierauf mit heisser Klebemasse nachgestrichen und alsdann das ganze Dach, wie bei den vorigen Deck-

Beim Pappkiesol- usw. Dach wird die Klebe-Der Anstrich des doppel- und dreilagigen Papp- pappe mit heisser Klebemasse überstrichen und auf

dieser weisser erbsgrosser Perlquarzkies dicht und fest aufgewalzt, so dass das ganze Pappdach durch

arten, mit wasserfreiem Steinkohlenteer unter Zusatz von 10°/o natürlichem Asphalt oder Goudron angestrichen.

Beim dreilagigen Pappdach wird die Eindeckung gerade so vorgenommen wie vorhin, d. h. der die Nagelpappe überdeckende Jutestoff wird an der Traufe mit halber Bahnbreite und die ihn überdeckende Klebepappe mit ganzer Bahnbreite begonnen, so dass in allen 3 Lagen Fugenwechsel eintritt. Das dreilagige Pappdach ist natürlich dem doppellagigen bezüglich Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit überlegen und nur unwesentlich teuerer.

d) Das Pappkiesol-, Pappkies- und Papprasendach.

In neuerer Zeit werden auch doppel- und dreilagige Pappdächer derart hergestellt bezw. noch wesentlich verbessert, dass man auf der obersten Papplage eine Schicht feinen weissen Perlquarzkies fest und dicht aufwalzt (Pappkiesol-, Pappoelin- usw. Dächer), oder die oberste Pappe mit einer Kiesschüttung (Pappkiesdach) oder mit frischen Basenbelag (Papprasendach) versieht.

daches muss auch wie beim ebenen und Leistendach, aber viel seltener wie bei diesen, erneuert werden.

Im allgemeinen genügt es, die Dächer alle 5 Jahre eine Art Steinkruste gegen die Einwirkungen von anzustreichen, wozu dann für 1 qm Dachfläche Sonne, Luft und Regen und besonders auch gegen 1,5 kg Dachlack erforderlich ist.    Feuer vorzüglich und sehr lange geschützt ist.

Die doppellagige Deckung eignet sich besonders Diese Dächer haben somit eine weit grössere Dauer-zur wirksamen Reparatur alter, schadhafter, ebener haftigkeit als die gewöhnlichen Pappdächer und bedürfen auf viele Jahre hinaus keinen Erhaltungsanstrich. Ausserdem sind diese Dächer im Winter

wärmer als die gewöhnlichen Pappdächer, hingegen im Sommer kühler, da die weisse Steinkruste die Sonnenhitze stark reflektiert.

I---

TL

Fig. 143. Doppelpappdach.

Die doppel- und dreilagigen Pappdächer mit Kies- oder Rasenbelag, welche u. a. von der Firma Andernach, Beuel beiBonn, ausgeführt werden, gehören unstreitig zu den allerbesten Pappdächern. Sie sind infolge des aufgebrachten Kieses oder Rasenbelages ungemein dauerhaft, erfordern keine Unterhaltungskosten und sind fast ebenso feuersicher und warm bezw. kühl wie das weit schwerere Holzzement-Pappdächer bezw. zur Umwandlung solcher in Doppel- dach und können auch wie dieses infolge ihrer ge-dächer. Beim Leistendach müssen zuvor die Leisten ringen Neigung als Terrassen, Wäschetrockenplätze abgenommen und die Fugen mit einem Pappstreifen usw. benutzt werden. Das Gewicht der Dächer be-überklebt werden.    trägt einschl. der 6 cm starken Kiesschicht oder

Bei allen Pappdächern muss eine besondere Sorg- des Rasenbelages für 1 qm ca. 80—110 kg. Der falt auf die Eindeckung der Traufkante, wenn eine Dachstuhl muss deshalb etwas stärker als bei den Rinne auf die Dachfläche gelegt werden soll, ferner gewöhnlichen Pappdächern und die Schalung je nach auf die Giebelkanten, Kehlen und auf die Umgebung Sparrenweite aus 2,5—3 cm starken Brettern her-

der Schornsteine verwendet werden.

gestellt werden. Die Eindeckung erfolgt derart, dass Schadhafte Stellen, grössere Risse und Löcher die obere Pappe mit heissem Asphaltdachkitt über-der Pappdächer, welche durch schlechte Behandlung, strichen und dann mit feinem Sand 2 cm stark zu oftmaligem Anstrich oder durch den Einfluss des überstreut wird. Hierauf folgt dann die 6 cm starke Windes entstanden sind, werden mit Asphaltfilz- Lage haselnussgrosser Kies oder der Rasenbelag, streifen unter reichlicher Überdeckung mittels Woll- d. h. gestochene Rasenplaggen auf einer 3 cm starken faser-Asphaltkitt überklebt. Einzelne Löcher, kleine Schicht Gartenerde. Vor Aufbringen des Sandes usw. Risse u. dgl. werden mit Asphaltfaserkitt wieder müssen die Trauf- und Giebelkanten, sowie alle Dachausgekittet und vollständig wasserdicht gemacht. Öffnungen (Fenster, Luken usw.) wie beim Holz-Bewährt haben sich der Wollfaser-Asphaltkitt zementdach mit hölzernen, besser Zinkblechleisten von Hoppe & Röhming, Halle a. S., die Fasermasse von 8 cm Höhe zum Schutz gegen das Herabwehen Lindol von Louis Lindenberg, Stettin, das Dachpix und Herabspülen des Kieses usw. eingefasst werden, von Klemann & Co., Berlin S., und der Kautschuk- welche in 15 cm weiten Abständen halbrunde, 3 cm dachkitt von Busse, Langenhagen bei Hannover. weite Abflusslöcher für den Regen erhalten (Fig. 144).

Wendet man die haltbareren Zinkblechkiesleisten an, | so lötet man diese am einfachsten senkrecht auf ein 25 cm breites Vorstossblech an, welches, zugleich die Rinne bildend, unmittelbar auf der Dachschalung festgenagelt wird. Bei längeren Traufen ist es aber stets besser, die Rinne lose an Rinnenhaken aufzuhängen, damit sie sich unabhängig vom Stossblech ausdehnen und zusammenziehen und auch leicht ein entsprechendes Gefälle erhalten kann.

Bei den Pappkiesdächern kann die doppel- oder dreilagige Asphaltpappdeckung auch vorteilhaft durch die Siebelsehe Patent-Bleiisolierasphaltpappe ersetzt werden. Bei diesen Bleipappkiesdächern wird die Schalung zunächst dünn abgesandet, darüber die

Die Ruberoiddächer werden genau wie das ebene Pappdach und Leistendach, aber besser und dann allerdings verhältnismässig teuer als Doppeldach eingedeckt. Die fertigen Dächer werden nicht nachgestrichen und erfordern erst nach längeren Jahren einen Erhaltungsanstrich.

DieSemptalinpappe undDachpixpappe unterscheiden sich äusserlich durch die Farbe, die erste hat fast die graue Farbe des Ruberoids, die letztere eine glänzend schwarze Farbe. Beide Pappen sind sehr zähe, geschmeidig, wasserdicht und wetterbeständig, und lassen sich, da sie, wie die Ruberoid-pappe, nicht abtropfen, auch zur Eindeckung steilster Dächer verwenden. Die Eindeckung geschieht genau wie bei den Asphaltpappdächern.

ggf H

f) Die provisorischen Pappdächer.

Für vorübergehende Baulichkeiten und untergeordnete, leichte Schuppen, Baracken zum Schutz der Erntearbeiter, des Weideviehes usw., gegen die

Fig. 144. Hölzerne Kiesleiste.

Bleipappe verlegt, mit heissem Holzzement über- j strichen und sodann Sand und Kies wie beim Pappkiesdach aufgebracht.

e) Die nicht abtropfenden Pappdächer.

Seit etwa 10 Jahren haben sich einige Dachpappen im Bauwesen schnell eingebürgert, welche nicht mit Asphaltteer usw., sondern mit Petroleumpech, Stearinpech u. dgl. hergestellt werden. Diese sind die Ruberoidpappe der Ruberoidgesellschaft, Hamburg, die Semptalinpappe von Andernach, Beuel-Bonn, und die Dachpixpappe von Klemann & Co., Berlin S.

Die am meisten bekannt gewordene Ruberoidpappe besteht aus einer guten Wollfilzpappe, welche mit einer wasserdichten, dauernd wetter- und säurebeständigen, sowie elastischen Masse, der sog. Ruberoidmasse imprägniert, und dann mit derselben auf beiden Seiten überzogen ist. Die grau aussehende, ausserordentlich zähe, geschmeidige und geruchlose Pappe tropft selbst bei grösster Sonnenhitze nicht ab, so dass sie sich nicht nur zur Eindeckung flacher, sondern auch steilster Dächer, z. B. alter Rohr-, Stroh- und Schindeldächer, vorzüglich eignet. Ein weiterer Vorteil dieser Pappe ist der, dass sie in hohem Grade gegen Hitze und Kälte isoliert, so dass in den unter Ruberoiddächern liegenden Räumen im Sommer und Winter gemässigte Temperatur herrscht.

lg

Fig. 145. Provisorische Pappeindeckung.

Witterung empfielt sich die in Fig. 145 dargestellte leichte und sehr billige Pappeindeckung, welche unmittelbar, also ohne Bretterschalung, auf die Rundholzsparren angebracht wird. Die einzudeckenden Dächer müssen, und zwar das Pultdach mindestens ¹/₈ und das Satteldach ¹/₆ der Tiefe zur Höhe erhalten und die Sparren dürfen nicht weiter wie 60 cm voneinander liegen.

Die Asphaltpappbahnen werden in der Richtung von Giebel zu Giebel verlegt, gegenseitig 25 cm breit überdeckt und nur an wenigen Stellen mit breitköpfigen Nägeln auf den Sparren befestigt. Alsdann nagelt man quer über die Pappbahnen auf den Sparren Latten an, welche die ersteren auf den Sparren festhalten. Am First nagelt man über die obere Pappbahn Bretter auf den Sparren an, die dann noch mit Pappe bekleidet werden können. In gleicher Weise lassen sich auch die offenen Wände solcher leichter Baulichkeiten wasserdicht bekleiden. Zum Schutz gegen starke Winde kann man bei Dächern und Wänden noch weitmaschige verzinkte Drahtgeflechte zwischen Sparren und Pappe bezw. zwischen Pappen und Latten ausspannen und be-

ge-

festigen. Diese provisorische und sehr einfache Tropenfarbe von Andernach, Beuel-Bonn und die Deckungsart ohne Schalung ist nicht nur sehr billig, sondern lässt auch das Bgenwasser schnell ablaufen und ist durch die Lattenaufnagelung gegen Wind geschützt.

Weisse Anstriche sind für doppel- und dreilagige Pappdächer auf Schalung stets dann erforderlich, wenn diese auch unterhalb entsprechend isolierten Dächer gleichzeitig die Decke der Bäume bilden, wie z. B. bei Ställen, Schnitterhäusern,

Baracken, Eishäusern usw., um die Sonnenhitze von denselben möglichst abzuhalten.

Der hierzu früher allgemein verwendete Kalkmilchanstrich ist verwerflich, da er nicht nur eine scheckigschmutzige Dachfläche bewirkt, sondern auch fast jedes Jahr wiederholt werden muss, was zeit- | raubend und kostspielig wird, und ausserdem die Pappe allmählich zerfrisst. Man bedient sich deshalb heute am besten der besonders präparierten, weissen Pappanstriche, die einen ganz gleichmässigen, hell-weissen, wetterbeständigen und lange haltbaren Überzug gewähren. Besonders haben sich bewährt: der Dachlack von Hoppe & Böhming, Halle a. S., die Dachpixfarbe von Klemann & Co., Berlin S., die deckung erforderliche Klebemasse, ist wie der Asphalt-

Asphaltpappe- usw. Abdeckungen flacher, massiver Dächer; weisse und farbige Pappdachanstriche.

Möglichst flache massive Dächer aus Ziegelgewölben, und solche aus Stampfbeton, Eisenbeton und aus Ziegeln mit Eiseneinlagen, welche in vielen Fällen gleichzeitig die Decke der Bäume (z. B. bei Ställen) bilden, lassen sich mit Asphaltpappe oder Kuberoidpappe ganz wasserdicht abdecken.

Die gewölbten Dächer werden zuvor mit Zementmörtel eben und glatt abgeglichen und erst nach gründlicher Erhärtung des Mörtels mit der Pappe ein-, besser doppellagig und mit wenigstens 6 cm breiter Überdeckung der Bahnen mittels heissen schmolzenen Asphaltkittes festanliegend überklebt. Ebenso verfährt man bei den übrigen Massivdächern, die natürlich auch vorher vollständig erhärtet bezw. trocken sein müssen. Das Aufkleben der Buberoid-pappe geschieht mittels einer besonderen Betonklebemasse oder mit bestem Trinidadgoudron. Zur Abhaltung der Kälte und Hitze von den unter den Massivdächern befindlichen Bäumen und zur Vermeidung des Abtropfens ersterer sowie zum Schutz der Pappe gegen die Witterung kann man die Dächer, so bald sie flach genug sind, mit einer ca. 6 cm hohen Kiesschüttung versehen. Von besserer Wirkung und weit leichterem Gewicht als die Kiesschüttung ist eine Lage aufgeklebter Isolier-Asphalt-korkplatten, auf welchen dann die Pappe aufgeklebt wird.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Kaltwasserfarbe von Öser, Lerchenberg.

Zuweilen wünscht man den schwarzen Pappdächern auch durch einen farbigen und dauerhaften Anstrich ein freundlicheres Aussehen zu gehen. Hierfür empfehle ich u. a. die roten und andere bunten Dachlacke von Dr. Nördlinger, Flörsheim a. M. und von Klemann & Co.. Berlin S.

6. Das Holzzementdacli.

Die Holzzementbedachung ist den weit jüngeren doppel- und dreilagigen Pappdächern mit Kies- oder Kasenbelag sehr ähnlich, sie unterscheiden sich nur dadurch voneinander, dass das Holzzementdach noch flacher als diese ist, überhaupt als flachstes aller Dächer mit nur ¹/₂₀—¹U₀ der Tiefe zur Höhe ausgeführt wird, und dass es schwerer als die obigen Pappdächer ist, indem 1 qm etwa 140—150 kg, bei diesen nur etwa 80—110 kg wiegt.

Dieses hohe Gewicht, welches dem des Biberschwanzkronendaches gleich ist und somit eine stärkere und teuerere Konstruktion des Dachstuhls erfordert, ist auch der einzige Nachteil des Holzzementdaches. Denn wenn dasselbe aus guten Stoffen und kunstgerecht ausgeführt wird, so hat es gegenüber allen anderen Dächern folgende Vorzüge:

1.    grösste Feuersicherheit, die von den Behörden aller Länder anerkannt ist;

2.    vollständige W⁷asserdichtigkeit und Wetterbeständigkeit, so dass es fast unverwüstlich ist und keinerlei Unterhaltungskosten erfordert;

3.    vollständige Ausnutzung desDachraumes, so dass es sich besonders für Ställe, Wirtschaftsgebäude und Fabrikanlagen von so grossen Tiefen eignet, über welchen selbst Pappdächer nicht mehr möglich sind. Ferner gestattet die sehr geringe Neigung des Daches bei Wohnhäusern seine Benutzung als Plattform, Spiel-und Wäschetrockenplatz, sogar zu Gartenanlagen. Für solche landwirtschaftliche Gebäude, deren Tiefen noch steile Dächer zulassen, und dies sind in der Begel alle bäuerlichen Wirtschaftsgebäude, sollte das Holzzementdach aber nie in Betracht kommen, da es diesen einen nüchternen, fremdartigen, in die deutsche Landschaft nicht hineinpassenden Ausdruck verleiht;

4.    sehr geringe Wärmeleitungsfähigkeit, so dass die unter dem Dache befindlichen Bäume im Sommer leicht kühl, im Winter leicht warm zu erhalten sind.

Der Holzzement, die zur Herstellung der Dach-

10

dachkitt eine schwarze, elastisch-zähe, pechartige    noch weichflüssigen Holzzement die erste Rolle

Masse, welche hauptsächlich aus Teer, Pech und    Papier der zweiten Lage abgerollt, glatt gezogen und

Schwefel besteht und, in einem Kessel geschmolzen,    fest angedrückt. So wird nun mit den Bahnen der

in heissem, dünnflüssigem Zustande verwendet wird,    zweiten Papierlage fortgefahren und ihre Ränder

Die Schalung muss aus 3 cm starken, schmalen,    überall 10 cm breit überdeckt und verklebt. Die

trockenen, gespundeten oder gefederten Brettern be-    weiteren Papierlagen werden in derselben Weise

stehen, welche keine vorstehenden Kanten und nur möglichst wenige Äste haben sollen.

Die Eindeckung wurde im Laufe der Zeit verbessert und erfolgt gegenwärtig folgendermassen:

Zuerst werden die verschalten Dachflächen mit mittelstarker Asphaltpappe genau wie ein ebenes '

Pappdach eingedeckt, und hierauf werden 3—4 Lagen sog. Holzzementpapier aufgeklebt, derart, dass jede Lage auf der ganzen Oberfläche mit Holzzement bestrichen und die folgende Lage jedesmal auf die bereits verlegte aufgeklebt wird, also die erste Lage Holzzementpapier auf die Asphaltpappe, die zweite Lage Papier auf die erste Papierlage usw. Um zu verhindern, dass durch etwa ungleichmässiges Setzen des Gebäudes oder durch Verziehen oder Werfen der Dachschalung die Dachhaut nicht gezerrt oder aufgeklebt, jedoch muss man bei 3 Lagen die zweite zerrissen wird, ist es besser, die erste Holzzement-    Lage mit ²/;i Bahnbreite und die dritte Lage mit ¹/₃

papierlage nicht auf der Asphaltpappe festzukleben, beginnen, um überall den nötigen Fugenwechsel

m,

* rrr-

IL

ff/

y.

I: j..

; -t.

rn

7.

z. :

- -j.

' 3.

•y.

3 Papierlagen auf Pappe. 4 Papierlagen ohne Pappe. Fig. 146. Reihenfolgen der Papierlagen.

jr

J.

Fig. 147. Querschnitte der fertigen Deckungen.

Bei 4 Lagen beginnt man bei der

sondern diese zuvor mit ganz feinem Sand 2 mm stark zu überstreuen und hierauf die erste Papierlage lose auszubreiten und auf dieser die 2—3 übrigen Lagen aufzukleben.

Das Holzzementpapier, ein festes, zähes Rollenpapier, wird in 2 Sorten hergestellt, nämlich als das ursprüngliche, nicht wasserdichte bezw. leicht aufweichende, gelblich-graue Papier von 140 cm Breite, und als das bessere, schon mit Teer wasserdicht imprägnierte, schwarze Papier von 100 cm Breite. Da das schwarze Papier auch etwas stärker angefertigt wird als das graue, so verwendet man von ersterem gewöhnlich nur 3 Lagen. Das Verlegen des Holzzementpapieres geschieht gewöhnlich parallel zur Traufe, seltener parallel zu den Sparren, weil hier bei einer etwaigen Lockerung der Überdeckungsstellen des Papiers das Begenwasser von der Seite her leicht eindringen kann.

Zuerst wird die Dachpappe, wie oben angegeben, besandet und darüber die erste oder unterste Lage 100 oder 140 cm breites Papier, ohne sie aufzukleben, ausgebreitet und in ihrer Lage durch aufgelegte Bretter festgehalten. Die Papierlage wird dann mit heissem Holzzement gestrichen und sofort auf dem herzustellen.

zweiten Lage mit ³/₄ Bahnbreite, bei der dritten mit ¹/₂ und bei der vierten mit ¹/₄ Bahnbreite. Nachdem schliesslich die Oberfläche der dritten oder vierten Papierlage mit Holzzement gestrichen ist, wird eine etwa 1 cm starke Schicht feiner Sand und hierauf eine etwa 8 cm starke Schicht lehmiger Kies aufgebracht, welche mit einer Walze eingeebnet wird. Die Kiesschicht kann auch durch etwas Gartenerde mit Rasenbelag ersetzt werden. Auch empfiehlt es sich, innerhalb der Kiesschicht eine schwache Lage Chausseeschlick einzubringen, welche die Bildung von Moos veranlasst, welches bald die ganze Dachfläche überzieht. Fig. 146 veranschaulicht die Reihenfolgen der Papierlagen, und Fig. 147 die Querschnitte der fertigen Deckungen.

Das Wesen des Holzzementdaches besteht also darin, dass auf sehr flach geneigtem Dache eine auf Asphaltpappunterlage verlegte und aus 3—4 Papierlagen bestehende, vollständig feste und wasserundurchlässige Masse liegt, welche durch eine starke Kies- oder Erde- und Rasenschicht beschwert ist und durch diese allen schädlichen Einflüssen von Sonne, Wind, Regen und Feuer entzogen ist.

Die Trauf- und Giebelkanten müssen Tropfoder Wasserkanten (Vorstossbleche) aus 26 cm breiten, winkelförmig gebogenen Zinkblechstreifen erhalten, welche 20 cm breit auf die erste oder zweite Papierlage aufgelegt und festgenagelt, sodann von den nächsten zwei Papierlagen überdeckt und überklebt werden und mit 6 cm breitem Schenkel über die Schalungskante herunterhängen (Fig. 148).

Um das Herabspülen des Kieses und Sandes bei heftigem Regen und das Verwehen durch den Wind zu verhindern, muss auf allen Dachkanten eine im ganzen etwa 15—18 cm breite, rechtwinklig gebogene Kiesleiste aus Zinkblech, besser aus verzinktem Eisenblech mittels Aufwagerechten, 16 cm breiten Schenkel auf der ersten oder zweiten Papierlage mit kleinen Nägeln befestigt und dann von den übrigen Papierlagen überklebt, und der lotrechte, 24 cm breite Schenkel, am Mauerwerk dicht anschliessend, mit kleinenv erzinkten Eisenhaken befestigt, weiche in die Steinfugen hineingreifen. Die obere feine Fuge zwischen Blech und Mauerwerk ist dann mit Zementmörtel dicht zu verstreichen. Weit besser ist es, die feine Fuge durch einen kleinen Zinkblechwinkel abzudecken, dessen lotrechter Schenkel

Fig. 149. Kiesleiste (Querschnitt).

Fig. 148. Traufkante eines Holzzementdaches.

11(11 ! II

löten auf den Vorstossblechen befestigt werden (Fig. 149 und 150).

Der senkrechte Blechteil (£), der oben in einen kleinen Wulst (h) endet, ist 8—10 cm und der wage-rechte, aufgelötete Teil (g) 7—8 cm breit. Der senkrechte Teil (k) erhält zum Widerstand gegen den Druck des Kieses in Entfernungen von 25—35 cm angelötete Versteifungsbleche (Stutzen) (/, i). Zur Ableitung des Regen- und Schneewassers erhält die Kiesleiste an den Traufen zwischen je zwei Stutzen (i, i) und unmittelbar über dem Vorstossblech stets drei kleine, 1 cm breite, 1,5 cm hohe Öffnungen (/, l, /).

Soll eine Traufrinne angebracht werden, so wird diese bei den gewöhnlich überstehenden Holzzementdächern am einfachsten als Hängerinne ausgeführt und es werden die erforderlichen Rinneisen seitlich an den Sparrenköpfen wie bei den übrigen Dächern angenagelt. Da das meiste Regenwasser vom Kies aufgesaugt wird und verdunstet, so genügt eine geringe Rinnentiefe. Wird der Raum unter einem Holzzementdach zu Wohnräumen ausgebaut und erhalten dann die Sparren einen Deckenputz, so müssen zwischen je zwei Sparren in beiden Frontmauern kleine Luftlöcher angelegt werden, weil die von oben und unten ganz luftdicht abgeschlossenen Sparren ohne Luftzuführung der Trockenfäule erliegen würden.

Schornsteine, Aussteigeluken, sowie an die Dachfläche anstossende Mauern müssen mit winkelförmig gebogenen Streifen aus Zinkblech, besser aus verzinktem Eisenblech vollständig wasserdicht umkleidet werden. Die Blechstreifen werden mit ihrem die Zinkblecheinfassung ohne Verlötung überdeckt und dessen wagerechter Schenkel in die Mauerwerksfugen eingreift. Da Zinkblech besonders von Kalkmörtel stark angegriffen wird, muss es auf seiner dem Mauerwerk zugekehrten Fläche vorher mit Mennigfarbe gut angestrichen werden. Da die Zink-

.Willi'

Pli l!|

Fig. 150. Kiesleiste (Ansicht).

blecheinfassungen stets der schwächste Punkt der ganzen Dachdeckung sind, weil sie am ersten undicht werden, so müssen die Holzzementdächer so wenig wie nur möglich durchbrochen und die Zinkblecharbeiten mit grösster Gewissenhaftigkeit ausgeführt werden. Erst nach Anfertigung aller Zinkblecharbeiten darf die Vollendung der Eindeckung mit der dritten oder vierten Papierlage usw. erfolgen.

Der Materialienverbrauch beläuft sich für 100 qm Holzzementdach mit Asphaltpappunterlage

und 3 Lagen wasserdichtem Holzzementpapier auf: gener Verzinkerei A.-G., Geisweid, Kreis Siegen 115 qm mittelstarke Asphaltpappe, ca. 4000 Stück (Fig. 151), sich einer immer mehr steigernden Anbreitköpfige Nägel, 345 qm Holz-zementpapier, 550 kg Holzzement,

2 cbm Sand und 4—6 chm runder Kies oder 3 cbm Gartenerde mit Kasenbelag und ¹/i cbm feiner Sand für die Isolierung auf der Asphaltpappe. Bei Pappunterlage mit 4 Lagen grauem Holzzementpapier sind erforderlich: 90 kg Holzzementpapier und 700 kg Holzzement, während der übrige Materialienbedarf der gleiche ist. Zur Anfertigung von 10 qm Holzzementeindeckung sind einschliesslich Herstellung der Traufkanten und Zinkblecheinfassungen 3 Gesellentage erforderlich.

1,0 0

ss6^

JO ~

-63

/H

j/H

Fig. 153. Siegener Pfannenblecheindeckung auf Lattung.

7. Die Metalldächer.

Wendung zu erfreuen hat, und das mit voller Berechtigung.

Die Siegener Pfannenbleche sind 75 x 200 cm Die Metalldächer, und zwar die älteren aas Zink-    grosse, sehr stark verzinkte Eisenblechpfannen oder

blech, Zinkwellblech, Eisenwellblech und    -tafeln von dem in Fig. 152 dargestellten Querschnitt,

Blechschiefern sind hinsichtlich ihrer Anlage und welche sich gegenseitig wie Falzziegel regen- und

Fig. 151. Siegener Pfannenbleche.

schneedicht überfalzen und auf einer 2,5 cm starken Schalung, weit billiger auf einer etwa 60—63 cm weit entfernten Lattung und am billigsten und besten unmittelbar auf parallel zum First verlegten Sparren, den sog. PfettenSparren mittels eigenartiger vollständig wasserdichter und haltbarer Nagelung befestigt werden. Die Kopf- und Fussenden der Pfannenbleche werden je nach steilerer oder geringerer Dachhöhe, die aber mindestens J/₁₂ der Tiefe betragen muss, 10, 15 oder 20 cm breit überdeckt.

Frage kommen, während die neuere Bedachung mit verzinkten Siegener Pfannenblechen der Sie-

Unterhaltung die teuersten Bedachungen, so dass sie heute für landwirtschaftliche Bauten kaum noch in

!28■

Ci

_______750 ™/m

Fig. 152. Querschnitt eines Pfannenbleches.

Die Eindeckung und Nagelung der Bleche auf Lattung geht aus Fig. 153 und diejenige auf Pfettensparren aus Fig. 154 deutlich hervor.

Die Lattung besteht aus ³/₁₀ oder ij₁₀ cm starken Stosslatten, welche jedesmal unter der Überdeckung eines Kopf- und Fussendes liegen und aus ³/₅ oder ⁴/₆ cm starken Zwischenlatten, von welchen je zwei in etwa 60—63 cm weiten Abständen die Tafeln unterstützen.

Die Pfettensparren, welche die Bleche besser unterstützen wie die Lattung und die Kosten letzterer

erübrigen, werden in 10x14 oder 10x15 cm Stärke, welche selbst für bis 5,5 m weite Binderentfernungen für 1 qm), darum auch holzersparend, ferner ist sie genügt, und in den gleichen Abständen wie die Latten    durch eine sehr starke Verzinkung auf unbegrenzt

Die Pfannenblechbedachung ist sehr leicht (ca. 7 kg

auf die sog. Binder- oder Tragsparren aufgekämmt    viele Jahre gegen Bostbildung gesichert, dazu voll-

Infolge erhöhter Feuersicherheit vermindern sich auch die Feuerversicherungsprämien. Die Pfannenblechdeckung eignet sich deshalb vorzüglich für flache und steile Dächer von Hof- und Feldscheunen, Ställen, Schuppen usw., besonders in der billigen Ausführung

und festgenagelt. Über den Unterstützungsstielen kommen wasser- und schneedicht, sowie sturmsicher der Bindersparren sind dann auf letzteren sog. Binder- und deshalb ohne jegliche Unterhaltungskosten. Pfettensparren von 14 x 14 oder 15x15 cm Stärke zur Anbringung der Längskopfbänder anzuordenen.

Die Befestigung der Pfannenbleche auf der Unterlage erfolgt mittels eigenartiger verzinkter Nägel, deren runder und hohler Kopf beim Einschlagen in

40

xo

Z,°°

Jl

(>0'

toL

'TJA ^

bü- (f³

/v'*

Fig. 154. Siegener Pfannenblecheindeckung auf Pfettensparren.

der fortfallenden

ein unter diesen auf den Nagelschaft aufgeschobenes Bleiplättchen eindringt und dasselbe so fest auf die durchschlagene Nagelstelle im Blech aufpresst, dass diese vollständig abgedichtet wird.

Ein Abtropfen der Pfannenblechdächer findet nicht statt, da die Luft überall Gelegenheit hat, durch die feinsten Fugen der Überfalzungs- und Überdeckungsstellen hindurchzudringen.

Die Überstände der Pfannenblechdächer müssen mit 2 cm starken Brettern unterschalt werden, damit die Bleche nicht vom Sturm von unten her abgehoben werden können.

auf Pfettensparren, und ist wegen der leichten, holzersparenden Dachkonstruktion Unterhaltungskosten und der Verringerung der Feuerversicherungsprämien nicht teurer wie das doppel-oder dreilagige Pappdach einschliesslich 2,5 cm starker Schalung und auf die Dauer sogar billiger als dieses. Die Pfannenbleche eignen sich ausser zur Bedachung von Feldscheunen und Schuppen auch vorzüglich zur Umwandung derselben und werden dann auf entsprechend belattetem, schwachem Pfostenwerk aufgenagelt.

V.

Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte usw.

Zu den Gebäuden für die Aufbewahrung der Feldfrüchte sind zu rechnen:

I messer von 3,8—5,6 m glockenförmig abwechselnd geschichtet und festgetreten, bis es sich bis zur Spitze der Stange aufgetürmt hat und oberhalb um die letzte Schicht mit Stroh und Schilf abgedeckt wird. Im übrigen aber bleibt der ganze Haufen ohne Abdeckung und wird nur äusserlich sorgfältig ab-

1.    die Mieten oder Feimen;

2.    die Feimengerüste;

3.    die offenen Feldscheunen;

4.    die geschlossenen Feldscheunen;

5.    die Hofscheunen für unausgedroschene Korn- geharkt, damit von den äussersten Lagen die Halme

nur mit dem einen Ende herausstehen, so eine glatte Aussenseite bilden und dadurch Schutz gegen das Eindringen der Nässe und die

7. die Keller zur Aufbewahrung der Rüben, Gewalt der Stürme gewähren.

Um solche Heuhaufen gegen Überschwemmungen zu sichern, welche bei den an den Stromufern

früchte und für Heu, Stroh;

6. die Speicher zur Aufbewahrung des ausgedroschenen Getreides;

Kartoffeln usw.

IS

all!!!

1. Die Mieten oder Feimen.

gelegenen Wiesen sehr oft ein-

Unter Mieten, Feimen, Diemen usw. versteht man treten, legt man sie gleich in

grösserer Höhe über der Wiese an, als das Wasser die letztere gewöhnlich zu überschwemmen pflegt, indem man aus Stangen und Brettern ein 1,5—2,5 m hohes Gerüst (Feimenstuhl) bil-

¹ iä

fl

unter freiem Himmel zweckmässig aufgeschichtete und mit Stroh, Schilf usw. abgedeckte Haufen von Heu, Stroh und Getreide. Die Form dieser Haufen ist verschieden, bald viereckig, bald rund, bald pyramidal, bald birnenförmig. Die viereckige Form, namentlich die länglich gestreckte, hat den Vorteil der leichteren Anlage und besseren Ausnützung der de^’ w^e es aus Fig. lo5 leicht Feimenhoffläche, die pyramidale den des möglichsten ersichtlich ist.

Schutzes gegen den Regen, die rund- und birnenförmige Form den der besseren Erhaltung der Früchte in den untersten Bodenschichten.

sjll

Fig. 155. Heufeimengerüst.

Die gewöhnlichen Getreidefeimen oder Mieten werden in der Nähe der Gehöfte, in Entfernung von mindestens 20—60 m von anderen Gebäuden, auf Die Feimen werden entweder auf dem Felde einem durch das wirtschaftliche Bedürfnis vorgeschriebenen, möglichst ebenen Gelände aufgestellt, welches auf allen Seiten ein bequemes Anfahren der Erntewagen zulässt und den Abflüssen des auf die Umgebung fallenden Regenwassers nicht ausgesetzt ist. Ist aber letzteres der Fall, so muss durch Furchen und flache Gräben Abhilfe geschafft werden.

selbst oder auch auf besonderen Höfen aufgestellt; für ersteren Zweck eignet sich die runde, für letzteren hingegen die viereckige Form der Feime am besten.

Zu den in Deutschland gebräuchlichsten Feimengattungen gehören die folgenden:

Die Heufeimen. Die gewöhnlichen Heufeime, Die Menge des Getreides, welches die Feime aul-wie sie in der Gegend an der Warthe oder Weichsel nehmen soll, ist massgebend iür die Grösse ihrer und anderen heureichen Gegenden Anwendung findet, Grundfläche, da ihre Höhe, um die Arbeit nicht zu

erschweren, nicht über 9 m betragen darf.

besteht aus einer hohen und verhältnismässig starken Stange, welche in die Erde eingegraben wird. Um diese Stange wird das Heu in einem unteren Durch-

Als praktischer Anhalt hierfür mögen folgende der Erfahrung entnommene Verhältniszahlen dienen.

6,3 m Durchmeser der kreisrunden Grundfläche —    stroh, legt die beiden ersten Garben an der Ablade-

die für gewöhnlich kleinste zulässige Dimension —    Seite oder in der Mitte der Feime mit den Ährenfasst ca. 20 vierspännige Fuder Getreide zu je 18    enden kreuzweise übereinander und dann alle Garben

bis 20 cbm Inhalt, 7,5 m Durchmesser ca. 30 Fuder,    derart, dass die Ähren derselben auf die Stoppel-

8,7—9,4 m Durchmesser ca. 50 Fuder und 10 m    enden der früher gelegten Garben zu liegen kommen

Durchmesser — die für gewöhnlich grösste zulässige    und fährt so fort, die Garben möglichst dicht und fest,

schichtweise, mit den Stoppelenden nach aussen auf-

Dimension — 60 Fuder.

Nach von Tiedemann lässt sich der ungefähre einander zu packen. Rauminhalt in Kubikmeter bei runden und quadra-

tischen Feimen aus folgender Tabelle entnehmen.

Durch

messer

Höhe

Ungefährer Rauminhalt der runden | quadrat. Feimen

Flächeninhalt des Feimen-Querschnittes

cbm

chm

qm

7,0

140

7,5

200

180

250

33

40

7,8

260

8,3

335

330

47

10

8,6

415

430

54

9,0

500

530

640

61

68

Der Rauminhalt länglich-rechteckiger Feimen lässt sich finden, indem man zu demjenigen der se^r le^en würde.

quadratischen    Zur besseren Ab-

Feime (Seite «, Fig. haltung der Grund-156) das Zwischen- feuchtigkeit und zur stück von der Länge Vermeidung des Ein-b—a und dem in

*-

'*§-■*------ -----i

<---cV--->

Fig. 156. Felmen-Inhaltsberechnung.

der letzten Spalte der Tabelle angegebenen Querschnitt hinzurechnet.

Z. B. eine rechteckige Feime von 9 m Breite, 14 m Länge hat folgenden Rauminhalt:

a)    eine quadratische Feime von 9 m

Seite...........

b)    das Zwischenstück (14 — 9). 61 .    .

Die Dachhöhe bildet man durch einige Arme von Stroh, welche an den Ährenenden zusammengebunden, an den Stoppelenden schirmartig ausgebreitet, auf die Spitze der Feime gestülpt werden, fertigt nun von unten nach dieser Dachspitze herauf eine regelmässige Strohabdeckung an und befestigt die letztere entweder mit hölzernen Pflöcken, welche einen Haken haben, oder mit Strohseilen, welche spiralförmig in Entfernungen von 60 cm sich um das Strohdach winden und überkreuzen. Oder man nimmt, wie beim Strohdach, Strohschöfe mit Bandruten, weil die Getreidefeimen nicht wie die Heufeimen ohne Bedeckung bleiben können, da das Getreide sonst durch Einwirkungen der Witterung und Yogelfrass

dringens von Mäusen

und Ratten in die

sä®m

Fi». 157. Gemauerter Feimenstulil.

Feimen verwendet man als Unterbau bei grösseren Feimen mit Vorteil sog. Feimenstühle.

Dieselben werden entweder aus Mauerwerk er-

richtet oder bestehen aus Balkenlagen, welche von hölzernen, steinernen oder eisernen Pfeilerchen gestützt werden, oder man wendet, wie dies in England geschieht, guss- oder schmiedeeiserne Feimenstühle an. Die beiden letzteren haben vor den Der Rauminhaltsberechnung sind folgende Zahlen gemauerten Feimenstühlen den Vorzug, dass sie unten

die Luft hindurchstreichen lassen, wodurch ein besonders guter Schutz gegen Erdfeuchtigkeit erreicht wird.

530 cbm, 305    „

zusammen 835 cbm.

zugrunde zu legen:

1 Schock Wintergetreide durchschnittlich 5,5 cbm, Sommergetreide 1 Ztr. Wiesenheu Kleeheu

5,0    ,.

0,6 „

1,0    „ . dratische oder längliche Grundformen haben können,

Die Errichtung der gewöhnlichen kreisrunden bestehen aus einer 38 cm starken, etwa 50—60 cm Feimen geschieht unmittelbar auf dem Erdboden und hohen, in Zementmörtel hergestellten Umfassungsist deshalb auf trockenen Untergrund zu achten. mauer, deren umschlossener Raum (a) (Fig. 157) mit Um die zu errichtende Feime hebt man zunächst trockener Erde ausgefüllt und oberhalb mit einem einen 60—70 cm tiefen Graben aus, die ausgegrabene in den Fugen mit Zementmörtel vergossenen Flach-Erde benutzt man zur Erhöhung der Feimengrund- Ziegelpflaster abgedeckt wird. Dasselbe hat einen fläche, die gleichmässig festgestampft wird. Diesen vorstehenden Rand, um den Mäusen das Eindringen trockenen Boden bedeckt man nun ca. 60 cm hoch in die Feime zu erschweren. Auf die Flachschicht mit Reisig und hartem Ölsaat- und anderem Krumm- | wird eine das aufzubringende Getreide von der Erd-

Die massiven Feimenstühle, welche runde, qua-

feuchtigkeit isolierende 30 cm hohe Schicht (c) von Reisig, Krumm- oder Rapsstroh usw. aufgelegt.

Fig. 158 und 159 stellen den Grundriss und den Schnitt eines nach Achill Wolf auf den Clam-Martlnizschen Gütern ausgeführten massiven Feimenstuhles dar, bei welchem der vorstehende Rand durch

Traufe des Daches von dem Fusse der Feimen möglichst entfernt anzubringen (Fig. 161).

Bei den aus einer Balkenlage bestehenden Feimenstühlen verwendet man zur Unterstützung der ersteren kleine Pfeiler. Dieselben be-

II

stehen entweder aus l¹/., Stein ammfd,' starken, quadratischen und    llk"

sni

Wm -' m

t§

Fig. 158. Massiver Feimenstuhl (Grundriss).

(MH**

Fig. 159. Massiver Feimenstuhl (Schnitt).

Bifl

Fig. 160. Eunde Feime.

oberhalb zur Abhaltung der Mäuse ausgekragt gemauerten Ziegelsteinpfeilerchen von 50—60 cm Höhe, Auf den Feimenstühlen werden die runden    oder aus 20 cm starken Sandsteinpfeilern, welche

oder länglichen Feimen nach den in Fig. 160 und    mit einer 5 cm dicken, runden Abdeckplatte ver

sehen sind. Anstatt der Steinpfeiler benutzt man auch gusseiserne, im Querschnitt kreuzförmige Stützen von ca. 50 cm Höhe, welche auf einer runden Platte von 32—37 cm Durchmesser ruhen. Jede Stütze ist mit einem halbkugelförmigen, vorspringenden Deckel versehen, welcher die Ratten und Mäuse verhindert, in die Feime zu dringen.

Am billigsten sind die gemauerten, am teuersten die gusseisernen Stützen.

Bei runden und vieleckigen Feimen erhält, die Balkenlage die Form eines Achteckes (Fig. 162).

Die acht Ecken und die Mitte der Balkenlage werden von Hausteinpfeilern (c), welche auf dem Grundstein (b) stehen und mit einer Deckplatte (d) belegt sind, unterstützt. Die Balkenlage besteht aus einem strahlenförmigen Unterzugskranz von 4,7 m langen Bohlen (a), zwischen welchen Stirnbohlen (e, e) zur gleich-mässigen Verteilung der Belastung eingesetzt sind. Die Bohlen haben ca. 20—24 cm Höhe und 6—7 cm Stärke. Die Zwischenräume zwischen den Bohlen (a) sind mit hölzernen Leisten (/, /) benagelt. Bei Feimen über 5 m Durchmesser muss anstatt der Belattung eine wie diese angeordnete Balkenlage angewendet werden.

Bei Feimenstühlen für rechteckige Feimen liegen die Unterzüge einander parallel und haben

allmähliche Auskragung des Mauerwerkes erzielt wird.

II

Fig. 161. Längliche Feime.

161 dargestellten Formen aufgestellt. Man sucht hierbei durch eine auf schmaler Grundfläche be-

a,

:J|i

;1

rg

Fig. 162. Achteckiger hölzerner Feimenstuhl.

ginnende und sich allmählich nach oben erweiternde Form den Vorsprung der Dächer entsprechend zu vergrössern, um dadurch die Seiten der Feimen ebensowohl gegen Schlagregen zu schützen, als auch die

die Balken gleiche Länge, so dass die Anlage ein- | Darstellung. In England macht man die Stühle facher und billiger wird.    gewöhnlich von einer solchen Grösse, dass bei einem

Zur Vermeidung weiterer Kosten empfiehlt sich    mittelmässigen Ernteertrage das ausgedroschene Ge-

anstatt der Balkenlage die Anwendung lose aufge-    treide von ca. 25 Quarter (1 Quarter = ca. 2,90 1)

brachter 12—15 cm starker Leiterbäume, welche    oder ca. 73 hl darauf Platz finden und die Dampf-

man 50 cm voneinander entfernt legt, alle 2 m durch    maschine des Gutes je nach ihrer Kraft das Getreide

Unterzüge unterstützt und dieselben nach Abdrusch    von einer oder zwei Feimen in einem Tage völlig

der Feimen zum Schutz gegen die Witterung unter    auszudreschen imstande ist, damit keine Feime über

Dach und Fach bringt.    Nacht unbedeckt bleibt.

Alle der Witterung ausgesetzten Hölzer der Um die einmal begonnene Dampferzeugung nicht Feimenstühle müssen einen schützenden Anstrich mit    zu unterbrechen, muss den ganzen Tag hindurch ohne

Karbolineum erhalten. Noch empfehlenswerter ist Unterlass gearbeitet werden, eine Tränkung oder Imprägnierung derselben mit Kupfervitriol- oder Zinkchloridlösung; das Holz hat j dann eine Dauer von 15—20 Jahren.

IMS

Fig. 164. Gusseiserner rechteckiger Feimenstuhl.

PS1§

Ein Gut, welches 150 Acre engl, oder ca. 60 ha Fläche mit Getreide anbaut und auf den Acre (ca. 39 a) 5 Quarter oder 14,5 hl als durchschnittlichen Ernteertrag rechnen kann, müsste hiernach für die Gesamternte von 750 Quarter (ca. 2200 hl) unausgedroschenes Getreide 30 Feimenstühle oder 5 Reihen derselben zu je 6 Stück auf seinem Feimenhofe aufstellen.

Flg. 163. Gusseiserner zehneckiger Feimenstuhl.

SP®

2. Die Feimengerüste.

Zur Ersparung der jährlichen Eindeckungskosten der Feimen hat man vielfach Feimengerüste mit beweglichen Dächern konstruiert, die auch den : angerissenen Feimen noch vollständigen Schutz gegen Regen gewähren, aber teurer werden als die gewöhnlichen Feimen und nur von geschickten Arbeitern errichtet werden können, so dass dieselben dem Landwirte nicht zu empfehlen sind.

Die bekanntesten dieser Feimengerüste sind die mansfeldschen, dessauischen und holländischen Feimen.

Anstatt der hölzernen Feimenstühle bezw.

Balkenlagen hat man auch ganz g u s s - oder schmiedeeiserne Feimenstühle hergestellt, die bei allerdings hohen Anlagekosten gegenüber den vergänglichen und reparaturbedürftigen Holzbauten doch den Vorteil grosser Dauer und Tragfähigkeit besitzen und besonders dann zweckmässig sind, wenn sie in einem besonderen Feimenhofe stehen bleiben und nicht abgebrochen zu werden brauchen.

Einen gusseisernen zehneckigen Feimenstuhl    aufgestellt werden soll, in einem Kreisdurchmesser

für runde Feimen von 5 m Durchmesser stellt    von 6,3—7,8 m mit Brettern belegt worden ist,

Fig. 163 dar, welcher auf dem Mustergehöft Cal len-    richtet man in der Mitte dieses Bretterbelages einen

21—24 cm dicken Baumstamm auf, welcher ca. 1 m Diese Gerüste werden auch in vier- oder viel-    tief in die Erde gegraben und fest umstampft wird,

eckiger Form und in verschiedenen Grössen an-    Der Baum hat an seinem oberen Ende (Fig. 166«)

gefertigt. Fig. 164 bringt einen rechteckigen, guss-    einen zapfenartigen Ansatz, auf welchen ein eiserner

eisernen, auf 12 Stützen ruhenden Feimenstuhl zur    Ring (Fig. 167) gesteckt wird, w'elcher ca. 0,5 m

berg bei Koburg angewendet wird.

Die niansfeldsche Feime,

in der Grafschaft Mansfeld angewendet, stellt Fig. 165 dar.

Nachdem der Ort, an welchem eine solche Feime

im Durchmesser gross, 8—10 cm breit, 1,3 cm dick    indem man durch dieselben an ihrem oberen Ende

ist und nach aussen sechzehn gleich weit voneinander    einen Nagel oder Holzpflock schräg hindurchschlägt

entfernte Löcher (6) hat. Nachdem das Getreide um den    (a und 6, Fig. 169) oder dieselben durchlocht. Durch

Baumstamm zu einer Feime aufgeschichtet worden    diese Anordnung wird die Feime weniger spitz, als

a.

ist, werden in die Ringlöcher starke Stangen oder Latten (Fig. 168) mittels des an den letzteren be-

“tP" b

ll

Fig. 169. Feimengerüst mit oberer Holzscheibe.

dies in Fig. 165 der Fall ist, und fasst deshalb mehr Getreide.

• -,r..

':=T

«V "...    •

Fig. 165. Mansfeldsche Feime.

üt

festigten eisernen Hakens (6) eingehängt und so ein zeltartiges Sparrenwerk um den Feimen gebildet, welches mit dünnen Weidenreifen belattet und zuletzt mit Stroh abgedeckt wird. Die Weidenreifen können mittels Weidenbast an die Sparren angebunden werden. Auf dem oberen Baumende wird zum Schutz der

Die dessauische Feime

besteht in einem ordentlich konstruierten Dach, welches in einem gehörig verbundenen Gerüste mittels Welle und daran wirkenden Hebelarmes, Flaschenzuges oder Wagenwinde nach Belieben hochgehoben und niedergelassen werden kann. Die Erbauung solcher Feimengerüste ist indes keine leichte und billige, die Handhabung der mechanischen Hebevorrichtung eine schwerfällige, so dass dieselben heute wohl kaum mehr angewendet werden dürften.

Poo

Fig. 166. Baum mit zapfenartigem Ansatz.

Fig. 167. Eiserner Fig. 168. Stange Ring.    mit Haken.

Feimenspitze gegen den Kegen ein rundes Brett (Fig. 165 6) mit einem Nagel befestigt. Anstatt des Ringes in Fig. 167 kann billiger und zweckmässiger nach Fig. 169 eine grössere mit Zinkblech oder Dachpappe überzogene runde Holzscheibe ohne Löcher angefertigt und unter derselben, 15 cm tiefer, ein 1 cm starker Rundeisenring befestigt werden. Daran hängt man die aus Hopfenstangen bestehenden Sparren,

Die holländische Feime,

welche in Holland und Norddeutschland Anwendung findet, hat mit der vorigen eine gewisse Ähnlichkeit. Die einfachste Herstellung derselben sehen wir in Fig. 170.    6—8 Stangen

von angemessener Länge werden, im Grundrisse eine regelmässige Figur bildend, in die Erde gegraben und gehörig festgerammt. Ein Schwellenkranz mit Bretterbelag, welcher an den Stielen beweglich und an diesen durch eingesteckte Bolzen zu befestigen ist, gestattet die beliebige Erhöhung der Feimensohle über den Erdboden. Ein leichtes Dach, mit Stroh eingedeckt, hängt ebenfalls zwischen den Stielen und ist an diesen je nach Erfordern auf und ab beweglich es

l:

Fig. 170. Holländische Feime.

Eine andere, geräumigere und dauerhaftere Her

wird durch in gleicher Höhe in die Stiele gebohrte Löcher und in diese gesteckte eiserne Bolzen oder Stellung des holländischen Feimengerüstes geben wir hölzerne Pflöcke in seiner Stellung gesichert.

in Fig. 172 und 173.

Eine andere kompliziertere Konstruktion bietet Auf möglichst trockenem Boden werden vier Fig. 171, in welcher A die Hälfte des über der 21 x 21 cm starke, 7,53 m lange Stiele in Entfernungen Erde erhöhten Schwellenkranzes, B die Ansicht des von 7,85 und 4,71 m weit voneinander errichtet und mit beweglichen Daches von oben, C den senkrechten ^en Verstrebungen stumpf auf Steinplatten gestellt

und mit diesen durch eiserne Winkellaschen und Schrauhenbolzen verbunden. Zwischen und an diesen

Durchschnitt durch das leere Gerüst und D die halbe Ansicht der mit Getreide gefüllten Feime darstellen.

"VI

...

Ä

sä

> . ,\'.\va\Yn>

7,53

w,

ÄH

ka.

7,85

oa!) Ran

m T_:!

Fig. 172. Holländisches Feimengeriist.

vier Stielen ist das leicht mit Pappe oder geteertem Segeltuch eingedeckte Dach mittels Tauen, welche über die Rollen an den äussersten Enden der Stiele laufen, leicht auf und ab beweglich. Sonst ruht das Dach auf Bolzen, für welche in gewissen und gleichen Entfernungen in den Stielen die erforderlichen Löcher übereck gebohrt sind. G in Fig. 173 ist eine leicht gezimmerte Bühne zur Erleichterung beim Einbringen des Getreides vom Wagen in die Feime, wenn diese eine gewisse Höhe erreicht hat. Die holländischen Feimengerüste haben den Nutzen, dass bei der Abnahme der Garben durch das Dreschen das Dach der angerissenen Feime immer tiefer herabgelassen werden kann

und somit auch der letzte Rest der Feime noch Das Dach, leicht konstruiert und mit Stroh ein- gegen Regen geschützt ist. gedeckt, bewegt sich zwischen den vier auf dem Ein Feimengerüst mit drehbarem Dach zeigt quadratischen Schwellenkranze stehenden, oben eben-    Fig. 174. Ein starker Pfosten ist mit Schraubenfalls durch Rahmstücke miteinander verbundenen    gang versehen und mit einem sicheren Erdbock im

Stielen und wird an diesen durch vorgesteckte eiserne    Erdboden befestigt. Vier senkrechte Hölzer sind

Nägel in der erforderlichen Höhe gestützt und    mittels Schraubenbolzen an zwei breiten Flacheisenmittels einer flaschenzugartigen Vorrichtung nach    ringen befestigt, so dass hierdurch eine Schrauben-

Erfordern gehoben und niedergelassen. Der Boden    mutter um den mittleren Baum entsteht, in dessen

der Feime ist mindestens 50 cm über der Erde    Gewinde die Enden einiger durch die senkrechten

erhöht und jeder Stiel unterhalb des ersteren, um    Hölzer hindurchgezogener Schrauben eingreifen. Auf

den Zutritt der Mäuse und Ratten durch Hinauf-    dem oberen Ringe sind 12 Sparren, auf dem unteren

klettern unmöglich zu machen, mit einem Blechtrichter    12 Zangen durch Bolzen befestigt und das andere

benagelt (Fig. 171 X).    ' Ende der Zangen ist mit den Sparren verbolzt, in

SK

,‘SD

Hz

Ix

PP

*-----4 7X-------*

(r

jK7

Sä

C\

cs

'M

Fig. 171. Holländische Feime komplizierterer Bauart.

Fig. 173. Holländisches Feimen-gerüst.

Weit zweckmässiger als die Feimengerüste mit beweglichen Dächern und die runden und polygonalen Feimenhäuser sind die offenen Feldscheunen, offene Schuppen, von langgestreckter rechteckiger Grund- möglichst trockene Lage haben und über das umform, deren möglichst flache, wreitausladende Sattel- liegende Gelände etwas erhöht sein. Der Boden dächer auf Pfosten, Streben usw. ruhen, welche so-    wird, wie bei den Feimen, mit Reisigbündeln und

wohl mit den Fundamentpfeilern als auch mit den darauf mit hartem Stroh bedeckt. Die Scheune ist Dächern fest verankert sind.

Um das Einbansen möglichst bequem und schnell zu bewirken, wird am besten auf der linken Seite begonnen, | ab. Man kann bei mittelgutem Boden und Mittel-da die Leute am leichtesten nach links abgeben. So j ernte auf 1 Morgen 4,5 Schock = 270 Stück Garben

der Mitte sind die Zangen noch durch schwache eiserne Zugstangen an den oberen Flansch angehängt. Das auf diese Weise gebildete Dach erhält noch durch einen auf den Zangen ruhenden Pfettenkranz Versteifung. Das mit Pappe oder geteertem Segeltuch eingedeckte Dach kann durch Umdrehung leicht gehoben oder gesenkt und die Drehung von der Feime aus vorgenommen werden.

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir hier noch die sog. Feimen- oder Diemenhäuser, welche den Übergang von den Feimengerüsten zu den leicht verbundenen offenen Feldscheunen bilden, aber nur

? fr > IM'

Fig. 174. Feimengerüst mit drehbarem Dach.

vereinzelt ausgeführt worden sind. Sie haben eine runde, öfters polygonale Grundform, den Aufbau einer abgestumpften Pyramide und feststehendes Zeltdach. Die Konstruktion der aus Fachwerk bestehenden Seitenwände und der Dachverband sind indes ausserordentlich schwierig und kostspielig, zumal wenn diese Bauwerke in grösseren Abmessungen ausgeführt werden, so dass ihre Anwendung für den Landwirt keine vorteilhafte ist.

3. Die offenen Feldscheunen.

Die offenen Feldscheunen gewähren durch ihre freie Lage den Vorteil, dass man ringsum heranfahren und das Getreide an der bequemsten Stelle abladen kann, wodurch viel Arbeit und Zeit erspart wflrd.

banst man zuerst Fach (Binderfeld) 1, dann 2, 3 usw. voll. Mit dem Ausdrusch ist da zu beginnen, wo das Vollbansen beendet wurde, am letzten Fache rechts, wo die Dreschmaschine aufzustellen ist. Das Ausdreschen geschieht nun von rechts nach links bis zum 1. Fache. Das Stroh aus dem zuerst ausgedroschenen Fach ist abzufahren, während dasjenige aus dem davor befindlichen Fach ziemlich Platz im 1. Fache findet. Vor dem erstmaligen Rücken des Dreschsatzes und der Lokomobile wird am besten zunächst die letzte rechte Abteilung ganz und die vorletzte zur Hälfte leer gedroschen, um das Stroh später unterbringen zu können. Wo auf der vorderen Langseite ein breiter Dachüberstand von 3,5 bis 4 m angeordnet ist, geschieht das Rücken des Dreschsatzes und der Lokomobile am besten gleich um 2 Fächer weiter. Am besten macht‘sich natürlich der ganze Betrieb, wenn die Feldscheune mit einer Getreideart gefüllt wird. Ist verschiedene Frucht untergebracht, so muss der Ausdrusch immer wieder dort beginnen, wo zuletzt vollgebanst worden ist. Doch sprechen hierin meist wirtschaftliche Rücksichten mit.

Die offenen Feldscheunen gestatten auch eine vollständige Austrocknung des Getreides und sind trotz der hohen Feuerversicherungsbeiträge, die bei Anlage von Blitzableitern sich um ca. 5 °/₀ ermässigen, billiger als die geschlossenen Feldscheunen. Die Baukosten der offenen Feldscheunen (doppellagiges Pappdach und Verwendung von möglichst vielem Rundholz) belaufen sich für 1 qm überbauter Grundfläche auf etwa 8—9 M. und für 1 cbm des für die Getreidepackung ausnutzbaren Raumes auf etwa 90 Pf.

Nach L. v. Friedemann kosten offene Feldscheunen für je 1000 cbm Inhalt etwa 1090 M., geschlossene, verschalte usw. etwa 1582 M. Wird das Baukapital mit 4¹/₂°/o verzinst, so betragen die jährlichen Unkosten für je 1000 cbm Inhalt bei offenen Feldscheunen 126,15 M., bei geschlossenen (verschalten) Feldscheunen 125,75 M., bei Hofscheunen aus Ziegelsteinen mit Holzzementdach 170,30 M. und bei Hofscheunen aus ausgemauertem Fachwerk mit Ziegeldach 201,67 M. Dennoch sind die offenen Feldscheunen als besonders billig sehr zu empfehlen. Der Bauplatz für Feldscheunen muss eine mit einer ihrer Giebelfronten nach Südwesten zu richten und diese Front zur Abhaltung der Niederschläge mit einer wagerechten oder lotrechten Stülpschalung zu verkleiden, welche mit Karbolineum anzustreichen ist.

Die Grösse, der Raumbedarf der Feldscheunen, hängt zunächst von der Anzahl der bestellten Morgen

annehmen, welche zusammen 20 cbm Raum erfordern. Die Tiefe der offenen Feldscheunen soll möglichst nicht über 14—16 m (ausschliesslich der 1,0—1,5 m breiten Dachüberstande) betragen, um das Ausdreschen mit der Dampfdreschmaschine nicht zu erschweren, da der Lokomobilschornstein wegen der Feuersgefahr mindestens 6 m von dem Rand der Scheune abstehen muss und die Entfernung der Riemenscheiben 10 bis 12 m beträgt.

Die Höhe bis zur Traufe beträgt 7—8 m, bis zum First nicht mehr als 9 m und die nutzbare Höhe bis Oberkante Bundzange etwa 8 m; grössere Höhen erschweren und verteueren das Einbansen. Die Dachbinder erhalten je nach Grösse der Scheune 5—6 m Abstand voneinander, um überall bequem durchfahren und billig einbansen zu können. Die ganze Holzkonstruktion muss eine leichte, wenig Holz beanspruchende und dennoch in allen Teilen des Bauwerkes eine durchaus sturmfeste, der Witterung lang trotzende sein, damit sie möglichst billig wird und wenig Unterhaltungskosten erfordert. Die Billigkeit kann noch durch die Anwendung von ganzem und getrenntem, geschältem, sonst unbearbeitetem Rundholz zu allen Konstruktionsteilen mit Ausnahme der Pfetten an Stelle des teueren Kantholzes bedeutend vermehrt werden. Zu den Binderstielen kleiner Feldscheunen eignen sich besonders gut imprägnierte Telegraphenstangen, weil man diese unmittelbar in die Erde eingraben kann und dadurch das teuere Grundpfeilermauerwerk erspart.

Die Binder sind mit möglichst freiem Profil, also ohne tief liegende, durchgehende, wagerechte Hölzer zu konstruieren und die sämtlichen Zangen mit den Stielen und Streben zu überblatten und fest zu verbolzen, um einen unverschiebbaren Querverband zu erreichen. Ebenso erfordert der Längsverband zur Sturmsicherheit lange, versatzte und verbolzte Kopfbänder, Schienenstösse der Pfettenteile, eine kräftige Abstrebung der vier Scheunenecken und eine gute Verankerung der Pfettenstiele und Streben mit den Grundschwellen und Mauerwerkspfeilern, sowie eine Verklammerung bezw. Verbolzung der Pfetten und Bindersparren mit den Stielen und Streben. Alle der Witterung unmittelbar ausgesetzten Holzteile müssen einen Karbolineumanstrich erhalten. Stehen die Rundholzstiele nicht auf Mauerpfeilern, sondern sind in Erde eingegraben, wie dies bei kleinen Feldscheunen vorkommt, so müssen sie gleichfalls einen heissen Karbolineumanstrich erhalten und mittrocknem Ton oder noch besser mit Schwefelkiesschlacken umstampft werden, um sie lange gegen Fäulnis zu schützen. Das Dach, welches ¹/₁₀—¹/₁₅ der Tiefe als Höhe erhält, wird entweder doppel- oder dreilagig mit Asphaltpappe auf 2,5 cm starker Schalung eingedeckt, oder besser mit Siegener verzinkten

Pfannenblechen auf einer 60—63 cm weiten Lattung und noch billiger unmittelbar auf ebensoweit voneinander verlegten Pfettensparren. Unter Umständen können auch steile Dächer mit Stroh-, Rohr- und Schindeldeckung in Frage kommen.

Die Fig. 175—180 stellen 6 Stück verschiedenartig gelöste, von Prof. Schubert entworfene Dachbinder für offene Feldscheunen verschiedener Tiefe dar, welche sich in der Praxis bewährt haben.

Bei den Bindern (Fig. 175—178) sind die Stiele in schräger Richtung nach innen angeordnet, wodurch sie gegen die Nässe geschützt sind, jedoch ist die Gesamtkonstruktion dann nicht so einfach und billig wie bei den Bindern Fig. 179 und 180. Die Fig. 181 und 182 zeigen die Ansicht und den Grundriss eines Grundpfeilers. Dieselben bestehen am einfachsten und billigsten aus wetterbeständigen, harten, lagerhaften Bruchsteinen in Kalkmörtel, besser in verlängertem Zementmörtel, sind ca. 1—1,2 m lang, 0,5 m breit und werden mit einem 0,7 m breiten, 0,4 m hohen Bankett verstärkt. Die gesamte Fundamenttiefe soll 0,8—1 m betragen, damit die Fundamentsohle nicht vom Frost zerstört wird. Über der Erde werden die Grundpfeiler zweckmässig in etwas geringer Neigung nach innen angeordnet, um dem nach aussen wirkenden Strebenschub einen guten Gegenhalt zu bieten. Die geneigte Oberfläche ist sodann mit harten Ziegelsteinen und Zementmörtel abzurollen, mit Isolierasphaltpappe abzudecken und das aufgelegte eichene Grundschwellenstück mittels des langen, eingemauerten Grundankers fest zu verschrauben. Fig. 183 zeigt den Querschnitt eines kleinen Entwässerungsgrabens, wie solche zweckmässig die ganze Feldscheune umgeben. Die Grabenböschung wird an dem um 15 cm über das Gelände erhöhten und nach dem Graben hin etwas abfallenden Scheunenfussboden durch eine Ziegelkopfschicht gehalten und die Grabensohle in etwa 2 m weiten Abständen mit lotrecht eingesetzten Dränröhren versehen, welche als Mäusefang dienen.

In den Fig. 184—197 veranschaulichen wir eine Anzahl von ausgeführten Entwürfen und Bindern zu offenen Feldscheunen von praktischer und neuester Bauart.

Die Fig. 184—186 zeigen den Grundriss, Querschnitt, die Vorderansicht und den Längsschnitt einer von Prof. Schubert entworfenen kleineren Feldscheune. Ihre Länge beträgt 25 m, 5 Fache von 5 m Breite, die Tiefe in den Binderstielen 12 m, die Höhe bis zum First 8,8 m. Der für die Getreidebergung ausnutzbare Rauminhalt beträgt 2745 cbm. Alles Holzwerk, mit Ausnahme der Pfetten, besteht aus Ganz- und Halbrundholz. Die Konstruktion ist eine möglichst einfache, billige und vollkommen sturmsichere. Das Dach ist ein Leistenpappdach. Die Baukosten beliefen sich auf 2320 M. und würdep unter

>i..

15, SO

—2,25—f.........4,0-

..14,08.......:

os ’s

— OS-■

.....9,0

f.

H-

8,5

Fi ff. 175.

Fig/176.

T“

r~

":A

~¥.—i

18,88..

.9,0 --------

T"'i

21,58

7.10

7,50

17,00

wm

Ai

r<

12,0

Fig. 177.

Fi<r. 178.

’Ä

-------15,53

Se==:Tf=a.....1 f

Zf,00.......

o-'

- 9 fi

7,40

.12,50.

Wm

Fig. 179.

1:300

1 i S 4 & 6 7 8 fl 10 11 12 13 14 15

P I i M ■ l i I ¹ 1 ¹ I ¹ I ¹ I ¹ 1 ¹ I ¹ f¹ i »-KI

Fig. 180.

Fig. 175—180. Dachbinder für offene Feldscheunen. (Prof. Schubert.

JjLö

JE

T+/s*tty,

AJ-

^r'annr

*■ -j «*» ., ,*#•«/ £

IL

Fig. 181. Ansicht eines Grundpfeilers.

Fig. 182. Grundriss des Grundpfeilers.

Fig. 183. Querschnitt eines Entwässerungsgrabens.

Die offenen Feldscheunen.

T“»

03

Anwendung des solideren doppellagigen Pappdaches etwa 2444 M. betragen haben. In den Fig. 187 bis 189 geben wir drei typische Binderanordnungen für Tiefen von 12,5, 17,5 und20,5m nach dem System Müller, welche sich gleich gut für offene und geschlossene Feldscheunen eignen. Die umgekehrte Richtung der Sturmstreben, welche „das Getreide zum Niedergehen zwingen soll, ohne dass eine Auflagerung auf den Konstruktionsteilen möglich ist“, erfordert indes etwas längere und somit teuerere Grundpfeiler als bei der gewöhnlichen Stellung der Streben. Etwas gross erscheint uns die über 6 m betragende freie Länge der Leerge-bindssparren und weniger zweckmässig die Anordnung der Bundzangen über den Pfetten, wodurch die Stiele nicht mitgefasst werden. Die Mül ler sehen Scheunen erfordern jedoch wenig Holz und gewähren einen sehr bequem ausnutzbaren Baum.

fr

?■»

SV'

09 f---

V'

.......^

rr

**

.............

. ..j

F -    ......

......

■iäpi......

i...

Li»...........i..........

‘•l —

i-

Fig. 184. Grundriss einer kleineren Feldscheune. (Prof. Schubert.)

lr/%.

■ft

2t

S'

Sw

Die in den Fig. 190 bis 194 abgebildete offene

Fig. 185. Querschnitt einer kleineren Feldscheune.

n_Ti_n_ii_fi_n_n

r jy

(TO

xr?

rr

Fig. 186. Vorderansicht und Längenschnitt einer kleineren Feldscheune.

Feldscheune, welche von Prof. Schubert für das Gut vorteilhafte Anwendung des Pfettensparrendaches mit Blumenscheid bei Wittlich (Bezirk Trier) entworfen unmittelbarer Eindeckung von Siegener verzinkten

6,o

6,o

4o

€,*■

SO

st so

Fig. 187.

Fig. 188.

<0,00

$00

6,o<l

r-8

Zoso

Fig. 189.

Fig. 187—189. Typische Binderanordnungen. (System Müller.)

*7<-

$.    '    '

<0'    [    V

tP

dSi

-B-

m-

gl

-0-

in*—-t"'—»di

V.

Fig. 190. Grundriss einer offenen Feldscheune. (Prof. Schubert.)

wurde und in derselben Bauart häufig auf anderen Pfannenblechen. Die äusserst sturmsicher konstruierte Gütern zur Verwendung gekommen ist, unterscheidet und sehr bequem ausnutzbare Scheune ist 38,5 m lang, sich von den vorigen Scheunen durch die gerade hier 7 Fache von 5,5 m Breite, 16 m in den Stielen tief und 7 m im First hoch. Der ausnutzbare Rauminhalt des mit Siegener Pfannenblechen eingedeckten Pfetten-beträgt ca. 4000 cbm und die Baukosten beliefen sich sparrendaches überein, doch unterscheidet sie sich

auf rund 5000 M.

von ihr durch die infolge der eigenartigen Gelände-

"s

0

i ?

V*-

ff

J./F

?ee

f+O

rn

Fig. 191. Querschnitt einer offenen Feldscheune.

~$7<

/f\nr

1fr--4

Fig. 192. Halbe Längsansicht und halber Längsschnitt einer offenen Feldscheune.

/«£■

Fig. 193. Perspektivische Ansicht der offenen Feldscheune (zu Fig. 190—194).

11

Die in den Fig. 195—197 dargestellte offene Feldscheune, welche von Prof. Schubert für das Gut Grebenau (Provinz Hessen) entworfen wurde, stimmt mit der Konstruktion der vorigen hinsichtlich Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Verhältnisse bedingte Anordnung einer seitlichen, massiven Längsdurchfahrt und durch die eigenartige Befestigung der Binderstiele auf den Sockelpfeilern.

6/\

I,

Die 30 m lange, 6 Fache von 5 m Breite, 16 m Tiefe und im First 9 m hohe Scheune steht in einer der Chaussee nahen Vertiefung des Ackerlandes, deren Sohle am rechten Giebel der Scheune in der Ebene des

4t

■7h

y 85-

<D

Sä

Bundholzbinderstiele stehen auf Stampfbetonsockeln und sind mit diesen mittels fest einbetonierter

doppelter |_|-Eisen und Schraubenbolzen unlöslich

verbunden. Die feste, federnde Stellung der Stiele erübrigt die Anordnung von Windstreben und gestattet dadurch auch ein Einfahren und Wenden der Wagen auf der Scheunensohle. Die Futtermauer der Längsdurchfahrt besteht aus lagerhaftem Bruchsteinmauerwerk und ist mit eisernem Brüstungsgeländer versehen. Der ausnutzbare Baum beträgt ca. 4100 cbm, die Baukosten beliefen sich auf rund 4550 M.

rv

T>

4. Die geschlossenen Feldscheunen.

Fig. 194. Detail am First.

anschliessenden Ackerlandes und der Chaussee liegt, während sie am linken Giebel von der Böschung

Die auf mindestens 3—4 m oder auf ganze Höhe geschlossenen oder umwandeten Feldscheunen bilden den Übergang von den offenen Feldscheunen zu den mit Bansen und Tennen versehenen Hofscheunen. Durch die Umwandung haben sie vor den offenen Scheunen den Vorzug, dass in ihnen das Getreide gegen Diebstahl, Brandstiftung, Ungezieferfrass und

'W**

;!T

.....a-

-■

!*........Ä

ffi.....

»■

5)

ffl

fc®-

•f"

gfrf

Fig. 195. Grundriss einer offenen Feldscheune. (Prof. Schubert.)

von

des 2 m höher liegenden Geländes, an der unteren Traufseite von der allmählich verlaufenden Böschung des letzteren und auf der oberen Traufseite einer zur Hälfte aufgefüllten und durch Futtermauer begrenzten Längsdurchfahrt begrenzt wird. Die

Witterung geschützter, aber doch weniger luftig liegt. Sie unterscheiden sich von den offenen Scheunen, welchen sie in der Holzkonstruktion fast völlig gleich sind, nur durch die grössere Tiefe, Umwandung, Tore, Lüftung und Beleuchtung. Die Tiefe darf bis

zu 25 m und mehr betragen, da das Dreschen jederzeit im Raume selbst geschehen kann. Um bei solch grosser Tiefe die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit möglichst zu vermehren, werden auf allen vier Seiten Ein- und Ausfahrtstore angelegt, so dass Quer-und Längsdurchfahrten entstehen. Auf den Längsseiten werden die Tore zweckmässig im 2., 4., 6. usw. Fache angelegt und am besten als Schiebetore ausgeführt. Eine Scheunenlängsseite kann mit einem 3,5—4 m

JO

",

4.

"i'

'{

..........U.

.ST

81

§5

t— t,-r

> «r,5> <*<•>

3E

... V,T.

Fig. 196. Querschnitt einer offenen Feldscheune.

Zo

/r

mm

frr A. ftr-L Sir-L.

TT

Fig. 197. Halber Längsschnitt und halbe Ansicht einer offenen Feldscheune.

“y

i im,.,

- .r —>

breiten Dachüberstand versehen werden, unter welchem nicht nur bei schlechtem Wetter das Abladen und Dreschen geschieht, sondern auch die Wagen bei plötzlich eintretendem schlechten Wetter untergefahren und Fuhrwerke, Ackergeräte usw. trocken untergestellt werden können.

<r

Die Umwandung besteht gewöhnlich aus einer wagerechten, seltener aus einer lotrechten Stülpschalung von rauhen, möglichst astfreien, 2,5 cm    deten Nägeln an die ca. 1,8—2 m weit voneinander

starken, 18—20 cm breiten und sich gegenseitig4—5 cm    entfernten Stiele und an die Streben angenagelt und

breit überdeckenden Brettern, welche mit geschmie- mit erhitztem Karbolineum angestrichen werden.

11*

Fig. 198 und 199 zeigen die Stülpschalung in Ansicht und Querschnitt. Die Stossfugen zusammentreffender Bretter sind durch aufgenagelte lotrechte Bretter abzudichten. Die lotrechte Stülpschalung und die lotrechte glatte Schalung mit Fugendeckleisten sind weniger vorteilhaft und teuerer. Zunächst kann der Regen vom Sturm von der Seite her durch die Schalung gepeitscht werden, während er auf der wagerechten Stülpschalung gut abläuft, sodann bedürfen die lotrechten Schalungen zur Annagelung eine vollständige Verriegelung der Aussen -stiele, welche bei der wagerechten Schalung nur ein- oder zweimal erforderlich ist. Schliesslich müssen bei senkrechten Schalungen die unteren Brettenden bei einmal eingetretener Fäulnis einzeln abgeschnitten und ersetzt werden, wodurch mehr verzinkte und engmaschige Drahtgeflechtstreifen, der Dunstabzug durch einige Wolpertsche Sauger oder durch 2—3 m lange, 0,5 m breite Firstöffnungen, welche durch Dachreiter mit feststehenden seitlichen Jalousieverschlüssen gegen das Eindringen von Regen und Schnee geschützt werden. Die Beleuchtung wird am besten durch einige Dachlichter aus Roh- oder Drahtglas bewirkt, welche man auf über der Dachfläche hervorstehende und mit der Asphaltpappe verkleidete Holzkästen in Kitt und mit allseitigem 10 cm breitem Überstand auflegt und gegen Abwehen durch Sturmhaken sichert. Bei der Pfannenblechbedachung verwendet man liegende verzinkte schmiedeeiserne Dachfenster.

Die Fig. 200—209 stellen mehrere neuzeitige, bewährte, geschlossene Feldscheunen von verschiedener

'V'

(W

ddH

J.

~-C» - c.

Tfn

iTEÜLBT:

ij

==

......

C<£=-'

Fig. 198. Ansicht der wagerechten Stülpschalung.

Fig. 199. Querschnitt der wagerechten Stülpschalung.

Kosten verursacht werden als bei der wagerechten Stülpschalung, bei welcher nur die unteren angefaulten Bretter mit Leichtigkeit auszuwechseln sind.

Binderkonstruktion und verschiedener Grösse in Grundrissen, Schnitten und Ansichten dar.

Fig. 200 und 201 zeigen den Grundriss und Wetterbeständiger, feuersicherer und nicht teuerer Querschnitt einer von Prof. Schubert entworfenen ist eine Verschalung aus Hartgipsdielen mit Bandeiseneinlagen (mit heissem Leinölfirnisanstrich oder    Dachüberstand, wagerechter Stülpschalung und Papp-

Lerchenberger Kaltwasserfarbenanstrich) oder aus    dach. Die Scheune ist 35 m lang — 7 Fächer von

Zementdielen. Noch zweckmässiger ist ein 2,5 cm    5 m Breite, von welchen jedes zweite als Durchfahrt

starker Rabitzputz aus verlängertem Zementmörtel    mit Schiebetoren behandelt ist—, 16 m tief und bis zum

auf verzinktem Drahtgeflecht, besser auf Ziegeldraht-    First 9 m hoch. Der ausnutzbare Rauminhalt beläuft

geflecht und auf 30 cm weiter Lattung. Eine sehr dauerhafte Umwandung erhält man durch Auf-    fach, zeigt einen gut verstrebten, sturmsicheren Vernagelung von Siegener verzinkten Pfannenblechen    band und ermöglicht eine bequeme Raumausnutzung,

auf ca. 60 cm weiter, starker Lattung oder durch    Die Baukosten beliefen sich auf etwa 7500 M. Unter

¹U oder ¹/₂ Stein starke Prüsssche oder Förster-    Anwendung von Rundholz und von einzelnen Sockel-

sche Ziegeleisenwände.    pfeilern an Stelle des durchlaufenden Sockelmauer

werks, sowie unter Fortfall des vorderen Dachüberstandes würden sich die Kosten erheblich verringern.

Die seitliche Luftzuführung erfolgt durch einige dicht unter dem Dachüberstand angebrachte schmale,

Feldscheune aus Kantholz mit vorderem breiten

sich auf ca. 4480 cbm. Die Binderkonstruktion ist ein-

Die in Fig. 202—206 in Grundriss, Schnitten und Ansicht abgebildete, von Prof. Schubert für die Königl. Domäne Steinsdorf bei Guben entworfene Feldscheune hat eine lotrechte Stülpschalung und ein mit Siegener verzinkten Pfannenblechen auf ist möglichst einfach, ganz sturmsicher und gestattet ein bequemes, durch keinerlei Holzteile behindertes Einhansen bis zur Höhe der Bundzangen. Der nutzbare Rauminhalt beträgt ca. 2680 cbm und die Baukosten beliefen sich auf rund 7000 M.

* fr

LJ

ii

fr*

G_Z?icrc/^fci    .

0SV

fr

Ikii

Fig. 200. Grundriss einer geschlossenen Feldscheune. (Prof. Schubert.)

Pfettensparren eingedecktes Dach. Die Scheune ist 25 m lang, 5 je 5 m breite Fache, 15 m tief und im First 7,5 m hoch, ist mit zwei Querdurchfahrten versehen und an der rechten unteren Ecke auf halbe

Zur Ersparung von Arbeitskraft beim Einbansen empfehlen sich für gebirgige Gegenden die geschlossenen Feldscheunen mit seitlicher oder mittlerer Längshochfahrt, welche sich ohne grosse Kosten

$L

^w.

S*

*F

fr

Ti

■-

**•*£, I; /•''

■:::^!:v::::V-:^-!p:'.:-^-';

ii w

\\

\\

‘A

::

::

vT

\\

\-

J-V

rr^

Fig. 201. Querschnitt nach A—B einer geschlossenen Feldscheune.

Die Kellerdecke besteht aus wahnkantigen

Tiefe zur Lagerung von Kartoffeln unterkellert. Die Schwellen der Umfassungsstiele sind nur von einzelnen Fundament- und Sockelpfeilern unterstützt, deren Zwischenräume mit karbolinierten Bohlen geschlossen sind.

Balken mit einer Abdeckung von Schwarten und Strohlehmestrich. Die Dach- und Binderkonstruktion herstellen lassen, während sie auf ebenem Gelände unverhältnismässig teuer werden. Die Fig. 207 zeigt den Querschnitt einer 16 m tiefen Scheune mit mittlerer Längshochfahrt und Fig. 208 den Querschnitt einer 18 m tiefen Scheune mit seitlicher Längshochfahrt und unterer Längstenne mit Balkenlage. Beide Scheunen sind Müllersehen Systems

und zeigen dieselbe Binderanordnung wie die bereits in Fig. 187—189 abgebildeten Querschnitte. Scheunen maschinelle Hilfsmittel, d. h. durch Heu- und Getreide-

an Arbeitskraft beim Einbringen der Ernte wird durch

---j

i¹,

U-S/>0 -

- - - - IS; -

-A

IM*

fern---

Jt

Fig. 202. Grundriss einer geschlossenen Feldscheune. (Prof. Schubert.)

--st '<?

% sv 6 Jo —

\f*a

Fig. 203. Querschnitt nach A—B der geschlossenen Feldscheune.

Fig. 204. Querschnitt nach C—D der geschlossenen Feldscheune.

Fig. 205. Vorderansicht der geschlossenen Feldscheune.

mit Hochfahrttennen können eine Firsthöhe bis zu aufziige, erreicht, deren Einbauen in der Scheune ein 12 m erhalten. Eine ganz besondere Ersparnis bis zu 7 m breites und bis zu 12 m hohes Mittelschiff

verlangt, um unter dem First des letzteren die Laufschienen für den Längstransport anbringen zu können, gleise mittels Laufkatze usw. an Ort und Stelle schaifen. Von diesen Aufzügen ist z. B. der-

icr^—s

T~T

Fig. 206. Längsschnitt nach E—F der geschlossenen Feldscheune.

wie dies der in Fig. 209 abgebilde Querschnitt einer sog. Alfa-Scheune nach System Müller zeigt.

56o

jenige der Firma Stiller & Weber in Rostock zu nennen, mit welchem man 2—3 Fuder in einer Stunde entladen kann, wenn die Winde durch Menschenkraft betrieben wird, und 5'—6 Fuder bei Göpel- oder Motorbetrieb;

2. solche, welche das Material in ununterbrochener Folge fördern, die sog. Elevatoren; diese bringen das Material von der Giebelseite oder von der Längsseite des Gebäudes bis dicht unter den First. Die Leistungen der Elevatoren sind sehr verschieden, die kürzeste Zeit sind 15 Minuten für ein Fuder;

'6 oo

->}

Fig. 207. Querschnitt einer Scheune mit mittlerer Längshochfahrt.

mr

’S

Die Heu- und Getreideaufzüge, welche sich auch für entsprechend gebaute Hofscheunen und Futter-

So

}oo

So

oo — obere Tenne.

8oo

Soc

ligmmgL

/yso

PP

Fig. 209. Querschnitt einer „Alfau-Scheune.

Fig. 208. Querschnitt einer Scheune mit seitlicher Längshochfahrt.

böden über Ställen sehr empfehlen und nicht teuer sind, unterscheiden sich in 1. solche, welche die Ernte stückweise heben, indem sie einzelne Ballen mit Greifern, Schlingen oder Harpunen fassen und sie auf dem First-

3. solche, welche die ganze Ladung auf einmal heben. Diese zerfallen in solche, welche in der Längsrichtung der Scheune eine auf einer Balkenlage ruhende Fahrbahn besitzen und in solche, welche den Greiferaufzügen mit Firstgleisen und Laufkatze ähneln. Die ersteren heben das Fuder mit samt dem Wagen, die letzteren, welche nur das Fuder selbst heben, sind jedoch die leistungsfähigsten. Unter diesen sind besonders zu nennen der Futterablader „Alfa'⁴ des Freiherrn von Bechtolsheim,

München und der Futterablader „Total“ der Firma Gebr. Scheven, Teterow, Mecklenburg. In einer Stunde lassen sich etwa 12—15 Fuder abladen und transportieren. Der Antrieb dieser Ablader erfolgt durch Pferdehaspel, Winde mit Riemenbetrieb oder durch elektrischen Hub-und Fährbetrieb.

Scheunen sind die aneinanderstossenden Bansen durch l¹^ Stein starke, 30 cm hoch über Dach gehende Brandmauern voneinander zu trennen.

Sehr zweckmässig für das schnelle Einbansen und den Maschinenausdrusch ist die Anordnung von

5. Die Hofscheuneii.

Die Hofscheunen besitzen getrennte Räume; für die Aufbewahrung des Getreides dienen die Bansen, Fache oder Tasse, und für dessen Ausdrusch die Tennen oder Dielen, von denen aus auch das Vollpacken der Bansen geschieht. Seit Einführung des Dreschmaschinenbetriebes hat die Tenne ihre Bedeutung verloren und dient mehr als Verbindungsweg, der oft selbst vollgebanst oder sonstwie benutzt wird.

Fig. 212. Scheune mit doppelter Quertenne.

2 nebeneinanderliegenden Quertennen (Doppelquertenne), von denen nur eine vollgebanst wird (Fig. 212).

Die Langtennen können entweder in der Mitte des Gebäudes (Scheune mit einfacher Mittellangtenne, Fig. 213), oder an der Aussenwand derselben

If.’l

Fig. 210. Scheune mit Quertennen.

7e7? j'i e/,

Fig. 213. Scheune mit einfacher Mittellangtenne.

Die Anordnung einer Scheune mit doppelter Mittellangtenne zeigt Fig. 214, diejenige mit doppelter Seitenlangtenne Fig. 215.

Die beste Lage der Scheune ist diejenige mit ihrer Längsfront nach Norden, in einer solchen Stellung zum Wohn- und Wirtschaftsgebäude, dass alle Scheunenarbeiten von diesem aus beaufsichtigt werden können, und auf trocknem, etwas erhöhtem Gelände, um das Getreide gegen Erd- und zufliessende Feuchtigkeit zu schützen. Die Lage soll schliesslich eine (Scheunemit einfacher Seitenlangtenne, Fig. 211) möglichst freie sein, damit eine bequeme, schnelle angelegt werden.

»:==■

Fig. 211. Scheune mit Langtenne.

Zu- und Einfahrt und ein guter Luftdurchzug gewonnen wird.

Die Lage der Tennen kann eine sehr verschiedene sein: man unterscheidet Scheunen mit Quertennen, die nach der Tiefe des Gebäudes liegen (Fig. 210), und solche Langtennen, welche nach der Länge der Scheune laufen (Fig. 211). Beide können einfach oder doppelt angelegt werden.

Mehr als 3 Quertennen und 6 Bansen darf man nicht anlegen, einmal der Feuersgefahr wegen, das andere Mal, weil die Frontmauern auf zu grosse Länge frei stehen würden. In vier- und sechsbansigen

II

J e 72/ lv e ■

T z to 7i/e.

Fig. 214. Scheune mit doppelter Mittellaugtenne.

Ausserdem kommen vor: Scheunen mit 1 oder 2 Seitenlangtennen oder mit 1 oder 2 Mittellangtennen in Verbindung mit einer oder mehreren Quertennen, von welchen besonders die ersteren sehr praktisch sind, da sie von allen Seiten zugänglich

werden und die Aufstellung der Dreschmaschine auf leichteren Reinigung und Austrocknung des Getreides den Quertennen erlauben.

Fig. 216 zeigt eine Scheune mit einer Seitenlangtenne und Quertenne, Fig. 217 eine solche Wendung mehrerer Quertennen gestattet das gleich-mit einer Mittellangtenne und Quertenne.

mehr förderlichen Luftzuges und des besseren Überblickes über die Arbeit auf der Tenne. Die An

7erm&

zeitige Einfahren des Getreides an mehreren Stellen, wodurch die Ernte schneller eingebracht wird. Sehr bequem und vorteilhaft sind doppelte Quertennen.

Man braucht Quertennen nicht ganz leer zu lassen, bleiben sie

es indes, so beträgt

7e. 77es

Fig. 215. Scheune mit doppelter Seitenlangtenne.

In gleicherweise ist die Verbindung doppelter % Seitenlangtennen und Mittellangtennen mit Quer-tennen zu denken.

In Fig. 218 geben wir noch die Anordnung einer

Scheune mit Seitenlangtenne (A) in Verbindung mit _ .

Quertenne (C), an letztere schliesst ein bedachter Anbau (D), in welchem der zum Antrieb der auf der

Fig. 218. Scheune mit einer Seitenlangtenne und Quertenne nebst Göpelschuppen.

Fig. 219. Quadratscheune mit einer Mitteltenne.

<V

üü

vy/yyfr ^ v-

n. n

e.

Fig. 216. Scheune mit einer Seitenlangtenne und Quertenne.

Quertenne aufzustellenden Dreschmaschine dienende Göpel oder die Lokomobile ihren Platz findet. Die Langtenne (A) kann nach Anfüllung der Bansen selbst auch durch Luken vollgebanst werden.

Je tiefer eine Scheune im Verhältnis zu ihrer Länge wird, je kürzer also ihre Umfassung ausfällt, desto billiger wird dieselbe. Aus diesem Grunde

ihr Rauminhalt je nach der Dachneigung etwa 9 bis 13 °/₀ des gesamten Scheunenraumes.

Scheunen mit Langtennen haben den Vorzug einer leichteren Getreidesonderung, die Möglichkeit, mehrere Kornarten zugleich dreschen zu lassen und gestatten eine vollkommene Übersichtlichkeit über die ganze Scheune. Besonders verdient die Scheune mit Seitenlangtenne den Vorzug, da sie sowohl durch

CD

y/A »-j v///////,'//////1

Wm

Te.nn,t>

T e tl nt

enne.

"Ve 77-7-t &

T’e.TTr'vts

Fig. 220. Quadratscheune mit Kreuztenne.

Fig. 221. Quadratscheune mit doppelter Kreuztenne.

Fig. 217. Scheune mit einer Mittellangtenne und Quertenne.

seitlich angebrachte Luken beleuchtet und selbst vollgebanst werden, auch seitliche Ausgänge, selbst baut man auch sog. Quadratscheunen, bei welchen    Ausfahrtstore erhalten    kann.    Sehr zweckmässig ist

eine Mitteltenne (Fig. 219) oder Kreuztenne (Fig. 220)    die Verbindung von 1    oder 2    Seitenlangtennen mit

oder schliesslich eine doppelte Kreuztenne (Fig. 221)    1 oder 2 Quertennen,    indem    sie ein gleichzeitiges

Einfahren mehrerer Wagen, somit schnelles Einbansen und eine bequeme Aufstellung der Dreschmaschine auf den Quertennen gestattet.

Indes sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen

angelegt werden können.

Alle diese Scheunengrundformen haben ihre Vor-und Nachteile.

Die Scheunen mit Quertennen haben den Vorzug einer festeren Konstruktion, eines kürzeren, der Tennenlagen für jeden Einzelfall weniger ausschlag-

gebend, als die örtlichen Verhältnisse des Bauplatzes, | ernte fassen, doch kann die Baumberechnung stets ferner die Stellung der Scheune zu den übrigen Hof- nur eine annähernde sein und geht von folgenden gebäuden und zu den vom Felde führenden Wegen usw. verschiedenen Annahmen aus:

a)    Nach Preussischer Ministerialverordnung (vom 9. Januar 1871) sind zu rechnen auf:

100 Garben Wintergetreide (Roggen,

Weizen) durchschnittlich......12,4 cbm,

(1 Schock = 60 Garben = 7,44 cbm)

100 Garben Sommergetreide (Hafer,

Gerste) durchschnittlich......10,8 „

(1 Schock = 60 Garben = 6,48 cbm).

1 Schock beider Fruchtarten durchschnittlich ca. 7 cbm Bansenraum. Eine vierspännige Fuhre Erbsen oder Wicken 18,5 cbm Bansenraum.

Da diese Raumangaben, besonders für grössere Scheunen mit möglichst freiem Raum, recht hohe sind und zudem das Veranschlagen nach Garben, rücksichtlich der schwankenden Strohlänge, Stärke der Garben usw. unsicher ist, so empfiehlt sich mehr die Berechnung nach der Ertragsfähigkeit mittel -20—22 „ guten Bodens:

b)    Wintergetreide (Roggen, Weizen): für 1 ha (4 Morgen), i. M. = 18 Schock

24—30 ,,. Garben zu 5,5 cbm........

Durchschnittlich von obigen Fruchtarten für 1 ha

Heu und Klee werden selten in Scheunen untergebracht, 1 ha ergibt 5 Fuhren zu 18 cbm = 90 cbm.

Je nach der Güte des Bodens kann man einen 25—30°/o grösseren oder geringeren Ernteertrag veranschlagen. Bei weniger ertragfähigem Boden hat man für 1 ha ca. 50 cbm, beim besten Boden ca. 70 cbm Scheunenraum zu rechnen.

c)    Ein vierspänniges Fuder erfordert ca. 18—24, im Mittel 22 cbm Scheunenraum.

Der Strohertrag für 1 ha kann je nach der Fruchtbarkeit betragen: beim Wintergetreide 2000—5900 kg, beim Sommergetreide 1200—4300 kg. Nach Er-first soll, um das Einbansen nicht zu erschweren    mittelung des für den unterzubringenden Ernteertrag

und zu verteuern, nicht mehr als 9 m sein. Flache    erforderlichen Scheunenraumes berechnet man darauf

Dächer mit Kniestock haben vor steilen ohne solchen aus den Abmessungen des in der Tiefe, Wandhöhe viele Vorzüge, besonders auch denjenigen, dass sie und Dachneigung aufgestellten Scheunenquerprofils sich im Gegensatz zu letzteren fast bis zum First dessen Gesamtfläche, dividiert mit dieser in den er-vollbansen lassen.    forderlichen Rauminhalt und erhält so die Gesamt-

a) Die Abmessungen des Bansens und der Tenne.

Die Tiefe der Scheunen richtet sich nach dem Bauplatz, der Tennenlage und besonders auch nach Art der Dachdeckung. Je flacher das Dach ist, desto grösser kann die Scheunentiefe werden.

Scheunen mit Quertennen können 10—16 m und bei flachen Dächern sogar 21 m und noch tiefer erbaut werden.

Die Tiefe bei Scheunen mit Langtennen beträgt: bei 1 Seitenlangtenne .    .

„ 2 Seitenlangtennen .    .

(Auf die Belassung eines freien,

5 m langen Raumes für die erste Aufstellung der Dreschmaschine ist Rücksicht zu nehmen.)

„ 1 Mittellangtenne.......

(Zur Beleuchtung sind Dachlichter erforderlich.)

„ 2 Mittellangtenncn......

(Eine Tenne wird vollgebanst, die andere bleibt leer.)

Die Tiefe bei Quadratscheunen beträgt: bei 1 Mittellangtenne....

„ einfacher Kreuztenne „ doppelter Kreuztenne

Die Breite der End- oder Giebelbansen bei Scheunen mit Quertennen beträgt ca. 9—11 m, bei kleinsten Scheunen (Bauern-, Förster- usw. Gehöfte) ca. 5—6 m.

Die Breite der Mittelbansen (zwischen zwei Quertennen) beträgt ca. 13—15 m, selbst bis 18 m.

Die Breite der Tenne muss 3,8—5 m, i. M. 4,4 m betragen und bei Aufstellung der Dreschmaschine 5—6 m.

Die Lichthöhe der Tenne (von Tennenboden bis Tennenbalkenlage) muss zum bequemen Einfahren mit beladenem Erntewagen 3,5—4,5 m, i. M. 4 m betragen.

Die Gesamthöhe der Scheune bis zum Dach-

.    .    14—15 m,

.    .    24-26 „

25 m, 30 „

„ 30—36 „.

ca.

99 cbm,

85 cbm.

bansenlänge, welche bei Anlage von Quertennen b) Die Berechnung des Raumbedarfes der (n die erforderliche Anzahl Bansen, unter Hinzugabe Scheunen    der Tennenbreiten, einzuteilen ist.

wird nach dem Ernteertrage vorgenommen. Die Folgende Tabelle zur Ermittelung des Scheune soll höchstens ²/₃—³/₄ einer Durchschnitts- günstigsten Scheunenquerschnittes (nach

L. v. Tiedemann) gibt für die einzelnen Gebäudetiefen von 12—24 in, mit Dachneigungen von 1: 3 (Falzziegel, Pfannen auf Stülpschalung, Schiefer), 1 :4 und 1 : 5 (Schiefer und Falzziegel), 1 : 10 (Asphaltpappe, Pfannenbleche), 1 :20 (Holzzement) und mit Drempelhöhen von 0, 1,25, 2, 3,5 und 4,25 m die jeweilige gesamte Scheunenprofilfläche zur Rauminhaltsberechnung an. Z. B. eine 22 m tiefe Scheune, Dachneigung x/₁₀, Drempelhöhe 3,5 m, hat 101,2 qm Drempel- und Dachprofil -j- 88 qm Erdgeschossprofil = 189,2 qm Gesamtprofil.

der Dachbinder nach innen und aussen vortretende Pfeiler, welche nach oben durch Gurtbogen miteinander verbunden sind, während die zwischen den Pfeilern befindlichen Wandfelder schwächer aufgeführt werden. Durch die Materialersparnis ensteht nicht

'II'Ihr

Gebäude-

tiefe

Qixerschnittsf lache der Scheune

im Dach und Drempel qm

Dachneigung

im Erdgeschoss

x/₃ I    ¹u

⁴/ö

¹/10

¹/20

qm

Fig. 222. Konstruktion der Ziegelsteinwände (Ansicht).

I f. 88 J2 ßß g S S 8$ £ SS g§

O(0Oi^O®O^Ot0OHiO

tH

"cts

T—i T-H rH

lO >o ’X ^ 1^ L>- X X Ol O O H h rH i—i t-H tH

’L' ©'ci os ' ö gc"b<tf- 'bi'bi

ooooooooooooo

nur eine ansehnliche Kostenverringerung, sondern auch ein bequemes Mittel, den langen, sonst ungegliederten Mauern das eintönige Aussehen zu benehmen (Fig. 222 und 223).

Fig. 223. Konstruktion der Ziegelsteinwände (Grundriss).

Drempelhöhe in Metern

1,25    2,0    3,5    4,25

Die Gebäudekonstruktion.

4 m hohe Wände erhalten 51 x 51 cm starke Pfeiler und 25 cm starke Füllwände.

Umfassungen von grosser Höhe und bei bedeutender Raumtiefe macht man im 4 m hohen Erdgeschoss in den Pfeilern 38 x 77 cm stark, d. h. 1x/₂x3 Steine,

und Plintenmauerwerk wird am billigsten aus Bruchsteinen, sonst aus Ziegelsteinen oder Magerbeton hergestellt und die Plinte mit einer Rollschicht aus harten Ziegelsteinen in Kalkzementmörtel abgeglichen und mit Isolierasphaltpappe abgedeckt.

inneren Druck des Getreides in Kalkzementmörtel

aufzuführen sind, zwischen die Pfeiler einspannen (Fig. 224).

Wände aus guten Kalksandziegeln empfehlen sich ihrer Billigkeit wegen.

Umfassungswände aus Kalksand-Stampfmasse sind besonders billig und für Scheunen besonders geeignet, da sie grosse, nur durch wenige Öffnungen

2. Luftzüge.

Da das eingebanste Getreide stets schwitzt und unterbrochene Flächen besitzen, welche die Stampf- bei ungünstigem Erntewetter oft nicht ganz trocken

arbeit besonders erleichtern.

in die Scheune eingebracht wird, so bedarf es, um Die Wände macht man im Erdgeschoss 50—60 cm,    nachtrocknen zu können, der Anbringung von Luft-

im Drempel 35—40 cm stark. Diese grosse Wand-    zügen, besonders in sehr dichten Umfassungen,

Schlitzen (Fig. 222) in den Umfassungen des Erdgeschosses und Drempels, in einer Breite von 14 bis 20 cm und 1—1,5 m Höhe, in verschiedener, gebrochener Grundrissform angelegt. Die letztere ist

stärke, welche die Kalksand-Stampfmauern brauchen, Beim Massivbau werden dieselben in Form von sichert dieselben besonders gegen Winddruck.

ii

illfp

(U v i:'!|

pulste

L_JLJLv.'i

Fig. 226b.

Fig. 226 C.

Fig. 226 a.

Ausgemauerte Fac h werks wände macht man bis 4 m Höhe aus 15 cm starkem Kreuzholz, über 4 m Höhe aus 18—20 cm starkem Ganzholz. 4 m hohe Stiele erhalten zweimalige, 5 m hohe dreimalige zur Vermeidung des Eindringens von Regen und und 6—7 m hohe eine 4 malige Ver- Schnee nötig, erschwert auch die Brandstiftung, riegelung. Gehöriger Querverband mit Sturm streben ist nötig. Der Bau in ausgemauertem Fachwerk ist billiger als in Bruch-und Ziegelsteinen, indes wird er schliesslich in Hinsicht auf die andauernden

Unterhaltungskosten und hohen Feuerkassenbeiträge teurer als letzterer.

Fig. 226 e.

Fig. 226 d.

Fig. 226 a—e. Verschiedenartige Anordnung der Luftzüge.

zumal, wenn die Unterkante der Schlitze sich etwa 2 m hoch über Gelände befindet.

Die Verkleidung des Fach-wrerks mit Biberschwänzen oder Zementsteinen ist nicht teurer

Fig. 225. Fachwerk mit Biberschwanzbekleidung.

Am meisten wird der in Fig. 226 a im Grundriss dargestellte Luftzug angewendet; Fig. 226 b zeigt Die Lattung wird 25 cm weit genagelt und je aussen 1 schmalen Schlitz, welcher nach innen in

2 Schlitze ausmündet; diese Form kann auch um-

als ausgemauertes und verschaltes Fach werk, welch letzteres übrigens bei Hofscheunen wegen der Feuergefährlichkeit meistens verboten ist, und hat vor beiden den wesentlichen Vorzug, dass die Fachwerkshölzer gegen Feuer und Witterung geschützt sind.

2 Dachziegel von einem durch die Stossfuge hindurchgehenden, geschmiedeten, breitköpfigen Nagel gefasst. gekehrt angewendet werden. Die Formen (a und b) Zwischen je 2 Latten wird noch eine schwache Rund- lassen sich gut mit dem Ziegelsteinverbande vereinigen, Stange (Bohnenstange) angenagelt und der ganze <1- h. bei mindestens l¹/* Stein starken Mauern, sind Zwischenraum zwischen Stangen und Latten mit solche indes schwächer, wie z. B. die nur 1 Stein Strohlehm ca, 4 cm stark ausgestakt, damit die Dach-    starken Drempel- und unteren Füllwände, so wendet

zeigt- aussen nur durch Aussparung von Ziegelsteinköpfen bewirkte Löcher in regelmässiger Verteilung, während man innen 3 Schlitze anordnet.

ziegel beim Einbansen nicht von innen herausgestossen    man die in 1 ig. 226 c dargestellte Form an. Fig. 226 d

werden können. Fig. 225 zeigt den Durchschnitt durch ein mit Biberschwänzen verkleidetes Fachwerk.

Fig. 226 e gibt die Form für Bruchsteinmauerwerk an.

Die Luftschlitze werden zu je 2—4 in jedem Binderfeld angebracht und gewähren in solch symmetrischer Verteilung eine wrohltuende Unterbrechung der eintönigen Wandflächen.

Hinsichtlich der übrigen Verkleidungsarten des Fachwerks und der Prüssschen usw. Wände verweisen wir auf das bereits bei den geschlossenen Feldscheunen gesagte.

Das Fundament ist bei gutem Grund und Boden 0,8—1 m tief, also frostfrei, und die Plinte 0,35 bis 0,50 m hoch über Gelände anzulegen. Fundament-

In Fachwerkswänden werden die Luftzüge durch die Radeschwelle gekämmten Bansenschwellen (a. a) Aussparung von Kreuz löchern in der Ausmauerung,    gekämmt und mit Versatzung in die auf der Radebesser durch stellenweise offen gelassene Zwischen-    schwelle stehenden Torstiele (c, c) eingezapft ist.

Zur Verbindung der Radeschwelle mit den Torstielen tragen die Radabweiser (/, f) vorteilhaft bei.

räume zwischen Wandrähm und Dachschalung hergestellt.

Die in Fig. 228 gegebene Konstruktion legt die Radeschwelle (<7) unmittelbar unter die Hauptschwelle (0, 0), indem beide Enden der letzten mindestens 0,8 m

Der Verschluss aller Öffnungen gegen Eindringen von Vögeln und Ungeziefer geschieht durch starke, engmaschige, verzinkte Drahtgeflechte.

Ein Dunstabzug durch Wolpertsche Dunstsauger aus verzinktem Eisenblech, hölzerne, mit lang auf der Radeschwelle mittels Hakenblatt ge-

l;> liiiV

Pi

a|

!§==

mmm

Fig. 227. Konstruktion der Radeschwelle.

Fig. 224. Pfeilermauerwerk mit zwischengespannten Kappen-gewölhen.

und die Füllwände 25 cm stark; die letzteren bilden mit den Pfeilern innen- und ausserhalb 1 Stein tiefe Nischen. Die Drempelmauer wird dann 1 Stein stark mit nach innen, an den Binderstellen vor-

Anstatt der 1 Stein starken Füllwände im Erd-

Asphaltpappe bekleidete Schlote, oder durch kleine Jalousie-Dachreiter oder Firstschlitze ist nur bei ganz dichten Dächern (Pappe, Holzzement, Schiefer, Pfannen auf Stülpschalung) erforderlich.

3. Tore.

Zur bequemen Durchfahrt mit hochbeladener Fuhre müssen dieselben 3,8—4 m breit und 3,5 bis 3,7 m hoch sein. Die Zufahrt nach der 20—35 cm über dem Gelände gelegenen Tenne geschieht beim kämmt und die Bansenschwellen (p und p) mit Schwalbenschwanzblatt in die Hauptschwelle (0, 0) eingelassen werden. Die Radeschwellen müssen aus kernigem Eichenholz bestehen.

Vor den steinernen und hölzernen Radeschwellen ist die Anlage einer gepflasterten, kleinen Anfahrtsrampe mit 1:6 bis 1 : 10 Steigung erforderlich.

Die Toröffnung wird beim Massivbau mit einem Flachbogen oder mit einem flachen Korbbogen überwölbt, oder mit mehreren T-Trägern abgedeckt.

555s

SH

i®aü

mi.

i;:

IwJL

mm

Fig. 228. Konstruktion der Radeschwelle.

Massivbau über eine in dieser Höhe liegende steinerne Radeschwelle, beim Fachwerksbau kann indes die etwa 50—60 cm über Gelände liegende Schwelle der Fachwerksumfassung nicht zugleich als Radeschwelle durchgehen, sondern muss tiefer gelegt werden.

In Fig. 227 und 228 geben wir zwei Arten der Radeschwellenvertiefung, von welchen Fig. 227 die solidere und bessere ist. Bei dieser Konstruktion liegt die Schwelle mit dem Tennenboden in einer Ehene, während die Hauptschwelle (d) über die auf

Beim Fachwerksbau muss das die Toröffnung nach oben abschliessendeWandrähm verstärkt werden, um einem Überlasten desselben durch die obere Wand entgegenzuwirken. Es geschieht dies entweder nach Fig. 229 durch ein unter dem Torrähm angebrachtes und mit ihm verbolztes kleines Sprengwerk oder nach Fig. 230 durch Anbringung von Streben und Kopf-bändern, etwa in der Art eines vereinigten Hänge-und Sprengwerkes.

Der Verschluss der Toröffnungen erfolgt durch Flügel- oder durch Schiebetore; erstere sind die älteren und gebräuchlicheren. Die Flügeltore schlagen stets nach aussen auf und liegen beim Massivbau zum Schutz gegen die Witterung in einem äusseren, falzartigen Anschläge, beim Fachwerksbau schlagen sie stumpf gegen die Torpfosten und das Rähmholz,

Die Torflügel werden mittels der Bänder beim Massivbau auf fest eingemauerte starke Gabelstützkloben (Fig. 233) oder auf Splintanker-Stützkloben (Fig. 234) und beim Fachwerksbau auf mit den Torpfosten verschraubte und mit Schwanzstütze

i/

*/

ZS.

TU

4-

Zi

ZI

7Z

z:

\A

Fig. 229. Verstärkung des Torrähms durch Sprengwerk.

Fig. 230. Verstärkung des Torrähms durch Streben und Kopf bänder.

versehene Stützkloben eingehängt (Fig. 231 und 235).

da diese durch eine Ausfalzung zu sehr geschwächt und ein Senken und Verquellen der Torflügel herbeiführen würden.

Die Torflügel macht man aus 3,5—4 cm starken, rauhen, gefugten und gespundeten, möglichst schmalen

Der Beschlag mit Bändern und Stützhaken ist beim Fachwerksbau weniger zweckmässig und wendet man besser die Konstruktion nach Fig. 232 an. Der

ii.

ü±—

>1 II

üaHshlz

—. s.. -u. .1, /_

-W-H-

I! Ü

0-

d_

:K

Fig. 231. Konstruktion der Torflügel.

Fig. 232. Konstruktion der Torflügel.

Brettern mit auf der Rückseite liegenden Querleisten und versatzten und verzapften Streheleisten (Fig. 231 und 232).

Mit den Querleisten und Brettern werden ausserhalb die 10 bis 15 x 50 mm starken, 1—1,5 m langen, eisernen Tragebänder teils verbolzt, teils aufgenagelt (Fig. 231 und 233).

Torflügel erhält an der Seite eine sog. Wendesäule oder einen Torläufer (b), in welche die Querleisten (</, d) verzapft sind. Der Torläufer (im Detail Fig. 236 in der Seitenansicht dargestellt) dreht sich mittels unteren Zapfens in einer von hartem Holz hergestellten und in den Torpfosten eingezapften Pfanne (b), während der obere Zapfen in einem eisernen

Halsband (a) läuft, welches durch den Torpfosten hindurch geht und mittels Splint- oder Schraubenbolzen befestigt wird (Fig. 237).

~7/.

W. (3)

Fig. 233. Anordnung der Tortragebänder und Gabel-Stützkloben.

Fig. 234. Splintanker-Stützkloben.

Eine dritte, besonders für massive Scheunen gehängt wird (Fig. zweckmässige Dreheinrichtung der Tore besteht darin, dass im Fundament vor den Torpfeilern ein 25 cm im Quadrat grosser Pfannenstein (Fig. 238 h) welcher ca. 5—8 cm hoch aus der Erde hervorsteht tief eingemauert wird. Die Mitte desselben ist mit einer 2—3 cm tiefen, 4 cm breiten, stählernen Pfanne versehen in welcher der Kegel des Bandes läuft, während das

<s>

Sa___S

t=

schraubt

“ill

.s ■

Fig. 235. Torstützkloben beim Fachwerksbau.

Fig. 236. Torläufer.

Fig. 239. Schiebetorkonstruktion beim Fachwerksbau (Durchschnitt).

iginwTCi

Pips

ii

ZATT--

Fig. 237. Halsband.

Fig. 238. Pfannenstein.

Tor oberhalb mittels Band auf einen Stützkloben gehängt wird.

Der Verschluss der Torflügel wird am einfachsten und besten durch den sog. Torschwengel bewirkt, welcher auf der mittleren Querleiste eines Torflügels befestigt ist (Fig. 232) und, über den anderen fortgreifend, beide Torflügel miteinander dadurch fest vereinigt, dass in eine am Ende des Schwengels angebrachte Krampe, welche durch eine entsprechende Öffnung des anderen Torflügels hindurchreicht, ein Vorhängeschloss ein-231).

Die Schiebetore, welche sich besonders für Fachwerksscheunen und geschlossene Feldscheunen eignen, öffnet man durch ein seitliches Verschieben in einer und derselben Ebene. Die Fig. 239 und 240 zeigen die Konstruktion eines solchen Tores beim Fach Werks- und Massivbau im Durchschnitt und in Fig. 241 in der äusseren Ansicht.

Vor der Toröffnung wird ein besonderer Torrahmen mit dem Torgerüst der Fachwand fest ver-dessen

Rahm und Schwelle, da sie zum Aufhängen und zum Führen der Torflügel dienen, nach jeder Seite der Öffnung um etwas über die halbe Torbreite verlängert sind. Jeder Torflügel hängt oben nach den Fig. 239—241 mittels Gabeleisen auf zwei mindestens 20 cm grossen Rollen aus Hartgusseisen, welche beim Fachwerksbau auf der mit einem kleinen Winkeleisen beschlagenen Rahmenkante und beim Massivbau auf einer starken Flacheisenschiene laufen. Unten findet der Torflügel seine Führung nach Fig. 239 dadurch, dass er in einem Schwellfalz hängt, welcher durch zwei mit Zwischenraum mit der Radeschwelle verschraubte Hölzer gebildet wird. Anstatt des Schwell-

falzes kann man auch eine j_|-Eisenschiene auf der

Radeschwelle aufschrauben (Fig 240) oder besser beim Massivbau eine ausgefalzte Hausteinschwelle

verwenden.

Die Falze der Radeschwellen haben jedoch den grossen Nachteil, dass sie sich leicht mit Erde,

schnelles Öffnen und Schliessen des Tores ermöglichen. Zum Schutz des Schiebemechanismus gegen Verrosten empfiehlt sich die Anordnung eines kleinen Pappeschutzdaches über den Rollen (Fig. 239 und 240).

Die Tortafeln werden wie bei den Flügeltoren konstruiert, jedoch erfordern die Bretter nur 2,5 bis 3 cm Stärke.

Der Verschluss der zweiflügligen Schiebetore wir dadurch bewirkt, dass eine Tortafel innerhalb mit einem Schubriegel festgestellt und nach Gegenschiebung der anderen Tortafel mit dieser durch

fi

Tr-“-

_¹³i5li8F

Fig. 240. Schiebetorkonstruktion beim Massivbau (Querschnitt).

Fig. 241. Ansicht der Gleitrolle.

Fig. 244. Differenzial-Gleitrolle

PW

Fig. 243. Schiebetor-Klemmpfosten (Schnitt).

mm.

O «• *

ÜA** o *

vAo •    *' •

die Erde einzugraben, wrelche zugleich als Radabweiser dienen (Fig. 242 und 243).

Bei massiven Scheunen ordnet man die Schiebetore ohne besonderen Torrahmen an. Anstatt der geworfen wird, lässt man die Torflügel zur Erzeugung* gewöhnlichen Rollen wendet man in neuester Zeit    des Luftzuges offen stehen und bringt zur Verhütung

sog. Differenzialrollen an (Fig. 244), welche in-    des Herausspringens der Körner über die Sclwelle sog.

folge ihrer Doppelbewegung ein sehr leichtes und Schlage- oder Schüttebretter an (Fig. 245).

Schmutz zusetzen und der Regen in sie eindringt, wodurch die Tore sich schlecht schieben lassen und die Bretterenden leicht verfaulen. Es ist deshalb weit zweckmässiger und einfacher, vor dem Tor zwei eichene Klemmpfosten in schräger Richtung fest in

7/

Fig. 242. Schiebetor-Klemmpfosten (Ansicht).

Überfall, Krampe und Vorhängeschloss zusammengeschlossen wird.

Bei einfliigligen Schiebetoren schliesst man die Tortafel mittels Vorhängeschlosses an eine in der Torlaibung angebrachte Krampe. Der Hauptvorzug der Schiebetore ist der, dass sie infolge ihrer guten Aufhängung nicht vom Winde hin und her geworfen werden, wie dies bei Flügeltoren der Fall ist, auch sich weniger leicht werfen als diese, und somit eine längere Dauer besitzen.

Die Anbringung kleiner Eingangs-türen ausser den Einfahrtstoren ist an und für sich sehr empfehlenswert und können solche bei Seitenlangtennen überall und leicht angelegt werden, während sich dies bei Quertennen nicht empfiehlt, da hier eine solche Tür im Torflügel ausgeschnitten werden muss, wodurch der Verband desselben unterbrochen wird.

Dort, wo das Korn noch mit der Hand gereinigt und

Damit der Tennenestrich fest und undurchlässig hohen Flügeln aus 2,5 cm starken Brettern, mit j wird, übergiesst man ihn mit Ochsenblut oder aufgenagelten Querleisten (d) und Hirnleisten (c, c). | Teergalle.

Dieselben bestehen aus zwei leichten, 60—70 cm

mit einem Strauchbesen über die ganze Lehmfläche

Die Drehung derselben erfolgt mittels einer kleinen Auf 3 Fuhren Lehm genügt 1 Eimer Ochsenblut, Wendesäule, deren unterer Zapfen in die Radeschwelle auf ca. 120 qm Tennenfläche 1 t Teergalle, welche, eingreift, während der obere in einem Halsband von hartem Holz (a) läuft, welches in den Torstiel ver- gestrichen, in diese überall gleichmässig einziehen muss.

° °    ' - M' ..

Fig. 245. Schlage- oder Schüttebrett.

zapft wird. Die Flügel schlagen nach innen auf und können durch Schubriegel geschlossen werden.

4. Bansen- und Tennenfussböden.

Auf das noch feuchte Ochsenblut oder die Teergalle streut man Hammerschlag oder Eisenfeilspäne, welche festgetreten werden. Nach einigen Tagen bearbeitet man die Tenne nochmals mit den Schlegeln, bis keine Risse mehr Vorkommen.

2. Nasser Lehmestrich.

Der natürliche Erdboden wird 30—40 cm tiel ausgehoben und mit Kies ausgefüllt. Nachdem dieser geebnet und fest zusamraengeschlagen ist, bringt man darauf eine 10 cm starke Tonlage, die gleichfalls, wie oben, festgestampft wird. Hierüber giesst man in Wasser verdünnten Lehm, welcher seine Feuchtigkeit dem darunter liegenden trockenen Ton mitteilt und leichter erhärtet. Die alsdann entstehenden

Der Bansenfussboden, den man meistens in der    Risse werden wieder zugeschlagen, und dies geschieht

Höhe der Erdgleiche, seltener bis 1 m tief unter diese    so lange> bis sich keine mehr zeigen, worauf der

verlegt, wird nur abgestampft, sauber eingeebnet und Estrich wie der vorige gehärtet und vollendet wird, zuweilen mit etwas Lehm, selten mit einem flachseitigen Ziegelpflaster oder dgl. befestigt. Der

3. Lehmsteintenne.

Auf einer 30 cm starken, abgerammten Unterlage Tennenfussböden wird mindestens 20—35 cm über    von Kies (wie bei der nassen Lehmtenne) verlegt

das Gelände und in Gebirgsgegenden zur bequemen    man die halbtrockenen, vorher einzeln in Wasser

Einfahrt und zur Arbeitsersparung beim Bansen    getauchten Steine im Verbände als doppelte Fl ach -

4—4,5 m hoch über der Erdabdachung als sog.    Schicht und treibt die einzelnen Steine nach dem

Hochtenne angelegt. Der Tennenfussböden muss eben,    Richtscheit mit hölzernem Hammer möglichst dicht

hart, fest und undurchlässig sein. Für Flegeldrusch    aneinander, damit keine Fugen bleiben. Die Tenne

billigste.

Man fertigt diesen auf dreierlei Arten: 1. Trockener Lehmestrich.

ist noch immer der Lehmestrich der beste und    wird dann zur Vermeidung des schnellen Trocknens,

Frisch gegrabener fetter und von Steinen usw-gereinigter Lehm wird zu einem festen Teige verarbeitet und in mehreren Lagen 45 cm hoch auf den Tennenboden aufgetragen, mit dem Spaten wagerecht welche mit der Zeit stauben und uneben werden, abgeglichen und geschlagen. Hierauf wird der Lehm von Arbeitern mehrere Stunden hintereinander mit

welches Risse herbeiführt, mit Stroh bedeckt. Nach Entfernung desselben wird die Tenne täglich mit dem Schlegel bearbeitet, mit Ochsenblut übergossen i und Hamerschlag übersiebt. Nach 14 Tagen kann die Tenne benutzt werden.

Zur Befestigung der Oberfläche von Lehmtennen,

überklebt Homburg in Wriezen a. 0. dieselben mit starker Zementpappe.

den Füssen Tritt neben Tritt, gleich und eben getreten, alsdann von einigen über die noch nicht feste Masse gelegten Brettern aus mit sog. Pritschbäumen von einem bis zum anderen Ende der Tenne gleichmässig eben geschlagen.

Nachdem die Tenne dann 48 Stunden lang getrocknet hat, schlägt man sie mit dem Dreschflegel Schlag neben Schlag so lange fest, bis alle sich etwa noch zeigenden Risse verschwunden sind. Nach abermaligem 24stündigem Trocknen wird das Schlagen wiederholt und geschieht so lange, bis sich keine Trockenrisse mehr zeigen.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

In Schweden stellt man sehr feste Tennenboden aus Lehm und Gips auf Kiesbett her; man trägt 3 feuchte Lehmschichten von 3 cm Stärke übereinander, übersiebt jede Lage mit frisch gebranntem Gips und schlägt sie dann einzeln fest.

Für den Dreschmaschinenbetrieb verwendet man anstatt der Tennen aus Lehm die weit haltbareren, aber auch teureren aus Kalkschlackenbeton, Zementbeton und aus Steinpflaster.

Der Kalkschlackenbeton wird aus 1 Teil gelöschtem Weisskalk und aus 3 Teilen gut ausgebrannter, bis zur Baumnussgrösse gesiebter Stein-

12

7V

ii

<s

*1

V/

stärkere Pfosten (17 x 17 bis 20 x 20 cm) in etwa 3 bis 3,5 m weiten Abständen 3,5—4,5 m hoch welche nebst

4---

verkämmt werden. Anstatt der die Balkenlage

(Fig. 246 und 247), welche aus 10/10 cm starkem,    unterstützenden Pfosten

nicht ausgemauertem Fachwerk bestehen, welches auf    verwendet man vorteil-

der Tennenseite mit 4 cm dicken Brettern wagerecht    hafter und billiger, be-

verschalt wird. Die ersten 1 m breiten Fache an    sonders bei grossen, tiefen

den Toren bleiben, behufs Zugänglichkeit der Bansen,    Scheunen, gleich bis zu

offen. Bei Maschinendrusch kann die Bretterver-    den Dachpfetten durch -

schalung fortfallen. Die Trennungswand ruht auf gehende Stuhlsäulen, Baumstämme, von ca. 20 cm einer kleinen Bruchstein- oder Ziegelsteinfuttermauer, mittlerem Durchmesser (Fig. 248). An diesen werden welche den Höhenunterschied der Tenne gegen den Klappstiele zum Tragen der Balkenunterzüge und

zur Aufnahme der die letzteren abstützenden Kopf-Quertennen werden meistens nicht vollgebanst, bänder angebolzt. Zur Vermeidung durchgehender, während dies bei Seitenlangtennen durch die in    starker und teuerer Grundschwellen werden die

denselben angebrachten Luken geschieht und in den-    Unterzugsstiele und Baumstämme mittels eiserner

selben nur auf die Belassung eines für die erste Dorne unmittelbar auf einzelnen Hausteinplatten

248. Baumstamm-Stuhl-

kohlen- oder Koksasche und -schlacke hergestellt und die gehörig durchgearbeitete Masse in 15 cm starker Lage auf einem abgerammten Kies- oder Sandbett mit der Kelle aufgetragen und sofort mit dem Richtscheit wagerecht abgeglichen. Das Aufträgen erfolgt in etwa 70 cm breiten Streifen quer durch die Tenne und muss rasch erfolgen, da die frische Masse sich mit der bereits trocken gewordenen nicht mehr verbindet. Es darf nur Beton für einen Tag angemengt werden, und ist es am besten, die Arbeit von Maurern fertigen zu lassen. Beim Austrocknen stellen sich kleine Risse ein, welche wie bei den Lehmtennen zugeschlagen werden. Nach 12—14 Tagen ist die Tenne so hart, dass auf ihr gedroschen werden kann; sie zeichnet sich durch grosse Härte, Festigkeit und Undurchlässigkeit aus.

Die weit teueren Zementbetontennen werden aus Zementkies- oder Hartsteinbeton (Mischung 1: 7) 15 cm stark ausgeführt und ihre Oberfläche aufgerauht, geriffelt.

Die Steinpflastertennen (Damm- oder Kopfsteine) sind recht gut, aber meist zu teuer.

5. Tennenwand und Balkenlage.

Als Grenze gegen die Bansen bringt man auf den Tennenseiten 1,5 m hohe Trennungswände an

i³

JL

t*o

t*v

1

Fig. 246. Tennenwände und Balkenlage (Querschnitt).

Bansenfussboden vermittelt.

Aufstellung der Dreschmaschine nötigen freien Raumes Rücksicht zu nehmen ist. Um von den Tennen aus nach beiden Seiten in den Dachraum bequem einbansen zu können, bedarf es der Anbringung einer Balkenlage über der Tenne, welche auch zur Unter

■>

Terme,

~i=n

Fig. 247. Tennenwände und Balkenlage (Grundriss).

bringung von Getreide oder anderen Feldfrüchten (Hülsenfrüchte) dient.

Die Höhe der Tennenbalkenlage über dem Tennenboden beträgt 3,5—4,5 m, i. M. 4 m, so dass ein hochbeladener Erntewagen bequem unter derselben durchfahren kann. Aus der niedrigen Tennenwand werden einzelne

geführt Kopfbändern Unterzüge tragen, auf welchen die 1,2-—1,5 m voneinander entfernten Tennenbalken

Op" --"J

Fig.

säule mit angebolztem Klappstiel usw.

befestigt. Die Balkenlage erhält noch eine Lage Papp- und Pfannenblechdächern sogar 5—6 m von Rundstangen oder lose aufgelegten Brettern. Binderabstand.

Bei langen Quer- und Langtennen erhalten einzelne

Die Binderkonstruktion soll so beschaffen sein, Unterzugsstiele nach dem Bansenraum gerichtete dass keine langen freischwebenden Hölzer, also Versteifungsstreben, welche in einer auf kleinem Balken, tiefliegende Zangen den Bansenraum durch-Pfeilerfundament ruhenden und verankerten Stich-    schneiden, da diese das Einbansen hindern und

schwelle mit Versatzung eingezapft sind. Die Unter- ihnen das Getreide hängen bleibt, wodurch die Hölzer züge werden mit den Umfassungswänden gut ver- durchgebogen werden. Die Dachpfetten (Rähme)

und die Tragsparren der Pfettensparrendächer sind deshalb nur von schrägen, mit den Umfassungen Flache Dächer haben vor steilen aus konstruk-    durch Zangen gut verbundenen Stielen (Sprengböcken)

tiven und wirtschaftlichen Gründen den Vorzug und    allein oder von solchen in Verbindung mit Hänge

werken zu unterstützen. Die schrägen Stiele haben Rohr-, Stroh- und Schindeldächer sind für Ge- dann die Mittelpfetten, das Hängewerk die Firstpfette

zu tragen, wodurch der Dachschub, ohne eine Be-Das Pappdach ist das gebräuchlichste und billigste rührung der Umfassungswände, möglichst auf den Scheunendach. Seine Eindeckung erfolgt als doppel- Erdboden übertragen wird, lagiges, besser dreilagiges Klebedach, oder als solches mit heiss aufgewalztem Perlquarzkies (Pappkiesoldach)    und Tragsparren unmittelbar durch eine von der

und bei steilen Dächern nicht abtropfend mit doppel-    Gebäudetiefe abhängende Anzahl starker Pfosten,

lagigerPixpappe, Rubei’oidpappe, Semptalinpappeusw.    Baumstämme, oder durch diese in Verbindung mit

Die Siegener verzinkte Pfannenblechbedachung ist    kleinen Hängewerken getragen werden. Zur Siche-

das beste, dauerhafteste Scheunendach, auch nicht    rung des Quer- und Längenverbandes sind möglichst

teurer als das Pappdach einschl. Schalung, wenn die Bleche unmittelbar auf Pfettensparren aufgenagelt Konstruktion der Dachbinder soll auch möglichst so werden.    beschaffen sein, dass sie ihre Zusammensetzung und

Das Holzzementdach ist bei guter Ausführung    Verbolzung auf dem Erdboden gestattet; die Aufsehr dauerhaft, erfordert keine Unterhaltung, ist    Stellung erfolgt dann mittels Erdwinden oder Hebe-

aber infolge der durch sein hohes Gewicht bedingten    werken,

sehr starken Dachkonstruktion zu teuer. Die an

an

ankert.

6. Scheunendächer.

sind bei sehr tiefen Scheunen unumgänglich.

höftscheunen gesetzlich verboten.

Kommt es auf ganz freie Bansenräume weniger an, so können die Pfetten

viele unverschiebbare Dreiecke anzuordnen. Die

8. Beispiele ausgeführter Scheunenkonstruktionen.

und für sich zu hohen Pfannen- und Biberschwanzdächer haben noch den weiteren Übelstand, dass sie nach innen feuchte Niederschläge abgeben, welche das Getreide verderben. Dies kann vermieden werden von der Gebäudetiefe, der Dachneigung und davon bei Pfannen durch Anbringung einer Stülpschalung ab, ob es sich um ein gewöhnliches Pfettendach oder und bei Biberschwänzen durch Einlage von Asphalt- um ein Pfettensparrendach handelt, welch letzteres

sich besonders für grosse Scheunentiefen eignet.

1. Scheunen mit Quertennen.

Bei diesen hängt die Binderkonstruktion stets

pappstreifen.

Das Falzziegeldach ist dichter und eignet sich weit mehr, jedoch kann es nur bis zu ca. 15 m Scheunentiefe verwendet werden.

Hiernach sind zu unterscheiden:

a) Scheunen mit Pfettendächern.

Die Fig. 249—251 zeigen den Grundriss und

Das Schieferdach auf Schalung ist sehr gut, aber meist zu teuer und nur bis ca. 14 m Scheunentiefe    die Querschnitte einer von    Prof. Schubert für das

geeignet. Die Überstandsbreite der flachen Dächer    Rittergut Murkwitz (Posen) erbauten Scheune    mit

Doppelquertenne von 30 m Länge und 13,88 m Tiefe. Die beiden Bansen sind je 10 m lang und beide Tennen je 4,46 m breit. Die rechts liegende Die Konstruktion der Binder soll wenig Holz Quertenne ist ohne Balkenlage und wird ganz vollerfordern (möglichst viel ganzes und halbes Rund-    gebanst, während die links    liegende im unteren    Teil

holz), also einfach und billig, aber dennoch stand-    als Durchfahrt nach dem    Felde dient. Die    Um-

und sturmsicher sein und dem Einbansen ein mög- fassungs- und Drempelwände bestehen aus Ziegel-lichst freies Profil gewähren. Bei Scheunen mit mauerwerk und sind im Erdgeschoss aus Pfeilern, Quertennen ordnet man in der Mitte jedes Giebel- Gurtbögen und Füllwänden hergestellt. Das flache bansens 1, über dem Mittelbansen 2—3 Binder und Dach ist mit Pappe doppellagig eingedeckt und seine über jeder Seite der Tennen 1 Binder an. Bei Binderkonstruktion zeigt eine möglichst einfache und Scheunen mit Langtennen wählt man 4,5—5 m, bei wirtschaftlich bequeme Anordnung. Der Gesamt

beträgt ca. 1 in, der steileren ca. 0,7 m.

7. Konstruktion des Dachverbandes.

12*

inhalt der Scheune beträgt ca. 3040 cbm und die Baukosten beliefen sich auf rund 8500 M.

Bei Scheunen von etwa 15—18 m Lichttiefe und mit flachen Dächern muss die dann erforderliche Firstpfette entweder durch ein Hängewerk oder besser durch einen Stiel (Baumstamm) unterstützt werden.

von der linken nach der rechten Giebelfront hin ein starkes Gefälle besitzt und die erstere sich der an der Dorfstrasse schief verlaufenden Hofgrenze anpassen musste. Die Länge beträgt an der Vorderfront 46,5 m, an der Hinterfront 40,5 m und die Tiefe 25,54 m. Die Giebelbansen sind 9,7 m und der Mittelbansen ist 14,55 m breit und die für Dresch-

...5,0

■ MB

MC

13,88

B 8 ji f e

Q.uer-T enae

iji.

t-

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 11    12    13 1»    15”

4-H    ' I ■ I ¹ I » I ' I > I ■ I ■ 1 ■ fl f ■ •

Fig. 249. Grundriss.

ri

'OST’

IR

ili

fei

Fig. 251. Tennenquerschnitt.

Fig. 250. Bansenquerschnitt.

Fig. 249—251. Scheune mit 2 Bansen und Doppelquertenne. (Prof. Schubert.)

Bei Scheunentiefen von 18—25 m sind an Stelle der fortfallenden Firstpfette noch zwei weitere Mittel-pfetten anzuordnen, von welchen die oberen durch schräge Stiele unterstützt werden.

Die Fig. 252—255 zeigen eine solche von Prof. Schubert für ein Gut bei Kassel erbaute Scheune mit 3 Bansen und 2 Quertennen im Grundriss, in den Querschnitten und im Längsschnitt. Der ge-gegebene Bauplatz war insofern ungünstig, als er maschinenbetrieb bestimmten Tennen sind 5,5 m breit. Die Umfassungswände des Erdgeschosses bestehen aus Pfeilern, Gurtbögen und Füllwänden und sind nebst den Drempel- und Giebelwänden aus Ziegelsteinen hergestellt. Das Dach, dessen First am oberen Giebel 8,7 m, am unteren 10,8 m, also durchschnittlich 9,75 m hoch über dem Gelände liegt, wurde mit Siegener verzinkten Pfannenblechen auf Lattung eingedeckt und hat auf beiden Längsfronten einen 3,5 m breiten

r-

*-6j:

ff-

it-

t’-V.

ir

SS

X--

-t-

-t

41-

Überstand erhalten, welcher nicht allein den Erntefudern die trockene Unterfahrt gewährt, sondern auch von hier aus das leichte und schnelle Vollpacken der an die Längsfronten angrenzenden äusseren Teile der Bansenräume gestattet, welche in beiden Frontmauern mit Luken versehen sind. Des weiteren dienen die Räume unter den Dachüberständen zur Lagerung von Grünfutter usw. und zum Unterstellen von Karren und Geräten. Die Dachkonstruktion mit ihren 4,85 m breiten Binderfeldern ist eine möglichst einfache, holzersparende, sturmsichere und wirtschaftlich bequeme. Die Scheune hat ca. 8000 cbm Gesamtinhalt und die Baukosten stellten sich auf rund 17000 M.

t"

iffiU

-j-----jj-—----f— ----------q—{--------Z....

f-l

i”

u-

i-

-s—

XXXXXjj:

XI

— 4*4-

XIeSööÖ

Xi=X. ----------J---------1......•£■

f-

-f

''isssi:

ttfeaJP

ii

15

UrO

--4:- -■

ir

:1t

m-

37.

JL

t:

M:

-H

Öl

—v-[

..-ri

-4

-f *'y-

bo

55

HS

Fig. 252. Grundriss.

;i

-SSP

j?.

X’tr-

4H

L⁴

ft*

⁰¹

Fig. 253. Bansenquerschnitt nach C—D.

-k-

■f/f-

V"

ti

>8. 93

b) Scheunen mit Pfettensparren-Dächern.

Bei diesen sich besonders für grosse Scheunentiefen bis zu ca. 30 m eignenden Dächern werden die die Pfetten sparren unterstützenden Tragoder Bindersparren entweder nur von lotrechten oder teils von lotrechten und schrägen Stuhlsäulen (Baumstämmen) getragen, wodurch sich einfache, holzersparende, also billige und wirtschaftlich bequeme Dachkonstruktionen ergeben.

Die Fig. 256—258 zeigen den Grundriss und die Querschnitte einer Scheune mit zwei Quertennen von

tl

n fi ni

"jn r'irsx^i 11 11 iivil^n li irylf^ii nj\ iiHfl

A ii    11 'i lxlfy'ii ii

uO

JL

\sM

n I j I 11'iiTTT

■-t

7i

ET®?}

Fig. 255. Längsschnitt.

Fig. 252—255. Scheune mit 3 Bansen und 2 Quertennen. (Prof. Schubert.)

'JerirtsC-

;8ttn<rc n-

ES

:!

rJ8g.ru)'c.ny.

i ii

~Lr

------- ^,75 ............it— - V. 7<------,l ...

........    -/V-. **■---

-------t), Ji .....

hä

Fig. 256. Grundriss.

-dr

iS

Fig. 257. Bansenquerschnitt.

Fig. 258. Tennenquerschnitt.

Fig. 256—258. Scheune mit Quertennen und Pfettensparrendach.

43,94 m Länge und 18,6 m Tiefe. Das Pfetten-sparrendach wird in den Bansenbindern nur von je einem Firststiel, in den Tennenbindern von je zwei Stielen und an den Frontwänden in jedem Binder von zwei AVandstielen getragen, welch letztere mit den Tragsparren durch Zangen verbunden sind. Die Binderkonstruktion ist also sehr einfach, standsicher und holzersparend und gewährt einen recht bequem ausnutzbaren Bansenraum.

Alle Umfassungswände sind nur 1 Stein stark, da sie keine Dachlast zu tragen haben, jedoch sind sie zum Winddruckswiderstande mit ¹/₂ Stein starken inneren Pfeiler Vorlagen versehen.

Das im First mit 10,5 m allerdings etwas hochliegende Dach wurde mit doppellagiger Asphaltpappe eingedeckt.

Die Fig. 259 und 260 veranschaulichen die Querschnitte zweier tiefer Scheunen mit Quertennen, deren Binderkonstruktionen wohl sturmsicher sind und ein recht bequemes Einbansen gewähren, aber doch insofern einfacher, holzersparender gelöst werden konnten, als man entweder die Pfetten un. mittelbar, also unter Fortfall der Tragsparren5 durch die Streben und Stiele unterstützen kann, wie z. B. in Fig. 253 und 254, oder besser, statt der Pfetten und Sparren gleich Pfetten-sparren verwenden kann, wie z. B. in Fig. 257. In beiden Fällen würden dann nur zwei anstatt drei übereinander befindliche Lagen von Hölzern erforderlich sein.

Die Scheune (Fig. 259) ist 24,5 m im Lichten tief, die Umfassungswände sind 8 m hoch und bestehen aus Ziegelsteinen und das in 10,8 m Höhe über dem 1,3 m tief in das Gelände einschneidenden Bansenfussboden liegende flache Dach ist mit doppellagiger Asphaltpappe eingedeckt. Auf der rechten Längsfront befindet sich ein 4,25 m weit ausladendes Pultdach zur Unterfahrt der Ernte

hoch über der Erdgleiche; der Bansenfussboden schneidet 1,3 m tief in das Erdreich ein.

2. Scheunen mit Langtennen.

Die Binderkonstruktion hängt bei diesen davon ab, ob einfache oder doppelte Seitenlangtennen oder

..tL.24.5«......

1,30»

Fig. 259. Querschnitt einer tiefen Scheune mit Quertennen.

!•-

...Q

6,4

l'

j0Lzs.......J

solche Mittellangtennen angeordnet werden und ferner von der Tiefe der Scheunen und der Dachneigung. Auch hier können sowohl Pfettendächer als auch Pfettensparrendächer zur Ausführung gelangen.

a) Scheunen mit einer Seitenlangtenne.

Die Fig. 261 und 262 zeigen den Grundriss und Querschnitt einer grossen Scheune mit 4 Bansen,

t- -

6,1)9..

r~i

-4--

6,09-

.    t~rd

F..............

n

6,4.

od

pM

Fig. 260. Querschnitt einer tiefen Scheune mit Quertennen.

wagen.

Die Scheune (Fig. 260) ist 24,98 m im Lichten tief, die 8,5 m hohen Ziegelsteinwände zeigen eine verhältnismässig grosse Anzahl von Luftzügen in eigenartiger Anordnung. Das flache Dach ist das doppellagige Pappdach. Der First liegt etwa 10 m

1 Seitenlangtenne und 3 Quertennen unter Pfetten-dach. Das Gebäude ist über der Plinte gemessen 49 m lang, 27 m tief, in den x/₂ Stein stark ausgemauerten Fachwerkswänden 7 m hoch und mit doppellagiger Pappe eingedeckt. Die Konstruktion des Dachbinders und der Wände ist sehr fest und sturmsicher; allerdings konnte die Zangenanzahl geringer sein, auch durften die Hängwerksstreben unmittelbar in die Pfettenstreben greifen.

Die

sämtlichen Bansen und Quertennen, mit Ausnahme der Langtenne, welche bis zur Balkenlage leer bleibt,

11200 cbm und die Baukosten stellten sich auf rund 20000 M.

-E

3-......S3

-E9

-B

■BB

Jj-SBansui.lTennt:

Bansen.

| T Bunt

Bansen.

Tenn e.;B an s e a st

-r

tiuy

:atjn.

gilt

E: ia::n::e

I. fl ■ B.4U

iinti m i um:

et

Fig. 261. Grundriss.

Die Fig. 263 veranschaulicht den Querschnitt einer Scheune mit einer Seitenlangtenne ohne Quertennen, aus ausgemauertem Fachwerk unter einem sehr praktisch konstruierten Pfetten-sparrendach mit doppellagiger Pappeindeckung.

Die lichte Tiefe beträgt 16,5 m, wovon 4,5 m auf die Tennenbreite entfallen. Die Wände haben 6,5 m Höhe und der Dachfirst liegt nur 8,5 m hoch über dem 1 m tief in das Erdreich einschneidenden Bansenfussboden.

Wie man in Gebirgsgegenden zur wesentlichen Ersparung an Arbeitskraft bei geschlossenen Feldscheunen eine

:;VI

♦

% - .2,75.

.7.08

-ti

Fig. 262. Querschnitt.

Fig. 261 und 262. Scheune mit 4 Bausen, 1 Seitenlangtenne und 3 Quertennen.

werden vollgebanst, und zwar derart, dass zuerst seitliche oder mittlere Hochtenne anlegen kann, die beiden Giebelbänsen von den beiden seitlichen | so auch bei Hofscheunen.

irvr

In den Fig. 264 bis 266 veranschaulichen wir als Beispiel hierfür den Grundriss, Querschnitt und die Vorderansicht einer von Prof. Schubert herrührenden und auf der von

00'

ihm entworfenen Gutshofanlage Ziegelsdorf bei Coburg (s. Lageplan) ausgeführten massiven Hofscheune mit seitlicher Hochtenne.

, mv.:

Fig. 263. Scheune mit einer Seitenlangtenne ohne Quertenne (Querschnitt).

Die auf der Hinterfront der in das etwa 3,5 m hohe Gelände einschneidenden Scheune befindliche Hochtenne ist durch eine Futtermauer begrenzt. Die Einfahrt erfolgt auf der linken Seitenfront, die Aus-und Abfahrt auf der rechten Seitenfront über einen

hinter der Scheune angelegten Weg. Die Scheune ist 29,98 m lang, 16,44 m tief und zerfällt in 6 Gefache bezw. in zwei je 5,15 m breite Giebelbansen, in zwei je 4,5 m breite Quertennen und in einen 10,3 m breiten Mittelbansen. Die Höhe bis

Quertennen und dann die beiden Mittelbansen von den 3 Quertennen aus vollgebanst werden. Zuletzt erfolgt das Füllen der drei Quertennen.

Fassungsraum der Scheune beläuft sich auf rund zum First beträgt 10,84 m und der ausnutzbare

Der

Rauminhalt etwa 3900 cbm. Das gesamte aufgehende etwa nötigen Firstpfette erfolgt entweder durch ein Mauerwerk besteht mit Ausnahme des ¹/₂ Stein stark Hängewerk oder einfacher und billiger durch einen ausgemauerten vorderen Fachwerksdrempels aus Stiel, Baumstamm.

&    ts

TT"

Zu.jo^rt?

efT^F —> <*

•y 5z> •*■ ®—=;— sl s;/r

jßa ci t

r.ts-

■V' s~o

t 7 t Tis Cs

§s

ß]

Itf

E3

o. 't jS e

Jf

S1

Vn

iS Sl

FS

JT/

'*9    ⁰ *    2, 3    4 S

7*

-?.T

Ziegelsteinen. Die ganze Holzkonstruktion ist möglichst einfach und holzersparend und gestattet ein bequemes Einbansen ; sämtliche Stuhlsäulen bestehen aus Rundholz. Das Dach wurde mit roten Falzziegeln eingedeckt. Die Baukosten beliefen sich auf rund 11000 M.

b) Scheunen mit zwei Seitenlangtennen.

Die bedeutende bis ca. 25 m gehende Scheunentiefe erfordert zur Unterstützung der Sparren 4 Mittelpfetten und zuweilen eine Firstpfette. Die äusseren Mittelpfetten werden stets von Tennenwandstielen, am besten durchgehenden Baumstämmen und die inneren Mittelpfetten von schrägen Stielen, Baumstämmen, unterstützt. Die Unterstützung der

Je*

Fig. 264. Grundriss.

ttr

",

••

/'o\

Fig. 265. Querschnitt.

Die Fig. 267 und 268 zeigen den Grundriss und Querschnitt einer massiven Scheune mit doppellagigem Pappdach, deren zwei Seitenlangtennen mit zwei Quertennen verbunden sind, so dass 8 Tore angelegt werden können. Die Scheune hat 49,8 m

Länge, 25,05 m Tiefe und 7,6 m Wandhöhe. Der Inhalt von ca. 10000 cbm kann einschl. Tennen vollgebanst werden. Die Binderkonstruktion ist einfach und zweckmässig gelöst; die äusseren Pfetten werden von den Tennenwandstielen und die inneren von 49,16 m und eine Wandhöhe von 8,25 m. Der Gesamtinhalt beträgt ca. 10100 cbm.

Eine zweckmässige, gleichzeitig für Dampf- und Handdrusch eingerichtete massive Scheune zeigen die Fig. 271 und 272 im Grundriss und Querschnitt.

Hl

Fig. 266. Vorderansicht.

Fig. 264—266. Massive Scheune mit seitlicher Hochtenne. (Prof. Schubert.)

raum, welcher auf der einen Längsfront von einer 5,58 m breiten, massiv umschlossenen Langtenne für den Handdrusch und auf der anderen Front von

von schrägen, mit den ersteren mehrmals durch Die Scheune bildet einen einzigen, 19,14 m im Zangen verbundenen Stielen unterstützt. Eine First- Lichten breiten und 42,47 im Lichten langen Bansen-pfette war nicht erforderlich und die Binderanordnung gewährt einen möglichst freien Bansenraum.

Einen weniger freien Bansenraum gewährt die in den Fig. 269 und 270 im Grundriss und Quer- einer 6,27 m breiten, ganz offenen Langtenne für

i___

-----1

Fig. 267. Grundriss.

Fig. 269. Grundriss.

lllllllliniHlllIHHIIIHIIIIIIIIIHHIIIHIIll

L_J

i-

Fig. 268. Querschnitt.

Fig. 267 und 268. Massive Scheune.

Fig. 270. Querschnitt.

Fig. 269 und 270. Massive Scheune.

schnitt abgebildete massive Scheune unter Pappdach, deren Tiefe von 25,16 m, welche die vorige um nur 9 cm übertrilft, bei sonst fast gleicher Binderkonstruktion eine von einem Baumstamm unterstützte Firstpfette erhalten hat. Die Scheune ist gleichfalls mit zwei Quertennen verbunden und hat eine Länge den Dampfdrusch flankiert wird. Das Dach über letzterer Tenne ist mit vier Öffnungen (a) zum Durchlass des LokomobilschornSteins versehen. Die einfache und zweckmässige Konstruktion des Pfetten-sparrendaches gewährt einen fast völlig freien Bansenraum, welcher den an den Giebeln einfahrenden

c'

FF

17

//

fr.

____IV, 9 5___

1 Rampe

Fig. 271. Querschnitt.

—zu*S....£

---------„j

I!

i:

Ten nc

T «flnt

L°J

\e

i- I

bsbsh —

la

i:

li

Loenmo hi len ^ f

la,

■S¹

\t

t,2 7---J

! i

------zn, ibi-------

□ tu «tl.

5,5t--,

Jl.

~soM

Fig. 272. Grundriss.

Fig. 271 und 272. Scheune für Dampf- und Handdrusch.

iti

□HT7

21,2D

-M5

cvb

u-jÜF

Wagen eine ungehinderte Bewegung gestattet. Die Dachneigung ist jedoch für Pappeindeckung, die wohl stattgefunden hat, äusserst steil und der eigentliche Dachraum ist wegen der Gesamthöhe des Bansens von 14,12 m kaum oder nur schwierig ausnutzbar. Die Tieferlegung des Bansens um ca. 2 m ermöglicht nach erfolgtem Ausdrusch eine vielseitige Benutzung, z. B. zum Lagern von Kartoffeln, als Reitbahn usw. Die offene Dreschtenne lässt sich auch zeitweise als Wagen- und Geräteschuppen benutzen.

c) Scheunen mit einer Mittellangtenne.

Bei Scheunen kleinerer Tiefe unter Pfettendach werden die erforderlichen 2 Mittelpfetten in einfacher Weise von in den Tennenwänden stehenden, durchgehenden Stielen (Baumstämmen) unterstützt; die Firstpfette kommt in Fortfall. Grössere Tiefen, bis zu etwa 22 m, erfordern 4 Mittelpfetten, von welchen die inneren Pfetten wie vorhin und die äusseren von schräg gestellten Stielen (Windstreben) unterstützt werden. Ist ausserdem eine Firstpfette erforderlich, wie in Fig. 274, so wird sie von einem kleinen Hängewerk getragen, dessen Streben sich gegen die Pfettenstiele stützen. Für Scheunentiefen bis ca. 22 m lässt sich die Binderkonstruktion durch Anordnung eines Pfettensparrendaches sehr vereinfachen (s. Fig. 276 und 280).

In den Fig. 273 und 274 geben wir den teil weisen Grundriss und den Querschnitt einer auf dem Rittergut Beerbaum (Prov. Brandenburg) ausgeführten Massivscheune, deren Mittellangtenne mit 3 Quertennen verbunden ist. Sämtliche Tennen sind mit Balkenlagen versehen. Die Scheune ist 79,5 m lang,

*=*

oo'oz

jj ^    - u,87 -JA— u,«2 —^1 —-»jj    ;j jj ji

--------19,50

■*

Fig. 273. Grundriss.

Fig. 273 und 274. Scheune mit Mittellangtenne und

3 Quertennen.

20 in tief, im Erdgeschoss 4,5 m und im Drempel 3,3 m hoch. Der Binder des für doppellagige Pappeindeckung etwas zu steilen Daches zeigt 4 Mittel-pfetten und eine von einem Hängewerk getragene Firstpfette und gewährt einen bis zu den Bund-

&r

ü i: ii i; i!    i!    i!    :i

'    ü    ii    ;    '

■J/nc

-roo sv o

/o

sr

Fig. 275. Grundriss.

tennen mit Balkenlagen. Die Scheune ist 31,5 m lang und 19 m tief. Das mit Siegener Pfannenblechen eingedeckte Pfettensparrendach ist einfach konstruiert und gewährt einen möglichst freien Bansenraum. Mit Rücksicht auf das von der linken

nach der rechten Seiten-

__j    front hin stark abfallende

¹........^    Hofgelände    wurde die

Langtenne behufs bequemer Durchfahrt durch Auffüllung wagerecht gestaltet, desgleichen die Quertennen. Ausserdem musste ein    Teil sämt

licher Anfahrtrampen wegen der beschränkten Hoffläche in die Scheune bezw. auf    die Tennen

verlegt werden und die hinteren Quertennentore fortfallen.

first liegt 9 m hoch über demTennenfussboden. Der an der Vorderfront liegende rechte Eckbansen wurde umwandet und mit Balkendecke versehen und dient als Häckselkammer.

ii !j ii Ü ii

Der Dach-

fl-

aJ

NI

Fig. 276. Querschnitt nach A—B.

Einer der vorderen

zangen freien Scheunenraum.

Bansen ist in ganzer Länge und Tiefe unterkellert und überwölbt.

Die Fig. 275—278 veranschaulichen den Grundriss, die Querschnitte und Vorderansicht einer von Prof. Schubert auf Rittergut Binsförth (Prov. Hessen) erbauten massiven Scheune mit einer Mittellangtenne oder Durchfahrt ohne Balkenlage und mit 2 Quer-

Die Umfassungswände wurden mit Rücksicht auf die nicht stattfindende Belastung durch das Dach in ganzer Höhe nur 1 Ziegelstein stark mit inneren Pfeilervorlagen ausgeftihrt und die Drempel- und Giebelwände mit äusseren, ¹/₂ Stein tiefen, verputzten Nischen versehen. Zum nötigen Widerstand gegen Korn- und Winddruck wurden die Umfassungswände mit den Wandbinderstielen verankert. Der aus-

Fig. 277. Querschnitt nach C—D.

)0

• "•    /• -> .. ^ • g||    •    ^ - ^ ^ Jj

I    tfi

nutzbare Rauminhalt beträgt ca. 4700 cbm und die Baukosten stellten sich auf rund 14000 M.

In den Fig. 279—281 geben wir den Grundriss, Quer- und Längsschnitt einer von Prof. Schubert auf Rittergut Ellenbach bei Kassel ausgeführten Massivscheune mit mittlerer Hochtenne oder Fahrbrücke in Holzkonstruktion und mit 2 Quertennen oder -Durchfahrten. Die 31,02 m lange, 21,02 m tiefe und im First 10,5 m hohe Scheune steht in

••• -v;vv

gedeckte Pfettensparrendach zeigt fast dieselbe einfache, zweckmässige und billige Konstruktion wie dasjenige der vorigen Scheune. Die Hochtennenbrücke ist so konstruiert, dass alle Verschiebungen und Seitenschwankungen völlig ausgeschlossen sind und ein bequemes Fahren ermöglicht wird. Niemals dürfen diese Brücken mit den Dachstuhlsäulen in feste Verbindung gebracht werden, wie dies bei neuesten Ausführungen häufig geschieht (Fig. 207),

weil sonst alle Erschütterungen der Brücke auf die Dachkonstruktion übertragen werden. Die Umfassungswände wurden wegen des fort-fallenden Dachdruckes und -schubes in ihrer ganzen Höhe nur 1 Stein stark aus Ziegeln, aber mit inneren 1 Stein starken und 4 Steine breiten Pfeilervorlagen ausgeführt, so

IM>

Fig. 278. Vorderansicht.

Fig. 275—278. Massivscheune mit 1 Mittellangtenne und 3 Quertennen. (Prof. Schubert.)

einer an die Fahrstrasse zum Wirtschaftshofe angrenzenden alten Lehmkuhle. Die Einfahrt auf die Hochtenne erfolgt von der rechten Seitenfront aus, da hier das anschliessende Ackerland in gleicher Höhe mit der Tenne liegt, während die Ausfahrt an der linken Seitenfront stattfindet, wo das Gelände etwas tiefer als die Tenne liegt. Die Ein- und Ausfahrt wurden durch äussere kurze Holzbrücken vermittelt, welche die Verbindung zwischen den Toren und dem Ackerlande hersteilen; die Abbildung der Brücken wurde hier als unwesentlich fortgelassen. Das mit Siegener verzinkten Pfannenblechen ein-dass sie in dieser verhältnismässig geringen Stärke dem Wind- und Getreidedruck vollständig widerstehen. Der Rauminhalt beläuft sich auf rund 5600 cbm und die Baukosten stellen sich einschliesslich derjenigen für die beiden Zufahrtbrücken auf rund 17000 M. Die bei solchen Scheunen erforderlichen Mehrkosten für die Brückenanlagen werden durch die Betriebsersparnisse und die ermöglichte grössere Scheunenhöhe wieder ausgeglichen.

d) Scheunen mit zwei Mittellangtennen.

Bei geringeren Scheunentiefen, bis zu etwa 20 m, werden die erforderlichen zwei Mittelpfetten und die

So

-sfr

So

JOoo

-r

So

S"

i!n    iii    iiii    3c in

1 //*\ ii i    I iiii    üü Jss

W/    \i\\sY

'VT    1111

SMS    V IIII

Hz:

\ IIII

\iiir

ff

JSei,

Fig. 279. Grundriss.

'ff

Fig. 280. Querschnitt nach A—B.

Firstpfette von drei Reihen Tennenwandstielen gestützt. Grössere Scheunentiefen, von etwa 20—30 m, erfordern noch zwei weitere Mittelpfet-ten, welche dann von schrägen Stielen (Windstreben) getragen werden. Von den 2 Mittel-langtennen wird wie bei einer Doppelquertenne nur die eine mit Balkenlage versehen, während die andere vollgebanst wfird. Die zwischen den beiden Mittellangtennen befindliche Tennenwand kann auch fortbleiben, wodurch man eine freiere Verfügung über den ca. 8,5 bis 10 m breiten Tennenraum erhält. Der dann fortfallende Firstpfettenstiel muss durch ein Hängewerk ersetzt werden, welches die Firstpfette stützt und zugleich mittels Unterzuges die über einer halben Tennenbreite angeordnete Balkenlage trägt.

Die zu einer Tenne vereinigten beiden Mittellangtennen können auch ohne Balkenlage in zweckmässigerWeise als Längsdurchfahrt angeordnet werden.

SM

NPTTpf

Sr

{}p£-

i±

Fig. 281. Längsschnitt.

Fig. 279—281. Massivscheune mit mittlerer Hochtenne. (Prof. Schubert.)

Die Fig. 282 und 283 zeigen den Grundriss und Querschnitt einer solchen Scheune im Massivbau in Verbindung mit zwei Quertennen. Die Scheune ist 48,35 m lang, 28,1 m tief und in den Wänden 7,5 m hoch und besitzt einen Inhalt von ca. 11200 cbm. Das Dach ist ein mit doppellagiger Pappe eingedecktes, für die Tiefe etwas steiles Pfettensparrendach, dessen First von einem Hängewerk unterstützt wird; störend wirken die etwas tief liegenden, durchgehenden Bundzangen.

ja

JL

JSL

Fig. 282. Grundriss.

mit 1 Mittellangtenne ca. 20—22 m Seitenlange,

„ 2 Mittellangtennen ca. 24—30 m Seitenlange,

„ 1 Mittellangtenne und 1 Quertenne (einfache Kreuztenne) ca. 25—30 m Seitenlange,

„ 2 Mittellangtennen und 2 Quertennen (doppelte Kreuztenne) ca. 30—37 m Seitenlange. Besonders praktisch sind die Quadratscheunen mit einfacher und doppelter Kreuztenne. Die grosse Tiefe der Quadratscheunen erfordert möglichst flache Satteldächer, welche entweder mit Siegener Pfannenblechen (bis zu ¹/₁₂ der Tiefe als Höhe) oder mit doppel- oder dreilagiger Pappe Ü/15-—¹/20 der Tiefe als Höhe) eingedeckt werden.

Die Fig. 284—288 veranschaulichen eine ältere Quadratscheune mit einfacher Kreuztenne im Grundriss und in Schnitten und Ansichten. Die Scheune ist 30,5 m im Quadrat gross, in den Wänden 5,5 m und im First 10,85 m hoch. Die Firsthöhe ist allerdings für heutige Verhältnisse um ca. 2 m zu gross und das doppellagig eingedeckte Pappdach, welches hier noch nicht x/₆ der Tiefe als Höhe erhalten hat, müsste man, abgesehen von der bequemeren wirtschaftlichen Ausnutzung, schon wegen des Ablaufens des Teeres doppelt so flach ausführen. Im übrigen ist die Binderkonstruktion eine einfache und zweckmässige; Firstpfette und Hängewerk waren unnötig. Die Umfassungswände sind 1 Stein stark und durch äussere strebepfeilerartige Vorlagen und durch innere, die Luftschlitze aufnehmende Pfeilervorlagen gegen Wind- und Getreidedruck verstärkt.

Fig. 283. Querschnitt.

Fig. 282 und 283. Scheune mit Längs durchfahrt und 2 Quertennen.

3. Quadratscheunen.

Die billig zu erbauenden und zweckmässigen, aber in Ermangelung des erforderlichen Bauplatzes selten vorkommenden Quadratscheunen sind eigentlich verkürzte Scheunen mit Langtennen in Verbindung mit Quertennen oder ohne solche, und deshalb gleicht ihre Binderanordung im allgemeinen den Scheunen mit doppelten Seiten- und doppelten Mittellangtennen.

Im einzelnen richtet sie sich nach der Grösse der Scheunenseitenlänge, die unter Zugrundelegung einer Bansenbreite von etwa 10-—12 m je nach Anzahl und Länge der Tennen sehr verschieden sein kann, obwohl im allgemeinen fest zu halten ist, dass 25 m Seitenlänge das geringste praktische Mafs ist.

Es erhalten Quadratscheunen mit 1 Seitenlangtenne ca. 14,5—16 m Seitenlänge,

„ 2 Seitenlangtennen ca. 24—26 m Seitenlänge,

4. Die Gebäude zur Aufstellung der Antriebsund Arbeitsmaschinen und diese selbst.

Die Verwendung der feststehenden Dampfmaschine oder eines anderen Motors (Heissluft-, Benzin-, Petroleum- und besonders Spiritusmotoren) zum Antrieb der landwirtschaftlichen Maschinen erfordert hierfür einen besonderen Raum, ein Maschinenhaus, um in diesem die sämtlichen Arbeitsmaschinen mit möglichst geringem Kraftverlust von einer Übertragungswelle mittels Riemen in Antrieb zu setzen. Das Maschinenhaus muss sich in möglichster Nähe sowohl derjenigen Gebäude befinden, in welchen die zu verarbeitenden Stoffe lagern, als auch derjenigen, in welchen sie verbraucht werden. Die übliche Anlage der Wirtschaftshöfe mit einzelnen Gebäuden gestatten dies nur selten, so dass dann die in den einzelnen Gebäuden aufgestellten Arbeitsmaschinen von der Betriebsmaschine aus mittels Drahtseil-leitungen in Antrieb versetzt werden. In diesem Falle ist dann nur ein kleiner Raum für den Motor

Da jedoch die Drahtseilübertragungen je nach |    ihrer Länge mit beträcht

und ein kleines Kesselhaus erforderlich. Erfolgt sogar wird die Lokomobile häufig ganz frei auf-die Kraftübertragung der Drahtseilleitung von einer gestellt.

X.

Je. II nsOs

SBotTuren^

\ Of =p|

1=

lichem Kraftverlust verbunden sind, so ist es besonders bei allen neuen Hofanlagen weit zweckmässiger, die elektrische Kraftübertragung zu wählen, deren Verluste weit geringer !    sind und deren Anlage

OS Op 1

4-

sZgre 7-L,e.'.

•-Ben, es

einen nur geringen Kaum und eine ganz unabhängige Lage des Maschinenhauses von dem Standort der Arbeitsmaschinen erfordert.

JTjcc we rC?.

Für die Anlage der feststehenden Dampfmaschine, des Dampfkessels, der Arbeitsmaschinen und des Maschinenhauses sind folgende Hauptpunkte zu beachten:

l    1. Die Dampfma

......... a.-js

n.js

io

---

•3o,Jo L_

je-

JÜ.

iS

Fig. 284. Grundriss.

-JK

III \ii

«r-fiU#—jk

> -V-

uz

Tr

msstämsssm

Fig. 285. Querschnitt nach A—D.

schine ist vorteilhaft so aufzustellen, dass sie von den Arbeitsmaschinen I vollständig getrennt ist, da diese ihre Umgebung mehr oder weniger verunreinigen und Staub verursachen, welcher der Dampfmaschine sehr schädlich ist. Deshalb ist auf eine genügend grosse Maschinenstube Rücksicht zu nehmen. Am meisten empfiehlt sich die liegende (Verbund-) Compound - Dampfmaschine mit zwei Dampfzylindern, welche vollkommene Ausnutzung der Dampfspannung, sehr ruhigen Gang und 25—30 °/0 Brennstoff- und Wasserersparung gewährt. Sie zeichnet sich durch Einfachheit und durch leichte

Dampf- oder anderen Lokomobile, so kann der für Zugänglichkeit aller Teile vor der stehenden diese erforderliche Raum noch kleiner sein, ja Maschine aus und lässt sich leicht aufstellen,

da sie stets auf einer durchgehenden Grundlage montiert wird. Zur vorteilhaften Ausnutzung der Maschine muss dieselbe stets mit verstellbarer

HS

uz

□ms

BK

zi

ZEj

ZOl

>■

rfl

h—----i

ALA

Fig. 286. Längsschnitt nach E—H.

'iv

ii im

ip

r~_

__

ü==

■=

ii

Fig. 287. Giebelansicht.

i:

10

Fig. 288. Seitenansicht.

Fig. 284—288. Quadratscheune mit einfacher Kreuztenne.

solchen kommt es sonst zu plötzlicher Erhöhung der höchsten zulässigen Umdrehungsgeschwindigkeit der Arbeitsmaschinen, wodurch bei diesen leicht Brüche entstehen können.

An Stelle der feststehenden Dampfmaschine empfehlen sich heute weit mehr die feststehenden Gaskraftmaschinen (Sauggas-, Petroleum-, Benzin-, Spiritus- und Erginmotoren), weil sie weit weniger Baum als die Dampfmaschine mit besonderem Kessel erfordern, geringere Anschaffungskosten und sehr geringen Stoffverbrauch verursachen und dabei einen bequemen, einfachen Betrieb ermöglichen und schnell in Gang zu setzen sind. Auch fallen die lästige Wartung und Revisionen des Dampfkessels fort.

2.    Der Dampfkessel muss polizeilichen Bestimmungen entsprechend in einem besonderen Raum mit leichtem Dach ohne Bodenraum liegen, welcher

am besten dicht neben dem Maschinenraum angeordnet wird, damit dieDampf-leitung nicht zu lang wird weil sonst viel Wärme verloren geht. Die Röhren, welche den Dampf vom Kessel in die Maschine führen, müssen gut gegen äussere Abkühlung geschützt werden, man umwickelt sie daher auf dem Lande gewöhnlich mit starken gedrehten Strohseilen. Sind diese Röhren gekrümmt, so sind an ihren tiefsten Punkten Ablasshähne anzubringen, um nach dem Anhalten der Maschine das kondensierte Wasser ablassen zu können. Dies ist besonders im Winter nötig, wo oft das Wasser in den Röhren gefriert und    dadurch    Betriebsstörungen, Brüche und Undichtigkeiten    in    den    Leitungen eintreten. Beim

Kessel ist genügend Raum für den täglichen Kohlenvorrat vorzusehen.

Wird der Abdampf der Maschine gleichzeitig zum Dämpfen des Futters oder zu Heizungszwecken benutzt, so ist es notwendig, den Kessel bedeutend grösser zu nehmen, als wenn derselbe lediglich zum Betrieb der Maschine dienen soll. Bei grösseren Kesseln stellt sich auch der Brennstoffverbrauch durchaus nicht höher als bei kleineren Kesseln bei gleicher Dampfabgabe; oft erspart man bei grösseren Kesseln noch Brennstoff.

3.    Die Arbeitsmaschinen müssen so aufgestellt werden, dass die am meisten Kraft erfordernden der Betriebsmaschine am nächsten stehen. Diese sind die verbundenen Dreschmaschinen, Mahlgänge und Kreissägen. Auch ist es vorteilhaft, die Haupt-

jp

-■==

£=. —

Dampfausdehnung versehen sein, da dann zeitweilig eine oder mehrere Arbeitsmaschinen ausser Betrieb gesetzt werden können und dadurch Brennstoff gespart wird. Ferner muss die Maschine mit einem wirksamen Regulator versehen sein, ohne einen Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

13

qm

beträgt 2,8—3 m und diejenige des Dreschmaschinenraumes jedoch 4,5—5 m, da der Einfuttertisch 2 bis 2,4 m hoch über dem Fussboden liegt und die darauf stehenden Arbeiter sich noch bequem bewegen müssen.

Die Umfassungs- und Innenwände des Maschinengebäudes werden wegen der Feuersgefahr am besten einfache Dreschmaschine mit 94,14 cm breiter Dresch- aus Ziegelsteinen hergestellt. Der Fussboden besteht

am zweckmässigsten und billigsten aus Zementbeton und muss mit Gefälle und Wasserabfluss versehen

sein (namentlich für Wurzelwaschmaschinen). Die verbundene Dreschmaschine (mit Reinigungs- und über dem Maschinenraum gewöhnlich angeordneten Trennungsvorrichtungen) mit 125,5 cm breiter Korn- oder Lagerböden erhalten einen hohen Drempel Dreschtrommel 5—6 P. S.

mit flachem Pappdach oder ein Holzzementdach. Die Decken werden gewölbt oder als gestreckter Windelboden ausgeführt. Die Räume müssen möglichst hell und luftig sein. Für die Abendbeleuchtung dürfen nur geschlossene Laternen verwendet werden; am Trennungsvorrichtungen) mit 156,9 cm breiter besten ist elektrisches Licht. Grössere Maschinen-Dreschtrommel 10 P. S.

gebäude müssen Einfahrten erhalten, um Getreide, Die 800—1100 Umdrehungen für die Minute be- Stroh, Kartoffeln usw. ein- und ausfahren zu können.

Stösst das Maschinengebäude mit der Brennerei | sammen, so bedient man sich dann nur eines Motors

Übertragung nicht an einem Ende der Antriebswelle angreifen zu lassen, sondern in der Mitte, also die Arbeitsmaschinen zu beiden Seiten der Betriebsmaschine aufzustellen, da so die Wellenleitung bedeutend schwächer sein kann. Der Antrieb der Arbeitsmaschinen erfolgt am besten nur durch Lederriemen auf Riemenscheiben. Alle anderen Riemenarten taugen nichts! Jede Riemenscheibe muss aus einer festen und losen Scheibe bestehen und mit Ausriickvorrichtung versehen sein.

Die Dreschmaschine soll so stehen, dass die Getreidezuführung zum Einfuttertisch, die Strohabfuhr und die Beförderung des Kornes nach dem Kornboden möglichst wenig Handarbeit verursacht. Auch muss sie von den übrigen Arbeitsmaschinen getrennt aufgestellt werden, da sie sehr viel Staub erzeugt. Die Häckselschneide ist so aufzustellen, dass der Häcksel unmittelbar durch einen Schlot in die Häcksel-kammer abfallen und durch vorgeschobene Schüttelsiebe gereinigt werden kann. Die Stellung der Mahlgänge, Schrotmühle muss das bequeme Absacken des Mahlgutes gestatten. Die Kreissägen sind so aufzustellen, dass jede Feuersgefahr vermieden wird. Das Sägemehl ist in einem Kellerraum aufzufangen und zur Kesselfeuerung zu verwenden. Die Arbeitsmaschinen müssen auf dem Fussboden befestigt, grössere Maschinen fundamentiert und verankert werden, besonders die Dreschmaschine.

Die Grösse des Dampfkessels, die Stärke der Betriebsmaschine und die Grösse der für diese erforderlichen Räume ist von der Anzahl und Grösse der gleichzeitig zu betreibenden Arbeitsmaschinen abhängig und lässt sich über diese folgendes bemerken:

a) Dreschmaschinen. Die erforderliche Betriebskraft richtet sich nach der Breite der Dreschtrommel und danach, ob die Maschine eine einfache oder verbundene ist.

Einfache Dreschmaschine mit 62,7 cm breiter Dreschtrommel l¹/₂—2 P. S.,

trommel 2—3 P. S.,

einfache Dreschmaschine mit 125,5 cm breiter Dresch -trommel 4 P. S..

verbundene Dreschmaschine (mit Reinigungs- und Trennungsvorrichtungen) mit 141,2 cm breiter Dreschtrommel 8 P. S.,

verbundene Dreschmaschine (mit Reinigungs- und

tragende Geschwindigkeit der Trommel ist durch Vorgelege zu bewirken.

b)    Häckselmaschinen grösserer Art bedürfen 1—2 P. S.,

c)    Schrotmühlen, Haferquetschen, Bohnenmühlen usw. je nach Grösse 1—4 P. S.,

d) Wurz eis chneidem aschin en¹/₂—1P. S.,Mus-maschinen bis l¹/, P. S.,

e)    Olkuchenbrecher ¹/₂—1 P. S.,

f)    Mahlgänge 3—6 P. S.,

g)    Kreissäge bei 83,7 cm Blattdurchmesser 4 bis 5 P. S.

Für mittlere Gutsgrösse genügt eine Dampfmaschine oder ein anderer Motor von 10—12 P. S. und ein Kessel mit 12—15 qm Oberfläche.

4. Das Maschinengebäude, seine Grösse und Anordnung. Für den Kessel ist ein 6—7 m langer und mit Umgang 2,5—3,5 m breiter Raum erforderlich, für die Betriebsmaschine ein solcher von 4 m Länge und 2,8—45 m Breite. Die Dreschmaschine erfordert wegen der An- und Abfuhr des Getreides einen grossen Raum von etwa 80—90 qm, welcher bei Benutzung eines Elevators für die Fortschaffung des Strohes sogar ca. 120—140 qm gross sein muss. Die Häckselmaschine erfordert einen 10—15 grossen Raum und die Strohlagerung, je nachdem kurz oder lang gefüttert wird, einen Raum von etwa 40—100 qm oder etwa 150—400 cbm. Alle übrigen Arbeitsmaschinen können getrennt oder sämtlich in einem für mittlere Verhältnisse etwa 120—180 qm grossen Raum aufgestellt werden. Die Kreissäge erfordert, wenn sie auch zum Bauholzschneiden dienen soll, einen mindestens 10—12 m langen, 2,5—3 m breiten Raum. Die Höhe des Kesselraumes, der Maschinenstube und des Arbeitsmaschinenraumes

zu-zum gleichzeitigen Betrieb der Brennerei- und Arbeitsmaschinen.

Die Fig. 289 ist der Grundriss des Maschinengebäudes auf dem Wirtschaftshofe Callenberg, welches

99'ß-

BT ZT

ßß'T #-

stall.

Schwe

Dampf-

Kessel

ii

sa-

inekiiehe

i «

t4

«o

<o

Hof

=3

Dünger - Stätte

Durchfahrt

•S

:3

•oo

.fl

zum

Oeffnnng

-----7.32—

Sch

TS

feftnn.

Küche

—-öl

äct) 13

iS !

Hafer und

Leinkuchen -

quetsche

der Keller fui'

Dresch-

fe.

läsA

Maschi-

ju

Maschme

mst

-w

-so'e—Sm?-—

------6,70-

Durchfahrt.

Halle

für

Stall

Futter raum

hierunter

Rüben

Schneide

0,30

auszudreschendes Getreide,Stroh etc.

Fig. 289. Maschinengebäude (Grundriss).

Kipfail

Raum

IT

Kuli -

.*

13

08 fr----

'S

Cj

»

CB

Futter-

-44,40----

Grunfutt

03

■>

-5

's CO ⁰⁰

«F

Der Feimen

IjS'-b

8* e

Ausser den schon im Kapitel 4, Seite 75, abgebildeten und beschriebenen Gutshöfen mit Dampfbetrieb geben wir in den folgenden Abbildungen zwei Beispiele von praktisch eingerichteten Maschinengebäuden.

zweckmässig zwischen dem Feimenhof und dem Kuhstall und Schweinestall liegt. Eine liegende Dampfmaschine von 10—12 P. S. setzt mittels 29,5 m langer, durch das ganze Gebäude durchlaufender Transmissionswelle die folgenden Maschinen in Antrieb:

13*

n«

n«.

t-

r»

■+«

fr

Fia-. 290. Grundriss.

i—

et.

.-. v; r.“-. -z

•- : .r» •

■Ml

W]

fc

•tr

-3-

■fr

tl

Cf

- ii

I.

'8

-ryj/'pn’-fi-uu.ey (^3

1.    1 Dreschmaschine mit

157 cm breiter Trommel,

2.    1 Mühle mit Beutelwerk,

3.    1 Rübenschneider,

4.    1 Grünfutterschneider,

5.    1 Häckselschneider,

6.    1 Strohschneider,

7.    1 Leinkuchenbrecher,

8.    1 Haferquetsche,

9.    1 Musmaschine.

Der Abdampf erwärmt das zum Waschen und zur Reinigung der Gefässe nötige Wasser bis zu einem ziemlich hohen Grade. Das Schweinefutter wird in einer besonderen, dem Dampfkessel nahen Küche mit Dampf gekocht.

grösstenteils als Kornboden.

Die Fig. 290—293 veranschaulichen die recht prak-

Der Dachraum dient

z:r: \    . :■ ~ i

ra

CS CS

&:

Jr

CS cs

s.j

?!

4-rr«.

Fig. 291. Längsschnitt nach C— D.

11

».

Qs,

.j?

iZ

SU

J3

\-i

tische Anlage eines Maschinenhauses in Verbindung mit Kornspeicher und Strohscheune auf dem Gute Wahrstorf (Mecklenburg). Diese Anlage bezweckt bei vorhandenem beschränktem Scheunenraum die Vermeidung des unbequemen und teueren Feimenbaues und die Möglichkeit, selbst während der Ernte ununterbrochen dreschen zu können. Die Getreidegarben werden von den in die Durchfahrt (a) (Fig. 290) eingefahrenen Wagen abgeladen und gelangen auf die Dreschmaschine. Das Stroh wird dann mittels

(e, e) (Fig. 290). An die Maschinenstube und den Dreschraum schliesst das Arbeitsmaschinenhaus, in welchem mehrere Maschinen und eine Pumpe mittels Welle von der Dampfmaschine betrieben werden. Über dem Arbeitsmaschinenhause befindet sich der Kornspeicher. Die ganze Anlage ermöglicht nach dem Ausdrusch sofort eine für den späteren Gebrauch jederzeit handgerechte, überall bequeme, sowie trockene Lagerung der grossen Strohmassen, des Kornes und Kaffes.

hl

kJ.

T"

«mm

tim

i.i ui £■

Fig. 292. Querschnitt nach A—B.

Wird zum Betrieb der in den einzelnen Gebäuden befindlichen und feststehenden Arbeitsmaschinen eine Dampflokomobile verwendet, so richtet sich ihre Aufstellung nach örtlichen Verhältnissen und nach der zu berücksichtigenden Feuersicherheit. Steht die Dampfdreschmaschine auf der Scheunentenne, so kann die Lokomobile bei Kiemenbetrieb höchstens 12—14 m von der Scheune entfernt stehen. Wo man aber wegen Feuersgefahr die Lokomobile zuweilen bis zu 30—40 m weit von der Scheune aufstellen muss, geschieht die Kraftübertragung mittels Drahtseiles. In diesem Falle wird in dem Scheunen-Elevators nach dem oberen Raum (b) (Fig. 291) tor ein starkes Holzgerüst aufgestellt, in welchem heraufbefördert, hierselbst gebunden und auf der das Maschinenhaus mit der Strohscheune verbindenden Brücke in die letztere geschafft. Die Verbindungsbrücke teilt sich in der Scheune in zwei dieselbe in    Drahtseiles die auf der Zwischenwelle befindliche

ihrer ganzen Länge durchziehende Laufbrücken (c, c)    Scheibe in Umdrehung versetzt wird. Die Umdrehung

(Fig. 290 und 292), welche von den Binderzangen der Trommelachse erfolgt dann mittels Riemenscheibe getragen werden Zur Abfuhr des Strohes dient die Durchfahrt (d) (Fig. 290) und zum Strohtransport nach der im Kuhstall aufgestellten Häckselmaschine und nach dem Bodenraum des ersteren die von dem oberen Raum (b) (Fig. 291) aus zugängliche Gallerie

I fffi 3

Fig. 293. Giebelansicht der Strohscheune.

Fig. 290—293. Maschinenhaus in Verbindung mit Kornspeicher und Strohscheune.

auf einer in dem Gestellrahmen gelagerten Welle nebeneinander eine Riemenscheibe und Seilscheibe

angebracht werden, von welcher mittels des endlosen

und Lederriemens.

Die Scheibe auf der Lokomobil-Schwungradwelle ist verschiebbar zu machen, da es schwierig ist, die Lokomobile so aufzustellen, dass die Seilscheibe mit der zu treibenden Scheibe in einer geraden Linie

50 x 2,5

= rund

75

liegt. Man braucht dann nur die Lokomobile parallel zur Dreschmaschine und beide Seilscheiben in nahezu gerader Linie einzustellen und kann die genaue Einstellung durch einfache Verschiebung der Seilscheibe auf der Schwungradwelle der Lokomobile bewirken.

Für Drahtseilübertragungen gelten folgende allgemeine Kegeln:

a)    der Durchmesser der Seilscheiben darf nicht unter 1 m betragen, je grösser derselbe ist, desto besser arbeitet die Drahtseilübertragung;

b)    die geringste Scheibenentfernung muss mindestens 16 m betragen;

c)    bei über 120 m grosser Entfernung der Seilscheiben sind in gewissen Abständen Trage rollen anzubringen;

d)    die Seilgeschwindigkeit soll 6—10 m in der Sekunde betragen, sie kann jedoch bis auf 25 m gesteigert werden;

e)    die Durchsenkung darf im treibenden Seile auf 100 m Länge nicht mehr als 1,5 m, im ablaufenden nicht mehr als 3 m betragen;

f)    die erforderliche Stärke des Drahtseiles richtet sich nach der Entfernung der zu übertragenden Kraft und der Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheiben. Für Dreschmaschinen und mittlere Entfernungen genügt eine Stärke von 10 mm.

Die gewöhnlich gusseisernen Seilscheiben müssen genau ausgekehlt und mit Gummi ausgefüttert sein.

Bei seltenem Platzwechsel der Lokomobile empfiehlt es sich, dieselbe zum Schutz gegen die Witterung und zur Ersparung von Kohlen in einem etwa 3,5 m breiten, 5,5 m langen und entsprechend hohen Schuppen unterzubringen, welcher leicht auseinandernehmbar und versetzbar ist, also aus schwachem Fachwerk mit Verbretterung und Bretterdach hergerichtet werden kann. Dabei ist es empfehlenswert, den Lokomobilschornstein bedeutend zu erhöhen und der Lokomobile zum festen Stand die Bäder abzunehmen und die Achsen unverschiebbar auf starken Holzschwellen aufzulagern. Das Feststellen der Lokomobile auf ihren Bädern geschieht am einfachsten dadurch, dass man wenigstens an einem Vorder- und Hinterrad zwei hölzerne Bremsklötze fest unter die Bäder zieht und sie mittels durch die Badspeichen geschnürten Seilen zusammenbindet.

An Stelle der Kraftübertragungen durch Biemen und Drahtseile bürgert sich gegenwärtig besonders auf grösseren Gütern immer mehr der elektrische Betrieb ein, der gleichzeitig Kraft, Wärme und Licht überall hin zu liefern vermag und der weit einfacher, sicherer und gefahrlos, sowie sehr viel billiger im Betrieb und in der Unterhaltung ist als die ersteren.

Die Erzeugung und Übertragung der elektrischen Kraft geschieht dadurch, dass die durch eine Dampfmaschine erzeugte Kraft durch die Dynamomaschine in elektrische Energie umgewandelt und in Akkumulatoren aufgespeichert wird, von denen sie aus durch Kupferdrahtleitungen den Elektromotoren zugeführt wird und diese in Bewegung versetzt, so dass sie ihre Betriebskraft auf die Arbeitsmaschinen übertragen. Die elektrische Energie ist das Produkt von Stromspannung und Stromstärke. Die erste heisst Volt, die zweite Ampere, das Produkt aus beiden heisst Watt; diese Benennungen sind Ein-heitsmafse. Mit 1 P. S. kann man abzüglich von 10 °/₀ Kraftverlust 662,5 Watt erzeugen, woraus der Kraftbedarf für eine beabsichtigte Anlage berechnet wird. Die Stromspannung wird für gewöhnliche landwirtschaftliche Verhältnisse nicht über 150 Volt genommen, um möglichst einfache, ungefährliche und gleichzeitig zur elektrischen Beleuchtung dienende Anlagen zu erzielen.

Bei elektrischen Leitungen spart man gegenüber mechanischen 30 °/₀ Kraft und hat keinen Ärger und Betriebsstörungen durch Zerbrechen und Kepa-rieren von Bädern und sonstigen Maschinenteilen, durch Abrutschen und Zerreissen der Biemen und Seile usw. Auch ist der Baumbedarf für elektrische Anlagen ein geringer, man benötigt nur eine ca. 20 qm grosse Maschinenstube für die Dampfmaschine, die Dynamomaschine und das Schaltbrett, ein Dampfkesselhaus und einen etwa 10—15 qm grossen Baum für die Akkumulatoren. Die sehr wenig Platz erfordernden Elektromotoren stehen dicht bei den Arbeitsmaschinen oder werden noch besser mit diesen unmittelbar verbunden.

Die billigste aller Betriebskräfte ist stets das fliessende Wasser, dessen zweckmässige Ausnutzung zum Betrieb der Arbeitsmaschinen die Erzeugungskosten der Landwirtschaft sehr verringert.

Die Kraftleistung eines fliessenden Wassers in Pferdekräften lässt sich leicht berechnen, wenn man die in 1 Sekunde gelieferte Wassermenge in Litern mit dem Gefälle, d. h. mit dem lotrechten Abstand des Oberwasserspiegels vom Unterwasserspiegel in Metern multipliziert und das Produkt durch 75 teilt. Von dieser berechneten Arbeitskraft lassen sich infolge von Beibungswiderständen und Wasserverlusten indes nur ca. 75 °/₀ zum Betrieb der Maschinen nutzbar machen. Würde man z. B. in einem Wasserlauf in der Sekunde 50 1 und ein Gefälle von 2,5 m ermitteln, so werden

1,7 P. S. erzielt, von denen etwa 1,3 nutzbar sind. Wie sich die Kraft eines in der Nähe des Wirtschaftshofes vorbei fliessenden kleinen Baches sehr zweckmässig und billig ausnutzen lässt, das zeigt

VtehstalL-

W£

sf

M0I

10/

—(Kfi—

......

Fig. 294. Wasserkraftanlage in Crombach bei Vilkerath (Rheinprovinz).

ff

/W '

fr

-fr!

f>\

11

die in Fig. 294 dargestellte Wasserkraftanlage in Crombach bei Vilkerath, Rheinprovinz. Der Bach gibt durchschnittlich in der Sekunde nur 3 1 Wasser, bei längeren Regenperioden, starken Gewitterregen jedoch bis zu 23 1. In etwa 120 m Entfernung vom Hofe wurde der Bach durch einen kleinen Damm angestaut. Von dem entstandenen kleinen Teiche läuft das Wasser bei etwa 2,5 °/₀ Gefälle auf ein

Tenne

Tenne

*tZ m.

Ban so

W'o fi n fl au s

oberschlächtiges Wasserrad («), welches mit der Riemenscheibe (b) verbunden ist. Von dieser wird die Kraft mittels Riemens auf die Vorgelegeriemenscheibe (c) übertragen, welche nunmehr die 42 m lange Transmissionsstange (c—g) antreibt. Durch die Riemenscheiben (d, £, f) werden die über dem Viehstall stehende Häckselschneide, im Stall der Rübenschneider und Schleifstein und in dem unter dem Stall befindlichen Milchkeller die Zentrifuge und das Butterfass in Betrieb gesetzt. Schliesslich werden noch in der Scheune mit der Riemenscheibe (g) die Dreschmaschine (A), die Kreissäge (/) und die Schrotmühle (A) angetrieben. Die Maschinen sind alle so aufgestellt, dass sie möglichst mit demselben Riemen angetrieben werden können. Die für mittlere Verhältnisse völlig ausreichende und sich schnell amortisierende Anlage kostete im betriebsfertigen Zustande nur rund 1200 M.

Liegt ein W asserlauf zu weit entfernt vom Wirtschaftshofe, so lässt sich trotzdem seine Kraft mit Hilfe der Elektrizität ausnutzen, dadurch, dass man durch Wassermotoren eine Dynamomaschine antreibt, welche ihrerseits die elektrische Kraft einem Elektromotor zur Umwandlung in Bewegungskraft übergibt. Als Wassermotoren kann man gewöhnliche Wasserräder benutzen, am besten jedoch Turbinen, welche einen viel kleineren Durchmesser und bedeutend grössere Geschwindigkeit besitzen und dabei sehr geringe Wartungs- und Unterhaltungskosten erfordern, wodurch ein solcher Betrieb einfach, sicher und billig ist. Die Turbinen eignen sich für Gefälle bis zu 10 m. Die Fig. 295 zeigt eine neuzeitige Turbine mit senkrechter Welle.

Das Aufschlagswasser wird hier in ähnlicher Weise wie bei Wasserrädern in einem hölzernen

Gerinne zugeleitet und der Zufluss durch eine Schieberschütze geregelt.

Wo mechanische Kraft nicht vorhanden ist, wie gewöhnlich auf Bauernhöfen und kleinen Gütern, verwendet man sog. Göpel, welche, zumeist von

1—4 Pferden oder Ochsen in Antrieb versetzt, die Kraft mittels Kuppelstangen oder Riemen auf die Arbeitsmaschinen übertragen. Durch gleichzeitige Anordnung von Vorgelegen können mehrere Maschinen, z. B. eine Häckselschneide, Getreidereinigungsmaschine und Schrotmühle oder ein Rübenschneider ganz gut zu gleicher Zeit betrieben werden. Durch Anbringen von Ausrückevorrichtungen lässt sich jede

Fig. 295. Neuzeitige Turbine mit senkrechter Welle.

einzelne Arbeitsmaschine für sich allein leicht und schnell ausser Betrieb setzen. Die Göpel werden entweder im Freien oder besser zum Schutz der Tiere bei schlechtem Wetter in quadratischen oder achteckigen, leicht erbauten, d. h. aus verbreitertem Fachwerk mit Pappdach errichteten Schuppen auf-

gestellt. Solche Göpelschuppen erhalten je nach Grösse des Göpels 9—12 m Durchmesser und bei völlig stützenfreiem Raume 2,5- m Höhe. Soll der Göpel stets auf seinem Platz verbleiben, wie in einem Göpelschuppen, so empfiehlt es sich, ihn auf ein gemauertes Fundament zu stellen und zu verankern und die Kuppelungsstange unter der Erde in einen gemauerten oder hölzernen Kasten zu legen.

5. Die Tabaksscheunen.

Die zum Trocknen des Tabaks erforderlichen Scheunen sind im wesentlichen den Getreidescheunen

CL CO X

• CO

a.

a,

er

CL

CO

CL.

a.

U.

CL.

Z_

Fig. 296. Grundriss.

per

ex.

0\

•*

a.

oA

S'

zum Trocknen aufgehängt, einen Scheunenraum von 19 m Länge, 11,3 m Tiefe und 6,3 m Höhe erfordern.

Da in den mit Ziegeln bedeckten Tabaksscheunen der Tabak nicht recht trocknet, nach seiner ferneren Bearbeitung verstockt und sich nicht hält, so ist für Tabaksscheunen das flache Asphaltpappdach am meisten zu empfehlen. Auch eignen sich Rohr- und Strohdächer, wenn solche baupolizeilich erlaubt sind.

Wir geben in den Fig. 296 und 297 eine Tabaksscheune im Grundriss und Querschnitt.

Das 11,3 m tiefe und 19 m lange Gebäude enthält zwei je 2,4 m hohe Geschosse und ein Drempeldachgeschoss, welche sämtlich in Trockengerüste, Gänge und in Räume zum Aufschnüren der Tabaksblätter eingeteilt sind. Die 6,55 m hohen, leicht verbundenen, aber gut verstrebten Fachwerkswände ruhen auf einzelnen 0,6 m hohen Sockelpfeilern, damit die Luft von unten ungehindert durchstreichen kann. Die Wände sind mit den Sockelpfeilern gut verankert und mit 4 cm weit entfernten Latten lotrecht benagelt. Statt dessen kann auch eine lotrechte Stülpschalung verwendet werden, von der ein grosser Teil aus Klappluken besteht, welche sich zur Regelung des Luftzuges um eine obere wagerechte Achse drehen lassen. Zuweilen werden die Wandgefache auch nur mit Weiden- und Ginstergeflechten ausgefüllt. Das Dach ist ein doppellagiges Pappdach. Die Balkenlagen sind nur in den Gängen und Aufschnürräumen leicht gedielt, damit ein lebhafter Luftzug durch das ganze Gebäude stattfinden kann. Die im Grundriss und Querschnitt mit (a, a . . .) bezeichneten Trockengerüste sind 1,25 m breit und bestehen aus lotrechten Pfosten, an welchen Latten wagerecht und mit 62 cm Abstand übereinander nach der Länge des Gebäudes angenagelt sind. Zwischen je zwei gegenüberliegenden Latten werden an 10—13 cm weit entfernt eingeschlagenen Nägeln die Schnuren zum Aufhängen der Tabaksblätter angebracht. Die zwischen den Gerüsten befindlichen Gänge {b, b . . .) sind mindestens 47 cm breit. Der in allen Geschossen angeordnete und die Treppe enthaltende Raum (c) dient zum Aufziehen der grünen Blätter auf die Trockenschnüre.

CO

IT

Fig. 297. Querschnitt.

Fig. 296 und 297. Tabaksscheune.

ähnlich, nur müssen sie besonders luftig angelegt werden, also möglichst freistehen, und die Wände mit einer hinreichenden Anzahl Luftzügen versehen sein. Zur Ermittelung der erforderlichen Grösse einer Tabaksscheune nimmt man erfahrungsgemäss an, dass 5000 kg Tabak, auf Schnüre gezogen und

6. Die Maiskolben-Trockenscliuppen.

Die Maiskolben werden bei kleinen Erträgen an Stangen in luftigen Böden oder Scheunen zum Trocknen aufgehängt, bei grösseren Erträgen hingegen in besonderen Lattenschuppen aufeinander geworfen, welche eine allseitig freie luftige Lage haben.

Zur Bestimmung des Raumbedarfs rechnet man auf durchschnittlich 12 hl Maiskolben 1 cbm.

Die Bauart dieser Trockenschuppen ist einfach:

Auf den 1—1,3 m hohen Ziegelsteinpfeilern (Fig 298 und 299) ruht das von Langschwellen ge-

tragene, in sich leicht verbundene, schmale Schuppengerüst, welches auf seinen freistehenden langen Seiten gegen Umkippen durch den Wind mittels

eine in der Mitte einer Längsseite. Die Türen sind mit bequemen, 1,5 m breiten Holztreppen verbunden.

1F

■ '-----!■ 'V :    ■

/yf\

L.

TT

y/M

Ir

(J

Fig. 298. Grundriss.

Fig. 298 und 299. Maiskolben-Trockenschuppen.

Fig. 299. Querschnitt.

Einen zweckmässigen Trockenschuppen für

Streben gesichert werden muss; dieselben werden in Entfernung von ca. 6 m angeordnet. Die langen Sammelmassen, z. B. Gras, Laub, Halmfrüchte usw., Riegelwände des Schuppens sind 2 cm weit zu he-    welche in wagerechten Schichten ausgebreitet und

latten, und es muss der Bretterfusshoden breite Fugen    nur durch Einwirkung der gewöhnlichen Luft ge

trocknet werden, zeigt Fig. 300 im Querschnitt (D. R.-Patent Nr. 64880).

In dem leicht verbundenen, offenen und mit weit ausladendem, flachen Dach bedeckten Fachwerksschuppen ist eine Anzahl Stützrahmen (R, R) angeordnet, welche zur Aufnahme der einzelnen aus Draht-, Seil- oder Bandlagen (d) bestehenden Trockenroste eingekerbt sind und nacheinander aufgestellt werden, indem zuerst die unterste Schicht belegt wird. Die Drähte werden nur über die Rahmen gelegt, ausserhalb des Schuppens festgespannt und können zum erleichterten Herausnehmen des getrockneten Gutes nach einer Seite leicht herausgezogen werden.

3'

HSSaHlO

IX

i—i

Fig. 300. Trockenschuppen für Sammelmassen (Querschnitt).

zum ungehinderten Durchströmen der Luft enthalten. Die lichte Breite dieser Schuppen beträgt 1,5 m, an beiden Schmalseiten ordnet man bei einer Schuppenlänge von 18—28 m je eine zweiflüglige, 2,10 m hohe Lattentüre an, bei grösserer Länge auch noch

6. Die Getreide- oder Kornspeicher.

Diese Gebäude haben den Zweck, die ausgedroschenen, nicht ganz trockenen Getreidekörner zu lagern, nachzutrocknen und bis zum Verkauf oder

Roggen und Weizen Gerste und Hafer .

oi cm C'i t4

Erbsen und Bohnen Wicken und Linsen

eq cc

Buchweizen .    .

Raps .... Leinsamen .    .

1,1

0,3

76 kg. 68 „ 64 „ 43 „

CD CD

bis zur Verwendung in der Wirtschaft aufzubewahren. Das Korn muss zur guten Erhaltung trocken, luftig, hell und diebessicher, auch vor Mäusen und Ratten geschützt lagern. Zur Aufbewahrung des Kornes dienen im Klein- und Mittelbetrieb meistens die Dachräume über Remisen, Karrenschuppen, Stellmacherwerkstätten. Holzställen usw., auch die Kehlbalkendachräume der Wohnhäuser und die Dachräume der Viehställe. Letztere aber nur dann, wenn die Stalldecken vollständig dunstdicht sind und eine vom Hofe aus zugängliche Treppe unmittelbar zum Speicher hinaufführt. Auf grösseren Gutshöfen geschieht die Kornlagerung in besonderen Speichergebäuden, welche man nach ihrer verschiedenen Anlage und Einrichtung als Bodenspeicher und als Silospeicher unterscheidet.

1. Die Bodenspeicher.

Solche Gebäude erhalten mehrere Geschosse, gewöhnlich vier, einschliesslich Dachgeschoss, welche mit Ausnahme des Erdgeschosses als Schüttböden dienen. Das Erdgeschoss wird meistens als Kutschwagen- und Geräteremise, zum Unterbringen der Feuerspritze, zu Lagerräumen usw. benutzt und kann nur dann als Kornschüttboden gebraucht werden, wenn unter dem ca. 60 cm über Erdgleiche erhöhten Fussboden Luftzüge angelegt und die Umfassungswände gegen Grundfeuchtigkeit gut gesichert werden.

a) Lage.

Das Gebäude muss einen ganz trockenen bezw. dränierten, etwas erhöhten und freiliegenden Bauplatz in der Nähe der Scheune oder als Anbau an diese erhalten. Die Speicherlängsfronten sind wegen des erforderlichen Luftzuges von Ost nach West zu richten. Die Gebäudetiefe darf zur Sicherung eines kräftigen Luftzuges durch die Schüttböden nicht unter ca. 9,5 m und nicht über ca. 14 m betragen.

b) Rauinermittelung.

Der Kornspeicher soll mindestens die Hälfte, höchstens zwei Drittel des durchschnittlichen jährlichen Körnerertrages aufnehmen, so dass er z. B. bei 2000 hl Körnerertrag zur Unterbringung von 1000 bis höchstens rund 1300 hl ausreichen muss.

Man berechnet den mutmasslichen Ernteertrag nach der Aussaat. Diese beträgt für 1 ha bei:

, . | Ernteertrag im allge-¹    | meinen die 6—8 fache

”    |    Aussaat.

j Ernteertrag dieser Brach-”    | früchte die 8—10 fache

Aussaat.

Ernteertrag die 20 fache Aussaat.

Ernteertrag die 24 fache Aussaat.

Trockenes Getreide, Weizen, Gerste, Roggen wird 60 cm, Hafer 90 cm hoch, hingegen feuchtes Getreide nur 50 cm, Hafer 75 cm hoch aufgeschüttet.

Bei durchschnittlicher Schütthöhe von 60 cm erfordert 1 hl Getreide einschl. Gänge und Umschütt-plätze 0,25—0,3 qm Bodenfläche.

c) Geschosshöhen.

Da es bei der Benutzbarkeit des Speichers nicht auf seinen Rauminhalt ankommt, sondern auf die Grösse der Fussbodenfläche, so wird man möglichst viele Zwischendecken anordnen, die Stockwerkshöhen aber möglichst niedrig annehmen, um so mehr, als dadurch die Baukosten verringert werden.

Zum bequemen Stehen und Aufrechtgehen reicht eine lichte Höhe von 2 m völlig aus. Bei Holzbalkendecken ergibt sich demnach von Oberkante zu Oberkante Fussboden ca. 2,6 m Höhe (Unterzug 30, Balken 25, Dielung 3—4 cm stark), bei Eisenkonstruktion ca. 2,5 m Höhe (eiserne Unterzüge unter Holzbalken).

Das Erdgeschoss erhält, wenn es zur Remise usw. ausgenutzt wird, ca. 3,2—3,5 m lichte Höhe, der Drempel ca. 2,2—2,5 m Höhe.

d) Decken; Fussboden.

Die Decke braucht nicht dunstsicher, warm und schalldicht zu sein, aber muss die erforderliche Tragfähigkeit zur Aufnahme einer 0,6 m hohen Kornschüttung besitzen.

Zur Berechnung der Nutzlast auf Balkenlagen geben wir in folgender Tabelle die Durchschnitts-Gewichte von 1 hl (1,82 Scheffel) der wichtigsten Frucht- und Samenarten bester Ware:

Weizen .

Roggen .

Gerste .

Hafer

Erbsen und Hülsenfrüchte ca. 85 „ Buchweizen Raps ....

Leinsamen .    .

Hanfsamen Kleesamen .    .

Für die Berechnung der erforderlichen Balken-r Unterzugs- und Stielquerschnitte ist der Sicherheit halber anzunehmen: für 1 qm eine Gesamtlast von 850 kg, nämlich 9 hl Schüttung zu 85 kg auf 1 qm = 765 kg + ca. 85 kg Eigengewicht der Decke.

Obwohl walzeiserne Unterzüge und gusseiserne Säulen eine grössere freitragende Spannweite ohne Anwendung von Kopfbändern ermöglichen und eine niedrigere Geschosshöhe ergeben, so wendet man doch mit Rücksicht auf ihre etwa l¹/₂mal so grossen Kosten gegenüber Holzkonstruktion, und in weiterer Rücksicht

mentiert sein müssen, derart, dass die Bankettfläche der 2—3mal ahgesetzten Fundamentpfeiler das Erdreich mit nur höchstens 3 kg auf 1 qcm drückt.

darauf, dass nicht ummanteltes Eisen weit weniger feuersicher ist als Holz

meistens bei allen ländlichen Kornspeichern an. Die 0,90 m von Mitte zu Mitte entfernt liegenden Balken ruhen auf höchstens 4,50 m freiliegenden Unterzügen, welche von Doppelstielen unterstüzt werden, die, durch alle Geschosse ohne Stoss hindurchgehend, die Unterzüge umfassen und mit ihnen, sowie selbst in 1 m hohen Abständen gut verbolzt werden (Fig. 301 und 302). Eine leichter aufstellbare und festere, aber etwas mehr Holz und Eisen erfordernde Deckenkonstruktion zeigen die Fig. 303 und 304; a, a sind die von Unterzug zu Unterzug reichenden Stiele, b, b ist der nachträglich anzubolzende, durchgehende Stiel und c der Zangenbalken.

Die Balkenlagen und Unterzüge sind mit sämtlichen Umfassungswänden gut zu verankern; Fachwerksumfassungen müssen an den Bindern Doppelstiele erhalten; die Richtung der Balkenlagen soll zur gleichmässigen Lastverteilung auf alle Wände und zur erhöhten Standsicherheit des Gebäudes in den einzelnen Geschossen abwechseln. Gehen die

die Holzkonstruktion

^v/Kvd

co

rsb

<§> ; tr.

b.

W'

/WJ

Fig. 303. Längsschnitt.

'■''S

Av

WF

Fig. 301. Schnitt.

<§>

iW

Al

Fig. 302. Grundriss.

Fig. 301—304. Deckenkonstruktionen.

Fig. 304. Querschnitt nach a—6.

Unterzugsdoppelstiele bis auf das Erdreich herab, so stehen sie entweder in gusseisernen Kasten schuhen (Fig. 305 und 306), oder einfacher und billiger auf Hartsteinsockeln (Fig. 307), welche sehr gut funda-

Der beste Speicherfussboden ist eine dicht gefugte, gespundete oder gefederte Dielung aus 3,5—4 cm starken, nicht über 18 cm breiten, trockenen und möglichst astreinen Kiefernbrettern.

Soll Korn auf gewölbten Stalldecken lagern, so beiden Obergeschosse l¹/₂ Steine und der Drempel ist Vorsicht geboten, besonders bei Betongewölben 1 Stein stark mit inneren ¹/₂ X1 Stein starken mit Zementestrich, da diese schwitzen und das Pfeilervorlagen an den Binderstellen ausgeführt.

Die inneren und äusseren Flächen der Ziegelwände werden nur sauber ausgefugt und erstere noch 2 mal mit Kalkmilch, unter Zusatz von etwas Antinonnin, geweisst.

Der Kalksandstampfbau ist wegen der vielen Vrand Öffnungen weniger zum Speicherbau geeignet. Ausgemauertes Fachwerk ist nicht genügend diebes-und feuersicher; die langen, freistehenden Wände besitzen auch nicht die Tragfähigkeit der massiven Wände und sind deshalb höchstens in den zwei obersten Geschossen verwendbar; die Gefache sind aussen zu verputzen, innen sauber auszufugen.

f) Speicherluken; Fenster.

Zur kräftigen Lüftung der Speicherböden wird in den gegenüberstehenden Umfassungswänden eine auf grössere Anzahl schmaler Luken angeordnet.

Getreide verderben. Am

zweckmässigsten werden alle gewölbten Decken mit 3—4 cm starkem Hartgipsestrich, noch besser

Fig. 305. Grundriss.

Vjvi

TT

Fig. 306. Ansicht. Fig. 305 und 306. Gusseiserner Kastenschuh.

mit 2 cm starkem Asphaltestrich versehen, denen das Korn ganz trocken lagert.

e) Wände.

Dieselben werden mit Bücksicht auf Dauerhaftigkeit, Feuer- und Diebessicherheit in den meisten

Fällen massiv ausgeführt. Ziegelsteinwände sind denjenigen aus Bruchsteinen vorzuziehen, da letztere beim Witterungswechsel auf der Innenseite feucht werden.

W⁷erden dieselben aber angewendet, so darf man das Korn nicht gegen die Wände schütten, sondern es muss von denselben, allseitig abgeböscht, entfernt bleiben, anderenfalls ist eine 1 m schüttung hinwegstreichen kann, hohe gefugte, gespundete oder gefederte    zweiflügelige, bei gekuppelten durch einflügelige, um

Bretterverschalung der Wände erforderlich, welche    lotrechte Achse drehbare und nach aussen auf-

wegen des Ungeziefers und Kornwurms dicht an    schlagende derbe Läden, welche aus 3 cm starken,

denselben anliegen und rückseitig mit Karbolineum    gefugten, gespundeten, schmalen und rauhen Brettern

mit auf der Innenseite liegenden, auf den Grat ein-Die Wandstärken richten sich nach der Grund-    geschobenen Querleisten und aufgenagelter Strebeflächengrösse der Böden und ihrer Belastung, sowie    leiste gefertigt werden; zweiflügelige Luken erhalten

nach der Tragfähigkeit des Untergrundes. Das    eine Schlagleiste (Fig. 308 und 309).

Erdgeschossmauerwerk darf bei Ziegelsteinmauerwerk mit nicht mehr als 7 kg auf 1 qcm und das Erdreich mit höchstens 3 kg auf 1 qcm beansprucht werden.

Gewöhnlich wird das Erdgeschoss 2 Ziegelsteine, die Anschläge eingemauerten Stützhaken aufgehängt

l-

/x

)/.

3»

;P⁼F

Fig. 309. Ansicht.

Fig. 308 und 309. Zweiflügelige Speicherluke.

Fig. 308. Querschnitt.

Einzeln angeordnete Luken erhalten 80 cm Breite und 100 cm Höhe, gekuppelte 50 cm Breite und 100 cm Höhe mit l¹/₂—2 Steinen starken Zwischenpfeilern. Die Brüstungshöhe darf nur 60 cm betragen, damit der WTind dicht über die Getreide-

Fig. 307. Hartsteinsockel.

angestrichen werden muss.

Der Verschluss erfolgt bei einzelnen Luken durch

Von aussen werden auf die Ladenflügel (über den Querleisten) die Tragbänder aufgeschraubt, mit welchen erstere auf die in einem äusseren, kleinen

Nach Fig. 311 bestehen sie aus einem Holzrahmen, in welchen mehrere 1,5 cm dicke und 15 cm breite Zum vollständigen Abfluss des Regenwassers wird Brettchen mittels angeschraubter eisernen Zapfen ein-die Lukensohlbank nach aussen mit einer möglichst greifen und sich um letztere drehen.

werden. Bei Fachwerkswänden schlagen die Läden indes stumpf gegen die Stiele.

schräg gelegten Flachschicht aus hart gebrannten Ziegelsteinen belegt.

Die Brettchen sind ausserdem mittels Drähten

gestellt werden können.

an einer von innen angebrachten eisernen Kuppel-Der innere Verschluss der Läden erfolgt durch Stange beweglich angehängt, so dass sie sämtlich Schubriegel, nach aussen müssen sie in geöffnetem zugleich in jede Zustande mittels angebrachter Sturmhaken gegen beliebige Richtung das Zuwerfen durch den Wind festgestellt werden.

iH

Die Beleuchtung erfolgt auf den beiden Seitenfronten durch eine entsprechende Anzahl nicht zu öffnender gusseiserner Fenster, besser durch eingemauerte Roh- oder Draht-

=3

Fig. 311. Jalousieluke, geschlossen und geöffnet.

glasscheiben, am zweckmässigsten durch Glasbau-i steine.

«?

g) Speicherdach und Eindeckung.

■/

Das Dach muss unbedingt wasserdicht und womöglich mit schlecht wärmeleitenden Stoffen eingedeckt sein.

Steile Dächer ohne Drempel sind nicht völlig ausnutzbar, am besten ist ein flaches Dach mit hohem Drempel, welches mit Asphaltpappe doppel- oder dreilagig eingedeckt wird und einen 1 m breiten Überstand erhält. Auch ist das Holzzementdach zu empfehlen. Dächer von mittlerer Neigung können nur mit Falzziegeln eingedeckt werden, die an der Unterseite zur vollständigen Dichtung mit Haarmörtel zu verschmieren sind oder statt dessen und wegen des Schwitzens und Abtropfens mit Pappstreifen-Zwischenlagen zu versehen sind.

li) Treppen.

Die Treppe muss in einem massiv umschlossenen Treppenhause liegen, welches in jedem Stockwerk eine verschliessbare Tür erhält. Das Treppenhaus liegt am praktischsten an einer vorderen Gebäudeecke, parallel zur Vorder- oder Seitenfront oder in einem seitlichen Anbau und muss in allen Fällen von

Fig. 310. Klappladen,^wagerecht drehbar.

Das Getreide muss bei geöffneten Luken gegen das Eindringen der Vögel durch innerhalb angebrachte, in eisernen Rahmen eingespannte engmaschige, verzinkte Drahtgeflechte geschützt werden.

Gut bewährt haben sich auch die um eine obere wagerechte Achse und nach innen drehbaren Klappläden, welche beim Öffnen an dünnen Eisenstangen aussen unmittelbar zugänglich sein. Mit der Treppen-angehängt werden, die unter den Deckenbalken und anlage wird im Erdgeschoss vielfach ein kleiner

Sparren befestigt sind (Fig. 310).

Zuweilen werden auch sog. Jalousieluken verwendet, welche sich leicht öffnen und verschliessen lassen, ein inneres Drahtgeflecht überflüssig machen und das Eindringen der Vögel, des Regens und Schnees verhüten, allerdings sind sie teuer und nicht dauerhaft genug.

Nebenraum verbunden, welcher zur Aufstellung der Kornwage dient. Die Treppe wird geradarmig, ohne Wendelstufen und Setzstufen, aber mit ganzen Ruheplätzen und mit 1,2—1,3 m langen, kräftigen Trittstufen von 19 oder 20: 25 cm Steigung ausgeführt. Da die niedrigen Stockwerke auch mit einer Windung einer Wendeltreppe bequem erstiegen werden können,

Stockwerk,

fm

\d

!.

: Erfihjeschoss:

110    ,9    9

Meter.

Fig. 312.

Up

■... "V

ar

aq-

so ist eine solche aus Haustein, am besten als Anbau, nicht auszuschliessen. Die Treppenspindel wird dann in ganzer Höhe hohl angeordnet und erhält auf dem Austritt nach jedem Stockwerk eine Öffnung zum Hinabschütten des Kornes, welches unten in Säcken aufgefangen wird.

welche entweder innen oder aussen angebracht werden.

Erstere sind einfache Drehkrähne, welche im obersten Geschosse angeordnet sind und mittels in allen Decken angebrachten Bodenfalltüren mit dem Erdgeschosse in Verbindung stehen, von welchem aus

Dach Geschoss

/BC

TD

?a<r

Fig. 313.

Fig. 312—314. Getreidespeicher (Grundrisse).

Fig. 314.

i) Aufzugs Vorrichtungen.

Zur Ersparung von Zeit und Arbeitskraft dienen zum Hinaufbefördern der Säcke Aufzüge,

Eine massive Wendeltreppe mit hohler Spindel ist in dem in Fig. 312—315 dargestellten Kornspeicher vorgesehen.

der Aufzug der Kornsäcke erfolgt. Drehkrähne sind allerdings leicht zu handhaben, gestatten eine bequeme Verladung der Säcke auf die Sackkarren und ermöglichen eine von der Witterung unabhängige Arbeit, indes nehmen sie viel Baum in Anspruch, erschweren die Verschliessbarkeit des Speichers und

erfordern eine zur Einfahrt genügende Freihaltung des Erdgeschosses.

Eine Drehkrahnanordnung zeigt der Kornspeicher in Fig. 315.

Für landwirtschaftliche Speicher ist daher eine äussere Aufzugsvorrichtung zweckmässiger. Dieselbe besteht in einem gewöhnlichen Flaschenzug oder einer Sackwinde (Pickerings Patent), welche an einem unter weiter Dachausladung befestigten Haken aufgehängt werden. In jedem Geschoss ist eine zweiflügelige Tür mit kleinem plattformartigen, 50 cm breiten Ausbau zum Hereinnehmen der Säcke erforderlich. Zum schnellen Herabschaffen des Kornes von den einzelnen Böden dient ein 30 cm weiter Bretterkasten, Blech- oder Tonrohrschlot, welcher im Erdgeschoss in einen Wägeraum ausmündet.

In Fig. 316—319 geben wir einen Entwurf zu einem kleinem Speichergebäude nach v. Tiedemann.

Holz - Schuppen*.

Sjoritqe.

Sclfirrt^LtTiCr

Fig. 316. Erdgeschoss.

Prora.

ro

<T

CD

CD

CD

DD

CD

CD,

Ci

CD

CD

CD

Fig. 317. Obergeschoss.

CD

CD

CD

DD

CD

CD

CD

^D

CD

Uli

ntTililffjlHl' dH?HT7ni7IirnTTI7TnTPTT7^TTT

CD

CD

CD

ITH

rä\

SK

ii im

n ii ii u

in]

Fig. 315. Getreidespeicher (Querschnitt).

Fig. 318. Vorderansicht.

Nach Besprechung der Einzelheiten eines Speichers gehen wir zur Betrachtung einiger ausgeführter Speicheranlagen über.

Die Fig. 312—315 zeigten einen Getreidespeicher in Grundrissen und im Querschnitt. Derselbe enthält ausser dem Erdgeschoss 3 Stockwerke und den Dachboden, und hat eine quadratische, also billige Grundform. Der Speicher fasst in den 4 Geschossen bei 0,6 m hoher Schüttung ca. 1900 hl Korn.

Das mit flachen Kreuzgewölben überwölbte Erdgeschoss dient nebst den anschliessenden Räumen (b und c) als Remise, Schirrkammer, Holzgelass, Spritzenraum usw. Die in der Mitte der Hinterfront als Anbau angeordnete, massive Wendeltreppe (/) enthält eine hohle Spindel (m), welche in jedem Geschosse mit den Öffnungen («, «, n und o) zum Herabschütten des Kornes versehen ist.

□□ |Q QQ\

qq Fff oo

□□

□□

V \ \c // 1z. I3 aitt.

Ml I i4 + . . .

0 / x 3 jf r 6 r

Fig. 319. Längsschnitt.

Fig. 316—319. Kornspeichergebäude.

Dasselbe enthält im Erdgeschosse einen kleinen Vorflur, welcher nach links die Verbindung mit der

unterstützten Kehlbalkenlagen gebildet werden. Die 3 Böden enthalten zusammen abzüglich der Treppen

si

-0

n £..:l

nr

i=3Ü

:■!

ML

nr

*oo sv o * z J i f

fi

//■

Fig. 320. Erdgeschossgrundriss.

Fig. 321. Dachgeschossgrundriss (1. Schüttboden) und Balkenlage.

durch alle Stockwerke massiv umschlossenen Treppe, nach rechts eine solche mit der grossen Schirrkammer herstellt, von welcher aus der Stellmacher eine leichte Aufsicht über den Speicher zu führen vermag. Der Vorflur ist am hinteren Ende mit einem Lattenverschlag zur Aufstellung der Korn wage versehen. An das Treppenhaus grenzt ein geräumiger Spritzen- j* | Fj raum. Die ganze Hinterfront wird durch I y „ ,,

w£jrw

J ¹

einen mit der Schirrkammer in Verbindung stehenden Raum für Holzvorräte eingenommen.

Die 2 Obergeschosse und das Dachgeschoss haben zusammen 330 qm Bodenfläche, genügen also für 1320 hl Getreide.

Eine interessante Anlage zeigt das in den Fig. 320—324 veranschaulichte Speichergebäude, welches von Prof. Schubert für das Rittergut Kalenberg, Provinz Westfalen, entworfen wurde. Das fast quadratische, einem anderen niedrigeren Wirtschaftsgebäude angelehnte Gebäude sollte enthalten: im Erd-und Obergeschoss 2 Polenwohnungen, in der vollständigen Unterkellerung des Erdgeschosses Kartoffeln und im hohen Dache 3 Kornböden, welche durch zwei von dreifachstehenden Stühlen

7 \pö

•V

JA*

iE:

.4

Fig. 322. Querschnitt.

und Schornsteine rund 340 qm Schüttfläche und genügen mithin für rund 1360 hl Korn. Das im

wänden aus Bruchsteinmauerwerk und die Drempelwände und die rechtsseitige Dachgiebel wand aus in den Gefachen verputztem Eichenholzfachwerk. Die Dachdeckung besteht aus naturroten Holzziegeln.

20000 M. veranschlagt.

Die Baukosten waren auf rund

V?

JH

üb

j.

w Sä

Fig. 323. Vorderansicht.

■+

-f-

~tSE

Fig. 324. Seitenansicht.

Fig. 320—324. Polenwohn- und Kornspeichergehäude. (Prof. Schubert.)

Äusseren einfache und doch sehr ansprechende Gebäude besteht in den Keller- und Geschossumfassungs-Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

2. Die Silo- oder Schachtspeicher.

In den Bodenspeichern ist ein steter Luftzug zum Austrocknen des lagernden Kornes und zur Vernichtung des gefährlichen Kornwurmes allein nicht genügend, sondern das Korn erfordert auch eine zeitweise Umschaufelung, welche jedoch bei grösseren Anlagen so zeitraubend und kostspielig wird, dass man deshalb grössere Mengen Korn weit vorteilhafter in den sog. Silospeichern aufbewahrt. In diesen wird das vorher gereinigte Korn durch Elevatoren in ununterbrochener Bewegung erhalten und dabei der fortwährenden Berührung mit frischer Luft ausgesetzt, so dass es sich so lange aufbewahren lässt. Die bisher von einer grossen Anzahl landwirtschaftlicher Genossenschaften unter Staatsbeihilfe erbauten Silospeicher sind gewöhnlich mit einem Bodenspeicher verbunden, weil völlig trocknes Korn sich wesentlich billiger in Silos aufbewahren und behandeln lässt, während feuchtes Korn besser auf Schüttböden nachtrocknet.

In den Fig. 325—328 veranschaulichen wir einen Silo- und Bodenspeicher in Grundrissen und Schnitten, welcher von der Aktiengesellschaft C. G. W. Käppi er, Berlin, in Nordhausen ausgeführt wurde. Das 13,0 x 30,5 m grosse Gebäude dient zur Lagerung von 1800000 kg Korn, von welchen 1200000 kg auf 5 Böden und 600000 kg in 12 Siloschächten von 15,3 bezw. 12,3 m Gesamthöhe gelagert werden.

Zwischen den Silos und Böden befindet sich ein durch alle Stockwerke reichender, abgeteilter Baum, welcher die Elevatoren, die automatische Wage, die Reinigungs- und Sortiermaschinen, die Schrotmühle und Trockenvorrichtung für naturfeuchtes Korn, sowie die Transmissionen aufnimmt. Das Erd- und Kellergeschoss dienen zur Lagerung von Sack- und Stückgut und zum Verkehr, ausserdem enthält das Kellergeschoss den Gasmotor von 20 P. S., die Gurttransporteure und den Heizofen der Trockenvorrichtung usw.

Das Gebäude ist vollständig massiv und die Siloschächte bestehen aus hochkantig gestellten und mit Stielen verankerten Bohlen. Jeder Boden ist durch Bohlenwände in 21 Stück 2 m hohe Kammern zur Aufnahme des Kornes eingeteilt. Die Kammern aller Böden sind durch ein lotrechtes Bohrsystem mit-

14

einander verbunden und können so unabhängig von-    diesem auf die automatische Wage, von hier durch

einander gefüllt oder entleert werden. Das Rohr-    einen Hauptelevator in das Dachgeschoss des Mittelsystem ist noch mit einem Rieselsystem derart    baues und gelangt von dort mittels eines Obertrans-

verbunden, dass man das Korn eines ganz voll be-    portbandes in die Schächte oder durch das Rohrlegten Bodens durch eine in der Fussbodendielung    System in die Bodenkammern. Die Getreideausgabe

angebrachte Anzahl von Löchern schnell und ohne    erfolgt aus den einzelnen Schächten und Boden-

Kraftaufwand unter vorzüglicher Lüftung auf den    kammern durch die im Erdgeschoss ausmündenden

_E_TL

Cd®

Fig. 325. Obergeschossgrundriss.

co!

Qi

Hoi!

iiöii

L.

owv;

±::r

Bidensjeiclier

Reinigung

w—n

r.J

r_jfi

IC

Ql

«tl

Fig. 326. Erdgeschossgrundriss.

Die Einnahme- und Umstechmaschinen fördern stündlich je 15000 kg, die Reinigungsmaschine stündlich ca. 750 kg Roggen oder Weizen oder ca. 600 kg Gerste oder ca. 450 kg Hafer. Die gesamte Speichereinrichtung ist so getroffen, dass, während für die Schächte oder Böden Korn eingenommen wird, gleichzeitig sowohl am anderen Teile umgestochen, als auch unter den

darunterliegenden Boden durchrieseln lassen kann. | Rohre auf die automatische Sackwage. Das weitere Bearbeiten oder Umstechen des Kornes erfolgt dadurch, dass es von den Böden oder aus den Schächten mittels Elevatoren und Transportbändern auf einen anderen Boden oder in einen anderen Schacht gebracht wird. Das ankommende Korn gelangt zunächst in einen Schüttrumpf, von dort mittels Hilfselevators auf einen Vorreiniger, aus

Schächten oder den Böden über der fahrbaren, automatischen Wage abgesackt werden kann. Ebenso kann gleichzeitig von einem oberen Boden nach einem unteren mittels der Rohrsysteme umgestochen und gerieselt und gleichzeitig auch die Sonderreinigung betrieben werden.

Die Gesamtbaukosten der vereinigten Silo- und Bodenspeicher hängen sehr vom Baugrund, den örtlichen Baupreisen, dem Kraftbetrieb und den maschinellen Einrichtungen ab; je nach dem Fassungs-

Schnee und Regen eindringen können, die sich entwickelnden Dünste keinen Abzug finden und die Vorräte verfaulen.

Besser ist die Aufbewahrung der Rüben und Kartoffeln in sog. Mieten, d. h. in kreisrunden oder langen, rechteckigen Erdgruben. Die Sohle und Seitenwandungen derselben werden mit Stroh bedeckt und die dann eingeschütteten, nach oben abgedachten Hackfrüchte ebenfalls mit einer dicken Strohlage und darauffolgender Erdschicht versehen.

CD

BUH

ÖS.

"T

-4-

z:

Fl-

=s=

■f •Ns-'-'CVS

Fig. 325—328. Boden- und Silospeicher.

Fig. 327. Querschnitt nach A—B.

Fig. 328. Querschnitt nach C—D.

raum der Speicher kann man für je 1000 kg Korn etwa 50—85 M. annehmen; je kleiner der Speicher, desto verhältnismässig höher die Kosten.

7. Die Kiiben- und Kartoffelkeller.

14*

Trotz zweckmässiger Beschaffenheit solcher Mieten sind die Früchte bei anhaltend nasser Witterung dem Verfaulen, bei strengem Frost dem Erfrieren ausgesetzt, so dass sich aus diesen Gründen und zur Vermeidung des jährlichen Strohaufwandes beim Einmieten die Anlage von Kellern empfiehlt.

Werden dieselben gutgebaut, besitzen Trocken-Die zu Viehfutter und dem Hausbedarf bestimmten    heit, gehörigen Luftzug und gleichmässige

Rüben, Knollen, Kartoffeln werden in Erdgruben,    Temperatur, aus welchem Grunde sie möglichst

Mieten und Kellern aufbewahrt. Die Unterbringung nach Norden zu legen sind, so gewähren sie einen der Vorräte in Erdgruben ist nicht anzuraten, be- zweckmässigen Aufbewahrungsort der Hackfrüchte, sonders dann, wenn dieselben so angelegt sind, dass welcher bei frostfreier Witterung gelüftet werden

somit

kann, stets zugänglich ist und mehr gegen Diebstahl schützt als die Mieten.

Die Wurzelkeller werden meistens als Unterkellerungen von Gebäuden angelegt. WTohngebäude sind wegen der wässerigen, gesundheitsschädlichen Ausdünstungen der Früchte nicht dazu geeignet, sehr wohl aber Kornspeicher, Wagen- und Geräteschuppen, besonders die Futterküchen, -Tennen oder -Kammern in Rindvieh- und Schweineställen, desgl. die Bansen der Scheunen. Die Keller sollten stets überwölbt werden, da Balkendecken infolge der wässerigen Ausdünstungen der Früchte sehr bald faulen und dem Hausschwamm erliegen.

Die Überwölbung erfolgt am zweckmässigsten mittels preussischer Kappen von höchstens 2 m Spannweite zwischen Gurtbögen und Pfeilern. Die Gurtbögen sind sowohl nach der Tiefe als der Länge des Kellerraumes anzuordnen und erfordern deshalb Pfeiler von kreuzförmigem Querschnitt.

Die lichte Höhe des Kellers ist im Verhältnis zu seiner Grundfläche zu wählen und beträgt gewöhnlich 2,3—2,8 m; die Kämpfer der Gurtbogen sollen mindestens 1,7 m über dem Fussboden liegen.

Die Grösse der Kartoffel- oder Rübenkeller richtet sich nach dem unterzubringenden Ernteertrag.

Der Kartoffelertrag für 1 ha (4 Morgen) beläuft sich auf etwa 300 Zentner = 15000 kg, und da 1 hl Kartoffeln etwa 85 kg wiegt, so erfordert 1 ha

— = rund 177 hl = 17,7 cbm Kellerraum.

wodurch sämtliches Wasser nach dem Rohr hingeleitet wird und in die Kiesschicht absickert.

In solchen Fällen empfiehlt es sich auch, den Keller zu dränieren. Hat man genügende Vorflut, so legt man unter die Kellersohle in einer Tiefe von 47 cm 25 cm weit voneinander entfernte, 3,2 cm im Lichten weite Dränröhren in einem Gefälle von 1: 50. Dieselben münden in einen Sammeldrän von

mm

Fig. 329. Drängraben.

8 cm lichtem Durchmesser, von dem aus ein gleich weites, durch die Kellermauer hindurchgehendes Ableitungsrohr mit möglichst viel Gefälle das Wasser hinausführt. Ist keine Vorflut vorhanden, so kann das Grundwasser dadurch abgeleitet werden, dass man um den Keller herum einen Drängraben anlegt (Fig. 329) und diesen in einen Sammelbrunnen ein-

Der Futterrübenertrag für 1 ha beträgt etwa 480 Zentner = 24000 kg, und da 1 hl Futterrüben etwa

24000

85 kg wiegt, so erfordert 1 ha somit

282 hl = rund 28 cbm Kellerraum. Durchschnittlich genügt für 100 Haupt Rindvieh ein Kellerraum 60—70 cbm und für 100 Schweine verschiedener Grösse ein solcher von 40—50 cbm.

Der Fussboden soll mindestens 30 cm über dem höchsten Grundwasserstand angelegt werden.

Um den Fussboden gegen Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen, wird derselbe zweckmässig mit in Zementmörtel verlegten, harten Ziegelsteinen abgepflastert, oder man ordnet eine 30 cm starke, fest-gestampfte Tonlage und auf dieser eine 15 cm starke Betonschicht an. Stellt sich trotz eines zweckmässig hergestellten Fussbodens dennoch Grundwasser ein, so kann dasselbe häufig dadurch beseitigt werden, dass man etwa in der Mitte des Kellerfussbodens ein Loch so tief hinabbohrt, bis man auf eine tiefer anstehende Sand- oder Kiesschicht kommt, dieses Loch mit einem Eisenrohr ausfüttert und das Ziegelpflaster nach letzterem hin mit Gefälle versieht,

85

= rund

von

Fig. 330. Dränage eines Kellers.

münden lässt, welcher bei steigendem Grundwasserstand abgepumpt wird (Fig. 330).

Die Umfassungswände werden zur Sicherheit gegen Andrang der Seitenfeuchtigkeit auf den äusseren Flächen mit heissem Goudron zweimal angestrichen oder zuvor noch mit fettem Zementmörtel verputzt und in besonderen Fällen mit einer etwa 30 cm starken Lage von fettem Ton hinterstampft.

Zur Beleuchtung und Lüftung erhält der Keller eine Anzahl gegenüberstehender, kleiner, mehr

jSchnitt.

breiter als hoher Fenster, deren innere Leibungen und Brüstungen zur Erreichung eines besseren Lichteinfalles stark abgeschrägt werden. Die Fenster erhalten ausser den gewöhnlichen Glasrahmen bezw. Läden zur Sicherheit gegen das Eindringen von Ratten und Mäusen engmaschige, starke und verzinkte Drahtgeflechte und müssen wegen der bei Ställen, Scheunen usw. niedrigen Plinte ausserdem mit Lichtkästen versehen werden.

Diese dienen zugleich zum Einschütten der Früchte und sind deshalb mindestens 50 cm tief anzulegen.

Eine besondere, ebenso einfache als billige Ventilationsanlage lässt sich in Verbindung mit über dem Gelände befindlichen Kellerfenstern aber auch mit Lichtkastenfenstern nach Fig. 331 ausführen. Man teilt die lichte Öffnung des Kellerfensters in 2 Teile (A und B), von denen A die Mündung eines Schachtes bildet, welcher, in der Mauer liegend, sich über dem Fussboden des Kellers öffnet. Infolge des Temperaturunterschiedes und der durch diesen bedingten Schwere der Luft dringt dieselbe durch den Schacht in den Keller ein, während die austretende Kellerluft durch das Fenster B entweicht. Die Wirksamkeit dieser Ventilationseinrichtung hängt wesentlich von der Querschnittsgrösse des Schachtes ab, deshalb dürfen die Fenster- und Schachtöffnungen nicht zu klein und beide gleich gross gemacht werden. Je nach der erforderlichen Luftzirkulation sind nur einzelne oder alle Kellerfenster mit Schächten zu versehen. Schacht- und Fensteröffnungen werden mit Drahtgeflechten und im Winter mit Glasfenstern bezw. Läden verschlossen.

Der Eingang zum Keller erfolgt durch eine massive Treppe, welche zum Teil ausserhalb des

Ansicht von Jnnero.

\U

: Ä. f

m.

musi

Grundriss.

dl

Jdaasslab 1:IOO.

Fig. 331. Kellerventilationsanlage.

Kellers in einem vorgebauten Kellerhals liegt. Unter Futtertennen und -Küchen befindliche Keller werden auch von ersteren aus zugänglich gemacht und vielfach mit besonderen Aufzugsvorrichtungen versehen.

VI.

Die Wagenremisen, Karren- und Geräteschuppen.

Die Unterbringung besserer Wagen, Schlitten, häufig aber in Verbindung mit offenen Karren- und der Feuerspritzen, wertvoller Maschinen usw. erfolgt Geräteschuppen angelegt (Fig. 340 und 342). sowohl im Erdgeschoss der Kornspeicher, da dieses sich der Erdfeuchtigkeit halber zur Lagerung des Kornes weniger eignet, als auch in besonderen Remisen in Verbindung mit Pferdeställen. Erntewagen Acker- und Düngerkarren, Ackergeräte usw\ werden am passendsten in leicht konstruierten Schuppen untergebracht, welche entweder auf drei Seiten offen sind und dann an andere Gebäude anstossen, häufig einen Teil der Hofumgrenzung bilden, oder auf allen Seiten offen und freistehend in der Hofmitte angeordnet werden.

1. Die Wagenremisen.

Der Raumbedarf derselben hängt von der Anzahl und Grösse der nnterzubringenden Kutschen usw. ab. So erfordert:

1 grosse Kutsche, ohne Deichsel, 3,0—3,8 m Länge,

5,6—6,3 „

„    „ mit

und 1,6—2,2 m Breite (die Deichsel wird meist ab genommen);

(Abstand der Kutschen voneinander 0,5—0,7 m, von den Wänden 0,6—0,8 m. Mehr als drei Kutschreihen nach der Remisentiefe sind nicht üblich.)

1 Schlitten 1,9—2,5 m Länge, 1,1—1,25 m Breite; 1 grosse Feuerspritze, mit Deichsel (dieselbe wird nicht abgenommen), 5,3 m Länge und 1,6 m Breite;

2 grosse Feuerspritzen, in gemeinsamem Raume, 7—8 m Länge, 3,3 m Breite.

Die in neuerer Zeit gefertigten kleinen Spritzen, welche trotzdem sehr wirksam sind, erfordern einen viel kleineren Raum.

Räume für Brenn- und Nutzholz

Torf,

Steinkohlen usw., sowie eine Stellmacher- oder Sch reiner Werkstatt usw. werden zuweilen auch im Erdgeschoss der Kornspeicher (Fig. 316), ebenso

1 Klafter Brennholz erfordert 3,5 cbm Raum und kann 1,8—3,0 m hoch aufgeschieiltet werden; 1 qm Grundfläche reicht für 1,8 cbm.

Der zum Klein machen des Holzes erforderliche Raum muss 10 qm gross sein.

1 Klafter Torf erfordert 3,8 cbm und kann bis zur Decke aufgeschichtet werden.

1 Tonne Steinkohlen erfordert 2,2 cbm.

Der Nutzholz raum wird 20—40 qm gross und 8 m lang.

Die Stellmacherwerkstatt, mit vorigem in Verbindung stehend, erhält 30—35 qm Grösse.

Bei der Anordnung der Räume ist es zweckmässig, den Remisenraum als den grössten, ungeteilten in die Mitte zu legen und die anderen kleineren Räumlichkeiten an diesen zu beiden Seiten anzuscliliessen. Besonders soll der Feuerspritzenraum zur gesicherten freien Ausfahrt der Spritze bei Feuersgefahr an den Giebelseiten liegen.

Derselbe ist mit massiven Wänden einzuschliessen und möglichst zu überwölben.

Die lichte Höhe des Remisenraumes beträgt mindestens 3,2—3,5 m, wenn die Wagen eingeschoben werden, und 3,7—4,2 m, wenn auf dem Bocke eingefahren wird.

Der Remisenraum soll möglichst frei von Deckenstützen sein, indes sind diese im Erdgeschosse der Kornspeicher und in Remisen von grosser Tiefe unvermeidlich und müssen deshalb zur Verhütung des Anfahrens und Bescliädigens der Wagen mit 4 Prellpfälilen aus Holz, Stein oder Eisen umgeben werden (Fig. 332). Die durch die Stützenstellung abgegrenzten Remisenräume erhalten jeder für das Einschieben der Wagen ein 2,2—2,5 m breites

Vj:ViV

V.i.Viv

vivTv

Fig. 332. Wagenremise im Erdgeschoss eines Kornspeichers.

Das Tor des Feuerspritzenraumes wird 2,5 m, lagiges Pappdach ausgeführt, die Tür der Stellmaclierwerkstatt 1,5—1,7 m und die Türen der übrigen Räume 1—1,25 m breit angeordnet. Alle Türen und Tore schlagen nach aussen auf und werden über 1,25 m Breite zweiflügelig hergestellt.

Wie bereits vorausgeschickt, werden die Erntewagen, Acker- und Düngerkarren und Geräte in Die Beleuchtung erfolgt mittels Drahtglas-    offenen,    leicht gebauten Schuppen untergebracht,

scheiben in den Toren, besser durch in den Wänden    deren flaches Dach von Holzstielen getragen wird,

hoch angelegte gusseiserne Fenster oder durch ein-    Mit den    Schuppen werden auch eben so häufig wie

gemauerte Glasbausteine; grosse Remisen erhalten j mit den    Kornspeichern die Werkstätten für Stell-

auch wohl Ober- bezw. Deckenlicht.    macher und Schmied, ein Antriebs- und Arbeits-

Der Fussboden besteht in gewöhnlichen Remisen maschinenraum, Lagerräume für Brenn- und Nutzaus Feldstein-, besser aus Kopfsteinpflaster, in feineren holz, Kohlen, für Kraftfutter und Kunstdünger, ferner Remisen aus hochkantigem Klinkerpflaster in Zementmörtel, noch besser aus 12—15 cm starkem Zementbeton, der ganz dicht ist und sich leicht reinigen

erhalten.

und 2,8—8 m hohes Tor, oder für das Einfahren auf dem Bock ein 8—3,2 m breites und 3,3—3,8 m hohes Tor.

Fig. 333. Zweckmässige Anordnung eines Remisenfussbodens.

lässt. Remisen im Zusammenhänge mit herrschaftlichen Wohnungen und für Luxuswagen erfordern ein geräuschloses, weiches Pflaster, und zwar eine 12—15 cm starke Zementbetonschicht mit 2 cm starkem Hartguss-Asphaltestrich oder Dörritpflaster, am besten, aber teuersten ein Eichen- oder Buchenholz-Klotzpflaster.

Zur Reinigung der Wagen erhält der Fussboden Gefälle nach den Toren hin oder besser nach einem oder mehreren in der Remisenmitte befindlichen gusseisernen Ablauftöpfen mit Geruchverschluss, aus welchen das Schmutzwasser durch unterirdische Tonrohrleitung abgeführt wird. Eine zweckmässige Anordnung und Entwässerung eines Remisenfussbodens aus Zementbeton zeigt Fig. 333.

Bei Wagenreinigung im Freien ist vor der Torwand ein 2,5—3 m breites Vordach oder eine Vorhalle anzuordnen.

Der Fussboden der Stellmacherwerkstatt besteht am besten aus Kopfsteinpflaster oder Zementbeton, in den Lagerräumen für Brennstoffe, Nutzholz usw. aus Lehmestrich.

Das Dach besonderer, freistehender Remisengebäude ohne Dachboden wird am zweckmässigsten und billigsten als freigesprengtes doppel- oder drei-

2. Die Karren- und Geräteschuppen.

der Wageraum mit Brückenwage, sowie ein Krankenstall, die Feuerspritzenremise u. a. verbunden. Diese Räume legt man besonders bei grosser Länge des Schuppens an seinen beiden Giebeln an, um ihm hierdurch mehr Festigkeit zu geben. Häufig wird über dem ganzen Schuppen noch ein Drempeldachgeschoss errichtet, welches dann als Kornschüttboden j oder zu anderen Zwecken dient.

Die Lage des Schuppens hängt stets von seiner Bauart und Grösse, von der Grösse der freien Hoffläche und von den Himmelsrichtungen ab. Auf beschränkter Hoffläche wird man den Schuppen möglichst auf einer Hoflängsseite errichten, freistehend oder als Anbau an ein anderes Gebäude, hingegen auf geräumiger Hoffläche in deren Mitte. Letzteres aber nur bei nicht zu bedeutender Tiefe des Schuppens und wenn er keinen, oder nur einen niedrigen Dachboden erhält, da sonst die Hofübersichtlichkeit erheblich gestört werden kann. Die Längsrichtung des Schuppens muss möglichst von Nordost nach Südwest erfolgen, damit der Schlagregen nicht unter das Dach getrieben werden kann. Schuppen, die an der westlichen oder südwestlichen Hoflängsseite errichtet werden, müssen auf der Rückseite in ganzer Höhe eine massive Wand zur Abhaltung des Wetters Auch müssen sich die Schuppen in möglichster Nähe der Zugviehställe befinden.

Der Raumbedarf in den Schuppen richtet sich nach folgenden Mafsangaben:

1 Erntewagen mit Deichsel ist 6,30—7,50 m lang, ohne diese 3,80—5 m lang und 1,90—2,20 m breit; 1 Düngerwagen mit Deichsel ist 6,30—6,60 m lang, ohne diese 2,50—3 m lang und 1,90—2,20 m breit; 1 Pflug ist 2,50—3 m lang, 1,30—1,60 m breit;

1 Egge ist 1,30—1,90 m lang, 1,30—1,40 in breit;

(Eggen werden hochkantig oder übereinander aufgestellt und brauchen dann je 0,5 qm.)

1 Ringelwalze ist 1,50 m lang und 2,50 m breit;

1 3teilige Walze ist 2,20 m lang und 2,30 m breit;

^ «... 3oo

f—.....

4—

A-1,0

oze

K-

vaJ. dl

jP- 3,00—4,

'A4

•V

1 13 reihige Säemaschine ist 3 m lang und 2,25 m breit; 1 16 reihige Säemascliine ist 3,20 m lang und 2,45 m breit;

1 breitwürfige Säemaschine ist 4 m lang und 4 m breit;

(Im auseinandergenommenen Zustande brauchen alle drei die gleiche Breite, die Länge verkürzt sich um ¹/₄.)

1 Drillmaschine ist 3 m lang und 2,30 m breit;

1 englischer Heurechen ist 1,60 m lang und 2,70 in breit;

1 Mähmaschine ist 6 m lang und 3,50 m breit;

(Auseinandergenommen erfordern auch diese Maschinen nur den halben Raum.)

1 Strohelevator ist 8 m lang, 2,40 m breit und 3,40 in hoch;

1 Dreschmaschine ist 5,40 m lang, 2,50 m breit und 3,20 m hoch;

1 Lokomobile ist 3 m lang, 1,50 m breit und 3 in hoch.

Die Lagerräume für Kunstdünger und Kraftfutter erhalten je 10—25 qm. Die Grösse der übrigen Räume wurde bereits bei den „Wagenremisen“ angegeben.

Die Tiefe der Schuppen beträgt von Traufe zu Traufe bei einer Reihe Fuhrwerke ohne Deichsel ca. 4—5 m, mit Deichsel ca. 6,5—7,5 m; bei zwei Reihen hintereinander ohne Deichsel ca. 8—10 m, desgleichen mit Deichsel und bei drei Reihen hintereinander ohne Deichsel ca. 13—15 m.

Das Dach soll möglichst flach und leicht sein, also ein doppel- oder dreilagiges Pappdach auf 2,5 cm starker, gespundeter Schalung, noch besser ein Siegener verzinktes Pfannenblechdach. Dieses kann auf Schalung, billiger auf Latten, am besten unmittelbar auf Pfettensparren eingedeckt werden. In Ostdeutschland sind auch die steilen Holzschindel- und Bretterdächer häufig gebräuchlich. Die Dächer müssen einen möglichst breiten Überstand zum Schutz gegen Schlagregen und Treibsclinee erhalten und die nicht unterschalten Pfannenblechdächer an den Traufen auf mindestens 1 in Breite zum Schutz gegen den Wind unterschalt werden. Der Dachverband ist am besten freigesprengt, wodurch er nur 2 Reihen Stützen bedarf und so das Einfahren, Wenden und Umstellen der Fuhrwerke erleichtert.

Die Binderentfernung beträgt 3—3,5 in, für Mäh- und Säemaschinen 4—4,5 m, die Traufhöhe über Gelände 3—3,2 m, zum Unterfahren beladener Erntewagen aber 4 m. Der Dachverband muss nach der Tiefe und Länge ein unverschiebbarer, sturmfester sein und die Bindersparren und Rahme müssen mit den Pfosten verklammert oder verbolzt und die letzteren mit den Steinsockeln fest verankert werden, damit die leichten Schuppen nicht durch Stürme von den Sockeln abgerissen werden können. Die Sockel bestehen ans hartem Haustein oder aus Zementmörtelziegelmauerwerk, sind ca. 40—50 cm hoch, gut zu fundamentieren und mit 2-—4 Prellpfähle zu umstellen. Der Fussboden braucht für die Fuhrwerke und Geräte nicht gepflastert zu werden, jedoch muss er wenigstens nach einer Traufseite hin etwas Gefälle nach einer unter der Traufkante angepflasterten Rinne erhalten.

Die Fig. 334—339 veranschaulichen eine Anzahl von Prof. Schubert entworfener, zweckmässiger, freigesprengter Dachbinder für freistehende Schuppen ohne Dachboden.

1,00 -S—

A3fO0 - - - - -

IG

Fig. 334.

iolc-A

5k.

Fig. 333.

Fig. 334 und 335. Karren- und Geräteschuppenbinder.

Der Binder (Fig. 334) hat in den Traufen gemessen eine Tiefe von 13 m, die Stiele stehen 7 m weit voneinander, so dass das Dach auf beiden Seiten 3 m weit ausladet. Der Binder (Fig. 335) zeigt einen nur durch Zangen bewirkten, sehr guten Querverband, die Dachtiefe beträgt in den Traufen 10,66 m, die Stiele stehen 8,66 m weit voneinander. Beide Binder eignen sich besonders für Pappeindeckung. Die Binder (Fig. 336 und 337) sind mit Pfettensparren konstruiert, der erste ist in den Traufen 13,8 m und in den Stielen 8 m tief und 4 m hoch, so dass auch beladene Erntewagen unterfahren können. Der zweite Binder ist in den Traufen 16 m und in den drei Stielen 12 m tief; beide Binder eignen sich besonders für die Eindeckung mit Siegener Pfannen-

••****

*v

4,00

U......2,90..

;<■

! :

^    '4-.200 ~......- 6,oo

i.....

...

: ly.n*.

rrää'".'Ci.PAt«WO!W“

X.

8,00 ....1

2,90

5,70

Fig;. 336.

y£>,oo

E&

Fig. 337.

- 0,tf

.1

-"<3 OK

•#■......—i

•1

.'J

•3

□&

- v-r •

Fig. 338.

Fig. 336—339. Karren- und Geräteschuppenbinder.

Fig. 339.

H-

^    -Kv*.! VS t Jet. I ItJtA-

2X£r

li>U

■y oo

!- J.Ot

/ch<Ä* T'airw

‘ju-äA ■ YiAj~

ut ce)r^

7V,~

oHo

öS

■faß-■? /“'*■«

I <f<f

f-U,«—:

rni

Zsi—,

\*/⁰

-X

'*-7

■‘/'SV

oB«

7,04

•/y CO

•Zi 0 4

Jfjt

Fig. 340. Erdgeschossgrundriss.

.......4.46

-T.SL.i.iv -3 26--

P14 S t h n i e 1 i gua F111 s c Iwa

i h i .Ly

JA

Fig. 342. Karren- und Geräteschuppen mit darüber befindlichem Kornspeicher; Erdgeschossgrundriss. (Prof. Schubert.)

• raCijSmijl 1

3.?

!oto

-j..;

KclsealestMij

Staai.

................4.33................

Br ücKfawAge.

0.0

o;o

--4

~ “ *i»

...J i

T?

s r

11

t—

rT

... Ä.........J

EHE

1t

t*r

£- JJ

.'P

: :::

-j fl

Ti

IsJf

-Air

■r>

4>

!!

.J||/

[V

g*

Ji

Eli

p*i

5-

sr

's

5-

!il

IJa.

‘■r

fr

‘rr

____S.

zspr-

fr"'

jiedi

rr

t;

4.33.....

... i ..

■ ■

...o

4.33

13,0...

fr

I!

Bi

K,:

...l

‘oü

:vti

JJ..

JI

......Bk

.4,33

""!!

.i

■t?

■r4

y#c

Fig. 341. Dachgeschossgrundriss.

Fig. 340 und 341. Karren- und Geräteschuppen mit darüber befindlichem Kornspeicher. (Prof. Schubert.)

-'4?

T* I

1.

•K3

-l

***

|~J*‘T ~

* + >/■

mr

"T

irr

BL

fc.

:a

.LS

■jiS

blechen.

Die

Die Binder (Fig. 338 und 339) sind von fast gleicher Konstruktion, in den Traufen 9 m und in den Stielen 7 m tief. Die Eindeckung des steilen Daches ist beim ersten Binder für Schindeln, beim zweiten für gestülpte Schalung oder Schalung mit Fugendeckleisten bestimmt. Zwei zweckmässige Grundrissbeispiele ausgeführter Karren- und Geräteschuppen in Verbindung mit anderen Bäumen und mit Dachböden zur Lagerung von Korn und zu anderen Zwecken veranschaulichen die Fig. 340 bis 342.

Der Schuppen (Fig. 340 und 341), welcher von Prof. Schubert auf Gut Blumenscheid bei Wittlich (Eheinprovinz) ausgeführt wurde, enthält vier nach vorn offene Abteile für Karren usw., denen sich links eine Kammer für den Unter schweizer, ferner Bäume für Kraftfutter, Geschirre, Kunstdünger und Geräte,

sowie ein Treppenflur für die über diesen Bäumen liegende Oberschweizerwohnung anschliessen. Wohnung besteht aus Stube, 2 Kammern, Küche und aus einem unter dem Flur und der Scliweizerkammer liegenden Kellerraum. Auf der rechten Schuppenseite liegt die Kutschremise, dahinter die Schmiede. Der Dachboden über dem Karrenschuppen und über beiden letzteren Bäumen dient für ca. 45500 kg Korn.

Der ganz offene Schuppen (Fig. 342), von Prof. Schubert auf Bittergut Weissenburg bei Sömmerda ausgeführt, enthält Bäume für 8 Fuhrwerke und 2 Maschinen, einen Arbeitsmaschinenraum, einen Geräteraum, ein Kunstdüngerlager, einen Wageraum und dieTreppe nach dem Dachgeschoss, welches zurLagerung von 90000 kg Korn dient. Der vor dem Wageraum befindliche kleine Schuppen enthält die Brückenwage, den Ochsenbeschlagstand und die Schmiede.

VII.

Die Eismieten, Eiskeller und Eishäuser.

Zur Erhaltung- von Fleischwaren, Butter, Obst, Gemüse, Bier, Milch usw. bedarf man des natürlichsten Kälteerzeugers, des Eises, welches in Eismieten, Eiskellern und Eishäusern aufbewahrt wird.

Bei Anlage eines guten Eisbehälters, in welchem das Eis sich auch während der heissen Sommermonate hält, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

1.    Der Raum muss zur Sicherung gegen alle Einflüsse der äusseren Lufttemperatur und Bodenwärme mit schlechten Wärmeleitern umgeben werden.

2.    Der Eisbehälter muss möglichst grossen Inhalt bei verhältnismässig kleiner Oberfläche erhalten und wählt man als vorteilhafteste Form den Zylinder und Kegel. Das Eis ist in möglichst grossen Stücken fest zusammenzupacken, und empfiehlt sich das Einstreuen von Kochsalz zwischen die Schichten; auf eine zweispännige Fuhre Eis rechnet man 9 kg Kochsalz.

3.    Der Behälter muss in ganz trocknem Gelände liegen, also nicht dem Tage- und Grundwasser ausgesetzt sein. Am besten ist der trockene kiesige Sandboden, in welchem das Eisschmelzwasser schnell absickert. In festen Bodenarten (Lehmboden) muss das Eisschmelzwasser künstlich abgeführt werden, und ist die Rohrleitung zur Vermeidung des Eindringens der warmen Luft in den Eisraum mit einem Luftverschluss (Syphon) zu versehen.

4.    Es darf nur ein nach der Nordseite gerichteter Eingang vorhanden sein, welcher möglichst klein anzulegen und mit mehreren, doppelten luftdicht schliessenden Türen, in Verbindung mit einem zwischen den letzteren befindlichen Vorraum (1 m breit, 1,25 m lang), zu versehen ist; Fenster dürfen nicht angelegt werden.

5.    Die Lage des Eisbehälters muss eine möglichst kühle, vor Sonnenstrahlen geschützte sein. Am geeignetsten ist eine solche nach Norden, angebrachte Baum- und Strauchpflanzungen halten die Sonnenstrahlen ab. Noch zweckmässiger ist es, den Eis-beliälter derart zwischen andere Gebäude anzulegen, dass nur seine Nordseite offen bleibt.

1. Eismieten (Eisgruben, Eisliiitten).

Die einfachste und billigste Aufbewahrung des Eises ist die in Eismieten. Die zweckmässige Anlage einer solchen zeigt Fig. 343 im Durchschnitt. Auf einem trocknen, schattig gelegenen und etwas erhöhten Platze wird zunächst eine etwa 30 cm hohe Reisig- und Strohlage (A) aufgebracht und

v/y;

Fig. 343. Eismiete (Durchschnitt).

hierauf das Eis (B) in annähernder Kegel- oder Pyramidenform, etwa 2,5—3 m hoch und möglichst dicht aufgeschichtet. Der fertige Eishaufen wird dann bei genügender Kälte mit warmem Wasser begossen, wodurch die Eisoberfläche schmilzt und dann sofort die einzelnen Eisstücke zu einem dicht schliessenden, festen Eisblock zusammenfrieren. Dieser wird nun sofort mit Torfmull oder Stroh (C) ca. 30 bis 50 cm stark dicht und sorgfältig überdeckt, hierüber eine ca. 1 m starke Erdschüttung (D) in Form eines Kegelstumpfes angebracht und diese mit Rasenplaggen (E) belegt.

In gut angelegten Eismieten lässt sich das Eis besser wie in den meisten Eiskellern und -häusern aufbewahren, jedoch haben sie den Übelstand, dass das Eis durch Torfmull, Stroh und Erde leicht verunreinigt wird und wegen eines nicht vorhandenen,

besonderen Zuganges nur umständlich und zeitraubend herausgenommen werden kann.

Dieser Übelstand wird durch die Anlage von sog. Eisgruben vermieden. Hierunter versteht man im allgemeinen eine flache, mulden- oder trichterförmige, mit schlechten Wärmeleitern bedeckte Erdgrube, welche das Eis aufnimmt und mit einem unmittelbar auf der Erde stehenden Strohdach oder mit einer von einem Holzgerüst getragenen starken Schicht schlechter Wärmeleiter überdeckt und mit einem gut verwahrten Eingang versehen wird.

Fig. 344. Grundriss.

n;

Fig. 345. Längsschnitt. Fig. 344 und 345. Eisgrübe.

Die Fig. 344 und 345 zeigen eine solche praktisch bewährte und billig ausführbare Eisgrube im Grundriss und Längsschnitt. Die Sohle der im durchlassbaren Boden und mit Böschungen ausgeschachteten Grube, welche 4 bezw. 6 m breit, 12 bezw. 14 m lang und etwa 2 bezw. 2,3 m tief ist, wird mit Steinen oder Schlacken 30 cm hoch überschüttet und hierüber eine 30 cm starke, auch die Böschungen überdeckende Strohschicht als Unterlage für das Eis eingebracht. Über die Grubenöffnung werden dann 2—3 m weit voneinander entfernte Baumstämme

verlegt und, nach Einbringen des Eises, mit Brettern, Lattstämmen oder dergl. überdeckt und darüber eine

6,5 m hohe Strohmiete errichtet. Der Zugang erfolgt durch einen 0,9 m breiten, 1,8 m hohen, mit zwei dicht scliliessenden Türen versehenen, hölzernen Vorbau nebst Leiter. Der Zwischenraum der Türen wird mit Strohbunden dicht ausgefüllt. Alles Holzwerk wird mit Karbolineum angestrichen. Im Spätherbst benutzt man die alte Strohmiete zur Einstreu und erneuert sie nach Einbringen des neuen Eisvorrates mit dem von der Dreschmaschine kommenden Winter stroli.

Eine ganz vorzügliche, billige und öfters ausgeführte Anlage ist in den Fig. 346 und 347 im Grundriss und Querschnitt dargestellt. Sie unterscheidet sich von den Eisgruben hauptsächlich durch die Anordnung einer oberirdischen Sohle und durch die ein Strohdach tragenden Umfassungswände, so dass wir eine solche, den Übergang von den Eisgruben zu den eigentlichen Eishäusern bildende Anlage Eishütte benennen. Der 3,5 x 3,5 m grosse und ebenso hohe Baum fasst etwa 40 cbm Eis und wird folgendermassen hergestellt: Man rammt 8 Bundholzpfähle in die Erde ein, verhöhnt sie am oberen Ende und verschalt sie innen mit starken Brettern oder benagelt sie, nach vorausgegangener Verriegelung, mit Latten, was billiger und besser ist, weil das Eisschmelzwasser in den lotrechten Zwischenräumen der Latten freien Ablauf hat. Aussen werden die Pfähle 60 cm stark mit fest ausgestopften Torfsoden oder Torfziegeln und diese mit einer festen, abgeböschten und mit Basenbekleidung versehenen Erd-anscliiittung umbaut. Die obere Abdeckung besteht aus einer gedielten Balkenlage mit starker Strohschicht und aus einem 40 cm starken Stroh- oder Bolirdacli. Der Zugang erfolgt durch eine mittels Leiter, besser mittels angeschütteter Erdrampe erreichbare, am Nordgiebel angebrachte Luke, und die Eisentnahme geschieht durch eine in der Decke liegende luftdicht scliliessende Klappe. Die Sohle legt man 30 cm hoch über dem Gelände an, stellt sie aus drei Bundhölzern mit darüberliegenden 6 cm starken halben Lattstämmen her, bringt darauf eine Schicht Beisig an und auf dieser eine Lage 15 cm weit gelegter Latten zur Aufnahme des Eises. Das durchsickernde Schmelzwasser läuft auf dem nach der Mitte hin etwas geneigten Erdboden in eine Tonrohrleitung mit Luftverschluss.

In den Fig. 348—350 geben wir den Grundriss, Längsschnitt und Querschnitt einer Eishütte mit Kühlraum für Wirtschaftsvorräte, welche nur aus Holz und Torfmull und aus flachem Pappdach besteht, sehr praktisch und billig ausführbar ist und das Eis-

WO 30 0

/oo

50

11

-i

-Fr de

r*>

Fig. 346. Grundriss.

ixm

w^/Mi ......--.-

Ae

w^%,: W, m,    W

g>-v^oy^rt p

y. \t/

Zu

3>

...J

---)

r~*

iii

p,

mMm

*m*Z*m>

Fig. 347. Querschnitt. Fig. 346 und 347. Eishütte.

JFüJi träum

/,JO

•»

>.

J,2S

Fig. 348. Grundriss.

sehr lange aufzubewahren vermag. Die doppelten, j 50 cm weit voneinander stehenden, mit ungehobelten Brettern oder Schwarten verschalten Wände und der Baum des flachen, weiss angestrichenen Pappdaches werden mit trockenem Torfmull dicht ausgefüllt. Alles Holzwerk wird durch die Humussäure des Torfmulles vor Fäulnis bewahrt, kann aber ausserdem noch angestrichen werden. Für 1 cbm Isolierraum

-iprrr^r'

■v.

Ei

-Z,so-

>

'-Xi

Fig. 349. Längsschnitt.

v'\

**TT

i'l.

Fig. 350. Querschnitt.

Fig. 348—350. Eishütte mit Kühlraum.

genügen 5³/₄ Ztr. Torfmull. Der Fussboden des Eis-raumes besteht aus einer Lage hohl und mit engen Zwischenräumen verlegter Stangen, auf der eine Schicht Torfmull und hierüber eine dünne Lage Stroh zur Aufnahme des Eises aufgebracht wird.

2. Eiskeller.

Dieselben unterscheiden sich von den vorigen Anlagen dadurch, dass sie ganz oder zum grössten Teil unter der Erde liegen und in massiver Bauart ausgeführt werden. Die Grösse der Eiskeller hängt vom Bedürfnisse ab, je geringer dieses ist, um so bedeutender ist der Schmelzverlust im Sommer. Gewöhnlich gibt man nicht unter 60 cbm Inhalt. Die

Grundform ist wegen des Erddruckes am besten    eine massive Grube oder in eine eingegrabene Holzeine kreisrunde (Zylinder, Kegelstumpf). Die Um-    tonne, welche öfters ausgepumpt werden. Die Decke

fassungswände bestehen am besten aus 0,75—1 m    besteht bei kleinen, runden Eiskellern am besten

starkem Ziegelmauerwerk in Zementmörtel mit bis    aus einem flachen, doppelten Ziegelkuppelgewölbe

zu 3, mindestens 7 cm breiten Luftschichten, welche ; mit leerer oder ausgefüllter Luftschicht, bei grösseren bei wasserdichtem Mauerwerk zweckmässig mit Bims-    Eiskellern aus doppelten, schmalen Ziegel- oder

sand, Schlacken, Schlackenwolle, Isolierschwemm-    Betonkappengewölben zwischen I-Trägern. Die

steinen oder Isolierasphaltkorksteinen ausgefüllt | unteren Gewölbe werden zweckmässig aus Isolierwerden. Letztere beide oder hohl gelegte Bretter    bimssteinen oder -Korksteinen hergestellt, wodurch

oder Schwarten können auch zur Innenverkleidung    die sonst an Ziegel- und Betongewölben stattflndende

des Mauerwerks verwendet werden, wodurch Schwitz-    Schwitzwasserbildung vermieden wird. Untere Ge-

wasserbildung verhütet wird. Billiger als die massiven Umfassungen sind die einfachen oder doppelten Monierwände mit Hinterfüllung bezw. Ausfüllung von poröser Schlacke. Die Umfassungswände erhalten in und über der Erde noch eine starke Hinterfüllung bezw. abgebösclite Beschüttung von Torfmull oder Schlacken, darüber Gartenerde zum Schutz gegen Erd- und Luftwärme. Dieser lässt sich auch erreichen durch Umgeben der Eiskeller, namentlich Eishäuser, mit in den Umfassungen hinreichend isolierten Kühl-

JE

VT

Tr

■I

Fig. 352. Ableitung des Eisschmelzwassers im undurchlässigen Untergrund.

wölbe aus Ziegeln oder Beton erfordern zur Sammlung des Schwitzwassers kleine, an den I-Trägern und an den Gewölbekämpfern angebrachte Zinkblechrinnen (Fig. 353), aus welchen das Wasser in an der Wand befindlichen Köhren in eine Packung groben Kieses abläuft. Die I-Trägerflansche sind mit Zementmörtel auf Drahtgeflecht zu verputzen.

Grosse Eiskeller können mit einfachen oder doppelten Monier-Kuppelgewölben mit Auf- oder Zwischenfüllung von porösen Schlacken überdeckt werden. Alle Gewölbe sind gegen Regen- und Schnee-

Fig. 351. Versickerung des Eisschmelzwassers in den durchlassbaren Untergrund.

•Vf

Fig. 353. Ableitung des Eisschwitzwassers bei gewölbten Eiskellerdecken.

räumen für Lebensmittel. Die Sohle erhält bei grundwasserfreiem, durchlässigem Untergründe (Kies oder Sand) zum Versickern des Schmelzwassers nur eine etwas trichterartige, mit Steinen, Ziegelbrocken oder Schlacken ausgefüllte Ausschachtung, die zur Eislagerung noch eine Bretter-, Stroh- oder Reisigschicht erhält (Fig. 351). In undurchlässigem Boden (Lehm, Ton usw.) muss das Schmelzwasser durch eine Rohrleitung abgeführt werden. Es gelangt zunächst durch 3—5 cm weite Fugen eines Holzrostes (halbe Lattstämme oder Bohlen), der von starken Holz-    wasser mit Gussasphalt, Asphaltfilzplatten, Patentschwellen, besser von I-Trägern oder alten Eisen-    bleiisolierpappe oder Tektolith zu isolieren und ebenso

balmschienen getragen wird, welche häufig von kleinen    gegen die Sonnenwärme durch eine aus porösen

Ziegel- oder Betonpfeilern unterstützt werden, auf    Schlacken und abgeböschter Gartenerde bestehende

eine nach der Mitte hin stark abfallende Zement-    Überschüttung, die mit Gras oder Strauchwerk be

betonsohle, welche 15—20 cm stark auf einer gut i pflanzt wird. Die Eingänge bezw. Öffnungen zum abgestampften, ca. 50 cm starken Schlackenschicht    Einbringen und Herausnehmen des Eises müssen

auszuführen ist. Das nun in der Sohlenmitte in    eine nördliche Lage erhalten. Ausser einer seitlichen,

einem kleiuen Sammelbrunnen (Sumpf) zusammen-    unmittelbar über dem Gelände befindlichen Öffnung

laufende Wasser gelangt von hier durch eine zur    zur Eisentnahme wird oft eine besondere kleine Fiill-

Abhaltuug der Luft vom Eise mit Luftverschluss    klappe zum Einbringen des Eises in der Decke an-

(Fig. 352 A oder B) und mit Gefälle versehene j gelegt. Sämtliche Öffnungen sind so klein wie Steingutmuffenrohrleitung in ein Gewässer oder in    möglich anzulegen und mit zwei-, besser dreifachem

.'    VS-''/.™

Fig. 355. Durchschnitt.

Fig. 354 und 355. Eisheller nach Prof. Schubert.

UH

i',30

6.30

■Jo

Türverschluss zu verseilen. Die zwei oder drei Türen liegen am besten in einem mindestens 1 m breiten, 1,25 m langen Vorraum, müssen dicht scliliessen und auf der Innenseite mit Torfmull- oder Strohhäckselmatratzen oder mit Korksteinplatten bekleidet sein.

Die Beleuchtung erfolgt am besten durch die Decke mit zwei, besser drei kleinen Rohglas- oder Drahtglasplatten, am besten mit zwei Lagen Glasbausteinen, die unter Belassung von Luftschichten eingemauert werden.

Da Eiskeller wegen des oft hohen Grundwasser -standes nicht so häufig wie die wenig oder gar nicht in die Erde einschneidenden Eishäuser ausgeführt werden, so bringen wir hier nur ein Beispiel zur Darstellung.

Die Fig. 354 und 355 sind der Grundriss und Durchschnitt eines von Prof. Schubert ausgeführten

4,80

•i-'j

ä 1

SS

/OO

Fig. 354. Grundriss.

Eiskellers, der über die halbe Höhe in den durchlassbaren Untergrund einschneidet. Der zylinderförmige Keller fasst 90 cbm Eis, die Umfassungswand besteht aus Ziegelmauerwerk mit Luftschicht und das flache Kugelgewölbe ist doppelt mit einer Zwischenfüllung von porösen Schlacken ausgeführt. Der bedeutende Gewölbeschub wurde durch einen Ringanker aufgehoben. Die trichterartige Sohle des durchlassbaren Untergrundes erhielt nur eine starke Steinschüttung. Das Einbringen und Herausnehmen des Eises erfolgt durch einen kleinen, überwölbten Vorraum mit dreifachem Türverschluss. Die Beleuchtung geschieht durch einen mit 3 Drahtglasplatten verschlossenen Oberlichtschacht. Die Innenfläche des Kellers ist mit einer rauhen Bretterschalung auf starken Latten versehen, wodurch nicht nur eine weitere Luftschicht entsteht, sondern auch das unmittelbare, ungünstige Anliegen des Eises am Mauerwerk verhindert wird. Das Gewölbe wurde mit 3 cm starker Gussasphaltschicht abgedeckt. Der Keller wurde in und über der Erde mit einer starken Torfmullschicht umgeben und diese über dem Gelände mit Erde überschüttet, welche mit Gras besät wurde.

3. Eishäuser.

Dieselben werden in quadratischer und rechteckiger Grundform erbaut und die Umfassungswände 5—6 m hoch über Gelände errichtet und entweder massiv, wie diejenigen der Eiskeller, ausgeführt oder als doppelte, 50—100 cm weit voneinander abstehende leichte Fachwerkswände, besser als Doppelwände aus Eisenbeton (Monierkonstruktion), Hohlzementdielen usw. Die inneren Fachwerkswände werden mit gut geteerten, besser mit Dachpappe, namentlich mit Patentbleiisolierpappe, bekleideten starken Brettern oder Bohlen, noch zweckmässiger

mit Hohlzement dielen verschalt, am besten jedoch mit Isolierschwemmsteinen oder Isolierasphaltkorksteinen ausgemauert. Die äusseren Facliwerks-wände werden entweder wagerecht mit karbolini-sierten gestülpten Brettern, besser mit Hartgipsoder Zementdielen verschalt oder erhalten einen Zementmörtel-Rabitzputz. Die Zwischenausfüllung aller Wände erfolgt mit Torfmull, poröser Schlacke, Korkmehl, Bims-sand, Kieselgur oder Schlackenwolle usw. Die Decke besteht bei massiven Eishäusern am besten aus doppelten, schmalen Kappengewölben zwischen I-Trägern. Die unteren Gewölbe werden aus Isolierschwemmsteinen oder Isolierasphaltkorksteinen ausgeführt und die Zwischenräume wie vorhin ausgefüllt. Bei nicht massiven Häusern ist die Decke genau oder ähnlich wie die Wände auszuführen und eine 30—50 cm starke Stroh-, Rohr-, Schilf- oder Torfmullschicht aufzubringen. Das Dach massiver Eishäuser ist am besten das Holzzementdach mit starker Kiesschicht, dasjenige nicht massiver ein mindestens 30 cm starkes Rohr- oder Strohdach oder ein doppel- oder dreilagiges Pappdach mit weissem Anstrich zur Abhaltung der Sonnenhitze. Der Daclirauin wird nur 1 m hoch, wenn das Einbringen und Herausnehmen des Eises nicht durch die Decke erfolgt und wird dann mit Torfmull, porösen Schlacken oder dgl. ganz ausgefüllt. Das Dach erhält zur Trockenerhaltung der Wände und der Umgebung des Eishauses und zur

Abhaltung der Sonnenstrahlen mindestens 1 m breite    Die Wände bestehen aus Ziegelmauerwerk und sind

Überstände. Die Sohle ist wie bei den Eiskellern    im unteren Teile aus 3 Wänden mit 2 Luftschichten,

auszuführen, ebenso die Eingänge. Zuweilen bringt    in einer Gesamtstärke von 1,01 m, im oberen Teile

man auch je nach der Höhe des Eishauses eine oder    aus 2 Wänden mit einer durch Kohlenschlacken aus-

zwei kleine Seitenöffnungen übereinander an, welche    gefüllten Luftschicht, in einer Gesamtstärke von

mit Doppelklappen oder -läden und Zwischenausfüllung    88 cm, ausgeführt. Die Decke besteht aus Isolier -

von Torfmull gegen Luft und Wärme gut zu ver-    korkstein-Kappengewölben zwischen I-Trägern und

wahren sind.

der ganze Baum unter dem flachen, doppellagig ein-Die folgenden Abbildungen veranschaulichen 3 Eis-    gedeckten Papppnltdacli wurde mit Torfmull dicht

häuser aus letzter Zeit in Ziegel-, Hohlzementdielen-    ausgefüllt. Das Dach und die Aussenflächen der

r-3. es

'//y

3, es

¹>"°t

-V

fn

\l BuUer-

| | ÄMTUra-LUrv

___V

ioo o

Fig. 358. Grundriss.

J3utter'bearbeitung

/<?<?

l-i -f f r f f f f~

Fig. 356. Grundriss.

30 <s

oz‘9

‘ Jl

■JO!

-w«.

Hi

Fig. 359. Querschnitt.

Fig. 358 und 359. Eishaus aus Hohlzementdielen.

mtit

\ Wände wurden weiss angestrichen. Die auf un-durchlassbarem Untergrund ausgeführte Sohle besteht aus 20 cm starkem Zementbeton auf einer 50 cm starken, abgestampften Lage von Kohlenschlacken.

Die Solileentwässerung, Wasserableitung usw. ist die übliche und aus den Abbildungen ersichtlich. Das Einbringen des Eises erfolgt durch eine un-und Monierkonstruktion. Die Fig. 356 und 357 sind der mittelbar unter der Decke angebrachte und gut Grundriss und Querschnitt eines von Prof. Schubert isolierte Einscliüttöffnung. Das Eishaus ist durch für eine Zentrifugenmolkerei erbauten Eishauses, eine mit zwei Türen verschlossene Öffnung welches 150 cbm Eis fasst und mittels Butterkühlraumes dem Butterbearbeitungsraum angebaut ist.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

-j

"P

gv/:

Fig. 357. Querschnitt.

Fig. 356 und 357. Eishaus einer Zentrifugenmolkerei nach Prof. Schubert.

vom

Butterkühlraum aus zugänglich. Dieser wird durch drei hintereinander eingemauerte Drahtglasscheiben

gut beleuchtet und durch einen regelbaren Deckenschlot gelüftet.

Die Fig. 358 und 359 veranschaulichen den Grundriss und Querschnitt eines kleinen, quadratischen, etwa 50 cbm Eis auf nehmenden Eishauses. Die Wände

\b

i or'/

eindringt. Das flache Dach ist ein doppellagiges Pappdach und nebst den äusseren Wandflächen weiss angestrichen. Die Sohlekonstruktion ist die in undurchlassbarem Boden übliche. Das Einbringen des Eises erfolgt wie bei dem vorigen Eishause, das Herausnehmen durch einen aus 20 cm starken Holil-zementdielen hergestellten und mit 3 Türen verschlossenen Vorbau.

Die Fig. 360 und 361 zeigen den Grundriss und Durchschnitt eines Eishauses von 120 cbm Inhalt in Monierkonstruktion. Der kreisrunde Eisraum und die zwei sich ihm konzentrisch anschliessenden Kühlräume sind von einem kleinen Vorflur aus zugänglich. Sämtliche Räume sind aus zwei 8 cm starken, durch Rippen miteinander verbundenen Monierwänden hergestellt und deren 9 cm breite Zwischenräume mit Schlacken ausgefüllt. Die gleiche Konstruktion zeigen das flache Kuppelgewölbe und die Kühlraumdecken.

e Tn

UM"

kit1

0,60

WO so o

pr

Fig. 360. Grundriss.

Fig. 360 und 361. Eisliaus in Monierbauweise.

Fig. 361. Durchschnitt nach A—B.

sind in einer Gesamtstärke von 73 cm hergestellt,    Das Fundament des Eisraumes besteht aus einer

nämlich von aussen nach innen aus einer 20 cm    starken Zementbetonplatte, welche gleichzeitig die

starken Hohlzementdielenwand, einer 30 cm starken    Sohle desselben bildet. Ebenso bestehen die Wand-

Luftscliiclit, einer 10 cm starken Hohlzementdielen-    fnndamente und die Sohle der Kühlräume aus Zementwand und aus einer auf 10 cm starken Wandstielen    beton. Das Einbringen des Eises erfolgt durch einen

angebrachten 3 cm starken Bretterverschalung. Die    doppelt verschlossenen und mit Zwischenausfüllung

Decke besteht aus 2 Lagen Hohlzementdielen mit    versehenen Füllschacht anf dem Kuppelgewölbe. Das

Luftschicht zwischen T-Trägern und ist mit Torfmull    Herausnehmen des Eises geschieht durch den mit

1 m hoch auf gefüllt. Der vorgesehene Entlüftungs-    Doppeltür verschlossenen Vorflur. Das ganze Bau-

sclilot ist nicht nur überflüssig, sondern sogar nach-    werk wurde mit einer starken, ringsum abgeböscliten

teilig, da durch denselben, wenn er nicht sorgfältig    und am Vorflur durch Monierflügelwände am Abgeregelt wird, nur warme Aussenluft in den Eisraum    rutschen verhinderten Erdüberschüttung versehen.

VIII.

Die Wasch-, Schlacht- und Backhäuser.

(Backöfen, Räucherkammern.)

Auf mittleren und grösseren Bauernhöfen wird ; gängliche Backstube mit Backofen, sowie eine nach meistens eine geräumige Waschküche mit einem ein- dem Obergeschoss führende Treppe, in welchem sich oder angebauten Backofen unmittelbar neben der    über der Backstube eine Vorratskammer, über dem

Ein Beispiel für die Einrichtung eines grösseren Wasch- und Backhauses veranschaulicht der Gfrund-

Kochküche angeordnet, welche vielfach gleichzeitig Backofen eine Mehlkammer befindet. Hier liegt als Futterküche und Übergangsraum nach dem Stall- auch die Räucherkammer, deren Feuerung (s) in der gebäude dient, während auf Gutshöfen die erforder- Waschküche angelegt ist. liehen Räume zum Backen, Waschen usw. entweder im Inspektor- oder Wirtschaftshause oder in einem besonderen freistehenden Bäck- und Waschhause riss (Fig. 363). Alle Räume sind von einem mittleren in der Nähe des ersteren oder des Herrenhauses    Flure aus in bequemer Weise unmittelbar zugänglich

untergebracht werden.

Ofen.,

^ack^tube.

OjjStäüacht-1

mer.

]} a-cR^tub e.

m |\

V

T/IO

ächlacht-! i

; i JImt.

H)5%elrauin.

::

0123436789 10

I I I I 1 . I 1 I I I I

Koll-fc^üg-el-"

^iuuuer.

; i a£chliaii$.

Fig. 362. Wasch- und Backhaus.

ejTlur.

TTTTTTTT

ii

p eräth/rairm.

Ein solches Gebäude enthält vielfach:

1. die Waschküche, öfters zugleich Schlachtraum, 2. die Rollkammer, 3. die Plätt- oder Bügelstube, welche auch mit der Rollkammer einen Raum bilden kann, 4. den Backofen, 5. die Backstube, zuweilen auch Räume für Brennstoffe usw. und im Dachgeschoss vielfach Räume zur Lagerung von Mehl,Dörrobst usw., zweckmässig die Räucherkammer, auch zuweilen Gesinde- und Handwerkerstuben.

Fig. 363. Wasch- und Backhaus.

Fig. 362 stellt den Grundriss eines praktisch eingerichteten Wasch- und Backhauses dar. Dasselbe enthält in dem zurückspringenden, eingeschossigen Bauteil die von einem Flur aus zugänglichen Räume für den Waschbetrieb, in dem vorspringenden, zweigeschossigen Teil die ebenfalls vom Flur aus zu-

der Backofen ist an der Hinterfront herausgebaut und im Flure mit einem überwölbten Vorraum nebst Dunstabzug versehen. In Fig. 364 geben wir noch den Grundriss eines kleinen praktischen Wasch- und Backhauses. Dasselbe enthält zwischen Waschküche und Backofen mit Backraum einen Holz- und Kohlenraum, welcher gleichzeitig die Treppe zum Dachboden aufnimmt, der zur Lagerung von Mehl, Dörrobst usw. dient. Am Backofen ist noch ein Stall für 50 Hühner angebaut.

Die Wasch- und Backhäuser werden gewöhnlich einstöckig, 2,7—3 m im Lichten hoch, ohne Unter-

15*

kellerung, mit niedrigem Dachgeschoss und mit doppel-    gestützt, jedoch darf die Unterstützung nur schmal

oder dreilagigem Pappdach errichtet und der nur    sein, damit die Kesselfläche möglichst viel feuerbe-

eine, höchstens zwei Stufen über Gelände liegende    rührte Fläche erhält, a ist die Feuertür, b der Rost,

Fussboden, die sämtlichen Wände und Decken wegen    derselbe hat vom Kessel einen Abstand bei Stein-

der Nässe und Feuersgefahr am besten massiv her-    kohlen von 25 cm, bei Holz 35 cm. Die Rostbreite

gestellt. Hölzerne Decken werden am besten mit    beträgt bei 95 cm Kesseldurchmesser 25 cm und wird

Asphaltfalzpappe auf Lattung oder Schalung bekleidet    für je 30 cm grösseren Durchmesser um 4 cm ver-

und erstere mit verlängertem Zementmörtel verputzt,    mehrt. Die Rostlänge ist gleich dem halben Kessel

!j

[O

\L I

roi

pjacfürcw/wvvrj

Fig. 366. Durchschnitt

fl

/CO SO Q

/0

Fig. 364. Wasch- und Backhaus mit Hühnerstallanbau.

Hinsichtlich der Anlage und Einrichtung der einzelnen Räume usw. teilen wir das Folgende mit.

durchmesser. Die freie Rostfläche beträgt 80 bis 100 qcm. Die Verbrennungsgase strömen vom Roste (b) aus nach dem hinteren Teile des Kessels, wenden sich in der Richtung des Pfeiles, streichen alsdann durch den kreisförmigen Zugkanal (c), dessen Querschnitt sich zur ganzen Rostfläclie wie 1 : 4 verhält, und treten dann in den Schornstein. Unter dem Rost liegt der Aschenfall, welchen man, damit die Roststäbe nicht zu sehr durch die glühende Asche leiden, um 30 bis 60 cm versenkt. Die Reinigung des kreisförmigen Zugkanales (c) erfolgt durch die im Grundrisse angegebenen drei Putzklappen (d, d, d).

1. Die Waschküche.

Die Grundfläche derselben beträgt mindestens 20 qm, im Fall die Waschküche zugleich als Schlachtraum dient 30—35 qm. Der Fussboden wird am besten aus Zementbeton, 10 cm stark, hergestellt und erhält ein geringes Gefälle nach einem in der Mitte, einer Seite oder Ecke des Raumes eingesetzten gusseisernen Ablauftopf nebst Schlammfang und Geruchverschluss mit anschliessender unterirdischer, nach einer Senkgrube führenden Tonmuffenrohrleitung.

Die Wandflächen sind glatt mit verlängertem Zementmörtel zu putzen und zu weissen. Die Beleuchtung erfolgt durch 2 Fenster und das Licht soll womöglich von links auf den Waschherd fallen. Der Zugang zur Waschküche erfolgt einerseits von einem Flure, andererseits durch eine 1,25 m breite Tür, unmittelbar vom Hofe aus, und dient die letztere zum Eintreiben des Schlachtviehes und Transport grösserer Gegenstände.

In kleinen Waschküchen legt man meist einen, in grösseren häufig zwei kupferne Kessel an, in letzterem Fall dient der eine zum Wäschekochen, der andere zur Bereitung des warmen Wassers.

In Fig. 365 und 366 geben wir den Grundriss und Durchschnitt einer einfachen und zweckmässigen Kesseleinmauerung an.

Der kreisförmige Mauermantel ist an der schwächsten Stelle ¹/₂ Stein stark und in Lehmmörtel hergestellt, durch das Mauerwerk wird der Kessel

Der Mauermantel wird durch einen 3 x 40 mm starken Flacheisenreifen (e) zusammengehalten.

Die Kesseloberkante liegt 1,10 m hoch über dem Fussboden.

0 10 10 30 40 50 60 70 80 90

Fig. 365. Grundriss. Fig. 365 und 366. Kesseleinmauerung.

Kleine Kessel erhalten einen 14 x 21 cm weiten, grössere Kessel einen 21 x 21 cm weiten Schornsteinzug. Über denW aschkesseln ist zweckmässig ein Wrasenfangmantel aus Zinkblech anzuordnen. Das Wrasenrolir erhält 14x21 bis 27x27 cm Querschnitt und einen Sauger.

2. Die Doll- uml Plättstube.

auch ist eine gute Beleuchtung er-

Zuweilen dient ein Raum beiden Zwecken gemeinschaftlich und muss derselbe dann besonders geräumig sein (ca. 20 qm), damit eine Drehrolle, die Plättbretter, ein grösserer Tisch zum Wäschelegen und ein kleiner Bügeleisenofen darin Platz finden. Werden getrennte Räume angelegt, so muss die Rollstube der geräumigere sein. Eine Verbindung der Roll- und Plättstube mit der Waschküche ist anzustreben , forderlich.

bleibt vom Mau er werk 8 cm weit entfernt, sein Wider-Holzfeuerung, ist entweder als An- bezw. Herausbau lager liegt 20—25 cm hoch über der Sohle und die der Backstube oder besser zwecks Reinerhaltung lichte Höhe beträgt 41—47 cm; grössere lichte Höhen, derselben am Ende eines besonderen kleinen Flures

Vorplatz angelegt, von dem aus der Backofen gefeuert, das Gebäck eingeschoben und wieder herausgeholt wird. Dieser Vorranm wird gepflastert, überwölbt und mit Dunstabzug versehen.

Die Backofensohle wird eiförmig und am besten geschoben werden, erhält 50—60 cm Breite, 24—30 cm Höhe und

im Verhältnis von 3:4 konstruiert, denn ein zu breiter Ofen heizt sich schlecht und ein zu langer ist beim Ein- und Ausbringen der Backwaren un- liegt etwa 1,2 m hoch

H- -

I---1---'r - 4 -- 1

4-

c\sf

Fig. 367. Konstruktionsverfahren der Backofensohle.

l-y-v-

£ ; :: .....-

LH.—

* *.....k x

über dem Fussboden.

Der Verschluss des Mundloches erfolgt durch ein in gusseisernem Rahmen sich bewegendes Doppel-türchen, welches mit einer Schamotteplatte ausgefüttert ist. Das neben dem Mundloch befindliche Schauloch, die „Leuchte“, wird nach aussen 10—14 cm im Quadrat weit, nach innen zu etwas weiter gemacht. Die drei im hinteren Teil des Gewölbes beginnenden Rauchkanäle erhalten 14 x 21 cm Querschnitt und werden

3. Der Backofen und die Backstube.

Der für die Landwirtschaft noch immer genügende einfache Backofen für zeitweise!! Betrieb, d. li. mit

anzuordnen.

Vor dem Backofen wird meistens ein kleiner bequem.

Fig. 367 zeigt diese Konstruktion:

a b : f g = 3:4; mit ae wird der Halbkreis afb geschlagen, alsdann werden die Bögen a c und b c aus d¹ und d mit den Radien dx a und db geschlagen.

Die Backofensohle bestellt aus zwei aufeinander in Lehmmörtel verlegten Ziegelflaclischich-ten, besser aus 8 cm starken Schamotteplatten und erhält einige Steigung, etwa 1:15, von vorn nach hinten, wodurch sich der Ofen leichter heizen und die Backware bequemer hereinschieben und herausbringen lässt. Unter dem Sohlenpflaster befindet sich eine 5—8 cm starke Sandschicht, darunter eine 10 cm starke Ascheschicht, uuter dieser Schmiedeschlacken, sodann kleine Feldsteine und zu unterst grössere Bruchsteine.

Das die Sohle überspannende elliptische Gewölbe wird aus freier Hand gewölbt, wobei nur die Lehrbögen die nötigen Anhaltspunkte liefern.

Meistens beträgt die Gewölbestärke 1 Stein und wölbt inan zwei ¹/₂ Stein starke Schichten (Scharen) übereinander, um notwendige Reparaturen leicht vornehmen zu könneu. Das Gewölbe wird gewöhnlich mit Lehmmörtel, am besten aber mit Schamottemörtel gemauert, da für das Garbacken des Brotes eine Temperatur von 210° C. notwendig ist.

Alle weiteren Einzelheiten gehen aus dem in den Fig. 368—370 dargestellten freistehenden Backofen hervor, welcher zweckmässig mit einem überwölbten und verscliliessbaren Vorgelege versehen ist.

Das Umfassungsmauer werk ist l¹/₂ Stein stark und besteht nebst dem Gewölbe aus schwach gebrannten Ziegelsteinen in Lehmmörtel. Das Gewölbe

bis 70 cm und mehr, erhalten nur Öfen, welche gleichzeitig zum Flachsdörren dienen. Das Mundloch, durch welches Holz und Backwaren ein-

Fig. 368. Grundriss.

1P1PI

fl

Fig. 369. Querschnitt.

über dem Gewölberücken mit einiger Steigung nach vorne geführt, über dem Mundloch zusammengezogen und münden in den hier beginnenden, 14 X 40 cm weiten Schornstein ein. Dieser ist mit einer Drosselklappe zur Regelung und die Rauchkanäle mit einer Russentleerungsöffnung versehen. Das auf dem überwölbten Vorgelege stehende zweite Schornsteinrohr

Das

dient zur Abführung der heissen Dünste usw. Gewölbe wird seitlich und oberhalb vollständig mit

Strohlehm ausgeschlagen, dieser satteldachartig abgeglichen und unmittelbar mit eingedrückten Pfannen oder Biberschwänzen abgedeckt.

tH

ft

den massiven Backöfen durch die Möglichkeit der Platzveränderung, durch geringe Abmessungen, grosse Haltbarkeit, geringe Kosten, Brennstoffersparnis und durch einfaches und sauberes Backen auszeichnen und deshalb schnell beliebt geworden sind.

zum Bereiten und Formen des Teiges, erhält 20—25 qm Grundfläche und wird entweder durch einen eigenen Ofen (Kachelofen) geheizt oder in unmittelbarer Nähe des Backofens angelegt, damit sie durch diesen erwärmt und so das Aufgehen des Teiges beschleunigt wird. Der Raum muss überdies reinlich, trocken und durch zwei Fenster beleuchtet sein.

Die Backstube

. //

^v.

4. Die Käucherkammer.

,§iB

iISS»!

jta

Diese ist für jeden Landwirt ein dringendes Bedürfnis und wird gewöhnlich im Dachgeschoss des Wasch- und Backhauses, über der Waschküche oder Backstube, in Bauern- und Arbeiterhäusern im Dachgeschoss, auf Gutshöfen zweckmässiger im Kellergeschoss des Wirtschafts- oder Wohngebäudes im Anschluss an ein wenigstens 21 x 21 bis 27 x 27 cm weites Schornstein-

rohr angelegt, welches mit eisernen Schiebern für die Rauch zu- und -abfülirung zu versehen ist.

Die Grösse hängt vom jeweiligen Bedürfnis ab; Räucherkammern für Arbeiter- und Bauernhäuser erhalten gewöhnlich etwa 1    1,5 qm, solche für Güter

etwa 3 bis höchstens 4 qm Grundfläche, nämlich 1,5 Verordnung betragen für einen Scheffel Mehl (55 1) =    zu 2—2,5 m, bei einer Höhe von 1,8—2,5 in. Die

zu ver-    Bauart des Fussbodens, der Wände, Decke und Tür

muss unbedingt feuersicher sein.

Der Fussboden erhält bei kleinen Kammern einen

Fig. 370. Längsschnitt.

Fig. 368—370. Freistehender Backofen für Holzfeuerung mit überwölbtem Vorgelege.

Die Grösse der Sohlenfläche soll laut ministerieller

1,2 qm, und sind nach der jeweilig backenden Mehlmenge folgende Ofenabmessungen anzunehmen :

Lehmestrich oder eine Ziegelflachschicht in Lehmmörtel oder eine mit starkem Eisenblech benagelte Dielung, grössere Kammern am besten einen Hartgipsestrich. Die Wände werden, wenn sie auf massiven Untergeschosswänden oder I-Trägern aufruhen, gewöhnlich ¹/₂—1 Stein stark aus Hohlziegeln, besser aus guten Schwemmsteinen ausgeführt. Auf Holzbalken stehende Wände werden aus ausge-mauertem, innen glatt verputztem oder mit Asphaltpappe benageltem Fachwerk oder als doppelte Rabitzwände hergestellt. Die Decke kann bei kleinen Kammern, besonders bei solchen aus Fachwerk, aus einer mit 10—18 cm starkem Strohlehm versehenen und unterhalb mit Dachpappe oder Hartgipsdielen In neuester Zeit werden auch eiserne, trans-    benagelten starken Schwarten- oder Bretterlage be-

portable Backöfen hergestellt, u. a. von Weber    stehen. Kammern mit Massivwänden werden mit

in Ettlingen bei Karlsruhe, welche sich gegenüber einem Hohlziegel- oder Schwemmstein-Kappengewölbe

Mehlmenge

Länge Breite der Ofensohle

Höhe im Gewölbescheitel

Scheffel Liter

Meter

Meter

55

110

165

220

275

330

385

440

1,5b

2,20

2,50

2,80

3,13

3,44

3,67

0,94

0,41

1,25

0,46

1,71

0,51

1,88

0,57

2,19

0,62

10

495

550

3,75

3,95

4.01

2,51

2,51

2,51

2,82

3,02

0,62

0,62

0,62

0.67

0,72

oder mit einer ebenen Massivdecke (z. B. System    Ziegeln mit 3 cm weiten Fugen angefertigt und mit

Kleine) überspannt und das Kappengewölbe mit den    2 Lagen in Lehm verlegter Biberschwänze abgedeckt

Wänden durch 2—3 Zugstangen gut verankert, welche | sind. Durch die Kanalfugen dringt der Rauch gleich-gleichzeitig zum Anhängen der Räucherwaren dienen,    mässig in die Kammer ein, nachdem er vorher den

Die Tür, 0,6 x 1,8 in gross, wird entweder ganz    Russ an der Biberschwanzdecke abgesetzt hat. Zur

aus Eisenblech oder aus Holz mit rückseitigem Eisen-    Reinigung des Kanals werden einige Biberschwänze

blechbeschlag ausgeführt. In Tür und Wänden sind zur Luftzuführung einige 30 cm hoch über dem Fussboden liegende, 25 x 25 cm grosse und eng vergitterte Öffnungen mit Klappverschlüssen anzulegen.

Die Fig. 371—373 stellen eine grosse, massive Räucherkammer dar, welche im Dachboden angeordnet ist. Die Wände und das zum erleichterten Rauch-

rv_

/ *__

L T'-^rwW

n\

Fig. 372. Querschnitt.

/st

o-

T_

■777

/ic-

Ei

Fig. 371. Grundriss.

abzug etwas ansteigende Gewölbe sind ¹/.₂ Stein stark aus Hohlziegeln, Schwemmsteinen oder dgl. angenommen. Die obere, an den Schornstein anschliessende Wand und die rechte Seitenwand stehen auf massiven Untergeschosswänden, während die linke Seitenwand und die untere, die Tür enthaltende Schmalwand auf zwei miteinander verlaschten I-Trägern stehen, welche, innerhalb der Holzbalkendecke liegend, auf den Wänden des Untergeschosses aufruhen. Zwischen die J-Träger und Wände spannt sich der aus hochkantig gestellten Ziegelsteinen hergestellte, mit Bandeisenlagen in den Eugen versehene lind überbetonierte Fussboden nach Kl eine schein Deckensystem. Auf dem Fussboden liegen 2 Rauch-verteilungskanäle, welche aus hochkantig gestellten

Fig. 373. Längsschnitt.

Fig. 371—373. Massive Räucherkammer im Dachboden.

abgenommen und später wieder in Lehm verlegt. Die Tür besteht aus Eisenblech, ist zum Lufteintritt am unteren Ende in einer Ausdehnung von 25 x 25 cm fein durchlocht und wird mit einem Klapptürchen verschlossen. Zwei weitere, vergitterte und ver-schliessbare Lufteinlassöffnungen sind in den Seitenwänden angeordnet.

Mit grösseren Räucherkammern wird zweckmässig Fussboden angelegten Rauclikanale (c) in Verbindung, eine kleine Vorkammer verbunden, welche den Rauch dessen Anlage wir bereits vorhin beschrieben haben.

wm

f m

mm

77\-C r

r»

*ACoC&\

Fig. 374. Grundriss.

von den anderen Räumen des Gebäudes abhält und bei guter Lüftung zur Aufbewahrung der geräucherten Fleischwaren dienen kann.

Die Fig. 874 und 375 zeigen die Anlage einer Räucherkammer mit besonderer Raucherzeugung im Kellergeschoss eines Wohngebäudes. Der am besten an der Nordseite des Kellers anzuordnende, 8 m lange; 2,1 in breite und im Gewölbescheitel 2,5 m hohe Raum liegt an einem 27 x 27 cm weiten Scliornstein-rohr (a), welches zur Abführung des auf dem Herde (b) erzeugten Rauches dient. Der Herd steht mit dem ca. 180 qcm weiten, auf dem gepflasterten

Bj -

fl

\c

>5

Fig. 375. Querschnitt.

Fig. 374 und 375. Räucherkammer mit besonderer Raucherzeugung im Kellergeschoss.

Der Rauchabzug findet durch die in der Mitte des : sclilagene Tür ist im unteren Teile (Fig. 376) mit Gewölbes angebrachte, mittels Eisenblechschiebers (e) einer 55 cm im Quadrat grossen, mit Drahtgaze (Fig. 375) verschliessbare Öffnung (d) statt, welche verschlossenen Öffnung versehen, welche mittels eines

Blechschiebers nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden kann.

....

Der Raucherzeugungsherd (b) hat einen ca. 60 cm hohen Aschenfall, welcher sich auch über den mit g bezeiebneten Raum (Fig. 374) in der Herdrichtung erstreckt, wodurch eine bequeme Aschebeseitigung und reichliche Luftzuführung unter den Rost erreicht wird.

jLI

Fig. 376. Ventilationsöffnung in der Tür.

Die Räucherkammer liegt im Keller ganz feuersicher und die Rauchwarenvorräte lassen sich hier während des Sommers besser als im Dachgeschoss aufbewahren.

27 x 27 cm gross ist und mittels eines ¹/₂ Stein starken, auf dem Gewölbe ruhenden Kanals (f) mit dem Schornstein (a) in Verbindung steht. Die nach aussen aufschlagende, innerhalb mit Eisenblech be- und deshalb schnell beliebt geworden sind.

Ebenso wie eiserne, transportable Backöfen werden auch solche Räucherkammern hergestellt, welche vor den massiven Kammern viele Vorteile voraus haben

IX.

Gebäude zur Unterbringung des Viehes.

Die Ställe haben einen wesentlichen Einfluss aut Zur Ermöglichung warmer Stallräume im Winter die Gesundheit und das körperliche Gedeihen der und zur Trockenerhaltung der inneren Wandflächen Tiere und müssen im allgemeinen folgende Be- empfiehlt es sich, wenigstens die Frontwände langer

und kalten Winden ausgesetzter Ställe mit einer 7 cm, besser 14 cm breiten Luftisolierschicht zu versehen. Das Fundamentmauerwerk wird am vorteilhaftesten aus lagerhaft bearbeiteten oder gesprengten Feldsteinen, Findlingen oder aus Bruchsteinen und in Ermangelung dieser aus Magerbeton oder vielleicht aus Hartbrandziegeln ausgeführt. Die Aussenwände sind 0,8—1 m, die Innenwände 0,5 m tief zu fundamentieren. Der gesamte Oberbau ist vom Fundamentmauerwerk durch eine zwei oder drei Ziegelschichten hoch über dem Stallfussboden anzuordnende Lage von Asphaltisolierpappe zu trennen.

Zu Bruchstein wänden dürfen nur genügend poröse Steinarten genommen werden, da alle zu dichten feuchte, kalte Wände bewirken, wodurch nicht nur leicht Mauerfrass und Hausschwamm entstehen, sondern auch die tierische Gesundheit sehr gefährdet wird. Wände aus nicht porösen Steinarten und aus nicht genügend harten Kalkbruchsteinen, welch letztere von den Stalldünsten und dem Dünger leicht angegriffen werden, sind innen mindestens unter Anordnung einer 7 cm breiten Luftschicht ¹/₂ Stein stark mit harten Ziegelsteinen oder unmittelbar mit Hohlziegeln zu verblenden.

Wände aus Kalksandziegeln, Zementhohl-ziegeln, Kalksandstampfmasse, aus Kalkschlackenstampfmasse, sowie aus Zementschlackenbeton empfehlen sich besonders dort, wo reiner, scharfer Sand, guter Kalk und Steinkohlenoder Koksschlacken billig zu haben sind. Sie müssen jedoch mit Ausnahme der Zementhohlziegel- und Zementschlackenbetonwände durch eine ¹/₂ Stein starke, 80—50 cm hohe Verblendung aus harten Ziegelsteinen gegen Jauche und Dünger geschützt werden.

Prüsssche und Förster sehe Doppelwände mit leeren oder ausgefüllten Luftschichten sind als sehr dauerhafte und billige, die Erdarbeit und das

dingungen erfüllen:

1.    sicheren Abschluss gegen schädliche Witterungseinflüsse ;

2.    Gewährung bequemer Stand- und Buheplätze, sowie zweckmässiger Fütterungsvorrichtungen;

8. Berücksichtigung aller Vorteile bei der Anlage und Konstruktion, welche die Gesundheit der Tiere durch Beinlichkeit, Trockenheit, Regelung des Luftzuges, Stellung gegen die vorteilhaftesten Weltgegenden, Beachtung von Licht und Wärme fördern.

Eine trockene, gegen die nächste Umgebung etwas erhöhte Lage des Gebäudes erleichtert durch die Vermeidung von Grundfeuchtigkeit und Sicherung des freien Abflusses der Flüssigkeiten aus dem Stalle die Erfüllung dieser Bedingungen wesentlich.

Niedrige, feuchte und dunkle Ställe sind der Gesundheit des Viehes höchst nachteilig und die Quelle vieler Krankheiten desselben.

Die Anforderungen nach 1. lassen sich durch die Ausführung der Ställe mit massiven Wänden und Decken am leichtesten erreichen, jedoch können auch hölzerne Gebäude bei zweckmässiger Konstruktion den ersteren genügen.

1. Die Wände.

Die Aussen- und Innenwände der Ställe werden am besten aus gut gebrannten Ziegelsteinen in Kalkmörtel hergestellt, erstere l¹/₂ Steine stark und, wenn nötig, mit ¹/₂ Stein starken äusseren Vorlagen, letztere, wenn sie Balken tragen, 1 Stein stark und nicht tragende Wände ¹/₂ Stein stark in verlängertem Zementmörtel. Die nicht tragenden Wände können auch aus ausgemauertem Fachwerk bestehen, wenn dieses vor dem Ausmauern fäulnissicher angestrichen und durch einen 50—60 cm hohen massiven Sockel gegen Dünger und Jauche völlig geschützt wird.

Fundamentmauerwerk nahezu ersparende Konstruktionen besonders zu empfehlen.

Ausgemauerte Fachwerkwände sind, weil billiger als Massivwände, nur in holzreichen Gegenden und bei geringer Bodentragfähigkeit üblich. Die schwachen Fachwerkwände erfordern zum Schutz des Holzes gegen die feuchte Stalluft und zur Abhaltung der Kälte und Wärme eine ¹J₉ Stein starke Hintermauerung und einen mindestens 50 cm hohen massiven Sockel.

Die inneren Wandflächen der Ställe werden über dem Fussboden bis auf 1,5 m Höhe, ferner an den Fenstern, Luftklappen und in gewöhnlichen Pferdeställen auch über den Krippen zum Schutz gegen Dünger, Stalldunst, am besten mit Zementmörtel glatt verputzt, während die übrigen Waiul-liächen nur einen Fugenverstrich mit zweimaligem Kalkmilchanstrich unter zweckmässigem Zusatz von etwas Antinonnin erhalten.

Die Drempel- und Giebel wände der Futterbodenräume werden wie bei Scheunen am vorteilhaftesten aus mit Brettern oder Zementdielen verschaltem, oder aus mit Dachziegeln oder mit Pfannenblechen behängtem oder aus ausgemauertem Fachwerk hergestellt, auch sind die Prüsssehen und Förster -sclien Wandkonstruktionen sehr geeignet.

2. Die Decken.

Dieselben sollen tunlichst die folgenden Bedingungen erfüllen:

1.    müssen sie warm halten, d. h. aus möglichst schlecht wärmeleitenden Stoffen bestehen, um Niederschläge und Abtropfen der Stalldünste an ihnen zu vermeiden, wodurch das Vieh belästigt und die Decken leicht zerstört werden;

2.    müssen sie möglichst dunstdicht sein, damit die feuchten Stalldünste nicht in die auf den Decken lagernden Futtervorräte usw. eindringen, diese verderben und das Dach zerstören können;

3.    müssen sie möglichst feuersicher sein, d. h. einem im Dachraum ausbrechenden Feuer genügend lange widerstehen, um das Vieh retten zu können;

4.    müssen sie eine möglichst ebene Unteransicht besitzen, damit die gleichmässige Stallüftung nicht behindert wird;

5.    sollen sie eine möglichst weiteStiitzenstellung gestatten, um den Betrieb und die Übersicht im Stalle zu erleichtern;

t>. sollen sie schliesslich noch möglichst dauerhaft, nicht zu schwer und billig sein.

Von den unzählig vielen Deckenkonstruktionen, welche zum grösseren Teil die neueste Zeit hervorgebracht hat, sind es verhältnismässig doch nur wenige, die den obigen Bedingungen entsprechen, d. h. eine möglichst gute Stalldecke für einen möglichst billigen Preis liefern. Wir bringen deshalb in folgendem nur solche hölzerne und massive Deckenkonstruktionen zur Besprechung und Abbildung, welche sich für Ställe zufolge langjähriger Erfahrungen und Beobachtungen wirklich bewährt haben.

1. Hölzerne Decken.

Sie sind allerdings von nur beschränkter, immerhin genügender Dauerhaftigkeit und Feuersicherheit, jedoch wegen ihrer Wärme, leichten Ausführbarkeit und Billigkeit noch immer sehr gebräuchlich, besonders in holzreichen Gegenden. Vor allem kommt es bei hölzernen Stalldecken darauf an, die dem Holze durch Fäulnis und Feuer früher oder später drohende Vernichtung möglichst lange zu verhindern, und dies lässt sich erreichen durch entsprechende Behandlung des Holzes (gesunde Stämme, richtige Fällzeit und gutes Austrocknen des Holzes vor der Verarbeitung), ferner’ durch kunstgerechte Verbauung desselben (gründlicher fäulniswidriger Anstrich mit Karbolineum oder Antinonnin vor dem Verlegen der Balken), sowie durch vorsichtige Konstruktion der Decken. Vor allem ist darauf zu achten, dass die Balkenköpfe stets eine etwa 3 cm breite Luftschicht zwischen dem Hirnholz und dem Vorgesetzten, meistens nur A/₂ Stein starken Ziegelmauerwerk erhalten, dass sie auf Stückchen Isolierasphaltpappe verlegt und vollständig trocken ummauert werden (Fig. 377). Geschieht dies nicht, stösst die Hirnholzfläche fest an das Mauerwerk an und ist zudem der Kopf nass ummauert, so kann das Holz nicht allein nicht ausdunsten, „atmen", es wird sogar neue Feuchtigkeit auf nehmen und so unfehlbar zugrundegehen. Sehr empfehlenswert ist es, die Luftschicht vor dem Hirnholz noch 1—2 Ziegelschichten tiefer als die Balkenunterkante anzuordnen und sie am tiefsten Punkte durch eine kleine Öffnung oder ein eingemauertes Röhrchen mit der Aussenluft in Verbindung zu setzen (Fig. 378).

Werden die Decken unterhalb verputzt oder sonstwie luftdicht verkleidet, so muss auch zur Vermeidung der Trockenfäule für die Lüftung der Balkenzwischenräume gesorgt werden. Man bringt dann auf beiden Frontwänden an jedem Balkenkopf zwei seitliche kleine (1 Ziegelschicht hohe, 4 cm breite) Kanäle an, welche mit der Hirnholzluftschicht in Verbindung stehen (Fig. 379), oder man spart in der Mitte eines jeden Balkenfeldes in beiden Frontwänden einen Ziegelkopf aus, oder am besten, man mauert eine etwas schräg nach aussen gerichtete Dränröhre ein

(Fig. 392 und 393). Während der kalten Jahreszeit sind die Öffnungen zur Vermeidung der Deckenabkühlung und des Abtropfens mit Strohwischen oder dgl. zu verscliliessen. Die möglichste Dunstdichtigkeit, Feuersicherheit und Wärme der Decken ist durch einen dichten, undurchlässigen, genügend starken und aus schlecht wärmeleitenden Stoffen bestehenden Fussbodenbelag auf den Balken zu erreichen, der in verschiedener Weise ausgeführt werden kann. Wird ausserdem ein Deckenputz oder eine sonstige Balkenverkleidung ausgeführt, so wird nicht nur die Dunstdichtigkeit, Feuersicherheit und Wärme wesentlich gesteigert, sondern es wird auch ein glattes, gutes Aussehen der Decke, ein besserer Abzug der Stalldünste und eine längere Erhaltung des Balkenholzes erzielt, sofern nur auf die bereits besprochene unerlässliche Luftzuführung in die Balkenfächer Bedacht genommen wird.

und in folgenden verschiedenen Arten ausgeführt werden kann:

a) Der gewöhnliche gestreckte Windelboden

(Fig. 380—383).

Die vorher fäulniswidrig angestrichenen Balken werden bei 0,8—1 m weiter Entfernung mit gleichfalls angestrichenen, gesäumten, gefugten, 3—4 cm starken Rundscliwarten (Fig. 380 und 881), und bei 1,2—1,6 m weiter Entfernung mit 5—7 cm starken, gleichfalls angestrichenen halben Lattenstämmen (Fig. 382 und 383) in dichter und abwechselnder Lage der Stamm- und Zopfenden mit geschmiedeten Nägeln befestigt und dann ein 8 bezw. 10—18 cm starker Strohlehmestrich aufgebracht, eingeebnet und so lange geklopft, bis alle Trockenrisse verschwunden sind. Da der Estrich jedoch im Laufe der Zeit leicht rissig und staubig wird, so wird er zweckmässig schon von vornherein, nachdem er völlig er-

C.S

C 7/7/

J. Ta.pfye*'

'//

P'I

Fig. 377. Luftschicht vor dem Balkenkopf.

Fig. 378. Luftschicht in Verbindung mit der Aussenluft.

Fig. 379. Luftznführung in die Balkenfächer.

Die Deckenbalken sind gestossen nach der Länge härtet ist, mit heissem Steinkohlenteer überstrichen, des Stalles und die Unterzüge nach der Tiefe zu    oder noch besser mit starker    Pappe überklebt, woverlegen, dadurch lagern nur wenige der leicht    durch    er dauernd dunstdicht    bleibt, was    besonders

faulenden Balkenköpfe in den kürzeren, trockenen    für Kornböden über Ställen zu empfehlen ist. Die

Wänden; etwa später angefaulte Balken lassen sich    ganze    Unteransicht der Decke    ist zuletzt    mit Kalk-

leicht auswechseln; die meistens in einem Stück    milch    unter Zusatz von etwas    Quarkkäse    als Bindedurchgehenden Unterzüge bewirken eine kräftige    mittel oder besser mit weisser Lerchenberger Kalt-

b) Der gestreckte Windelboden mit Luftumspielimg (Fig. 384 u. 385).

Auf den Balken werden in Abständen von etwa 25 cm Dachlattenabschnitte und hierauf zur Aufnahme der Schwarten oder Lattenstämme eine Strecklatte aufgenagelt, so dass die Balken von der Stallluft fast vollständig umspielt werden können, wodurch sie eine längere Dauer erreichen.

Verankerung der Frontwände; die Fenster erhalten Wasserfarbe anzustreichen, eine dichte Lage unter der Decke, so dass das Licht möglichst reichlich und gleichmässig eindringt, was besonders für tiefe und verhältnismässig niedrige Ställe wichtig ist. Anstatt hölzerner Unterzüge und Holzstützen werden zweckmässiger I- Träger und gusseiserne Säulen verwendet, von solchen Stärken, dass die einmal nach Jahren verfaulte Holzdecke auch dann leicht durch eine massive ersetzt werden kann.

c) Der gestreckte Windelboden mit unterer Verschalung (Fig. 386).

Dicht unter den Schwarten oder Lattenstämmen

Die verhältnismässig beste Holzbalkendecke ist der gestreckte Windelboden, der sich zumal für einfache und billige Ställe, besonders für solche mit trockenerer Luft (Pferde- und Schafställe) empfiehlt bringt man eine gehobelte, gespundete, gestäbte,

•3-V

0.*-

Fig. 380.

Fig. 38t.

Fig. 380 und 381. Der gewöhnliche gestreckte Windelhoden mit Rundschwarten.

■    -fo-A

Fig. 383.

//.

I'

:.v: j

2,5 cm starke Schalung- an, welche auf an den gehobelten, gefasten Balken angenagelten Kehlleisten aufruht. Die Decke ist ebenso dunstsicher wie die nachfolgende Stiilpdecke und eignet sich wegen ihres hübschen, einer Kassettendecke ähnlichen Aussehens besonders

tropfen. Statt der unteren Schalbretter können auch

2,5 cm starke Hartgipsdielen verwendet werden, deren untere rauhe Fläche einen schwachen Putz aus hydraulischem Kalkmörtel oder verlängertem Zementmörtel erhält, oder mit heissem Leinölfirnis

Fig. 382.

Fig. 382 und 383. Der gewöhnliche gestreckteWVindelhoden mit Lattenstämmen.

'777/ •- '7//    y//, ■ '7'

V^.' sv-    -S'-

* Ix    [S<3    1X1 ¹    E

UM

v-

VggA

Fig. 385.

Fig. 384.

Fig. 384 und 385. Der gestreckte Windelboden mit Luftumspielung.

für herrschaftliche Pferdeställe. Sie kann dann mehrfarbig angestrichen werden, mit farbigem Karbolineum

getränkt wird. Diese Anordnung ist billiger und haltbarer als die Bretterschalung.

'<7/

-sy

S/s.

10

//

yy.j

J-3 V

Fig. 386. Der gestreckte Windelhoden mit unterer Verschalung.

; Fig. 387. Die Stiilpdecke.

oder auch mit farbiger Kalkmilch unter Quarkkäsezusatz; Ölfarbenanstrich bewirkt bei nicht ganz trocknem Holz leicht Verstockung und auch Ab-

d) Die Stiilpdecke (Fig. 387).

Diese Decke, eine Abart des gestreckten Windelbodens, welche weit dunstdichter 'und von besserem

Aussehen als dieser ist, wird derart ausgeführt, dass | d. h. Erstarrens zu fester Masse kleine Eisse erhält, man auf den Balken 3—3,5 cm starke, 20 cm breite, ' mit Schlaghölzern so lange geklopft, „gepatscht", rauhe Bretter in 10—15 cm weiten Zwischenräumen bis die Eisse verschwunden sind, oder diese werden voneinander aufnagelt und die letzteren mit durch- nur 4—5 mal wiederholt mit der Gipskelle zu-schnittlich 3 cm starken Eundschwarten überdeckt gestrichen, und annagelt.

f) Holzdecke mit Betonfussboden (Terrastdecke)

(Fig. 391).

Führt man anstatt des Lehm- und Hartgipsestrichs auf den vergänglichen hölzernen Balkenbelägen eine Betonschicht auf starkem Drahtgeflecht aus, so entsteht die sog. Terrastdecke, welche vollständig dunst- und wasserdicht, warm, von obenher vollständig feuersicher und sehr billig ist. Zwischen den 0,8—1 m weit entfernten Balken wird ein 10—12 cm tief und bogenförmig herabhängendes, verzinktes starkes Eabitzdrahtgeflecht, besser ein Ziegeldrahtgeflecht angebracht, oberhalb mit starkem Papier, Jutestoff oder dünnster Asphaltpappe abgedichtet und dann bis 4 cm hoch über die Balkenoberkanten mit Kalkschlackenbeton (1 :4) ausgefüllt. Der Beton wird

e) Der gestreckte Windelboden usw. mit Hartgipsestrich (Fig. 388—390).

Der beste und trotzdem billigste Massivbelag auf Holzbalken ist der Hartgipsestrich, der bei guter

Fig. 388.

//

Fig. 389.

____

Fig. 390.

Fig. 388—390. Gestreckte Windelböden mit Hartgipsestrich.

n'S/.y//    '///„ ////■wgjzg&gro.

lir

Fig. 391. Holzdecke mit Betonfussboden (Terrastdecke).

; wagerecht abgeglichen, bis zum Verschwinden der i Trockenrisse geschlagen und kann noch einen Zement-, Gips- oder Asphaltestrich erhalten. Das Drahtgeflecht wird von unten heiss geteert und die ganze Decken-unteransiclit mit weisser Lerchenberger Kaltwasserfarbe angestrichen oder das Geflecht allein mit verlängertem Zementmörtel verputzt.

g) Der gestreckte Windelboden usw. mit unterer Pappschutzdecke (Fig. 392).

Zur Erhöhung der Dunstdichtigkeit und Wärme der Holzdecken und xum möglichsten Schutz derselben gegen die feuchten Stalldünste, sowie zur Erlangung einer glatten Unteransicht können die Balken unterhalb in einfachster und billiger Weise mit Asphaltoder Euberoidpappe verkleidet werden. Die Balken werden mit 3x5 cm starken, vorher mit Karbolineum gut angestrichenen Latten in Abständen von etwa

Ausführung stets risse- und ungezieferfrei bleibt, sowie vollständige Dunst- und Wasserdichtigkeit und hervorragende Feuersicherheit zeigt, kurz von fast unverwüstlicher Dauer ist, so dass er sich deshalb besonders für Kornböden über Ställen eignet. Der Estrich ist in 3, besser 4 cm Stärke auf einer 3 cm starken Lage feinen, reinen, vorher gründlich ange-    20—25 cm benagelt und auf jeden Meter, d. li. hinter

nässten Sandes aufzubringen, welche auf dem mit    jeder vierten oder dritten Latte, eine 3 x 10 oder

Strohhäcksellehm abgeglichenen Holzbelag der Balken    3 x 12 cm starke Stosslatte angeordnet. Auf der

aufrulit. Der Holzbelag kann, wie das die Fig. 388 Lattung werden dann die auf 1 qm etwa 5 kg bis 390 zeigen, aus halben Lattenstämmen, besser schweren Asphaltpappbalinen oder Buberoidbahnen jedoch aus gespundeter Dielung oder aus der Stülp- angenagelt, nachdem man die ersteren zuvor auf ihrer decke bestehen. Der Gipsestrich wird nach Verlauf oberen Fläche mit heissem Steinkohlenteer gründlich von wenigen Stunden, wo er infolge des Abbindens, angestrichen und sie getrocknet hat. Die Bänder

zweier Pappbahnen werden auf den Stosslatten überlappt, geklebt und zweireihig, auf den Zwischenlatten einreihig mit breitköpiigen, gut verzinkten Nägeln festgenagelt. Schliesslich wird die fertige Decke von

•'/

/j/r

W-

Fig. 392. Der gestreckte Windelboden usw. mit unterer Pappschutzdecke.

unten, besonders die Nagelreihen gutdeckend, mit heissem Steinkohlenteer bezw. Kuberoidmasse angestrichen und später mit Lerchenberger Kaltwasserfarbe angestrichen, welche sein' fest haftet und einen dauerhaften, gleichmässig weissen Ton aufweist.

besten ist aber die Asphaltfalzpappe (Andernach in Beuel bei Bonn, Lieb er t in Rawitsch, Posen). An ihr haftet nicht allein der Putz sehr fest, sondern es entsteht auch zwischen Holz und Putz eine wasserdichte Isolierschicht, die selbst bei etwaigen Putzrissen weder Dünste noch Nässe durchlässt. Auch vermehrt die Asphaltfalzpappe die Wärme und Feuersicherheit der Decke. Die Asphaltfalzpappe wird gerade so wie die gewöhnliche Asphalt-und Euberoidpappe auf einer Lattung, zweckmässiger auf einer Schalung angebracht. An den Stosslatten wird vorher zur Abdichtung der durch das Zusammentreffen zweier Bahnen gebildeten Stossfugen ein Pappstreifen untergenagelt (Fig. 393). Von den breitköpfigen verzinkten Nägeln wird etwa jeder vierte nur so tief in die Latten geschlagen, dass die Köpfe noch etwa 4 mm über die Pappe vorstelien, um hinter denselben einen verzinkten Spanndraht anbringen zu können (Fig. 394). Dieser wird unter

h) Der gestreckte Windelboden usw. mit unterem Verputz

(Fig. 393 und 394).

Weit besser, aber auch teurer als die Pappschutzdecke ist der Verputz der Holzdecken. Kalkmörtel und reiner Zementmörtel sind nicht haltbar bezw. zu leicht haarrissig, so dass nur verlängerter Zementmörtel zum Putz verwendet werden darf. Dieser wird aus 2 Raumteilen gut gelöschtem, reinem, mindestens 3 Wochen altem Weisskalk, 1 Raumteil raumbeständigem, langsam abbindendem Portlandzement und aus 6 Raum-teileu ganz reinem, scharfkörnigem, nicht zu feinem Sand bereitet. Als Putzträger haben sich Rohrgewebe,

Holzleistengeflecht usw. nicht bewährt, indem diese die Haarrissbildung des Putzes begünstigen, wodurch die Decken undicht werden und Putzträger nebst Balken allmählich verfaulen. Besser eignen sich 2 cm weitmaschiges, gut verzinktes Rabitzdrahtgeflecht, noch mehr Ziegeldrahtgeflecht, Hartgips- oder Zementdielen. Am

■v'

Fig. 393.

Fig. 394.

Fig. 393 und 394. Der gestreckte Windelboden usw. mit Verputz auf Asphaltfalzpappe.

der ganzen Pappdecke, etwa 15—20 cm weite, unregelmässige Maschen bildend, unter straffem Anziehen angebracht und dann alle vortretenden Nägel eingeschlagen, wodurch das Drahtnetz dicht unter der Pappe liegt, diese noch besonders versteift und

das vorzügliche Anhaften des Mörtels an ihr vermehrt. An den Wänden müssen alle Putzträger 3—4 cm tief eingespitzt und die unteren Fugen mit Kälberhaarmörtelleisten abgedichtet werden. Per erhärtete Deckenputz kann durch einen Bauoder Magnesiafluatanstrich noch besonders gehärtet und gedichtet und das Eintreten von Haarrissen vollständig vermieden werden. Alte, haarrissig gewordene Decken lassen sich durch einen Anstrich mit heissem Goudron wieder ganz dunstdicht machen, der nach dem Eintrocknen mit Kalkmilch unter Quarkkäsezusatz oder mit weisser Kaltwasserfarbe überstrichen wird.

eine weit niedrigere Konstruktionshöhe wie die Kappengewölbe, so dass sich die Stallhöhe ermässigt, ferner üben sie keinen Seitenschub aus, so dass die Verankerungen fortfallen und die Widerlagerwände schwächer sein können, auch gewährt die ebene Unteransicht der Decken eine vorzügliche Stall-entlüftung und ein gutes Aussehen und schliesslich zeichnen sie sich durch bedeutende Feuersicherheit und grosse Tragfähigkeit aus.

Bevor wir in die ausführliche Besprechung der eben kurz angeführten Arten der Kappengewölbedecken und der ebenen eintreten, bringen wir zunächst die wichtigsten Punkte der Eisenkonstruktion zur Sprache, nämlich die möglichst sparsame Verwendung des Eisens, die Ausbildung seiner konstruktiven Einzelheiten und den Schutz gegen Rost und Feuer, welche für alle Decken in Betracht kommen.

2. Massive Decken.

Die massiven Stalldecken sind bei guter Konstruktion den . hölzernen hinsichtlich Feuersicherheit,

tfoj ±iJo3 y, //fJ

-t-

Fig. 395. Enggewölbte, teuere Stalldecke.

Zur möglichsten Ersparung an Eisen bezw. zur Verringerung des Gewichtes und der Kosten der I-Träger dürfen diese heute nicht mehr in nur etwa 1 m weiten Abständen verlegt werden, wie dies früher, namentlich bei Kappengewölben, fast allgemein geschah. Die hierdurch entstehende kostspielige Eisenverschwendung wird noch vermehrt durch die Wölbung mit gewöhnlichen Ziegelsteinen anstatt mit den weit leichteren und die Decken warm erhaltenden Hohlziegeln und Schwemmsteinen. Aus folgenden beiden Beispielen, einem mit ca. 1 m breiten und einem mit ca. 1,8 m breiten Kappengewölben überdeckten kleinen Kuhstall, geht dies deutlich hervor.

Dunstdichtigkeit und Dauerhaftigkeit weit überlegen, aber auch entsprechend teurer. Die in älteren Zeiten zur Herstellung massiver Decken vielfach angewendeten böhmischen Kappengewölbe, Kreuz- und Klostergewölbe aus Ziegelsteinen zwischen gemauerten Gurtbögen auf Ziegel- oder Hausteinpfeilern oder gusseisernen Säulen sind sehr teuer und schwierig ausführbar, besonders die beiden letzteren, und da sie ausserdem wegen des Schubes starke Widerlagermauern bezw. Pfeilerverstärkungen erfordern und den Stallraum nach obenhin beengen, so dass die Ställe höher aufgeführt werden müssen, wenn sie den gleichen Luftraum enthalten sollen wie Ställe mit möglichst ebenen Decken, und schliesslich auch die Entlüftung der Ställe erschweren, so werden diese Gewölbe gegenwärtig kaum noch angewendet.

Von den Gewölben kommt heute nur noch in Betracht das preussische Kappengewölbe zwischen Gurtbögen auf Ziegel- und Hausteinpfeilern, besser auf gusseisernen Säulen, oder zweckmässiger zwischen I-Trägern auf gusseisernen Säulen. Ferner das Zementbeton- und Monierkappengewölbe zwischen I-Trägern auf gusseisernen Säulen. Alle diese Gewölbe sind flacher, leichter und billiger ausführbar als die obigen und verleihen den Ställen ein helles, freundliches, hallenartiges Aussehen.

In Fig. 395 besteht die Decke aus 6 Stück ins-

Die Kappengewölbedecken werden aber noch weit übertroffen durch die in neuerer Zeit entstandenen ebenen Decken zwischen I-Trägern, und zwar aus Ziegelsteinen oder dergleichen, mit oder ohne Eiseneinlagen, von welchen sich besonders die Kleinesche    gesamt 31,2 m langen Trägern, Pr. Nr. 21, welche

und Förster sehe Decke für Ställe sehr gut eignen,    insgesamt 890 kg wiegen, und in Fig. 396 aus nur

ferner aus Zementdielen mit Eiseneinlagen und    3 Stück insgesamt 15,6 m langen Trägern, Pr. Nr. 26,

besonders aus Eisenbeton. Von diesen, welche in    welche nur 654 kg wiegen. Die erste Stalldecke

grossen Spannweiten ausführbar sind, erfreuen sich    erfordert also 236 kg oder ca. 26 °/₀ mehr an

besonders die Koenensclie Voutendecke und älm-    Eisengewicht als die zweite und würde mithin

liehe grosser Beliebtheit. Alle diese Decken haben    etwa 40 M. teurer werden als diese!

Um so mehr ist dies der Fall in grossen Stall- bei Kappengewölben und auch bei einzelnen ebenen

Decken bis zu 6 m Länge ohne alle Unterstützungen frei liegen. Geht ein I-Träger in einem Stück über eine Säule fort,

räumen, wo die I-Träger der schmalen Kappengewölbe noch mit I-Trägerunterzügen unterstützt werden müssen; hier beträgt der Gesamteisenaufwand mehr als das 2¹/₂ fache als bei einer gleichgrossen Decke, welche aus 3,5—4 m breiten Kappengewölben oder ebenen Platten besteht, deren Träger unter Fortfall von Unterzügen unmittelbar von den Säulen unterstützt werden. Zu den bedeutenden

so wird er zweckmässig nach

Mehrkosten bei enger Trägerlage kommt noch der Nachteil, dass die vielen laufenden Meter Trägerflansche und die ausserdem bei grossen Stallräumen erforderlichen und dann meistens unter den Deckenträgern befindlichen Unterzugsträger die Dauerhaftigkeit der Decke sehr in Frage stellen, wenn nicht sämtliche Flansche und die Gesamtoberfläche der Unterzüge ganz rostsicher geschützt bezw. ummantelt werden, was natürlich die Decken noch weiter verteuert. Ist man zur Anwendung von I-Trägerunterzügen gezwungen, so legt man sie

|e-

JO

Fig. 397. Befestigung eines durchgehenden I-Trägers auf der Säulenkopfplatte.

Fig. 397 mit der rechteckig gestalteten und von zwei Tragerippen gestützten Kopfplatte durch vier Schraubenbolzen verbunden. Werden zwei Träger gestossen, so geschieht dies meistens auf der Säule

,/

'•V

k-

Fig. 396. Weitgewölbte, billigere Stalldecke.

Jr

anstatt unter die Gewölbeträger vorteilhaft zum Schutz gegen Feuer und Kost mit den letzteren möglichst in eine Ebene und verbindet dann die Stege der Gewölbeträgerauflager mit den Stegen der Unterzugsträger durch Winkel eisenlaschen.

Das Beste sind also stets möglichst breite Kappengewölbe und ebensolche ebene Deckenfelder, ohne Unterzüge, aus Hohlziegeln, noch besser aus Schwemmsteinen.

Für kleine Ställe sollten die Träger eine bis 2, sogar bis 2,5 m und bei grossen Ställen eine sogar 3,5—4 in weite Lage erhalten. Bei einzelnen ebenen Ziegel- usw. Decken können die Träger sehr wohl 3—3,5 m und bei ebenen Betoneisendecken sogar 7—9 m weit voneinander liegen, wodurch also sehr viel Eisengewicht erspart wird, Unterzugs-    selbst als sog. fester Stoss, obwohl dieser zuweilen

träger selten nötig werden und die Säulen so weit    weniger vorteilhaft ist als der zwischen zwei Säulen

voneinander stehen, dass sie den Betrieb und die    stattfindende sog. schwebende Stoss. Die Fig. 398

Übersichtlichkeit des Stalles in keiner Weise stören,    und 399 zeigen den festen Stoss zweier gleichhoher

Hinsichtlich der Eisenkonstruktion sind folgende    Träger auf der rechteckigen, genügend langen

Einzelheiten beachtenswert: Die I-Träger können    Säulenkopfplatte. Die Träger sind mit der Platte

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

r^i

rflh

ti

Oo-SO

Fig. 398. Ansicht.

16

verschraubt und unter sich, unter Belassung einer Durchmesser und sind 100—150 mm weit von-10—15 mm weiten Dehnungsfuge, mittels zwei Flach- einander und 50 mm weit von der unteren Flansch-eisenstosslaschen verbunden. Die Fig. 400 zeigt ! kante anzubringen. Sie erhalten anstatt der sich

o.° r~.

ssii&

Zs-

<e₀*

° ///

o y/-

?

' ? '//•

Io O O Ol

4i

Fig. 399. Querschnitt.

Fig. 398 und 399. Stoss zweier gleichhoher T'Träger auf der Säulenkopfplatte.

Fig. 400. Stoss zweier ungleichhoher ^-Träger auf der Säulenkopfplatte.

den festen Stoss zweier ungleichhoher Träger auf ! leicht verbiegenden und abbrechenden Splinte besser der Kopfplatte. Die T-Träger der Endgewölbe oder eine Verschraubung mit gusseisernen Kopfplatten, besser zweier nebeneinander befindlicher Gewölbe wie dies aus den Fig. 401—408 deutlich hervorgeht.

20-

Fig. 401.

Fig. 402.

Fig. 401—403. Gusseiserne Gewölbeanker-Kopfplatten.

Fig. 403.

sind stets mit den Widerlagermauern durch Bundeisenankerstangen, welche sich in ca. 2,5—3 m weiten Abständen wiederholen, fest zu verankern. Die Ankerstangen erhalten bei kleinen Gewölben etwa 15—20 mm, bei grossen etwa 25—30 mm

Die Dachstuhlsäulen usw. werden unmittelbar auf den Trägerflanschen aufgestellt und mit ihnen durch Winkellaschen und Schraubenbolzen fest verbunden (Fig. 398—400). Hierdurch werden besondere kostspielige Binderbalken oder mindestens kurze Schwellstücke vermieden, welch erstere ausserdem das Stolpern der Leute veranlassen und die Reinigung der Futter- und Kornböden erschweren.

Die I-Trägerköpfe (Fig. 404) sollen 25—30 cm lang in die Wände einbinden und entweder auf etwa 20 mm starken gusseisernen Unterlagsplatten oder auf etwa 3—4 Schichten hohen Hartsteinquadern oder mindestens auf 4—5 Schichten Klinkerzementmauerwerk auflagern. Vor den Trägerköpfen ist ein mindestens 15—20 mm weiter Dehnungsspielraum zu belassen und der Schaft des Kopfankers, sowie der Trägersteg mit länglich gebohrten Löchern zu versehen, damit der nicht fest eingemauerte T-Träger sich bei eintretender Feuersbrunst in seiner Länge an dem fest eingemauerten Anker frei bewegen bezw. ausdehnen kann, ohne dass das Mauerwerk unter seiner Bewegung leidet. Werden jedoch die Anker fest an den Trägern angebracht und diese stark belasteten Säulen diesen niemals angegossen. Die Platten erhalten gewöhnlich 35 mm Stärke und

if

J sr

ei>ie/i~t77zorte.L.

60

o-.j L~ lOx-t/Q 1

ZiS S5xfo)⁷’i rtv.

L?cepe?77'vctu.t 7*

TLtv Cewr-teit    .

Va

Fig. 405. Gusseiserne Säule.

Fi?. 404. Auflagerung und Verankerung eines I-Trägers.

auch fest eingemauert, so werden die Mauern bei    vier diagonale Verstärkungsrippen (Fig. 406). Damit

einer Feuersbrunst leicht ausbiegen, sogar Umstürzen,    die Säule auf dein Säulenstutz der Platte vollständig

Die Länge der Bohrlöcher soll gleich dem Bolzen-    lotrecht steht, was

durchmesser + der halben Längenausdehnung des    zur Vermeidung von

Trägers bei einer bestimmten Temperaturdifferenz    Sprüngen im Gusssein ; sie lässt sich also leicht berechnen. Die guss-    eisen unbedingt nötig

Vi

eisernen Säulen (Fig. 405 und 406), welche heute    ist, müssen die Beaus Hartguss und in den grossen Hüttenwerken meist    rührungsflächen des

stehend gegossen werden, erhalten je nach ihrer    Säulensockels und des

durch statische Berechnung festzustellenden Belastung    Stutzes genau wagegewöhnlich einen Durchmesser von etwa 10—16,    recht abgedreht und

höchstens 20 cm und eine Wandstärke von 20 nun;    in die Fuge ein Walzgering belastete Säulen auch nur 15 mm. Die Säulen    bleiring eingelegt wer-

Fig. 406. Säulenfussplatte.

erhalten einen 1 m hohen Sockel, dessen Durch-    den. Die Platte ist

messer 4 cm grösser ist als derjenige des Schaftes.    mit Zementmörtel 1:2,

Die Fass- oder Grundplatte, welche stets so gross    aber ohne Verankerung

sein muss, dass die Druckbeanspruchung des aus auf dem Fundament zu versetzen, dieses soll je nach Ziegelzementmauerwerk bestehenden Fundamentes Material und Verband über die Platte allseitig etwa nicht mehr als 10—11 kg/qcm beträgt, wird bei    3—10 cm breit vorspringen, damit Kantenabspriinge

16*

r- ©■

Ui

vermieden werden. Damit die Platte nebst Rippen den Verkehr nicht stören, ordnet man sie dicht unter dem Stallpflaster an. Will man die unteren

Fig. 407. Schutz des J-Trägerflansches durch Drahtgeflecht-Zementputz.

Flansche der Träger und die gusseisernen Säulen nur gegen Rost schützen, so empfiehlt es sich, die ersteren mit Zementmörtel auf einer Umhüllung mit

o° o.. %■ /// :

ifün

Fig. 408. Feuerschutzmantel eines J-Trägers mit Formziegeln.

Rabitz- oder besser Ziegeldrahtgeflecht zu verputzen (Fig. 407), da hier kein Anstrich auf die Dauer gegen Rosten schützt, und die Säulen auf vorausgegangener Menniggrundierung 2—3 mal mit Ölfarbe so verwendet man besser die in Fig. 408 abgebildeten Formsteine mit Zementmörtel und ummantelt dann selbstverständlich auch die Säulen mit besonderen Formziegeln (Fig. 409), oder mit anderen dazu geeigneten feuerfesten Stoffen, z. B. mit Korksteinen und darauf angebrachtem Drahtgeflecht mit Zementputz.

Die gebräuchlichsten Arten der gewölbten Decken.

a) Die preussische Kappengewölbedecke zwischen Gurtbögen auf Ziegelsteinpfeilern oder besser auf den dünneren Pfeilern aus hartem Haustein steht hinsichtlich Feuersicherheit und Dauerhaftigkeit obenan. Verwendet man jedoch anstatt der Steinpfeiler, besonders der starken Ziegelpfeiler, welche in grösserer Anzahl den Betrieb und die Übersichtlichkeit leicht erschweren, die bedeutend schwächeren gusseisernen Säulen, so müssen diese, falls sie ebenso feuersicher wie erstere sein sollen, in der oben angegebenen Weise ummantelt werden. Die Gurtbögen, zwischen welchen die 3—4 m breiten Kappengewölbe aus Hohlziegeln oder guten Schwemmsteinen ¹/₂ Stein stark mit ¹/₇ Stich eingespannt werden, erhalten zweckmässig die Form des Korbbogens, und es wird dann bei gusseisernen Säulen für die Bogenanfänge ein besonders bearbeiteter Anfänger- oder Widerlagerstein aus hartem Sandstein oder Granit auf der Säulenkopfplatte in Zementmörtel verlegt (Fig. 410 und 411).

Die Gewölbe sind stets in verlängertem Zementmörtel auszuführen und unterhalb mit diesem glatt zu verputzen. Oberhalb werden die Gewölbe durch Hintermauerung ausgeglichen und ein 2 cm starker Zementestrich 1 : 2 oder ein 3—4 cm starker Hartgipsestrich auf 3 cm starkem Sandbett aufgebracht;

-o

(X

-h

&■

////, - /!•/

Fig. 409. Feuerschutzmantel einer gusseisernen Säule mit Formziegeln.

Fig. 410.    Fig. 411.

Fig. 410 und 411. Preussische Kappengewölbedecke zwischen Gurtbögen.

oder ebenso dauerhaft, aber billiger, 2mal mit Bessemer Farbe anzustreichen. Durch den Drall t-geflechtzementputz werden die Träger auch gleichzeitig von unten her genügend feuersicher ummantelt. Soll jedoch der Feuerschutz ein vollkommener sein, letzterer dann, wenn es sich um die Lagerung von Korn, Sämereien u. dgl. handelt. Auch können die Gewölbe, besonders solche zwischen I-Trägern, oberhalb mit dem leichten, warmhaltenden Kalkschlackenbeton 1 :4 ausgefüllt und abgeglichen werden. Da

der Fall. Dieser Übelstand lässt sich bei den wölbten und auch bei ebenen Ziegeldecken dadurch in einfachster Weise verhüten, dass der Verputz von vornherein mit heissem Goudron 2 mal gründlich angestrichen und dieser später weiss überstrichen wird. Das sicherste, auf die Dauer wirksamste Mittel besteht aber darin, dass man die Gewölbe vor Aufbringen der massiven Abgleichung mit guter Isolier-

jedoch der Schwefelgehalt der Schlacken das Eisen allmählich angreift, so müssen die Träger durch eine Überdeckung mit Asphaltpappstreifen oder durch einen guten Anstrich geschützt werden (Fig. 399 und 413). Häufig wird auch nur ein Strohlehmestrich ausgeführt, der aber beim Trocknen rissig wird, weil er nicht wie bei Tennen wegen der den Gewölben schädlichen Erschütterungen geschlagen werden darf, und sich besonders nicht für Gewölbe zwischen T-Trägern eignet, da er diese stark belastet. Der früher vielfach für Kornschüttböden auf den Gewölben angewendete Dielenfussboden auf Lagerhölzern ist nicht nur sehr teuer, sondern auch wenig dauerhaft, nicht feuersicher und begünstigt die Ungeziefereinnistung.

b) Die preussische Kappengewölbe decke zwischen T-Trägern auf gusseisernen Säulen, welche wegen leichter und schneller Ausführung und Erzielung eines möglichst freien und leichter zu entlüftenden Stallraumes weit gebräuchlicher ist als die ist wegen der weiten Gewölbespannung, der einvorige Decke, erhält auch möglichst weite Gewölbe-    fachen, schnellen und billigen, viel Eisen ersparenden

Spannungen, etwa bis zu 3,5 m. Die Gewölbe werden Ausführung, sowie wegen der unbedingten Dunst-

-Fcdztafel/i

Jso7ierfui/7fie

S ■■

ge-

TTUTTT

Fig. 412. Dunstsichere Abdeckung gewölbter Stalldeeken.

asphaltpappe, noch besser, aber teurer mit Asphaltfalzpappe überdeckt (Fig. 412).

c) Die Zementbeton-Kappengewölbedecke

s/ -Z crrx/ -Z. e 7-r-t    rc cl, S/ 2,

\> v A v «    . r * o v. ;    "

C€ ls cjyict cn

■ ■

C 771*

Saixsct,

mp

'/A 'V

CCt •

Fig. 413. Zementbeton-Kappengewölbedecke.

wieder ¹/₂ Stein stark und nicht unter ¹/₁ Pfeil aus    diclitigkeit, sehr bedeutenden Feuersicherheit und

Hohlziegeln, noch besser aus Schwemmsteinen in    unbegrenzten Dauerhaftigkeit den Ziegelgewölben

verlängertem Zementmörtel und stets im Schwalben-    zwischen T-Trägern vorzuziehen, besonders für grosse

schwanzverband ausgeführt, wodurch die I-Träger    Stallanlagen. Der einzige Nachteil der Betondecken

weniger belastet werden. Die obere Abgleiclmng,    besteht darin, dass der Zementbeton als dichter, gut

die Fussbodenbildung, wird wie vorhin hergestellt.    wärmeleitender Körper die Bildung von Schwitz-

Ausser den bei Trägern und Säulen zu beachtenden    wasser und das Ab tropfen an den Decken begünstigt,

und bereits vorausgeschickten Einzelheiten bezüglich    jedoch lässt sich dieser Übelstand durch Aufbringen

ihrer Verlegung und Verbindung, sowie des Schutzes    einer genügend starken Schicht von dem porösen,

gegen Kost und Feuer kommt es noch wesentlich    warmhaltenden und leichten Kalkschlackenbeton und

auf die absolut dunstdichte Herstellung der zwischen    durch eine gute Ventilationsanlage beseitigen.

Die Güte einer Betondecke ist abhängig von der sachgemässen Ausführung durch geschulte Arbeiter, guten Baustoffen und zweckmässiger Mischung derselben. Die Gewölbe lassen sich bei der besonders für grosse Ställe sehr geeigneten

Trägern und Gurtbögen ausgeführten Gewölbe an.

Unterhalb nur ausgefugte Gewölbe haben sich nämlich auf die Dauer sehr oft nicht als genügend dunstdicht erwiesen und selbst bei verputzten Gewölben ist dieses bei mangelhafter Ausführung öfters

ft.

Spannweite bis zu 4 m mit nur ¹/₁₀ Stich, 10 cm Scheitelstärke und etwa 15 cm Widerlagerstärke ausführen (Fig. 413). Als Betonmischung empfiehlt sich: 1 Raumteil langsam abbindender Portlandzement, 4 Raumteile ganz reiner, scharfkantiger Fein- und Grobsand und 3 Raumteile ebensolcher Hartsteinkleinschlag, Grubenkies oder Hartziegelbrocken in allen Korngrössen bis zu der eines Hühnereies. Die gut durchgearbeitete, fertige Betonmasse wird dann auf die zur Vermeidung des Abdruckes der Bretter an den Gewölben vorher mit dickem Papier, besser mit dünner Dachpappe glatt bedeckte Schalung der Rüstung in Lagen aufgebracht und diese in der Richtung ihrer zur Drucklinie des Gewölbes normal liegenden Fugen festgestampft. Da die Gewölbe während des Stampfens einen Seitenschub auf die Mauern und Träger ausüben, so sind daher die erforderlichen Verankerungen anzubringen.

Nachdem der Zementbeton abgebunden hat, was bereits nach 8 Tagen der Fall ist, besteht jedes auch nicht gefährlich sind und später abgedichtet werden können, so ist es immer besser, die Gewölbe, wie Fig. 415 und 416 zeigen, in [[-Eisen eingreifen zu lassen, welche in Abständen von etwa 2,5—3 m von eingemauerten Kragträgerchen (Pr. Nr. 10 oder 12) unterstützt werden. Dies hat bei Umfassungswänden noch den besonderen Vorteil, dass dann die Fenster fast unmittelbar unter den Q-Eisen liegen können.

v///Ar--^ägm

ÄSr

Ar* /0 oc/- /Z/

Fig. 415. Eingreifen der Betongewölbe an den Umfassungs-wänden in Q-Eisen.

mt

1Y

Oberhalb sind die Gewölbe stets mit Kalkschlackenbeton auszufüllen und abzugleichen, wobei wieder zu beachten ist, dass die Träger gegen den Schwefelgehalt der Schlacken zu schützen sind. Der Kalkschlackenbeton kann noch einen 2 cm starken Zementestrich 1 : 2 und bei Kornschüttböden einen 3-—4 cm starken Hartgipsestrich auf 3 cm starker Sand-

Fig. 414. Betongewölbe, Auflagerung auf einer Scheidewand.

unterläge erhalten. Im letzteren Falle empfiehlt es sich, die Gewölberücken noch mit

Fig. 416. Eingreifen der Betongewölbe an Scheidewänden in Q-Eisen.

Gewölbe aus einem Stück, und es kann dann die Rüstung herausgenommen und weiter verwendet werden. Bei gutem Zement und der angegebenen Betonmischung werden die Gewölbe nach einigen Monaten so hart und fest wie ein mittelharter Sandstein, so dass sie jedes Ziegelsteingewölbe an Dichtigkeit, Feuersicherheit und Dauerhaftigkeit weit übertreffen. Infolge der Dichtigkeit und der beim Auflegen von Papier oder Pappe auf die Rüstschalung erreichten glatten Unteransicht ist auch ein besonderer Putz entbehrlich. Bei der Ausführung der Gewölbe ist noch folgendes zu beachten: Werden die äusseren Gewölbe unmittelbar auf den x/₂ Stein breiten Absätzen der Umfassungsmauern aufgelagert (Fig. 413), und die inneren ebenso auf den ¹/₂ Stein breiten konsolartigen Auskragungen der etwa nur 1 Stein starken Scheidewände (Fig. 414), so werden stets im Gewölbescheitel lange Risse entstehen, da der Beton sich beim Temperaturwechsel in anderem Mafse bewegt, „sich ausdehnt und zusammenzieht“, als das Mauerwerk. Wenn die Risse

einer Isolierung, d. h. mit 2 maligem -Goudronanstrich,

Isolierpappe oder 5 mm starkem Guss-asplialt zu versehen.

Zweckmässig wird noch im Fussboden über jedem I-Träger und über den Scheidewänden eine etwa 2 cm breite, 4 cm tiefe Nute ausgespart, so dass die durch die Bewegungen des Betons oder das Setzen des Gebäudes über den Trägern und Wänden sonst leicht eintretenden kleinen Risse vermieden werden bezw. nur bis an die Nuten reichen können; diese können später wieder geschlossen werden.

d) Die Monier-Kappengewölbedecke, deren Gewölbe aus einem gebogenen, mit Beton schwach umhüllten Eisengerippe besteht, eignet sich wegen der den Betongewölben gleichgrossen Spannweiten

und besonders wegen der erstaunlichen Tragfähigkeit und Festigkeit, unbedingten Feuersicherheit, unveränderlichen Dauerhaftigkeit, Dunstdichtigkeit und geringen Gewichtes noch mehr als die Betondecke für grosse Stallanlagen. Die Spannweite der zwischen I-Träger eingespannten Gewölbe wird zweckmässig bis zu 5 m bei ¹/₁₀ Stich und nur 4—6 cm Stärke angenommen (Fig. 417); ein solches Gewölbe vermag

je nach Berechnung 3—7 mm Stärke und 10—30 cm Entfernung voneinander. Sämtliche Stäbe werden an einigen Berührungspunkten mit dünnem Draht verbunden, und das gebogene Netzwerk wird dann mit einem mörtelartigen Zementbeton 1:3 bis 1:4 vollständig umhüllt, derart, dass der Beton unter dem Netzwerk noch wenigstens 5 mm stark ist. Oberhalb sind die Gewölbe am besten mit Kalk-

. HS»

'•Jl*

'\8i

.Je

• c*

////<<>■ --y.v' 'M'

3 Sg r-isc//

2>~ V -Ba r i~Qips es fr i cf>

'/;/>' 7/.V    '///'- V//^' '//A-'S//

ff-

-rr7i)V//;A77/7// v.    '

*-<- T

o •*

’₀ ?-u*° ° %<?

• O %,    :<l    ,*    *    *

°    ^ ac7f

F⁷- w Ö

e-& 0 7zJ

77t.'

Fig. 417. Monier-Kappengewölbedecke.

1200 kg/qm Belastung zu tragen. Das Eisengerippe    Schlackenbeton in bekannter Weise auszufüllen und

bestellt aus einem Netzwerk von Rundeisen, und    abzugleichen und irgend ein Fussbodenestrich auf-

zwar aus stärkeren und schwächeren Stäben (Fig. 418 zubringen, und 419).

Die ersteren, die die Zugkräfte auf-

Die gebräuchlichsten Arten der ebenen Massivdecken.

a) Die Kleinesche Decke, die älteste der ebenen Ziegeldecken mit Eiseneinlagen, deren Patentschutz seit einigen Jahren eiloschen ist, hat wegen ihrer einfachen und einer Holzdecke gleich billigen Ausführung, der ausserordentlichen Tragfähigkeit ohne jeglichen Seitenschub und bedeutenden Feuersicherheit zu Stalldecken eine grosse Anwendung gefunden. Die Decke wird zwischen I-Trägern aus lochporösen Ziegeln von 10 x 15 x 25 cm oder aus Schwemmsteinen von 10 x 12 x 25 cm Grösse auf einer an den Trägern angeliängten Rüstschalung flach- oder hochkantig, also 10, 12 oder 15 cm hoch, in verlängertem Zementmörtel (1 Teil Zement, 1 Teil Kalk, 5—6 Teile Sand) gemauert und gleichzeitig zwischen allen von Träger zu Träger durchgehenden Stossfugen der Steine ein 2 x 25 mm starkes, hoch-kantig gestelltes Bandeisen eingelegt, welches gut mit Mörtel umhüllt sein muss (Fig. 420 und 421). Die Entfernung der Träger kann bis zu 3,5 m betragen. Die Auflagerung der Deckenplatten an den Wänden geschieht auf einer 2 Schichten hohen, 4—6 cm breiten Auskragung. Die Decke wird nehmenden Tragstäbe, erhalten je nach der statisch unterhalb nebst den Trägerflanschen mit verlängertem berechneten Grösse der Zugkräfte 5—12 mm Stärke    Zementmörtel glatt verputzt und oberhalb der ge-

und 5—12 cm Entfernung voneinander und werden    nügenden Wärme wegen am besten mit einer 8 cm

nach der Gewölbespannweite verlegt. Die mit den hohen Schicht Kalkschlackenbeton versehen, welche Tragstäben sich normal kreuzenden, also nach der dann noch einen Zement- oder Hartgipsestrich er-Gewölbelänge liegenden Verteilungsstäbe erhalten halten kann.

s-fz

'³~7

30

LU

/₃

~J

C 7 rix-

Fig. 418. Ansicht.

//V;

///ZA*

Fig. 419. Durchschnitt.

Fig. 418 und 419. Monier-Eisengerippe.

b) Die Förster decke, D. R.-P., eine ursprünglich aus porösen, eigenartig geformten Lochsteinen (Fig. 422), ohne Eiseneinlagen hergestellte ebene Decke, wurde später in der Tragfähigkeit und Spannweite dadurch wesentlich verbessert, dass jede 3. Reihe dass die Eiseneinlagen vollständig und doppelt umhüllt sind, wodurch sie den denkbar besten Schutz gegen Feuer und Kost erhalten.. Die Fig. 427 zeigt die Ausführung der Decke. Die Steine werden auf der hängenden Rüstschalung in halbem Verbände

V ' o ° S, ■ ?    ' oa

<• '”JI • J L vT. <' . O

oo-o

rr5

* O

^ ° - - '

-v^rTir^

ZA

(elf *3 S~'

Fig. 421.

Fig. 420.

Fig. 420 und 421. Kleinesche Decke aus Schwemm- und Hohlsteinen.

Steine, nachdem man zuvor ihre obere Platte zur mit Zementmörtel wie gewöhnliches Ziegelpflaster Hälfte herausgeschlagen hat, mit einer Betonrippe verlegt, sodann werden die in erforderlicher Stärke ausgefüllt wurde.

Die neueste Verbesserung besteht nun darin, dass in die Betonrippe jeder dritten Steinreihe noch eine

statisch berechneten, über die I-Träger herübergebogenen Eisenstäbe in jede 3. Steinreihe eingelegt, derart, dass sie von dem in die Steine einzustampfen-den Beton ganz umhüllt werden. Schliesslich wird die Decke mit einer 10—13 cm hohen Schicht

ZM

-k

Fig. 422. Förster deckensteil).

Schlackenbeton versehen und irgend ein Estrich aufgebracht. Unterhalb werden die Decke und die Trägerflansche, welche vorher mit Ziegeldrahtgeflecht umhüllt werden, mit verlängertem Zementmörtel verputzt.

c) Die Stoltesche Stegzementdielendecke, D. R.-P., eine ohne Einschalung, schnell, leicht und billig ausführbare, sowie weit spannende, warme, dunstdichte und ganz feuersichere Decke, eignet sich

Eiseneinlage, ein Bandeisen, oder zur Ermöglichung    vorzüglich für alle Ställe,

ganz besonders grosser Tragfähigkeit und Spannweite mehrere Rundeisen oder ein Profileisen ein- breite, mindestens 8 cm dicke und dann 2 m weit gebettet werden, wie dies aus den Fig. 423—426    tragende, aus Zement und Sand oder Bimssand er-

deutlich hervorgeht. Durch die Eiseneinlagen im    zeugte, mit 3—6 Luftkanälen versehene, sowie mit

Die fertig käuflichen Stegzementdielen sind 25 cm

1-.

pSgg

pW

*7777}

p:

'////////>

Mm

m

wM

⁷/777////.

jspp

&x$mL

fA'

«SS

pü

MZZZ2Z2ZZZZZ

Fig. 423.

Fig. 425.

Fig. 423- 426. Förstersteine mit Eiseneinlagen.

Fig. 424.

Fig. 426.

Verein mit den Betonrippen lässt sich eine Grösstspannweite von 5,6 m mit einer Totalbelastung von 710 kg/qm erreichen, und es erlangt diese Försterdecke gegenüber allen anderen Ziegeldecken mit Eiseneinlagen in den Fugen den besonderen Vorzug, hochgestellten Bandeisen verstärkte rhombische Platten (Fig. 428—432), welche, gegenseitig verfalzt, zwischen die T-Träger verlegt werden. Auf die Zementdielen wird dann eine etwa 10 cm hohe Schicht Kalkschlackenbeton mit etwaigem Estrich aufgebracht

und die Dielen nebst den Trägerflanschen verputzt. zu 40 cm starke, mit Hohlräumen und Eiseneinlagen Ausser den flachen Zementdielen werden auch bis versehene Zementbalken geliefert, welche, gleichzeitig

"~hkm

fjj

ul

f.

% 4m

*\v

hv '\\\\

pp

mm

Fig. 427. Ausführung der Försterdecke mit Eiseneinlagen.

die Ober- und Unterkante der Decke

bildend, bis zu 4 m Spannweite verlegt werden können (Fig. 430 und 432).

d) Die Koenensche Vouten-plattendecke, eine bei verhältnismässig geringer Plattenstärke bis zu 8, selbst 9 m weit spannbare Eisenbetondecke eignet sich wegen ihrer bedeutenden Ersparnis an Trägern und Säulen besonders vorzüglich für grosse Ställe.

Fig. 428. Grundriss.

%ZS -VO cm^

<£ hiY?'Sc/7T/

Fig. 429. Längsschnitt.

Fig. 430. Längsschnitt.

'n!i»

•    % II,

•    <S. ik o ii ’

. Air •' • c,! i c

-V ' *!!'* wy

,1

li

. CI I ■ -h.a, c

fl

Fig. 432. Querschnitt.

Fig. 431. Querschnitt.

Fig. 428—432. Stoltesche Stegzementdielendecke.

Die im Beton eingebetteten Eiseneinlagen, Bundeisenstäbe, und zwar nur Tragstäbe, sind, um der Decke die für grosse Spannweiten erforderliche Tragfähigkeit zu geben, in der Form einer flachen Kurve verlegt, d. h. an ihren Enden aufwärts geführt und diese um die Trägerflansche herumgebogen (Fig. 433). An der Wand, wo die zur bedeutenden Verstärkung mit Kehle, Voute versehene Platte auf einem Wandabsatz aufruht, sind die Enden der Eisenstäbe um ein wagerecht liegendes Flacheisen umgebogen, welches über der Voute mit einbetoniert ist. Das Flacheisen wird mit dem Mauerwerk durch Splintanker verankert. Die Plattenstärke beträgt bei grösster Spannweite 20 cm; die Betonmischung soll 1 : 4 sein. Die Decke ist oberhalb zu isolieren (Groudronanstricli, Isolierpappe oder 5 mm Asphaltguss) und

dann eine mindestens 5 cm starke Lage Kalk-sclilackenbeton mit oder ohne Eussbodenestrich aufzubringen. Die Unteransicht der Decke bedarf, falls sie glatt genug gestampft wird, ebenso wie bei Betongewölben keinen Verputz, nur ist solcher auf den Trägerflanschen erforderlich.

Einige andere der Koenensehen Decke ähnliche und für Ställe sehr wohl geeignete Decken sind die sollen sie in Ziegelwänden in einem J/₄ Stein breiten, ¹/₂ Stein tiefen, mit Zementmörtel abgeglätteten Anschlag, in Bruchsteinwänden in einer entsprechenden Ausfalzung liegen, damit Zugwind, Kegen und Schnee nicht in den Stall eindringen können.

Die Türschwellen sollen mit den Stallgängen in gleicher Ebene und vor den Ställen 6—8 cm hoch über den sanft zu den Türen ansteigenden gepflasterten

\iJZ/ 30    «3 Xg, cA.Zg. c/(e7i &e <    ■ A:

V .'."'■VA'    . ¹    ■ , ¹ J ¹    • J ,    ' ✓ Oj.-¹' *    5~ ' r-~f '*

3 CT-r-t*.

i v/ 3 —y J-(g rtert-r* <"A

Fig. 433. Koenensche Voutenplattendecke.

Viktoria-Vout eil decke, die ZöllnerscheSpann-eisen-Voutendecke und die Knauersche Zementeisen-Kon soldecke.

Für die statische Berechnung der Deckenkonstruktionen ist im allgemeinen anzunehmen:

Das Gewicht hölzerner Decken je nach Ausführungsart, einschl. Nutzlast (8 cbm Rauhfutter, Stroh = 300 kg auf 1 qm) auf 500—600 kg für 1 qm, und für gewölbte und ebene Massivdecken insgesamt auf 700—750 kg für 1 qm.

Das Eigengewicht jeder Decke lässt sich übrigens auf Grund der bei der jeweiligen Konstruktion verwendeten Baustoffe, ihrer Stärken und spezifischen Gewichte genau und leicht ermitteln.

Die Herstellung der Stallfussböden und Jaucherinnen ist je nach der Viehart eine so wesentlich verschiedene, dass sie bei den einzelnen Stallarten besonders behandelt werden soll.

3. Die Türen.

Die Lage, Anzahl und Grösse der Türen richtet sich ganz nach der Viehart bezw. nach den verschiedenen Stallarten und soll deshalb bei diesen besprochen werden.

Die Stalltüren müssen stets nach aussen auf-sclilagen, da sie, nach innen auf gehend, den Verkehr im Stalle stören, das Ausbringen des Düngers und das Austreiben des Viehes erschweren bezw. dieses bei Bränden sogar verhindern können. Ausserdem

Rampen liegen. Die Türen werden bis zu 1,5 m Breite am besten einflügelig, darüber zweiflügelig hergestellt, und für gewöhnliche Ställe am besten aus 3—3,5 cm starken, schmalen, trockenen, gespundeten und gehobelten Brettern mit auf der Rückseite eingeschobenen Querleisten und verzapften und versetzten Strebeleisten angefertigt und auf beiden Seiten mit einem holzschützenden Anstrich (erwärmtes gewöhnliches Karbolineum, farbiges — grünes — Karbolineum u. a.) versehen. Die Türen werden mittels ausserhalb über den Querleisten angebrachter, langer, kräftiger und zum völligen Aufschlagen der Türen gekröpfter Tragebänder auf im Mauerwerk eingestemmten und mit Zementmörtel fest vergossenen Stützhaken aufgehängt.

Anstatt der gespundeten Türen mit Leisten, welche sich leicht verziehen und werfen, verwendet man für gewöhnliche Ställe besser die weit haltbareren und nicht teuereren Türen, bei denen die Bretter durch Baudeisenfedern verbunden und auf Flacheisen- oder Haspeneisenschienen aufgeschraubt sind, welch letztere gleichzeitig als Tragebänder dienen.

Überall dort, wo es auf gutes Aussehen der Türen ankommt, z. B. bei herrschaftlichen Pferdeställen, verwendet man Türen mit Verdoppelung. Dieselbe besteht aus zwei übereinander genagelten Bretterlagen mit verschiedener Längsfaserrichtung, welche das Werfen, Verziehen und Reissen der Türen verhütet.

Die Fig. 434—436 zeigen zwei Türflügel mit verschiedenartiger Verdoppelung. Zunächst wird eine

Die Schiebetüren sind wohl an und für sich praktisch, sie lassen sich leicht und schnell öffnen und schliessen, nehmen keinen Platz in Anspruch, jedoch sind sie infolge ihrer Beschläge teurer als Flügeltüren und schliessen nicht dicht genug, weil sie keinen Maueranschlag erhalten können; die An- letzungen der Tiere zu verhüten. Bei zweiflügeligen

gespundete 2,5—3 cm starke Bretterlage, sog. Blind-    Ordnung von Schiebefalzen in den Mauern ist um-

tür (Fig. 436 b b) angefertigt, auf welcher dann die    stündlich und schwächt auch diese. Für den Sommer

mit einem 12—16 cm breiten Rahmen (a a) um-    sind Latten- (Gitter-) Türen sehr zu empfehlen,

gebene Verdoppelung aufgenagelt wird. Die schmalen    oder die Türen wagerecht als Unter- und Ober-

Verdoppelungsbrettchen können entweder wagerecht    flügel zu teilen. Während der untere Flügel ge-

(Fig. 434), mit gegenseitiger Überdeckung, also    schlossen bleibt, ist der obere geöffnet. Die Stütz

haken und Bänder müssen bei diesen Türen sehr gut befestigt werden, da sie sich sonst bald senken und dann nicht mehr dicht, schliessen. Fig. 437 stellt

C(

i'Ä

Fig. 434. Fig. 435.

Ansichten.

Fig. 434—436. Verdoppelte Türen

Fig. 436. Durchschnitte.

jalousieartig (Fig. 436 A) angeordnet werden, oder schräg (Fig. 435) und werden dann miteinander ver-falzt und an den Kanten gestäbt (Fig. 436 B). Die erste Anordnung ist einfacher und billiger und lässt auch den Regen rascher ablaufen.

Fig. 438. Türband.

eine einflügelige, in Unter- und Oberflügel geteilte Tür mit Jalousieverdoppelung dar, bei welcher die Bänderkegel in Pfannen (Fig. 438 a) laufen, so dass solche Türen sehr leicht gehen und sehr wenig Schmiermaterial erfordern.

Der Verschluss der Türen geschieht durch Schub- oder Überfallriegel, Klinkgescliirre oder Schlösser. Wo das Vieh frei herumläuft (Tiefställe, Jungvieh- und Fohlenställe) sind Verschlüsse mit

Will

*11

Fig. 440. Schnitt.

Fig. 439. Ansicht.

Fig. 439 und 440. Riegeleinsteckscbloss.

Fig. 437. Verdoppelte Tür mit Unter- und Oberflügel.

verdeckt liegenden Griffen anzuwenden, welche dem Vieh das Öffnen der Türen unmöglich machen. Einen solchen Verschluss, ein Riegeleinsteckschloss, welches auch Unbefugten den Stalleintritt verwehrt, zeigen die Fig. 439 und 440 in Ansicht und Schnitt; die beiden leicht drehbaren, runden Riegelgriffe sind im Holz bündig eingelassen. Überhaupt sind alle vorstehenden Beschlagteile, Knöpfe, Kastenschlösser usw. und scharfen Kanten bei allen Türen sorgfältigst zu vermeiden bezw. in das Holz einzulassen, um Ver-

Türen und Toren erfolgt das Feststellen des einen    Rahmen und Füllung zusammengesetzt und allseitig,

Flügels durch auf der Rückseite lotrecht angebrachte    auch die Kantenflächen mit 1,2 mm starkem Scliwarz-

Scliubriegel, welche bei Haustein-Türschwellen un- ; blech beschlagen. Sie müssen in einen massiven, mit mittelbar in Löcher eingreifen, die jedoch in Schwellen    Zementmörtel glatt verputzten, besser mit Winkel-

aus Holz oder weichem Stein eine eiserne Aus-    eisen ausgefütterten Mauerfalz schlagen und mit

fiitterung erhalten müssen. Auch sind bei allen    selbsttätiger Zufallvorrichtung versehen werden.

Türen äussere und innere Feststellhaken nicht zu vergessen.

Türen und Tore, welche zum gleichzeitigen Austritt einer grösseren AnzahlVieh dienen wie bei Fohlen- und Schafställen usw.. wer-

Fig. 441. Fig. 441 und

Fig. 442.

442. Bauch- oder Gleitrollen.

I und die Nähe und Höhe benachbarter Gebäude.

r o 11 e n (Fig. 441 u. 442) versehen. Es sind dies sich leicht drehende, runde, glatt gehobelte, 10—14 cm starke und 1,2 m lange Hartholzwalzen, welche entweder schräg an den äusseren Türlaibungen angebracht (Fig. 441) oder besser, zur Raumersparnis, halb in die Laibungen eingelassen werden (Fig. 442).

IZ

⁴,

's,-'

Fig. 443. Radabweiser.

Stalltore sind stets mit Radabweisern aus Stein oder Holz zu versehen (Fig. 448), welche stumpf, mit etwas Abstand gegen das Mauerwerk zu setzen sind, damit sie beim Gegenfahren der Fuhrwerke das Mauerwerk nicht erschüttern und lockern können.

Brandmauertüren, feuersichere Türen, werden am besten aus 4 cm starken, rauhen Brettern auf

4. Die Fenster.

Das Licht wirkt auf den tierischen Organismus belebend und stärkend, hingegen die Dunkelheit herahstimmend, den Fettansatz befördernd, deshalb muss sich die Grösse der Lichtmenge bezw. der Fensterflächen stets nach der Benutzungsart und den zur Verhütung von j Grösse der Ställe richten. Hierbei ist selbstverständ-Verletzungen der Tiere    lieh auch die Lage und Himmelsrichtung der Ställe

zweckmässig mit

Bauch- oder Gleit- Bäume usw. von Einfluss.

Es erfordern:

die hellste (stubenhelle) Beleuchtung die Ställe für edle Pferde, d. h. die Fensterfläche soll etwa ¹/s—¹/₁₀ der lichten Stallgrundfläche betragen;

gute Beleuchtung die Ställe für Zucht- und Jungvieh (Rindvieh, Schweine, Schafe), d. li. die die Fensterfläche soll etwa ¹/₁₅ betragen;

weniger gute Beleuchtung die Ställe für Milchvieh und Arbeitsvieh (Ochsen, Pferde), d. h. die Fensterfläche soll etwa ¹/₂₀ betragen;

schwache (dämmerige) Beleuchtung die Ställe für Mastschweine, Fleischschafe, brütendes Geflügel, d. h. die Fensterfläche soll etwa ¹/.25 betragen.

Die Fenster sind so in den Wänden anzulegen, dass die Lichtstrahlen den Tieren, besonders Zuchtpferden, nicht unmittelbar in die Augen fallen, sondern möglichst in den Rücken oder in die Seite. Ist beides letztere nicht möglich, stehen die Tiere, z. B. Pferde, an den Fensterwänden, so müssen die Fenster so hoch als möglich bezw. unmittelbar unter der Decke liegen, damit das Licht über den Köpfen der Tiere eindrihgt und diese auch bei geöffneten Fenstern möglichst nicht von Zugluft getroffen werden. In diesem Falle erhalten die Fenster eine möglichst geringe Höhe, aber möglichst grosse Breite mit innerhalb stark abgeschrägter Sohlbank und mit weniger abgeschrägten Leibungen und womöglich eine Verglasung mit dünnem Roliglas, mattiertem Glas, bläulichem oder grünlichem Glas. Die Fenster sind auch bei besonders tiefen und dabei verhältnismässig niedrigen Ställen dicht unter der Decke und in möglichster Breite anzuordnen, damit das Licht so tief eindringen kann, dass die Ställe noch in der Mitte hinreichend beleuchtet werden.

Wfr/////

ca. 33

Vnj t

k"

r----

Ohne Lichtstrahlen- und Zugluftbelästigung ist die Ober- oder Dachlichtbeleuchtung, auch erfordert sie, weil sie wirksamer als Seitenbeleuchtung ist, eine geringere Fläche als diese, jedoch kann sie nur bei Luxuspferdeställen und Marställen sowie bei gewöhnlichen Pferde- und Viehställen ohne Futterbodenraum angewendet werden und wird dann häufig mit der Lüftung in zweckmässiger Weise verbunden.

Die Fenster werden aus Gusseisen, Schmiedeeisen, aus unmittelbar eingemauerten Drahtglasplatten und aus Glasbausteinen hergestellt.

anzufertigenden Modellen gegossen werden, was aber nur bei grösserer Anzahl anzuraten ist, da sie sonst zu teuer werden.

Die gusseisernen Fenster sind weit billiger als die vom Schmied oder Schlosser nach besonderen Zeichnungen anzufertigenden schmiedeeisernen Fenster, auch schliessen sie dichter und widerstehen dem Rost besser als diese, jedoch müssen sie vorsichtig, mit etwas Spielraum eingesetzt werden, damit sie bei schroffem Temperaturwechsel nicht zerspringen. Zum Schutz gegen Verrosten müssen die bereits mit rotem (Mennig-) Anstrich gelieferten gusseisernen Fenster 2-, besser 3 mal mit guter Ölfarbe oder 1-—2 mal mit Bessemer Farbe angestrichen werden. Die Anordnung des Lüftungsflügels ist eine verschiedenartige: Für kleine Ställe sind diejenigen Fenster am gebräuchlichsten, welche ganz aus einem um eine mittlere, wagerechte Achse drehbaren Flügel bestehen, der nach Bedarf ganz oder beliebig weit geöffnet oder geschlossen werden kann (Fig. 444).

Fig. 445.

Fig. 448. Doppelfenster mit seitlichen Blecüwangen.

Fig. 444. Zweckmässige Anordnung eines Stallfensters ' Querschnitt).

Bei verhältnismässig niederer Fensterbrüstung und dort, wo das Vieh, gewöhnlich die Pferde, vor den Fensterwänden steht, empfehlen sich zur Abhaltung der Zugluft von ersterem solche Fenster, bei denen nur die obere Hälfte als Lüftungsflügel

Fig. 446.

Fig. 445 und 446. Gusseiserne Stallfenster mit oberem Lüftungsflügel.

dl

y/,.

Fig. 447. Stallfenster mit oberem Lüftungsflügel und seitlichen Blechwangen.

Die gusseisernen Fenster werden in unendlich    Durch den unteren offenen Teil dringt dann die

vielen Abmessungen, Formen und Anordnungen des    frische Luft in den Stall ein, während durch den

Lüftungsflügels von grösseren Eisengiessereien, z. B.    oberen die verdorbene Luft ins Freie abzieht.

Tangerhiitte, Provinz Sachsen, Lauchhammer,

Königreich Sachsen, Neu salz a. d. Oder, Isselburg am Niederrhein, angefertigt und vorrätig gehalten, so dass es nicht schwer fällt, beim Entwerfen von Ställen stets die passenden Fenstergrössen aus den unentgeltlich zu beziehenden illustrierten Preisbüchern    ausgebildet ist (Fig. 445, noch besser Fig. 446).

zu entnehmen. Fenster von ganz bestimmten, nicht    Für herrschaftliche und Luxuspferdeställe eignen sich

vorhandenen Abmessungen müssen nach besonders    besonders Fenster, deren Oberflügel sich zwischen

seitlichen Blechwangen bewegt (Fig. 447), damit die einströmende Luft nicht sofort auf die Pferde herab-sinkt, sondern zunächst gegen die Decke dringt. Häufig verwendet man auch bei kalter Lage solcher Ställe Doppelfenster nach Fig. 448. Sie bestehen aus einem inneren und einem äusseren Flügel, von denen sich der innere von oben und der äussere gleichzeitig von unten öffnet. Der innere Flügel ist seitlich mit den erwähnten Blechwangen versehen.

Am besten ist es jedoch, über den Köpfen edler Pferde nur feststehende Fenster anzubringen, oder statt dessen Rohglasplatten, Drahtglasscheiben oder Glasbausteine einzumauern, während hinter den Pferden und an den Stallgassenenden die Fenster zum sein wird. Die Fig. 444 zeigt auch die dauerhafteste und billigste Sohlbank ausführ ung und die zweck -mässigste Fenster einsetz ung. Die äussere Sohlbank wird als eine unter ca. 45° verlegte Flachschicht (nie Rollschicht!) aus Klinkern mit Zementmörtel 1 : 2 und mit tunlichst engen, fest verstrichenen Fugen ausgeführt.

Bei Bruchsteinwänden verwendet man besser Sohlbänke aus hartem Haustein mit starker Abschrägung. Die innere Sohlbank ist auch unter ca. 45° abgeschrägt und mit Zementmörtel glatt verputzt. Zur Verhinderung des • Befrierens der Fenster und zum Ablauf des Schwitz- und Reinigungswassers nach aussen lässt man die Sohlbankflachschicht etwa 5 cm weit in die innere Laibung hinaufreichen und belässt zwischen der Unterkante des Fensters und der Flach-Schicht einen 1—1,5 cm breiten Spalt. Die Befestigung der gusseisernen Fenster erfolgt bei Massivwänden hinter einem Anschlag derart, dass

der mit 20—25 mm Breite sich anlegende Fensterrahmen mit Bankeisen befestigt wird (Fig. 451). Bei Fachwerkswänden ge-

WL

Fig. 451. Befestigung der gusseisernen Fenster bei Massivwänden.

Fig. 452. Befestigung der gusseisernen Fenster bei Fachwerkswänden.

Fig. 449. Gusseisernes Fenster mit mittlerem Lüftungsflügel.

ge-

Fig. 450. Gusseisernes Fenster mit oberem Lüftungsflügel.

Öffnen anzuordnen sind. Die Fig. 449 und 450 zeigen schliesslich noch die Schnitte durch zwei grosse bezw. hohe Fenster für umfangreiche Stallanlagen, bei denen der Lüftungsflügel in der Mitte bezw. im oberen Teil der im übrigen feststehenden Fenster angeordnet ist.

Als fast selbstverständlich gilt es, dass man alle Lüftungsflügel in der kalten Jahreszeit zur Vermeidung einer zu schnellen und starken Abkühlung der Stallräume ganz zu schliessen hat. Als Ersatz für die dann durch die Mauerporen, die Undichtigkeiten der Fenster und Türen allein in nicht genügender Menge eindringende Frischluft dienen die in den Fensterwänden, am besten in den Brüstungen angeordneten Luftzuführungskanäle (Fig. 444), von denen im folgenden Abschnitt noch weiter die Rede

schiebt die Befestigung zwischen angeschraubten Klemmleisten (Fig. 452).

Der Verschluss und die Feststellung der Fenster bezw. der Lüftungsflügel erfolgt am besten mit gezahnten festen Stellstangen und Stellriegel (Fig. 446) oder mit gezahnten beweglichen Stellstangen ohne Riegel. Für hoch liegende Fenster verwendet man zweckmässig Zugkettchen nebst Gleitrollen. Einen sehr praktischen, vom Eisenhüttenwerk Neu salz a. d. Oder angefertigten Verschluss zeigen die Fig. 453 und 454. Das Öffnen des oberen Lüftungsflügels schiebt mittels der Stange (b), welche an dem oberen angenieteten Winkel (a) mit einer Öse beweglich angebracht ist. Das untere Ende der Stange ist mit einem an ihm beweglichen Flacheisenhebel (c) verbunden, welcher auf einem Gleitbügel (d) verschiebbar ist. Zum Öffnen des Flügels fasst man mit einer Hand die Stange (b), mit der anderen den Hebel {c) und führt nun die gewünschte Drehung des Flügels aus. Lässt man die Stange los, so wird

der Hebel (c) durch das Flügelgewicht auf dem    hafter und billiger als eiserne Sprossenfenster mit

Gleitbügel (d) so festgeklemmt, dass der Flügel in    gewöhnlichen Glasscheiben, weil das Drahtglas ausser-

UNS

in

der gewünschten Stellung festgehalten wird; er kann nie herunterfallen, noch können Scheiben zerspringen.

Der Verschluss ist somit einfach, dauerhaft und zuverlässig. Die in Fig. 454 dargestellte Anbringung

f/l

b,

Li

Wz*

\V

/,

■I.

i,

j:

:•

;i

;;

Luft iC/ldc/lf

’D'I

gif

lü

y,<

Fig. 453. Ansicht.

Fig. 453 und 454. Praktischer Stallfensterverschluss.

Fig. 454. Querschnitt.

des Gleitbügels unter dem Fenster im Mauerwerk empfiehlt sich besonders für hoch liegende Fenster. Die Fenster dürfen bei diesem Verschluss nicht genau lotrecht eingesetzt werden, sondern müssen oben etwa 2—3 cm weit nach aussen überneigen.

Fig. 455. Drahtglasfenster mit schmiedeeisernem Rahmen.

In neuester Zeit verwendet man auch mit sehr gutem Erfolge Stallfenster aus 7 mm starken Draht-glas sch eiben in schmiedeeisernem, sprossenlosem Rahmen (Fig. 455). Diese Fenster sind weit dauer-

ordentlich widerstandsfähig gegen Druck, Stoss, schroffen Temperaturwechsel und Feuer ist und trotz einmal erhaltener Sprünge seinen Zusammenhalt nicht verliert. Auch ist der Lichteffekt des in der Oberfläche geriffelten Drahtglases grösser als der des glatten Fensterglases. Obgleich das Drahtglas weit schwerer ist als gewöhnliches Glas, so erfordert doch die Handhabung des ohne allen Sprossen verglasten Lüftungsflügels kaum mehr Kraftaufwand als die eines mit kleiner Sprossenteilung versehenen guss-oder schmiedeeisernen Lüftungsflügels. Solche Fenster werden u. a. von Taschitzki, Breslan, angefertigt.

Die

Dort, wo die Fenster nur zur Beleuchtung dienen sollen, also feststehend angeordnet werden, können sie sehr billig und dauerhaft aus Drahtglasscheiben ohne Rahmenwerk hergestellt werden (Fig. 456). Die Scheiben werden in etwas schräger Richtung und, damit sie nicht zerspringen können, lose, d. h. mit etwa 15 mm Spielraum in Falze der Fensteröffnung eingemauert und auf der Sohlbank von einem etwa 15 mm hoch über dieser angebrachten und von Kloben getragenen kleinen Winkeleisen unterstützt.

Aii Stelle eingemauerter Drahtglasscheiben ver-

Schrägstellung der Scheiben lässt nicht nur mehr Licht hindurch als die senkrechte Stellung, sondern wendet man heute am vorteilhaftesten Glasbausteine sie gestattet auch dem Schwitz- und Reinigungswasser (Fig. 459 und 460). Sie sind äusserst haltbar, wenn

auch infolge der eingeschlossenen Luft nicht gerade feuerfest, ferner lassen sie sehr viel und weit ein

fallendes Licht in den Stall, was besonders für tiefe, niedrige Ställe sehr wichtig ist, und verhindern in-

71

A

JL

rr

____

IIP

Fig. 456. Schräg eingemauerte Drahtglasscheiben mit Schwitz- und Waschwasserablauf.

Fig. 457. Durchschnitt.

Fig. 458. Innenansicht.

Fig. 457 und 458. Eingemauerte doppelte Drahtglasscheiben mit Luftzuführung.

einen leichten Ablauf durch den zwischen Sohlbank    folge der eingeschlossenen Luft (schlechter Wärmeleiter)

und Winkeleisen belassenen Spalt nach aussen. Die Fig. 457 und 458 zeigen ein von mir mehrmals ausgeführtes Fenster aus zwei Lagen eingemauerter Drahtglasscheiben mit gleichzeitiger Zuführung frischer Luft, welche durch den hier 5—6 cm breiten Spalt zwischen Sohlbank und Winkeleisen einströmt, sich dabei zwischen den beiden Glasplattenlagen etwas vorwärmt und möglichst hoch, d. h. durch je eine auf beiden Laibungen unter den Bogenwiderlagern angeordnete 12 X 22 cm grosse Öffnung in den Stall eintritt. Durch die Doppelverglasung wird auch das Befrieren und die Schwitzwasserbildung der Scheiben 'vermieden.

Der 5—6 cm breite Zwischenraum wird zweckmässig mit starker verzinkter    Zum leichten und dichten Anschluss der Steine an

Drahtgaze verschlossen zur Vermeidung des Ein-    die Überwölbung der Öffnungen empfiehlt es sich,

diese wagerecht als scheitrechten Bogen oder als

das Beschlagen, Befrieren und die Schwitzwasser -bildung. Solche Fenster sind dazu ohne jegliche Unterhaltungskosten und sehen auch recht schön aus.

HM

dringens von Insekten und Ungeziefer.

Fig. 459. Ansicht.

Fig. 459 und 460. Glasbausteinfenster.

Fig. 460. Durchschnitt.

Hausteinsturz auszuführen; die Vermauerung der Steine erfolgt im Verbande mit verlängertem Zementmörtel. Selbstverständlich dürfen nicht alle Fenster-

der Art ihrer Pflege, Wartung und Benutzung, endlich auch von der Anzahl der in einem Stall-raume befindlichen Tiere. Dass ferner die Bauart

Öffnungen eines Stalles mit Drahtglasscheiben oder der Ställe bezw. die Dichtigkeit der Umfassungsmauern Glasbausteinen verschlossen werden, weil die gründ- | und Decken, ferner das grössere oder geringere Anf-liche Durchlüftung der Ställe im Sommer, welche saugungsvennögen der Fussböden die Beschaffenheit durch die Türen und Luftzuführungskanäle der der Stalluft beeinflusst, ist einleuchtend.

Wände allein nicht bewirkt werden kann, auch eine genügende Anzahl eiserner, mit Lüftungsflügeln versehener Fenster in den Längsfronten erfordert. Demnach kann man Drahtglas- oder Glasbausteinfenster welche jedoch ohne wesentliche Abkühlung der Stall-bei freistehenden Ställen entweder nur auf den Seitenfronten verwenden, während die Längsfronten Lüftungsfenster erhalten, oder besser, man ordnet zwischen je 2 der letzteren 1 oder 2 Drahtglas- oder Glasbausteinfenster an.

Die Futterböden freistehender Stallgebäude j werden am zweckmässigsten dadurch beleuchtet, dass man in der Mitte beider Giebel in möglichst hoher Lage ein oder zwei möglichst grosse Fenster aus Drahtglasscheiben, zweckmässiger aus Glasbausteinen anordnet. Bei nicht freistehenden Gebäuden kann man einige Dachoberlichter aus Drahtglas oder einzelne Glaspfannen verwenden.

Demnach ist die geregelte Zufuhr frischer Luft und die Abführung verbrauchter Stalluft eine für das gute Gedeihen der Tiere unerlässliche Bedingung,

5. Die Lüftung.

luft erfüllt werden muss.

Hinsichtlich der Art des Luftwechsels unterscheidet man die natürliche und künstliche Lüftung; unter natürlicher versteht man die Zufuhr von frischer Luft durch die porösen Wände der Gebäude, unter künstlicher Lüftung diejenige durch Fenster, Luftkanäle und Dunstschlote.

Pettenkofer hat zuerst auf die Wichtigkeit der natürlichen Lüftung aufmerksam gemacht und dargetan, dass die Wände gewöhnlicher Ställe eine bedeutende Porosität, Luftdurchlässigkeit besitzen, welche aber trotz Einschlusses der bedeutenden Mitwirkung durch die Undichtigkeiten der Türen und Fenster für die Lufterneuerung nicht genügt, weil nicht allein der Luftdurchgang von vielen Zufälligkeiten, der Dichtigkeit der Baustoffe, der Stärke des Winddruckes usw. abhängt, vor allem durch Begen und den sich auf den Wandflächen nieder-schlagenden Wasserdampf der Stalluft sehr vermindert werden kann, sondern weil hauptsächlich die Gesamtwandfläche eines Stalles nicht ausreicht, um dem einzelnen Vieh genügend frische Luft zuzuführen.

Die Stalluft wird teils durch den Atmungsprozess und die Hautausdünstungen der Tiere, teils durch die Ausdünstungen ihrer Ausscheidungen und der Futterstoffabfälle nach und nach schlechter. Da die ein-geatmete Luft den einen Teil ihres Sauerstoffes an das Blut abgibt, der andere Teil sich mit dem überflüssigen Kohlenstoff des Blutes verbindet und als Kohlensäure ausgeatmet wird, so entsteht, bei dem Mangel an Zufluss reiner, sauerstoffreicher Luft, endlich eine dem tierischen Organismus schädliche Anhäufung von Kohlensäure in der Stalluft, welche nicht allein den regelmässigen Atmungsprozess stört, sondern auch das Blut verschlechtert und so zu Krankheiten Veranlassung gibt. Ferner unterdrückt die durch den gleichzeitig in grosser Menge ausgeatmeten Wasserdampf mit Feuchtigkeit übersättigte Luft die Hautporentätigkeit. Schliesslich entwickeln auch die Hautausdünstungen und die stickstoffreichen, in Gärung und Fäulnis übergehenden Dungstoffe noch giftige Gase: Ätzammoniak, Kohlenwasserstoff,

Schwefelwasserstoff und besonders das die Schleimhäute sehr reizende kohlensaure Ammoniak, welche

sich mit der Stalluft vermischen und sie zum Atmen    anbrachte oder Tonröhren    einmauerte,    eine    An

ordnung, welche aber durchaus mangelhaft ist, da Die Schnelligkeit der Verderbnis der Stalluft ist    sie, wie wir gleich erfahren    werden, zu    sehr    vom

selbstredend abhängig von der Grösse der Tiere    Winde abhängt und ausserdem für das    Vieh    und

bezw. ihrer Lungen und Hautoberflächen, ferner von    Gebäude sehr schädlich ist.

So sind nach Märcker allein 40 qm Wandfläche für 1 Stück Grossvieh oder für 5 ausgewachsene Schweine oder für 10 Schafe zur Luftversorgung erforderlich, während in der Wirklichkeit selten mehr als 6—7 qm Wandfläche auf 1 Stück Grossvieh usw. entfallen.

Wegen der vollständigen Unzulänglichkeit der natürlichen Lüftung ist man zur künstlichen genötigt, welche die erforderliche Menge frischer Luft möglichst langsam, also zugfrei und tunlichst etwas vorgewärmt einführen und gleichzeitig die verdorbene, feuchte Stalluft abführen soll.

Beides versuchte man ursprünglich auf wage-rechtem Wege und dadurch zu erreichen, dass man in den Wänden unter der Decke kleine Öffnungen

ganz untauglich machen können.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

17

Werden nämlich zunächst nur auf einer Stallfront j Lüftungsflügel der Fenster zu erreichen; bei letzteren eine oder mehrere Öffnungen oder Röhren angeordnet,    treibt jeder Windstoss eine zu grosse Luftmenge

wie dies leider bei alten kleinbäuerlichen Ställen stets,    und zu schnell in den Stall und verursacht dadurch

bei neueren noch häufig der Fall ist, so dringt, wie    Luftzug und zu starke Abkühlung, wodurch das in

es aus Fig. 461 hervorgeht, nur dann frische Luft    der Nähe stehende Vieh sich erkältet und Wände

in den Stall ein, wenn der Wind gerade auf die    und Decke geschädigt werden. Deshalb müssen die

Öffnungen drückt. Die Luft gelangt aber dadurch    Fenster meistens in der kalten Jahreszeit geschlossen

zu schnell und stark abkühlend in den Stall, ver-    werden. Dann hört aber die künstliche Lüftung auf

hindert den Abzug der Stalluft und verursacht in-    und der ganze Luftwechsel bleibt, auf das bischen

folge der Abkühlung der warmen, wasserhaltigen    freiwillige Lüftung durch die Mauerporen und Un-

Stalluft in der Umgebung der Öffnungen eine    dichtigkeiten der Fenster und Türen beschränkt.

An Stelle der Öffnungen und Röhren und als Ersatz für die nur im Sommer brauchbare Fenster

Durchfeuchtung der Wand und Decke, wodurch bei diesen leicht Mauerfrass und Fäulnis entstehen.

fr

Fig. 461. Falsche Luftzuführung auf einer Front.

lüftung dienen zum Einführen der frischen Luft Wandkanäle, welche möglichst nahe der Decke oder doch mindestens in ²/₃ Stallliöhe ausmünden sollen. In diesen steigt die Luft langsam in die Höhe, tritt zugfrei und ein klein wenig vorgewärmt

Sind dagegen auf beiden Fronten Öffnungen oder Röhren vorhanden (Fig. 462), so wird die frische Luft, je nachdem die letzteren unter Winddruck stehen, abwechselnd auf der einen Front eindringen, auf der anderen Front austreten, dabei allerdings die Dünste herausdrücken, aber wieder Zugwind, Abkühlung und Niederschläge verursachen. Wird keine Front vom Winde getroffen, so findet überhaupt kein Luftwechsel statt. Verwendet man aber anstatt der kleinen Öffnungen oder Röhren grössere, am besten glasierte Tonröhren und nur in Ställen mit massiver Decke, und versieht die ersteren zur Regelung des Luftzutrittes je nach der Windstärke mit

TT

7t

71

yji ie.-t j

Fig. 463. Zweckmässige Luftein- und Abführung.

A-

4---

Fig. 462. Falsche Luftzuführung auf beiden Fronten.

einem Schieber oder einer Klappe, so lässt sich wohl eine noch eben genügende Wirkung erzielen, doch erfordert dann die Bedienung solcher Vorrichtungen nötiges Verständnis und guten Willen, die man beim Gesinde meistens nicht voraussetzen darf. Ebenso unzuverlässig wie die wagerechte Lüftung, bezw. sogar wirkunglos ist die alleinige Anwendung von auf der Decke aufgesetzten, über Dach ausmündenden Dunst-scliloten, welche niemals die Stalluft ab führen, wenn nicht gleichzeitig frische Luft in zweckentsprechender bezw. richtiger AVeise als Druckkraft zum Hinaustreiben der warmen und deshalb leichter gewordenen, unter der Decke lagernden Stalluft eingeführt wird. Dies ist nun weder durch die erwähnten Öffnungen und Röhren, noch durch die

in den Stall ein und sinkt dann, weil schwerer als die Stalluft, allmählich zu Boden, erwärmt sich und steigt, leichter geworden, in die Höhe, wobei sie die mit Gfasen verunreinigte, durch den Atmungsvorgang erwärmte und mit leichterem Wasserdunste gesättigte Stalluft, die sich unter der Decke befindet, durch die Dunstschlote hinausdrückt (Fig. 463). Die bei einzelnen Landwirten neuerdings verbreitete Ansicht, dass die mit der schweren Kohlensäure behaftete Stalluft schwerer sei als die Frischluft und sich deshalb am Fussboden befinden und dort abgesaugt werden müsse, ist nur dann richtig, wenn die eingeführte Frischluft erwärmt in den Stall eintreten würde. Dies ist jedoch bei den gewöhnlichen Wandkanälen nur in unwesentlichem Mafse der Fall. Die eintretende frische Luft ist hier stets weit weniger warm und somit schwerer als die verdorbene Stalluft, so dass diese nicht am Fussboden, sondern natnrgemäss an der Decke abgesaugt werden muss!

Bei der von \\ ind und Lage weniger abhängigen festigen. Die äusseren Kanalöffnungen müssen zum und darum vollkommeneren Zu- und Abführung auf lotrechtem Wege tritt selbst bei Windstille stets dann noch Luftwechsel ein, wenn die Stallwärme grösser ist als die Aussentemperatur. Die Wärme wird dann zu einer Antriebskraft, welche um so mehr zunimmt, je grösser der Wärmeunterschied der beiden Luftarten ist.

Vermeiden des Eindringens von Insekten und Ungeziefer einen festen Verschluss aus starkem, engmaschigem, verzinktem Drahtgeflecht erhalten und die inneren Öffnungen Regelungsklappen strichenem starkem Eisenblech. Liegen die Ausmündungsöffnungen unter der Decke, so müssen die Regelungsklappen zur bequemen Handhabung mit Zugkettchen, Gleitrolle und Bleigegengewicht versehen werden (Fig. 465). Bei grösserer Anzahl hochliegender Klappen empfiehlt es sich, dieselben an einer eisernen Transmissionsstange zu befestigen, die mit einem an ihrem Ende angebrachten Getriebe in Umdrehung versetzt werden kann, so dass alle Klappen gleichzeitig, schnell und beliebig geregelt oder geschlossen werden können.

aus ange-

Hinsichtlich der Ausführung, Querschnittsgrösse und der erforderlichen Anzahl der Wandkanäle und

Dunstschlote ist folgendes zu beachten.

V/,

ft

Die Querschnittsgrösse und die für die ver-Vieh-

gattungen erforderliche Anzahl der Kanäle werden wir bei den Dunstschloten besprechen.

Die Ausführung eines einfachen und zweckmässigen hölzernen Dunstschlotes zeigen die Fig.

466 und 467.

schiedenen

Ai

j6

~IÖ*

Die Wandkanäle werden in gleicher Anzahl auf den beiden Längsfronten des Stalles angeordnet und liegen zweckmässig, um den Verband des tragenden Mauerwerks nicht zu schwächen, in den Fensterbrüstungswänden, vorausgesetzt, dass die Sohlbänke, in der die Kanäle ausmünden,

mindestens in ²/3 Stallhöhe

y//'

L=>

Der Schlot besteht aus einem dunst-

liegen, damit die Kanäle genügende Höhe er-halten (Fig. 444). möglichst

dicht hergestellten, 3 cm starken, gefugten , gespunde-nen, innerhalb glatt

Die Kanäle beginnen ca. 40 bis 50 cm hoch über der Erdoberfläche

+>

Fig. 465. Verschluss einer unter der Decke liegenden Luftkanalöffnung.

und werden in Ziegelwänden wie Schornsteinröhren sauber ausgespart, dagegen in Bruchsteinwänden

der in einem Abstand von 7—10 cm

gehobelten und mit Karbolineum getränkten Bretterkasten

Fig. 464. Luftzufiihrung in Bruchsteinwänden durch Steingut-Muffenröhren.

mit einem zweiten, 2,5 cm starken, rauhen Bretterkasten umgeben wird. Beide Kästen sind an einem ⁷/₇—¹⁰/₁₀ cm starken Riegelgerüst befestigt und aus dieses auf einer Kalkenauswechselung eingezapft. Die Ziegelsteinen ge-    Zwischräume der Kästen werden mit einer trocknen

mauert und in beiden Fällen    mit verlängertem    Masse dicht ausgefüllt, die imstande ist, die auf-

Zementmörtel glatt verputzt. In Bruchsteinwänden    steigende Stalluft im Winter gegen die kalte Luft

werden statt der Kanäle noch zweckmässiger glasierte    des Dachraumes so zu schützen, dass sie nicht tropf-

Steingut-Muffenröhren eingemauert. Diese sind auch    bar flüssig wird. Hierzu eignet sich am besten

am bequemsten bei alten Ställen, bei welchen nach-    trockner Torfmull, sodann Strohhäcksel, Waldmoos,

träglich eine seitliche Luftzuführung in den Ziegel-    Gerberlohe, Schlackenwolle usw. Der äussere Bretteroder Bruchsteinwänden ausgeführt werden soll (Fig.    kästen wird zweckmässig zur vollständigen Dunst-

464). Es ist dann nur eine Öffnung durchzubrechen,    diclitigkeit, grösseren Feuersicherheit und Warmein Knierohr einzuschieben    und    fest zu ummauern,    erhaltung mit Strohseilen dicht und fest umwunden

und es sind dann ein oder    zwei    Muffenrohre aufzu-    und belelnnt, noch besser mit Asphaltpappe umkleidet,

setzen und an der Wand    mit    Sclielleiseu zu be-    Am zweckmässigsten, aber auch teurer ist der Aussen-

schütz mit Ziegeldraht-Zementputz oder mit Isolier- Sonnenstrahlen. Solche Dunstsauger werden fest und

Asphaltkorkplatten.

beweglich hergestellt. Die festen, von welchen sich Damit der Schlot wirklich zieht, der Luftauftrieb    derjenige nach System Prof. Wolpert (Fig. 466) am

auch unter ungünstigen Verhältnissen aufrecht erhalten    meisten bewährt, bestehen aus starkem, gut ver

ca. V 0

weisen kann, besonders im Sommer, wo die Luftwärme zmktem oder mit Ölfarbe gut angestrichenem Eisenblech und sind nicht nur einfacher und billiger herstellbar als die beweglichen Sauger, sondern auch wirksamer, weil diese versagen, wenn Luftdruck von oben stattfindet, wenn Wind und Sonnenstrahlen gleiche Richtung haben und ihre Beweglichkeit durch Verrosten oder Einfrieren gestört wird. Die an der Decke etwas trichterartig erweiterte untere Schlotöffnung erhält eine Klappe, welche sich mittels Zugkettchen und Gfleitrolle beliebig regeln lässt. Die Fig. 468 und 469 zeigen die Anordnung und Befestigung eines hölzernen Dunstschlotes auf einer gewölbten (Beton-) Stalldecke; das Schlotgerüst ist

V üi

°//o

VA 3 n i7e c/,se

"TpZZZZZZZZZZZZSj'

§-)o

'%o

jr Jorfl / f ul L

til 0 r e)f r£>/

rs

'/

30-334

(X, s/p I/O. 11/■‘‘z /■>    __

cc

>l'.3

Fig. 467. Schnitt nach a—b.

Fig. 466 und 467. Hölzerner Dunstschlot.

'/

hier auf einem auf der Decke mit Steinschrauben befestigten Schwellenrost eingezapft.

xo- a-

Fig. 466. Lotrechter Durchschnitt.

Da der innere Schlotkasten trotz bester Arbeit mit der Zeit doch undicht wird und schliesslich fault, überhaupt die Ausführung hölzerner Schlote etwas umständlich und verhältnismässig teuer ist, so empfehlen sich für hölzerne und besonders gewölbte Decken Schlote aus Rabitz- oder Monierkon-struktiou, gut verzinktem Eisenblech, am meisten aus glasiertem Steingut -Muffenröhren. Letzterer, in den Fig. 470 und 471 dargestellt, ist stets voll-an der oberen Schlotausmündung höher ist als die    ständig dunstdicht, unverwüstlich dauerhaft und zieht

Stalltemperatur, muss die obere Mündung unbedingt    infolge seines kreisrunden, glattwandigen Querschnittes

einen über Dach bezw. Frist reichenden Dunst-    weit besser wie der eckige Holzschlot. Der Dunstoder Luftsauger (Saugkopf) erhalten. Derselbe    sauger kann gleichfalls aus glasiertem Steingut oder

verhütet ausserdem das den Luftabzug hindernde ; aus Eisenblech bestehen, auch die Regelungsklappe Eindringen von Windstössen, Regen, Schnee und    aus letzterem Material. Eine Ummantelung der

ßöhren mit einem 2 oder 2,5 cm stark verschalten Riegelgerüst nebst Torfmullausfüllung ist auch hier führungskanäle und Dunstschlote und die daraus her-erforderlicli.

Weiter sind noch zur Herstellung von Schloten auf massiven Decken zu empfehlen die aus Schwemmsteinmasse hergestellten Rohrsteine. Solche Schlote sind billig, dunstdicht und sehr warm, so dass sie ausser einem glatten, inneren Putz aus verlängertem Zementmörtel keinerlei Ummantelung bedürfen. Sehr

vorgehende Einzelgrösse und Anzahl derselben lässt sich auf dem Wege einfacher Rechnung finden. Der stündliche Frischluftbedarf beträgt für 1 Stück Grossvieh (Kuh, Ochse, Pferd) im Lebendgewicht von

10 Zentner = 2 Stück

Jungvieh = 5 Schweine = 10 Schafe etwa 40 cbm.

cl

f/₇

CO

//: l

yy.

i.

/■

Angenommen, dass 1 Stall für 50 Kühe demnach eine tägliche Luftmenge von 50 x 24 x 40 = 48000 cbm

am

JL

CO

wm

15

S:

'S

Fig. 468. Lotrechter Schnitt.

Fig. 470. Lotrechter Durchschnitt.

Fig. 470 und 471. Dunstschlot aus Steingutröhren.

Fig. 471. Schnitt nach a—6.

<3-

<2>

•/I

:v i

<§>

bedarf, die stündlich erneuert werden muss, und die Luftgeschwindigkeit 1 m in der Sekunde beträgt, so strömen durch eine Öffnung von 0,10 qm Fläche in 1 Minute 0,10 x 60 = 6 cbm, in 1 Stunde 360 cbm, in 1 Tage 24 x 360 = 8640 cbm frische Luft, so dass auf 1 qcm Öffnungsfläche rund 8,6 cbm Luftzuführung entfallen. Demnach würde für die 50 Kühe eine Gesamtquerschnittsfläche erforderlich sein 48000

c'a.

Fig. 469. Schnitt nach a—&.

Fig. 468 und 469. Befestigung eines hölzernen Dunstschlotes auf einer gewölbten (Beton-) Stalldecke.

= 5581 qcm. Ebensoviel Querschnittsfläche erfordert die Luftabführung. Auf

5581

10 Kühe entfallen dann _

j = 1116 qcm oder rund 0,11 qm Querschnittsfläche je für die Luftzufuhr und Luftabfuhr.

von

8,6

Fig. 472. Dunstschlot aus Asphaltpappe.

bewährt haben sich besonders für hölzerne Stalldecken, aber auch für massive, die aus zwei Lagen stärkster Asphaltpappe mit dazwischen befindlichem,    Abmessungen der Luftzuführungskanäle und Dunsteingepresstem, starkem und engmaschigem Draht-    Schlote für die verschiedenen Viehgattungen berechnen,

geflecht hergestellten Papp-Dunstsclilote von    So sind erforderlich für je 10 Stück Grossvieh (Kühe,

Louis Lindenberg, Stettin (Fig. 472). Dieselben sind    Ochsen, Pferde) oder auf je 100 Ztr. Lebendgewicht

vollständig dunstdicht, ganz fäulnissicher und ver-    und für je 20 Stück Jungvieh, 40—50 ausgewachsene

hältnismässig feuersicher, sehr leicht, einfach auf stell-    Schweine und 70—100 Schafe 4 Kanäle von

bar und billig und erfordern keinerlei Ausbesserungen.    14x21 cm oder 2 Kanäle von 14x40 cm Quer-

Auch diese Schlote müssen mit äusserem Bretter-    schnitt (insgesamt 0,11 qm) und 1 Dunstschlot von

kästen und Torfmullfüllung ummantelt werden.

Hieraus lassen sich nun leicht die Anzahl und

mindestens 30 x 80 bis 33 x 33 cm Querschnitt und

bei runden Schloten von mindestens 35 bis höchstens 40 cm Durchmesser. Auf ca. 50 Hühner ist ein j Schloten bestehende Lüftungsart hat man dadurch zu Wandkanal von 14 x 14 cm, auf ca. 100 Hühner    verbessern gesucht, dass man die Dunstschlote auch

Die getrennte, aus Wandluftkanälen und Dunst-

von 21 x 21 cm Querschnitt und je ein gleich grosser    gleichzeitig zur Zuführung der Frischluft eiurichtete.

Dunstschlot zu rechnen.

Diese Abluft- und Zuluftschlote, welche Muir, Die sämtlichen Abmessungen haben sich bei vielen    Hoff mann, Kinnei und v. Ti e dem an n in ver-

Stallausführungen bestens bewährt, engere und    scliiedenartiger Weise konstruierten, eignen sich be-

wesentlich weitere Dunstschlote aber nicht. Die    sonders für grosse, sich dem Quadrat nähernde Ställe,

Schlote mit obigen Querschnitten werden dann stets    also von grosser Tiefe.

Muir teilte einen quadratischen hölzernen Schlot

durch zwei diagonale Zungen in vier dreieckige Schlote, von denen zwei frische Luft zu-, zwei schlechte Luft abführen sollen (Fig. 473 und 474). Das untere Ende des Schlotes reicht etwas in

c-

l!

Sattel-

Fig. 475. Schlot nach Hoffmann.

Fig. 473 und 474. Vierteiliger Schlot nach Muir.

am besten ziehen, je höher sie sind, je glatter die innere Oberfläche ist, je besser sie gegen die Temperatur des Dachraumes isoliert sind und je grösser der Unterschied zwischen Luft- und Stalltemperatur ist.

Zu bemerken ist noch, dass Rindvieh-Tiefställe (Ställe zum längeren Liegenlasseu des Düngers) und Mastochsen- und -scliweineställe einen etwas grösseren Luftwechsel erhalten müssen, weil sie sonst leicht zu warm werden.

den Stall hinab und ist hier mit vier unter der Decke liegenden Öffnungen versehen, welche wagerecht angeordnet sind, so dass die Frisch-i luft langsamer in den Stall ein-treten und sich [ vor dem Niedersinken mit war-i mer Luft ver-j mischen kann.

Die oberen, un-| ter einem gemeinschaftlichen

dach liegenden 4 Schlotöffnungen sind mit Holz- oder | Blechjalousien verschlossen. Je nachdem nun der Wind auf die oberen Öffnungen drückt, werden stets 2 Röh-I ren Luft zuführen, während gleichzeitig die zwei entgegen-: gesetzten und dann luftleeren Röhren saugend wirken, also die warme Stalluft abführen, welche durch die Bretterzungen etwas Wärme an die Frischluft abgibt, wodurch allerdings in den Abluftröhren etwas Schweisswasserbildung eintritt. Diese Luftzuführung tritt jedoch bei dem Muir sehen, wie auch bei den anderen Schloten nur in windreicher Jahreszeit ein; in der windstillen Zeit (Sommer) bleibt sie ganz aus oder ist so unwesentlich, dass gleichzeitig die seitliche Luftzuführung durch die Wände (Kanäle oder Fenster mit Lüftungsflügeln) erforderlich wird.

An dem in den Fig. 473 und 474 abgebildeten Schlot fehlt übrigens die unbedingt erforderliche

Ummantelung bezw. der äussere Bretterkasten mit Torfmullausfüllung. Hoff mann änderte den Muir-schen Schlot derart ab, dass er den vier nebeneinander

cx----

Jrl' ------1>

wir *

Fig. 476.

nächsten liegen, verstärkt werden sollte. Bei guter Ausführung haben sich die Hoff mann sehen Schlote überall hinreichend bewährt; auch hier werden die unteren Bohröffnungen am besten wie bei dem Muir-: sehen Schlot wagerecht angeordnet. Auf Holzdecken wird der Hoff mann sehe Schlot wie der gewöhnliche hölzerne Dunstschlot mit doppelter, in den Zwischenräumen ausgefüllter Bretterwandung ausgeführt, auf Massivdecken mittels der Babitz- oder Monierbauweise, am zweckmässigsten aus gut glasierten, 20 bis 22 cm weiten Steingutröhren. Ziegelsteine, selbst Klinker haben sich nicht bewährt, weil sie durch die Niederschläge der an Wasserdämpfen überreichen Stalluft, welche bei grosser Kälte gefrieren, allmählich zerstört worden sind. Kinn eis Schlot I bestand aus zwei ineinander gesteckten Blechrohren,

! von denen das innere als Abluftschlot, das äussere als Zuluftschlot dienen sollte, wobei die Frischluft durch einen Teil der durch die Blechwandung ausstrahlenden Wärme der Stalluft etwas vorgewärmt wurde.

Auf diesem Prinzip beruht auch der in Fig. 476 bis 478 abgebildete Schlot mit Kreuzkopf für Luftzufuhr und mit Saugkopf für Luftabfuhr. Das innere, 31 cm weite, verzinkte Eisenblechrohr ragt etwas in den Stall hinein und bläst durch den nach den vier Himmelsgegenden gerichteten, mit Ventilklappen versehenen Kreuzkopf die frische Luft in den Stall, während das äussere, 40 cm weite Bohr bezw. ein quadratischer Monierschlot die verdorbene Luft unmittelbar an der Decke absaugt. Die frische Luft wird auch hier durch die aus dem Bleclirolir ausstrahlende Wärme der Stalluft etwas vorgewärmt. Die Begelung der unteren Mündung des Monier-

-ß<Äo\4&VtS

-ol

ja.

CD

Fig. 477.

Fig. 476—478. Schlot mit Krenzkopf.

Fig. 478.

liegenden Böhren verschiedene Länge gab (Fig. 475), so dass die im Stall am längsten hinabreichenden Böhren über Dach am höchsten hervorragen und umgekehrt, wodurch die absaugende Wirkung der kürzeren Bohre, deren Öffnungen der Decke am

Schlotes erfolgt durch Blechschieber, diejenige des Blechrohres durch Drehklappe.

Der v. Tie dem ann sehe Ab- und Zuluftschlot ist eine wesentliche Verbesserung des Kinnei sehen, die darauf beruht, dass die Frischluft mit etwa

10° C. Vorwärmung in den Stall tritt (Fig. 479).    Der Boden des Schlotes besteht aus zwei mit Blech

Das zur Absaugung der Stalluft dienende, mit    bekleideten Klappen und dient zur Reinigung der

Luftsauger versehene Blechrohr befindet sich in    Röhren von Spinngeweben und zur Schwitzwasser-

einem gemauerten Luftzuführungsschacht, welcher    ableitung. Selbstverständlich sind die hölzernen

über dem Stalldach mit 4 Jalousieverschlüssen ver-    Schlote mit einem zweiten Bretterkasten und ent-

sehen ist, hinter denen sich Zeugvorhänge befinden,    sprechender Ausfüllung ihrer Zwischenräume zu

um auch bei gelindestem Winde eine Luftzuführung    versehen.

zu bewirken und einen Austritt unter dem Winde Alle Dunstschlote, also auch diejenigen für Ab-dadurch zu verhindern, dass sich die Vorhänge gegen    und Zuführung der Luft, sind stets nur über Futter-

die Verschlüsse legen. Beide Rohre sind bis auf    gängen und Stallgassen anzuordnen, damit das Vieh

den Stallfussboden hinuntergeführt und von hier    nicht von dem abtropfenden Niederschlagswasser und

wieder bis zur Decke hinauf geführt; die Abluft-    der einströmenden Luft getroffen wird.

Öffnung liegt unmittelbar unter der Decke, die Zu- Eine angemessene Luft wärme des Stalles ist luftöffnung etwas unter der ersteren. Der Rohr-    für das Gedeihen des Viehes und die Verwertung

stutz (a) dient zur Reinigung des Blechrohres und    des Futters von grösster Bedeutung und erfordert

"'E

Fig. 481.

P acKboden

ff

36.

f/f

<...0,30

s.

jj aOnad.

Fig. 479. v. Tiedemannscher Ab- und Zuluftschlot.

Fig. 480.

Fig. 480—482.

Fig. 482.

v. Tiedemannsclier Ab- und Zuluftschlot.

Ein weiterer, in der

zur Entfernung etwa hineingefallener Gegenstände und der unter dem Fussboden liegende Kanal zur Ableitung des sich an der kalten Blechrohrwandung bildenden Schwitzwassers.

Wirkung auf demselben Grundsatz beruhender v. Tiedemannscher Ab- und Zuluftschlot besteht aus einem bei Massivdecken gemauerten, bei Holzdecken aus Holz her gestellten Schlot (Fig. 480 bis 482), welcher durch eine die Oberfläche und somit die Wärmeabgabe vermehrende diagonale Wellblech-zunge in zwei dreieckige Schlote zerlegt wird, welche über Dach und unter der Stalldecke in verschiedenen Richtungen ausmünden, und zwar über Dach abwechselnd in der Richtung Ost-West und Nord-Süd. Die unter der Decke befindlichen seitlichen Öffnungen sind mit verschliessbaren Drosselklappen versehen.

deshalb stets eine genaue Regelung der Lüftungsanlagen; je stärker die Stallüftung vor sich geht, um so mehr nähert sich gleichzeitig die Luftwärme derjenigen im Freien, d. li. der Stall wird im Winter um so kälter. Der erforderliche Wärmegrad richtet sich stets nach Art, Alter und Benutzung des Viehes und liegt zwischen 12—20° C.; es sollte sich deshalb in jedem Stalle ein Thermometer befinden. Die geringste Stallwärme (12° C.) erfordert alles Mastvieh (Rindvieh, Schweine, Geflügel) und Schafe vor der Schur; 14° C. erfordern Arbeitsochsen und Mast-scliafe ohne Wolle, 15° C. Arbeitspferde, 18° C. Mutterschweine und Ferkel und Zuchtgeflügel, 20 ⁰ C. Luxuspferde, säugende Stuten und Fohlen, Milch-und Jungvieh und geschorene Schafe.

1,7—1,9 in Standbreite.

2,8-3,1 „

1,3-1,4 ,.

6. Die Dächer.

Hinsichtlich der Dächer sind im allgemeinen dieselben Anforderungen wie bei Scheunen zu berücksichtigen, so dass wir auf das S. 179 ff. Gesagte verweisen. Der meistens zur Lagerung von Futtervorräten dienende Dachraum kann bei Gebäudetiefen bis etwa 10 m noch ein steiles oder Winkeldach (Pfannen, Biberschwänze, Falzziegel) erhalten. Da Pfannendächer aber nicht dicht genug sind und ebenso wie die übrigen die Futtervorräte durch abtropfendes Schweisswasser verderben, so empfiehlt es sich, die Pfannen auf einer Stülpschalung, Biberschwänze und Falzziegel auf abdichtenden Asplialt-pappestreifen zu verlegen und eine gute Lüftung zu bewirken. Für grössere Stalltiefen von etwa 15 m können mittelhohe Dächer, Falzziegel- oder Schieferdächer, mit einer Höhe von bis zu ¹/₆ bezw. ¹/₄ der Gebäudetiefe angewendet werden. Die mittelholien Dächer und besonders die über sehr tiefen Gebäuden erforderlichen flachen Dächer, welche dann doppelnder dreilagig mit Asphaltpappe, mit Pfannenblechen oder Holzzement einzudecken sind, müssen jedoch zur bequemen Ausnutzung des Dachraumes als Futterlagerplatz einen mindestens 1,25 bezw. 2,5 m hohen und das Holzzementdach sogar einen 3—3,5 in hohen Kniestock (Drempel) erhalten. Der Kniestock gestattet dann die bequeme Anlage von Luftzügen und Heuluken, welch letztere 1 in breit, 1,8—2 in hoch und in 12—20 m Entfernung voneinander möglichst nur über Stallfenstern angeordnet werden. Alle Dächer müssen eine einfache, holzersparende, die bequeme und völlige Raumausnutzung ermöglichende Binderkonstruktion mit tunlichst weiter Stellung der Binder erhalten und sind mit 0,8—1 m breiten, bei Ziegeldächern zu unterschalenden Überständen zu versehen. Anstatt der steilen Satteldächer mit Ziegelund Schieferdeckung und mit niedrigem oder keinem Kniestock empfiehlt sich besonders für bessere Stallgebäude (herrschaftliche und Luxuspferdeställe, Ställe auf Schlossgütern usw.) das Mansarden dach. Dasselbe gestattet nicht nur die sehr bequeme Ausnutzung des Dachraunies und die leichte Anbringung von Luftzügen und Heuluken in den unteren Mansard-dachflächen, sondern es stellt sich auch billiger als Satteldächer mit massiven Kniestockwänden und sieht zudem recht schön aus. Die zweckmässige Ausführung von hölzernen und massiven Dächern für Ställe ohne Futterboden, denen sie gleichzeitig die Decken ersetzen, wird bei den einzelnen Stallarten eingehend besprochen werden.

Die besondere Anlage und Einrichtung der Ställe.

1. Pferdeställe.

Die Anlage und Einrichtung der Pferdeställe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Rücksichten und ist teils nach dem Werte, der Verwendung, Wartung und Pflege der Pferde, teils nach den Vermögensumständen ihrer Besitzer sein¹ verschieden. Die Ansprüche des Bauern und kleinen Gutsbesitzers sind andere als die des grossen Gutsbesitzers, während diese wieder von den Bedürfnissen des städtischen Pferdehalters abweichen.

Bei grösseren ländlichen und städtischen Anlagen wird in der Regel ein besonderes Pferdestallgebäude errichtet, wie auf grossen Gütern und Fabrikanlagen, bei Gestüten, Marställen, Kavalleriekasernen usw. Auf kleinen Guts- und Bauernwirtschaften und anderen gewerblichen Anlagen werden die Pferdeställe häufig in gleichzeitig anderen Zwecken dienenden Gebäuden, z. B. im Kuhstall, mit angeordnet oder an diesen angebaut.

1. Die Lage

der Haupt- oder Hoffront des Stalles, soweit sie nicht durch die Hoflage selbst bedingt ist, muss sich nach dem Klima richten. In kalten Klimaten, nördlichen Gegenden oder hohen, ungeschützten Lagen liegt die Haupt- oder Hoffront am besten nach Süden oder Südosten, besonders bei Zucht- und Folilen-ställen, in wärmeren Gegenden nach Norden oder Osten. Die westliche und besonders in wärmeren Gegenden die südliche Lage sind wegen der damit für die Pferde verbundenen Insektenplage möglichst zu vermeiden.

2. Der Raumbedarf.

Das Raumbedürfnis ist abhängig von der Grösse, dem Geschlecht, der Verwendung und der Aufstel-lungs- bezw. Trennungsart der Pferde.

Für die preussischen Domänenbauten sind laut Erlass vom 9. Januar 1871 folgende Mittel-mafse vorgeschrieben:

Für ein aufzustellendes

Pferd......

Für zwei aufzustellende

Pferde.....

Für mehr als zwei gewöhnliche Pferde für das Pferd ....

Für mehr als zwei und starke, grosse Arbeitsoder Kutschpferde .    1,4—1,6 ,,

Krippen

Für ein Fohlen, je nach Grösse

Lichte Stallhöhe in kleinen Pferdeställen ..........

Stand

breite

Arten der Pferde

1,3—1,5

2,5—3,0

1,6

CG CG

1,8

2,2

CG~

3,0—3,7

3,3—4,1

to

1,8 mr

. . 2,8 „

2,0 „

. 3,3 „

2,2 „

• 0,8 „

und mehr.

Fig. 483. Aufstellung in einer Längsreihe.

k ür eine Pferdereihe (einschl. Krippe und

Gang dahinter) .    .    4,4—5,0 m Standlänge.

Für zwei Pferdereihen (einschl.

und Mittelgang) .    .    7,8—9,1 „

.    .    3,4—3,9 qm Grundfläche.

Für eine Mutterstute mit Fohlen 3,1 x 3,1 bis 3,4 x 3,4 m Länge und Tiefe.

2,8—3,1 m.

Dieselbe bei 10—30 Pferden .    .    .    3,4—4,0 „

Für grössere Marställe ist die Höhe angemessen auf 5—6 m zu steigern.

Nach Erlass vom Jahre 1896 soll indes die Standbreite für Ackerpferde 1,4—1,6 m, für Kutsch- und Reitpferde 1,6—1,8 m und die Standlänge bei einer Reihe Pferde einschl. Stallgasse und Krippe nicht unter 5 m, bei zwei Reihen nicht unter 8,5 m, besser 9 m betragen, die Stallhöhe bis Oberkante Decke 3,8 bis höchstens 4 m.

Für Privatställe haben sich folgende Abmessungen praktisch erwiesen:

Stand

länge

einschl.

Krippe

Arbeitspferde, je nach Grösse ohne Standabgrenzungen .    .    .    .

Starke Arbeitspferde, gewöhnliche Kutsch- und Reitpferde zwischen

Lattierbäumen......

Bessere Kutsch- und Reitpferde

in Kastenständen.....

Edle Rasse- und Sportpferde, Beschäler in Kastenständen .    .

Tragende Stute. Mutterstute im Laufstall (Box) 10—15 qm, und zwar.........

Gewöhnlich vereinigt man zwei nebeneinander-liegende Kastenstände durch zeitweise Herausnahme der Zwischenwand zu einem Box.

Fohlen im Laufstall einzeln 10 qm, mehrere in gemeinsamem Stall (4—6 Stück), je nach Alter, 4—5 qm; bei grösserer Anzahl und kleineren Fohlen genügen auch 3,5 qm.

Die lichte Stall höhe schwankt zwischen 3,2 bis

4,5 m. Man kann annehmen:

3,40 m. -3,75

und mehr . 3,75—4 50

Für die grössten Ställe ist äussersten Falles noch 5 m Höhe zulässig, mehr auf keinen Fall.

In Ställen ohne Futterboden, bei welchen also das Dach gleichzeitig die Decke bildet, ist die betreffende Lichthöhe stets als Durclischnittsmafs, also im ersten Viertel der lichten Stalltiefe und vom Fussboden bis Unterkante Sparren gerechnet, anzunehmen, da die im First angetragene lichte Höhe einen zu niedrigen, zu warmen, hingegen die an der Umfassungswand angetragene einen zu hohen, zu kalten Stallraum ergeben würde.

Die Stallgassenbreite einschl. Rinne beträgt: in Arbeitspferdeställen bei einreihiger Aufstellung ............

in Arbeitspferdeställen bei zweireihiger Aufstellung

in Kutsch- und Reitpferdeställen bei einreihiger Aufstellung........

in Kutsch- und Reitpferdeställen bei zweireihiger Aufstellung

in Luxuspferdeställen bei einreihiger Aufstellung ............

in Luxuspferdeställen bei zweireihiger Aufstellung

3. Die Aufstellungsarten.

Die Stellung der Pferde, ob nach der Stallänge oder -tiefe, hängt in erster Linie von ihrer Anzahl ab. Bei geringer Pferdeanzahl erfolgt die Aufstellung in einer Längsreihe mit den Köpfen an der Hinterfront (Fig.

483). Die lichte Stalltiefe beträgt dann je nach Art und Grösse der Pferde und je nach Stallgassenbreite mindestens 4,3 bis

5,7 m. Die Fenster sind zum Schutz der Pferdeaugen gegen Sonnenlicht und Zugwind stets im Rücken, also in der Vorderfront anzuordnen.

Bei grosser Pferdeanzahl, d. h. in Fabrik-, Kavallerie-, Mar- und Gestütsställen, erfolgt die Aufstellung wegen der bequemeren und besseren Übersicht über die Pferde in zwei Längs reihen an beiden Frontwänden (Fig. 484). Die lichte Stall-tiefe beträgt dann je nach Art und Grösse der Pferde und je nach Stallgassenbreite mindestens 7,8—10,8 m. Die Fenster erfordern aus den eben genannten Gründen eine möglichst dichte Lage unter

der Stalldecke; sie sollen möglichst niedrig, aber recht gebracht werden können (Fig. 486). Bei dieser Aufbreit sein. In Ställen ohne Futterboden ist statt der Stellung fällt das Licht den Tieren in die Flanke, so

Fenster zweck- dass sie von Licht und Luftzug nicht leiden; der Stall mässiger Dek- wird kürzer, aber weit tiefer, wodurch der Banken- oder Dach- platz besser aus genutzt und das Gebäude billiger und dazu wärmer wird. Auch bleibt der Herd tung zu wählen. ausbrechender Krankheiten stets auf eine Stall-In herrschaftlichen Pferdeställen erfolgt die Aufstellung gewöhnlich in

einer oder zwei werden

Reihen nach der 13 Ackerpferden. Für solche tiefe Ställe ist aber die Dach- oder Deckenlichtbeleuchtung weit besser

lichtbeleuch-

abteilung beschränkt. Die lichte Stalltiefe kann bei Querreihenstellung etwa 15—20, selbst 22 m betragen, im ersteren Fall für eine Reihe von mindestens 8 Kutsch- oder 10 Ackerpferden, im letzteren Fall — wenn die Fenster möglichst breit, aber recht niedrig und dicht unter der Decke angebracht für zwei Reihen von je 11 Kutsch- oder

Fig. 484. Aufstellung in zwei Längsreihen.

Stalltiefe

(Querreihen,

als Seitenlicht, so dass man sie deshalb vorteilhafter Fig. 485) und in grossen landwirtschaftlichen Ställen in und auch billiger ohne Futterboden ausführt, mehreren einzelnen und doppelten Querreihen, so dass

(Remise)

(N~ c ö e n r ä u m e)

Es sei noch bemerkt, dass ein Gespann Pferde gewöhnlich in Südwest- und Mitteldeutschland aus 2 schweren Pferden, in Nordwest- und Ostdeutschland aus 4 leichteren Pferden besteht und jedes Gespann einen Knecht erhält.

Fig. 485. Aufstellung in einer oder zwei Querreihen.

yl/bei tspferde

Ku Ischpfe ?rle

Fohlen u.s.w.

4. Die Wände und Decken.

Hinsichtlich der zweckmässigen Ausführung der Wände und Decken sei auf S. 234 ff. verwiesen.

In Anbetracht der in Pferdeställen weniger feuchten. Luft können zumal für einfache, gewöhnliche Ställe sehr wohl hölzerne Decken mit Aussicht auf verhältnismässig lange Dauer verwendet werden, sofern sie nur gut konstruiert werden. So eignen sich für kleine Ackerpferdeställe besonders der gewöhnliche gestreckte Windelboden und die Stülpdecke, für grössere dieselben mit unterem Verputz. Für herrschaftliche und Luxuspferdeställe sind die verschiedenen Massivdecken, gewölbte und ebene, am üblichsten. Die Unterstützung der Decken bezw. die Stellung der Stützen ist in Pferdeställen keine schwierige, weil sich hölzerne Stiele und gusseiserne Säulen überall leicht auf den Standgrenzen anbringen lassen, bezw. an stelle einzelner Pilarstiele und Pilarsäulen der Lattierbaum- und Kastenstände zu treten haben.

5. Der Fussboden.

Der Stallfussboden muss zur Ermöglichung trockuer Stand- und Lagerplätze und zur Ableitung von i Jauche und Wasser mindestens 20 cm hoch über

Fig. 486. Aufstellung in mehreren Querreihen.

Erdgleiche liegen und wasserdicht, fest und eben und dabei nicht zu hart, glatt und kalt sein. Der Standfussboden erhält zweckmässig nach der Rinne hin für männliche Tiere je nach der Pflasterart ein ; Gefälle von ¹/₄₀—¹/₆₀ der Standlänge, für Stuten auf

Arbeits-, Kutsch- und Reitpferde, Fohlen usw. in einzelnen, durch Scheidewände getrennten Räumen unter- I das an der Rinne gelegene ¹/₃—¹/₄ der Standlänge

asphaltkitt 2 cm tief und fest ausgegosseu, wodurch das Pflaster vollständig jaucheundurchlässig wird.

4 cm Gefälle, während das vordere ²/₃—³/₄ der Standlänge wagerecht bleibt. Die Stallgassen erhalten zur Reinigung von ihrer Mitte aus ein Quer- Damit bessere Pferde mit den Vorderbeinen etwas

weicher, elastischer stehen, empfiehlt es sich sehr, ZurFussbodenpflasterunginAckerpferdeställen j den Standfussboden vor der Krippe auf 1 m Länge

wagerecht anzuordnen und ihn aus 6—8 cm starken,

gefalle von ¹/₄₀—¹/₆₀ nach den Rinnen.

werden verwendet:

1. Feldsteine (Granit, Syenit, Basalt usw.); sind diese jedoch gewöhnliche runde, in Sand versetzte Feldsteine, so liefern sie ein sehr undichtes, pferden auch aus Lehmschlag) auf versenktem Klinkerkaltes, sehr rauhes, unebenes und schwer rein und trocken zu erhaltendes Standpflaster, welches trotzdem lediglich wegen seiner Billigkeit und Dauer in gewöhnlichsten Ackerpferdeställen noch sehr gebräuchlich ist, aber zur Verringerung der Kälte und Unebenheit eine reichliche Einstreu erfordert, Dieses I

fäulniswidrig imprägnierten Lärchen- oder Eichenbohlen oder aus solchem Klotzpflaster (bei Acker-

sehr schlechte und sich höchstens für Stallgassen eignende Pflaster läßt sich dadurch sehr verbessert^ dass man die Steine etwas regelmässig gestaltet oder „köpft“, so dass die etwa 18—16 cm dicken Steine dicht aneinanderschliessen. Man versetzt sie dann auf einer 30—40 cm starken, gut abgerammten Unterbettung aus Fettlehm oder Ton und vergiesst die Fugen mit Zementmörtel. Ein solches Pflaster ist ganz undurchlässig, aber nicht ganz billig.

2. Kopfsteine, d. h. ganz regelmässig behauene , grosse Pflastersteine, deren Fugen mit Zement oder besser mit Asphalt ausgegossen werden    oder Betonpflaster herzustellen (Fig. 488). Der

und deren Oberflächen zur Vermeidung des Aus-    übrige    Klinkerfussboden (hochkantig, parallel zur

glei tens der Pferde einzuhauende kleine Rinnen er-    Krippe    oder im Schwalbenschwanz verband ausgeführt)

halten müssen, liefern einen sehr guten, aber auch    erhält    dann auf seine Länge von etwa 1,5—2 m

teueren Fussboden.    etwa 2—3 cm Gefälle nach der Rinne hin.

8. Dörritsteine. Die vom Dörritwerk Germers- 5. Zementbeton, seltener und doch besser und heim a. Rh. aus gemahlenem Hartgestein und Asphalt billiger Wasser kalk-und Tr assbeton. Sie liefern, hergestellten und unter grossem Druck gepressten Kunstpflastersteine geben ein sehr dauerhaftes, elastisches, geräuschloses, trocknes und warmes Pflaster, welches sich auch für bessere Ställe eignet.

4. Klinker, entweder gewöhnliche, grosse, von ausgesucht gleich-mässiger Härte, oder kleine Oldenburger Eisen- oder Diamantklinker (160 x 55 x 50 mm). Erstere geben für alle einfachen, letztere für bessere Pferdeställe einen recht guten, viel verwendeten Fussboden. Die Klinker werden hochkantig in zur Krippe parallelen Scharen, besser im sog. Schwalbenschwanzverband (Fig. 487), welcher dem Stampfen der Pferde gut widersteht, auf einem gut abge-rammten Grundbett aus Kies oder kleinen Steinen und Ziegelbrocken voll in hydraulischem Kalkmörtel,

Trassmörtel, weniger gut in Zementmörtel, mit möglichst engen Fugen verlegt und diese mit Mörtel fest verstrichen, aber am besten mit säurefestem Neutral-

yr--

/_

/ a. £ic) Ire £ ^e-.

Fig. 487. Hochkantiges Klinkerpflaster im Schwalbenschwanz-verband.

ca..Vs-- Z.O

ca - y o

Fig. 488. Hochkantiges Klinkerpflaster mit vorderem Bohlenbelag.

in 10—15 cm Stärke ausgeführt, für einfache Ställe sehr dichte, dauerhafte und billige Fussboden, wenn ihre Glätte durch eingestrichene Längs- und Querrillen verringert oder wenn Dauer- oder Matratzenstreu wie in Kavallerieställen angewendet wird (Fig. 489). Der Zementbeton ist aus 1 Raumteil langsam abbindendem Portlandzement, 3 Raumteilen ganz reinem, scharfem Sand verschiedener Korngrössen und aus 4 Raumteilen ganz reinem Hart-stein-Kleinschlag (Granit, Syenit, Basalt usw. — nicht

Ziegel) oder aus 4 Raumteilen Gruben- oder Fluss-    dass man die Betonlage gegen die Rinne hin mit

kies in allen Korngrössen bis zu etwa 5 cm herzu-    einer drei Schicht hohen, 1 Stein starken Begrenzung

stellen. Die Härte des Zementbetonfussbodens kann    (Zementziegelmauerwerk) versieht, in dieser einige

durch Mischen des Betons mit rostfreien Eisenfeil-    Löcher für den Jauchedurchfluss ausspart — welche

Spänen oder durch Aufstreuen dieser auf seine Ober-    zur Vermeidung von Verstopfung und Ausspülung-

des Sandes einige Schaufeln Steinschlag erhalten — und dass man schliesslich eine 25—30 cm starke Lage reinen, trocknen Sand aufbringt, welcher ab und zu erneuert wird.

Bei der zweiten Ausführung hebt man die Stand-fussbodenfläclie etwa 65—80 cm tief aus, begrenzt die Grube gegen die abgepflasterte Stallgasse mit einer schwachen Futtermauer, bringt zunächst eine 15—20 cm starke, gut abgestampfte Lage Fettlelim an und sodann hierauf eine 50—60 cm hohe Schicht

■■'rv‘«V;.Ä-■r*'*• ’

Fig. 489. Zementbeton-Fussboden mit Matratzenstreu.

fläche und durch Miteinstampfen wesentlich gesteigert werden. Sehr gut (ganz dicht, weich, elastisch, warm) aber teuer ist ein aus säurebeständigem Asphalt (Neutralasphalt) und Kies hergestellter Asphaltbeton-fussboden mit Riffelung.

reinen, trocknen Sand. Die Sandschüttung, welche alle Jauche auf nimmt, wird alle 3—4 Wochen einmal umgegraben, allwöchentlich mit etwas reinem Sand überstreut und alljährlich 1—2 mal durch eine neue ersetzt; der abgefahrene Sand ist ein vorzüglicher

.....

•. vV °'j V.P:':    G “V! |§|§1

________

Fig. 490. Sandstand auf Betonunterlage.

6. Sandschüttungen (Sandstand). Diese geben einen sehr billigen, warmen, trocknen und weichen Fussboden, welcher ausserdem die Jaucherinnen erübrigt, Beinschäden verhütet und Hufbeschlagersparnis

Wiesendünger.

Als Fussbodenpflaster in herrschaftlichen und Luxuspferdeställen dienen:

1. Abgeriefte Steingutfliesen (Mettlacher, Saarge-mündener u. a.). Die 15 x 15 bis 20 x 20 cm grossen, 3 cm starken, klinkerhart gebrannten, an den Kanten abgerieften oder gefasten und in der Mitte nochmals kreuzweise gerieften Platten (Fig. 492) werden auf einer 7 cm starken Zement-

Fig. 492. Abgeriefte Steingutfliese.

■A

betonunterlage in Zementmörtel verlegt und bilden für obige Ställe zurzeit den besten Fussboden.

Ein solcher

il

ilß®

ist sehr dauerhaft, dicht und eben, und die vielen dreieckigen Kanälchen oder Rinnclien gestatten nicht nur den Pferden einen sicheren Stand, sondern auch einen leichten und gründlichen Jaucheablauf. Ausserdem lässt sich ein solcher Fussboden leicht reinigen und gewährt ein sauberes, schönes Aussehen, jedoch ist er wohl das teuerste Stand- und Stallgassen-i pflaster.

Fig. 491. Sandstand auf Lehmunterlage.

erzielt, so dass er sich für alle Pferdeställe sehr empfiehlt.

Die Ausführung des Sandstandes kann auf einer Betonunterlage (Fig. 490) oder auf einer Lelimunter-lage (Fig. 491) erfolgen. Der erstere wird auf einer 10 cm starken, nach der Rinne hin gut abgewässerten Lage aus Wasserkalkkiesbeton derart ausgeführt,

Sehr empfehlenswert sind auch hartgepresste,, geriefte Zementflieseii, besonders aber geriefte und geriffelte Hartgussasphaltplatten auf Betonunterlagen.

2. Holzklotzpflaster (Eiche, Rotbuche, Erle, pitsch-pine). Es ist warm, etwas weich, geräuschlos und nicht zu glatt, bei gründlicher Imprägnierung-mit heissem Teer unter 5 Atm. Druck auch genügend haltbar, aber sehr teuer, weil die 10 x 10 x 10 cm grossen, mit der Hirnholzfläche nach oben gekehrten Klötze auf Zementbetonunterlage in Asphalt verlegt werden.

Für die Stallgasse npflasterung in gewöhn-    unterläge, oder auch recht    gut, aber teuer, aus fein-

lidien Ställen genügen Feldsteine, gewöhnliche Klinker    körnigem, in der Oberfläche    glatt bearbeitetem Granit,

und Beton, in besseren und in Luxusställen Olden-    Kieselsandstein usw., auch    aus Kunstsandstein in 1

bis 1,25 m langen Falzstossstücken (Fig. 496—498). Die jauchedichtesten, saubersten und billigsten Binnen sind jedoch solche aus Stampfzementbeton mit glattem

burger Klinker und abgeriefte Steingutfliesen.

ca. 20—4 ,1

Zementestrich. Diese werden sowohl bei Zement-

77,

Fig. 493. Jaucherinne aus Klinkern.

< y — yz 5^”2. $

Sä...Wa

Die Jaucherinnen werden in Arbeitspferdeställen hinter den Ständen, d. h. zwischen diesen und der Stallgasse, offen und mit flachem, stumpf-

i||

Fig. 498. Stossfalz der Hausteinrinnen.

beton-Fussböden, als auch recht zweckmässig bei Kinkerfussböden angewendet (Fig. 499 und 500).

Die Binnen erhalten ein Gefälle von ¹/₂ cm auf das laufende Meter, d. h. sie werden zur Erzielung einer überall gleichen Binnentiefe nebst dem ganzen Stallfussboden und den Stallgassen in der Bichtung

IfinV

*-IW mm-»

.1 . : [

<- Iß Jram >

Fig. 494.

Fig. 494 und 495. Jaucherinne aus glasierten Steingutplatten.

Fig. 495.

»•

yy.r-.:

winkeligem oder muldenförmigem Querschnitt von 15—20 cm Breite und 3—4 cm Tiefe angeordnet. Sie werden entweder aus hochkantig gestellten j

Fig. 499. Jaucherinne aus Zementbeton.

des Jaucheabflusses in ein und dasselbe Gefälle von 1 : 200 verlegt. Die Binnen sind deshalb stets zuerst auszuführen, weil sie die Lehre für die sich anschliessenden Fussbodenteile bilden.

In herrschaftlichen undLuxuspferdeställen sind verdeckte gusseiserne Jaucherinnen gebräuch-

20

Fig. 49G.

V.

20

mmmmm

e> o

Fig. 500. Jaucherinne aus Zementbeton bei Klinkerpflaster.

Fig. 497.

Fig. 496 und 497. Jaucherinnen aus Haustein.

lieh; jedoch sollten sie nur bei vorhandener Wasserleitung angewendet werden, um sie stets gründlich reinigen zu können, denn unvollständig gereinigte Klinkern in Zementmörtel und mit Anordnung der Binnen sind die Brutstätten aller möglichen schäd-Fugen in der Binnenrichtnng hergestellt (Fig. 493), j liehen Zersetzungsstoffe und Schlupfwinkel für Batten, oder besser, aber auch teuerer, aus besonderen gla-    Die Binnen sind von annähernd halbkreisförmigem

sierten Steingutplatten (Fig. 494 und 495) auf Beton-    Querschnitt, etwa 8—10 cm breit, 5,5—8 cm tief,

bestehen aus 2 m langen Stücken mit zum Jaucheabfluss durchbrochenen, an der Unterseite mit Verstärkungsrippe versehenen, wagerechten Abdeckplatten (Fig. 501). Sie erhalten ein Gefälle von

vermieden (Fig. 504 und 505); diese Rinne ist von Heydweiller & Co., Berlin, Kurfürstendamm zu beziehen. Zur Verhütung¹ des Ausströmens der fauligen Gase aus dem Jauchebehälter in den Stall sind die offenen und verdeckten Rinnen mit gusseisernen Jaucheablauftöpfen mit abnehmbarem Deckel, Wassergeruchverschluss und Schlammfang zu versehen und die Töpfe an eine unterirdische, nach dem Jaucliebeliälter führende Abflussrohrleitung aus 10 cm weiten glasierten Steingut- oder Gusseisenmuffenröhren anzuschliessen, die 1 : 70 bis 1 : 50 Gefälle erhält und frostfrei verlegt werden muss.

Fig. 506 zeigt einen Jauchetopf mit ausgebauchtem Deckel für offene Rinnen, Fig. 507 und 508 einen solchen mit geradem Deckel und Anschlussstutzen (1—4 Stück) für verdeckte gusseiserne Rinnen. In ein-etwa 1 : 60. Ausser diesen geraden Rinnenstücken    fachen Ställen mit offenen Rinnen sind die Jauchesind noch Kniestücke (Fig. 502) und T-Stücke (Fig. 503)    töpfe am tiefsten Punkte der Rinnen anzuordnen

erforderlich. Das durch das Abheben der schweren Deckplatten immerhin sehr unbequeme Reinigen und

L/

Ms

Fig. 502. Kniestück.

Fig. 501.

Fig. 501—503. Gusseiserne .Taucherinnen.

Fig. 503. T-Stück.

=s; - - -Sf.-

(a Fig. 509). Die Jaucherohrleitung soll auf kürzestem Wege unter Einschaltung eines massiven Schlammfanges (b Fig. 509), in dem sich der Schlamm, grobe Jaucheteile, ablagern, nach dem Jaucliebeliälter geführt werden.

In herrschaftlichen Pferdeställen

i<- 100 —>]

Uj

werden die Ablauf töpfe bei allen Ständen angeordnet, und zwar entweder auf den Standgrenzen oder auf den Standmitten, letzteres Durchkehren der Rinnen mit dem Besen, das leichte    auch    bei den Boxen (Fig. 510). Diese Figur

Ausgleiten    der Pferde auf den wagerechten, in den    zeigt    auch    die verschiedenen Anordnungen der

Rillen sich    bald mit Schmutz zusetzenden und glatt    gusseisernen    Rinne, des Standfussbodens und Ge-

werdenden    Deckplatten, sowie das langsame und    fälles,    sowie    die unter der Stallgasse angeordnete

Fig. 505.

Fig. 504 und 505. Gusseiserne Jaucherinne (System Prof. Schubert).

Fig. 504.

■<    26 ctm. —>,

yi

i 9 ctm.

■ ■■

■— *

5 ctm.

-<■10

Fig. 506. Jauchetopf mit ausgebauchtem Deckel.

Fig. 508.

Fig. 507.

Fig. 507 und 508. Jauchetopf mit geradem Deckel.

nicht gründliche Ablaufen der Jauche durch die Platten wird bei der von Prof. Schubert erfundenen „Patentrinne“ (Unterrinne mit flacher Oberrinne, d. li. mit nach unten bogenförmig gebildeter und mit oberem Wulst versehener Deckplatte) vollständig

gusseiserne Muffenrohrleitung für den Jaucheabfluss. Der von 3 Seiten her ins Gefälle verlegte Stand-füssboden nach a ist, wenn auch sehr gebräuchlich, nicht zu empfehlen, weil die Pferdehufe hier bei geringer Einstreu keine gerade Ruhefläche finden.

eine Türbreite von 1,25 m bezw. 1,5 m und eine Höhe von 2,2 m bei Ackerpferden und 2,5 m bei Kutsch- und Reitpferden. Zum Durchreiten ist 2,5 m Breite und 3 m Höhe und zum Durchfahren 2,9 m Breite und 3,1 m Höhe erforderlich. Alle inneren Türen erhalten 0,95 m Breite und 2 m Höhe.

Etwas besser, aucli leichter ausführbar, ist schon die Anordnung' nach b, da die Vorderbeine wenigstens

o-n

:!

Fig. 509. Rinnenanlage und Jauche-Abflussrohrleitung in einfachen Ställen.

7. Die Standabgrenzungen.

Um ein gegenseitiges Verletzen der Pferde durch Schlagen usw. zu verhüten, werden die einzelnen Stände in verschiedener Weise abgegrenzt.

Die müden Ackerpferde werden nur gespannweise, einfache Kutsch- und Reitpferde aber einzeln durch sog. Lattierbäume und Luxuspferde, Beschäler und hochtragende Stuten durch feste Bretterwände (Kastenwände) voneinander getrennt. Hochedle Pferde, Stuten mit ihren Fohlen werden in Boxes, ringsum abgeschlossenen Laufställen, welche freie Bewegung gestatten, untergebracht.

;;

G.

o\

'\

Q( IW

O CD MID

OCZDOM1

a/.

v\

\>n

‘i«

Fig. 510. Verschiedene Anordnung des Standfussbodens, des Gefälles und der Jaucheableitung in herrschaftlichen Pferdeställen.

besser

welche oberhalb auf ¹j₂ oder ²/₃ Länge

auf Bohlen oder Holzklotzpilaster stehen. Am zweck -mässigsten und billigsten ist jedoch die Anordnung nach c, ohne die Zweigrinne.

6. Die Türen und Fenster.

Über ihre Anlage und Ausführung sei auf das

S. 250 ff. Gesagte verwiesen. Die Zahl der Aussen-tiiren ist zur Vermeidung von Abkühlung und Zugluft möglichst zu beschränken, ln der Regel genügt für eine Stallabteilung von 20—25 Pferden eine Tür, ebenso je eine solche für mehrere nach der Stalltiefe angeordnete Pferdestellungen. Kurze Ställe mit Langstellung erhalten nur an einem, sehr grosse Ställe an beiden Giebeln je eine Tür, im letzteren Fall als 3—3,5 m breite Schiebetore zum gleichzeitigen Durchführen oder -reiten von 2—3 Pferden. Zum Durchführen einzelner Pferde oder zu zweien genügt

a) Die Latti erbau me

sind 1,8—2 m lange, runde, glattgehobelte Stangen von 12—18 ein Stärke, aus Kiefern -Birkenholz

zum Schutz gegen Benagen mit Eisenblech benagelt werden oder auch aus Schmiedeeisenrohr von 7,6 cm Durchmesser bestehen und in einer Höhe von 90 bis 95 cm über dem Fussboden aufgehängt werden (Fig. 511). Vorn werden die Lattierbäume an der Krippe mittels kurzer Ketten unlöslich, am hinteren Ende aber, in etwas höherer Lage wie vorn, in leicht löslicher Verbindung an Standpfosten (Pilarstiele) oder Deckenstützen befestigt oder mittels längerer Kette an der Decke aufgehängt und heissen in diesem Falle Schwebebäume.

Der Lattierbaum muss am Pilarstiel derart aufgehängt werden, dass er durch das Pferd selbst,

falls es sich unter den Baum gewälzt hat, in die die Höhe, dreht den Bügel herunter und der Baum Höhe gehoben oder beim Übertreten des Pferdes vom Stallknecht ausgehängt werden kann.

Derartige Aufhängevorrichtungen verschiedener starken, bündig ins Holz eingelassenen Flacheisenringen beschlagen und die Ketten aus nur wenigen, aber langen, starken Gliedern hergestellt, damit die Schweifhaare des Pferdes nicht hängen bleiben und ausgerissen werden.

Ausführung zeigen die Fig. 5P2—520.

TM

*n-n

fällt wieder zu Boden.

Die Lattierbäume werden an beiden Enden mit

S!v

rii

p|

1|7/

I(    io.

Fig. 511. Lat tierbauin und Pilarstiel.

W ! Fig. 514 zeigt eine andere Einhängevorrichtung des Lattierbaumes (a) in die Standsäule (b). Erstem-\'-w. .    ist mit einer geschweiften, in einen Kugelknopf

W,    endigenden Eisenstauge versehen, welche in eine

mit Schlitz geöffnete Eisenplatte (c) eingreift, in dieser p; , nach Erfordern aufwärts gehoben und dann aus dem oberen, kreisförmig erweiterten Schlitzende lieraus-p'    gezogen werden kann.

Fig. 515—517 sind drei gleichfalls praktische Sicherheitsschlösser für Lattierbäume; der letzte wird von der Firma H eyd-wei 11 er & Co., Berlin, geliefert. Dieselben werden zwischen die Glieder der Lattierbaumkette ein-

JLm

Die Anordnung in Fig. 512 besteht aus einem am oberen Pilarstielende befestigten 50—60 cm langen    gelassen und ermöglichen

Rundeisenbügel, an welchem die Aufhängekette mit ein sehr leichtes Lösen des ihrem obersten als Karabinerhaken ausgebildeten Baumes bei etwaigen Un-Gliede hängt, so dass der Baum wenigstens vom fällen.

Pferde bedeutend in die Höhe gehoben werden kann, während seine Auslösung allerdings nur durch das j heitsschloss, erfunden von Stallpersonal möglich ist. Vollkommener ist die August Hurtienne in

Berlin, geben wir in Fig. i 518. Das Schloss besteht

Ein anderes Sicher-

dL

Rh

i >(<?)

Fig. 514. Auslösbare Lattier-baum-Einhängevorri cb tun g.

lll

faiü

aus der Stange (a, c) und wird durch die Feder (e) geschlossen. Wird auf den im Ring (*) eingehängten Baum ein Druck ausgeübt, so drückt der an einem Ständer feste Ring (o) die Backen (d) auseinander und der Baum fällt zur Erde. Tagsüber kann das Schloss durch einen in die Löcher (h) gesteckten Stift festgestellt werden.

Die Standpfosten oder Pilarstiele bestehen j entweder aus Holz oder aus Gusseisen. Hölzerne

Fig. 512. Lattierbaum-Aufhängevorrichtung.

Fig. 513. Auslösbare Lattier-baum-Aufhängevorrichtung.

Vorrichtung in Fig. 513. Dieselbe besteht aus einem bei a leicht drehbarem langem Aufhängebügel (b), welcher mittels eines auf- und abschiebbaren Ringes (c) an der Krampe (d) gehalten wird. Hebt das Pferd den Baum in die Höhe, so wird der Ring abgestreift, und der Aufhängebügel (b) dreht sich nach unten; der Baum fällt zu Boden und das Pferd ist befreit. Ist ein Pferd übergetreten, so schiebt man den Ring in

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Pfosten sind je nach der Aufhängungsart des Lattierbaumes 1,25—2 in hoch und mehr und 20 cm stark, werden aus Eichenholz angefertigt, über der Erde rund bearbeitet und glatt gehobelt. Mit ihrem unteren, unbearbeiteten Ende, das durch einen Karbolineumanstrich gegen Fäulnis zu schützen ist, werden sie ca. 1 m tief unter der Erde auf Kreuzschwellen gesetzt und mit diesen verstrebt.

Als Pilarstiele dienende hölzerne Deckenstützen müssen ebenfalls rund oder achteckig bearbeitet und glatt gehobelt werden. Die weit dauerhafteren, aber

18

Die Aufhängung des Lattierbaumes an den gusseisernen Pilarsäulen ist verschieden; Fig. 519 zeigt eine Pilarsäule, an welcher der Lattierbaum mittels Sicherheitsschlosses aufgehängt ist und Fig. 520 eine solche, an welcher der Baum an einer mit Gegengewicht beschwerten Schnur, besser Kette, welche über eine in der Säule angebrachte Bolle gleitet, angehängt ist, und so in der Schwebe gehalten wird.

teueren gusseisernen Stand- oder Pilarsäulen, welche heute in besseren Ställen allgemein gebräuch-

Die Pilarsäulen haben am unteren Ende angegossene (Fig. 519) oder angeschraubte Erdböcke (Fig. 520), welche in der | Erde eingemauert werden.

Schwebebäume, welche mittels Ketten an der Decke auf gehängt i sind, gewähren zwar den Pferden mehr Spielraum als die an Standpfosten hängenden Lattierbäume, werden aber sowohl durch Zufall, als auch von spielenden oder | bösen Pferden leicht in

Fig. 515.

fl

Fig. 516.

aö5

r°i

"AK.

OL

CC

aus

'C

Ü, .

Fig. 519. Lattierbaum-aufhängung an gusseisernem Pilar.

Fig. 520. Gusseiserne Pilarsäule mit Lattierbaum-Aufhängevorrichtung.

Schwingungen versetzt und dadurch die Nachbarpferde beunruhigt und zum Ausschlagen veranlasst. Zur Beschränkung der Schwingungen versieht man die Schwebebäume an ihrem hinteren Ende mit einer

über die ein starker

Fig. 518.

Fig. 517.

Fig. 515—518. Lattierbaum-Sicherheitsscblösser.

; leicht beweglichen Bolle Kiemen geht, dessen eines Ende mittels eiserner Kette am Fussboden befestigt wird, während das andere Biemenende über die Bolle hinüberhängt und ! mit einem Gewicht beschwert wird.

Flankenschläger, Schlagbretter werden für

lieh sind, können in verschiedenen Durclmiesser-starken und Höhen, bis ca. 2,8 m, und in mannig-    schlagende Pferde angebracht und haben den Doppelfachen Mustern u. a. von Heydweiller & Co.,    zweck, sowohl das Nachbarpferd, als den Schläger

selbst vor Verletzungen zu schützen.

Berlin, bezogen werden.

Flanken-

Schläger oder Fahnen bestehen aus etwa vier durch verbundene, oberhalb abgerundete und zum Schutz Lederriemen oder Ketten lose miteinander verbundenen gegen Benagen mit Eisenblech beschlagene eichene kürzeren Bäumen, welche am hinteren Ende des Schwebebaumes befestigt und mit Strohseilen umwickelt werden (Fig. 521). Ausserdem wird das Übertreten der Pferde hier durch eine schräge, ebenfalls mit Stroh umwickelte Stange verhindert.

mss

m.

Wh.

'mmmm

"‘IÜ1:

Fig. 523. Eichene Kastenwandschwelle.

za

QL

Fig. 521. Schwehehaum mit Flankenschläger.

Die Schlagbretter werden aus drei 4 cm starken, durch Eisenbeschlag lose miteinander verbundenen Brettern hergestellt, die die Länge des Lattier-baunies erhalten und au diesem freischwebend aufgehängt werden (Fig. 522).

Rahmholz (Sprungbalken, Fig-, 524), werden 4—5 cm starke, 12 cm breite, gespundete, besser mit Stahlband gefederte, glatt gehobelte,    —

| gefaste oder gestabte Bretter aus Kiefern-, Eichen- oder Pitcli-pine-Holz in lotrechter Richtung ein-    -y¹

geschoben und die fertige Wand dann 2—3 mal mit heissem Leinölfirnis unter geringem Farbenzusatz angestrichen und lackiert.

Anstatt der leicht faulenden Schwelle, die nebst dem Rahm-holz auch den Stand etwas beengt, verwendet inan besser die dauerhaften und im Querschnitt kleineren guss- oder schmiedeeisernen

Fig. 524. Eichenes Kastenwand-Rahmholz.

Fig. 522. Lattierbaum mit Schlaghrettern.

Fig. 525. Guss- oder schmiedeeiserne Fussbodenschiene.

Beide Vorrichtungen müssen 15—20 cm weit vom

Fussboden- und Deckschienen (Fig.

Fussboden entfernt bleiben, damit sich die Pferde i 525 und 526). nicht ihre Hufe einklemmen können.

Auch verwendet man anstatt

46

der Holzpilarstiele besser gusseiserne Standsäulen, von denen Zur Herstellung der den sog. Kastenstand bilden- die Fig. 527—529 einige Muster den Wände wird auf der Grenze jeden Standes eine    darstellen. Sie werden etwa 1,7

Eichenholzschwelle verlegt, welche mit dem Stand-    bis 2,8 m hoch, mit und ohne Aus

pflaster durch Bankeisen fest verbunden (Fig. 523), binderingen, feststehendem oder in den Pilarstiel eingezapft und in die Wand fest    drehbarem Geschirrhalter, sowie

eingelassen wird. Zwischen die ausgefalzte Schwelle    mit und ohne Erdbock und mit verschiedener Be-

und das gleichfalls mit Pilarstiel und Wand fest krönung (am besten eine glatte Kugel) gefertigt.

b) Die Kastenwäude.

Fig. 526. Guss- oder schmiedeeiserne Deckschiene.

18*

1,5 m. Die Erhöhung der Wand wird zweckmässiger barpferde erregen oder sich gegenseitig heissen, wird erreicht durch geschweifte ca. 70—85 cm hohe

Damit die Pferde nicht den Futterneid der Nach-

Fig. 527.

Fig. 528.

Fig. 527—529. Gusseiserne Kastenstandsäulen.

Fig. 529.

der an der Krippe gelegene Teil der Kastenstandwand, wie Fig. 530 zeigt, in geschweifter Form er-

Trenngitter (Schwanenhälse) ans 15 mm starken Bundeisenstäben. die in -L oder ganzer Staiul-

‘ •    ; I |

-1 p I i :Ji

i

mm i:

Fig. 531. Kastenwand mit Trenngitter.

Fig. 530. Kastenwand an der Krippe geschweift erhöht.

höht. Gewöhnlich beträgt die Höhe der Kastenwand an der Krippe 2—2,3 m, an der Pilarsäule 1,3 bis länge auf der Kastenwand befestigt werden (Fig. 531).

■A

Scheide-

Böse Schläger erfordern auch zum Schutz der Hufe und Kastenwände eine Polsterung des hinteren Wandteiles mit einer Kokosmatte oder dergleichen (Fig. 532).

.V' 4* w m |

"i .. I

'Im

Fig. 532. Kastenwand mit Kokosmatte.

An Stelle der Kastenwände verwendet man auch häufig zur Verhütung des Beissens usw. eine Vereinigung des Lattierbaumes mit einer kurzen, sich nur auf ¹/₃ Standlänge erstreckenden wand mit Trenngitter (Fig. 533).

der Box mit einer 1,15 in breiten Tür versehen, deren Beschlag und Verschluss nicht vorstehen darf, weil sich die Pferde sonst verletzen würden. Die Futtervorrichtungen bringt man gewöhnlich in den Ecken an.

Bei nebeneinander liegenden Boxen macht man das Gitter an der Stallgassenseite etwas höher, die Holzwand entsprechend niedriger, damit man die Pferde besser beobachten kann und dieselben mehr Licht erhalten. Boxes für Mutterstuten mit Fohlen, Deckhengste, Rennpferde, nervöse und nicht ansteckend-kranke Tiere erhalten hohe Kastenwände ohne Gitter, um die Pferde gänzlich voneinander ab-zuscliliessen; die Tür wird oben mit Gitter oder auch nur mit Einguckloch versehen (Fig. 534).

Sämtliche bei den Kastenständen und Boxes verkommenden Eisenteile müssen in das Holz eingelassen werden und frei von Ecken und Kanten sein, damit die Pferde sich nicht daran verletzen können.

Alle hier berührten eisernen und hölzernen Be-standteile der Kastenstände und Boxes können in ver-

I»

|g|if

c) Hie Boxes oder Laufställe.

In gewöhnlichen Ställen werden die Boxes für Mutterstuten mit Fohlen dadurch hergestellt, dass man zwei Stände durch Fortnahme des Lattierbaumes zu einem vereinigt und durch Bretterverschläge zeitweilig ringsum abschliesst. In besseren Ställen, Luxusställen und Gestüten sind indes dauernde Boxes zur Zucht, sowie für einzelne Hengste und Reitpferde erforderlich.

Die Boxes werden je nach der Tiefe des Stalles entweder in einer oder zwei Reihen nebeneinander, bei kleineren herrschaftlichen Ställen auch wohl schiedenen Abmessungen und mannigfachsten Mustern in den Ecken derselben angelegt. Die den Box auf u. a. von Heydweiller & Co., Berlin, bezogen drei Seiten oder bei seiner Lage in den Stallecken werden, auf zwei Seiten einschliessenden Wände sind etwa 1,3—1,5 m hohe Kastenwände, die ein durchlaufendes Eisengitter (Kammgitter) von 70—85 cm Höhe erhalten, so dass die Gesamthöhe der Wände etwa 2,2—2,35 m beträgt. An der Stallgasse ist

Vv;- ;■*

Fig. 533. Vereinigung von Kastenwand und Lattierbaum.

■M

mm

8. Die Krippen, Raufen und Futtertische.

Die Höhe der Krippen über dem Standfussboden beträgt für Fohlen und Ponys 0,8—0,9 m, für kleine Pferde 0,9—1,1 m und für grosse Pferde

1,1—1,25 m; höher angeordnete Krippen erzeugen leicht. Senkrücken.

Für Krippensetzer ist die Klippe unmittelbar auf den Fussboden oder 0,4—0,5 m hoch über diesen zu stellen oder auch in dieser Höhe lose aufzuhängen,

I li

111

fl

Fig. 5B4. Hohe Boxkastenwand, ohne G-itter.

damit sie beim Versuche des Aufsetzens ausweicht. Die lichte Breite der Krippen beträgt 32-—35 cm, die lichte Tiefe 25 cm.

Die Krippen können aus Holz, Ziegelsteinen Formziegeln, glasiertem Steingut, aus Hau-

üblen Geruch verbreiten, und dass sie möglichst dauerhaft sind.

Die hölzernen Krippen (Fig. 535) werden aus 5—6 cm starken, gehobelten, kernigen Kiefernbohlen zusammengesetzt und ihre oberen Kanten gegen das Benagen mit starkem Eisenblech und die Bodenbohle mit Krippennägeln beschlagen. Die Krippe wird durchlaufend, d. li. ohne Trennung für die einzelnen Pferde, jedoch zum Zusammenhalt der Wandbolilen mit auf den Grenzen von je zwei Ständen eingelassenen Spreizbohlen auf schwachen Kreuzholzböcken angeordnet, deren Stiele auf jeder zweiten Standgrenze stehen. Die Krippenböcke werden an ihren hinteren Pfosten mittels Bankeisen an der Wand befestigt, während die vorderen Pfosten zum Anhängen der Lattier-bäume dienen. Der Raum unter der Krippe bleibt entweder offen oder besser, die vorderen, dann schräg gestellten Pfosten werden mit gehobelten Brettern wagerecht verschalt.

Im ersteren Falle tritt leicht das Festliegen und Verletzen der Pferde ein, während die letztere Anordnung das bequeme Herantreten an die Krippe ermöglicht. Eine Verschalung lotrechter Vorderpfosten ist jedoch gefährlich, weil sich die Pferde beim

3S

sm*i

ZS

vf

Fressen aus der Raufe an ersterer die Knie wund stossen.

Krippen eignen sich heute nur noch für kleinbäuerliche Ställe usw., da sie keine lange Dauer haben, nicht rein zu erhalten sind, leicht Feuchtigkeit aufsaugen und dadurch unangenehmen Geruch verbreiten.

Die

Die hölzernen

Ziegelsteinkrippen sind besser, dauerhafter und nicht

'VZ///////.

m//m

mr////.

1 Kl

//////////////////,

/////////'//////i

'/////////ssssss?

////// ///; y/j

V////////////M

///////////Mi

///////////.

//'///////%

/////////

WZ/ss/z ////////,,

V///////// s/ ■ /////////>/■ //////////, .

Fig. 536. Ziegelsteinkrippe.

Fig. 535. Hölzerne Krippe.

stein, Kunstsandstein, Beton und aus Gusseisen angefertigt werden. Hauptsache ist, dass die Pferde daraus bequem fressen können, dass sich die Krippen leicht reinigen lassen und keine Futterreste darin Zurückbleiben können übergehen, dadurch frisches Futter verderben und

die in Zersetzung

teuerer als die vorigen

(Fig. 536). Sie werden in der Vorderwand aus hochkantig gestellten harten Ziegelsteinen in Zementmörtel gemauert und wieder durchlaufend, aber zur Haltbarkeit mit x/₄ Stein breiten Spreizen auf jeder zweiten Standgrenze, auf einer schrägen, in Kalkmörtel hergestellten Mauerauskragung ausgeführt und beide mit Zementmörtel glatt verputzt. Der Putz kann durch Fluatanstricli grössere Härte, Dauer und Dichtigkeit erhalten.

Die Formziegelkrippen sind den vorigen überlegen. Sie werden aus besonderen hart gebrannten

55

HO

VS

<s

den Standmitten in der Wand eingelassenen schwachen Krag-J_-Trägerchen in schwebender Lage einbetoniert und unter den Trägerchen diese gleichzeitig unterstützende schräge Rundeisen-Laufstangen zur Führung des Kettenringes anbringt (Fig. 540 und 541).

Die Hausteinkrippen aus feinkörnigem, geschliffenem Granit, Kieselsandstein, Marmor, sowie solche Kunstsandstein- und Betonkrippen werden selten durchlaufend angeordnet, sondern gewöhnlich

o»

60-00

so.

STXj

JS

-i

ST

L 3S

mm

H».

-So- Szo

lv

Hr

ÜPPil

V,;

Fig 537. Glasierte Steingutkrippe auf schräger Untermauerung.

Fig. 538.

Formziegeln als Rollscliicht in Zementmörtel hergestellt.

Die Steingutkrippen sind die besten, dauerhaftesten und billigsten für alle Arbeitspferde. Sie bestehen aus halben glasierten Steingutröhren, die in 1 m langen Stossstücken auf schräger Mauerunterstützung (Fig.

Fig. 539.

Fig. 538 und 539. Steingutkrippe auf Pfeilerchen und Bögen.

507) oder auf x/₂ Stein starken Flachbögen und auf den Standgrenzen angeordneten 1—lx/₂ Stein starken Pfeilerchen ruhen (Fig. 538 und 539), mit Zementmörtel fest unter- und ummauert werden und an der Vorderkante durch eine eichene, mit starkem Zinkblech übernagelte Bordschwelle (Fig. 537), oder durch ein ~)-Eisen (Fig. 538) gegen Beschädigungen geschützt werden.

als sog. Krippenmuscheln, -Schüsseln zur

Die durchlaufenden Steingutkrippen können auch in praktischerer und billigerer Weise dadurch unterstützt werden, dass man sie auf zwischen Einzelfütterung in besseren Ställen angewendet.

tmpM

wS

Sie erhalten eine rechteckige, an den äusseren und inneren Ecken und Kanten abgerundete Form

(Fig. 542), eine verschiedene Querschnittsform (Fig. 543—545), am besten

artigen, verputzten Mauerauskragungen versetzt (Fig. 546 und 547).

Die gusseisernen Krippen (Krippenschüsseln) mit innerer Emaille und äusserem Asphaltüberzug sind sehr dauerhaft, versäuern nicht, bleiben stets

7 -    -f er

r~

cn

oSrf a 7tTc>

7p r e i 7~exr

7p 7~ e i. £<-

Fig. 540.

Fig. 541.

Fig. 540 und 541. Einbetonierte Steingutkrippe auf T-Trägerchen.

GX~.

60

ys- -ra

?6-eo

Fig. 542. Haustein-Krippenmuschel (Grundriss).

sauber und sind deshalb den steinernen Krippenschüsseln stets vorzuziehen. Sie werden sowohl in besseren Arbeitspferdeställen, als auch in einfachen Kutschpferdeställen verwendet. Die Krippenschüsseln haben einen nach oben hin etwas verengten Querschnitt, damit das Herauswerfen des Futters verhütet wird, und einen 8—10 cm breiten Rand, mit dem sie in Arbeitspferdeställen gewöhnlich auf einem eisernen, gleichzeitig als Laufstange für den Kettenring dienenden Bügel und an der Wand (Fig. 548) oder auf guss- oder schmiedeeisernen

*777777777777777/'

Fig. 543.

Fig. 544.

Fig. 543—545. Haustein-Krippenmuscheln (Querschnitte).

Fig. 545.

die geschweifte, und werden entweder in den Wandkonsolen (Fig. 549) befestigt werden. Krippen-Wänden schwebend eingemauert oder auf konsol- Schüsseln ohne vorderen Rundwulst werden nament-lieh für bessere Pferde, damit sich diese an der j (Fig. 550 und 551). Statt von Konsolen können die scharfen Randkante nicht die Brust beschädigen Bohlen auch von schrägen oder geschweiften, wagerecht verschalten Krippenböcken unterstützt werden (Fig. 552).

Einfacher und dauerhafter ist das in Militärställen übliche Einlassen der Schüsseln in einer auf schräger

fH

SS

—!

wwmmzm¹

Fig. 551.

Fig. 550.

Fig. 550 und 551. Gusseiserne Krippenschüssel, in eine Bohle eingehängt usw.

Fig. 546.

Fig. 546 und 547. Haustein-Krippenmuschei auf konsolartiger und glatt verputzter Ziegelauskragung befestigten Mauerauskragung.

Fig. 547.

gusseisernen Abdeckplatte.

. zu.

u-..

In Boxes oder Laufställen finden gusseiserne, mit starkem vorderen Wulst versehene Eckfuttermuscheln zweckmässige Verwendung, welche freihängend angeschraubt werden (Fig. 553).

XZZjl—,

| Fig. 548. Gusseiserne Krippenschüssel.

<S>

üi

®J§=

mm mm

Hl¹

-I

Fig. 553. Eckfnttermuschel für Boxes.

Die Raufen.

Fig. 549. Gusseiserne Krippenmuschel auf eisernen Wandkonsolen.

Die Raufen werden entweder fortlaufend aus

oder aus Schmiede-

als Leit er raufen als Korbraufen

Holz eisen

können, in eine gegen das Benagen mit Bandeisen    raufen sind    nur in untergeordneten Arbeitspferdeoder Blechbeschlag geschützte Eichenbohle eilige-    stallen und    dann gewöhnlich in Verbindung mit

hängt, welche auf zwei eisernen Wandkonsolen ruht    Holzkrippen    gebräuchlich und bestehen aus zwei

angefertigt. Leiter-

runden, gehobelten 8—10 cm starken Raufenbäumen, j breite, 3 cm dicke Scheidehölzer fester miteinander in denen die 3 cm starken und 9 cm weit vonein- verbunden. Die 60—-70 cm breiten Raufen liegen

-a

je nach der Pferdegrösse 60—80 cm über der Krippe, ruhen in schräger Richtung (unter einem Winkel von etwa 30° zur Wand) auf starken Bankeisen und werden in dieser Stellung alle 3—3,5 m mittels Eisenstangen an Wandhaken festgehalten. Den unteren Raufenbaum schützt man durch Beschlagen mit Zinkblech gegen Benagen. Die gleichfalls stark benagten Holzsprossen ersetzt man besser durch 13 mm starke, verzinkte Rundeisenstäbe.

Fig. 554. Schmiedeeiserne Korbraufe.

LL

Die schmiedeeisernen Korbraufen haben eine unverwüstliche Dauer, ermöglichen zudem die Einzelfütterung der Pferde und werden in besseren Ackerpferdeställen und einfachen Kutschpferdeställen heute fast allgemein angewendet. Sie haben die Form einer Viertelkugel (Fig. 554) und werden 64 bis 79 cm lang (a), 34—47 cm tief (b) und hoch (c), 9—14 sprossig, aus 10 bis 13 mm starkem Rundeisen angefertigt und mit Steinschrauben an der Wand befestigt.

Fig. 555. Futtertisch für Lattierbaumstände.

mm

IB

HH

il

Fig. 556. Futtertisch für Kastenstände.

Da die hochliegenden Raufen bei den Pferden, namentlich jungen mit weichem Rücken, durch die gezwungene widernatürliche Aufrichtung des Halses Senkrückenbildung veranlassen, auch das Hineinfallen von Staub, Samen in die Angen bewirken, und da ferner beim Fressen Futter in die Streu herabfällt, auch das Hineinbringen des Heues in die Raufen unbequem und zeitraubend ist, so verwendet man jetzt in herrschaftlichen und Luxuspferdeställen nur den sog. Futter tisch, eine gusseiserne Tischplatte, welche für Lattierbaumstände nur die Krippenschüssel und Raufe (Fig. 555), für Kastenstände ausserdem ein Wassergefäss aufnimmt (Fig. 556). Tn beiden Figuren ist die schmiedeeiserne Raufe als Hängeraufe, in Fig. 557 als Stehraufe angeordnet; letztere ist jedoch etwas rauinbeengend und gibt leicht zu Verletzungen der Pferde und zum Spielen mit dem Futter Veranlassung, so dass sie sich weniger empfiehlt. Die 46 cm breiten Futtertische haben an der Vorderkante einen starken Rundwulst, damit sich die Pferde nicht verletzen können    und    werden bei Lattierbaum-

ständen    auf    zwei    gusseisernen Wand

ander entfernten Eichen- oder Buchenholzsprossen konsolen (Fig. 555), bei Kastenständen mit seitlichen eingezapft    werden    (Fig.    537). Über    den    Stand-    Befestigungsschuhen    an    den    Kastenwänden festgrenzen    werden    die    Raufenbäume noch    durch    5    cm    geschraubt    (Fig. 557).    Die    Futtertische werden

iiiii

Fig. 557. Futtertisch mit Stehraufe.

)C O )QHOOOOC

vv

V-:

fl

Ml

Fig. 558.

■ —■■ ■

,/

CBS lill

//

ii

unterhalb mit einem 2 mm starken viertelkreisförmig’ gebogenen Schutzblech abgeschlossen (Fig. 558 und

559) , welches nicht bis zur Stallwand reicht, damit herabfallendes Raufenfutter, Schmutz auf den Fussboden gelangen und dort entfernt werden kann.

Statt des Blechabschlusses kann auch eine schräg stehende Verschalung aus Eichen- oder Pitcli-pine-brettern angeordnet werden, die in ein ca. 15 cm hoch über dem Fussboden befindliches, von Mauerkloben getragenes 1_I -Eisen eingreift (Fig.

560) . Für Boxes verwendet man Eckfuttertische, die entweder nur mit Krippenmuschel und Hängeraufe, oder noch mit Wassergefäss versehen sind.

Die Fig. 561 zeigt einen Eckfuttertisch mit gusseiserner Hängeraufe (Heukasten), welche seitliche Luftschlitze zur Vermeidung des Feuchtwerdens des Heues hei langsamem

SSSS i -

iS

I.....

ii \\

\ T

JL

Ii

__ii ii.....

Fi«; 560 Futtertisch mit schräger Verschalung.

gas»

L|

dBI

ii,

•    ____________ •.____j

Hk

____j

«?

RH

jHjgg

■fl

mii

Fig. 561. Eckfuttertisch mit gusseiserner Hängeraufe.

Fig. 559.

Fig. 558 und 559. Futtertisch mit unterem Schutzblech.

Fressen besitzt und im Boden zum Durchfallen des Schmutzes auf das Standpflaster durchlocht ist.

Fig. 562 zeigt einen Eckfuttertisch mit der weniger empfehlenswerten schmiedeeisernen Stehraufe.

Die Wandflächen über den Krippen und Futtertischen müssen zur leichten Beinerhaltung, zur Vermeidung von Durchfeuchtungen und fortwährender Ausbesserungen auf 1—1,2 m Höhe mit einem festen, wasserdichten, glatten Material bekleidet werden. In Arbeitspferdeställen genügt ein glatter Zement-oder Asphaltputz, in herrschaftlichen und Luxuspferdeställen bekleidet man die Wandflächen mit gut glasierten Verblendsteinen, mehr noch mit Steingut-, Mettlacher- oder Porzellanfliesen (Fig. 556) oder sogar mit polierten Granit- oder Marmorplatten, welche in ein Zementmörtelbett verlegt und oben wie unten von besonderen Karniesprofileisen fest-gehalten werden. Für die Verblender und Fliesen

träglichen Tränken und in Kutsch- und Luxuspferdeställen, sowie in Boxes die in den Futtertisclien eingelassenen Wassergefässe, welche in grossen Ställen zweckmässig mit einer Wasserleitung verbunden werden. Für grosse Ställe, Fohlenställe und Boxes für Mutterstuten mit kleinen Fohlen empfiehlt sich sehr die Anlage einer Selbsttränke. Weiteres hierüber siehe bei Bindviehställen.

.....f

V4!

......<.

;......0~r>

........

₍.......\    / •~ \(C

.<*.....i y........■(

.<*' >........

y."J|

j|ü

.i¹*.....

Hi

illi

I

ii

l!

Fig;. 562. Eckfuttertisch mit schmiedeeiserner Stehraufe.

sind nur gebrochene Farbentöne (am besten bläulich-grün) zu wählen, da alle hellen und stark glänzenden, besonders weisse Fliesen das Licht stark brechen und den Augen der Pferde schädlich sind. In herrschaftlichen und Luxusställen bekleidet man gewöhnlich auch die Wandflächen unter den Futtertischen und bei Boxes die massiven Wände bis auf Futtertisch- oder Kastenwandhöhe lotrecht mit Eichenoder Pitcli-pinebrettern (Fig. 558 und 561).

Die hier beschriebenen Futtertische usw. können in mannigfacher Anordnung, einfacher bis reichster Ausstattung, sowie in verschiedenen Abmessungen u. a. von Heydweiller & Co., Berlin, Kurfürstendamm, bezogen werden.

Das Tränken der Ackerpferde geschieht meistens durch Vorhalten eines Eimers, wozu für jedes Gespann 1 oder 2 Eimer erforderlich sind. In Ställen mit Krippenschüsseln dienen diese auch zum nacli-

9. Die Aiibindevorriclitungen an der Krippe.

Tn Ackerpferdeställen genügt ein in der Mitte der Krippe angebrachter Bing, an dem das Ende der Halfterkette befestigt wird, gerichteten Ställen geschieht dies meistens durch zwei an der Krippe seitlich angebrachte Eilige. In Kastenständen finden sich oft drei Eilige an der Krippe, um das Pferd nach Belieben nur am mittleren oder auch an den beiden seitlichen Bingen anzubinden. Auch über der Krippe bringt man gewöhnlich einen Bing zum Hochanlegen an.

Viel im Stall stehende Pferde können aber beim Aufstehen, oder wenn sie unruhig sind, leicht über die schlaff hinunterhängenden Ketten übertreten und, zumal wenn diese lang sind, sich darin verwickeln und schwer verletzen.

Das tiefe Herabhängen der Kette wird vermieden durch die Anordnung einer von der Krippe schräg abwärts nach der Wand gerichteten eisernen Laufoder Gleitstange (siehe die vorausgegangenen Krippenabbildungen), auf welcher der ca. ¹/₂ Pfund schwere Endring der nur kurzen Kette auf- und abgleitet.

Die Ketten verursachen aber ein sehr unangenehmes Geräusch und werden deshalb in Luxusställen meistens durch Halfterriemen ersetzt.

Eine einfache Halfterriemenführung zeigt Fig. 566 in der Seitenansicht ; der Halfterriemen geht zwischen der unter dem Futtertisch befestigten doppelten Führungsrolle hindurch und zur besseren Leitung noch über eine einfache Wandrolle, und ist am unteren Ende mit einem Gegengewicht versehen.

Halfterführungen besserer Art bestehen aus einer von der Krippe bis zum Standboden hinabgehenden gusseisernen Bohre, durch deren obere, an den Kanten sorgfältig abgerundete Öffnung der Kiemen auf- und abläuft, der an seinem Ende mittels Messing-Stellschraube an einem mit Leder umnähten Gegengewicht befestigt ist und so nach Belieben lang oder kurz geschnallt werden kann. Das letztere füllt fast den ganzen Bohrquerschnitt aus und verursacht beim Auf- und Abbewegen fast kein Geräusch. Die Befestigung der Pferde am Halfterriemen erfolgt durch eine verzinnte Kette mit Karabinerhaken.

Fig. 564 zeigt eine solche unterhalb des Futter-tisclies in seiner Mitte angebrachte Halfterführung.

In besser ein-

Eine bedeutende

Die in Fig. 565 abgebildete Führung wird doppelt, die eine rechts, die andere links an den Kastenwänden dicht am Futtertisch befestigt, und gestattet namentlich wertvollen Pferden eine möglichst freie Bewegung, bei der ein Überspringen über den Riemen ausgeschlossen ist. Ausserdem ist über dem Futtertisch überall ein Ring zur Befestigung einer sog. Hochhängekette erforderlich.

Die in Fig. 563—565 abgebildeten Halfterfüli-rungen sind u. a. von Heydweiller & Co., Berlin, zu beziehen.

10. Die Neben räume (1er Pferdeställe.

Die Knechtekammern müssen zur Aufstellung der Betten, Koffer, Laden, nebst Tisch und Schemeln hinlänglichen Raum bieten und ist auf je einen

Nacht übersehen werden kann.

Raum- und Kostenersparnis ergibt sich durch die Aiilage der Knechtekammer über der Futter- oder Geschirrkammer, indem man die letzteren niedriger als den Stall macht, die Decke der Knechtekammer etwas höher als die Stalldecke anordnet und den Stall mit der Kammer durch in ihren Wänden angeordnete Fenster in Verbindung bringt. In Ackerpferdeställen wird häufig auch nur im Stalle selbst ein Verschlag durch Hatten oder eine Bretterwand hergestellt, welcher das Bett für einen Knecht auf-ninnnt.

Die Futter- oder Häcksel kam in er. In kleinen Stallanlagen können die Futterkästen, und zwar für je ein Gespann ein besonderer Kasten, auf den Stallgassen Platz finden, wenn diese genügend breit sind.

mß

i!

•ä

■m

An

iü

xüv.. -

Fig. 563. Halfterriemenführung (Seitenansicht).

Fig. 564. Unterhalb des Fnttertisches angebrachte Halfterführung.

Fig. 565. Doppelte Halfterführung.

Grössere Stallanlagen erfordern zur Bereitung und Aufbewahrung des Futters eine besondere Futterkammer maschine und die Futterkästen aufgestellt werden. Die Kammer muss hell und recht trocken sein und unmittelbar mit den Stallräumen in Verbindung stehen, je nach der sonstigen Grundrissanlage entweder in der Mitte oder am Ende des Gebäudes. Für jedes Pferd rechnet man 0,6— 1 qm Grundfläche der Futterkammer.

Die Futterkammer oder ein Vorflur derselben,

Knecht mindestens 5—6 qm Grundfläche zu rechnen.

in der die Häckselschneide-

niemals der Stall selbst, steht durch eine Treppe oder durch einen in der Ecke angeordneten massiven besteigbaren Futterschlot mit dem Futterboden in Verbindung. Wird nur eine Treppe vorgesehen, so bringt man in der Kammerdecke eine 0,7 qm grosse,

In Kutschpferdeställen werden eine Kutscherstube von 12—15 qm und etwaige Nebenräume für Reitknecht, Stallburschen usw. erforderlich. Häufig wird auch eine Wohnung für einen verheirateten Kutscher angelegt, die dann mindestens aus einer Stube von ca. 16—18 qm, einer Kammer von ca. 12 qm und einer Küche von ca. 8—10 qm bestehen muss und über dem Stall angelegt wird. Die Kammern sollen hell und freundlich sein und unmittelbar an den Pferdestall, d. h. an die Stallgasse angrenzen, besonders in Ställen für Hengste und tragende Stuten, damit die Knechte, Kutscher alles hören, was im Stalle geschieht und sofort Abhilfe schaffen können.

Aus diesem Grunde ist auch in der Scheidewand ein kleines Fenster (eingemauertes kleines Stück Spiegelglas) anzulegen, durch das der Stallraum in der ; mittels Klappe verschliessbare Öffnung zum Hinabrechnen und die vorige Höhe entsprechend zu ver

werfen des Streustrohes und des Häckselstrohes an.

weint letzteres in der Kammer geschnitten werden grossem, soll. Findet die Häckselbereitung aber im Dachboden statt, so ist zum Hinabwerfen des Häcksels, überhaupt den Futter- oder Dachbodenraum fortzu-ebenso bei herrschaftlichen Ställen des Hafers und ! lassen, den Stall dann mit einem gegen die Tempe-der Kleie, ein aus Brettern, Mauerwerk oder Ton- ratureinflüsse gut geschützten, flachen Dach zu verrohren bestehender Schlot anzuordnen. Eine sehr sehen und eine besondere, vom Stall durch Brand-praktische, in eine Ecke der Futterkammer einzu- mauer getrennte Futterscheune in leichter Bauart bauende Futterschüttvorrichtung für herrschaftliche i am Stallgiebel anzubauen. Hierdurch wird wesent-Pf'erdeställe zeigt Fig. 566 in Schnitt und Ansicht. J lieh an Arbeit und Baukosten gespart, ausserdem Dieselbe stellt einen im Grundriss 1 qm grossen liegen die Vorräte trockner und der Stall selbst ist hölzernen Schlot dar, der aus einem im Dach- j weit mehr gegen Feuer geschützt als ein solcher boden mit Einwurfsklappe und Schutzgitter und am mit Futterboden.

Fussboden der Kammer mit Rutsche und Flügel-

Für grössere Ackerpferdeställe empfiehlt es sich,

j"-?f

:'h=

rs

To

- - Zj^S O-----

l-i ij

lOP

B (WL

-4-oo'-i

w///

■'s//*!’////.

■\ -1-00-

-0,1 0 ■

"M

Heurulsche.

Die Geschirrkammern. In Ackerpferdeställen werden die Geschirre meistens auf der Stallgasse, wohl auch in der Futterkammer, an eisernen Wandhaken oder hölzernen Knaggen aufgehängt, während die Geschirre für Kutsch-, Reit- und Luxuspferde in einer besonderen Geschirrkammer aufbewahrt werden, welche bei kleinerer Gespannanzahl je ca. 10—12 qm, bei grösserer entsprechend weniger Grundfläche erhält. Geschirrkammern müssen trocken, gut beleuchtet, leicht lüftbar und in Luxusställen mittels Kaminofens heizbar sein, um nasse Geschirre, Sättel, Decken usw. trocknen zu können. Die Geschirrkammer liegt am zweckmässigsten in der Nähe des Stallraumes in unmittelbarer Verbindung mit der Kutscherstube; mit ersterem darf sie wegen des Eindringens der Stalldünste nicht unmittelbar verbunden werden. Die Wände der Kammer werden zweckmässig mit einer 2,2 m hohen, glatt gehobelten Bretterverkleidung aus Eichenholz, in Naturfarbe gefirnist oder aus Kiefernholz, gestrichen oder gebeizt, versehen. Bei einfacheren Einrichtungen hängt man jede Geschirrgarnitur auf einem ca. 2,2 m hohen und 0,8 m breiten Wandbrett auf.

Fi tr. 566. Futterschüttvorrichtung.

türchen versehenen Heuschlot und aus zwei 20 cm

weiten Blechrohren zum Herabschütten von Hafer unterläge, und Kleie oder Häcksel besteht.

oben mit zwei trichterartig verlaufenden Futterkisten

verbunden und unten mit besonderen Verschlüssen

zur Entnahme des Hafers usw. versehen.

Der Futter- oder Heuboden muss zum bequemen Unterbringen von Heu und Häckselstroh mindestens 2,5—3 m Durchschnittshöhe erhalten. Hafer erfordert für ein Pferd und ein Jahr 10 qm Schüttfläche und wird wegen des dazu meist ermangelnden Raumes und der nicht günstigen Lagerung über Stalldecken selten im Futterboden untergebracht, wird nur selten im Futterboden aufbewahrt, anderenfalls ist auf ein Pferd etwa 5

Die zu verwendenden Geschirrträger bestehen entweder ganz aus Eichenholz bezw. aus Holz und Gusseisen oder aus Guss- oder Schmiedeeisen. Der Fussboden besteht entweder aus einer Riemendielung oder besser aus kleinen Tonfliesen auf einer Beton-Die Türen dürfen nicht unter 1,2 m Die Rohre sind breit sein, damit die Geschirre nicht beschädigt werden. Bei grösseren Luxusställen wird zuweilen noch eine Reserve-Geschirrkammer angelegt, die im Dachraum ihren Platz finden kann und dann mittels Treppe mit der unteren Geschirrkammer in Verbindung stehen muss.

Zuweilen wird auch ein besonderer Geschirr -Pntzraum angeordnet und dann zweckmässig über der Geschirrkammer, mit der er durch genügend breite Treppe oder Fahrstuhl verbunden wird. Der Streustroh Fussboden wird aus Zementbeton mit Entwässerung hergestellt und die Wände bis zur Decke mit cbm Raum zu glasierten Verblendern verkleidet, die sich leicht

reinigen lassen und an denen das verspritzte Wasser j rundeten Gesims abgedeckt und durch eine 25 cm glatt herunterläuft. Die Wände erhalten Geschirr-    hohe und 5 cm starke imprägnierte Eichensockelhalter zum Aufhängen der gereinigten Geschirre.    bohle gegen Anfaulen geschützt (Fig. 568). Die

Der innere Ausbau wird bis auf die Einrichtungs-    geneigte, oben fest anliegende, unten 38 cm vorgegenstände noch durch einen Wandbrunnen mit    springende Schalung wird auf drei übereinauder-

vertiefter Nische und Schlauchverschraubung am    liegenden Latten angeschraubt. Die Wandflächen

Auslasshahn, sowie durch einen Ofen mit Warm-    erhalten vorher einen gründlichen Goudronanstrich,

wassergefäss vervollständigt.

lifi

ll'i)

Alle zur vollständigen Geschirrkammer-Einrichtung gehörenden Gegenstände, als Geschirrhalter,

Peitschenständer, Sattelböcke, Gurtenspanner usw., können in mannigfachster Ausführung u. a. von Heydweiller & Co., Berlin, bezogen werden.

iMlnilKjü

llgli

III»

2,30

■1

mä

II

Obi---

Gastpferde- und Krankenställe sind auf I grösseren Gütern zur Aufnahme der fremden, wie auch der eigenen kranken Pferde erforderlich. Man ordnet entweder einen, oder besser zwei besondere kleinere Stallräume an, die weder unter sich, noch mit den übrigen Stallräumen durch Öffnungen ver-blinden sein dürfen. Am besten führt man den Krankenstall zur Vermeidung einer Übertragung der Seuchen als besonderes kleines Gebäude in isolierter

Säjespahne 15

Lage aus, wie Fig. 567 zeigt. Dieser Stall enthält 2 Boxes und einen dazwischen liegenden Futterraum.

, -Warn/- -

Fig. 567. Krankenstall.

Fig. 568. Reitbahnbande.

die Schalung einen rückseitigen Karbolineumanstricli. Die Bandentüren müssen stets nach aussen auf-schlagen und die Bänder versenkt liegen.

11. Die Folilenställe und Gestütanlagen.

Einzelne Fohlen bringt man in einem im Pferdestall angeordneten und für 1—3 jährige Fohlen 7,5 bis 10 qm für das Haupt grossen, umschlossenen Laufstall, einem sog. Box, unter, in welchem das Tier sich frei bewegen kann. Zur Züchtung edlerer Pferderassen sind indes besondere Einrichtungen erforderlich. Die hochtragenden Stuten werden in Laufställe gebracht — auf preussischen Staatsgestüten zu je 10—12 Haupt in einen 12—14 m im Quadrat grossen Baum, in dem in der Ecke beim Beginn des Abfohlens einer Stute ein Box mit beweglichen Hürden hergerichtet wird — und bleiben in diesem Baum mit den Fohlen 4—5 Monate zusammen. Nach dieser Zeit werden die Fohlen abgesetzt und in

Oft werden die Krankenställe heizbar eingerichtet. Zweckmässig wird auch ein Kühlstand angeordnet mit einem von der Stallgasse nach der Krippenwand auf 30—40 cm Tiefe abfallenden Behälter mit Zu-und Abfluss für Wasser, der durch eine mittlere Querwand in zwei Abteilungen getrennt ist; diese dienen als Bäder bei Fusskrankheiten. Holzkonstruktionen sind in Krankenställen zu vermeiden; die Stände sind durch Massivwände zu trennen, und alles Mauerwerk, auch die Decke ist mit glattem Zementputz zu versehen, damit alle Flächen gründlich desinfiziert und abgewaschen werden können.

Die Wagenremisen und die Wagenreinigung wurden bereits im Abschnitt VI behandelt, es sei deshalb auf diesen verwiesen.

Beitbahnen. Eine praktische Beitbahn muss mindestens 20 m lang und 10 m breit sein. Der Fussboden besteht aus einem 20 cm starken Lehmschlag mit 10 cm starkem Sandauftrag und über diesem befindlicher 15 cm hoher Sägemehlschüttung; beide letzteren sind vor jedem Gebrauch ordentlich durchzueggen. Die Umfassungswände werden mit einer 2,10 m hohen, 4 cm starken Bretterverschalung (Beitbahnbande) bekleidet, diese mit einem 18 cm breiten und 5 cm starken, profilierten und abge-

besondere, nach den Altersklassen getrennten Fohlen- ; morastig und nicht so weich sein, dass die Pferde stallen untergebracht, in denen sie freie Bewegung    die Basendecke durchtreten können. Gräben, beerhalten. Je nach dem Jahrgang rechnet man 4 bis    sonders wasserführende, müssen Hache Böschungen

5 qm für den Kopf. Erst mit 3 Jahren werden sie    erhalten, damit die Pferde wieder leicht herausangebunden und an den Stand gewöhnt. I)ie Stall-    kommen können; grosse, schattenspendende Bäume

abteilungen sind entweder bis zur Decke voneinander    sind erwünscht. Die Laufställe werden am zweckgetrennt oder in einem Baum vereinigt und dann    massigsten aus leichtem, mit gestülpter Bretter-

nur durch 2—2,2 m hohe, unten massive, oben nur    Verschalung verkleidetem Fachwerk, mit Stroh- oder

aus Bretterverschlägen oder eisernem Gitterwerk    Bohrdach, ohne Zwischendecke, und mit etwas gegen

bestehende Wände voneinander geschieden. Krippen    das äussere Erdreich erhöhtem, aber sonst nicht

bezw. Futtertische sind an den Wänden anzuordnen    weiter befestigtem Fussboden ausgeführt,

und alle Deckenstützen zu vermeiden. Jeder Stall erhält eine mit Lauf- und Bauchrollen versehene Tür nach den für die einzelnen Jahrgänge häufig getrennten Tummelplätzen, welche dann je mindestens 100 qm Fläche und eine solche Einfriedigung erhalten, dass die Fohlen sich an derselben weder beschädigen noch über diese springen können. Zum

Schutz des Stallwärters gegen die beim Füttern herandrängenden Fohlen empfiehlt sich die Anordnung eines etwa 1,5 m breiten Futterganges hinter den Laufställen (Fig.

569 bei b), der von diesen durch eine 1,3 m hohe Bretterwand getrennt ist und dem Wärter

es

A— ---9. -Hl

Cj

012345678910    12    14

hihi i i i i i i i i i i i i i ij>f.

. Fig. 569. Futtergang-Anordnung bei Laufställen.

gestattet, über diese Wand hinweg Futter einzuschütten, die Krippen zu reinigen und alle Abtei-

lungen bequem zu übersehen.

Fig. 569 zeigt auch zwei Tummelplätze (c), von denen jeder für zwei Stallabteilungen (a) bestimmt ist. Der Fussboden der Laufställe wird als 25 cm starker Lehmestrich ohne Gefälle und Jaucherinnen ausgeführt; der Harn wird von der reichlichen, oft erneuten Streu aufgesaugt. Die Tummelplätze erhalten Graspflanzung und möglichst Südlage, um sie auch im Winter benutzen zu können.

L1

'■•4

Fig. 570.

\\

\x/

Fig. 571.

Fig. 570 und 571. Paddock-Anlagen.

Bei grosser Pferdezucht, auf Gestüten, werden die Saugefohlen mit ihren Stuten, grösseren Fohlen,

Geltstuten und Hengste während des Sommers in so§5 „Paddocks“ untergebracht. Dies sind in Gruppen, meist als 4 Boxes unter einem Dach vereinigte Laufställe von leichter, schuppenartiger Bauart, die mit grösseren, mittels Hecken, Holz- oder Drahtzäunen eingefriedigten Tummel- oder Weideplätzen

in Verbindung stehen. Zu jedem Laufstall gehört durch 1 m hohe, 0,6 m breite Kriechtürchen verein Tummelplatz. Ebener Wiesengrund ist für bunden, die vom Wärter, nicht aber von den Tummelplätze am geeignetsten, doch darf er nicht Fohlen passiert werden können. Hinsichtlich der

Zwei zweckmässige Paddock-Anordnungen zeigen Fig. 570 und 571. Um die unter einem Dach vereinigten 4 Laufställe zieht sich ein Gang, auf dem der Wärter leicht von Stall zu Stall gelangen kann; in Fig. 570 scliliesst die geöffnete Stalltür den Gang auf der einen Seite ab, während er auf der anderen Seite durch eine vorgeschobene Schranke abgeschlossen wird. Die Laufställe werden untereinander

Arten der gebräuchlichsten Einfriedigungen, der Tiefe und gleichfalls zwischen Lattierbäumen Türen, Koppelgehege sei auf Abschnitt XV, 4 (Ein- j an Futtertischen aufgestellt. Neben jeder Stall-friedigungen) verwiesen.    abteilung ist eine Geschirr- und Futterkammer mit

12. Beispiele ausgeführter Stallanlagen.

1. Acker- und Kutschpferdestall. (Fig. 572 und 573.)

Der grössere Raum dieses in Wieschowa (O.-S.) ausgeführten Pferdestalles dient zur Unterbringung

nach dem Futterboden führender Treppe angeordnet. An die neben dem Kutsch- und Reitpferdestall gelegene Geschirrkammer schliesst eine Wagenremise an. Der Stallfussboden ist mit Feldsteinen auf einer Betonunterlage gepflastert, so dass die Jauche nicht in den Untergrund versickern kann. Die Umfassungen

|C3p|Qtd

L±ü_

3s Hä-«---*«

•fielt c-t *

!!

II

^_____I

-77t, j J C- ■

Fig. 572. Grundriss.

nn>

Das Kniestockdach wurde mit Biber-

des Gebäudes sind in Ziegelsteinen, die Decken aller Räume, mit Ausnahme der Remise, als preussische Kappengewölbe aus Hohlziegeln zwischen von gusseisernen Säulen gestützten I-Trägern ausgeführt worden.

schwänzen, das flache Dach der Wagenremise mit Asphaltpappe eingedeckt.

2. Acker- und Kutschpferdestall. (Fig. 574.)

Fig. 573. Querschnitt nach A—B.

Fig. 572 und 573. Acker- und Kutschpferdestall in Wieschowa (O.-S.).

Die auf einem Gute in Pommern ausgeführte, mit Balkendecke versehene Stallanlage enthält 2 Räume für je 12 (4 Gespanne) in 2 Reihen nach der Tiefe aufgestellte Ackerpferde. Zwischen beiden Räumen befindet sich an der Vorderfront eine Häckselkammer hinter ihr eine Knechtestube. Neben der rechts-von 28 Ackerpferden in doppelter Längsaufstellung    seifigen Ackerpferde-Abteilung liegt der von dieser

zwischen Lattierbäumen, an gusseisernen Futter-    durch eine Kutscherstube und eine Futterkammer

Putter

A Ck eJr -iPfei

ui

Kne chte

£e"d s tili?

Futter

Futter u -Geschufi

1 ÜTÜnn

^Fohlett-I ;

KtenslaU.

,±kü::.:

rt

t 2 58:

tz:

Häcksel.

•5 ;■ -4 24-., j

7.70

Kutschet 1..2-S8 >

J    r

“ ⁹-z£l

- ;.<°86 3

S Stalle

:    5 50 ...

Fig. 574. Pferdestall auf einem Gute in Pommern.

tischen. In dem mit ihm in Verbindung- stehenden kleinen Raum sind 6 Kutsch- und Reitpferde nach Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

getrennte Stall für 4 Kutsch- und Reitpferde, hinter diesem eine Kutter- und Geschirrkammer. An den

19

3. Ackerpferde- und Eohlenstall.

(Fig- 575.)

Dieser Stall ist der Teil eines grossen, auf einem Rittergute in Posen ausgeführten Stallgebäudes und dient für 12 Ackerpferde (4 Gespanne), welche einreihig nach der Tiefe aufgestellt sind, und für 10 zweijährige und 10 dreijährige Fohlen, welche in 2 Laufställen untergebracht sind. Die Stallgasse erweitert sich an der Vorderfront zu einem Raume, worin Futterkästen und Geschirre untergebracht werden. Unter der vom Stalle und Hofe aus zugänglichen massiven Bodentreppe steht ein Bett für den wachthabenden Stallknecht. Die Decke besteht aus breiten Zementbetongewölben zwischen I-Trägern, welche von gusseisernen Säulen unterstützt werden.

lO/fiYi j ähr

i g e T-Tli 1

....... 4,15

12.4JV

V..

(Tr-

....

CD

|    12 A jr 1 e

4,211.................;.4,20..

Stal gisse

20.80

..x''

4.120

...4,0

Fig. 575. Ackerpferde- und Fohlenstall auf einem Rittergute in Posen. (Prof. Schubert.)

front und in zwei Reihen zu je zwei Gespannen an der Vorderfront aufgestellt; hinter letzteren liegt die Knechtekammer.

Die angrenzende, geräumige Futterkammer und die neben ihr liegende, noch grössere Ochsenfutter-

Sr-—

i-

I?

tsr Ht- vr

z:

\Q±JL±±.

*«=>

Ni

v'

2 SV

S/o-

J.

dB

J7,rj

2f

JO

Jf

Ra. um

Iwil

Kutschpferdestall und die Futter- und Geschirr-kammer scliliessen sich endlich 2 Fohlenställe an. An die linksseitige Ackerpferde-Abteilung grenzt, getrennt durch einen kleinen Quarantänestall nebst Futterkammer, ein Raum für 4 Gastpferde an. Die hinter diesem befindliche Futterkammer gehört zu dem am Stallgiebel angeordneten Quarantänestall für 5 Kühe. Zwischen diesem und dem Gastpferdestall ist noch ein Krankenstall für 2 Pferde angelegt.

versehen und enthält einen Stallraum für 16 Pferde (8 Gespanne), eine Knechtekammer, eine Pferdefutterkammer, einen Stallraum für 32 Zugochsen und eine Ochsenfutterkammer.

Die Pferde sind in einer Reihe zu vier, durch Lattierbäume getrennten Gespannen an der Giebel-

__;

"i-

Fig. 576. Grundriss.

4. Ackerpferde- und Ochsenstall mit teilweisem Futterboden. (Fig. 576—578.)

Das auf einem Rittergute bei Frankfurt a. O. ausgeführte Stallgebäude ist mit einem nur etwa ¹/₃ der ganzen Anlage beanspruchenden Futterboden

kammer sind durch einen in letztere eingebauten besteigbaren Futterschlot mit dem Futterboden verbunden, welcher sich über den beiden Futterkammern und über der ersten Standreihe und Stallgasse des Ochsenstalles ausdelmt und 170 qm Grösse hat. Die Ochsen sind zu je 8 Haupt in 4 Reihen nach der

J in)

•v

YO

/s~

Fig. 577. Querschnitt.

5. Kutschpferdestall. (Fig. 579.)

Das kleine Gebäude enthält in der Mitte den Raum für 3 an der Hinterfront auf-gestellte Kutschpferde. Auf der rechten Seite des Stalles scliliessen sich an die Kutscherstube und ein gemeinschaftlicher Futter- und Geschirraum nebst Bodentreppe, auf der linken Seite eine Remise für zwei Wagen. Die Pferde stehen in Kastenständen und haben gusseiserne Futtertische

£.

s.

$-

.o

so

W]

L:

Tiefe aufgestellt, und zwar zwei Reihen an Krippen ohne Futtergänge und eine Doppelreihe an einem gemeinschaftlichen Futtergang. Das zugleich die Zwischendecke des Stalles ersetzende flache Dach

glatt verputzt. Das 480 qm grosse Gebäude, von dem 177 qm, also über ¹/₃ auf den zweistöckigen Teil, den Futterboden entfallen, erforderte nur ca. 14200 M. Baukosten, so dass sie für 1 qm etwa

29,5 M. betragen.

Fig. 578. 'Vorderansicht.

Fig. 576—578. Ackerpferde- und Ochsenstall mit teilweisem Futterboden. (Prof. Schubert.)

bestellt aus einem weiss angestrichenen doppellagigen erhalten. Der Stall hat eine Hohlziegel-Kappen-Asphaltpappdach, welches im Pferdestall von 3, im gewölbedecke zwischen I-Trägern, die übrigen Räume Ochsenstall von 2 I-Trägern getragen wird, die von Holzbalkendecken erhalten.

.1.58

......2.46b

1.59..

1.80

1.99........

1.3S

2.465

II'

rliPr...

.188.......

....... .• 1.80..

C3

1,80

Wi

,Fi

i-D

1,90

31’

.5,40.

ih

.4,90.

T-

.-1.50 ....,

J

lü

Fig. 579. Kutschpferdestall. (Prof. Schubert.)

schwachen gusseisernen Säulen unterstützt werden. Die Sparrenzwischenräume wurden zur Abhaltung von Kälte und Hitze mit Isoliertorfmull ausgefüllt und die Sparren unterhalb mit verlängertem Zementmörtel auf an Latten angenagelter Asphaltfalzpappe

6. Kutschpferdestall mit Kutscherwohnung.

(Fig. 580—582.)

Dieses von Architekt Kühn in malerisch-wirksamer Gestaltung ausgeführte herrschaftliche Stallgebäude enthält einen Raum für 3 Kutschpferde,

19*

KUTSCH J«G.

IA&T10AGCN

vs>*

||äTAuL

Ä-- -

i"i

6 SC

%3ss:s:

jS_±lcc&Cniftn

Fig. 580. Erdgeschossgrundriss.

II

nr

STUÖt

»■UTTC« BODCN

L.--

C« IN C. .

PH!

küCh C

Fig. 581. Obergeschossgrundriss.

i il

-=r .*£

■«!

Fig. 582. Vorderansicht.

Fig. 580—582. Kutschpferdestall mit Kutscherwohnung.

eine Futterkammer und eine Geschirrkammer und neben letzterer eine als Türmchen ausgebaute Treppe zur Kutscherwohnung. Neben dem Stallgebäude befinden sich 2 Remisen für Kutsch- und Lastwagen. Die Kutscherwohnung liegt über dem Stallgebäude und besteht aus Stube, Kammer, Küche und Klosett. Über den Remisen befindet sich der von der Lastwagenremise aus mittels Treppe erreichbare Futterboden.

7. Herrschaftlicher Pferdestall mit Kutscherwohnung und Remise. (Fig. 583 und 584.)

Das von den Architekten Blumberg und Schreiber in I I-förmigem Grundriss und malerischem Aufbau

und der Diele. Über dem Leuteesszimmer liegen noch 2 Stuben für je 2 Leute.

8. Fohlenstall. (Fig. 585 und 586.)

Dieses auf einem Gute der Provinz Posen ausgeführte Stallgebäude ist 90 m lang, 13,3 m tief und hat eine Erdgeschosshöhe von 4 in im Lichten. Neben der in der Stallmitte gelegenen Futterkammer (c) befinden sich auf der einen Seite 3, auf der andern Seite 4 Laufställe (a) für die Fohlen verschiedener Altersklassen, an den beiden Stallgiebeln ein Krankenstall (b) und Hengstfohlenstall (d). Der im Drempel 4 m hohe Dachboden dient zur Aufbewahrung von Rauhfutter. Die Laufställe werden

□ fc

i

Kammerj'ür J

Säe

* A.QC- t____L . _ L

Fahrgesth IrreJ,

o«

5attelkaejiR

eri.

isBa""ni

Diele.

Leute-

Esszimmer.!

•»-----5,00----J

B ii r o.

if

Geschirr-

----S.oo-J-

Waschva

■2

yfn.

f'

HainMiHsi

Igo

.4BS.

- -j

xz

XZ

■i dl ■ □

\ v;» \7

*■ i

•--- 5,00-----*

'-^errfeS-Sl'alt^ ^

Wajea-

Geräte Raum a und

^ApotKe^^_

sllH

§r

ir

[-5.5o-

WascJiraifjiri.

|X

CDl

-H

a.v>s>

R§><Ce.

HL

Terrasse.

Fig. 583. Herrschaftlicher Pferdestall usw. (Grundriss).

durch, verschalte Eiegelwände voneinander getrennt, und jede derselben erhält eine kleine Verbindungstür (e) nach dem benachbarten Laufstall. Die Umfassungsmauern des Erdgeschosses bestehen aus Feldsteinen mit innerer Ziegelverblendung, die Scheide-, Giebel-und Drempelwände, sowie die Tür- und Fensterum-rahmungen aus Ziegelsteinen. Das Dach wurde mit Holzzement eingedeckt. Die Stalldecke besteht aus

ausgeführte Stallgebäude enthält in dem als höheren Mittelbau behandelten Stallraum 8 Kastenstände und 2 Boxes für Kutsch- und Eeitpferde. Auf der rechten Seite des Stalles grenzen an ein Wagenwascliraum, ein Geräte- und Apothekenraum, sowie eine Eemise für 7 Fuhrwerke, auf der linken Seite ein Gescliirr-waschraum, eine Bodentreppe und ein Durchgang zur Düngergrube, ferner eine Kammer für Fahrgeschirre, eine Sattelkammer und eine Diele, welche die Treppe drei nach der Länge des Gebäudes angeordneten 4 m Kutscherwohnung sowie ein Bad und ein Klosett breiten Monier-Kappengewölben zwischen I-Trägern,

Über ' welche von gusseisernen Säulen unterstützt sind.

zur

aufnimmt, und schliesslich ein Bureau usw.

dem Stall liegt der Heuboden, über dem Durchgang zur Düngergrube der Kornfutterraum. Die Wohnung des 1. Kutschers befindet sich über der Falirgeschirr-

9. Fohlenstall. (Fig. 587—589.)

Das auf einem Rittergute in Ostpreussen auf kammer, der Sattelkammer, dem Geschirrwaschraum    einem zur Verfügung gestellten Bauplatz von 14x16 m

ausgeführte Gebäude dient zur Unterbringung von j für das Haupt und werden unter sich durch 1,4 m 29 Fohlen in 6 Buchten, welche zu je 3 an einen

hohe, auf 40 cm hohen Massivsockeln stehende Bretter-

eff:

Ifl

pf-

Ml

: ’j

J-4

P}

■M:

Fig. 584. Vorderansicht, zu Fig. 583.

I'ir

■■ I

jH?

•i

»i

mm

K

|®g|

** W

gm

II 1

jHjP

I

Hl w»

Bll ;

W;

4-4 'vu

«■

ar

Pi

ll

I:

mi

iil,.

|l|pffk

| ■

1

2,5 m breiten Mittelgang angrenzen. Die Buchten wände getrennt und an der Stallgasse durch 1,2 m bieten den Fohlen durchschnittlich 5 qm Grundfläche hohe, mit 2,5 m breiten Türen versehene Eisenwände

(Gasröhren) abgeschlossen. An der rechten Seitenfront ist eine einarmige, vom Hofe aus zugängliche Bodentreppe eingebaut ; der Raum unter dieser dient für Stallgeräte, In einer Ecke der kleineren, für geschosswände werden durch Pfeilervorlagen verstärkt

einen zweiten oder noch mehrere Ställe auf der einen fensterlosen Giebelfront anbauen zu können. Die

aus Ziegelmauerwerk bestehenden Erd- und Dach-

jf-----H³......>|

■ -TTaI

^ i u

I?

JA

LI

⁸ i* •...........{“kt¹......‘1

«g^L^-JUUUM^r......-1-    JsiJ

- 90,0

Fig. 585. Grundriss.

Fig. 586. Querschnitt.

Fig. 585 und 586. Fohlenstall. (Baurat F. Engel.)

und durch diese sowie einen Rauhputz der Felder belebt. Der Stallfussboden besteht aus einer 15 cm starken Sandschicht auf abgestampfter Lehmlage. Die Decke wurde aus 1,5 m breiten Zementbeton-platten mit aufgebrachtem Lehmestrich zwischen I-Trägern auf 4 gusseisernen Säulen ausgeführt, welch letztere eine sehr zweckmässige Stellung erhalten haben. Die Lüftungsanlage ist die übliche; die beiden Asphaltdunstschlote wurden mit hier nicht dargestellten Bretterkästen mit Torfmullausfüllung zum Schutz gegen die Abkühlung des Dachraumes umgeben.

4 Fohlen dienenden Bucht ist ein massiver Futterschlot eingebaut zum Hinabwerfen des Rauhfutters. Der sehr geräumig gewünschte Futterboden hat

_ XV

-i

c $ ii

14

10. Folilenstall mit Laufbahn. (Fig. 590—594.)

Diese auf dem Cfestiit Alt-Golm bei Fürstenwalde erbaute praktische Stallanlage besteht aus 12 Boxes von je 4 m im Quadrat und aus 2 in der Mitte ersterer gelegenen Boxes von je 4 zu 8,12 m Grösse, welche für mehrere Fohlen bestimmt sind. Die lichte Höhe der Boxes beträgt 3,8 m. Die Fenster liegen noch seitlich oberhalb der Stalldecke und führen das Licht durch Schächte, welche in den über den ganzen Stall fortgehenden grossen Heuboden eingebaut sind, in den Stall ein, wie aus dem Querschnitt (Fig. 594) ersichtlich ist.

Af< Ä ] | A\

fr" ! tf—t—

¹ I i I !

* k r «L. I <* Li

\ i.

fl

pr

Die hohe Lage der Fenster war durch die Höhe der gleichzeitig als Stallgang dienenden Laufbahn, welche um den massiven Stall herumgeführt und ganz von Holz hergestellt ist, bedingt, Dieselbe hat an der niedrigsten Stelle 3,3 m Lichthöhe und kann demnach auch als Reitbahn benutzt werden. Um das

-'s.ro

Fig. 587. Grundriss.

später einmal i Temperatur aufweist.

Passieren der Ecken zu erleichtern, hat die Laufbahn auf ihren kurzen Seiten eine Breite von 6 in, sonst nur 3 m. Fig. 591 und 592 zeigen den Stall von aussen im Sommer mit den geöffneten Fenstern der Laufbahn, welche im Innern vor die Glasfenster Vorschlägen, während Fig. 593 die Laufbahn im Winter mit geschlossenen Holzfenstern vorführt. Die 750 cbm Rauminhalt. Das mit naturroten Falzziegeln Laufbahn dient somit gleichzeitig als Isolierschicht gedeckte Satteldach wurde mit dem First nach der für den Stall, welcher im Winter eine ausgezeichnete Tiefe des Gebäudes angeordnet, um

fk

iH

4‘

*4

V

i /£>

n

□E I

4

<" V

!

473-

Yt

Jso

ia

&

M\

«E

J.*r —

v

'S

Vr^,0

ns:

13

ML

P

P

i

Ü

>

V*>

*

»i

f

*

*■

Fig. 588. Schnitt nach C—D.

*

fnTiiTfitrn nim iitii nr; fniTi i n i n im 11 n m i m mm i in öTrfn i \ i fffmiffl

r~i h~i

m

fr

ij|

I

0 0 D

□umro

DU Dl

Fig. 591. Vorderansicht des Stalles im Sommer.

mmiinHlü

TOm^uIiuiu,

h

-W    pTTf

* r g v

K r* —

Fig. 589. Griebel an sicht bei B.

Fig. 587—589. Fohlenstall. (Prof. Schubert.)

*

I

f

»

!

!

I

I

I

f

iS,09

!ä

------------<jp.

: "im.

f

■

-U-,oo\.....* 'fl

*,<?<?--j--

- • «/£■

ÜjdO-----U »...........

-r

.....-•

-

i

-S.

t¹ -

......- €,00—........

9-----k'Jj fi— *j*-------■4»/«W-------*|*-

4

---

T'

34^*---------

- ■€ j&**------->|

.

.........1

-5-

4

§

t-

:

Fig. 590. Grundriss.

msm

iiiil

KE

Fig. 592. Seitenansicht des Stalles im Sommer.

fe-

IrmTi

TTrT

Ulf ■

ED

PB»

PSi,

nn

rnimmm

Fig. 593. Vorderansicht des Stalles im Winter.

>T

S.«i»

I -+,te-----*?!<•

— -4;O0......-

*3e---3-,eo-

■jf¹

«ff

ssgp

isai!

Fig. 594. Querschnitt.

Fig. 590—594. Fohlenstall mit Laufbahn.

fei

i-

2. Rindviehställe.

Die Grösse und Einrichtung der Bindvieliställe richtet sich teils nach der Anzahl, Grösse, Gattungsund Nutzungsart der Tiere, teils nach der Art ihrer Unterbringung, der Düngererzeugung und danach, ob das Bauhfutter im Dacli-raum des Stalles oder zu ebener Erde in einer angebauten Scheune untergebracht wird.

Man sondert Stiere (Bullen), Mast-und Zugochsen, Milchkühe, Jungvieh und Kälber voneinander und richtet die Ställe so ein, dass die Tiere entweder an den Krippen ange-_______j    bunden aufgestellt werden und der erzeugte Dünger entweder täglich oder etwa 2 mal wöchentlich herausgeschafft wird oder dass die Tiere im Stalle angebunden werden, besser frei umhergehen (Laufställe) und der Dünger dann Monate hindurch im Stalle unter dem Vieh

UJ

liegen bleibt (Tiefställe).

A. Einrichtung der Ställe, in welchen das Vieh an den Krippen angebunden aufgestellt und der Dünger täglich herausgeschafft wird.

1. Raumbedarf.

Die Angaben über die Grösse des Standraumes sind sehr verschieden. Für die preussisclieu Domänenbauten schreibt das Ministerium für Handel und Gewerbe unter dem 9. Januar 1871 folgende Mafse vor:

Standbreite bei einer einzelnen Kuh

„    bei zwei Kühen .... 2,5—2,8 „

,,    bei mehr als zwei Kühen

und kleinerem Vieh, für

1,6 m.    Düngergang, einsclil.    Rinne, für

eine Viehreihe.......

Düngergang, einsclil. Rinnen, für

zwei Viehreihen......

Erhöhter Futtergang    mit einer

Krippe.........

Erhöhter Futtergang    mit zwei

Krippen.........

Vertiefter Futtergang mit Futtergleise und einer Krippe .    .    .

Vertiefter Futtergang mit Futtergleise und zwei Krippen .    .    .

1,2—1,5 m breit.

- • 1,0-1,2 „

für Jungvieh

0,9

Standlänge für    eine    Kuhreihe, aus

schliesslich Krippe, aber mit    Gang dahinter .    .    3,3—3,4 „

für    eine    doppelte Kuh-

reihe, einsclil. Mittelgang 6,3—6,9 „ für eine Ochsenreihe, ausschliesslich Krippe, aber mit Gang dahinter .    . 3,4—3,8 „

,,    für eine doppelte Oclisen-

reilie, einsclil. Mittelgang 6,9—7,5 ,, „    für    eine    Jungviehreihe,

ausschl. Krippe, aber mit Gang dahinter ....

„    für    eine    doppelte Jung

viehreihe, einsclil. Mittelgang .......

2,8

5,5—5,6 „

Werden keine Futtergänge angelegt, so reichen diese Standlängen bei Ställen und Vieh mittlerer Grösse auch mit Einschluss der Krippen hin.

Absatzkälber, in kleinen Versclilägen frei umlier-erhalten für das Stück    1,4—1,6 qm

laufend

Grundfläche.

1,4—1,6 in. 1,9-2,0 „

1,8—2,2 „ ,.

1,6—1,8 ,. „

2,5—2,7 „    „

Zur überschläglichen Berechnung ist für ein Grossvieh durchschnittlich etwa 6,5—7 qm Stallraum, ausschl. Futtertenne anzunelimen.

2. Die Stallhöhe.

Futtergangbreite mit einer Krippe „    „ zwei Krippen

Für Privatställe können folgende mittlere, praktisch bewährte Mafse angenommen werden:

Diese richtet sich nach der Viehanzahl, danach, ob der Dünger täglich oder erst nach Monaten herausgeschafft wird und nach der Stalltiefe.

Für preussische Domänenställe soll die lichte Höhe bei täglichem Ausmisten betragen: bis 12 von 12—30

„    30 und mehr Haupt Vieh entsprechend mehr.

Für Privatställe und bei täglichem Ausmisten gilt als ausreichende lichte Höhe: für Jungviehställe .    .

bis 12 von 12—30 „ 30-100    „

über

Haupt Vieh .    .

. . 2,8—3,1 m, .    .    3,1-3,8 „

Gattungsart des Viehes

Standbreite

Standlänge ausschl. Krippe und J auclierinnen

2.5— 2,8 m, 2,8—3,2 ., 3,2—3,6 „

3.6— 4,0 „ 4,0—4,5

Mehr als 4,5 m ist unstatthaft, da die Ställe sonst zu kalt werden und das Einbansen in den Dachraum zu erschwert wird.

In Tief Ställen, in denen der Dünger Monate lang lagert, muss die lichte Höhe um ²/s der Diingerliöhe oder um etwa 60—80 cm vermehrt werden.

In Ställen ohne Futterboden gilt die erforderliche Lichthöhe wie bei Pferdeställen als Durchschnittshöhe.

Haupt Vieh

100

Bulle, Mastochse.....

Mittelgrosse Kuh, Zugochse

Kleine Kuh......

1—2 jähriges Jungvieh .    .

Kuh im Grupenstull (niedrige Krippen, kurze Stände, Jauchekanäle „Grapen“) .

1,4

1,25

2,8

1,1

2,5

0,95

2,3

2.2

1,1 bezw. 1,25

1,6—2,0

Absatzkälber, zu je 3—4 Stück in Verschlügen, 1,4—1,6 qm für das Stück.

Jungvieh im Laufstall, 3—3,5 qm für das Stück.

3. Die Lage des Stalles.

Es ist zweckmässig, den Stall mit seiner Hauptfront nach Norden, Osten oder Westen zu richten, wodurch er im Sommer möglichst kühl und von Fliegen frei bleibt. Die Lage des Stalles zu den anderen Gebäuden muss so gewählt werden, dass die mit der Viehhaltung zusammenhängenden Arbeiten möglichst erleichtert und billig zur Ausführung gelangen können. Bilden die Rückstände der Brennerei einen Hauptbestandteil des Viehfutters, so ist die Lage des Stalles in der Nähe ersterer vorteilhaft, um die Schlempe durch eine unterirdische Rohrleitung

l.

<?.

Fig. 595. Einreihige Längsstellung.

CO

J.

d) Mehrere Qu er reihen an gemeinsamen Futter-an zwei gängen, gegenüberstehend (Fig. 598), gewöhnlich Wandfuttergängen I 8—10 Haupt in einer Reihe, sind für 50—100 und gegenüberstehend (Fig. 597), für ebenfalls bis etwa    mehr Haupt Vieh (grosse Güter) üblich und erfordern

50 Haupt Vieh, erfordern bei den Futtergangbreiten    bei 1,25 m Standbreite und 1,25—1,5 m Breite des

mit Krippen (,a, ä) von je 1,4—1,6 m, den Stand-    an der Hinterfront liegenden Ganges zur Verbindung

längen (b, b) von je 2,3—2,5 m und der Dünger-    der Futtergänge (a) 11,25—14 m lichte Stalltiefe,

gangbreite (c) von 1,8—2,2 m,- eine lichte Stalltiefe von 9,2—10,4 m.

Fig. 596. Zweireihige Längsstellung an gemeinsamem Futtergang.

Die Anlage des Verbindungsganges an der Vorderfront (Fig. 599, a), und dann in gleicher Höhe Die zweireihige Längsstellung an gemeinsamem mit dem Stallfussboden, ist unpraktisch, weil er nicht Futtergang hat vor derjenigen an zwei 'Wandfuttergängen besonders den Vorzug bequemerer,

schnellerer Fütterung, leichter Übersicht- wird, sondern auch die Jaucherinnen unterirdisch

co

I.

ge-

c.

CO.

Fig. 597. Zweireihige Längsstellung an Wandfuttergängen.

in den Stall zu führen. Ebenso ist die Lage des Stalles wegen Strohtransportes nicht zu fern von derjenigen Scheune anzunehmen, welcher das Stroh entnommen wird.

Diese Andeutungen mögen genügen, um die Wichtigkeit der Lage des Stalles zu den anderen Hofgebäuden hervorzuheben, welche bei Neubauten stets in ernstliche Erwägung zu ziehen ist.

4. Die Aufstellung.

Die Aufstellung des Rindviehes erfolgt sowohl nach der Stallänge in Längsreihen, als nach der

Stalltiefe in Quer-r ei hen.

a) Eine Längsreihe (Fig. 595) ist nur bei Bauernwirtschaften bis etwa 15 Haupt Vieh üblich. Sie erfordert bei der Futtergangbreite mit Krippe (a) von 1,4 bis

1,6 m, der Standlänge (b) von 2,3—2,5 m und der Düngergangbreite mit Rinne (c) von 1,2—1,5 m, eine lichte Stalltiefe von 4,9—5,6 m.

b) Zwei Längsreihen, mit den Köpfen an gemeinsamem Futter gang gegenüberstehend (Fig. 596), sind für bis etwa 50 Haupt Vieh (kleine

und mittlere Güter) üblich. Sie erfordern bei der Futtergangbreite mit Krippen (a) von 1,8—2 m, den Standlängen (b, b) von je 2,3—2,5 m und den Düngergangbreiten 0c, c) von je 1,2 bis 1,5 m, eine lichte Stalltiefe von 8,8 bis 10 in.

c) Zwei Längsreih eil, mit dem Rücken

lichkeit des Viehes und einer um 0,4 m geringeren Stalltiefe, auch steht das Vieh in der Mitte des Stalles wärmer, ist vor Zugwind durch die Fenster geschützt und die Aussenwände werden nicht durch die aus dem Atem sich an ihnen bildenden Wasserniederschläge durchfeuchtet und leicht vom Mauerfrass ergriffen, wie dies bei der Aufstellung an Wandfuttergängen vielfach der Fall ist.

Die Aufstellung an gemeinsamem Futtergang ist deshalb für Ställe mit täglicher Ausmistung die zweckmässigere und üblichere.

Beide Stallgiebel erhalten dann an den Enden der Düngergänge je 2 Türen, der hofseitig gelegene Gang nach Belieben mehrere solcher. Bei grosser Gebäudelänge muss ein mittlerer ca. 2 m breiter Quergang nach dem Hofe angelegt werden, damit auch die hintere Viehreihe einen bequemeren Ausgang erhält.

Der einzige Vorteil, den die Längsstellung an Wandfuttergängen, also mit gemeinsamem Düngergang währt, beruht auf dem etwas bequemeren, schnelleren Ausmisten, was aber erst bei Ställen mit kurzen Ständen, niedrigen Krippen und „Grupen“, aus welchen der Dünger wöchentlich etwa 2-mal mittels Schleife herausgeschafft wird, und besonders bei Tiefställen, aus denen der Dünger erst nach Monaten ausgefahren wird, zu einer bedeutenden Arbeitsersparnis führt.

Bei solchen Anlagen würden beide Giebel an den Enden des Düngerganges je ein etwa 2 bezw. 3 m breites Tor erhalten.

nur durch das Hinüberschreiten des Viehes verunreinigt und das auf ihm transportierte Futter leicht beschmutzt

C(y.

unter dem Gang oder überdeckt fortgeführt werden müssen.

Als Vorteile der Querreihenstellung gelten die vermehrten Ausgänge, durch welche das Vieh hei Feuersgefahr leicht herausgetrieben werden kann, der bessere, schnellere Jaucheabfluss, die Möglichkeit, das Vieh nach Alter, Geschlecht, Rassen oder

■Ö-T

i____

Tiefe und Lauge des Stalles nahezu aufhört (Fig. 600). Das Vieh (120 Haupt) steht in dem mit verhältnismässig kurzen Umfassungswänden eine grosse Grundfläche umspannenden Gebäude in 6 Reihen an 2 gemeinschaftlichen und 2 Wandfuttergängen.

¹

ig. 552. Gusseiserne Krippenmuschel auf geschweiften, verschalten Krippenböcken.

5. Die Wände.

Zu diesen sind wie bei den Pferdeställen alle die Wärme schlecht leitenden und der Nässe und Witterung widerstehenden Baustoffe verwendbar. Hinsichtlich der zur Ausführung von Stallwänden geeigneten Baustoffe und der möglichen Beseitigung der ungünstigen Eigenschaften anderer, weniger ge-

I___

l---

h-

•i

i_____

: v.

I------

"1

Fig. 598. Querreihenstellung, hinterer Verbindungsgang.

•I

'I

Fütterungsarten gruppenweise abzusondern und die durch Anlage von Querwänden erhöhte Festigkeit des Gebäudes.

Auch in baulicher Beziehung verdient die Querreihenaufstellung unbedingt den Vorzug, da mit der Zunahme der Gebäudetiefe die

----1

----,

’ ----1

-----1

■"1

r t:

L_i

L.

-----,

----J

•___

Fig. 600. Querreihenstellung (Quadratstall).

I---

-e-

CC.

■e-

Fig. 599. Querreihenstellung mit vorderem Verbindungsgang.

Länge der Umfassungsmauern im Verhältnis zum Stall-Flächeninhalt abnimmt und demnach dieBau- und Unterhaltungskosten geringer werden. Die Ersparnis an Bau- und Instandhaltungskosten können je nach der Bauart 12—15 °/₀ betragen, die am sogenannten Quadratstall wird, in welchem man nach der Tiefe so viel Vieh (bis zu 20 Haupt) in einer Reihe aufstellt, dass der Unterschied zwischen

eignetet’ Baustoffe vergleiche das bereits S. 234 u. f. gesagte.

(>. Die Decke und Stellung der Deckenstützen.

Die meisten der für Pferdeställe gebräuchlichen hölzernen und massiven Deckenkonstruktionen sind auch für Rindviehställe verwendbar, doch ist zu beachten, dass hölzerne Decken, zumal unterhalb verputzte, wTegen der in diesen Ställen, namentlich in Mastställen, herrschenden stark feuchten Luft ganz besonders vorsichtig ausgeführt werden müssen.

Weiteres über hölzerne und massive Decken siehe S. 235 u. f.

Die Stellung der Deckenstützen und die Lage der grössten beim Balken bezw. T-Träger hängt von der Aufstellungsart des Viehes ab, wobei für alle Fälle zu beachten ist, dass die Stützen stets auf Standgrenzen und nicht enger als alle 3—4 Standbreiten, also

ca. 3,75—5 m weit entfernt stehen sollen, da zu viele bezw. zu enge gestellte Stützen die Übersichtlichkeit, die Tiere, das Füttern und Ausmisten erheblich stören können und unnötige Kosten verursachen.

In grossen Ställen müssen auch bei Massivdecken die recht teuern schweren I-Trägerunterzüge fortfallen und die I-Träger der 3,75—5 m breiten Beton-

und Moniergewölbe, Koenensche Vou-tenplatten und ähnlicher Betoneisenplatten unmittelbar von den Säulen unterstützt werden.

Bei zweireihiger Längsstellung an gemeinsamem Futtergang (Fig. 601) wiederholen sich hölzerne Deckenstiele alle 3—4 Standbreiten *, und stehen demnach 3,75 bis 5 m weit voneinander, und zwar entweder auf den hölzernen Krippenbordschwellen oder dicht an den Krippen auf Hausteinsockeln. Die Unterzugsbalken laufen ungestossen nach der Stalltiefe, die Deckenbalken gestossen nach der Stallänge, was S. 236 näher begründet wurde. Die Säulen des doppeltstehenden Dachstuhles stehen schräg auf den Deckenstützen bezw. auf den Unterzügen.

<—

!    3 o per* -y

flf t~c /teZ ^ re

it&ru'

'    ' rai

lC

t*r

io

Fig. 601. Stützenstellung bei hölzerner Decke und. zweireihiger Längsstellung an gemeinsamem Futtergang.

Bei zweireihiger Längsstellung an Wandfuttergängen (Fig. 603) stehen hölzerne Stützen strebenartig vor den Krippen auf etwa 38 x 51 cm starken Mauersockeln und die in der Mitte ca. 4 m lang freiliegenden Unterzugsbalken laufen nach der Stalltiefe, die Deckenbalken nach der Stallänge; die Dachstuhlsäulen stehen lotrecht auf den Deckenstützen bezw. Unterzügen.

Gusseiserne Deckensäulen bleiben wieder 50 cm weit von den Krippen ab* (Fig.

604), so dass die zwischen den Säulen ca. 6 m freiliegenden I-Träger mit    den    beiden

kürzeren und schwächeren Trägern    zu    stossen

sind. Die Dach-stulilsäulen stehen schräg nach aussen gerichtet, über den Deckensäulen

bezw. mittels |_- Eisenlaschen-Befestigung auf den

I-Trägern.

Bei Querreihenstellung (Fig. 605 und 606) unterstützen die nach der Stallänge gerichteten und nach    der    Stalltiefe    sich alle    3—4    Standbreiten

wiederholenden hölzernen Deckenstützen bezw. Trageböcke, welche auf etwa 38x51 cm an starken Sockelpfeilern vor den Krippen stehen, die nach der

Uy

Us

tc

JL

fd/ lat £ n i ferzy.

Fig. 603. Stützenstellung bei hölzerner Decke und zweireihiger Längsstellung an Wandfuttergängen.

_ __^

3 o'(de3, y

S0\-^9 ;

'TI i"T‘

-o-

l----

----1

-o-

-O

---1

-O-

-o-

i----

L.

Fig. 602. Stützenstellung bei Eisenkonstruktion und zweireihiger Längsstellung an gemeinsamem Futtergang.

Fig. 604. Stützenstellung bei Eisenkonstruktion und zweireihiger Längsstellung an Wandfuttergängen.

Gusseiserne Deckensäulen bleiben stets mindestens 50 cm von den Krippen entfernt (Fig. 602) und die unmittelbar auf den Säulen ruhenden I-Träger der ca. 3,75—5 m breiten Gewölbe usw. laufen ungestossen nach der Stalltiefe. Die Dachstuhlsäulen stehen lotrecht auf den Deckensäulen und werden auf den I-Trägerflanschen mit zwei |_- Eisenlaschen befestigt.

Stalltiefe und ca. 4,5 m weit voneinander verlegten Unterzugsbalken. Die ca. 9 m langen Deckenbalken laufen gestossen nach der Stallänge und die Stuhl-säulen der 4,5 in weiten 3stuhligen Binder stehen unmittelbar auf den Unterzügen.

Gusseiserne Deckensäulen bleiben wieder 50 cm weit von den Krippen entfernt (Fig. 607) und die nach der Stallänge gerichteten, 3,75—5 m voneinander entfernten I-Träger liegen dann über den

Ständen und dem Düngergang ca. 6 m, über dem Futtergang ca. 3 m frei und sind sämtlich auf den    die Deckensäulen abwechselnd dicht vor den

Wegen mehrerer Gründe ist es vorteilhafter,

Säulen zu stossen. Die Dachbinder stehen 3 und    Krippen und dicht hinter den Rinnen (Fig. 608)

t-ca-

»-

;

<-

a-

-m

<-ccc Y/S -ji-az

I

i____

----J

a-

u-

u.

-m

u-

___

i-

r--

___j

L

* N>

fr—*

L. -

---4

---1

-a

t-

----J

»---V

:._4

IÄ

fs

---1

[6----

ff

._j

-I

I--

Fig. 605. StützenstelluDg bei hölzerner Decke und Querreihenstellung.

Fig. 608. Bessere Stützenstellung bei Eisenkonstruktion und Querreihenstellung.

v- 2,p

s-

VS

Fig. 606. Hölzerne Deckenkonstruktion bei Querreihenstellung (Längsschnitt).

anzuordnen, oder noch besser, wegen der Lage der Fenster und Türen, stets auf der Mitte der Standgrenzen (Fig. 609).

In beiden Fällen erhalten die dann nach der Stalltiefe verlegten T-Träger nur 4,5 m Entfernung voneinander und liegen nur 3,75—5 m weit frei; auch erhalten die Dachbinder nur 4,5 m Abstand voneinander.

7. Der Fussboden.

Der Fussboden soll den Tieren einen festen, wasserdichten, trockenen, sowie reichlichen und bequemen Stand- und Lagerplatz

:Ü

<V|__

s r

o-

°_Wp2

"T; i

-y_L

s. I----

L __ _

o-

-o-

--1--L l_l—

'f'

r-;-9

—p---

6—4

—4

ht

*- O- -r

__

■CH-

h 3

- - IM,

⁶ Ar?.1.

-o-

— Ö--T

T"t

.1

---1

* t---

-■9—i

i

-----1

- -i

Fig. 607. Stützenstellung bei Eisenkonstruktion und Querreihenstellung.

6 m weit voneinander und die Pfetten müssen bei letzterer Entfernung mit Sattelhölzern unterstützt werden.

Fig. 609. Bessere Stützen Stellung bei Eisenkonstruktion und Querreihenstellung.

gewähren und muss mindestens 20—25 cm über der Erdgleiche liegen.

und sehr billigen Standfussböden (Fig. 612).

Die zum Jaucheabfluss erforderliche Neigung der Standfussböden kann um so geringer sein, je ebener und dichter deren Oberfläche ist.

Da die Kühe ihre Exkremente fast unmittelbar in die Rinne, die Ochsen den Harn ungefähr in die Standmitte fallen lassen, so wird der Kuhstandfuss-boden zweckmässig auf ³/₄ vordere Länge, d. h. auf 1,9 m, und der Ochsenstandfussboden auf 1,6—1,7 m wage recht angelegt, und ersterer erhält auf das letzte Viertel Länge, d. h. auf 0,6 m, ein Gefälle von 5 cm, letzterer auf 1,1 m ein Gefälle von 7 cm nach der Rinne (Fig. 610).

Zementbeton, und zwar in der Mischung 1:7 und in der Stärke von 8—10 cm ausgeführt und mit 2 cm starker, etwas geriffelter oder aufgerauhter Feinschicht (Mischung 1:2) versehen, ist das dauerhafteste, dichteste und auch billigste Fussbodenpflaster, welches deshalb zurzeit am gebräuchlichsten ist. Noch billiger und ebenso gut ist der Trassbeton-fussboden.

Die Sandschüttung, welche u. a. in Holland gebräuchlich ist, gibt einen warmen, trocknen, weichen

Der

Ochse-    (f

/ 8 - -ZsO

™\Ä

v/////

|f— -^6

0,3

7-e- - /.*

W 0S -i

K. - -* ^rrrTTTnTTrrr^^ 5____

t

Y//////////,

'^^ZZZZS^ZSZä^^^

Fig. 610. Standfussboden-Anordnung für Ochsen und Kühe.

Das Pflastermaterial der Standfussböden    kann    kurze, vor niedrigen Krippen befindliche Standfussböden

sehr verschieden sein. Feldsteinpflaster entspricht    wird 15 cm hoch über der    Stallgasse mit Sand

selbst in der für Pferdeställe beschriebenen    Aus-    wagerecht aufgefüllt. Dieser    wird vor der Rinne

führungsart den obigen Bedingungen nicht genügend und kann höchstens zu den Gängen verwendet werden.

Hochkantiges Klinkernpflaster (gewöhnliche Klinker), in hydraulischem Kalk- oder Zementmörtel verlegt und im übrigen wie bei den Pferdeställen ausgeführt, ist weit besser als das vorige, aber auch teuerer.

mit einem kleinen Flechtzaun    begrenzt und wie in

Pferdeställen häufiger erneuert.

Die Düngergänge erhalten der besseren Reinerhaltung wegen ein nach den Rinnen hin abfallendes bezw. etwas gewölbtes Querprofil und werden mit gutem Feldsteinpflaster, Klinkerpflaster oder mit einer Betonlage versehen.

⁷%wart3ieieL ll

- Jg _ z -1

•    fA' v ■v.v.v-.v.?::-.-;-.;:: ;.y? 7s-rs\

: - ■ • ' - • • • • • ./ . • ■ .    . ■ - • ••    • -. y<

¹¹    '///s ■y/^\    I

".'V,

m--y

Fig. 611. Doppelflachseitiges Klinkerpflaster.

Fig. C12. Standfussböden mit Sandschüttung.

8. Die Jaucherinnen.

Die Jaucherinnen sind im Stalle zur sorgfältigen

Doppelflachseitiges Klinkernpflaster, d. h. eine im Fugenwechsel und in hydraulischem Kalkoder Zementmörtel auf einer Ziegelflachschicht ver- Reinerhaltung stets offen und zum guten Jauchelegte Klinkerflachschicht (Fig. 611) ist dem hoch- abfluss mit stumpfwinkeligem, 25—30 cm breitem, kantigen Pflaster, wenn auch etwas teuerer als dieses, 7 cm tiefem Querprofil auszuführen und nebst dem vorzuziehen, da es infolge der versetzten Stossfugen    ganzen Stallfussboden mit 1:200, höchstens 1:100

dichter ist und durch nachträgliches festes Yergiessen    Gefälle in der Richtung des Jaucheabflusses anzulegen

auf etwa halbe Fugenhöhe mit Neutral-Asphaltkitt und die Enden der Rinnen wie in Pferdeställen mit

eine* vollständige Dichtigkeit erlangt.

aus glasierten Steingut-Muffenrohren anzuschliessen,

I gusseisernen Jaucheablauftöpfen nebst Wassergeruch-Hochkantiges Dörritpflaster (siehe Pferde- Verschluss und Schlammfang zu versehen und die Ställe) ist auch recht gut und wenigstens besser als Töpfe an eine 10—15 cm im Lichten weite Rohrleitung das hochkantige Klinkerpflaster.

welche 1:70 bis 1:50 Gefälle erhält und frostfrei    Dünger täglich, wöchentlich 2    mal    oder erst nach

liegen muss. Mit Bohlen, besser gusseisernen Platten    Monaten hinausgeschafft wird,    und    je nachdem die

bedeckte Rinnen dürfen nur allein dort angewendet    Tiere gemeinschaftlich oder einzeln gefüttert werden,

werden, wo die offenen Kinnen in Querreihenställen    lassen sich folgende 5 Arten    von    Krippenanlagen

einen hofseitigen Verbindungsgang der Futtergänge    unterscheiden:

in seiner Breite durchkreuzen.

.25- -JO—>

W/:-:

Fig. 613. Zementbeton-Jaucherinne mit Zementfussboden.

a)    feststehende, durchlaufende erhöhte Krippen an gleich hochliegendem Futtergang;

b)    feststehende, durchlaufende erhöhte Krippen an vertieft liegendem Futtergang;

c)    erhöht liegende Krippen-schiisseln (zur Einzelfütterung) an vertieft liegendem En tter-

bei

täglichem Hinausbringen des Düngers;

Die Jaucherinnen werden bei Zementbeton- und Klinkerfussboden am besten und billigsten aus Zementbeton mit glattem Zementestrich ausgeführt (Fig. 613 und 614). Wenig zweckmässig und teurer sind für Klinkerfussboden Kinnen aus hochkantig gestellten Klinkern (Fig. 615).

gang;

d)    feststehende, durchlaufende, niedrige Krippen an gleich hohem Futtergang bei wöchentlich 2maligem Düngerhinausbringen;

e)    verstellbare, d. h. lotrecht und wagerecht verschiebbare Krippen, bei monatelanger Düngerlagerung.

2S~ 30 —*

70-30

Ww-.

WMwm

o °°o

v®

«>

Fig. 614. Zementbeton-Jauckerinne mit Klinkerfussboden.

'V

Kinnen aus glasierten Steingut-Solilstücken sowie aus hartem, feinkörnigem, glatt bearbeitetem Haustein (Granit, Sandstein usw.) und aus Zementkunststein in 1—1,25 m langen Stossstücken sind wohl empfehlenswert, aber auch teuer.

Fig. 616. Feststehende, durchlaufende erhöhte Krippen an gleichhoch liegendem Futtergang.

cco. 30

v!

7.ni

° -V*.:

t;

LI

Fig. 615. Klinker-Jauclierinne.

9. Die Krippen.

Die Krippen dienen sowohl zur Verabreichung aller Futterarten (Trocken-, Nass- und flüssiges Futter), als auch gewöhnlich in kleineren Ställen zum Tränken des Viehes, während der hinter den Krippen befindliche Futtergang zum Einschütten des Futters in die Krippen und zum Aufwerfen des Kauhfutters benutzt wird. Je nachdem nun der

a) Feststehende, durchlaufende, erhöhte Krippen an gleich hochliegendem Futter-gang sind bei täglichem Düngerhinausbringen die praktischsten und verbreitetsten (Fig. 616). Krippen und der Futtergang liegen 65—75 cm hoch über dem Standfussboden, erstere sind 40—45 cm im Lichten breit, 20—25 cm tief und ruhen auf einer entsprechend starken, gewöhnlich 2¹/₂ Steine starken Untermauerung, während der mittels 3 Stufen besteigbare Futtergang 70—80 cm breit ist und aus einer Ziegelflachschicht, besser aus einer 7 cm starken Zementbetonschicht besteht, welche auf einer zwischen den Krippenmauern eingebrachten, gut abgestampften Sandausfüllung aufruht. Die Höhenlage der Krippenoberkante über dem Fussboden muss sich nach der dem Kinnengefälle anpassenden Neigung des Stand-fussbodens richten, derart, dass sie am höchsten Punkte des letzteren mit etwa 65 cm Höhe beginnt und am tiefsten Punkte mit höchstens 75 cm endigt,

Die

also durchschnittlich 70 cm beträgt. Die Krippe selbst gewöhnlich aus glasiertem Steingut bestehenden liegt somit wagerecht und ihre allmählich zunehmende Krippenschüsseln mit dazwischen befindlichen abge-Höhenlage über dem Fussboden zwingt dazu, die    schrägten Steingut-Trennungsstücken auf einer Unjüngeren oder kleineren Tiere am niedrigeren, die    termauerung verlegt (Fig. 619) und zur Trennung

älteren oder grösseren am höheren Krippenteile aufzustellen.

Bei alleiniger Trockenfütterung (Heu, Stroh,

Hackfrüchte) und Anordnung einer Selbsttränke fallen die Krippen vielfach fort. Der 1,4—1,8 m breite Futtergang wird dann durch 20—25 cm be-

der Tiere auf der Krippenkante ein eisernes Gitter mit einzelnen Fressöffnungen angebracht. Das über den letzteren befindliche Flacheisen bleibt besser

4*-<*

^ OfZ-0*5~

ZZ2ZZ2

vs//*

Fig. 617. Krippentisch (Querschnitt).

fort, dann entstehen einzelne eiserne Böcke. An der Hinterkante der Krippenschüsseln würde noch eine etwa 15—20 cm hoch über diesen liegende Bundeisenstange anzubringen sein, um das Hinunterfallen des Rauhfutters auf den Futtergang zu vermeiden. Solche Anlagen, wie auch gusseiserne Krippenschüsseln, welche im Mauerwerk, Bohlen eingebettet sind oder auf eisernen Wandkonsolen aufruhen, sind bedeutend teuerer als durchlaufende Krippen und erschweren die Fütterung, so dass sie nur in besonderen Fällen, z. B. für Sanitätsställe, Yersuchsställe usw., Anwendung finden. Vielfach wird dann die Trennung der Tiere dadurch erst eine vollständige, dass jedes

tragende Erhöhung seiner Ränder als Krippentisch (am einfachsten und billigsten ganz aus Zementbeton) ausgeführt (Fig. 617).

b) Feststehende, durchlaufende, erhöhte Krippen an vertieft liegendem Futtergang (Fig. 618). Diese Anordnung ist vielfach bei grossen bezw. langen Ställen mit über 25 m langen Futtergängen üblich. Der vertieft, d. h. mit dem Stand-fussboden gleich hochliegende Futtergang wird ca. 1,2—1,4 m breit und mit einer Gleisbahn für Futter-

\\

kill

Fig. 619. Erhöht liegende Krippenschüsseln an vertieft liegendem Futtergang.

in einem Kastenstand untergebracht wird, dessen Wand sich noch über die Krippe fortsetzt.

d)    Feststehende, durchlaufende, niedrige Krippen an gleich hochliegendem Futtergang, welche mit kurzen Ständen und tiefen Jaucherinnen

! oder -Kanälen (Grupen) verbunden werden, aus denen der Dünger wöchentlich nur zweimal ausgebracht und die nur in Weidegegenden gebräuchlich sind, werden im Zusammenhang mit diesen Ställen auf Seite 822 besprochen.

e)    Verstellbare, d. li. lot- und wagerecht verschiebbare Krippen, welche bei der in Tiefställen üblichen mehrmonatlichen Lagerung des

wagen versehen. Die 65—75 cm hochliegenden    Düngers gebräuchlich sind, indes auch durch fest-

Krippen sind an ihrer Hinterkante zur Vermeidung    stehende entsprechend hohe Krippen ersetzt werden

des Bauhfutterhinabwerfens auf den Futtergang um können, besprechen wir ausführlich unter Tiefställe ca. 15—20 cm zu überhöhen. Wird statt der Gleis- Seite 823. bahn eine Hänge- oder Schwebebahn (S. 313) angeordnet, welche aus praktischen Gründen vorzuziehen ist, so wird der Futtergang in gleicher Höhe mit den Krippen angeordnet.

c) Erhöht liegende Krippenschüsseln (zur Einzelfütterung) an vertieft liegendem Futter- des Fressens und der Reinigung, sowie zur Ver-gang. Zur Einzelfütterung des Viehes werden die liütung von Verletzungen zu vermeiden sind.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

co.    — 2r,J0

~To/s- o,io

fBB

mm

Fig. 618. Hohe Krippen an vertieftem Futtergang.

Die Krippen erhalten eine Lichtbreite von 40

wie schon

bis 45 cm, eine Tiefe von 20—25 cm oben erwähnt — und ein vom Material abhängendes trapez- oder halbkreisförmiges Querprofil, bei dem alle scharfen Kanten und Winkel zur Erleichterung

20

■x.

Die Krippen werden aus Holz (Bohlen), Ziegelsteinen, Formziegeln, aus natürlichen Steinen (Sandstein, Granit usw.), aus Kunstsandstein, Beton usw., Steingut und aus Gusseisen hergestellt ; Futterschüsseln zur Einzelfütterung bestehen aus Steingut, Sandstein, Beton und Gusseisen. Hölzerne Krippen sind als feststehende nur für ausschliessliche Trockenfütterung geeignet (Fig. 620) und als bewegliche in Tiefställen gebräuchlich ; siehe

S. 325. Sie werden aus 5—7 cm starken, gehobelten Kiefernbohlen hergestellt, die Bodenbohle etwas muldenförmig gestaltet und die Wandbohlen in 2—2,5 m weiten Abständen durch eingesetzte Spannhölzer zusammengehalten. Sämtliche Fugen sind durch Kalfaterung abzudichten und die ganze Krippe fäulniswidrig anzustreichen (Holzteer, Asphaltlack, Karbolineum). Zur längeren Haltbarkeit, in der Krippensohle 20 mm, sonst überall 13—15 mm starken glatten Zementputz 1 :2 aus langsam ab-bindendem, besten Portlandzement überzogen. Die Ziegelsteine sind vor ihrer Verwendung bis zur Sättigung in Wasser einzutauchen und alsdann unter fleissigem Zuhauen und Zusammenfügen in regelrechtem Verband zu vermauern und das fertige Mauerwerk wiederholt anzunässen. Der auf dem genässten Krippenmauerwerke mittels Schlittenschablone zu fertigende Putz ist wiederholt nachzureiben

WmM.

wttT: . s r

Fig. 621. Ziegelsteinkrippen.

und anzunässen und die fertige Kippe 14 Tage lang mit reinem Wasser anzufüllen, um die Erhärtung des Zementputzes möglichst zu fördern. Ein so ausgeführter Putz hat eine mindestens 12—15 jährige Dauer. Durch einen Anstrich mit Kessler schein

i.°y

//

völliger Dichtigkeit und leichteren Reinigung empfiehlt sich auch eine Auskleidung mit starkem Zinkblech oder gut verzinktem Eisenblech. Damit die feststehenden Krippen zur Vermeidung des leichten Anfaulens von Luft umspielt werden, verlegt man sie, wie Fig. 620 zeigt, auf einzelnen, von Mauerpfeilern getragenen Schwellstücken und verbreitert I Bordschwellen aus Holz und |—-Eisen die von Prof, sie an ihrer Hinterkante zur Vermeidung des

Fig. 622. Glasierte Steingut-Krippen-Bordschwelle.

Ziegelsteinkrippen (Fig. 621) werden aus gewöhnlichen harten Ziegelsteinen mit Zementmörtel 1 :3 gemauert, desgleichen der Futtergang. Die Krippe, auch zuweilen der Gang, werden mit einem besonderen gut glasierten Formziegeln hergestellt

• o ! --j

Y//////Z/// [i__!__fl i n

Fig. 620. Hölzerne Krippe.

Herabwerfens von Raulifutter auf den tiefer liegenden Futtergang durch ein schräg liegendes Schutzbrettchen und durch Anbringung einer niedrigen Schutzwand. Ein Futtergang mit zwei solchen Krippen erfordert mindestens 2,3 m und mit einer Krippe mindestens

1,8 m Breite.

Baufluat, welches den Putz sehr härtet, die Poren abdichtet, Haarrisse ausscliliesst und auch gegen Angriffe von Futtersäure schützt, lässt sich obige Dauer wesentlich verlängern. Die Krippenvorderkante wird häufig durch eine tief verankerte, etwas abgerundete eichene Bordschwelle, etwa 15 x 20 cm stark, gegen Beschädigungen geschützt, welche, so festgelagert, nicht nur zum Anbringen der Anbinderinge für die Kuliketten dient, sondern auch häufig als Schwelle für die Decken-

Unterzugsstiele und für etwa anzubringende Futt ergerüste (Fig. 637 und 638) dient. Wo die Vorderkanten von Ziegel-, Steingut- und anderen Krippen nur gegen Beschädigungen geschützt werden sollen, empfiehlt sich statt der

Schubert erfundene und bewährte Schwelle aus

glasiertem Steingut (Fig. 622). Dieselbe, von Hoff mann & Co. in Bunzlau angefertigt, besteht aus etwa 50 cm langen Stücken, welche in Zementmörtel verlegt und mittels einzelner eingemauerter Eisendorne, welche durch einen Längsschlitz in die Schwelle hinaufreichen, vollständig festgehalten werden. Eine solche Krippenbordschwelle ist unverwüstlich dauerhaft und bleibt stets glatt und sauber.

Formziegel kripp eil (Fig. 623) werden aus

Kunstsandstein-, Beton- usw. Krippen von

und hochkantig als Läufer und Binder mit Zementmörtel vermauert, die möglichst engen Fugen fest denselben Querschnittsformen wie die Hausteinkrippen und sauber verstrichen und ihre Vorderkanten durch eine fest verankerte (~-Eisenschiene geschützt, an welcher gleichzeitig die Kettenringe hängen. Einen etwas anders gestalteten Formziegel, welcher seitlicher Ummauerung bedarf, zeigt Fig. 624; der Bodeneinsatz (A) gestattet die Verbreiterung der Krippe bis auf 50 cm. Die Formziegelkrippen erleichtern

PH

.1,50

W,//////////////////w'/a

'■ w'r - : ’

Fig. 625

T:

Wj

///////////////

Fig. 623. Formziegelkrippe.

infolge runden Querschnittes, glatter Oberfläche und abgerundeter Kanten das Fressen aus ihnen und die Reinigung, auch sind sie dauerhafter, aber teuerer als Ziegelsteinkrippen und finden deshalb seltener Anwendung.

Hausteinkrippen aus Steinen von geringstem Wasseraufsaugungsvermögen, also von hartem, feinkörnigem, in der Oberfläche geschliffenem Sandstein, Granit usw., sind ausserordentlich dauerhaft, aber nur in hausteinreichen Gegenden üblich und dort

nicht zu teuer.

Zweckmässige Querschnittsformen mit sorgfältig abgerundeten Kanten zeigen die Fig. 625 bis 627. Die Krippen werden in ca.

1,5 m langen Stücken auf der Untermauerung mit Zementmörtel verlegt und die Fugen der Stossflächen miteinander überfalzt und mit Schwefel, Steinkitt oder Asphaltkitt gut abgedichtet (Fig. 628). Eine sehr bewährte Abdichtungsart der Stossfugen zeigen die Fig. 629 und 630. Die Stossflächen passen mit den auf ihnen in der Gestalt und im Querschnitt halbkreisförmig ausgemeisselten Kanälen (a, b. c,) so scharf aufeinander, dass eine halbkreisförmige Röhre entsteht, die durch die Öffnung (a) mit Zement, Schwefel, am besten mit Asphaltkitt fest ausgegossen wird. Die Öffnungen (a) können durch eine Bordschwelle verdeckt werden.

A._

#

Fig. 624.

Fig. 626.

& p.

* /<

Fig. 627.

Fig. 625—627. Zweckmässige Querschnittsformen von Hausteinkrippen.

bewähren sich dann, wenn sie aus einem von den leichten Futtersäuren nicht angreifbaren Portland-

ca

Fig. 628. Stossüberfalzung der Hausteinkrippe.

zement hergestellt und womöglich noch mit Fluat getränkt werden. Sie werden wie Hausteinkrippen verlegt und die Fugen abgedichtet.

20*

Fig. 630.

Fig. 629.

Fig. 629 und 630. Stossfugenabdichtung bei Hausteinkrippen.

im Durchmesser starke Eisenstange erhält vor jedem Standplatze einen gewöhnlichen Anbindering. Standreihe ist mit einer solchen Stange versehen, welche durch die Umfassungsmauer des Gebäudes geführt und dort mit einem Handgriff versehen ist. Bei entstandener Feuersgefahr wird die Stange von zwei Männern von

<3

ähnliche Vielientkuppelungs -Vorrichtung (Patent Nr. 64704; F. W. Jurgschat, Tilsit) zeigt

Steingutkrippen aus halbkreisförmigen, gut glasierten Steingutschalen sind als die reinlichsten, dauerhaftesten und billigsten Krippen zurzeit die gebräuchlichsten und eignen sich besonders für Nassfütterung, Schlempe und zum Tränken vorzüglich (Fig. 631). Die 1 m langen Stossstücke werden auf der Untermauerung mit Zementmörtel fest unter- und ummauert und die engen Stossfugen mit Schwefel, besser Asphaltkitt vergossen. Die schwache Vorder-

a>

kante muss durch eine gut verankerte eichene Bordschwelle oder durch eine |—-Eisenschiene, am besten durch die glasierte Steingutschwelle (Fig. 622) gegen Beschädigungen geschützt werden.

Gusseiserne Krippen mit innerer Emaille, welche aus 1 m langen, untereinander verschraubten und gut verkitteten Stossstücken in eine Untermauerung eingebettet werden, oder auf 1,25 m weit voneinander abstehenden und eingegrabenen gusseisernen Böcken aufruhen und dann einen Futtergang

1o-n,

10. Die Ambinde-Vorrichtuiigen.

Das Anbinden des Rindviehes geschieht an Eisenringen, welche lose herabhängend an der Krippenbordschwelle oder der Krippenuntermauerung angebracht sind, oder sich an einfachen bezw. doppelten eisernen Gleitstangen verschieben lassen, welche ebenfalls am Krippenmauerwerk befestigt sind.

Um das angebundene Vieh bei Bränden auf einmal in grösserer Zahl mittels eines Handgriffes schnell loszukuppeln, dienen folgende Vorrichtungen :

Eine unter der Krippe in Stützen mit weiten Ösen ruhende ca. 20 mm

Jede

aussen heraus- und dadurch aus sämtlichen Ringen gezogen, welche dann nur noch an den Halsketten der Tiere hängen, so dass diese frei sind.

Sind bei Längsstellung des Viehes im Stalle die Reihen für eine Stange zu lang, so können von beiden Seiten solche Stangen nach der Mitte der Reihe geführt werden.

Eine

."b

rl

Fig. 631. Glasierte Steingutkrippe.

aus durchbrochenen gusseisernen Platten erhalten, sind teuere Handelsartikel, die deshalb nur vereinzelt angewendet werden. Verstellbare gusseiserne Krippen in der Form mehrerer zu einem Futtertisch vereinigter Krippenschüsseln und besonders die im Gewicht weit geringeren verstellbaren Krippen aus starkem, verzinktem Eisenblech sind in Tiefställen ein guter Ersatz für die leicht faulenden und undichten Holzkrippen; weiteres darüber siehe unter Tiefställe,

S. 327.

Fig. 632. Viehentkuppelungs-Vorrichtung.

Fig. 632. Die Kuppelungsstange (b) mit Haken (c) ist in einem Rohr («) eingeschlossen, welches Einschnitte zum Einführen des Kettenringes hat. Die Stange (b) kann entweder in der vorigen Weise von der Aussenseite des Stalles aus verschoben werden, oder sie trägt in dem Rohr (a) geführte Handgriffe (</), welche das Entkuppeln aller Tiere von jedem Stande aus gestatten.

Eine andere Vorrichtung zum gleichzeitigen Loskuppeln (Patent 67667; H. Woltje, Weserdeich bei Berne) zeigt Fig. 633.

Diese Vorrichtung hat vor den beiden nächstsenkrechte Stangen (f) zwischen zwei Bingen (g) folgenden insofern den Vorzug, als der Bing aufgehalten. Zur senkrechten Bewegung dient entweder und abgleiten kann, wodurch eine nur kurze Kette Zahnrad und Zahnstange, oder das Ende der Stange erforderlich ist. bildet eine Schraube, welche durch die Mutter (e) gehoben bezw. gesenkt wird. Das Drehen der Muttern geschieht für alle gleichzeitig von der Welle (a) aus, indem Schnecken (a) auf dieser Welle in die zu Schneckenrädern umgeformten äusseren Seiten der

r;.?f ■

Kimuiniiii :u\

lil ...

.......... in

»Uli!

Die Befestigungsketten für das Vieh werden durch

Muttern (e) eingreifen.

Damit derartige Vorrichtungen ihren Besitzer im Notfälle nicht im Stich lassen, so wird sich letzterer ab und zu von der fortwährenden Gangbarkeit des Mechanismus überzeugen müssen. Ausserdem ist die Anwendung eiserner Stangen als gemeinsames Befestigungsmittel einer ganzen Beihe Tiere bei Gewittern nicht ganz gefahrlos. Es empfiehlt sich daher, an Stelle der eisernen Stangen solche aus Hartholz zu verwenden, welche ganz gerade gewachsen und glatt

Der in Fig. 635 abgebildete lösbare Kettenhalter (Gebrauchsmusterschutz 7904; Willi. Ziellenbach, Crefeld) besteht in der Hauptsache aus einer starken gusseisernen Kapsel, welche im Krippenmauerwerk

A)

Sn

W i

jfll

Fig. 635. Lösbarer Kettenringhalter.

T\

■4

Ti

eingemauert wird. In diese Kapsel greifen 2 Kloben ein, an deren Ende je ein schmiedeeiserner Anbindering befestigt ist, so dass mithin ein Halter für 2 Tiere dient.

Durch das Mauerwerk, die Kapsel und beiden Kolben wird ein daumendicker, oberhalb in einem Bing endigender Stift gesteckt, welcher die Kloben

Fig. 633.

Viehentkuppelungs-

Vorrichtung.

Fig. 634. Lösbarer Kettenringhalter.

W-

\r

17

•V

Bpi

gehobelt sein müssen; gegen Fäulnis und Anfressen durch das Vieh erhalten sie einen häufigeren Karbolineumanstrich.

In neuerer Zeit sind auch manche Kettenringhalter auf getaucht, welche es ermöglichen, jedes einzelne Stück Vieh mit einem Handgriff loszukuppeln.

Von denselben geben wir in Fig. 634—636 einige der zweckmässigsten.

Der in Fig. 634 abgebildete Kettenhalter (Franz Koch, Kaden, Böhmen) besteht aus einem in der Krippenwand eingemauerten Eisenstück (a), an welchem mittels Scharnieren der Teil (b), ein einfaches 2 cm starkes Gasrohr, beweglich angebracht ist; an demselben ist der Bing (c) der Kette aufgeschoben.. Zur Festhaltung des Bohres dient der Stift (d), welcher durch die Krippenbordschwelle hindurch in ersteres eingeschoben wird. Zur Loskuppelung des Viehes nimmt man den Stift heraus, der Teil (b) bewegt sich in der Eichtling nach (e), und der Bing gleitet herab.

.|H

cT.J

iH

Fig. 636. Lösbarer Kettenringhalter.

festhält. Zieht man den Stift heraus, so sind die Kloben gelöst, mithin zwei Tiere losgekuppelt.

Ganz ähnlich ist der Kettenhalter (Patent 66000; Hermann Dürfeldt, Nossen i. S.) Fig. 636 konstruiert. Die 38 cm lange, 5 cm breite gusseiserne Kapsel (a) wird ebenfalls eingemauert, der Kettenringkloben (b) eingeschoben und mittels Durclisteck-stiftes (c) festgehalten.

11. Die Futtergerüste.

Um nicht nur das gegenseitige Abdrängen etwa gemeinschaftlich an den Krippen aufgestellter alter und junger bezw. stärkerer und schwächerer Tiere vom Futter zu verhüten, sondern auch dem Hinabmüssen die Fressöffnungen noch grösser, für kleines lind Jungvieh jedoch kleiner gehalten werden.

Die etwas klobigen, wenig dauerhaften und niemals sauberen Pföstchen können zweckmässig durch gut verzinkte, 20 mm starke Kundeisenstäbe ersetzt

IM

JE

fi Zt>

fr*

pT?

0,4 ~o,vr

tiy

0,60-Ogi

zu

^-7-T D

-r-

Fig. 6B7. Querschnitt.

Fig. 638. Ansicht.

Fig. 637 und 638. Hohe Krippen an gleich hohem Futtergang mit Futtergerüst.

reissen von Langstroh und Heu vorzubeugen, bringt man zuweilen auf der Vorderkante der Krippen sogenannte Futtergerüste an, welche jedoch bei Verbitterung lieisser Schlempe, bei niedrigen Krippen und bei der Einzelfütterung an Krippenschüsseln stets erforderlich sind.

Die Futtergerüste werden bei Holzdecken gewöhnlich auch aus Holz ausgeführt (Fig. 637 und 638). Auf der eichenen Krippenbordschwelle werden jedesmal über den Standgrenzen 3 Stück 10 x 10 cm starke Pföstchen, Kuhstaken eingezapft und so weit voneinander angeordnet, dass auf der Mitte jedes Standes eine 0,75 m breite und durch das mit den Pföstchen verzapfte, 10 x15 cm starke Riegelholz, Nackenriegel, 0,75 m hoch werdende Fressöffnung entsteht, durch die das Tier den Kopf nach der Krippe durchsteckt. Die Riegelhölzer sind in die auf der Bordschwelle stehenden Deckenstiele einzuzapfen und, falls diese dicht vor der Krippe stehen, an ihnen anzubolzen; sämtliche Holzteile sind glatt zu hobeln, die Kanten zu brechen und fäulniswidrig anzustreichen; über jede Fressöffnung wird am Riegelholz eine kleine Tafel befestigt, welche Namen und Nummer des Tieres enthält und zu wirtschaftlichen Vermerken dient. Für stark gehörntes Vieh

werden, welche zwischen Bordschwelle und Riegel-holz so eingesetzt sind, dass sich trapezförmige, nach unten auf 45 cm verengende Fressöffnungen ergeben (Fig. 639). Weil zumal lang gehörntes Vieh an den Kiegelhölzern leicht hängen bleibt und diese überhaupt

Fig. 639. Futtergerüst mit Rundeisen-Kuhstaken.

bei massiven Decken an den 50 cm und noch mehr von den Krippen abstehenden Säulen kaum angebracht werden können, so lässt man in solchen Ställen die Riegelhölzer fort und ordnet einzelne schmiedeeiserne Futtergerüste oder Böcke von trapez-

förmiger Gestalt an, die mit ihrer Mitte jedesmal so über den Standgrenzen stehen, dass sich zwischen ihnen gleichfalls trapezförmige und nach unten verengte Fressöffnungen ergeben (Fig. 640 und 641). Die drei aus 20 mm starken Rundeisen bestehenden Bockstäbe sind auf der mit dem Mauerwerke durch

Die Anlage einer Selbsttränke ist aus Fig. 642 ersichtlich. Im Stalle, vielleicht in der Ecke der Futtertenne, am Ende eines Futterganges oder an einer sonst geeigneten Stelle wird ein Wassersammelbehälter aus gut verputztem Klinkerzementmauerwerk, besser aus Stampfzementbeton oder auch aus starkem,

■VI

cm

SS

MM*

Fig. 641.

Fig. 640.

Fig. 640 und 641. Schmiedeeiserne Futtergerüstböcke.

lange Gabelanker fest verbundenen Krippenschutz-| -Eisenschiene fest vernietet. Der gleichfalls mit den Stäben und dem j -Eisen fest vernietete, 15 x 40 mm starke Flacheisenrahmen ist an den oberen Ecken abgerundet und von den Aussenstäben, so weit entfernt, dass sich die Tiere weder verletzen noch die Hörner einklemmen können. Das Eisenwerk muss einen 2—3 maligen Ölfarbenanstrich auf vorheriger Menniggrundierung oder noch besser einen 2 maligen Bessemeranstrich erhalten.

gut verzinktem Kesselblech ausgeführt und täglich oder jeden zweiten Tag durch eine Pumpe, besser durch die Hauswasserleitung gespeist. Steht letztere nicht unter allzu hohem Druck, so kann der Wasser-

-U

12. Die Tränkvorrichtungen.

Das Tränken des Viehes geschieht entweder in den durchlaufenden Krippen, welche man vollpumpt oder durch eine Wasserleitung speist, oder besonders in grossen Ställen durch eine automatische oder Selbsttränke, welche dadurch, dass sie dem Vieh die Aufnahme des Wassers zu jeder Zeit in ausreichender Menge und im Winter in genügend temperiertem Zustande ermöglicht, nicht nur die Fresslust und Verdauung steigert, mithin den allgemeinen Gesundheitszustand erhöht, sondern auch den Milchertrag bedeutend vermehrt

----V

ÖPl

Jahresdurchschnitt etwa 1 1

für das Haupt und den Tag im und alle Arbeit

Fig. 642. Schematische Darstellung einer automatischen oder Selbsttränke.

In Rindvieh-

erspart.

Wegen ihres ausserordentlichen Nutzens ist die Selbsttränke nicht nur für Rindvieh (schon von 12 Haupt an), sondern auch für Pferde, Schweine und Schafe gleich empfehlenswert.

Tiefställen und Schafställen verwendet man wegen des allmählichen Anwachsens des Düngers eine in der Höhe verstellbare Selbsttränke.

Sammelbehälter fortfallen und ist dann die Wasserleitung unmittelbar an den immer erforderlichen und sonst mit dem Hauptbehälter verbundenen kleinen Regelungsbehälter anzuschliessen, in dem der Wasserzufluss aus dem grossen Behälter durch ein Scliwimm-kugelventil geregelt wird. Aus dem Regelungsbehälter fliesst das Wasser durch eine gewöhnlich gusseiserne Flanschenrohrleitung in die einzelnen mit ihr ver-

<!FV - .

IllUllill

lül!

I Mimrij 111

III UpffH lliiii III

fcfeS

i.

üi

I!

I"

|ii

Äli

!!

",

!i|

iPi

!!!

ui

II

I iil-: g

Ui

iil

iitygi

1 «SB

bundenen und am Knppen-mauerwerk befestigten Tränkbecken, welche gewöhnlich ans Gusseisen bestehen und mit leicht kippbaren verzinktem Eisenblechdeckel versehen sind. In dem Mafse, wie nun das Wasser beim Saufen in den einzelnen Becken fällt, wird es wieder dadurch selbsttätig ergänzt, dass der Schwimmkugel-halin ebensoviel sinkt und dadurch das Ventil im grossen Behälter für den Wassernach-lluss öffnet.

jii

Eim

Flm

i", Fig. 648. Gusseiserne Selbsttränke, System Assmann.

Für je 2 Tiere wird stets nur ein gemeinschaftliches Tränkbecken auf den Standgrenzen angeordnet. Fig. 643 zeigt die neueste und sehr praktische gusseiserne Selbsttränke nach System Assmann, welche von Fr. Kothe & Co.

Braun-

schweig, angefertigt wird. Die von denen Fig. 644 den Längs-

Tränkbecken

schnitt, Fig. 645 die vordere Ansicht und Fig. 646 den Querschnitt zeigt, sind mit schwimmendem Kugelrückschlagventil und auswechselbarem Deckelhalter und durchgehendem oberen Zuleitungsrohr mit Flanschen-Verbindung versehen. Der Wasser

l’I

Fig. 644. Längsschnitt.

aHIil

rV

Fig. 645. Vorderansicht.

eintritt erfolgt von oben nach unten, die Einflussöffnung ist mit einem korbartigen Gehäuse versehen, worin sich der Kugel ventilschwimm er befindet, welcher den Rücklauf des Wassers verhindert bezw. die Verbindung der einzelnen Becken untereinander und das Eindringen von Futterresten in die Rohre verhütet. Ausserdem lässt sich jedes einzelne Becken in Krankheitsfällen oder zwecks Reinigung leicht abstellen. Statt des Kugelventils werden die Becken auch mit einer einfachen Rückschlagklappe versehen (Fig. 647). Es sollten nur im Innern asphaltierte Becken verwendet werden, da die weisse Emaille nicht nur leicht rissig wird und abblättert, sondern auch die Becken verteuert. Der Beckendeckel steht mit dem Rand etwas über, so dass er vom Vieh mit der Schnauze leicht hochgehoben werden kann; nach beendigtem

\\

(!

A\

Fig. 646. Querschnitt. Fig. 643—646. Gusseisernes Selbsttränkbecken, System Assmann.

Saufen klappt er von selbst wieder zu. Für Pferde werden die Becken mit verschliessbarem Deckel geliefert, welcher vom Wärter erst dann geöffnet wird, wenn die Pferde sich hinreichend abgekühlt haben,

so dass ihnen die Wasser-aufnahme nicht mehr nachteilig wird.

Die Fig. 648 zeigt ein Tränkbecken der Firma A. Kiing, Braunschweig. Das Becken ist wie das vorige so mit der Leitung verbunden, dass es leicht ausgewechselt werden kann. Damit das Wasser der einzelnen Becken mit den in dieselben gelangten Futterresten von dem frischen Wasser nicht weiter fortgeschwemmt wird, ist bei diesem System der Wassereinlauf oben angeordnet und mit einer Rückschlagklappe versehen, welche ein Zurückfliessen des einmal vorgedrungenen Wassers unmöglich macht.

Die in Fig. 649 dargestellte Selbsttränke D. R.-P. Schönefeld unterscheidet sich von der gusseisernen Tränkanlage sehr wesentlich. Die unter der vorderen Hälfte der im Querprofil halbkreisförmigen Steingutkrippe befindliche und überdeckte Wasserinne aus Zementbeton von etwa 15 cm lichter

\ ./ \ /

ff

¹ n,

LHJ

SH

i i®’i

Fig. 647. Selbsttränkbecken mit Rückschlagklappe (Längsschnitt).

ventil des Regelungsbehälters genau in derselben Höhe angeordnet werden. Die Saufrinne erhält auf ihre ganze Länge etwa 1—2 cm Gefälle und ist am Ende mit einem Auslaufrohr zum Spülen versehen. Für je 2 Tiere ist in der Saufrinne eine Tränköffnung angeordnet, welche mit einer Eisenblechklappe verschlossen ist, welche durch einen leichten Druck mit der Schnauze nach innen zurückschwingt und nach beendigtem Saufen wieder in die ursprüngliche Lage zurückkehrt. Die Vorteile der S ch ö n e f e 1 d sehen Tränke beruhen darauf, dass sich die weite Rinne nicht wie enge gusseiserne Röhren verstopfen kann und auch weit haltbarer ist als diese nebst -den eisernen Becken, welch letztere auch durch ihr Vortreten dem Vieh, wenigstens, bei schmalen Ständen, etwas unbequem werden. Jedoch ist die Anlage insofern etwas nachteilig, als durch das Wasser leicht Krankheiten von Tier zu Tier übertragen werden können. Auch ist sie dadurch teuerer als die eiserne Tränke, dass die Wasserrinne einige Verbreiterung des Krippenmauerwerks und mehr Erdarbeit bezw. eine entsprechend grössere Stallfläche bedingt.

J-T

§■

__L_

I I I— —

^--- -__

Fig. 649. Selbsttränke. D. R.-P. Schönefeld.

Itl

Wegen der erforderlichen Untermauerung der Wasserrinne ist die Tränkanlage für alte Ställe nicht brauchbar, die Ausführung würde hier besonders umständlich und teuer werden und die Standlängen unliebsam verkürzen.

13. Hänge- und Cileisbahuen zum Futter-, Streu- und Düugertransport.

ln

Fig. 648. Selbsttränkbecken von A. Kling (Querschnitt).

In grossen Rindviehställen, deren Futter- und Düngergänge über 25 m lang sind, lässt sich die durch menschliche Arbeitskraft sonst zu zeitraubend und kostspielig werdende Fütterung des Viehes, das Herbeischaffen der Streu und das Ausbringen des Düngers durch mechanische Kraft, d. h. durch die Anlage von Hänge- und Gfleisbahnen sehr vereinfachen und verbilligen.

Die Hänge- und Gfleisbahnen unterscheiden sich "Weite wird aus dem Regelungsbehälter mittels einer zunächst wesentlich dadurch, dass letztere, die ältere, an der Wand befestigten gusseisernen Rohrleitung unmittelbar auf den Futter- und Düngergängen angespeist. Der Wasserspiegel steht für Grossvieh geordnet, die Hängebahn indes hängend oder schwebend in der Rinne bei halber Füllung etwa 30 cm hoch an der Stalldecke oder in Ställen ohne Futterboden über dem Stallfussboden und es muss das Schwimmer- unter dem Dach ausgeführt wird.

Die Hängebahn ist im allgemeinen vorteilhafter, auch nur etwa halb so teuer als die Gleisbahn und empfiehlt sich besonders für Ställe von mindestens 100 Haupt Grossvieh an und bei der Anordnung des Futterraumes an einem Giebel des Gebäudes, ferner für grosse Tiefställe mit verstellbaren Krippen. In Anlagen für mehrere hundert Haupt Vieh, besonders in solchen Ochsen- und Schweinemastställen und in grossen Vieliziiclitereien ohne Futterboden mit an einem oder beiden Giebeln angebauter oder freistehender Futterscheune wird die Hängebahn in Rücksicht auf die Anzahl und sehr bedeutende Länge der Gänge geradezu unentbehrlich. Eine der grössten bisher wohl ausgeführten Hängebahnen zum Futter-, Streu-und Düngertransport befindet sich in einem von Prof. Schubert in Bacau, Rumänien, erbauten Mastochsenstall ohne Futterboden, mit seitlich erbautem freistehenden Futtergebäude (Strohmagazin, Häcksel-

Die Wagen hängen mittels eiserner Gabeln an kleinen Doppelrollen, ähnlich wie die Kippwagen bei

®Ga.

Fig. 651.

ii

mm

'mali

Fig. 651 und 652. Muldenkippwagen.

Fig. 652.

Biss

'*#***(■

Drahtseilbahnen. Die Rollen laufen entweder auf _|-Eisenschienen oder kleinen Eisenbahnschienen, deren Befestigung auf eisernen oder hölzernen konsolartigen Trä-^5.    gern (Fig. 655—658) erfolgt. Die

₌₌A\    Weichen sind entweder selbsttätige,

oder können, gleichzeitig als Dreh-scheiben dienend, mittels lierab-hängender Ketten leicht umgestellt =5^.'    werden.

Durch das Anbringen der Hängebahn unmittelbar über der Krippe bezw. über dem gleich hoch liegenden Futtergang und durch das einfache

fl

bequeme Kippen des Wagens vor jedem Stande wird dem Futterknecht die Arbeit ausser-

Fig. 650. Gleisplan eines Mastochsenstall- und Futtergebäudes in Bacau (Rumänien).

schneideböden, Schlempebehälter für 80000 1 und Brühfutterbehälter für 100000 1).

600 Ochsen, ist in 10 Längsreihen zu je 60 Haupt aufgestellt. Wie dies der Gleisplan Fig. 650 darstellt, sind 11 Gleisstränge, nämlich 6 Futter- und 5 Dünger-Hängegleise vorgesehen, welche mit dem Futtergebäude durcliWeichen und Drehscheiben in Verbindung st ehen. Diese Stallanlage ist im Abschnitt „Beispiele ausgeführter Stallanlagen “ ausführlich abgebildet und beschrieben.

Die Vorteile der Hängebahn beruhen darin, dass die Schienen der eisernen Muldenkippwagen für Futter (Fig. 651 und 652) und die plattformartigen Tafelkippwagen, besonders für Dünger (Fig. 653 unr 654), ohne irgend eine Störung an der Stalldecke, dem Dach oder an den Seitenwänden des Stalles in entsprechender Höhe und in verschiedener Aufhängungsart der Wagen mit Leichtigkeit angebracht werden können.

Das Vieh.

ordentlich erleichtert (Fig. 659).

Durch die Anordnung einer Hängebahn über den Düngergängen wird eine schnelle Hinwegführung des Düngers über die ganze Düngerstätte und seine

79ln

792 a

Fig. 653.

Fig. 653 und 654. Tafelkippwagen.

Fig. 654.

ganz gleichmässige Ausbreitung auf dieser ermöglicht, während bei einer Gleisbahn ein Stürzen des Düngers

Gleisbahnen beanspruchen zudem trotz schmälster ¹ Spurweite (50 cm) für die Kurven und Drehscheiben j verhältnismässig vielen Kaum bezw. breite Gänge zum bequemen Drehen der Wagen. Auch sind stets . niedrige Futtergänge erforderlich, so dass deshalb hochliegende Krippen an ihrer Hinterkante mit einer erhöhten Rückwand zur Vermeidung des Herabwerfens des Rauhfutters auf den vertieft liegenden Futtergang versehen werden müssen; auch müssen ¹ die Futtergänge wesentlich verbreitert werden (Fig. 618).

am Ende derselben stattfinden muss und die Verteilung' und Ausbreitung des Düngers auf der Düngerstätte

Ein weiterer Übelstand der Gleisbahnen ist der, dass die Weichen und Drehscheiben gerade an solchen

Fig. 660.

Fig. 655.

Fig. 656.

rv

Fig. 661.

Fig. 660 und 661. Versenkt angeordnete Schienengleise.

LZ

Fig. 657.

Wird diese wie bei

Fig.. 658.

Fig. 655—658. Eiserne und hölzerne Konsolträger der Schienen*

| Stellen der Gänge usw. erforderlich sind, wo sie den Verkehr behindern. Auch leidet die Schienenanlage selbst an Unvollkommenheit.

Pferde- und elektrischen Strassenbahnen im Pflaster versenkt angeordnet, so ist dies nicht allein kostspielig, sondern auch unpraktisch, weil die Rillen j sich schnell mit Schmutz verstopfen (Fig. 660 und 661). Legt man die Schienen etwas über das Gangpflaster, was billiger ist, etwa nach der in Fig. 662 angegebenen ¹ Weise, bei der die auf Flacheisenschwellen auf-

Fig. 662. Hervorstehendes Schienengleis.

/.

genieteten _| - Eisenschienen aus dem Zementbeton

Fig. 659. Muldenkippwagen, zur Füllung der Krippen eingestellt.

dieser erst nach und nach verlängert.

etwas hervorstehen, so führt dies leicht zum Stürzen der Menschen und Tiere und erschwert die Rein-! erhaltung der Gänge. Da die Gleisbahnen den Hängebahnen bei weitem nachstehen und fast doppelt so teuer sind, so sollte man sie nur noch bei Stallanlagen für etwa 50—100 Haupt Vieh und bei Anordnung des Futterraumes (Kammer oder Tenne) in der Mitte langer Ställe und bei derjenigen an einem Giebel kürzerer Ställe anwenden. Zwei schematisch nur dadurch möglich wird, dass man das Gleis auf dargestellte Gleisanlagen für den Futter- und Düngertransport in solchen Ställen zeigen die Fig. 663

und 664. Als leistungsfähige Firmen für die Aus- Futters als auch zur Aufnahme der obengenannten fiihrung von Stallbahnen nennen wir u. a. Arthur Maschinen usw., mit Ausnahme der Häckselschneide, Koppel, Berlin und R. Dolberg, Rostock i. M. welche in der neben der Tenne liegenden Häcksel-

jlg

kammer, häufig aber im Heuboden über letzterer auf gestellt und entweder durch Riemen- oder Drahtseilbetrieb von einem aussenstelienden Göpel oder einem Kraftmotor in Tätigkeit gesetzt wird. Der geschnittene Häcksel und die Spreu fallen dann durch einen hölzernen Schlot in die in der Häckselkammer auf gestellten Futterbehälter.

Wo Langstroh verfüttert wird, fällt natürlich die Häckselkammer fort.

Fig. 663. Plan einer Gleisbahn in einem Rindviehstall mit mittlerer Futtertenne.

Zuweilen verbindet inan, besonders bei grossen Stallanlagen, die Futtertenne noch mit einer Futter-kammer, während man bei kleineren Anlagen vielfach nur eine geräumige Futterkammer anordnet.

14. Die Nebeuräume.

a) Futtertenne, Häckselkammer, Futter-kammer, Futterküche.

Zur Bereitung des Viehfutters, zur Aufstellung dej- Maschinen zum Häckselschneiden, Riibenwaschen und -schneiden, des Ölkuchenbrechers, der Schrot-

In beiden Fällen dient dieselbe dann teilweise bezw. ganz zur Aufstellung der Maschinen, der Ge-fässe zur Bereitung nassen Futters, der Wasserbehälter für die Selbsttränke, des Schlempebehälters, der Pumpe usw.

Die Grösse der Futterbereitungsräume richtet sich nach der Viehzahl, Art der Futterbereitung und der Anzahl der aufzustellenden Geräte, Maschinen usw. Im allgemeinen ist für jedes Haupt Vieh 0,6—1 qm und mehr Grundfläche und je nach Stallgrösse 3,5—5 m Mindestbreite zu rechnen. Der Fussboden vorbenannter Räume muss die Grundfeuchtigkeit abhalten und wird, da Futtertennen und -kammern vielfach mit Einfahrt versehen werden, als hochkantiges Klinkerpflaster, besser und billiger aus Zementbeton hergestellt und zur Ableitung aller Flüssigkeiten mit dem erforderlichen Gefälle und einer Röhrenleitung versehen. Um von aussen auf die Tenne fahren zu können, wird dieselbe an einem bezw. an beiden Enden mit je einem 3 m breiten Tor nebst vorgelagerter Rampe versehen.

Fig. 664. Plan einer Gleisbahn in einem Rindviehstall mit seitlicher Futtertenne.

mülile, der Futterwage und zur Aufbewahrung des Häcksels sind für jeden Stall besondere Räume erforderlich.

Wird Trockeufutter nebst zerkleinerten Hackfrüchten usw. verabreicht, so legt man nur eine Futtertenne nebst Häckselkammer an. Erstere ist meistens nicht durch Scheidewände vom Stalle abgeschlossen und dient sowohl zum Mischen des

Häcksel- und Futterkammern stehen mittels einer abgeschlossenen Treppe, welche zweckmässig auch vom Hofe aus zugänglich ist, mit dem Heu- oder Futterboden in Verbindung. Offene Futtertennen werden am zweckmässigsten durch einen unten und oben sichei- verschlossenen bis über das Dach geführten und dort mit Dunstabzug versehenen, besteigbaren Futterschlot verbunden (Fig. 665 und 666).

Wird gedämpftes (mit Dampf gar gekochtes) Wurzel- und Knollenfutter verabreicht, so ist eine Futterküche erforderlich, welche entlang den Wänden die Dampffässer, Zerkleinerungsmaschinen

und die aus Stainpfzementbeton lierzustellenden Kiihl-und Misclibottige aufnimmt, während die Raummitte als Futtermischtenne dient. Futterküchen müssen

wmMMrnm,

*i

Fig. 665. Grundriss.

~j.-

i⁷

—§

_ n _1

Sc

/w

07)

ft

VA

Fig. 666. Durchschnitt nach a—b.

Fig. 665 und 666. Besteigbarer Futterschlot.

eine feuersichere Decke, durchgehende Brandmauer und gute Entlüftung erhalten; auch muss der Zement-betonfussboden mit Entwässerung versehen werden.

Die Grösse der Futterküchen ist dieselbe wie bei den übrigen Räumen.

Die Futterräume, besonders die Tenne, werden häutig zum Unter bringen der Wurzelfrüchte unterkellert. Da ein Haupt Vieh auf 200 Tage einen Rauminhalt des Kellers von 3,6—4,6 cbm erfordert, dieser aber nur einen Teil des gesamten Wintervorrats fasst, so muss er ab und zu mit frischen Vorräten aus den Mieten nen gefüllt werden.

Das Einfüllen der Vorräte erfolgt durch die mit Lichtkästen versehenen Kellerfenster in angelegten breiten Holzrinnen. Die zum Keller führende Treppe liegt am zweckmässigsten unter der Bodentreppe, ausserdem wird noch ein nach der Futtertenne oder Futterkammer führender Rübenaufzug angeordnet. Hinsichtlich der weiteren Anlage der Rüben- und | Kartoffelkeller sei auf S. 211 verwiesen.

Die Lage der Futterbereitungsräume muss im allgemeinen einen unmittelbaren Zugang derselben vom Hofe aus ermöglichen und die Futterverteilung nach den Krippen und das Herausbringen des Düngers durch möglichst abkürzende Wege erleichtern.

Deshalb werden die Räume bei kleineren und j kurzen Ställen und bei täglichem Ausmisten an einem Giebel, bei grossen, langen Ställen, um grössere Wege als ca. 25 m möglichst zu vermeiden, in der Mitte des Stalles angeordnet.

In Tiefställen, wo der Dünger Monate lang unter dem Vieh lagert, ist die Lage der Futterbereitungsräume am Giebel des Stalles oder in einem in der Mitte der Vorder- oder Hinterfront anzuordnenden Vor- oder Anbau die beste, weil dadurch das Herausfahren des Düngers in der Längsrichtung des Stalles sehr erleichtert wird.

Wie sehr ortsübliche und wirtschaftliche Verhältnisse die innere Einrichtung, Ausstattung und Lage der Futterräume beeinflussen, sei hier durch einige zweckmässige Anlagen nachgewiesen. Fig. 667 zeigt einen Teil des Grundrisses des Rindviehstalles mit Scheune auf dem Gute Göhren bei Woldegk in Mecklenburg.

Das Gebäude zerfällt in drei Hauptteile, den Kuhstall für 120 Kühe in Querreihenstellung nebst parallel zur Vorderfronte gelegener Futtertenne, die Scheune mit Langtenne, und das zwischen beiden gelegene Maschinen- bezw. Futterbereitungshaus, welches zweistöckig ist und 10 in Länge und 20 m Tiefe hat. Die 4,4 m breite Futtertenne ist durch eine Mauer vom Stalle abgeschlossen und am Stallgiebel mit einem Tor zur Einfahrt des Grünfutters, Heues usw. versehen. Futter und Streu werden durch Zwischentüren nach den Krippen geschafft, während Heu usw. durch die in der Tennendecke angebrachten verscliliessbaren Öffnungen auf den Heuboden gebracht wird. Das Grünfutter wird auf beweglichen, an der Aussenwand der Futtertenne aufgestellten

Kaufen (a, a, a) gelagert und ausgebreitet, um es den der Futterkammer getragen. An der inneren Längs-Kühen stets frisch und rein vorlegen zu können.

Die Beweglichkeit der Raufen ermöglicht einen freien Verkehr der Wagen, welche durch das Maschinen- | weites, gusseisernes Rohr, welches das Wasser aus

dem Wasserbehälter nach dem Stall leitet.

Von diesem Zuleitungsrohr geht nach jedem Futtergang ein senkrechtes, mit messingenem Absperrhahn versehenes Rohr herab, welches sich unter dem Pflaster des Ganges (g) in zwei kleinere, nach den Krippen führende, wagerechte Rohrstränge verzweigt. Neben der Wand der Häckselkammer vereinigt sich mit dem Hauptzuleitungsrohr noch ein zweites für die Zuführung des im kleinen Behälter bereiteten Ölkuchentrankes , welches die gleiche Einrichtung wie die Wasserleitung erhalten hat. Der gemeinschaftliche Futtergang (g) liegt in gleicher Höhe mit den Krippen und steht sowohl mit der Futtertenne als FuiTEK tennf.. auch den Futtergängen in Verbindung, so dass ein

wand des Stalles befindet sich 2,2 m über dem Pflaster des gemeinschaftlichen Futterganges (g) ein 8 cm

KUH

STALL

xi

;'WV'Vi

.......................-s-i

................

\SCHEUNE.

C 2==~ä!

MASCHINEN

IUTTER TENNE.

-X-

UN.

fh

"ET

f—

loM-

Fig. 667. Rindviehstall mit Scheune (Grundriss).

haus von der Futter- oder der Scheunentenne abgefahren werden können. Zwischen dem Stall und Maschinenhause befindet sich eine in ganzer Tiefe des ersteren angelegte 3,14 m breite Häckselkammer (A)

mit einer Treppe zur Verbindung des Hofes i

JOM.

und Stalles mit dem :    669- Rin(lviehstall mit am Giebel befindlicher Futterkammer.

lOELKUCHEN \

Keller, Boden und dem

in Fig. 668 darge- Treppauf- und Abgehen vermieden wird; die Düngergangtüren befinden sich an der Hinterfront des Ge-Maschinenraum. Der bäudes. Der unter dem Maschinenhause befindliche

stellten oberen

MASCHINEN

Häcksel wird von der Keller ist 2,5 m i. 1. hoch und schneidet 1,8 m tief über der Häcksel- in das Gelände ein.

kammer aufgestellten Maschine geschnitten

In dem Grundrisse Fig. 669 liegt die Futterkammer am Ende des Rindviehstalles; sie enthält und fällt durch eine der ausgedehnten Schlempefütterung wegen zwei Deckenöffnung in die Behälter (a) und (b) er stere herab.

aus welchen die Schlempe Im I mittels Rinnen (d d) auf den Futtergang (c) geleitet wird, und von hier durch verdeckte, bei f punktiert, angedeutete Kanäle in die Krippen fliesst. Der Boden der Rinnenleitung (d) steht mit jedem der und Schrotgang und i Zweigkanäle (f) durch eine 10 cm grosse quadratische ein 3000 Eimer halten- Öffnung, welche durch hölzerne, mit eisernen Griffen versehene Stöpsel verschlossen werden, in Verbindung, welcher durch eine Die Absperrung der Rinne (d) am Behälter geschieht Saug-und Druckpumpe    durch eiserne Schieber. Binnen wenigen Minuten

gespeist wird, neben letzterem liegt ein kleinerer    können immer zwei Krippen gleichzeitig mit Schlempe

Behälter zur Bereitung von Ölkuchentrank. Die gefüllt werden, die Futterkammer steht mittels Treppe Behälter bestehen aus Zementmauerwerk mit glattem mit dem überwölbten Keller und Futterboden in Zementputz und werden von der Kreuzgewölbedecke Verbindung.

::x~;

i fi

SM.

Fig. 668. Oberer Maschinenraum zu Fig. 667.

zweiten Stockwerk des Maschinenhauses befindet sich ein Mahl-

der Wasserbehälter

Fig. 670 zeigt den Grundriss eines Rindviehstalles für 100 Kühe in Querreihen. Bei diesem führte die Vermeidung aller Ausgänge nach der Feldseite zur Verlegung sämtlicher Futterbereitungsräume an den rechten Stallgiebel, wodurch allerdings wegen der grossen Stallänge für den Futtertransport zu bedeutende Entfernungen entstehen.

Häckselkammer geleitet. Hier werden sie wieder in einem Wagen gesammelt, abermals nach dem Häckselboden gehoben und in den Futterhenze entleert.

Bei grossen Stallbauten von mehr oder weniger quadratischem Grundriss und Querreihenstellung des Viehes empfiehlt sich zur Erlangung bequemen Betriebes und zur Ersparung an Arbeitskraft die An-

^•Ufcvjc([,

ä'i

'loo

•---•

•---•

•--•

Fig. 670. Rindviehstall mit am Giebel befindlichen Futterbereitungsräumen.

Die Futterbereitungsräume bestehen aus einer offenen Futtertenne von 78 qm Fläche (für 1 Haupt 0,78 qm), welche zum Mischen des Futters dient, sowie den Rübenschneider und die Rübenwaschmaschine aufnimmt. An die Futtertenne schliesst sich die mit ihr durch eine Tür verbundene Häckselkammer an. Der über letzterer angelegte Häckselboden, welcher die Häckselschneide, sowie einen ansehnlichen Strohvorrat aufnimmt, steht mittels der in der Häckselkammer befindlichen Treppe in Verbindung. Vom Häckselboden führt eine eiserne Tür nach dem geräumigen Heuboden. In die Häckselkammer und den Häckselboden ist eine kleine Futterküche eingebaut, welche einen Futterhenze nebst Maischbottich zur Herstellung der süssen Futtermaische oder anderen Dämpffutters enthält. Über dem Maischbottich steht auf eisernen Trägern noch der Wasserbehälter für die Selbsttränkeanlage sowie für den übrigen Wasserbedarf der Stallwirtschaft. Ein Dampfrohr ermöglicht das Anwärmen des Wassers.

Der Regelungsbehälter der Selbsttränke ist in der Futterküche aufgestellt; letztere ist nicht nur von der Häckselkammer, sondern auch vom Häckselboden aus zugänglich, um von diesem aus dem Futterhenze mit Kartoffeln beschicken zu können. Die erforderliche Maschinen- und Dampfkraft wird von aussen zugeführt.

Futtertenne, Futterküche und Häckselkammer sind unterkellert und von letzterer aus mittels einer unter der Bodentreppe liegenden Treppe zugänglich. Die in einem 3 rädrigen Wagen abgewogenen Wurzelfrüchte werden mittels mechanischen Aufzuges auf den Häckselboden gehoben, von dort durch einen Wolf in die Waschmaschine gebracht und, falls sie zur Maischbereitung dienen sollen, alsdann nach der

läge einer breiten offenen Futtertenne, auf welcher die gleich hoch liegenden Flittergänge ausmünden. Solche Tennen liegen alsdann an der Stallhinterfront, erhalten vielfach einen Häckselkammeranbau und sind mit einer nach den Futtergängen führenden Gleis- oder Hängebahn versehen.

Ein Beispiel für solche Anordnungen gibt der in den Fig. 730—733 abgebildete, von der Deutschen

10

IS

2 oM-

Fig. 671. Rindviehstall mit Futterkammeranbau an der Hinterfront.

Landwirtschafts - Gesellschaft im Jahre 1891 mit 1. Preise gekrönte Wettbewerbungsentwurf des Verfassers.

Die Anlage einer Futterkammer in der Form eines Anbaues in der Mitte der Hinterfront des Gebäudes zeigt der in Fig. 671 abgebildete Teil

eines Grundrisses vom Rindvielistall zu Salzmünde

Tenne abgeladenen Rüben werden durch 3 daselbst

bei Halle. Das geräumige Futterhaus, welches für angebrachte Rutschen unmittelbar in den Keller ge-80 Kühe dient, ist im Lichten 10,27 m zu 9,9 m    schüttet; unter der in der Futterkammer befindlichen

gross und gewährt durch sein im Drempel 3,45 m    Bodentreppe liegt die Kellertreppe,

hohes Dachgeschoss Raum zur Unterbringung von Rauhfutter.

b) Heuboden.

Ein weiteres Beispiel für die zweckmässige Anordnung der Futterzubereitungsräume in Form eines    für ein Stück    Hauptvieh    etwa 1200—1500 kg, und

Anbaues in der Mitte der vorderen Stallfront    da 50 kg bei    der nicht    hohen Lagerung 0,75 cbm

zeigt Fig. 672. In der Mitte der Vorderfront ist    Raum beanspruchen, so erfordert obige Menge einen

zunächst eine 4,5 m breite und 15 m lange Einfahrts-    Bodenraum von rund 18—23 cbm für jedes Haupt-

und Futtertenne angebaut, welche durch 2 Türen    vieh, welcher erfalirungsgemäss in Heuböden mit

mit dem an der Vorderfront befindlichen Verbindungs-    steilem Dache vorhanden ist. Werden aber flache

gang, auf welchem die gleich hoch liegenden Futter-    angeordnet, so muss zur Beschaffung des erforderlichen

gänge der Querreihen ausmünden, in Verbindung    Bodenraumes ein Drempel    vorhanden sein und dieser

steht. Die Tenne bietet für zwei beladene Ernte-    um so höher    werden, je    geringer die Dachneigung

ist; den höchsten Drempel mit 3—3,5 m würden demnach Holzzementdächer erhalten müssen.

Über die Verbindung des Heubodens mit der Futterkammer oder Futtertenne durch eine Treppe oder einem besteigbaren Futterschlot ist bereits früher die Rede gewesen; die Treppenstufen können des gering verfügbaren Raumes wegen eine Höhe von 20—21 cm bei einer Breite von 23—25 cm erhalten.

Der ganze Winterbedarf an Raulifutter beträgt

400

t/wv\AL

■*

Fig. 672. Rindvielistall mit Anbau der Futterzubereitungsräume an der Vorderfront.

wagen Platz, die hier bei ungünstiger Witterung Unterkunft finden. Heu und Stroh kann leicht durch zwei in der Tennendecke angebrachte Lukentüren herauf- und heruntergeschafft werden.

Das durch die Luken heruntergeworfene Stroh wird durch eine Schiebetür in die an die Futtertenne anschliessende kleine Häckselkammer gebracht, daselbst geschnitten und nach rechts aufgeschaufelt. Das auf der Tenne abgeladene Futter wird unmittelbar in die ebenfalls an die Tenne angrenzende und mit der Häckselkammer in Verbindung stehende Futterkammer gebracht. Dieselbe enthält eine an der Wand angebrachte doppelt wirkende Pumpe für Maschinen- und auch Handbetrieb, welche das nötige Tränkwasser in den im Stalle stehenden Behälter zu pumpen hat. Die Verbindung nach dem Heuboden wird vermittelt durch eine Treppe in der Futterkammer und durch Leitern an den Luken. Die ganze Futterkammer ist unterkellert und die in der

Zum Hinauf schaffen des Heues nach dem Bodenraum dienen die an der Hoffront, zuweilen auch

noch an der Hinterfront entweder im Drempel oder in der Dachfläche angelegten Luken, welche 1 m breit und 2 in hoch sind, nach aussen aufschlagen und in Entfernungen von 12—20 m voneinander angebracht werden, und zwar möglichst über Stallfenstern, damit die vorfahrenden Wagen die Stalltüren nicht versperren können. Bei hohen Ställen müssen zur Erleichterung des Einbansens etwas unterhalb der Luken Haken zum Auf hängen von Stakbrettern oder auch je zwei 50 cm lang vorstehende I-Trägerstücke zum Auflegen von Brettern eingemauert werden.

Der Drempel ist wie bei Scheunen mit Luftschlitzen und der Dachfirst, namentlich bei ganz dichten Dächern, mit Entlüftungsvorrichtungen zu versehen. Die Dächer sollen allseitig überstellen und zur guten Erhaltung des Futters mit Pfannen auf Stülpschalung oder mit Biberschwanz- oder Falzziegeln

mit Asphaltpappstreifen - Einlagen und bei grösseren Stalltiefen doppel- oder dreilagig mit Asphaltpappe usw. mit Pfannenblechen oder Holzzement eingedeckt werden.

Das zeitraubende nnd kostspielige Hinauf- und Hinunterschaffen des gesamten Futters auf und von den Böden, die ungünstige Lage desselben auf vielfach nicht dunstdichten Decken und die damit für das Gebäude und Vieh vorhandene Feuersgefahr haben auf grossen Gütern immer mehr zur Anlage von Ställen ohne Bodenraum geführt, welche ausserdem den sehr wesentlichen Vorzug grösserer Billigkeit besitzen. Bei diesen Ställen bildet das Dach gleichzeitig die Decke, und die Futtervorräte fassendem Bodenraum und Fig. 674 den Einblick in den letzteren. Die zur Einfahrt der Fuder und zum Betrieb des „Alfa“-Abladers dienende Tenne muss bei solchen Ställen stets an einem Giebel liegen.

c) Knechte- und Mägdekammern.

Dieselben werden selten im Stalle angelegt; man bringt meistens nur erhöhte Bettplätze für 1 oder 2 Wärter an. Soll aber das ganze Stallpersonal im Stalle Unterkunft finden, auf je etwa 15—20 Kühe 1 Magd und auf je 1 Gespann von 4—6 Zugochsen 1 Knecht, so sind alsdann voneinander getrennte Kammern anzulegen, die jeder Person etwa 5—6 qm Grundfläche gewähren. Im übrigen gilt das über

fWM itWI

,1

f;

teil

Fig. 673. Kuhstall mit Einbau eines „Alfa“*Abladers im Heuboden.

werden dann in einer mittels Brandmauer an den

Stall angrenzenden leicht konstruierten Futterscheune j Pferdeställen Gesagte, untergebracht; weiteres siehe unter E. Rindviehställe ohne Heuboden.

die Anlage von Knechtekammern bereits bei den

d) Kälberställe.

In neuester Zeit errichtet man auch vereinzelt

Zur Erhaltung des Kuhstandes rechnet man auf etwa Ställe mit solchen Futterböden, über denen das Dach    je 4 Kühe 1 Kalb. Die Saugkälber werden gewöhnähnlich wie bei der „Alfa“-Scheune Fig. 209 drei-    lieh im Kuhstalle selbst in hürdenartig umschlossenen

teilig angeordnet und der mittlere Teil als Mittelschiff höher aufgeführt wird. Letzterer dient dann

Verschlügen untergebracht, Absatzkälber (Zucht-und Mastkälber) zu je 3—4 Stück und mit je 1,4—1,6 qm Grundfläche in einzelnen, aus 1,25 m nutzung bei grossen Ställen die ganze Einbansearbeit hohen Latten- oder Bretterwänden hergestellten und unter Ersparung vieler Leute schnell und leicht zu

zum Einbauen des Futterabladers, durch dessen Be-

mit niedrigen Krippen versehenen Buchten, die man in einem warm gelegenen und vom Kuhstall ab-Die Fig. 673 zeigt die Vorderansicht eines solchen ' gesonderten Stallraum anordnet, damit die Kühe von der Berliner Feldscheunenbaugesellschaft er- nicht durch das Blöken der Kälber beunruhigt bauten Stallgebäudes für 144 Kühe mit 7800 cbm

bewirken ist.

werden.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

21

Der

ll

f\

e) Jungviehställe.

Jungvieh bis zu einem Jahre wird gleichfalls in einem vom Kuhstall abgetrennten Stallraum untergebracht, oder auch wohl zweckmässig im Absatzkälberstall, damit dieser wärmer wird. Der Jungviehstall ist möglichst als Laufstall mit unmittelbaren Ausgängen nach dem Hof und nach einem eingefriedigten warm und zugfrei gelegenen Auslaufplatz anzuordnen und erhält dann für 1 Jungvieh 3,5—4 qm Grundfläche.

Über 1 Jahr altes Jungvieh wird an den Krippen angebunden und entweder im Kuhstall oder auch in einem besonderen Stallraum untergebracht; die

g) Milchkühlraum.

Dieser öfters erforderliche Baum, in dem die frischgemolkene Milch bis zur Abfahrt gekühlt wird, muss eine derartige Lage erhalten, dass die Stalldünste nicht in ihn eindringen können und mit guter Entlüftungsanlage versehen werden. Fussboden besteht aus einer mit Gefälle und Abfluss versehenen Zementbetonschicht, die Wände erhalten einen glatten Zementputz. Zum Kühlen der Milch genügt für kleinere Verhältnisse ein im Fussboden vertieft und niedrig angeordneter Behälter aus Zementbeton, in den die Milchkannen hineingestellt werden. Der Kühlbehälter ist mit einer Wasserleitung und Abflussleitung zu verbinden. In grösseren Betrieben geschieht die Kühlung der Milch mittels des Lawrenceschen oder eines anderen Kühlapparates.

Joi¹

B. Rindviehställe mit niedrigen Krippen, kurzen Ständen und Grupen.

Die niedrige Lage der Krippen entspricht der angekauften Viehes, um Seuchenübertragungen (z. B. Körperhaltung des Viehes beim Weidegang, es Maul- und Klauenseuche) verhindern zu können.

h:

Fig. 674. Einblick in den Heuboden.

Krippenhöhe muss der Grösse des Jungviehes entsprechen.

f) Krankenstall.

Dieser ist für jede grössere Stallanlage erforderlich und darf durch keinerlei Öffnung mit dem Hauptstall in Verbindung stehen. Am besten ist es, ein besonderes Krankenstallgebäude weit entfernt von allen Stallungen zu erbauen, welches dann die erforderlichen Baumabteilungen für das sämtliche Hofvieh erhält. Der Krankenstall für Rindvieh soll mindestens 10—15 °/₀ desselben aufnehmen können. Derselbe eignet sich auch recht gut zum zeitweiligen Unterbringen bezw. Beobachten frisch

In Ost-Friesland, Schleswig-Holstein, Holland, Dänemark und Schweden, wo das Vieh auf der Weide zubringt und nur während des Winters im Stalle gehalten wird, ist die Anordnung niedriger, nur 25 cm hoch über dem Stallfussboden gelegener Krippen in Verbindung mit kurzen, je nach der Körperlänge 1,6—2 m langen Ständen und mit Grupen (vertiefte Binnen) von 40—45 cm Breite und 20—25 cm Tiefe weit verbreitet (Fig. 675).

Der Dünger wird täglich in die Grupen gefegt und vermischt sich daselbst innig mit der Jauche und den Exkrementen. Die Stände, Gänge und Grupen bestehen am besten aus Zementbeton. Die letzteren müssen zur zeitweisen bequemen Reinigung durch Wasserspülung einen Abfluss nach aussen erhalten, der für gewöhnlich mit einer einfachen Schütze verschlossen wird. Das Anbinden des Viehes, der nur in Betracht kommenden Kühe, erfolgt an unmittelbar über dem Standfussboden an der Krippe befestigten Bingen.

schluckt das Futter in die Höhe, frisst deshalb lang-

- Z,o

Jln

Fig. 675. Standanlage mit niedrigen Krippen, kurzen Ständen und Grupen.

Wa

Fig. 676. Wagen zur Düngerausräumung bei Grupenanlage.

i'

Der Fussboden wird entweder in

samer, speichelt das Futter besser ein und verdaut leichter. Auch stärkt diese Stellung den Rücken der Kühe und verhütet das Yerkalben. Dadurch, dass die Tiere sich dicht vor die niedrigen Krippen legen und den Kopf über diese strecken können, wird somit an Standlänge erheblich gespart und auch ein Reinhalten der Tiere erzielt als bei hohen Krippen, von denen sie sich gewöhnlich weit ab lagern und so meistens in ihre während des Fressens entfallenen Exkremente geraten. Dass die Kühe häufiger in die niedrigen Krippen einsteigen, ist für

— ^,i> - o-sj- 0' <o

CLLL

dieselben ganz ungefährlich, auch vermögen sie nicht leicht in die unmittelbar über dem Boden befestigte Kette zu treten. Ebenso sind keine Verletzungen und Verkalbungen der Kühe infolge unvorsichtigen Eintretens in die Grupen beobachtet worden. Die Grupen gewähren in strohreichen Jahren die Verwandlung grosser Strohmengen in guten Dünger und ermöglichen in stroharmen Jahren und Gegenden mit wenig Streustroh eine gute Lagerung und Reinhaltung der Kühe.

z.os m

2¥,

jwm

33V ff?*'

Das Streustroh wird 20—30 cm lang geliäckselt und nimmt dann nach 24 stündigein Lagern in den Grupen die Jauche vollständig auf. Der Dünger bleibt so lange in den Grupen liegen, bis diese voll sind. Gewöhnlich werden sie wöchentlich 2 mal ausgeräumt, am besten mittels niedriger schlittenartiger Schleifen, vor die ein Ochse gespannt wird, oder mittels kleiner niedriger Wagen, die sich leicht mit der Hand schieben lassen (Fig. 676); zur sicheren Führung der Fahrgeräte wird der Gang zwischen den Grupen etwas erhöht.

Der auf der Düngerstätte ausgebreitete kurze Dünger lagert sich fest, gestattet der Luft keinen Zutritt, so dass er keinen Gewichtsverlust erleidet und lässt sich leicht unterpflügen.

C. Rindviehställe zum Liegenlassen des Düngers (Tiefställe).

Das Verfahren, den Dünger monatelang in den Ställen unter dem Vieh zum Zweck der möglichsten Stickstofferhaltung und Verbesserung liegen zu lassen und ihn ohne Zwischenlagerung auf der Düngerstätte gleich aufs Feld abzufahren, wird schon seit sehr langer Zeit besonders in Mecklenburg, Ostdeutschland, Belgien usw. mit gutem Erfolge an gewendet. Das Vieh wird entweder an verstellbaren oder feststehenden, massiven Krippen ständig angekettet, oder es bewegt sich frei (Laufställe), was nicht nur besonders für Jungvieh und kalbende Kühe äusserst vorteilhaft ist, sondern auch eine gleichmässige Durchfeuchtung des Düngers mit Jauche und ein ebensolches Festtreten bewirkt. Das Liegenlassen des Düngers erfordert in den ersten 2—3 Wochen mehr Streu als beim täglichen Ausmisten, später eher weniger als bei diesem. Es empfiehlt sich zur möglichsten Festhaltung der Jauche und festen Lagerung des Düngers viel Torfstreu an Stelle der Strohstreu oder mindestens neben dieser anzuwenden und das Stroh tunlichst 20—30 cm lang zu liäckseln. Die Stalluft bleibt trotz der Düngeranhäufung reiner als in Ställen mit täglicher Aus-mistung, da gerade durch die hier stattfindenden Bewegungen des Düngers und durch den offenen Jaucheabfluss weit mehr der Stickstoff (kohlensaures Ammoniak) entweicht, welcher die Stallüft verpestet. Auch ist die Stallwärme trotz der Düngeranhäufung nicht höher als bei täglicher Ausmästung und der Wohlgeschmack der Milch und Butter leidet in keiner Weise, wenn die Ställe nur eine entsprechend grössere Lichtliöhe als Ställe zum täglichen Ausmisten und eine besonders gute Lüftungsanlage erhalten; ausserdem gewinnt das Vieh ein weiches und warmes Lager. Da die Jauche nicht abfliesst, werden selbstverständlich alle Jaucherinnen, Rohrleitungen, Jauchebehälter usw. erspart.

Geländehöhe und wagerecht angelegt, oder auch häufig, besonders bei feststehenden Krippen und trocknem Untergründe, 50—60 cm tief unter dem

5,20 „ . . 1,20 „ • • 2.00 „

Für ein Haupt Vieh ergibt sich somit bei einer Standbreite von 1,25 m und der halben Breite der Düngerabfuhrbrücke von 0,65 m eine Grundfläche von (8.1.25 + 0,65). 14,10

16

Gelände und dann zweckmässig muldenförmig. Ist der Untergrund undurchlassbar, so genügt wie in Schafställen eine 20—25 cm starke festgestampfte Lehmschicht, welche mit ebenso hoher Sandscliiclit bedeckt wird, die man beim jedesmaligen Diinger-ausfahren erneuert. Ist hingegen der Untergrund dnrchlassbar, dann genügt schon eine Lage von etwas abgerammtem Bauschutt oder Kies, der mit Zementmörtel vergossen wird. Die Wände sind bis zur höchsten Düngerlage zum Schutz gegen das seitliche Eindringen der Feuchtigkeit aus Klinkerzementmauerwerk mit innerem Zementputz herzustellen und ausser der unteren wagerechten Asphaltisolierung auch in Höhe der Düngerlage mit einer solchen zu versehen.

Die Stallgrundfläche muss in Rücksicht auf die Aufbewahrungsdauer und anwachsende Höhe des Düngers für das Haupt Vieh um etwa 3 qm ver-grössert werden, d. h. um diejenige Fläche, welche gewöhnlich die Düngerlagerung auf einer Düngerstätte erfordert.

Die nachfolgenden Flächenberechnungen stützen sich auf die Annahme, dass eine gut genährte und mit reichlicher Einstreu versehene mittelgrosse Kuh jährlich ca. 13,5 cbm Dünger liefert, der nur 4 Monate im Stalle bleiben und nicht höher als 60 cm hoch anwaclisen soll; lässt man aber den Dünger bis zu der gleichmässigen Höhe von 1,25—1,5 m anwachsen, so wird an Grundfläche und Baukosten gespart, so dass sich der nachstehend angegebene Flächenbedarf für jedes Haupt Vieh im Verhältnis von etwa 7 : 5 verringert.

In Tiefställen können alle 3 Aufstellungsarten des Viehes angewendet werden:

a) Zweireihige Längsstellung an zwei erhöhten Wandfuttergängen (feste oder bewegliche Krippen) mit einem mittleren Dünger- und Bewegungsplatz (Fig. 677).

Es beanspruchen:

Der Dünger- und Bewegungsplatz (a)    ...    5,70 m.

2 Standlängen (b, b) zusammen .    .    .

2 Krippen [c, c) zusammen ....

2 Futtergänge (d, d) zusammen .    .    .

Die lichte Stalltiefe beträgt demnach: 14,10 m.

- rund 9,4 qm.

Die Anordnung eines Düngerplatzes gewährt ein bequemes und schnelles Ausfahren des Düngers und erfordert bei einem freistehenden Gebäude in beiden Giebeln je ein 3 m breites Tor. Bei einem einseitig angebauten Gebäude muss das zweite Tor in der Vorderfront angeordnet werden. Durch die muldenförmige Vertiefung des Fussbodens wird an Wandhöhe gespart und eine

höhere Düngeranhäufung ermöglicht; in diesem Falle sind zur Ausfahrt innere Torrampen erforderlich.

b) Zweireihige Längsstellung an einem gemeinsamen Futtergang mit zwei Dünger- und Bewegungsplätzen (Fig. 678).

i«j

\f\

-TVJj

Fig. 677. Zweireihige Längsstellung an Wandfuttergängen.

Es beanspruchen:

Die beiden Düngerplätze (a, a) zusammen . .    5,70 m.

2 Standlängen (b, b) zusammen 2 verstellbare Krippen (c, c) zusammen .    . .    1,40 „

Der Futtergang {d)

Die lichte Stalltiefe beträgt demnach: 13,80 m.

•    5,20 „

1,50 „

W§i|

Fig. 678. Zweireihige Längsstellung an gemeinschaftlichem Futtergang.

Für ein Haupt Vieh ergibt sich somit bei einer Stand-

8.1,25.13,80

breite von 1,25 m eine Grundfläche von rund 8,6 qm.

Die Anordnung zweier Düngerplätze ist, obwohl sie eine beträchtlich geringere Grundfläche beansprucht, doch weniger vorteilhaft als die vorige und erfordert für die Ausfahrt in einem frei stehenden Gebäude in beiden Giebeln je 2 Tore.

c) Querreihenstellung an erhöhten Futtergängen mit festen oder beweglichen Krippen und mit hinterem Verbindungsgang (Fig. 679).

Es beanspruchen bei der Aufstellung von mindestens 8 Stück Vieh in einer Reihe, so dass also 16 Haupt einen gemeinsamen Düngerplatz (a) zwischen sich haben:

8 Standbreiten (b) zu je 1,25 m Der Verbindungsgang (e) .    .    .

Die lichte Stalltiefe beträgt demnach: 11,50 m.

Für 1 Haupt Vieh ergibt sich bei der Düngerplatzbreite (a) von 5,70 m, 2 Standlängen (b, b) von je Krippe verhindert

man durch an ihren

Eine nur in der Höhe verstellbare, in einfachster Weise konstruierte Holzkrippe zeigt Fig. 680. Der für 3—4 Tiere dienende Krippentrog wird mittels 2 Ketten an einem von Deckenstiel zu Deckenstiel reichenden Riegel bezw. an den in diesem eingeschraubten Haken

10,00 m. L50 „

beliebig hoch aufgehängt. Pendelbewegungen und Schwankungen der

W//////////////Z.y////////zz/mz///Mz///////////////zz/zz////////^W^.

"i

m/////////////M////j////////////A    w/////////////zzzz////;z////mm

iUl

Kopfenden und zu beiden Seiten der Stiele angenagelte Führungsleisten.

Eine andere in der Höhe verstellbare Krippe zeigen Fig.

681 und 682.

Die Kopfenden Fig. 680. Höher verstellbare Krippe, der Krippe sind mit

kleinen umdrehbaren Haken versehen, welche in die Löcher zweier an beiden Seiten der Deckenstiele eingelassener Flacheisenschienen eingreifen, so dass die Krippen beliebig höher oder niedriger eingehakt werden

i-j

Fig. 679. Querreihenstellung.

| | jlkus

2.60 m, 2 Krippen (c, c) von je 0,64 m und 2 Futterganghälften {d, d) von je 0,36 m demnach eine Grundfläche von 5,70 + 2 . (2,60 + 0,64 + 0,36). 11,50

\V-

16

— rund 9,3 qm.

77

Die Querreihenstellung empfiehlt sich besonders für einen grossen Viehstand. Bei feststehenden Krippen erhält jeder Düngerplatz in der Vorderfront ein Tor, wodurch das Düngerausfahren etwas erschwert wird. Stallgebäude mit beweglichen Krippen gestatten jedoch die Anlage eines Tores am Giebel und eines zweiten in der Vorderfront.

*-

Die Krippen.

Die Krippen werden entweder beweglich, d. h. verstellbar, oder auch besonders in den zur freien Bewegung des Viehes dienenden Laufställen mit gutem Erfolg feststehend massiv angeordnet.

Die beweglichen Krippen verfertigt man zum leichten Höherheben und Senken bezw. zum gleichzeitigen Verschieben in wagerechter Richtung aus Holz und aus stark verzinktem Eisenblech. Die letzteren sind dauerhafter, dichter und reinlicher.

Fig. 681.

Fig. 681 und 682. Höher verstellbare Krippe.

Fig. 682.

können. Die Krippen sind durch drei 4 cm starke Scheidewände in 4 Fressabteilungen zerlegt und zum Verhüten des Futterverstreuens mit erhöhter Rückwand versehen.

Da jedoch durch das alleinige Höherstellen der Krippen der Dünger hinter dem Vieh zu schnell anwächst, vor ihm niedrig und frei von Dungstoffen bleibt, also ganz ungleich wird, so verwendet man zur Vermeidung dieser Übelstände heute fast nur noch Krippen, die sich sowohl lotrecht als wagerecht verschieben lassen, besonders in Laufställen. Dadurch wird der Dünger im Stall ganz gleiclxmässig verteilt, er erhält durch die Aufnahme der Jauche und Exkremente und durch das Festtreten seitens der frei umherlaufenden Tiere überall eine möglichst gleichartige Beschaffenheit; auch ist die freie Bewegung dem Viehe weit zuträglicher als das ständige Anketten. Bei Querreihenstellung des Viehes sind solche Krippen ohne besondere Schwierigkeit und Kosten möglich, hingegen bei Längsstellung weder einfach noch billig.

In der Kegel werden die Krippen mittels Ketten oder leichter, verstellbarer hölzener Gerüste, von verschiedener Konstruktion, an eisernen Rollen aufgehängt, welche ihrerseits auf dicht unter der Stalldecke angebrachten Gleisschienen laufen.

Kripptroges mit Futtergang laufen auf kleiueu

_| - Eisenschienen, die auf Doppelzangen befestigt

sind, welche nach der Stallänge an den Deckenstielen angebracht und durch Knaggen unterstützt sind.

JL

~kiu[

Z^TLScliiniE ■—H opp elz an g e

Fig. 683. Wagerecht und lotrecht verstellbare hölzerne Krippe (Querschnitt).

Die Verstellbarkeit der Gerüsthängesäulen nach der Höhe geschieht dadurch, dass die letzten der mit Nackenriegel versehenen Krippenstielchen durcli-loclit sind und mittels eines Durchsteckstiftes an den

VSV

Sö *. c ~L:

■"?-

71 unK*l IQ TU**/■>*. n,

\ RäyiläiAp

VI# Hjjrj

°0

3?

L

■Hin.

//. S4

g i n. f* k r-t - D i e l e.

............ 06 M ........-........*-vj

Jtocll

S.O0

S3, 3f__

1- Ct U. f' i

CJC K'/t

«a.oo

— • JT* '5 j

_ßr_

-Ox-t.

\\

Is.

SUl\

"k.

Ife.

■ 4 • * f S 6    7 if $ to n >X n •* # 'i rf /4 m 3« 3*

. .4-^-4—4g.-.iAU.. -4 --=4^-1—-<=t=

v^Wirn

/^V <*4^ ^TUTZ^TL./'S.

Fig. 684. Grundriss.

Die Fig. 683 stellt den Querschnitt einer wage- und lotrecht verschiebbaren Holzkrippe mit dazwischen befindlichem hölzernem Futtergang dar, wie solche z. B. in Mecklenburg fast ausschliesslich gebräuchlich sind. Die 4 Köllen jedes für 8 Kühe dienenden, doppelten

in verschiedener Höhe angebrachten Löchern der 4 Gerüsthängesäulchen schnell und beliebig hoch oder niedrig angehängt werden können.

Die Fig. 684 und 685 zeigen den Grundriss nnd Querschnitt eines mecklenburgischen Tiefstalles

(Laufstall) für 120 Haupt Vieh, in welchem die für geriist geliefert. Das Aufhängen geschieht mittels je 5 bezw. 10 Haupt dienenden hölzernen Doppel- vier Ketten, von denen je 2 an einer Laufkatze kripptröge mit Futtergang in ähnlicher Weise wie befestigt sind, die auf einer mittels Konsolen an der in Fig. 683 unter der Decke aufgehängt sind, I Decke angebrachten Rollschiene läuft. Beim Höher-

^ it it it nrniii

ez?-

V)

T “t

I—\\

V)

^■sr^

□c

i_J.

im

Fig. 685. Querschnitt.

Fig. 684 und 685. Mecklenburgischer Tiefstall (Laufstall).

sicli höher verstellen nnd nach der Stallänge verschieben lassen.

Anstatt der undauerhaften, undichten und unsauberen Holzkrippen empfehlen sich besonders die aus Eisenblech verfertigten Krippen (Eig. 686).

■.....'

¹

" ft

4p p

I j

11 s 11

;ll

:#f!

;äw§

i

Ä'fc 1 1,1

mm

s=i;

Fig. 686. Verstellbare doppelte Eisenblechkrippe.

Diese u. a. von Bode in Ostingersleben hergestellten Doppelkrippen aus 2,5 nun starkem, gut verzinktem Eisenblech mit einem 50 cm breiten Futtergang aus Riffelblech dienen für je 7 bezw. 14 Haupt Vieh und werden mit und ohne Futter-

hängen der Krippe wird diese von 2 Mann angehoben und die Ketten kürzer gehängt. Zum Feststellen der Krippen und Laufkatzen dienen einfache Klemmvorrichtungen bezw. Haken. Bode liefert auch einfache Krippen ohne Futtergang, welche auf der einen Seite mit Futtergerüst, auf der anderen mit Abschlussbrett zum Verhüten des Hinausstossens von Heu und Glrünfutter versehen sind.

Da die verstellbaren Krippen immerhin etwas kostspielig sind, das Höherstellen und Verschieben Zeit erfordert und der Mechanismus auch leicht in Unordnung geraten kann, so hat man schon seit längerer Zeit feststehende, also massive Krippen in den Tiefställen, besonders in Laufställen, mit gleichem Erfolg angewendet, an denen das Vieh nur während der Fütterung und des Melkens angebunden wird. Die Krippen, am besten glasierte Steingutkrippen, erhalten für Jungvieh 0,8 bis 0,9 m, für Kühe 1,0 m Höhe, die sehr bald durch Streuanschüttung er-mässigt wird.

Die Stallsohle wird von der Krippe bis zur Stallmitte abfallend, d. h. muldenförmig angeordnet, damit für die Düngerlagerung genügend Raum

I; |

I'jl*

gewonnen wird, die dann etwa 0,6—0,8 m hoch anwachsen kann.

Unterbringen des Viehes, das hier an den Futtertischen angekettet werden kann und erst dann

BOXES.

" FUTTER

DT

GANG

BOXES.

/ KAMMER.

• -    ________HU

/

o»

5

Fig. 687. Grundriss.

Fig. 687 und 688. Laufstall mit feststehenden Krippen.

Fig. 688. Querschnitt.

Die Fig. 687 und 688 zeigen den Grundriss und Querschnitt eines in Schlesien ausgeführten Laufstalles mit feststehenden Krippen. Um den Stall möglichst stützenfrei zu halten, ist nur eine mittlere Säulenreihe ausgeführt. Die Krippen haben zur Verhütung des Herauswerfens von Futter auf den vertieften Futter-gang eine 25 cm hohe Erhöhung der Hinterwand erhalten, muldenförmige Stallsohle wurde nicht gepflastert ; die Düngerabfuhr erfolgt durch Tore in den Giebeln und der Hoffront.

Die Fig. 689 ist der Grundriss eines von Prof. Schube r t in der Provinz Hessen ausgeführten Tiefstalles für 60 Milchkühe, ohne Futterboden.

Das Vieh ist in zwei Längsreihen an feststehenden Krippen mit schmalem Futtertisch aufgestellt. Zwischen den beiden Futtertischen befindet sich eine, die ganze Stalllänge einnehmende, 3 m breite Futterdiele mit j wieder in seine Stallhälfte zurückkehrt, wenn der einem zum Strohbansen der Hofscheune führenden Dünger der anderen Viehreihe ausgefahren wird. Futterwagengleise. Die Futterdiele dient auch während des Düngerausfahrens einer Viehreihe zum i Schubert in der Provinz Posen ausgeführten Lauf-

Die

K-

Ji.t*

J t.»

. "fTTTT'n

j ; H Pi

So

:T

::

, ‘iVttfclXvKfe

•.    “SuMmÖ-kZo

;:• o f> o

f- O, bi

j :..i

b-r

■H

JS.ti

-4

Fig. 689. Tiefstall ohne Futterboden für 60 Milchkühe.

11 - 11 3t.

11- 115t.

jl    tUiuW'

ja

34.C6

11-11 St.

11-11 5t.

Fig. 690. Lauf stall ohne Futterboden für 48—52 Stück Jungvieh.

----9% 11

Fig. 690 ist der Grundriss eines von Professor

Stalles ohne Futterboden für 48—52 Stück Jungvieh. Dasselbe ist in 2 Längsreihen an feststehenden Krippen mit gleich hoch liegenden Wandfuttergängen aufgestellt. Die in der Stallmitte liegende offene Futtertenne wird nach beiden Stallhälften hin mit niedrigen Wänden begrenzt.

Zementbeton hergestellt und der an letzteren angrenzende Standfussbodenteil bis zur Stallgasse etwa 80—85 cm tief ausgeschachtet und die Grube parallel zur Krippe und Stallgasse mit zwei kleinen 1 Stein starken Futtermauern aus Ziegelzementmauerwerk begrenzt und in der Mitte der Grube noch eine gleiche Mauer als Scheidewand ausgeführt. Die drei Mauern, welche als Auflager für die Latten dienen, werden mit einer Rollschicht aus besonders gefalzten Ziegelsteinen abgedeckt. Besser und billiger wird das ganze Mauerwerk aus Zementbeton ausgeführt.

Fig. 691. Grundriss.

D. Rindviehställe mit gesperrten Lattenfusshöden.

Für Wirtschaften, die an Strohmangel leiden, empfiehlt sich als streuersparende Einrichtung die Anwendung der gesperrten Lattenfussböden. Das Vieh steht auf einem Rost aus hölzernen Latten, durch dessen Zwischenräume die flüssigen Dungstoffe in eine unter ersteren befindliche, mit wasserdichter Sohle versehene Grube gelangen, welche mit Moor- oder Torferde oder Sand ausgefüllt ist. Diese Ausfüllung saugt alle flüssigen Dungstoffe auf, während die auf dem Rost lagernden festen Stoffe regelmässig ausgeräumt werden.

Die Ausfüllerde wird, nachdem sie sich mit Jauche vollständig gesättigt hat, als Dünger jährlich einmal ausgefahren und durch neue ersetzt. Ausser der

ufzaa

ÄIp

Trm

•Taa

Fig. 692. Querschnitt.

Fig. 691 und 692. Gesperrter Lattenfussböden.

Durch die mittlere Wand wird die Grube in zwei

Ersparung an Streustroh fallen die Jaucherinnen und Rohrleitungen fort, der Jauchebehälter kann ent- i lange, schmale Gruben oder Kästen zerlegt, die zu sprechend kleiner werden, der Standfussboden wird verschiedenen Zeiten ausgekarrt werden können, ganz wagerecht und ist wärmer und weicher als da sie sich wahrscheinlich nicht gleichmässig mit Steinfussboden. Auch verhindert die Moor- oder Torf- Jauche füllen werden.

Die Sohle der Gruben wird aus 7 cm starkem

Zementbeton ausgeführt, bei undurchlässigem Untergrund genügt auch eine gut abgestampfte 25 cm starke Schicht Fetton. Alsdanu wird die Erde oder

erde die Gärung der Jauche auf lange Zeit, wodurch die Stalluft reiner bleibt.

Die Fig. 691 und 692 zeigen den Grundriss und Querschnitt einer solchen Stallanlage.

und schliesslich werden die Latten in die Mauer-

Der Standfussboden wird vor der Krippe auf der Sand in 60—65 cm hoher Schicht eingebracht 1 m Länge wagerecht aus Stein, am besten aus

falze eingelegt. Fig. 691 zeigt den Standfussboden    entsprechend, entweder an einer der Längsfronten

teils mit eingelegten, teils mit herausgenommenen    oder an einem Giebel des Stalles oder schliesslich

bei sehr langen Ställen auch in deren Mitte angeordnet und von diesen durch Brandmauern mit feuersicheren Türen getrennt wird. Durch Anlage eines Futter- und Streugleisbetriebes von der Scheune nach dem Stall, namentlich bei sehr langen Ställen, wird noch eine besondere Ersparnis an Arbeitskraft und Zeit erzielt.

Latten. Die Latten bestehen zum Schutz gegen Fäulnis am besten aus Eichen- oder Weissbnchenholz, oder auch aus astfreiem, gespaltenem Kiefernholz und werden mit Karbolineum getränkt. Zum Ersatz schlechter oder abhanden gekommener Latten wird zweckmässig ein kleiner Vorrat derselben im Speicher aufbewahrt.

Das die Stalldecke ersetzende Dach, nennen wir es „Deckendach“, ist zum guten Dunstabzug möglichst flach zu konstruieren und ferner durch die Anwendung von tunlichst schlecht wärmeleitenden Baustoffen derart, dass Hitze und Kälte vom Stall-raum abgehalten werden, die Stalldünste sich nicht an der Decke niedersclilagen und abtropfen, und dass die verwendeten Konstruktionen aus Eisen, besonders Holz gegen die namentlich in Mastställen, sehr wasserhaltigen Dünste geschützt werden.

Die Deckendächer können sowohl als hölzerne

Die Form der 72 cm langen, lose und unverrückbar fest in die Falze zu verlegenden Latten ist derjenigen der Feuerroststäbe ähnlich (Fig. 693).

Sie erhalten nämlich auf einer Seite einen etwa 52 cm langen, für Kühe 5 cm, für Kälber 4 cm breiten Ausschnitt oder Fuge, während sie an ihren beiden etwa 10 cm langen Enden scharf aneinander stossen und, so in die Falze verlegt, sich nach keiner Richtung verschieben können. Die Latten erhalten

für Kühe 10 cm, für Kälber 7,5 cm

Breite und 7,5 cm    ausgeführt werden — indem die mit doppel- oder

bezw. 5 cm Stärke.    dreilagiger Asphaltpappe oder dgl. und bei grossen

Die Kosten dieser Fussböden sind ziemlich hoch, denn zu den Kosten der

Fig. 693. Ansicht der gesperrten Latten.

Gebäudetiefen mit Holzzement eingedeckten Holzsparren auf von gusseisernen Säulen unterstützten I-Trägerpfetten aufruhen — wie auch als massive Dächer, und zwar als Monier-, Kleinesche-, Sohle kommen diejenigen der Latten und Auflager- Förster- u. a. Decken zwischen X⁻Trägersparren, mauern hinzu, allerdings fallen die Kosten der Jauche- die wieder von gusseisernen Säulen unterstützt werden.

rinnen und Rohrleitungen fort.

E. Rindviehställe ohne Heuboden.

Die Fig. 694 zeigt den Querschnitt eines in einfachster, billigster und doch bewährter Weise konstruierten hölzernen Deckendaches mit Sparrenin der Erkenntnis, dass die Anlage der Futter-, Pappschutzdecke. Die mit Karbolineum angestrichenen Korn- usw. Böden über den Viehställen nicht allein Sparren des flachen Daches ruhen, mit Haken be-die Baukosten erheblich verteuert, indem die festigt, auf X-Trägerpfetten, die jedesmal in Ent-Umfassungsmauern höher und entsprechend stärker, fernungen von 4—6 Standbreiten (ca. 5—7,5 m) von die zur Aufnahme von Heu, Korn usw. dienenden einer gusseisernen Säule (Durchmesser von 10—12 cm) Decken besonders tragfähig und dunstsicher, sowie ; mit angegossener Grundplatte getragen werden, widerstandsfähig gegen den zerstörenden Einfluss Die Träger und Säulen werden in Entfernungen der Stalldünste hergestellt werden müssen, sondern von 5—7,5 m durch an ersteren angebrachte 25 mm auch durch die im Dachboden in grosser Masse starke Rundeisen - Spannstangen in ihrer Stellung lagernden brennbaren Stoffe die Feuersgefahr erhalten. Auf den Wänden sind die Sparren auf sehr vermehrt wird und schliesslich auch das einer vom Mauerwerk isoliert umgebenen hölzernen Einbringen der hochliegenden Futter- und Streu- Fusspfette aufgeklaut. Einzelne Sparren werden Vorräte einen oft bedeutenden Arbeitsaufwand nebst den Pfetten durch lange Sturmanker mit dem verursacht, der nur durch besondere Anlage des Mauerwerk fest verbunden.

Unter den Sparren werden in Abständen von 0,9 m von Mitte zur Mitte 8 x 10 oder 4x10 cm starke Stosslatten und stets zwischen ihnen 3 gleich weit entfernte 3x5 oder 4 x 6 cm starke Dach-

Futterbodens mit Einbau eines „Alfa“-Abladers vermieden werden kann (siehe auch 14. Nebenräume), so ist man zur Vermeidung dieser Übelstände, wie schon seit sehr langer Zeit in England, so auch allmählich bei uns dazu übergegangen, wenigstens latten, alle vorher mit Karbolineum angestrichen, grosse Stallanlagen für Ackerpferde, Kühe, Mastochsen angenagelt und an den Latten stärkste, d. li. auf und -Schweine ohne Futter- usw. boden zu erbauen. 1 qm ca. 5 kg schwere Asphaltpappe in folgender Die Unterbringung der Futter- usw. Vorräte ge- Weise befestigt. Die vorher auf der oberen Fläche schieht dann in einer in leichter, billiger Bauart mit heissem Steinkohlenteer gründlich angestrichene, zu errichtenden Scheune, die, örtlichen Verhältnissen alsdann getrocknete Pappe wird unter 10 cm breiter

Überdeckung und Verklebung der Ränder auf den Stosslatten 2 reihig, auf den Zwischenlatten 1 reiliig mit verzinkten, breitköpfigen Nägeln angenagelt, sodann von unten mit heissem Steinkohlenteer gründlich angestrichen und nach dessen Eintrocknen

starken Schalung aufgenagelt, wodurch die Decke wesentlich dunstdichter, wärmer bezw. kühler wird.

Die Fig. 696 stellt die zurzeit wohl beste, dauerhafteste und verhältnismässig billige Konstruktion eines hölzernen Deckendaches dar.

Die Sparren

M!

4<r

Fig. 694. Hölzernes Deckendach mit Sparren-Pappschutzdecke (Querschnitt).

mit der vorzüglich haftenden, weiss bleibenden und billigen lerchenberger Kalkwasserfarbe oder mit weissem Dachlack angestrichen. An den Wänden ist die Pappe ca. 3 cm tief einzuspitzen und dort wie auch beim Anschluss an die Träger mit einer Kälberhaarmörtelleiste abzudichten.

Die Sparrenzwischenräume werden nun auf etwra ²/₃ Höhe mit trockenem Isoliertorfmull dicht ausgefüllt, sodann die Sparren 2,5 cm stark verschalt und doppel- oder dreilagig mit Asphaltpappe, mit Ruberoid oder dgl., am besten doppellagig als Pappkiesoldach emgedeckt. Zur Abhaltung der Sonnenhitze sind die Asphaltpappdächer (Ruberoid, Pappkiesol nicht) mit einem gut haftenden weissen Anstrich wie oben zu versehen. Auf beiden Längsfronten ist zwischen Oberkante Mauerwerk und Dachschalung ein 1,5 bis 2 cm breiter Schlitz zum Lufteinlass in die Zwischenräume zwischen Torfmull und Dachschalung zur Vermeidung des Holzverstockens (Trockenfäule) zu belassen und durch eine untergenagelte kleine Leiste gegen Eindringen von Treibschnee und Vögeln zu schützen.

Die Fig. 695 zeigt eine noch bessere, aber auch etwas teuerere Ausführung dieses Deckendaches. Die Latten sind hier nicht unmittelbar an den Sparren, sondern auf einer an diesen angebrachten 2—2,5 cm

werden wie vorhin belattet und an den Latten trapezförmig gefalzte Asphaltpappe (Falzbaupappe, Cosmospappe) mit verzinkten, breitköpfigen Nägeln angenagelt und die Pappdecke dann mit verlängertem Zementmörtel 1 : 2 glatt verputzt.

|Ä

//•

Fig. 695. Hölzernes Deckendach mit Sparren-Pappschutzdecke (Querschnitt).

Die Ausführung der Decke geschieht folgender-massen: Die Falzpappe wird, wie Fig. 697 zeigt, derart angenagelt, dass nach etwa je 3 ganz eingeschlagenen Nägeln stets der 4. Nagel etwa 4 mm weit vor der Pappe vorsteht, an welchen dann ein Spanndraht angebracht wird, der, von Nagel zu Nagel

fest angezogen bezw. einmal um den Schaft herumge- Wärmeleiter die Wärme der Decke und verhütet bei wunden, unter der Pappdecke ein Netz etwa 15—20 cm dem Vorhandensein einer guten Entlüftungsanlage das wTeiter, unregelmässiger Maschen bildet. Alsdann Niederschlagen und Abtropfen der Stalldünste. Sein-

empfehlenswert ist es, den erhärteten Putz noch 1-—2 mal mit ^^335^^0^- Kess ler schein Baufluat anzu-streichen, wodurch er ausserordent-hart, fest und dicht wird, Haar-~ risse überhaupt nicht entstehen können. Im übrigen ist die Decke wie die in Fig. 694 vorgeführte herzustellen. Zu empfehlen ist noch, die J- Trägerpfetten mit Ziegeldrahtgeflecht zum Schutz gegen Rosten und Abtropfen zu umhüllen und zu verputzen.

Die massiven Deckendächer sind bei guter Konstruktion den hölzernen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, Stalldünste , Temperatureinflüsse und Feuer überlegen, aber kommen seltner zur Anwendung, weil sie wesentlich teurer als die hölzernen sind.

7er

/

Fig. 696. Hölzernes Deckendach mit Verputz auf Falzbanpappe (Querschnitt).

Besonders zweckmässige massive Deckendächer

werden die vortretenden Nägel auch eingeschlagen, so dass der Spanndraht dicht an der Pappe anliegt, wo- gewähren Moniergewölbe, wenn sie oberhalb durch nicht nur diese ausserordentlich versteift, sondern unter Belassung einer verschieden hohen Luftisolierschicht mit einer Isolierungslage aus 7 cm starken Hartgipsdielen versehen werden, welche auf Lagern aus Gipsdielen oder Ziegelsteinen ruhen; die Gipsdielen werden oberhalb mit Asphaltpappe überklebt.

l_» Li'-'«_i LJ^LI Ll^

Fig. 697. Annagelung und Verputz der Falzbaupappe.

auch das sonst schon in den Falzen stattfindende

Die Fig. 698 und 699 zeigen im Längs- und Querschnitt die Anordnung von 3x/₂ cm starken,

vorzügliche Festhaften des Putzes noch wesentlich vermehrt wird. Der Putz aus 2 Raumteilen 3 Wochen i 4,8 m breiten und 0,48 m hohen Monierkappen mit altem, reinem Weisskalk,

1 Raumteil langsam abbindendem Portlandzement

und 6 Raumteilen ganz reinem, scharfem, nicht zu feinem Sand ist nach der Fertigstellung gut anzunässen und nach der Erhärtung zu weissen.

Die Falzbaupappe verfault nicht wie Putzlatten,

-rohr usw., verrostet nicht wie Putzdrahtgeflecht und bildet überdies eine vollständig dunst- und wasserdichte Schicht zwischen Putz und Sparren, so dass die Dünste, selbst wenn der Putz haarrissig werden sollte, niemals in die Decke eindringen können. Auch vermehrt die Falzpappe als schlechter

'CU h<xJU pajvp V

/hI

'tyjQ

' J.

A.

Fig. 698. Längsschnitt.

darüber angebrachten bogenförmigen Dachschalungen aus 7 cm starken Hartgipsdielen, die auf 5 x 10 cm starken Gipsdielenlagern aufruhen und mit Asphaltpappe überklebt sind.

ll*v/e* / 4*U^*4

®^tA» M

* <4

n -w) •

\,

Fig. 700. Längsschnitt.

aXty ou^v

&

as

Fig. 702. Massives Deckendach (Querschnitt).

S K. ^3 J ,3£« 'S t »

I s-s

IHM

spä

ftel

VW

aW

— Nb

«,

V

;i

• .<

V

:s\

*/??•

ps

Lvr

,%‘Vp

^a-chfyajfrfit

Fig. 704. Einzelheiten (Längsschnitt nach c—d) zu Fig. 702.

•tyotfil* 4 (O *£ta.j<A't 3tZj!4ii ol*A./> cl[ i cifO’>

6^.

1?

K'.

'uuJyvUc

BMaBC

_ .4,.

r£i

- ’»*■ _r *

- -fT--■

3 -2 4T

Fig. 699. Querschnitt nach o—5.

m.

p=i^

)__51

Fig. 701. Querschnitt nach a—6.

Fig. 698—701. Isolierte gewölbte Monierdecken für Bedachungen von Ställen ohne Futterboden.

¹ &■/■ ”-T    ............

•/9 Zi 1    //    ^

T{ o rc/oTojj'ill^

Fig. 703. Einzelheiten (Längsschnitt nach a—l) zu Fig. 702.

In Fig. 700 und 701, Längs- und Querschnitt, sind die gleichfalls 3,5 cm starken, 4,8 m breiten und 0,48 m hohen Monierkappen über einer Luft-

Querreihe an einer an die Futterdiele mit erhöhter Rückwand angrenzenden Krippe aufgestellt. Der Futtergang, die Düngergänge und Futterdiele werden

3T

J-

Jn

/n !(-

- 'iW'

i.

I

?--------

>-

-T-----

Mt

^30

fl

JL

|    yausr

* 70 -

itr-*

J/ty~

MO so O

funllilll -

/S-

Fig. 705. Grundriss.

isolierschicht mit einer wage-rechten Dachschalung aus Hartgipsdielen versehen, die auf Ziegelsteinrippen aufruhen und wieder mit Asphaltpappe überklebt sind.

Ein massives Deckendach unter Verwendung der Kleine-sclien Decke (Schwemmsteine oder lochporöse Ziegel in Zementmörtel mit Bandeiseneinlagen in den Fugen) zeigt Fig. 702 im Querschnitt und die Fig. 703 und 704 in den dazugehörigen Einzelheiten weiteren Erklärung bedürfen.

Bf

SP*

ri

“Ufas

:g

" n

II

welche keiner

Js/%

€0

Fig. 706. Querschnitt nach C—£>.

Bl

srA

F. Beispiele ausgeführter Stallanlagen.

1. Kuh-, Pferde- und Schweinestall mit Querreihen-stellnng des Viehes. (Fig. 705—710.)

Die vom Verfasser für ein Gut bei Grebenstein, Prov. Hessen, entworfene Stallanlage dient zur Unterbringung von 30 Kühen, ca. 20 Schweinen, 6 Pferden und 3—4 Fohlen.

Der Kuhstall nebst der geräumigen Futterdiele liegt in der Gebäudemitte, die Kühe sind in einer doppelten Querreihe an erhöhten Krippen mit gleich hoch liegendem Futtergang und in einer einfachen

durch einen an der Hinter- bezw. Strassenfront liegenden erhöhten Gang miteinander verbunden. Das über dem Kuh- und Pferdestall lagernde Rauli-futter wird in einem der Futterdiele angebauten besteigbaren Futterschlot auf diese hinuntergeworfen. Auf der rechten Seite des Kuhstalles befindet sich der Pferdestall, der 3 Gespanne zu je 2 Pferden enthält, die in einer Querreihe, gespannweise durch Lattierbäume getrennt, an einer Scheidewand stehen.

Hinter dem Pferdestall, an der Hinter- bezw. Strassenfront, befindet sich der Laufstall für 3—4 Fohlen. Zwischen Kuh- und Pferdestall und an die

Vorderfront anstossend liegt die Kammer für | Hinter dieser Kammer befindet sich ein vom Kuh-3 Knechte; sie ist vom Pferdestall zugänglich. stall zugänglicher Milchraum und neben diesem die

Kammer des Kuhfutterknechtes.

Auf der linken Seite des Kuhstalles liegt der Schweinestall, der 10 Stück zweireihig nach der Stalltiefe angeordnete, abwechselnd zur Zucht und Mast dienende Buchten und eine Eber-buclit enthält. An der Ecke der Hoffront befindet sich die klein gewünschte Futterkiiclie mit Futterdämpfer, Abkühl- und Misclitrog. Der Dachboden über dem Schweinestall dient als Kornschüttboden, er ist vom Rauhfutterboden durch eine Gripsdielenwand getrennt und durch eine teils ein-, teils angebaute 2 armige Treppe, welche den Futterschlot umgibt, zugänglich.

Das Grundmauerwerk besteht aus Bruchsteinen, das aufgehende Mauerwerk aus Ziegelsteinen. Der gesamte Fussboden und die Rinnen im Kulistall und in den Kammern, mit Ausnahme der mit Kopfsteinen gepflasterten Futterdiele, wurden aus Zementbeton ausgeführt. Der Fussboden im Schweinestall besteht gleichfalls aus Zementbeton, der indes in den Buchten einen Neutralasphaltestrich erhielt. Die Pferdeställe erhielten ein hochkantiges Klinkerpflaster in Zementmörtel. Die Stalldecke wurde aus breiten Zementbeton-Kappengewölben zwischen T-

Fig. 707. Querschnitt nach E—F.

e°

j' '

LJ

TP

LJ

Fig. 708. Querschnitt nach A—B.

VH

■ * Q* - * v* *

ni ii iKi>ii

vT

IW

M/infriixii7n Iiwii iiwi i! jfiirsi SfZÖ ¹¹ KprTn[:.:pgj

=1

TT

ir^l

Trägern mit Zwickelausfüllung und Abgleichung    die in einer Längsreihe an einem an der Hinterfront

von Kalkschlackenbeton gebildet. Im Kulistall    befindlichen Wandfuttergang stehen, und 8 Stück,

ruhen die Träger der vier nach der Stalltiefe    in 2 Buchten untergebrachte Absatzkälber. Auf

liegenden Gewölbe unmittelbar auf- 9 Stück praktisch    der rechten Seite des Rindviehstalles und an der

aufgestellten gusseisernen Säulen. Im Pferdestall unteren Giehelecke liegt der Schweinestall, der 5 liegen die 4 Gewölbe nach der Gebäudelänge ohne in zwei Querreihen angeordnete Buchten zur Auf-Säulenunterstützung, und im Schweinestall werden    nähme von 2 Säuen, 4 Ferkeln, 1 Eber und 3 Mastzwei der wie vorhin, aber 0,8 m tiefer liegenden    Schweinen enthält. Im Schweinestall liegt noch ein für

Gewölbe von je einer Säule unterstützt. Der Fuss-    je 10 Gänse und Enten eingebauter, vollständig ab-

boden im Futterboden besteht aus Zementestrich,    geschlossener Raum und oberhalb dieses der Stall

im Kornschüttboden aus Hartgipsestrich. Die Kuh-    für 50 Hühner. Auf der linken Seite des Rindviehkrippen sind durchlaufende, im Querprofil halbkreis-    stalles und an der Vorderfront liegt die Futter- und

förmige, glasierte Steingutkrippen, desgl. die Pferde-    Geschirrkammer mit Bodentreppe und hinter dieser

krippen, die auf schräger Mauerunterstützung ruhen.    die Knechtekammer für 4 Mann. Neben der Futter-

Die Scliweinetröge bestehen auch aus glasiertem    und Geschirrkammer und an der Vorderfront befindet

Steingut. Die Pferderaufen sind schmiedeeiserne    sich der hier zugängliche Stall für 4 Ackerpferde und

Raufenkörbe. Das möglichst einfach und praktisch kon- hinter diesem an der Seitenfront der hier zugängliche struierte Dach mit hohem Drempel wurde mit verzinkten Stall für 6 Postpferde. Das Grund- und Sockel-

•Qf

IQ

Ol

[1

cd a

Fig. 710. Vorderansicht (von der Strasse aus).

Fig. 705—710. Kuh-, Pferde- und Schweinestall mit Querreihenstellung des Viehes. (Prof. Schubert.)

stark abfallenden Wiesengelände eines Gutes nebst Postverwalterei in Scliwarzach, bayrische Oberpfalz, Lehmestrich mit Asphaltpappe überklebt. Das flache, errichtete Stallanlage enthält die Räume für sämtliches Hofvieh, ferner eine Futter- und Geschirrkammer, eine Knechtekammer und einen Gast- bezw.

Postpferdestall.

Siegener Pfannenblechen auf Lattung eingedeckt. Die Kosten des Gebäudes, für das alle Baustoffe gekauft werden mussten, beliefen sich auf rund 19000 M. oder bei 452 qm bebauter Grundfläche auf ca. 42 M. für 1 qm.

2. Rindvieh-, Pferde-, Schweine- und Geflügel-Stallgebäude mit Querreihenstellung. (Fig. 711—716.)

Die nach Entwürfen des Verfassers auf dem

Der die Gebäudemitte einnehmende Rindviehstall nimmt 10 Kühe und 12 Ochsen auf, die in zwei Querreihen an einem erhöhten, gemeinschaftlichen Futtergang aufgestellt sind, ferner 6 Stück Jungvieh, mauerwerk besteht aus lagerhaften Granit - Bruchsteinen, das auf geh ende Mauer werk aus Ziegelsteinen. Der Fussboden sämtlicher Stallräume wurde mit Klinkern hochkantig gepflastert, desgl. die Jaucherinnen. Der Fussboden der Knechtekammer ist ein schwammfrei verlegter Holzfussboden. An Stelle der ursprünglich projektierten Decke aus Zementbeton-Kappengewölben wurde in Rücksicht auf den vorhandenen Holzreichtum eine gestreckte Windelbodendecke bester Konstruktion ausgeführt und deren ringsum überstehende Dach mit hohem Drempel wurde mit Asphaltpappe doppellagig eingedeckt. Die sämtlichen Krippen und Tröge bestehen aus glasiertem Steingut; die Pferderaufen sind schmiedeeiserne Raufenkörbe. Die Baukosten beliefen sich trotz einer bebauten Grundfläche von 404 qm und guter Bauausführung auf nur rund 15000 M. oder für 1 qm auf rund 37 M.

CD

— 9, so

zt+

---3 3 o

<>7°

-------r

—%*° -j-

.±.

JZ-.X.36

<3 «*V

Wk-—£

&■    S-,

ist

25. 32.

'fQ /o

6,0

3, So--„

______2L.

2, so- —

’SS-

+.oto -*! -

±±Hzi

-HH;

io

_.__3

---

*5/6

■fo

's*

'i

*

<o| v

A’ii

Tu

Jg=

, -7-3S

SJ

3/0.

2l9o —

Kälber J

,_i..

Hh-

■$ ⁺

-» :---%,<?o--’

H KöSLer

7°

Z.o

•£/e---^

--------

goTtufr

sj.o Stg^je . 5o^t j^er. —[ ^

ÄK: §

V,

l<

-v°v

SS.Wf—-

fiiT

^as

..J~S

th

X*

...Ä

-f-

----I M :-

il

2'o

«V 2./S - -

^io^anse

1Y0

l&

s>

ii

93s.

"V

-f- *3S~4-

/£$x7

2ro

So. _

* :~”W

$«

jkxstsffifu

.-/ay-M

i -S    J

'S*

r —Z, /s - 4-3 34-

3, vj —

3.vo -

V- 3,<fe

-to/t

V *°Zr

q— /.

Fig. 711. Grundriss.

-3,30

■1

■ Uä’

,*

tful

f,2

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

22

U-

-fvi

•?#

c*

Z>.7£__

0p

.hs

»Äpi

llÄI

eyn-

fr

■ \ o,sö\ T

«• ',

ter

Fig. 713. Querschnitt durch den Schweine- und Jungviehstall.

Nl

Vlr²'l

Df

/2o-\

3 os

-2,60 _

L—z,3$—>j

11

W"-

zr

WM

grzz:zn

er.:

r—-Zos

if

Isü

■ü

il

Fig. 714. Querschnitt durch die Pferdeställe.

Z/co

i>Ki iKfi?ii i ir^Vii ti ikjVii^iwi i k

Sml-iu

7TH

UTT

f=3

K“*-

«5U

CT~"TD

-s/i:-J

Ü.

gl

y\

i-

zM

as

*"i

Kf

/?£

3. Rindviehstall mit Längsaufstellung des Viehes an Wandfuttergängen.

(Fig. 717—720.)

Diese vom Verfasser für das Rittergut Lublinitz, Oberschlesien, entworfene Anlage dient zur Unterbringung von 34 Kühen, 18 Kälbern

'1

*S

os±_

fr

*-z

2SO"

•n

»->

v.

ft-Tv»

||₅—Jlä'

rr:

rr

(t

Fig. 716. Vordere Ansicht.

Fig. 711—716. Rindvieh-, Pferde-, Schweine- und Geflügelstallgebäude mit Querreihenstellung. (Prof. Schubert.)

¥1

*■

.>

J’r

U4

-? ir

:r

u.

tfC0 0^"% Of^

■H

~jrW

Irr

:<r

/i 3 ST

3?

V>|

c;

es'?

⁷A

sik

/■y r/

3o

iji c.

■fr

\\

r;

'1

■'S

Hh-^p

e>e Ztjf

/K

Hi

• Trmnz.

•>-

Jb*

v'/""

Os}--‘

«\

rv->

0 t y’r

■>.

V;

<rt\

1i

c’*

-n-

O.

\rJss

-Hi*

Sv

⁴I

Fig. 717. Grundriss.

l?

■/

und 60—70 Hühnern. Die in der Mitte des 38 m i. 1. langen, 11 m i. 1. tiefen und 3,5 m i. 1. hohen Gebäudes gelegene Futterküche ist teils wegen der gewünschten Durchfahrt mit den Düngerkarren nach den beiden Stall-abteilungen, teils wegen dem über ■der Futterküche angelegten Kornboden recht geräumig gehalten. In

• -1-

w,

'f-

ZL\

■--0s c

Sfl

;;

?

1K

Jp,

d:f.

/

/

K

h’t

1

TT

,rP°

du’?'»*

1U

0, *

n 49

H

T

A

u

M

Sil

.......

<51

7//

&

*« ^

v-

-1

r

S. ?

i

8

%

0/r

*//r

4

Mr

ii V

4o

JL

* J

*

*

: :

H

?!

:;

£

rv„

rrtTTI rTim-Tn

1

1

■ :

*K

c*

Fig. 719. Querschnitt durch die Futterküche.

fin

i

'■

!

i

ft

I«

3/

HimiiiiiiiiiiTr

o

wb

■■ ) | 4*

7

O.t.

»Nil

l

*

u

mm

7t

m

I

3

77

>1 tf K *5*1* Ufps

TO

</■>

Fig. 718. Querschnitt durch die rechte Stallabteilung.

¥

Fig. 720. Vorderansicht.

Fig. 717—720. Rindviehstall mit Längsaufstellung des Viehes an Wandfuttergängen. (Prof. Schubert.)

d

&

der Futterküche befindet sich die Bodentreppe nach Die Stallmitte nimmt der 11,63 m lange und dem Kornboden und nach dem über den beiden    14,2 m tiefe, von 1,6 m hohen Krippenrückwänden

Stallabteilungen liegenden Heuboden, die zur Yer-    begrenzte Futterraum ein, der zur Aufbewahrung

hiitung des Eindringens der Dämpfe aus der Futter-    und Zubereitung des Futters dient, und auf dem

kiiche nur vom Hofe zugänglich ist. Die Futter-    sich eine Büben-Schneidemaschine und in einer Ecke

küche ist vollständig als Bübenkeller unterkellert    ein massiver Milchkühlbehälter befindet. Hier steht

und dieser mittels 1 Stein starker (der Karrenfahrt    auch die die Stallwasserleitung speisende Saug- und

wegen) preussischer Kappen zwischen Gurtbögen    Druckpumpe, welche das Wasser umnittelbar aus

und Pfeilern überwölbt. Die Zugänglichkeit des    dem 6 m hinter dem Stalle befindlichen Brunnen

Kellers erfolgt von der Futterküche aus über die    hebt. Dem Futterraume sind in der Vorderfront

unter der Bodentreppe befindliche Treppe.    zwei von aussen zugängliche Treppen vorgelegt, von

Die auf der Feld- und Hofseite angebrachten    denen die linke nach dem über der linken Stall-

Lichtkästenfenster dienen auch zum Einschütten    abteilung befindlichen 2 geschossigen Schüttboden,

der Biiben. Im Hintergründe der Futterküche haben Dampfentwiekler, Dämpffässer, Pumpe und massive Brühfutterbehälter Aufstelluug gefunden. Das Vieh ist derart untergebracht, dass in beiden Stallabteilungen an der Hinterfront je 12 Stück Kühe stehen, während einerseits an der Vorderfront und am Ende der Stallgasse der linken Stallabteilung 8 Buchten für je 2 Kälber und der für 60—70 Hühner bestimmte Stallraum angelegt sind, andererseits an der Vorderfront und am Ende der Stallgasse der rechten Stallabteilung noch 8 Kühe sowie eine Kälberbucht Aufstellung gefunden haben. Die Stallgasse hat einschl. Binnen zur bequemen Ein- und Ausfahrt mit dem Düngerkarren eine Breite von 3,5 in und in den Scheidewänden der Futterküche je ein 2,5 m breites Tor erhalten. Die Stallumfassungswände sind l¹/₂ Stein stark, mit Luftschicht und haben äussere durch Flachbogen miteinander verbundene Pfeilervorlagen erhalten. Der Fussboden der Stände einschl. Binnen besteht aus Zementbeton, derjenige der Stallgasse aus Kopfsteinpflaster. Die Gewölbedecke des Bübenkellers ist hintermauert, abgeglichen und mit einer schwachen Zementbetonschicht versehen. Die 0,6 m hoch liegenden Krippen bestehen aus glasiertem Steingut. Die ganze Gebäudedecke besteht aus nach der Tiefe derselben gerichteten ¹/₂ Stein starken preussischen Hohlziegel-Kappengewölben zwischen T-Trägern auf T-Unterzügen und gusseisernen Säulen. Der Dach-fussboden ist ein Zementestrich. Das Dach wurde mit Biberschwänzen, mit Pappstreifen - Zwischenlagen eingedeckt. Die Baukosten beliefen sich auf ca. 20 000 M., oder bei 469 qm bebauter Grundfläche für 1 qm etwa 42 M.

4. Rindvielistall nebst Futter- und Kornschüttböden;

Querreihenstellung des Viehes. (Fig. 721—724.)

Dieses von Gebr. Ibsch entworfene und auf der Herrschaft Pempowo (Prov. Posen) ausgeführte Gebäude ist im äusseren 60,84 m lang und 15 m tief, und dient zur Einstellung von 88 Stück Kühen und Mastvieh in Querreihen.

die rechts gelegene indes auf den über dem Futterraum und der rechten Stallabteilung liegenden Bauli-futterboden führt. Der Futterraum steht durch je einen an der Hinterfront entlang laufenden Gang mit den gleich hochliegenden Futtergängen in Verbindung. In jeder Stallabteilung sind 44 Stück Kühe, zu je 11 Stück in einer Querreihe, an hohen Krippen aufgestellt, welche aus glasiertem Steingut bestehen. Auf dem Eude eines jeden Futterganges an der Vorderfront befinden sich viereckige, 60 cm hohe, massive Behälter, welche zum Einweichen von Kraftfutter (Baps- und Leinkuchen) dienen und ein bequemes Ausschöpfen der Futtermasse ermöglichen; jeder Behälter steht mit der Stallwasserleitung in Verbindung. Der ganze Stallfussboden (Stände und Stallgassen) ist mit bearbeiteten Kopfsteinen gepflastert; die Jaucherinnen stehen mit dem im Grundrisse punktierten Sammelkanal in Verbindung, aus dem die Jauche nach dem hinter dem Stall befindlichen Behälter abfliesst. Die Umfassungswände des Stalles bestehen aus Kalkbruchsteinen mit Ziegelverblendung der inneren Flächen; Tür-, Tor-, und Fenstergewände, sowie die Bögen wurden aus Ziegeln hergestellt. Die Umfassung des 2 geschossigen Schüttbodens und des gleich hohen Bauhfutterbodens bestehen aus Ziegelsteinen. Der Bauhfutterboden ist von dem Schüttboden durch eine Brandmauer getrennt. Die Stalldecke besteht aus drei nach der Stallänge zwischen Gurtbögen eingespannten, 4,73 m breiten Monier - Kappengewölben, welche von abwechselnd an der Krippe und an der Binne stehenden Granitsäulen getragen werden. Im Futterboden wurden die Gewölbe mit einer 13 cm hohen Sandschüttung und flachseitigem Ziegelpflaster versehen, welches mit der Unterkante der Binderschwellen abschneidet. Die Zwischendecke der beiden Schüttböden besteht aus Holzkonstruktion. Der untere Schüttboden hat 2,5 m lichte Höhe, der obere 2,99 m bis zum First des mit Holzzement eingedeckten Daches. Die Gesamtkosten der Anlage beliefen sich trotz der vom Besitzer gelieferten Baustoffe und bewirkten Fuhren auf den allerdings hohen Betrag von rund 56000 M.,

EP

^== =

---i__

1\

I!

--J S,oz --

i\

ijl

fH

il

1/ I .........1

ÄS

S t *X, y£ V _ -J I__S

-----Öt -

~----rBf

. _i

22,6’

-t-

-T\

---36, n

T~

i.

-~—i—— — —¥ -

«V. 60 - -*- ¹---jv, SO--*- -

i    I

— •,.50----9,50----y,50

Jf -4A/ C, £ /t "

(90

-§

9"

---1 7.10

Z~ZSJ^L~

-fr

1,90

7.10

-1

ou /u, ■m.

l_

23,196 -■

"V~

s>

s>

,Ja

+---rl->

\rl66\-^- -

zzswzz

- ■ n.63

U.66 j

2,Z7 - *---^,60---*----5} 50 -

-i-

- - V, 5(7--

— *--V-, 50---* 7,7V    ^ iy|    g

- 3.ZQ

31

SS

2* /,7V«

- ~ 3,92 — -4k--- if, 50---4---'

---------------16,82-

V,J<7---*---3.»2--

* f * ?, 1-.-? .1 e 7 3 * ’t

20 ⁷⁷¹

Fig. 721. Erdgeschoss.

SS

•c a.

'TV

-<L SÄ.

"X

<v

SS

ZZ.95

36, +6

— 3,o

cv

gipse

--*1

Fig. 722. Oberes Geschoss.

x-Z.Zb-K- Z.99

llC

/A

tsfl

Ja-

T

-Z.92 -

ÜÜ

«7j

r'¹

3,05

<s

•i

p'

ly

M'

Fig. 724. Längsschnitt. Fig. 721—724. Rindviehstall mit Futter- und Kornschüttböden.

oder bei rund 955 qm bebauter Grundfläche auf rund 58,7 M. für 1 qm.

obere Ende der Futtertenne ein 19,1 qm grosser Milchkühlraum, neben diesem, unmittelbar an der

hv

"ö"¹

70

j //iS-j ,\u ^

"r ■

rf

..V

LH

£3

6\> £ '-zl

.....-9ß-..........

Sts,

*ytci

_ Jj-0 —

4-- ■

/>,

A»- —

1/so

-jjr#’!.-L

{ö}......../--y-

o ¹ o    o ¹ o"'    o ¹ o

■{*>.............®-t.......®~

tl

Fig. 725. Grundriss.

ß\

2 6?

E&r

an

5. Kulistall mit Nebenräumeu und Karrenschuppenanbau;

Querreihenstellung des Viehes.

(Fig. 725—729.)

Das vom Verfasser entworfene und auf dem Fideikommiss-Rittergut Wellersen, Kreis H.-Mlinden, ausgeführte Gebäude enthält zunächst einen fast quadratischen Stallraum für 60 Milchkühe, die in zwei doppelten Querreihen, die Einzelreihe zu 15 Haupt, aufgestellt sind. Auf der linken Stallseite befindet sich eine ca. 56 qm grosse, nach dem Stall hin offene Futtertenne, deren Verbindung mit den beiden Futtergängen und den drei Stallgassen durch einen mittleren Quergang bewirkt wird. An die Futtertenne grenzen mehrere unter einem Dach mit dem Stall befindliche Nebenräume an, und zwar an das

a -fei

LLLu

TW

■"TU"

Fig. 726. Querschnitt nach a—6.

nördlichen Seitenfront, ein Mastschweinestall mit 3 Buchten für den Hausbedarf des Pächters. An den Schweinestall scliliesst sich eine 10,6 qm grosse Futterküche an, neben diese eine 16,75 qm grosse Kammer für 3 Knechte und hieran eine Remise für mehrere kleinere Wagen. Neben letzterer liegt die Heu- und Kornbodentreppe. Zwischen Milchkühlschlot. Knechtekammer, Futterküche und Milchkühlraum sind von der Tenne aus zugänglich, und der

V-

41

lw-

Fig. 727. Querschnitt nach c—d.

ü_L. nL M

hi

fl fl

R-JLJ

nlt n

zu |ij| hxi/ztt

fl_S

IEZZ^

nJLfi t

V COIOE Z⁷!¹

' pg£ -r-~    pzn

l n LP

11 J

jt i j

5:V,

"W

tl-

fr¹

Fig. 728. Längsschnitt nach e—f.

fl

Illi

ii

i..

!P

• iissiti

ü Li

ta

-zsJ

n\

Fig. 729. Vorder- (Hof-) Front.

Fig. 725—729. Kuhstall mit Nebenräumen und Karrenschuppenanbau; Querreihenstellung des Viehes. (Prof. Schubert.)

raum, Schweinestall und Futterküche befindet sich ein Raum unter der Bodentreppe dient für Geräte u. dgl. von der Tenne zugänglicher besteigbarer Futter- An der rechten südlichen Seitenfront des Gebäudes ist

dem über dem ganzen Stalle befindlichen Heuboden. Die Scheidewand der beiden Böden besteht aus j)ie Buttertenne und Häckselkammer sind vom Hofe Hartgipsdielen. Das Stall- und Schuppendach wurde

mit Asphaltpappe doppellagig eingedeckt. Die Beleuchtung ist überall eine vollkommen ausreichende, desgleichen die aus den Abbildungen deutlich er- Rübenschneide ist auf der Futtertenne selbst, neben sichtliche Lüftungsanlage; die Steingutmuffenrohr- der Häckselkammer, die Häckselschneidemaschine in Dunstschlote erhielten eine Holzkastenummantelung    letzterer aufgestellt. Ihre Aufstellung, sowie die

mit Torfmullisolierung. Die erhöht liegenden Krippen    Lage der Antriebswelle der Lokomobile sind im

bestehen aus im Querschnitt halbkreisförmigen, plane deutlich ersichtlich glasierten, unter- und ummauerten Steingutschalen.

Die Schweinetröge bestehen gleichfalls aus Steingut. Der mittlere Quergang im Kuhstall erhielt seitliche Bretterwände (Kastenwände) zur Abgrenzung gegen die Kuhstände; die 4 cm starken Bretter sind in L- Eisenpfosten eingeschoben. Die Vorderwände der Buchten bestehen aus Eisengitterwerk mit Trog-Triumphverschliissen von Hüttenrauch, Apolda.

ein offener Karrenschuppen angebaut, unter dem an der oberen Ecke zwei Gesindeaborte (mit Kotkasten) angeordnet sind.

Der Heuboden reicht von der linken Seitenfront bis zu der zweiten Säulenstellung im Kuhstall, d. h. über letzterer wird der Heuboden von dem den grösseren Teil des Dachraumes einnehmenden und zur Lagerung von 1200 hl bestimmten Kornboden durch eine Wand vollständig abgetrennt. Die Bodentreppe mündet in einen schmalen Gang aus, der von beiden Böden durch Wände geschieden und mit den erforderlichen Türen versehen ist.

Das Grundmauerwerk besteht aus Bruchsteinen, das aufgehende Mauerwerk aus fast verblendartigen Ringofenziegeln mit äusserer sauberer Ausfugung. Der Fussbodeu des ganzen Gebäudes einschl. Rinnen ist eine in verschiedener Stärke ausgeführte Zementbetonschicht mit 2 cm starkem, in den Kuhständen und Schweinebuchten geriffeltem, sonst glattem Zementestrich. Die Decke des ganzen Gebäudes besteht aus sechs nach seiner Länge verlaufenden, breiten Zementbeton - Kappengewölben zwischen T- Trägern, die unmittelbar von gusseisernen Säulen unterstützt werden. Die in den Gewölbezwickeln mit Kalkschlackenbeton ausgefüllte und abgeglichene Decke erhielt im Heuboden einen 2 cm starken Zementestrich und im Kornboden einen 4 cm starken

Hartgipsestrich, dessen 3 cm starke Sandbettung auf einer ¹/₂ cm starken Gussasphaltisolierung ruht.

6. Rindviehstall mit Querstelluug; des Viehes (Quadratstall) liehst Diiujrerstätte. (Fig. 730—733.)

Die Aufstellung der grossen Zahl Viehes erfolgte bei diesem, vom Verfasser herrührenden und von der Deutschen Landwirtschafts - Gesellschaft mit 1. Preise gekrönten Wetthewerbentwurfe in zweckmässiger Weise nach der Tiefe in 6 Reihen, wodurch sich eine dem Quadrat nähernde Grundrissform ergab, welche in wirtschaftlicher Hinsicht, billigerer Anlage usw. einem Längsbau für 100 und mehr Stück Vieh vorzuziehen ist. Der Stall enthält Ranm für 96 Kühe, 6 Bullen nnd 24 Kälber. Erstere sind zu je 16 Stück an zwei Reihen fester und niedriger Doppelkrippen nnd zwei Reihen desgl. Wandkrippen aufgestellt, während für die Bullen an den hinteren Enden der 1. und 6. Standreihe je 3 Kastenstände vorgesehen wurden. Für die bis zu 3 Monate alten Kälber, 24 Stück, wurden die zusammen an 40 qm Grundfläche enthaltenden 8 Buchten, welche je 8 Stück aufnehmen, zu je 2 nebeneinander an den hinteren Enden der beiden Doppelkrippenreihen angeordnet. An der hinteren östlichen Stallfront ist in ganzer Stallänge eine 4,6 in breite Futtertenne angeordnet. Diese steht einerseits in unmittelbarer und bequemer Verbindung mit der als nördlichem Anbau angelegten Häckselkammer, andererseits durch die gegen Eindringen des Stalldunstes völlig gesichert gelegene Bodentreppe mit dem über der Häckselkammer gelegenen Häckselstrohboden und ferner mit aus durch den Flur der Bodentreppe einzeln unmittelbar zugänglich, ausserdem ist die erstere an der Südseite mit einem Einfahrtstor versehen. Die

In der Häckselkammer

ist eine Deckenklappe vorgesehen, um der Häcksel-schneidemaschine das nötige Stroh zuführen zu können. Der neben der Häckselkannuer gelegene und im Grundriss mit I, II, III, IV bezeichnete Teil der Futtertenne, sowie erstere selbst sind zur Aufnahme von 100 cbm Wurzelfrüchten unterkellert und durch die unter der Bodentreppe befindliche Kellertreppe leicht und schnell zugänglich gemacht. Zum bequemen Einbringen der Wurzelfrüclite ist der Keller mit Die Baukosten beliefen sich einschl. Schuppen-    einem Schütthals versehen. Zur schnellen Verteilung

anbau auf rund 25500 M.. oder bei rund 644 qm    des Futters in die niedrigen, in gleicher Höhe mit

bebauter Grundfläche (einschl. 81 qm Schuppen)    der Futtertenne gelegenen Krippen dient eine auf

auf 39,6 M. für 1 qm. Bewertet man den    allen 4 Futtergängen vorgesehene Gleisanlage. An

Schuppen nebst Aborten mit rund 1000 M., so    den Enden der 4 Futtergänge an der Hoffront

entfallen auf das Gebäude allein rund 43,5 M. für    sind vier 1 x 1 m grosse Futterluken vorgesehen,

1 qm.    welche die Einbringung des Grünfutters in die

-*,S°

j

i

i

r/fac Ä'teT ml errc/il

■&01

k<J

/ ! ,/r,~,rÄ- re/,

-#■«1 Xr»7si^Ä nrtcZe*^

j x jfr'\.Tenne "

;

T

i

*#=4

— ^ /

i

-----

s ^

JQ,

Qg

m

4

jxJühJUi/fr. ^Jn/ ,    \

Hin

~vrL

7«?¹

f

rit

:

n

f

1

i.

7L4

Ul

<—V*4

;

.LJri

7

B

hsf~.

$□1

O

JS

11

j.Jri

:

J-Jrs

.

jjk>

"i?0iXo,(t'

4

■%‘r-s

i

y>

•!

f

isTP

j*

4

9

Vf'«'

t”!

=31

li^..

7

o

9

$-*-

f

•p

O

p

US-

>

in

h

1

■

'(*

Sf

0

1

V

7r-

«x—

e

-X

--5-

1

*?

»

0

H

¥‘1~4"

:<■

O

ylr~>

4?

w

□ □ □ □

1h

7.1

74

7?

"

4

P

-U-

4f

xs,w

u

9

1

* \f

<! X

6/

1

4

st

rl

h

—IHn ^

.

■p

!*/

■

.rO*> r.KV.

CSi

VS®⁵

_rÄ

Fig. 730. Grundriss.

'P

TOSf

- <. x.» -4-

W* ->,. /

IM •! «

"'" - — ~ ” - - ----■ .- - . ~ ^

7*.

ä-

¹

I

feil

w*'

K *

«*•

m •■*

IS-

Al

43

rr

'• f'i.

/

n

j

■Mj

1

¹H05Si

ftSfOm

//    <*    mtl Vteh.r-in#. S&0 ym

H

1#

er

U^i

<5^

"ir-T—Til"

Xr" _Z>

]

!

fei

, / 40 ’

/rl

Al

1^'

V:

/*>

c'~~~>>77>

V#

|^iii|mtj j—|-

”

f4ä

z

;

# # # J#

+

J.o „ _

Hj c/leien

•<<

ilP

n>-

DS-'l

ff

I

§\

sß-

<4(<£?r-

.

IH

'\^N

äffi

m

ftfe

sl

f

I

*

r

Wi«

[jJlfsJL

inr

4

*

|

cs'+

Te’ ■

-f

vm

r

H

iV*

Fig. 731. Querschnitt nach A—B.

■:

V

I

*

4

|l! \

ff

'" -Al i

»** ^---j 1 ■]    |

.

\

■frt ~

-4*

SJ-S

igT

—rer-

[*—v/>-

%

1

,|S

AS'

M

ü?

u

I

\n\c;

..

>

J

r~n“r^j

;iÜ

Mi

~WQT3TOuTO

2

^yy/yy/y/y'-

£/£• - -

Y*&ni

..... .    . yyiJMULiQMMa

Q    Q    B

,vV ,,}r ^

Pf

i /rn /nur™ /tt\ /n\ /n\ /ir\ /n\

PP»»

*1

4

'7S^BSmia^^gSm

.

m

i

PHI

”*^^1

#

ISfet j=L~irt-L.t-Lj-

Fig. 732. Längsschnitt durch Stall und Düngerstätte.

Der Futterboden fasst

Gleiswagen gestatten.

2500 cbm Heu.

Das tägliche Ausbringen des Stalldüngers geschieht schnell und auf kürzestem Wege über 3 Stallgassen durch die breiten Einfahrtstore nach der, der Hofstallfront parallel gelegenen Düngerstätte. Diese ist 25 m lang, 20 m breit (500 qm), mit hölzernem Viehring umgeben und mit Bäumen umpflanzt. In der Mitte einer Düngerstätten-Längsseite, die mit 5,4—5,9 m Abstand der Stallhoffront zugewendet ist, wurde der Jauchebehälter (28 cbm Inhalt) in Form einer abgestumpften Ellipse angeordnet. Die Jauche wird durch einen vor der Stallfront angebrachten unterirdischen Sammelstrang (gusseisernes Bohr mit Syphon) dem Jauchebehälter zugeführt. Die Düngerstätte ist zum bequemen Umfahren an den Ecken abgestumpft, mit einer l¹/₂ Stein starken, 0,5 m über Erdreich hohen, 0,75 m tief fundamentierten bereits in Eig. 640 und 641 abgebildet und besprochen wurde. Die Stände sind 1,25 in breit, 2,1 m lang und nur das der Einne zugekehrte Ende derselben hat auf 50 cm Länge 4 cm Gefälle erhalten. Die Bullenstände sind 1,45 m breit und 2,3 m lang, das hintere Ende derselben von 1 m Länge erhielt 6 cm Gefälle. Die starken Kastenwände sind auf Standlänge 1,5 in, an der Krippe 2 m hoch. Die Kälberbuchten haben eine 1,3 in hohe Latteneinfriedigung, welche indes auf der den Bindvieli-ständen zugekehrten Seite durch eine dichte Bretterwand ersetzt ist. Die Binnen zeigen stumpfwinkeligen Querschnitt, sind 30 cm breit und mit dem ganzen Stallfussboden ins Gefälle verlegt, welches 1 :200 beträgt. Die Stallgassen haben einschl. Binnen 2 m, die Euttergänge 1,5 bezw. 2 m Breite. Das Grundmauerwerk besteht aus Bruchsteinen. Das aufgelieude Mauerwerk ist 2 Stein starkes Ziegelmauerwerk und

jgjP

nr

■ fr

'

i ii ; ’r j. i.    in¹ ............

1B

!==-=

••

nniij

==

?!i

~iJ

Fi£. 733. Vordere (Hof-) Ansicht.

Fig. 730—733. Rindviehstall mit Querstellung des Viehes (Quadratstall) nebst Düngerstätte. (Prof. Schubert.)

Umfassungsmauer mit 1,25 m hohem hölzernen Viehring umgeben. Die beiden Schmalseiten sind mit 3 m breiten Einfahrtsöffnungen und mit abgepflasterten, ins Gefälle 1 :15 verlegten Eampen versehen. Die dem Stall zugekehrte Längsseite hat 2,5 m breite Öffnungen zum Eintreiben des Viehes und Hineinschaffen des Düngers erhalten. Die Sohle der beiden Düngerstatthälften und die Blnne haben ein Gefälle von 1 : 40, und sind sämtlich aus 12 cm starkem Beton hergestellt. Der ganze Stallfussboden einschl. Binnen und der Fussboden der Häckselkammer und des Kellers ist aus 10 cm starkem Beton angenommen. Die Krippen haben 25 cm Höhe über dem Standfussboden und bestehen aus einer ummauerten, 40 cm breiten glasierten Steingutschale halbkreisförmigen Querschnittes. Um die Tiere im Stalle beliebig zusammenzustellen, sind, damit sie sich alsdann nicht stossen können, auch um dem Futterneid möglichst zu begegnen, schmiedeeiserne Kuhstakenböcke angebracht, deren einfache, solide Konstruktion von Sockeloberkaute bis Unterkante Sohlbank, mit Luftschicht versehen. An den Auflagerstellen der T-Träger sind äussere Verstärkungspfeiler, 2 x¹^ Stein stark, angelegt. Die Umfassungswände der Häcksel-kammer und des Treppenhauses sind l¹/₂ Stein stark. Die Drempel- und Giebelwände des Dachbodens liegen aussen bündig mit der Pfeilerflucht, sind 1 Stein stark und an den Bindern mit 2¹/₂ x ¹/₂ Stein starken, inneren Pfeilern verstärkt, welche gleichzeitig die Fusspfette tragen. Die lichte Stallhöhe beträgt entsprechend der bedeutenden Stalltiefe und der grossen Viehzahl 4,3 m, d. h. vom Stallfussboden bis Gewölbescheitel. Die lichte Höhe der Häckselkammer beträgt 3,95 m, die des Kellers 2,75 m. Die 2,5 m hoch über den Futtergängen gelegenen Fensteröffnungen sind auf der Nord- und Südseite mit fest vermauerten Drahtglasplatten geschlossen, während diejenigen auf der Ost- und Westseite gusseiserne Fensterrahmen mit wagerecht drehbarem Kippflügel erhalten haben. Die Beleuchtungsfläche

beträgt ¹/₁₅ der Stallgrundfläche, so dass der Stall überall sehr ausreichend beleuchtet ist. Zur ausreichenden Lüftung des Stalles dienen die gusseisernen Fenster in Gemeinschaft mit einer Anzahl

Zwischen deren beiden Bansen ist ein

Scheune.

Futterschneid-Maschinenraum uebst einer Bodentreppe angeordnet; der Betrieb der Futterschneidmaschinen erfolgt mittels eines neben der Scheune befindlichen Göpels. Das Einbansen in die Futterscheune geschieht zu ebener Erde von der Futterteune und in den Dachraum von der über letzterer gelegenen Obertenne aus, die von der au der Vorderfront befindlichen Zufahrtsrampe mit Brücke befahren werden kann. Von der Obertenne kann auch bequem seitlich auf den Futterboden über den Stall eingefahren werden. Die Scheunenbansen fassen bei einem Inhalt von 3300 cbm 3300 Ztr., der Bodenraum über dem Stall bei 2700 cbm Inhalt 2700 Ztr. Heu

so

dass im ganzen 6000 Ztr. Heu untergebracht werden können. Hierbei ist nur ²/₃ des Dachraumes gerechnet, nötigenfalls können auch noch auf der oberen Durchfahrtstenne 1200 Ztr. gelagert werden. Die Verbindung der Futtertenne mit dem Stall geschieht mittels 2 Schiebetüren, welche einen Eisenblechbeschlag erhielten. Über dem Stall befindet sich

seitlicher Luftzuführungskanäle und sechs sog. Vier-richtungsscliloten, welche in den Wangen und Zungen

1,₂ Stein stark aus Klinkern gemauert sind, und eine 20 : 22 cm grosse Schlotweite haben. Sie sind regelmässig im Stalle verteilt und mittels Klappen regelbar. Der ganze Stall (Futtertenne und Häckselkammer inbegriffen) ist gewölbt. Nach der Stalltiefe sind fünf 4,1 m breite Zementbeton-Kappengewölbe mit ¹/₇ Pfeil und 15 cm Scheitelstärke angenommen, deren T-Träger unmittelbar von gusseisernen Säulen getragen werden, die sich jedesmal auf der Mitte einer 4. Standgrenze wiederholen. Über den beiden Wandfuttergängen und Ständen sind schmälere Kappen angeordnet, welche rechtwinkelig mit den Hauptkappen zusammenschneiden. Der Keller ist mit Betonkappen zwischen Gurtbögen überwölbt. Das Dach ist ein allseitig 1 m weit überstellendes Holzzementdacli, die Dachflächen sind    seitlich angenommen, so dass alles    eine geräumige    Knechtekammer, welche    nur    vom

Traufwasser vom    Hofe abgehalten wird. Zur    Herauf-    Stall aus durch    die an der Vorderfront    in    einer

beförderung der    Futtervorräte sind in der    Vorder-    Ecke der Futtertenne gelegene Wendeltreppe    zufront zwei und in den beiden Seitenfronten    je eine    gänglich ist.

1 x 2 m grosse Futterluken vorgesehen. Die Gesamt-kosten des Stalles würden zirka 36 500 M., oder bei 875 qm bebauter Grundfläche 41,7 M. für 1 qm betragen. Die Herstellung der Düngerstätte mit Viehring würden 3500 M. bezw. für 1 qm Grundfläche 7 M. kosten.

Die hinter dem Stall befindliche elliptisch gestaltete Düngerstätte ist 315 qm gross und mit einem allseitigen Gefälle nach den beiden darunterliegenden Jauchebehältern versehen, welche zusammen 60 cbm

7. Rindviehstall mit Querstellung des Viehes

Inhalt haben. Düngerstätte und Jauchebehälter sind betoniert. Die Umfassungswände des Stalles bestehen aus Tuffsteinen mit Hohlziegelverblendung der inneren Flächen und glattem Schwarzkalkmörtelputz. (Quadratstall), uebst Futterscheune. (Fig. 734—738.)    Das Scheunengebäude, sowie die Umfassung des Stall-

Für den Entwurf dieses auf der Fürstlich Hohen-    bodenraumens — mit Ausnahme der Fenstergiebel —,

zollernschen Domäne „Bauhof“ zu Sigmaringen er=    bestehen aus Fachwerk mit lotrechter Stülpschalung,

bauten Stalles für 74 Stück Grossvieh, in Verbindung    Die Stalldecke besteht aus 3,75 m breiten preussisclien

mit einer Futterscheune, dienten einige schweizerische    Kappengewölben zwischen I-Trägern, die von guss-

Stallneubauten als Anhaltspunkte, jedoch konnte das    eisernen Säulen getragen werden. Die Dachflächen

schweizerische System mit seitlichem Futterraum    wurden mit Doppelfalzziegeln eingedeckt. Die Futter-

und Obertenne, infolge der Lage und Gruppierung    tische und Krippen sind betoniert; letztere sind mit

der anderen Hofgebäude nicht durchgeführt werden    mässigem Gefälle versehen und in ihnen münden die

und ging man deshalb zu der im Lageplan (Fig. 738)    mit Hähnen regelbaren Wasserleitungsröhren; ent-

veranschaulichten Stellung des Gebäudes über, welche    gegengesetzt sind die Ablassventile angebracht. Die

ohne wesentliche Beeinträchtigung des Hofraumes    Stallgassen sowie die Fahrbahn der Futtertenne

eine günstige Anlage der Zu- und Abfahrtsrampen    wurden aus Stahlklinkern im Schwalbenschwanzgestattete. Das Vieh ist in 4 Querreihen und zwar    verband auf Betonuuterlage gepflastert, während die

in 3 Beihen zu je 18 Ständen und in 1 Keilie zu    Viehstände und die Einfassung der aus Beton lier-

20 Ständen an zwei doppelten Euttergängen auf-    gestellten Rinnen hochkantig mit Klinkern wie vorgestellt, welch letztere parallel zur Vorderfront ge-    hin, die Futtergänge und die Futtertenne zu beiden

richtet sind und zwischen dem 9. und 10. Stand von    Seiten der Fahrbahn, aus Beton ausgeführt wurden,

einem mittleren Quergang durchschnitten werden.    Die Gesamtlichtfläche der mit Lüftungsflügeln ver-

An der rechten Seitenfront des fast quadratischen    sehenen gusseisernen Fenster beträgt etwa ¹/₁₅ der

Stalles befindet sich die durch eine 5 m breite Futter-    Stallgrundfläche. Die Lüftung ist folgendermassen

tenne mit ersterem in Verbindung stehende Futter-    angelegt: In einer Höhe von 3 m über dem äusseren

- *1:

■/

0 M,

FH

a*/ h <■.

..

TO

:■

rit

Äi

r=

3E^

rl

B g

sm?-¹ "'l'Tr um

tetinrin

fj-

•F-

ol'tr

:3~

üö

iiiM

»|.®r;pjr..U4|

ll 1 m

■I

SS

IM Ir

\y( I    4>aßni MHirili    « CrfllLl Mf.

ft

49

in

iti

ii!

«8

«hCJJ

Li

IHM»

mm

>',XAW/

Ji

ii

L»- o

i K4-

I llfei ?■ ■

r®

sc

t.

......~§

Jm

|o--

! -O- -• •;

ii

nrtfp

r*

ii*n

fl

r--c»

f>-

mw"

|1 )

^m

—mSSrnäM

w......

II

n! | n|

teil

mdl E

Ufe" T it

'V

V

fl

i«

r-

HR

:-Ü

st.......

•>:

HK.....,

tu ...»

rr.... vz-i

trr.'e.-J

i^rgrin¹

t:

»<* -

*>

si

~P

f3r

n«

U¹

fi

Sn

rn

00

iiM

+*•

-9xCx*\^lg Z

i!

Fig. 734. Rindviehstall mit Querstellung des Viehes (Quadratstall) nebst Futterscheune.

i!

i.

"'I

!■

f- •

■Bi

t-

ll

Hn. > .

INFI

Mlf

öS

INI

PX

NI

k.

Pi

INFI

bi

fff

Fig. 735 Längsschnitt.

plfikZJk

jj

ML

WTöSr

kW

IMP

rrrr^

BB

TT

mr.

gä

t._]—!—1—h V

T7T

t-4.......r i.....P f T T-

Fig. 73G. Querschnitt.

Tn

//

/A

ggf g§;

l___i

TB

XZl

i-----J

?4

;-v

» fei

...i

EEE3

an

Ausserdem sind 2 Bäume für

Die Kühe werden während des

Gelände wird die frische Luft durch Öffnungen in den Umfassungsmauern unmittelbar eingeführt und strömt sodann in Kanälen unter die Futtertische, um sich hier in einem Längskanal gleichmässig zu verteilen und schliesslich gegen die Futtergänge zu auszumünden; mittels einer Klappe im Längskanal kann der Luftzufluss geregelt werden. Die verdorbene Luft wird durch 8 aus Tonröhren hergestellte und in den Aussenmauern angelegte Dunstschlote und durch 8 ebensolche von der Decke ausgehende Schlote abgeführt. Die Dunstrohren in der Mauer haben unten Schieber, unter der Decke Klappen. Die von der Decke aufsteigendeu Böhren sind an dieser mit Klappen, über Dach mit einem Wolpertschen Luftsauger versehen, und im Dachraum mit einer Bretterverschalung umgeben, deren Zwischenraum mit Spreu ausgefüllt ist. In den Bansen sind zur

Zwischen den Giebeln beider Stallgebäude ist eine geräumige Futterkammer mit darüber befindlichem dreigeschossigen Kornboden eingebaut deren Hinterfront sich eine langgestreckte, geräumige Futterscheune anschliesst.

Der Kuhstall enthält etwa 88 Haupt, die in 4 Abteilungen untergebracht sind; jede Kuh hat 8 qm Lauf raum, rindernde und kalbende Kühe und für Bullen vorgesehen und im Jungviehstall die erforderlichen Kälberbuchten.

Fressens und Melkens an massiven, zirka 1 in hohen Doppelkrippen angebunden, welche, mit gleich hohem Futtergang versehen, nach der Länge des Stalles gerichtet sind. Die Laufhöfe dienen zum Abladen des Pferde-, Ochsen- und Schweinedüngers und bei gutem Wetter den Kühen als Auslauf. Im Winter,

mm

nTvnrr

äraiS

SR

it

ii

43

fl

.iE

Hi

=- —

Tiili 1

QDXJ“ QIX3|| ,

OCI3 Ülälli I

UM IX

iii

Vst

Fig. 737. Vorder-(Hof-) Ansicht.

Verhütung einer Erhitzung des Futters 7 offene vergitterte Luftschächte aufgestellt, während unter den Dachüberständen feste Jalousien angebracht sind. Die gesamten Baukosten beliefen sich auf den an und für sich bedeutenden Betrag von rund 56 000 M.

8. Tiefstall (Laufstall) für Külie uud Jungvieh nebst Schafstall, ohne Futterboden (angebaute Futterscheune). (Fig. 739—742).

Diese nach einem Entwurf des früheren Präsident der „Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft“, Herrn Landwirtschaftsminister von Arnim-Crieven von der Baustelle dieser Gesellschaft auf dem Gute Katelbogen in Mecklenburg ausgeführte umfangreiche Tiefstall- bezw. Laufstallanlage besteht aus einem Kuhstall mit Laufhöfen und aus einem diesem gleich grossen Gebäude, welches einen Jungviehlauf stall und einen Schafstall enthält.

wo die Laufhöfe nicht gebraucht werden, wird dieser Dünger in die Stallabteilungen gefahren. Die Einfahrt der Wagen für Streustroh, Dünger, Torf erde u. dgl. ist durch die am Giebel und in schräger Stellung an der Längsfront jeder Stallabteilung angeordneten beiden Tore eine sehr bequeme. Beim Düngerfahren wird das Vieh, und zwar das gerade trocken stehende aus der betreffenden Abteilung entfernt und anderweitig, und zwar bei gutem Wetter auf einem der Laufhöfe untergebracht. Die Stallabteilungen sind um etwa 50 cm in den Untergrund vertieft, so dass der Dünger eine Durchschnittshöhe von 1,2 m erreichen kann. Für 1 Haupt können also bei einer Fläche von 8 qm = rund 9,6 cbm Dünger lagern, der bei einer täglichen Düngererzeugung von 75 kg für das Haupt stark 4 Monate liegen bleibt.

Zum Füttern dient im Kuh- und Jungviehstall eine auf den Futtergängen angeordnete Gleisbahn

//

7//,

///A/m

Aim

■A

'm

sy/-*—

Q:

Mg

'/wm*

äm <

tä

Zm

mmF

V/

r=? gj,

?=i=;‘(W

iÄ

■-v-

zS=-=r.

- ■

—-r ——V.    _

rZ

^-iSSWr^T.

<fT

77777/7/77'7W7^Z\

, i «»

;    | 5r(j.„

ßop.yft

—AArs. _

,.Z~—-.

ri:'r:~~.v^^_

<r

- *>

»f

5T m

8-

'rmvfvi⁹'§

c©>

fe.

4»

ua

cPäc^tl^CUi-i

-?-

3g%~:

,: V5* •    j=-

Zz§t±~

cSt44^fc' 9Ho^n>Uvj —

=-'-S£?Sr‘.^’

—XZiSSr.. '— ---------

•-5BT.V.-

J 'V 't-u.

s.

^===.-.3?="

S^AcÄm-$UsWm.

o hüj3j34'n

'o

. Tiü ... —V.“

•-irr

o f % s /^l

®c$Y*ws)ioÄ^‘

§cMYi&y.

LI

3^ =r-'-<fP —.. ;5» =?=z-'*R    —^_v-®

- - - ~ ~ —    '' _ ''- “ — T7^—    --

~." i.-tBr- -

* 9-(Ä

=ST~^_r

A-

*4;

«L

•Dt *

Fig. 738. Lageplan.

Fig.' 734—738. Rindviehstall mit Querstellung des Viehes (Quadratstall), nebst Futterscheune. Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9, Auflage.

23

Fig. 739.

Fig. 739. Grundriss. — Fig. 740. Querschnitt des Kuhstalles. — Fig. 741. Querschnitt des Jungviehstalles. — Fig. 742. Querschnitt der Futterscheune Fig. 739—742. Tiefstall (Laufstall) für Kühe und Jungvieh nebst Schafstall, ohne Futterboden (angebaute Futterscheune).

•./cy/ivK>£f

• ,rrv>.rcn^*/v){p

£K<rW.« f -

X'a icM* 1

Sh i    .

■ yyjcjvfxnpjO

ÄivuVritd« .«»O *ieU6+*uM •DxUfx*.

■j-cyiyjv^cQ

Fig. 741.

^7.

Fig. 740.

L_j

'4t

Fig. 742.

pr

mit grossen Trukwagen, die sich in der Futterkammer vereinigt und von hier in 3 Strängen durch die ganze Scheunenlänge führt.

Die Krippen sind mit Kuhstaken versehen. Jede Stallabteilung besitzt einen höher verstellbaren Wassertrog, dessen Wasserzufluss durch Schwimmerventil geregelt wird. Das flache, gut isolierte doppellagige Asphaltpappdach wird über den Laufräumen des Kuh- und Jungviehstalles von einfachen Hängwerken getragen, so dass das Vieh ungehindert Bewegung findet.

packen der Scheune bis zu den Zangen geschieht mittels eines durch Göpel betriebenen „Abladers“, der die ganze Heuladung auf einmal vom Wagen abhebt und an Ort und Stelle schafft. Mit diesem Ablader wurden in 10 Stunden 120 vierspännige Fuder abgeladen, also für das Fuder durchschnittlich nur 5 Minuten gebraucht.

Die Fig. 743—745 zeigen noch eine von dem Herrn Landwirtschaftsminister von Arnim-Crieven für Gut Katelbogen aufgestellte Grundrissvariante nebst Quer- und Längsschnitt.

SB

Fig. 745.

Fig. 744.

Uf

DU

Fia;. 743.

Fig. 743. Grundriss. — Fig. 744. Querschnitt. — Fig. 745. Längsschnitt. Fig. 743—745. Tief- bezw. Laufstall mit Querabteilungen.

Die Futterkammer nimmt die von einem Spiritusmotor getriebenen Futterbereitungs-Maschinen auf, und zwar Häckselmaschine, Rübenschneider, Schrotmühle und Ölkuchenbrecher, ferner einen Schleifstein, eine Wasserpumpe und die Kornreinigungs-Maschinen. Die breite, in den Umfassungen niedrige, mit hohem Dach versehene Futterscheune wurde ausserhalb der Binderstiele mit je einem 4 m breiten Raum versehen, die zur Aufnahme von Heu und Hackfrüchten und als Verkehrsweg für den Futterwagen nach dem hinteren Scheunenteil dienen. Das Voll-

Dieser Grundriss sieht die vier Laufstallabteilungen nebst den doppelten Futtergängen nach der Tiefe des Gebäudes vor. Jede Abteilung sollte hier 20 Haupt aufnehmen. Am linken Giebel sind die geräumigen Kälberbuchten angeordnet. Die Gleisbahn läuft nur auf dem hinteren Verbindungsgang, so dass das Futter korbweise auf die 5 Futtergänge abgetragen werden muss, was sich aber durch Anlage einer Hängebahn vermeiden liesse. Jede Stallabteilung hat auf der Vorder- und Hinterfront je ein Tor für die Ein- und Ausfahrt der Wagen. Die

23*

hinteren Tore, die allerdings zur Abkühlung’ des

Der Kuhstall enthält 30 Haupt, die in einer

Stalles beitragen, auch für das Geleise eine Über- doppelten und in einer einfachen Querreihe auf-brückung des Verbindungsganges mittels Drehklappen gestellt sind. Der Pferdestall ist für 14 Haupt beerfordern, können auch fortfallen. In diesem Fall ¹ stimmt, die zu 7 Gespannen in zwei Querreihen auf-

-Ö-

nn

Hc¹f²rs o? |

I -¹ S

II

i¹

Atz

* 3. £ o

^ tJ b-" -j-

j-----

|¹==s5t

3 O uhe.

st

___j

L-----

ft—

r_

fer¹seketzi¹ (¹

CA

tr

8 So !

S⁷“—^ i.ro L

i.ro

4 k—I--

jb ----

a 14^

ÄV//Yr'-35%

1.0

1.8

i So

Ss-Q

S £~a

<-

f.3o

«I

-3$srf

Fig. 746. Grundriss.

•V

3.oS~

Ym. 3.Co

4.1 S

3. 8o

w vir

w vur

i=

II

■i

r/^v/f=

■■

Fig. 747. Querschnitt durch den Kuhstall nach c—d.

Fig. 748. Querschnitt durch den Pferdestall nach a—b.

Vr "

¹

üssen aber die Düngerwagen rückwärts hereingeschoben werden.

²

Die Anlage des Fussbodens, der Krippen, der Dachkonstruktion, sowie der Futterkammer, Futterscheune usw. stimmt mit derjenigen des vorigen Entwurfes überein.

II

9. Kuh« und Pferdestall mit teilweisem Haferboden und angebauter Futterscheune; Querreihenstellung.

(Fig. 746—751.)

Das vom Verfasser für das Landgräflich-Hessische Fideikommiss-Rittergut Herlesliausen bei Eisenach (siehe S. 71) entworfene Gebäude besteht aus einem Kuhstall ohne Futterboden, dem sich auf der linken Seite ein Pferdestall mit Haferboden und auf der rechten Seite eine Futterscheune anschliessen.

Fig. 749. Querschnitt durch die Scheune nach e—f.

gestellt sind. An der linken, oberen Stallecke befindet sich eine von aussen und innen besteigbare Treppe zu dem über dem Pferdestall angeordneten Haferboden. An die Treppe grenzt ein Bettplatz

für den Waehtknecht und ein Haferschlot. Die Futter-    Haferbodens sind ¹/₂ Stein starke, in den Gefachen

scheune besteht aus einer Einfahrt- und Flittertenne,    glatt verputzte Fachwerkswände. Das Dach des

Die Baukosten waren insgesamt auf rund 13000 M.

die durch eine feuersichere Tür, welche in der Brand- Haferbodens und der Scheune ist gleichfalls mit mauer zwischen Tenne und Kulistall angeordnet ist, Asphaltpappe doppellagig eingedeckt, mit diesem und dem Pferdestall in Verbindung steht.

10. Kuh- und Pferdestall mit Nebenräumen und Futterscheune; Querreihenstellung des Viehes.

(Fig. 752—755.)

Das auf dem vom Verfasser erbauten Gutshof Blumenscheid bei Wittlich, Bez. Trier (siehe S. 69)

Der Bansen fasst ca. 900 cbm Rauhfutter, so dass veranschlagt, der Winterbedarf der Kühe und Pferde gedeckt ist.

Besondere Futterräume für Kühe und Pferde waren nicht erwünscht. Das Kuhstalldacli ist ein flaches, gut isoliertes, doppellagiges Pappdach, dessen Sparren auf zwei I-Trägerpfetten auf ruhen, die von vier gusseisernen Säulen getragen werden. Damit der

i iv'iiüiit ;^"ii!Uniianüi|g'nnMiiii'iin a«: ■

iMBssaagzi!

mmm

++

ff

Fig. 750. Vorder- bezw. Hofansicht.

ja

von

m...

Fig. 751. Linke Seiten- bezw. Strassenansicht.

Fig. 746—751. Kuh- und Pferdestall mit teilweisem Haferboden und angebauter Futterseheune; Querreihenstellung.

(Prof. Schubert.)

Pferdestall womöglich einmal später auch als Kuhstall benutzt werden kann, wurde die Scheidewand beider Ställe ¹/₂ Ziegelstein stark zwischen gusseisernen Säulen konstruiert, so dass sie leicht und schnell entfernt werden kann. Auf den beiden Säulen ruhen zwei I-Träger zur Aufnahme der Deckenbalken des Haferbodens und seiner rechten Giebelwand. Die Deckenbalken des Haferbodens werden auch über dem Pferdestall von zwei I-Trägerunterziigen und gusseisernen Säulen getragen.

Das Grundmauerwerk beider Ställe und der Scheune besteht aus Bruchsteinen, das aufgehende Mauerwerk der ersteren aus Ziegelsteinen mit äusserem Verputz und die Umfassungen der Scheune aus wagerechter Stülpschalung. Die Wände des ausgeführte Stallgebäude enthält Räume für 40 Kühe, 4 Stück Jungvieh oder 8 Kälber, 9 Pferde, 10 Mastschweine und 100 Hühner, sowie eine Futtertenne, Häckselkammer, Knechtekammer, Milchkammer, W ascli- und Futterküche und endlich eine zwischen Kuh- und Pferdestall angeordnete Futterscheune.

Die 40 Kühe sind in 4 Querreihen an hohen Krippen auf gestellt; die erste Reihe wird gleich der 4 m breiten Tenne aus gefüttert, die zweite und dritte Reihe von einem gemeinschaftlichen Futter-gang und die vierte Reihe von einem besonderen Futtergang. Die Futtergänge sind durch einen an der Vorderfront liegenden breiten Gang mit der Futtertenne verbunden. Der Dünger wird über die beiden Stallgassen nach der hinter dem Stall angeordneten Düngerstätte geschafft, deren Lage hier den Vorzug hat, dass der Dünger auf kürzestem Wege auf die Felder gefahren werden kann und der Hof für den Verkehr völlig frei, sauber und geruchlos bleibt. Kühe und Jungvieh haben eine gusseiserne Selbsttränke erhalten, deren beide Behälter am hinteren Ende der Futtertenne aufgestellt sind.

Am linken Kuhstallgiebel befinden sich, von oben nach unten angeordnet, der Raum für 4 Stück Jungvieh oder 8 Kälber, zwei Buchten für je 5 Mastschweine und die 13,2 qm grosse Milchkühlkammer, welch letztere von dem Verbindungsgang der Futtergänge betreten wird. Als Anbau am Giebel des Kuhstalles und mit diesem unter einem Dache liegend

h*

’J'S'-

_ 9.s*--

s fr e ? f t tp tt/

Fig. 753. Querschnitt durch das Stallgebäude (Kuhstall).

u

-<3

■^r

<i

-<i

)

S

$

ä

>

*■»

£

—

^ t

$

m

z\

m

*-f *

D

Cb

s,

*

ft

-Lub

.o.

6i'lr y.....

4

<1

T\

■i*

=1

lZ

M

nt*

CÜ

J

V

>.

dv.v;

i

äs

Ä£|

■

— st'z

d:v: |

il

, *7Zn

■4

s<r

g

o:v.v

1

d$

*/

Fig. 752. Grundriss.

ST

j7 //- L

Jt

F=! C

x

_£l

A

Äi

o:::::

futttrUunts

3. Als $

— 4,/

* r

□S

Fig. 755. Vorder-(Hof-) Ansicht.

/r

Fig. 754. Querschnitt durch die Futterscheune (Tenne).

J.T

-

B......^

T77T

J 41

"jr/

%

I

<

S>a~_

o/r

4

S*7

^1'»/

t ^ t

I-

—5

-*T~M

*

1

j

a

-ofr

J SO —

1

Käs

4 57

I

«f

L£

y

il==Q

\

IT

Sta. SM

—H

A/r

o:::::.

□J

^ —

sind angeordnet der 15 qm grosse Stall für 100 Hühner mit viergeschossigem Legekastenregal nnd mit Gang zur Eierherausnahrae aus letzterem, sowie die 18,5 qm grosse Wasch- und Futterküche, die mit dem Kuhstall und der Milchkammer verbunden ist.

Die durch Brandmauern vom Kuh- und Pferdestall getrennte Futterscheune besteht aus zwei je 7 m breiten Bansen, einer 4 in breiten Quertenne und aus einem der Vorderfront parallel laufenden,

1,6 m breiten Gang zur Verbindung der Futtertenne und Häckselkammer. Die an die rechte Brandholzstielen unterstützt werden. Die Baukosten beliefen sich für das Gebäude auf rund 21000 M.

11. Mastochseustall ohne Futterboden, mit Querreihenstellung des Viehes. (Fig. 756—760.)

Die auf dem Rittergut Klützow bei Stargard, Pommern, nach Entwürfen des Verfassers erbaute Stallanlage dient für 110 Stück Mastochsen, die in 4 Doppelquerreihen (je 14 in einer Reihe) an hohen Krippen mit gleich hochliegenden Futtergängen aufgestellt sind. In der Stallmitte befindet sich eine

den beiden Stallabteilungen durch verhöhnte Holzpfosten abgetrennt ist. Die Tenne steht mit den 4 Futtergängen und 6 Stallgassen durch einen an

mauer angrenzende Häckselkammer ist 11,2 qm und 4,64 m breite Futtertenne, die auf ihren Seiten von die hinter ihr liegende, für 4 Mann bestimmte Knechtekammer 22,5 qm gross. An diese Räume grenzt der Pferdestall an; die 9 Pferde sind zu 4 Gespann in einer Querreihe an der Scheidewand 4er Hinterfront liegenden, mit den Futtergängen

aufgestellt.

gleich hohen Gang in Verbindung.

Das gesamte Mauerwerk wurde aus Ziegelsteinen Der Fussboden besteht überall aus

Das Grundmauerwerk wurde aus Bruchsteinen, das aufgehende Mauerwerk aus Ziegelsteinen aus-    ausgeführt,

geführt. Die äusseren Wandflächen erhielten grau-    Zementbeton. Die Krippen sind 45 cm im lichten

gelblichen Rauhputz, die Pfeilervorlagen usw., die    weite, im Profil halbkreisförmige, glasierte Steingut-

Fenster-, Tür- und Torbögen wurden im Rohbau    schalen. Sie sind fest unter- und ummauert und

aus roten Ziegelsteinen und die Fenstersohlbänke    die Vorderkanten durch verankerte eichene Bordaus Klinkern ausgeführt und weiss ausgefugt. Alle    schwellen geschützt. Die Krippen dienen gleicli-

Räume und Gänge erhielten Zementbetonfussböden,    zeitig zur Schlempefütterung. Die aus der Brennerei

ausgenommen der Pferdestall und die Bansenräume, | durch eine Steingutmuffenrohrleitung in zwei je ersterer erhielt Kopfsteinpflaster, letztere Lehm-    2,5—3 cbm grosse, aus Stampfzementbeton herestrich. Die Kuh- und Pferdekrippen und die    gestellte Behälter einfliessende Schlempe gelangt aus

Schweinetröge bestehen aus glasiertem Steingut. Die    diesen durch zwei, unter dem Betonfussboden des

Fenster des Kuh- und Pferdestalles bestehen zum    Verbindungsganges liegende Rohrleitungen in die

Teil aus Glasbausteinen. Am Kuhstall wurde Krippen. Das flache Deckendach wird von nur zwischen je zwei dieser Fenster stets ein kleineres    20 Holzpfosten getragen. Dadurch, dass auf jede

gusseisernes Fenster mit Lüftungsflügel angeordnet.    Ochsenreihe nur zwei strebenartig angeordnete Dacli-

Die Futterscheune wird auch durch mehrere kleinere    stützen entfallen und diese zu dem dicht an den

Krippen auf kleinen vorgemauerten Pfeilern bezw. auf mit ihnen verankerten Schwellen fussen, wird das Ausmisten, das Stehen und Liegen der Ochsen, sowie die Übersicht über den Stall sehr bequem. Das Dach wurde als Pfettensparrendach konstruiert, mit doppellagiger, weiss angestrichener Asphaltpappe eingedeckt, die Sparren wurden unterhalb belattet, mit stärkster Dachpappe benagelt, diese weiss angestrichen und die Sparrenzwischenräume auf ²/₃-Höhe mit Isoliertorfmull ausgefüllt. Die Lüftungsanlage besteht aus 9 Stück Zweirichtungsschloten in Gestalt von je vier 22,5 cm im lichten weiten, glasierten Steingutröhren, die an den Sparren hängend befestigt sind. Die über dem Dach befindlichen Knie- oder Bogenstücke sind paarweise nach den Stallgiebeln, d. h. nach Osten und Westen gerichtet. Je zwei dieser Röhren führen je nach dem Stand des Windes abwechselnd frische Luft zu und die Stalldünste ab. Ihre unteren Öffnungen sind mit durch Kettchen zu handhabenden Regelungs-

Glasbausteinfenster beleuchtet. Die Scheunentennentore sind Schiebetore. Die Stallüftung erfolgt ausser durch die Fenster, durch in den Fensterbrüstungen angeordnete Luftkanäle und durch First-Dunstsclilote.

Das flache, gleichzeitig die Stalldecke bildende Dach wird von 2 T-Trägerpfetten getragen, die im Kuhstall von nur 6 gusseisernen Säulen unterstützt werden. Die Dachflächen, auch die der Scheune, wurden dreilagig mit Asphaltpappe mit heiss, dicht und fest aufgewalztem weissem Perlquarzkies (Papp-kiesoldach) eingedeckt. Die Sparren wurden mit Ausnahme der Scheune belattet, mit Falzbaupappe benagelt, diese mit verlängertem Zementmörtel verputzt und die Sparrenzwischenraume auf ²/s-Höhe mit Isoliertorfmull ausgefüllt. Die Dachkonstruktion der Scheune ist eine sehr einfache, wenig Holz beanspruchende und zweckmässige. Die Sparren sind dem First parallel als sog. Pfettensparren verlegt und auf starken Binder- oder Tragsparren aufgekämmt, die in jedem Binder von 3 starken Rund-

klappen versehen, ihre oberen mit engmaschigen,    schliesslich die Kippflügel der grossen Fenster in

verzinkten Drahtgeflechtkappen verschlossen. Für    Mittätigkeit.

0/

<? 0ZS"

•V

W/

ja.

Mi

ja

J. ¹_!

1hl lip

Oj'/r

-----

Fig. 756. Grundriss.

/9-2-

-y'a-

SC

- - lm~

~T

nj?)

JL

äh

er.« ca er,- :ii

ii

w

ü Ii.

^ ;    [r_ T;i J j •

«'fl 0 9/r

--------^, - -

f£-r

L_

- . j= r - = -

*38

äti

tf/f

Jj

±sc

'v

die windstille Zeit sorgt eine Anzahl von in den Fenstersohlbänken ausmündenden Wandkanälen für die Luftzuführung, in der warmen Jahreszeit treten

Die Baukosten beliefen sich auf rund 21000 M. und bei einer bebauten Grundfläche von 945 qm auf nur rund 22 M. für 1 qm.

r~ y>v?,5~-

r.v.

•^20

M

r —*

SjjT

/

f:::n

---■-II

:v:l

<— Jfj —4

Fig. 757. Querschnitt nach a—b.

I

«$

\

T

T

1

0

^r.-'*F=r

kt

V

straft o / z, 3 y f

SO

sf

zo

Fig. 758. Querschnitt nach c—d.

^ g‘-

\ ■ j--•==

M

Q

n

N

LJ

R

H

Fig. 759. Längsschnitt.

^r

M-

*w

B

C

31

IC

b

a_;::

Fig. 760. Vorderansicht.

Fig. 756—760. Mastochsenstall ohne Futterboden, mit Querreihenstellung des Viehes. (Prof. Schubert.)

an den Sammelkanal angeschlossen.

Krippen bezw. Futtertische liegen 75 cm über den Ständen, sind 80 cm breit und 10 cm tief; der 90 cm breite Zwischengang liegt 5 cm höher als die Krippenvorderkante.

1*2. Mastochsenstall ohne Bodenraum (nebst Futter-magazingebäude und Strohscheune). (Fig. 761—770.)

Diese ihrer Ausdehnung nach grossartige, zur Einstellung von 600 bezw. 1000 Mastochsen bestimmte Anlage wurde vom Verfasser für eine Spritfabrik in Bacau, Rumänien, entworfen. Die grosse Anzahl des Viehes ist in zweckmässiger Weise nach der Länge in 10 Reihen zu je 60 Stück und zwar in 4 Doppelreihen und 2 Wandreihen aufgestellt, wodurch eine dem Quadrat sich nähernde Grundform des Stalles entsteht, die in wirtschaftlicher Hinsicht (kürzere Fütterungs- und Düngerwege), billigerer Bauausführung und wegen der kleiner ausfallenden Stallumfassungsfläche, die während des in Rumänien gewöhnlich heissen Sommers weniger der Erhitzung ausgesetzt ist, vor einem an Grundfläche gleich grossen Langbau, in dem das Vieh in nur 6 Reihen aufzustellen sein würde, entschieden den Vorzug verdient.

Die Stallänge beträgt bei 60 Ständen zu je 1,67 in Breite und bei zwei Rampen, welche mit je 1,5 m Breite an den Enden sämtlicher Futtergänge der beiden Giebel zur Verbindung der Futtergänge mit den Stallgassen angelegt sind, im ganzen 85,2 m im lichten. Die doppelten Futtergänge haben 2,5 m, die Wandfuttergänge 1,5 m Breite erhalten. Die Stallgassen sind einschl. der 30 cm breiten Jaucherinnen in Rücksicht auf die grosse Viehzahl und für eine bequeme Streuzufuhr und Düngerabfuhr 2,6 m breit und mit einer bis in das am südlichen Giebel befindliche Futtermagazin führenden Gleisbahn versehen. Die lichte Stalltiefe beträgt bei 10 Standreihen zu je 2,6 m Länge, 4 ganzen Futtergängen zu je 2,5 m, 2 Wandfuttergängen zu je 1,5 m und 5 Stallgassen zu je 2,6 m Breite im ganzen 52 m. Da das einmal eingestellte Vieh den Stall während der Mast fast nie mehr verlässt, so wurde von nach der Tiefe gehenden und in der vorderen Längsfront mit Toren versehenen Quergängen Abstand genommen, und nur je fünf 2,5 m breite Tore an den Enden der Stallgassen in den beiden Giebeln angelegt.

Die Beleuchtung des Stalles erfolgt nur durch Oberlicht und zwar durch acht sheddachartig konstruierte, nach der Stalltiefe gehende flache Dächer. Die zugleich die Stalldecke bildenden Dächer haben eine solche Spannweite und sind derartig verteilt, dass der Stall bei der für später beabsichtigten Einstellung von weiteren 400 Ochsen nötig werdenden Vergrösserung nur um einige Dachbreiten zu verlängern ist. Der Stall wird dann bei 10 Reihen Vieh zu je 100 Stück eine lichte Länge von 140 m erhalten. Der 25 cm über dem Gelände liegende Stallfussboden besteht aus dicht gestossenem Feldsteinpflaster, welches in den Ständen einen Fugenverguss mit Zementmörtel erhalten hat. Die beiderseits an den Rändern der Stallgassen liegenden, 30 cm im lichten breiten Jaucherinnen haben einen nach oben viereckigen, in der Sohle stumpfwinkeligen Querschnitt und sind ¹/₂ Stein stark aus hartgebrannten Ziegelsteinen und Zementmörtel hergestellt und mit solchem glatt geputzt. Das Gefälle tragen die Rinnen in sich selbst, die an einem Giebel mit 10 cm beginnende Tiefe wächst bei 85 in Rinnenlänge und einem Gefälle von 1 :150 auf 66 cm. Oberhalb sind die Rinnen mit 6 cm dicken, für den Jauchefluss durchlochten Bohlenstücken abgedeckt. Am rechten Stallgiebel sind sämtliche Rinnen mit einem Einlauf topf nebst Wassergeruch Verschluss versehen und mittels unterirdischer Tonrohrabzweige

Die flachen

Die Krippenuntermauerung ist ein 1 Stein starkes, ausgefugtes Ziegelmauerwerk in Kalkmörtel, die Krippen selbst und der Gang bestehen aus einer Ziegelflachschicht in Zementmörtel und erstere sind mit solchem glatt geputzt. Die Stände sind an der Krippe auf 1,6 m Länge wagerecht, an der Rinne auf 1 m Länge mit 6 cm Gefälle versehen. Das Grundmauerwerk besteht aus Bruchsteinen, die Stallumfassungen aus Ziegelsteinen. Letztere sind auf allen Fronten in Anbetracht ihrer bedeutend freistehenden Länge und ihrer Höhe (4,5 bezw. 5,75 m) zur Sicherung gegen Winddruck durchwegs l¹/₂ Stein rumänisches Format (43 cm) stark ausgeführt und ausserhalb in gleicher Flucht mit den inneren Dachstützen durch vorgelegte, 1 Stein (28 cm) tiefe und l¹/« Stein (43 cm) breite Pfeiler verstärkt. Die zwischen je 2 solchen Pfeilern verbleibenden 8,22 m langen Wandteile sind durch je einen in ihrer Mitte vorgelegten, unter dem First der Dächer endigenden Pfeiler von ¹/₂ Stein (13,5 cm) Tiefe und l¹/₂ Stein (43 cm) Breite verstärkt. Die vier Gebäudeeckpfeiler sind 2¹/₂ zu 2¹/₂ Stein (72 zu 72 cm) stark. Die mit ihrer Mitte auf den Standgrenzen stehenden Dachstützensockel sind 75 cm hoch, 75 cm lang und l¹/₂ Stein dick in oberhalb abgerolltem und ganz ausgefugten Ziegelmauerwerk hergestellt. Die lichte Stallhöhe beträgt in Rücksicht der grossen Viehzahl und der beträchtlichen Stalltiefe 4,5 in von Standsohle bis Sparrenfüsse und 5,75 m von ersterer bis unter Dachfirst, -durchschn. also 5,12 m; der Luftraum für das Haupt Vieh beträgt ca. 38 cbm. Von den 8 die Stalldecke bildenden flachen Satteldächern hat das 1. und 8. je 9,72 m, die zwischenliegenden 6 übrigen hingegen 10,96 m Spannweite. Die in zwei Varianten dargestellte Binderkonstruktion geht in allen Teilen deutlich aus den Zeichnungen hervor; beide Binder zeigen nach der Länge des Stalles einen ordentlichen

-fe

-1=

T=r

TT

33

1*

T-

Jt

- t'tC-

jg

<r>

■6

K<

>•96

;• rr-pf 1 ; ; : | I

-e

=T

«TTv

¹ • 0\,\l

LU

Jlx

di 1 n

-- -E

-§T-

U

U

Ta5_

5S*.

jKi

-e

■m

iTTTTTT

V :j&_

-- -e

1. Toxi

9/tz

POJfe

fl'

. ~_"

-Jf

363

•VV

Tg—

TT

TT

’-^V.V A^-u-rrrf'

__    4” »I

UUAOjQkMA gl    -!

1» ' « •

■ 5LfcU-gUWi&> CkfeU ;

, . : !    i ; : ;

'lil’ltl. ¹ ' ! i IB • ■ : '    !    . It 1 B :

-' 1 i_i

A I üi

T-nr

li * : * :

<U

: ; ■& \ \ :

¹ j ; ; ■ ¹ *

mr^rn

r>\

“T

■ ! . TJS.. ■;

yyoy

TTT

! ■ : ! ;,44tP! i I ifl i; i 1 :

. . ' !ll fit

: : : : \M : *> !

^ruiLr *    w~wL    fi.6s

T*

?itZC&.Qa*t<? r <y^n/w /-uXttxdiQL+t

■v

/ i i, z c * L t i ii

**sf ***'/■**&!'■*?

£ /[

nrrn

4* »- 4* -5

TO

Fig. 761. Mastochsenstall ohne Bodenraum (für 600 bezw. 1000 Ochsen) nebst Futtermagazingebäude und Strohscheune. (Prof. Schubert.)

#tf

-ipg—

-\lL---

--

i <iSt

-U

kt;i

* >4

Querverband. Die Dächer haben allseitig einen von der Dachmitte fallenden Kehlenauffütterung ver-80 cm breiten Überstand und sind zwischen den | sehen. Die nach Norden gerichtete Sparreulage

3.5

Cg

■1»:

ou

4-'

¥=

jr

KSSSSimmm

v!

~a    -=

rrzyrr^

K-

C^AAAchc'U-c^Cö'VVoX'Vv^yft-üi-O'vV 'Wtef) Cu

'Vxoeoj^ fo

-1

Fig. 762. Längsschnitt nach A—B.

40j,<fc

ff

35--

irfiL_3b

\öT

£ü

VA*

-i—

Co

c^oLvu^/^a/yw.

"'T"***

gfldj^a

H-

---i—

Fir. 763. Längsschnitt nach C—X».

J|

EB

4A4oq

VS

JaUWCaw

SS

Sn

kZ

°x*> ^

ROT

Fig. 764. Querschnitt nach E—F.

Fig. 765. Querschnitt nach G—H.

ÜÖ¹

Fig. 766. Teil der Längsansicht.

zusammentreffenden, miteinander verblatteten Sparren- jeden Daches ist über die nach Süden um 1,35 m füssen zur Ableitung des Regenwassers mit einer über den First hinaus verlängert und dadurch eine

:TT-

sheddachähnliche Beleuchtung geschaffen. Die nach Norden gerichteten 0,5 m hohen und 49 m langen Glasflächen reichen zur dämmerhaften Beleuchtung völlig aus. Die Art der Dacheindeckung und die Isolierung der zugleich die Stalldecke bildenden Dachflächen haben wir bereits in Fig. 694 (Kapitel: „Rindviehställe ohne Heuboden¹') abgebildet und beschrieben. Die Lüftung geschieht in wirksamer Weise durch seitliche, in den Umfassungswänden angelegte Tonrohrstücke in Verbindung mit sog. Vierrichtungsschloten, die auf den Dächern angebracht sind und im Sommer auch durch die geöffneten Stalltore. Die Anzahl der seitlichen Luftzuführungs-

Kniestüeke ausmünden, richtet sich nach der vorhandenen Viehzahl. Da nun erfahrungsgemäss für je 15 Stück Grossvieh ein Vierrichtungsschlot von 4 Röhren mit je 22 cm Durchmesser genügt, so sind mithin bei 600 Stück Vieh 40 solcher Schlote erforderlich. Den 160 Röhren entspricht demnach

Gjryp’ □ s

15>o

. _.i

fa

*)i xaj. X} j¹uÄfc&X I

50000 l.

X xtyjAÄÜAVl

<?

*iOOOo£>.

0%-

5,

US

IU

fei

Fig. 767. Längssclinitt nach A—B durch das Magazingebäude.

b ii

SII II II x

■ZI

I.

Itf

-H

i’

BHj

§=

Wo

Ja

Fig. 768. Längsschnitt durch den Mittelbau.

die Sparren befestigt sind und

an

röhren, welche paarweise übereinander mit einigem Gefälle nach aussen (Ableitung des Schwitzwassers) in einer Höhe von 2,1 bezw. 2,5 m über den Wandfuttergängen angelegt sind, sowie die Anzahl der Vierrichtungsschlote, die aus 4 glasierten, je 22 cm weiten Steingutröhren bestehen, welche mit Rohrschellen

in paarweise nach Osten und Westen gerichtete die gleiche Anzahl der seitlichen Luftzufiihnmgs-Rohrstücke. Die Schlotröhren, die gleiclnnässig im Stalle und über den fünf Stallgassen angeordnet sind, damit das Vieh nicht von der eintretenden Luft getroffen wird, werden, mit Ausnahme der windstillen Zeit, je nach dem Stand des Windes abwechselnd paarweise Luft ab- bezw. zuführen. Sämtliche äussere Rohrmündungen sind mit verzinkten

engmaschigen Drahtgeflechten verschlossen. Herbeiführung und Verteilung des Brühfutters geschieht mittels einer von dem am südlichen Stallgiebel

*»*i***,v

yr

L_______

—cxtr

Fig. 770. Dachgeschossgrundriss des Magazingebäudes.

Die

gelegenen Futtermagazin hergeleiteten Hängebahn, welche nach ihrem Eintritt durch die betreffenden Öffnungen am südlichen Stallgiebel in einer Höhe von 2,15 m über die sämtlichen Futtergänge entlang läuft.

_L

-‘V/.

SUrx.

feyi^y,

Ü-

j±:

Fig. 769. Obergeschossgrundriss des Magazingebäudes.

In ähnlicher Weise wird die Herbeiführung und Verteilung der aus der nahe gelegenen Spritfabrik nach dem Futtermagazin in grosse Behälter eingeleiteten Schlempe im Stalle besorgt. Das Futtermagazingebäude ist in einer der lichten Stalltiefe gleichen Längenausdehnung dem südlichen Stallgiebel in einem Abstande von 8,4 m vorgelagert. Es besteht aus einem

12 m im lichten tiefen, seiner Länge nach von Süd nach Nord gerichteten, massiven, dreistöckigen Mittelbau, dessen Erdgeschoss mit den beiderseits angrenzenden 19,57 in zu 20 m grossen, in Fachwerk ausgeführten Strohmagazinen in Verbindung steht. Das 6 m hohe Erdgeschoss des Mittelbaues dient zur Verteilung, Aufzug des Strohes, zur Durchfahrt usw. In der südwestlichen Ecke ist die Bodentreppe und neben dieser eine Toreinfahrt angelegt. Die ganze nördliche Breitseite des Mittelbaues nehmen die vier, erst in einer Höhe von 4,22 m bezw. 2,72 m über dem Erdgeschossfussboden beginnenden Brühfutter- und Schlempebehälter ein. Die beiden nebeneinander liegenden Brühfutterbehälter sind 4 m breit, 5 in lang, 2,5 m tief und enthalten je 50000 1; unterhalb ihrer Sohle geht die Hängebahn aus. Die an die Brülifutterbehälter anschliessenden beiden Schlempebehälter sind 2 m breit, 5 m lang, 4 m tief und fassen je 40000 1. Die Umfassungsmauern des Mittelbaues im Erdgeschosse sind l¹/₂ Stein (43 cm) stark, mit äusseren und inneren ¹/.₂ Stein (13,5 cm) dicken, 1¹/₂ Stein (43 cm) breiten Pfeilervorlagen. Sämtliche Umfassungs- und Scheidemauern der Behälter-Unterkonstruktion, deren Öffnungen teils mit Gurtbögen, teils mit T-Trägern überdeckt sind, besitzen in ganzer Höhe eine Stärke von l¹/₂ Stein (43 cm). Die Umfassungs- und Scheidewände der Behälter sind in Zementmörtel gemauert und innerhalb mit solchem glatt geputzt. Die Behältersohlen bestehen aus vier 1 Stein (28 cm) starken, zwischen ^-Trägern eingespannten preussisclien Kappengewölben, welche hintermauert und mit Zementmörtel wagerecht abgeglichen sind. Das 1. Obergeschoss dient als Häckselboden, hier befinden sich die zur Brülifutterbereitung dienenden Häckselverteiler, denen der nötige Stroh-und Heuhäcksel aus dem Dachgeschoss zugeführt wird. Der Häckselboden hat eine lichte Tiefe von 12 m und bis zu dem 1 m über den Fussboden hervorstehenden Behälter eine Länge von 17,42 in. Die Höhe von Fussboden zu Fussboden beträgt 3,5 m. Die Mündungen der Behälter beünden sich zu ¹/3 innerhalb des Obergeschosses, sind hier teils zur Vermeidung von Unglücksfällen sicher zugedeckt, teils mit Falltüren versehen. Zu ²/₃ münden sie indes zur schnellen Ableitung der Dämpfe ins Freie aus und sind gegen Einregnen durch ein auf 2 m hohen Pfosten ruhendes, flaches Pultdach geschützt. Die Decke bezw. Fussboden-Balkenlage der beiden Geschosse wird von je 4 nach der Tiefe gehenden, durch lange Sattelhölzer verstärkten Unterzügen getragen, die ihrerseits in der Mitte von 4 verbolzten Doppelstielen gestützt werden. Der Fussbodenbelag besteht aus 3,5 cm starker gespundeter Dielung. Das durchschnittlich 3,5 m hohe Dachgeschoss dient als Maschinenboden und nimmt die Häckelschneide und den Stroh- und Heuelevator auf. Der Drempel des Dachgeschosses besteht aus ¹/₂ Stein stark aus-gemauertem Fachwerk. Die Dachkonstruktion zeigt die Anwendung von vier der ungehinderten Benutzung des Dachbodens angepassten Bindern. Die sich beiderseits dem Mittelbau anschliessenden Strohscheunen bestehen in der Umfassung aus x/₂ Stein stark aus-gemauertem und zum Zweck der Lüftung mit ausgesparten Kreuzen versehenem Fachwerk. Die Dacheindeckung der allseitig 1 m breit überstehenden flachen Scheunen - Pultdächer, sowie diejenige des Mittelbaues erfolgte mit hellfarbiger Weber-Falken-

Beide

liöhtem

0,5—0,6 qm. 0,6—0,7 ,. 0,7—0,8 1,0-1,2 „

0,6—0,7 „ 0,8—1,0 „

Diese Raumabmessungen verstehen sich einsclil. Raumfläche für die Raufen, jedoch ausschl. Futter-raum oder -tenne. Mit letzterem kann man für 1 Schaf durchschnittlich 1,1 qm Stallgrundfläche rechnen.

30

40

50

bergscher Dachleinwand auf Schalung. Heute würde man anstatt dieser Eindeckung weit billiger und vielleicht besser Ruberoidpappe oder ein weiss angestrichenes doppel- oder dreilagiges Pappdach usw. verwenden. Die Dachbinderkonstruktion der Scheune ist eine möglichst einfache und der Raumbenutzung angepasste. Die langen, freistehenden Umfassungen sind durch die innerhalb verbolzten Bundstiele und durch ordentlichen Längs- und Querverband mit den Bindern gegen Winddruck gesichert. Strohscheunen besitzen je ein gegenüber stehendes 3,25 m breites Einfahrtstor, so dass das ganze Gebäude der Länge nach durchfahren werden kann; neben den Toren befinden sich je zwei 1,5 m breite Türen. Das aus fünf Strängen vor dem südlichen Stallgiebel in einer Drehscheibe zusammenlaufende Bahngeleise des Stalles ist durch das ganze Futtermagazingebäude geführt, so dass ein bequemer, schneller Streustrohtransport nach dem Stall ermöglicht wird.

3. Schafställe.

Die Unterbringung der Schafe erfolgt in ganz offenen, halb offenen und in ganz geschlossenen Ställen. Die ersteren sind leichte, mit Strohdach versehene und nur in warmen Kliinaten gebräuchliche Schuppen, während die halb offenen Ställe, die nur auf ihrer dem Hofe und möglichst nach Süden zugekehrten Vorderfront offen und mit weit überstellendem Pultdach versehen sind, in milden Klimaten, z. B. in England, den Schafen auch im Winter zum Tag- und Nachtaufenthalt dienen.

Für Deutschland, Österreich und andere Länder rauheren Klimas sind indes selbst für die weniger empfindlichen Fleischschafe die allseitig geschlossenen Ställe erforderlich, die in Rücksicht auf die grosse Anspruchlosigkeit der Schafe und auf den aus der Schafhaltung nur unter besonderen Verhältnissen sich ergebenden beträchtlichen Gewinn möglichst einfach und so konstruiert werden sollten, dass sie jeder Zeit leicht als Rindvieh- oder sonstige Ställe eingerichtet werden können. Besonders empfiehlt es sich, die Schafställe zur wesentlichen Kostenersparung ohne Futterboden auszuführen.

1. Die Lage.

Die Haupt- oder Hoffront des auf etwas er-freiem und trockenem Bauplatz zu erbauenden Schafstalles muss, falls sie nicht durch die Hoflage selbst bedingt wird, möglichst nach Süden oder Südosten gerichtet werden, damit man zur Lämmerzeit, im Winter und Frühjahr, den besten Nutzen aus seiner sonnigen warmen Lage zieht.

2. Der Raumbedarf

hängt von der Anzahl, dem Alter, der Rasse und der Fütterungsart der unterzubringenden Schafe ab, letztere besonders davon, ob die Schafe vom Stallfussboden oder aus Raufen fressen und ob diese Lang- oder Rundraufen sind. Bei der ersteren Fütterungsart ist für 1 Schaf 0,6—0,65 qm, bei letzterer 0,7—0,8 qm anzunehmen.

Für preussisclie Domänenbauten wird folgender Raumbedarf vorgeschrieben:

Für 1 Jährling.......

„    1 Hammel.......

„    1 Mutterschaf......

„    1 Bock in besonderer Abteilung

„    1 Schaf im Durchschnitt dei

ganzen Herde ....

„    1 grosses Fleischschaf .    .    .

Die erforderliche Raufenlänge beträgt:

Für 1 ein- bis viermonatliches Lamm .    15—20 cm.

„    1 Jährling........

„ 1 ausgewachsenes Schaf . . .

„ 1 grosses, gehörntes Schaf . .

Die lichte Stallhöhe muss in kleinen Ställen 3,1 m, in Ställen für mehr als 500 Schafe 4 m betragen.

Die lichte Stall tiefe darf nicht unter 9,4 m betragen. Gewöhnlich wird sie aber nicht unter 12 m angenommen und kann bis auf 21 m gesteigert werden.

3. Die Stalleiiiteilung.

Die Schafe laufen in der Regel frei im Stalle umher; es werden nur einzelne Abteilungen für Mutterschafe, Hammel, Jährlinge und Lämmer durch leichte bewegliche Hürden oder Horden hergestellt, die 2,5—3,5 m lang, 0,85—0,95 m hoch sind und aus wagerecht angeordneten, verstrebten und gehobelten 2,5 x 8 cm starken Latten bestehen. Für Böcke werden einzelne, 1,2—1,4 im Geviert grosse,

1,3 m hohe Einzel verschlüge (Bocklogen) aus 4 cm starken Brettern hergestellt, die auf beiden Seiten von Holzpfosten umfasst und mit diesen verbolzt werden. Mastschafe werden in einem vom Hauptstall vollständig getrennten Raum untergebracht, um sie vor dem aufregenden Blöken der anderen Schafe zu schützen und ihnen die erforderliche geringere Wärme und Beleuchtung geben zu können.

Für die Zubereitung und Aufbewahrung des Hackfruchtfutters wird im Stalle, meistens in seiner

Mitte, ein Futterplatz, offene Futtertenne, abgegrenzt.

auf Lattung oder auch als A/₄ oder ¹/₂ Stein starke Prüsssclie oder Försterwände ausgefiilirt.

4. Die Wände.

5. Die Decke; Deckenstützen.

Umfassungswände erfordern und dadurch den Bau derart verteuern, dass diese Konstruktion als veraltet anzusehen ist. Etwas einfacher und billiger Empfehlenswert ist es, die Wände nur bis zu den gestaltet sich schon die Konstruktion der freitragenden Fenstersohlbänken aus Stampfmasse und darüber wegen der vielen und schwachen, in Stampfmasse    zugsbalken. Jedoch lässt sich auch diese Anordnung

nur schwer ausführbaren Öffnungspfeiler, aus Ziegel-    durch die Verwendung von Deckenstützen umgehen,

wenn man nur diese, wie wir später sehen werden, in zweckmässigen Abständen für die leichte Düngerausfahrt aufstellt. Massive Decken, gewölbte und ebene, sind, wenn auch teurer, doch wegen der Feuersicherheit und der bekanntlich schwierigen Bettung der Schafe bei einem Brande den hölzernen Decken stets vorzuziehen, besonders für grosse Ställe. Am meisten empfehlen sich 4—5 m breite böhmische Kappengewölbe aus Hohlziegelsteinen zwischen Gurtbögen auf Deckenstützen aus Granit, Sandstein oder auf runden Ziegelpfeilern. Solche Decken sind ganz feuerfest und nicht teurer als eiserne Decken.

Fach werk ist weniger zweckmässig, weil es in der Unterhaltung teuer ist und die auf grosse Länge freistehenden Wände durch Längs- und Querverstrebungen gegenWinddruck gesichert werden müssen, was ohne eine Beschränkung des Stallinnern am einfachsten durch Anordnung eines Doppelstiels unter jedem Dachbinderbalken und durch schräg liegende Zangen geschieht, welche mit den ersteren und dem Bindersparren zu verbolzen sind. Auch erfordern Fachwerkswände zur Vermeidung des Verfaulens gewölbe aus Hohlziegeln, noch besser aus guten

Schwemmsteinen, zwischen J_-Trägern zweckmässig, die unmittelbar von gusseisernen Säulen unterstützt werden. Das gleiche gilt von den 4—5 m breiten Zementbeton- und Moniergewölben und besonders von der bis zu 9 m spannbaren Koenensehen Voutenplatten-(Eisenbeton-) Decke und ähnlichen, alle zwischen I-Trägern, die wieder unmittelbar auf den gusseisernen Säulen ruhen.

so stehen jlie Deckenstützen nach der Stallänge und -tiefe je 4 m weit voneinander (Fig. 771); die hölzernen Unter-

Die Schafe liefern von allen Vieharten den trockensten Dünger, auch wird die Stalluft am wenigsten mit Wasserdämpfen gesättigt, so dass man zu den Wänden selbst solche Baustoffe verwenden kann, die sich für alle anderen Ställe nicht eignen.

So ist der Lehmstampfbau brauchbar, wenn die mindestens 60 cm starken Wände ausser den Grundmauern auch einen der höchsten Lage des Düngers entsprechenden Sockel aus Bruch- oder Ziegelsteinen von 1—1,25 m Höhe erhalten.

Kalksand-, Kalkschlacken- und Zement-schlacken-Stampfwände sind besonders zweckmässig und billig, müssen aber zur genügenden Standsicherheit mindestens 50 cm Stärke erhalten.

steinen auszuführen.

Ebenso sind poröse Bruchsteine bei mindestens 60 cm Wandstärke geeignet; wärmer, aber auch teurer als diese sind Ziegelsteine und Kalksand-ziegel, die eine Wandstärke von mindestens l¹^ Stein mit äusseren Pfeilervorlagen und bei grossen Stalltiefen von 2 Stein erfordern.

der Grundschwelle einen 1—1,25 m hohen Bruchsteinsockel.

Alle inneren Wandtiäclien erhalten zum Schutz gegen die seitliche Feuchtigkeit aus dem Dünger und zur Vermeidung des Abreibens des Wollfliesses einen 1,25 m hohen, glatten Zementmörtelputz. Anstriche mit Ölfarbe, Teer usw. und Bretterverschalungen haben sich nicht bewährt. Die Wände erhalten ausser der 2—3 Ziegelschichten hoch über dem Stallfussboden zu verlegenden Asphaltisolierpapplage noch eine solche über der höchsten Düngerlage. Die Drempelwände werden der Billigkeit wegen am besten aus leichtem Fachwerk mit Stülpschalung oder mit einem Behang aus Biberschwänzen, Falzziegeln oder Siegener verzinkten Pfannenblechen

Wegen der trocknen Stalluft und besonders für kleine, einfache Ställe ist die hölzerne Decke und zwar der gestreckte Windelboden mit 13 cm starkem Lehmestrich, ohne Deckenputz, oder auch die Stülp decke völlig ausreichend.

Zur Schaffung eines vollständig stützenfreien Stallraumes, der eine beliebige Baufenaufstellung und sehr bequeme Düngerabfahrt getattet, wurden die hölzernen Decken früher häufig von doppelten Hängewerken getragen, die aber eine schwierige und starke Konstruktion des Dachverbandes und stärkere

Holzdecke durch eine Eisenarmierung ihrer Unter

Gusseiserne Deckensäulen besitzen allerdings bei kleinstem Durchmesser die grösste Tragfähigkeit, doch geben sie nur ummantelt eine durchaus feuerfeste Decke. Ferner sind 4 m breite preussische Kappen

Die Stellung der Deckenstützen muss sich stets nach der Art der Kaufen und danach richten, ob diese nach der Tiefe oder Länge des Stalles angeordnet werden.

Verwendet man Bundraufen

CD

(D

zugsbalken, noch besser I-Trägerunterzüge laufen bei Holzdecken nach der Stalltiefe; die Deckenbalken nach der Stallänge und die I-Träger massiver Decken nach der Tiefe.

Langraufen in der Stellung nach der Stall-tiefe erfordern einen Stützenabstand von 4—4,5 m

) GA®

l's lfy

) ® ®

r -7,0    4 t

oben 30 cm starken Sockeln aus Granit, Sandstein, am billigsten aus Zementbeton mittels Eisendornen aufgestellt und über dem Sockel auf 1 m Höhe achteckig oder rund bearbeitet und glatt gehobelt. Die steinernen und gusseisernen Deckenstützen bedürfen selbstredend keines Sockels und werden unter der Stallsohle auf Fundamentpfeiler gestellt.

6. Der Fussboden

erhält nur eine 20—30 cm hohe, über Erdgleiclie liegende Sandschicht, die, von Harn durchdrungen, beim Ausfahren des Düngers zugleich mitentfernt und erneuert wird. Bei durchlässigem Untergrund muss zur Vermeidung des Versickerns der Jauche unter der Sandschicht eine 20—30 cm starke Lage fetter Ton eingebracht werden. Liegt der Stall in

XZi

Fig. 771. Stellung der Deckenstützen bei Rundraufen.

nach der Stalltiefe und von 5—5,2 m nach der Stalllänge (Fig. 772); die hölzernen und eisernen Unterzüge der Holzdecken und die I-Träger massiver Decken laufen dann nach der Tiefe, die hölzernen Deckenbalken nach der Länge. Langraufen in der Stellung nach der Stal länge erfordern einen

!•*

L4

■cf

o-&-

O-Ur

ff

?4-

EU

Fig. 773. Stellung der Deckenstützen bei nach der Stallänge gerichteten Langraufen.

Stützenabstand von 5—5,2 m nach der Tiefe, wodurch diese grösser wird, und von 4—4,5 m nach des Düngers mit Gips oder Besprengen mit sehr der Stallänge (Fig. 773); die hölzernen und eisernen verdünnter Schwefelsäure chemisch zu binden. Unterzüge der Holzdecken laufen dann nach der Stallänge, die hölzernen Deckenbalken und die I-Träger massiver Decken nach der Tiefe.

Die hölzernen Deckenstiele werden wegen des anwachsenden Dünges auf fundamentierten, 1 bis 1,2 m hohen, kegelstumpfförmigen, unten 45,

24

IO

(r Sa

Fig. 772. Stellung der Deckenstützen bei nach der Stalltiefe gerichteten Langraufen.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

nicht genügender Höhe über dem Grundwasserstande, so muss er nebst seiner nächsten Umgebung zur Trockenerhaltung mit einer 2 m tief unter der Erdgleiche anzubringenden Dränage aus 3 m weit gelegten Saugesträngen versehen werden. Die Durchfahrten und Rampen für die Düngerwagen werden zweckmässig mit Feldsteinen gepflastert. Da der Dünger sehr lange im Stalle liegen bleibt und dabei viel Ammoniak durch Ausdünstung verliert, so ist es vorteilhaft, dasselbe durch oftmaliges Bestreuen

7. Die Tore, Türen und Fenster.

Die Tore zum Ausfahren des Düngers und zum Austreiben der Herde liegen entweder in den beiden Giebeln, so dass man das Gebäude in der ganzen Länge durchfahren kann, oder falls dies an einem

9. Die Raufen.

oder beiden Giebeln nicht möglich ist, so muss das eine bezw. müssen beide Tore in der Vorderfront

.    ,    ,T..,    , ri. . .    .    .    ,    Man unterscheidet Lang- und Rundraufen,

in der Nahe der Giebel angelegt werden. Bei Stall- , meist in Verbindung mit Krippen. Die ersteren gebiinden von grosser Tiefe werden die Tore zweck- werden als einfaclie Langraufen für eine Schaf-massig gegenüberstehend anf den beiden Längsfronten reihe fegt an den Wänden „ud als doI>peite Lang-angenommen, so dass sich Querdurchfahrten ergeben. ranfen für zwei Schafreihen beweglich im Stalle Die Tore erhalten 3 m Breite und 2,8-8 m Höhe. auf tellt Die Eundraufen #nden ihre Aufstellung Die Torleibnngen sind zur Schonung des Fliesses (agt immer „m die Deckenstützen herum, der sich drängenden Tiere mit den bereits früher ^    ^    ,    TT ,    _    ^    ,

besprochenen Drehrollen zu versehen. Die nach Be- :    Die Eaufen werde“ aus Holz hergestellt und zur

darf in der Vorderfront anznlegenden Eingangstüren möglichsten Beinerhaltung und Schonung des Schafmacht man 1-1,25 m breit nnd 2 m hoch. Zweck- *ie8ses ilbera11 mlt abgerundeten Ecken und Kanten

mässig sind an der Hinterfront des Gebäudes, wenn versehen lmd ?lat‘ fb«belt »na CTlialte“ emet soklle diese am freien Felde liegt, einige Nottüren zum H8he> dass die Schafe bequem aus ihnen fressen, Anstreiben bei Feuersgefahr. Für die nächtliche aber mcht auf dieselben klettern können. Sommerlüftung ist das Anbringen von Latten- oder    Die Anfertigung der Langraufen ist verschieden,

besser eisernen Gittertüren hinter den festen Türen jedoch bestehen die Raufensprossen stets aus -> bis sehr empfehlenswert. Die Anlage eines geräumigen, 8,5 cm starken Rundholzstäben, oder besser aus trockenen Schafhofes vor den Stallausgängen ist im allgemeinen wünschenswert, bei der Sommerstallfütterung aber durchaus nötig, um den Tieren ungehinderte Bewegung in Luft und Sonne zu er- |

möglichen.

Wollschafe erfordern wesentlich mehr Licht als Fleisch- oder Mastschafe, deshalb müssen die Ställe für erstere recht hell sein. Die Fenster werden so breit und so dicht als möglich unter der Decke angeordnet, derart, dass die Sohlbank-Oberkante wegen der Düngeranhäufung noch 2,2 m hoch über dem Fuss-boden liegt. Die Fenster werden im Winter zweckmässig zur Lüftung mit benutzt, da die Schafe abgehärteter als alle übrigen Tiere sind. Für den Sommer ist es angenehm, wenn die Fenster mit Läden oder Jalousieen versehen sind. In Stammschäfereien werden in einem oder beiden Giebeln auf beiden Seiten der Tore zwei grössere Fenster mit 1 m hoher Brüstung zur Prüfung des Woll-fliesses angeordnet und für gewöhnlich halb mit Läden verschlossen. Hinsichtlich der Konstruktion der Tore, Türen und Fenster kann auf das früher Gesagte verwiesen werden.

Fig. 774. Einfache Doppellangraufe ohne Krippen.

1,5 cm starken Rundeisenstäben, die 10 bezw. 8 cm weit von Mitte zu Mitte entfernt sind.

8. Die Stallwärme und Lüftung.

Fig. 774 zeigt eine einfache Doppellangraufe ohne Krippen, sie besteht aus zwei 3—4 m langen Leiterraufen, die mit Belassung eines unteren, 15—20 cm weiten Zwischenraumes auf einem gemeinsamen Raufenbaume unter einem Winkel von 50—60° be-

festigt und an den Enden der oberen Raufenbäume Die Stallwärme soll durchschnittlich 10—12¹/₂° C. j durch harte Querhölzer miteinander verbunden sind, betragen, selbst für ganz junge Lämmer nicht mehr als 12¹/₂ bis höchstens 15° C. und für Mastschafe mit ihrem unteren, von 4—6 Schemelbeinen getragenen ohne Wolle 14° C.

Die Leiterraufen sind 50—60 cm breit und stehen

Die Wärme ist durch die

Lüftungseinrichtung zu regeln.

Raufenbaume 40—50 cm hoch über dem Stallfuss-boden.

Auf je 100 Zentner Lebendgewicht oder auf je ca. 100 ausgewachsene Wollschafe oder je 70 Fleischschafe kann man erfahrungsmässig 4 Luftzuführungskanäle von 14 x 21 cm oder 2 von 14 x 40 cm Quer- fallenden Staub die Wolle leicht verunreinigen und schnittgrösse und einen Dunstschlot von 30 x 30 cm die wertvollsten Futterbestandteile in den Dünger bis 33 x 33 cm Querschnittsgrösse annehmen.

Diese stark geneigten Raufen ohne Krippen haben indes den Übelstand, dass die Schafe das Rauhfutter zu leicht herauszupfen und sich durch den herunter

fallen.

Diese Nachteile werden durch eine Steilerstellung der Raufen und durch Anordnung kleiner flacher Krippen vermieden, die ausser zum Auffangen des Heusamens, zum Salzgeben und zum Füttern

IT

Am zweckmässigsten sind Doppellangraufen mit lotrechter Sprossenanordnung (Fig. 777). Der etwas geringe Futterfassungsraum wird durch zwei auf den oberen Raufenbäumen aufgenagelte, schräg ansteigende Bretter vergrössert und der auf diesen lagernde grössere Heuvorrat sinkt dann nach und nach herab.

Eine ähnliche Doppelraufe mit Krippen zeigt Fig. 778. Durch lotrecht und schräg angebrachte Bretter wird der Raum zwischen den Leiterraufen wesentlich vergrössert und das Futter gleiclnnässiger verteilt, aber dadurch leider eine fast doppelt so grosse Tiefe der ganzen Raufe bedingt.

Die Rundraufen werden zur Stellung um die Deckenstützen in zwei von Hackfrüchten, Schrotkorn, Hülsenfrüchten dienen.    Hälften hergestellt (Fig. 779). Die Sprossen stehen

Eine solche Doppellangraufe mit Krippen zeigen die    lotrecht und das Rauhfutter gleitet auf dem steilen

Fig. 775 und 776.    Kegelmantel leicht herab. An einer solchen Raufe

von 2,2 m Durchmesser können 25—30 Schafe fressen. Die Rundraufen haben den Vorteil, dass die an ihnen radial stehenden Schafe sich nicht die Wolle abreiben und nur wenig „einfuttern“ können, sind jedoch mit dem Nachteil behaftet, dass ihre Herstellung etwas

i°>

W/A

V.

Fig. 775. Querschnitt.

Fig. 776. Ansicht. Fig. 775 und 776. Doppellangraute mit Krippen.

ft

ii!

7/

Fig. 777. Doppellangraufe mit lotrechter Sprossenanordnung (Querschnitt).

Fig. 778. Doppelraufe mit Krippen (Querschnitt).

Die Breite der Raufe in den Krippen beträgt 60 cm, der untere Raufenzwischenraum ist ca. 20 cm, der obere ca. 30 cm breit. Die Krippen werden

ti

äh

ii_ii_ICJ;

Fig. 780. Englische Korbraufe.

iogm

logpc

Fig. 779. Rundraufe (Querschnitt).

8—10 cm tief, 18—24 cm breit aus 3,5 cm starken, glatt gehobelten Brettern angefertigt. Eine 60 cm breite Doppellangraufe erfordert mit zwei Schafreihen von je 1 m Länge ca. 2,6 m und eine Wandraufe mit einer Schafreihe ca. 1;3 m Raumtiefe.

schwierig und teuer ist und die schwerfälligen Raufen beim Anwachsen des Düngers gehoben werden müssen, um sie mit letzterem unterstopfen zu können.

Eine einfachere und billigere Anfertigung als die Rundraufe zeigt die englische Korbraufe (Fig. 780). Sie eignet sich besonders für Mutterschafe mit ihren Lämmern, hat aber den Fehler, dass die in der Mitte des Raufenkorbes befindliche Futtermenge für die Schafe nicht erreichbar ist. Dieser Mangel lässt sich jedoch durch eine eingesetzte, aus 4 Bretterseiten gebildete pyramidenförmige Rutsche leicht beseitigen.

24*

Ln

Zum Tränken der Schafe dienen entweder einige im Stall aufgestellte und nach Bedarf mit Wasser gefüllte hölzerne Tröge, oder besser gemauerte oder Zementbetontröge mit Wasserzu- und abfluss. grossen Ställen bedient man sich mit besonderem Vorteil einer selbsttätigen oder automatischen Tränkanlage, die in Rücksicht auf den anwachsen-den Dünger in der Höhe verstellbar ist (u. a. System Kotlxe & Co., Braunschweig).

10. Die Nebenräume.

1. Die Futtertenne,

die zur Zubereitung des Wurzel- und» Knollenfutters usw. sowie zum Scheren der Schafe und anderen Arbeiten dient, nimmt mit 4,5—5 m Breite zweckmässig die Mitte und ganze Tiefe des Stalles ein und erhält einen 50 cm hoch über dem Stallfussboden liegenden Zementbetonfussboden, der auf beiden Seiten vom Stallraum durch 1,25 m hohe Latten- oder Bretterwände geschieden ist.

Vielfach ordnet man auch in der Vorderfront und ganzen Stallänge eine Futter- und Einfahrtsdiele an, die, falls von ihr aus der Dachraum gefüllt werden soll, ohne Decke bleibt, aber vom Stalle durch eine Wand getrennt wird.

Die Futtertenne muss mit dem Heuboden und dem etwa vorhandenen und dann unter ersterer gelegenen Kartoffel- oder Rübenkeller in Verbindung stehen.

Dies kann bei an die Vorderfront angrenzenden Futtertennen durch einen Treppenhausvorbau geschehen, oder weil ein solcher kostspielig ist, zweckmässiger durch einen besteigbaren Futterschlot, der sich besonders für eine im Stallinnern liegende Futtertenne empfiehlt und dann die Verbindung zwischen Dachboden und Keller herstellt. Der Keller erhält am besten eine Betongewölbedecke, die, oben wagerecht abgeglichen, zugleich den Tennenfussboden bildet.

2. Der Futterboden

muss den ganzen Winterbedarf für sämtliche Schafe, ca. 1,4 cbm Heu für 1 Schaf, fassen und eine durchschnittliche Höhe von 2 m erhalten, so dass man flachen Dächern mit einem Kniestock nachhelfen muss.

Eine Verbindung des Futterbodens mit dem Stall durch Deckenklappen zum unmittelbaren Herunterwerfen des Rauhfutters in den Stall ist durchaus verwerflich, weil sonst die Stalldünste in den Boden eindringen und das Herabwerfen des Heues die Wolle der Schafe verunreinigt. Bei der Anordnung der besonders für Fleischschafe sehr zweckmässigen und billigen Ställe ohne Futterboden erfolgt das Unterbringen der Vorräte in einer am Stalle in leichter Bauart angebauten Futterscheune.

3. Die Schlafstellen der Schafknechte.

Besondere Schlafkammern sind nicht üblich, die Bettstellen werden gewöhnlich im Stalle selbst zu seiner bequemen Übersicht und Überwachung in Wandnischen oder auf einem 2 m hoch über dem Stall-fussboden an der Decke befestigten Hängeboden aufgestellt. Anstatt des Hängebodens kann auch eine gleich hohe, mit Leiter besteigbare Bühne (Empore) angeordnet werden.

4. Der Krankenstall.

Derselbe soll etwa 5 °/₀ der Herde fassen und entweder als besonderes, vom Hauptstall möglichst weit entferntes Gebäude errichtet oder in einem anderen Stalle angelegt werden.

11. Beispiele ausgeführter Stallanlagen.

1. Schafstall mit hölzerner Decke für 700 Schafe.

(Fig. 781—785.)

Das vom Verfasser für das Rittergut Klützow bei Stargard, Pommern, entworfene Stallgebäude hat unter vollständiger Ausnutzung des Bauplatzes eine lichte Tiefe von 18,24 m und eine lichte Länge von 40,24 m erhalten, und bietet mit seiner lichten Grundfläche von rund 678 qm, abzüglich der ca. 56 qm grossen Futterkammer, für die 700 Schafe hinlänglich Raum. Die in der Mitte der Vorderfront befindliche im Lichten 6,5 zu 8,3 m grosse Futterkammer liegt mit dem Fussboden 77 cm hoch über dem Stallfussboden, hat Umfassungswände aus schwachem, verschaltem Fachwerk erhalten und ist durch eine Treppe mit dem Futterboden verbunden. Auf beiden Seiten der Kammer ist je eine Querdurchfahrt zum bequemen und schnellen Herausschaffen des Düngers angeordnet; die Tore dienen gleichzeitig zum Austreiben der Schafe.

Das Fundamentmauerwerk besteht aus Ziegelsteinen, desgleichen die Umfassungswände des Erdgeschosses. Diese wurden trotz ihrer bedeutenden freistehenden Länge und der grossen Gebäudetiefe nur l¹/₂ Stein stark ohne äussere Pfeilervorlagen ausgeführt, da die Last der hölzernen Decke (gestreckter Windelboden) und der grösste Teil der Dachlast auf von Wandstielen getragenen Unterzügen aufgenommen werden, so dass die Umfassungswände lediglich durch das geringe Gewicht der mit den Pfannenblechen verkleideten Fachwerks-, Drempel- und Giebelwände und durch eine geringe Dachfläche belastet werden. Die Umfassungswände sind vom Stallfussboden ab auf 1 m Höhe mit glattem Zementputz, darüber bis zur Decke mit Fugenverschmierung und Weissung versehen und aussen sauber ausgefugt. Zur Abhaltung der aufsteigenden Grundfeuchtigkeit und der etwa seitlich eindringenden Feuchtigkeit des anwachsenden Düngers erhielten die Wände eine Asphaltisolierpapplage in Höhe des Fuss-

-T(

LmJk^^mjL

-mVa

,CSNi;

ii

;i

*n

'W.jy <? •/ *3    4 S"

7*T

Ns

/,y

-5

„V.

zo

4 7«?^-

-1

<2^0

<w

ZJ~

JO

JS~

4o

Fig. 781. Grundriss.

xr

d::::

d:::.

»--D:

■PI

»Dl

D»

d:t7.

d:v:

07.71

o:::

fl::

Fig. 782. Vorderansicht.

Mb

El

-41

/Xr_J

Fig. 783. Querschnitt nach a—5.

bodens und eine weitere in 1 m Höhe über diesem.

sänlen unterstützen kräftige Tragsparren, auf denen die nach der Stallänge gerichteten und gestossenen Sparren (Pfettensparren) aufgekämmt und genagelt sind. Das flache Dach wurde gleichfalls mit Pfannenblechen eingedeckt, die unmittelbar auf den Pfettensparren aufgenagelt sind. Die Beleuchtung des Futterbodens erfolgt durch mehrere in der Blechbedachung eingelegte eiserne Oberlichter. Die Stall-lüftung wird durch eine Anzahl in den Fensterbrüstungen angeordneter Luftzuführungskanäle und durch 6 Stück kreisrunde Asplialtpapp-Duustschlote

Der Stallfussboden ist eine 30 cm starke Sandschicht, derjenige der Futterkammer eine 10 cm starke Zementbetonschicht. Die auf beiden Längsfronten angeordneten grossen Fensteröffnungen sind ‘abwechselnd mit Glasbausteinen und gusseisernen Kippflügelfenstern verschlossen. Die Deckenbalken ruhen mit einmaligem, abwechselndem Stosse auf 5 nach der Stallänge gelagerten Unterzügen. Die 3 mittleren Unterzüge werden von 12 Bockstreben getragen, die auf 1,36 m langen und 0,4 m breiten Betonsockeln stehen bezw. auf den mit diesen verankerten Schwellen mit eingepresstem starkem Drahtgeflecht bewirkt.

J§L

NI

4L

Fig. 784. Längsschnitt.

p*

tt

rj

i'lli

Fig. 785. Querschnitt nach c—d.

Fig. 781—785. Schafstall mit hölzerner Decke für 700 Schafe. (Prof. Schubert.)

eingezapft sind. Die Enden der drei mittleren Unter-    Die Schlote sind mit Bretterkästen ummantelt und

züge und die beiden Wandunterzüge werden durch    die Zwischenräume mit Isoliertorfmull ausgefüllt,

Die Baukosten beliefen sich auf rund 24900 M.

lotrechte Stiele unterstützt. Durch die Anordnung der wenigen und weit voneinander entfernten Decken-    und betragen somit hei 779 qm bebauter Grund-

stiitzen wird eine möglichst bequeme Benutzung des    fläche ca. 32 M. für 1 qm und bei 6458 cbm um-

Stalles, ein leichtes Düngerausfahren und eine gute    bautem Raum ca. 3,85 M. für 1 cbm.

Übersichtlichkeit erzielt.

2. Schafstall mit hölzerner Decke für 900 bis 1000 Schafe. (Fig. 786 und 787.)

Dieser nach dem teilweise abgebildeten Muster-

Die Windelbodendecke besteht aus 5 cm starken halben Lattenstämmen, auf denen ein 13 cm starker, mit Dachpappe überklebter Strohlelimestricli ruht. Die Drempel- und Giebelwände wurden aus    entwurf des landwirtschaftlichen Ministeriums auf

leichtem Fachwerk mit einer Verkleidung aus verzinkten    vielen preussischen Domänen ausgeführte Schaf stall

Siegener Pfannenblechen auf einer Lattung aus-    ohne Futterraum umscliliesst einen lichten Raum

geführt. Die Dachkonstruktion ist möglichst einfach    von 15,6 zu 40,5 m und ist für 900—1000 Schafe

und praktisch: doppelte, etwas schrägstehende Stuhl-    bestimmt, so dass bei rund 632 qm Fläche auf das

Schaf etwa 0,7 bezw. 0,63 qm entfällt. Die Raufen sind als 5 Reihen Doppelraufen und 2 Reihen Wandraufen nach der Stallänge aufgestellt, und gewähren unter Fortnalnne der mittleren Reihe eine bequeme Längs-durchfalirt für die Düngerwagen; an der Hoffront sind ausserdem zwei kleinere Eingangstüren angeordnet.

JL

Das Grundmauerwerk besteht aus Bruchsteinen, das gesamte aufgehende Mauerwerk aus Ziegelsteinen. Die

li

Fig. 786. Grundriss.

s.

■~nl

Fig. 787. Querschnitt.

Fig. 786 und 787. Schafstall mit hölzerner Decke für 900—1000 Schafe.

l<---

-HL

Hl

3o [

'S

<S\

Decke bestellt aus dem gestreckten Windelboden mit Kalkzementputz. Die Deckenbalken laufen zweckmässig gestossen nach der Stallänge und ruhen auf nach der Tiefe liegenden I-Trägerunterzügen, die von 2 Reihen gusseiserner Säulen unterstützt werden, die nach der Tiefe 5,2 m, nach der Länge 4,5 m weit auseinander stehen. Alle Daclistuhlsäulen und Streben stehen unmittelbar auf den I-Trägerunterziigen mit denen sie

durch J-Laschen verbunden sind, um jeden Deckenbalken, wenn er verfault, ohne jegliche Schwierigkeit auswechseln zu können.

80 cm starke Sandschicht. Das überstehende, mit hohem Drempel versehene Dach ist ein Pfetten-sparrendach mit Holzzementeindeckung.

i c~

einer Grundfläche von 520 qm, von der noch die 32 qm grosse Futtertenne und die 9 qm grossen Der Fussboden ist eine Bocklogen abgehen, 479 qm verbleiben und mithin

auf jedes Schaf 0,72 qm Fläche entfällt. Das Gebäude wird durch die in der Mitte gelegene Futtertenne und 2 Säulenpaare der Länge nach in zwei Hälften zerlegt, deren jede durch T~ die in den Giebeln gegenüberstehenden Tore eine Längsdurchfahrt bildet. Die Raufen sind zum

20o

PS

fr

fr

Fig. 788. Grundriss.

1§T 1®

36

r77~-

y=T

ü

"Q

grössten Teil nach der Tiefe aufgestellt. An einem Giebel liegen zwischen den beiden Toren 4 Bock-verschläge. An den 4 Ecken der Futtertenne befinden sich ein massiver Futterschlot — der die Verbindung mit dem Heuboden und mit dem in Breite der Futtertenne sich von einem Giebel zum anderen erstreckenden Rübenkeller herstellt — und 3 massive Dunstschlote. Zu beiden Seiten der Futtertenne befinden sich Tränktröge aus Zementmauerwerk. Die Grundmauern und die Wände bis zu den Fenstersohlbänken sind aus Kalksandstampfmasse und über diesen bis Oberkante und Decke aus schwächerem Ziegelmauerwerk ausgeführt. Die Drempel- und Dacli-giebelwände bestehen aus ausgemauertem Fachwerk. Die nach der Stalltiefe liegenden Deckenbalken des gestreckten Windelbodens werden von 4 Unterzügeu getragen, deren beide mittelsten auf den 2 Paar gusseisernen Säulen und auf Auskragungen des Schlotmauerwerkes ruhen, während die beiden äusseren Unterzüge von 4 Hängewerken getragen werden. Das flache Dach ist mit Asphaltpappe doppellagig eingedeckt.

Die Baukosten dürften sich bei der billigen Bauart auf etwa 20000 M. belaufen haben, was bei einer überbauten Grundfläche von ca. 577 qm ca. 35 M. für 1 qm ergeben würde.

MHfrM

■a

Fig. 789. Querschnitt.

Fig. 788 und 789. Schafstall mit hölzerner, zum Teil freitragender Decke für 668 Schafe.

Die Baukosten beliefen sich auf 23 750 M. oder bei einer überbauten Grundfläche von 690 qm auf rund 34,5 M. für 1 qm.

3. Schafstall mit hölzerner, zum Teil freitragender Decke für 668 Schafe. (Fig. 788 und 789.)

Dies nach einem Entwurf von v. Tiedemann ausgeführte Stallgebäude ist im Lichten 26 m lang, 20 m breit und für 668 Schafe bestimmt, so dass bei

4. Schafstall mit gewölbter Decke (böhmische Kappen zwischen Gurtbögen) für 800 Schafe.

(Fig. 790—793.)

Der auf dem Fiirstl. Henkel sehen Gute Neudeck, Schlesien, ausgeführte Stall dient zur Aufnahme einer Stammherde von 800 Schafen, die an Rundraufen

gefüttert werden. Die für einen Stall im allgemeinen Stallfussboden um 0,7 m erhöhte Futtertenne in zwei etwas aufwendig zu nennende architektonische Ge- Stallabteilungen zerlegt und ist in beiden Giebeln

TT;

T—71R—w—71

no jo“

’U/)1

Ui.j

yi] I hü

__:

■ in

ran

JO

I

8S

I!

i

\

EuJttfik

\!i

Utensui

CTTfri

Fig. 790. Grundriss.

;i|

II

Fig. 791. Vorderansicht.

bereitXf

UH

1........

fl

UL

:    j I! j §    :! i :

.......

■=ffrr®

L_

I;

SB

iin

V'SIV

i ii :

■p

staltung ward bedingt durch die schon früher vor- | zum Zweck der in der Länge des Stalles erfolgenden liaudenen Kuh- und Pferdeställe. Das Gebäude wird Düngerabfuhr mit je einem Tor versehen. Auf beiden durch eine in seiner Mitte befindliche, gegen den Seiten der Futtertenne, an der Vorderfront, befinden

verlegten Eisenbahnschienen, die sich auf eiserne I-Träger-Unterzüge stützen, die von gusseisernen, im Schafstall auf Granitsockeln stehenden Säulen getragen werden. Heute würde man jedoch einen solchen „Eisenfresser“ von Decke nicht mehr ausführen, und anstatt je 3 schmaler Gewölbe nur ein breites anordnen, wodurch nicht nur die beiden Unterzugsträger, sondern auch bei jedem breiten Gewölbe 2 Kappenträger, also im ganzen Gebäude 26—27 Stück erspart werden. Das flache Drempel-dacli hat eine doppellagige Asphaltpapp-Eindeckung erhalten.

welche auf gusseisernen Säulen ruhen, die auf Hausteinsockeln montiert sind. Das allseitig überstellende hohe Drempeldach ist mit Biberschwänzen als Kronendach eingedeckt und gewährt durch seine Binderkonstruktion einen völlig freien Bodenraum.

5. Schaf- (Ochsen- und Pferde-) Stall mit gewölbter Decke (preussische Kappen zwischen T- Trägern).

(Fig. 794—796.)

6. Schafstall ohne Bodenraum, mit angebauter Futterscheune für 800 Schafe. (Fig. 797 und 798.)

Das von Architekt Wagner in Miekow i. M.

ausgeführte Gebäude besteht aus einem 22 m zu 29,75 m im Lichten grossen Stall für 800 Schafe und aus einer am rechten Stallgiebel angebauten 15 m langen und 31,74 m tiefen Futterscheune. Der

sich je 6 Bocklogen, die von ersterer und den Stall- Gang angelegt wurde, der durch eine 1,25 m hohe, abteilungen zugänglich sind. Die Futtertenne ist in einen an der Vorderfront gelegenen Giebelvorbau verlängert und hier auf beiden Seiten mit Räumen für Futterbereitung und Utensilien, sowie mit einer steinernen Bodentreppe versehen.

Die im Rohbau ausgeführten Umfassungsmauern bestehen aus Kalkbruchsteinen mit Binderschichten von Ziegeln. Letztere sind auch zur Überwölbung der Tür- und Fensteröffnungen verwendet worden.

Die Fenster sind gusseiserne, mit Kippflügeln; ausser denselben vermitteln kreisrunde, über den Fenstern angebrachte, mit verstellbarem Verschluss versehene Öffnungen den Zutritt der frischen Luft, wenn das Wetter ein Öffnen der Fenster verbietet. Die Stallabteilungen haben in der Hoffront (Nordseite) je 1, an der Feldseite (Südseite) je 2 Aus- und Eintreib-türen erhalten. Die Decke besteht aus böhmischen Kappengewölben (Hohlziegel), zwischen Gurtbögen,

¹/₂ Stein starke Brüstungswand vom Stall getrennt ist und eine gute Übersicht über denselben vermittelt, so dass eine Beunruhigung der Schafe durch Betreten des Stallraumes ausgeschlossen ist. In den eingebauten Hiilmerstall strömt durch mit Drahtgitter versehene Schlitzöffnungen in seinen Umfassungen die warme Luft aus dem Schafstall ein, welche den Hühnern zugute kommt. Die Abfuhr

des Düngers erfolgt derart, dass die Düngerwagen durch das Tor an der Hoffront einfahren und den

Stall durch das in der Giebelmitte befindliche Tor wieder verlassen. Die neben dem Hühnerstall gelegene abgeschlossene massive Bodentreppe ist von dem erhöhten Gang an der Vorderfront zugänglich, wodurch allerdings die Stalldünste leicht in den Bodenraum aufsteigen können. Die Decke des ganzen Stallgebäudes besteht aus schmalen preussisclien Kappengewölben zwischen alten, nach der Stalltiefe

Js

oo

fBl

LP

Fig. 792. Querschnitt nach A—B.

Fig. 790—793. Schafstall mit böhmischen

Fig. 793. Querschnitt nach G—D. Kappengewölben zwischen Gurtbögen.

In dem auf dem Gute Gross-Neuendorff ausgeführten Stallgebäude sind 500 Southdown - Schafe (Eleischschafe), 20 Stück Zugochsen und 12 Gastpferde untergebracht, ausserdem ist noch in dem Schafstall ein Hühnerstall eingebaut. Der Ochsenstall, dem sich Futter- und Knechtekammern an-sehliessen, die nach dem Stalle hin durch Lattenwände zwischen den Bogenstellungen begrenzt werden, ist vom Schafstall durch eine Scheidewand getrennt.

Letztere]' ist insofern von der gewöhnlichen, für Wollschafe beliebten inneren Einrichtung einer mittleren Futtertenne abweichend, als an Stelle dieser ein der Hoffront paralleler erhöhter, 2 m breiter Stall ist mit zwei Querdurchfahrten versehen und

enthält an der rechten Ecke der Vorderfront eine eingebaute kleine Futterkammer, deren Wände aus einen vorderen kleineren Strohbansen und grenzt mit der langen Einfahrtsdiele an den Stall an, die

sMiät

t'.

i| «J. *

ifl 11 »fl

■X

|—iJ—|

!*:

_L

**

<3

Mi!1, nrn

"niiä

3-

Jo

pi'

Ei,.

'S

I_

Fig. 796. Teil der Vorderansicht des Schafstalles.

to

fe?

Fig. 794. Grundriss.

-E3-

/< c

■{J-

H—1    - W

■2 t o /

Fig. 795. Querschnitt nach A—B.

Fig. 794—796. Schaf- (Ochsen- und Pferde-) Stall mit gewölbter Decke.

'"T'lp

verbreitertem Fachwerk bestehen. Die Scheune zerfällt in einen hinteren grösseren Heubansen und in im vorderen Teile als Vordiele für den Schäfer dient und mit dem Futterraume verbunden ist.

Das gleichzeitig die Stalldecke bildende flache mit einer Zementputzdecke auf Trapezlattengewebe Dach ist als Pfettensparrendach konstruiert und versehen. Die Scheune hat Fachwerkswände mit

'•S

si

e lo ~

7|C

4$ « /Z\? € Zfc'. -s^N

<s>

Sr

<V

o/*'// czs Zs £/

&jfcL7^ ® «f'c'^cijZe^.

Z/zr

/

Jütfer

t a vtm.

~K? rcfceZe, v/2*V a£. J'c^a%fe^

Si ^    ®    ^

^ ¹

Zfr -4fk- ?«*■

Jß/5-

'S

Cäd

Fig. 797. Grundriss.

wf

- §,-aU_4_

fr

üiH

Fig. 798. Querschnitt.

Fig. 797 und 798. Schafstall ohne Bodenraum, mit angehauter Futterscheune für 800 Schafe.

Uber die entstandenen Baukosten ist näheres

wird von 8 Eeihen Holzstützen getragen, die auf wagerechter Stülpschalung und gleichfalls ein doppel-runden Sockeln stehen. Das Dach wurde mit Asphalt- lagiges Pappdach erhalten, pappe doppellagig eingedeckt, zwischen den Pfetten-sparren mit Lehmeinschubdecke und unter den letzteren nicht bekannt.

eine ausreichende.

4. Schweineställe.

Wird die Schweinezucht vom Landwirt nebenher betrieben und nur eine geringe, teils für den eigenen Bedarf, teils zur Mast und zum Verkauf berechnete Anzahl Schweine gehalten, so erfolgt deren Einstellung am zweckmässigsten, namentlich der Wärmeausnutzung wegen, im Kuh- oder Ochsenstall, oder auch wegen der leichteren Anlage eines Schweinehofes in einem Anbau am Giebel derselben.

Handelt es sich aber um einen grösseren Schweinebestand, so ist ein besonderes Stallgebäude erforderlich, das möglichst weit vom Wohnhause entfernt, aber in der Nähe einer etwa vorhandenen gewerblichen Anlage (Molkerei, Brennerei) zum Zweck der Abfallverwertung für die Fütterung und Mästung liegen soll.

1. Die Lage.

Den grössten Einfluss auf die Gesundheit und das Gedeihen der SchwTeine äusserst eine warme sonnige, trockene, luftige und wirtschaftlich richtige Lage des Stallgebäudes, welches deshalb mit seiner Hoffront und mit den zugehörigen Schweinehöfen bei Zuchtbetrieb möglichst nach Süden oder Südosten, bei Mastbetrieb nach Osten oder Westen liegen muss und auf einem durchaus trockenen, etwas erhöhten Gelände und in möglichster Nähe der genannten gewerblichen Anlagen zu errichten ist.

2. Der Raumbedarf.

Das Unterbringen der Schweine geschieht nach den verschiedenen Alters- und Geschlechtsklassen (Eber, Mutterschweine, Mastschweine, Ferkel und Fasel) in einzelnen, für ein oder mehrere Tiere bestimmten Abteilungen, Buchten oder Koben. Die Buchten müssen so gross sein, dass sie dem einzelnen Tier die erforderliche Bewegung trockene Lagerstätte und hinreichenden Platz am Futtertroge gestatten.

Die Grösse des Stallgebäudes hängt im wesentlichen von der Anzahl der Zuchtsäue und Mastschweine ab.

Eine Zuchtsau wirft jährlich zweimal durchschnittlich je 10—15 Ferkel und bedarf während der letzten Zeit ihrer Trächtigkeit und der 4 bis 8 Wochen dauernden Säugungsperiode eine besondere, von der Rassengrösse abhängende Bucht von 4,4 bis 5,5 qm Grösse (2 m breit, 2,2—2,75 m tief ausschl. Trogbreite).

Im Anfang und ausser ihrer Trächtigkeit bringt man die Säue zu zwei, selbst bis zu vier Stück in einer solchen Bucht unter oder mit den zwei Jahre alten Grossfaseln zusammen, so dass nur für die Hälfte der bestimmten Anzahl von Zuchtsäuen einzelne Buchten erforderlich werden.

Die Ferkel werden entweder 4—8 Wochen alt verkauft oder, als Absatzferkel nach Alter und Geschlecht getrennt, in grösseren Buchten untergebracht, in denen sie für das Stück 0,5—0,6 qm Grundfläche erhalten.

Die bis 1 Jahr alten Schweine, Kleinfasel, und die bis 2 Jahre alten Grossfasel, die dann zur Zucht oder Mästung verwendet werden, erhalten getrennte Sammelbuchten, die dem einzelnen Tier 0,7—0,8 bezw. 0,9—1,1 qm Fläche darbieten. Die Fütterung geschieht in den Sammelbuchten, zweckmässiger auf besonderen Futtertennen.

Auf je 15—20 Zuchtsäue rechnet man einen Eber, der in einer 8,5—4,0 qm grossen Einzelbucht (1,6-—1,75 m breit, 2,2—2,5 m tief) unterzubringen ist.

Die Mastschweine werden zu je 2 oder auch bis zu 4 Stück in einzelnen Buchten untergebracht und stets daselbst gefüttert. Die Buchten erhalten für 2 Schweine etwa 3,2 qm, für 4 etwa 4,8 qm Fläche.

Für preussisclie Domänenbauten sindfolgende Buchtgrundflächen vorgeschrieben:

Für 1 Absatzferkel 0,5—0,6 qm, stets in grösserer Anzahl in gemeinsamer Bucht.

Für 1 Kleinfasel 0,8 qm, stets in grösserer Anzahl in gemeinsamer Bucht.

Für 1 Grossfasel 1 qm, stets in grösserer Anzahl in gemeinsamer Bucht.

Für 1 Zuchtsau mit Ferkeln 3,9 qm in einer Einzel-buclit.

Für 2 nichtträchtige Säue zusammen 3,9 qm in einer Einzelbucht.

Für 1 Eber 3,4—3,9 qm in einer Einzelbucht.

Für 1 Mastschwein 2,0—1,6 qm, wenn 1—2 Stück in einer Einzelbucht.

Für 1 Mastschwein 1,6—1,2 qm, wenn 2—4 Stück in einer Einzelbucht.

Die Zuchtsaubucht erhält bei 3,9 qm Grundfläche etwa

1,8 zu 2,2 m Grösse.

Die Eberbucht erhält bei 3,4—3,9 qm Grundfläche etwa

1,6 zu 2,1 bis 1,8 zu 2,2 m Grösse.

Da diese Buchtgrösseu indes für grossrassige Schweine (deutsches Edelschwein, York- und Berk-sliireschweine) zu klein sind, auch keine abwechselnde Benutzung zu Zucht- und Mastzwecken zulassen, so-werden die Einzelbuchten nach einem Ministerial-Erlass vom Jahre 1896 in der Grösse von 4,4 qm (2 m breit und 2,2 m tief) angeordnet; die Buchttiefe ausschl. Trogbreite.

Eine solche Bucht reicht für 1 Muttersau mit Ferkeln, 2 nicht trächtige oder abgeferkelte Säue,. 1 Eber, 3 ausgewachsene Mastschweine, 5 Fasel oder 7—8 Absatzferkel aus.

Noch zweckmässiger wird die Buchtgrösse für die Haltung grosser Rassen und bei Benutzung hölzerner Lagerpritschen auf 5,5 qm gesteigert, d. h. 2 m Breite und 2,75 m Tiefe, wovon 1,2 m auf den Standraum vor dem Trog und 1,55 m auf die Lagerpritsche entfallen.

Landwirtschaftsminister von Arnim-Criewen empliehlt sogar eine Zuchtsanbucht von 6,5 qm Grösse, etwa 1,97 in breit, 3,3 m tief.

Die Stallgassen, die gewöhnlich gleichzeitig zur Fütterung und zum Ausmisten dienen, erhalten vor einer Buchtreihe 1,2 m, zwischen zwei Buchtreihen 1,4—1,6 m Breite, einsclil. Rinnenbreiten. In sehr grossen, langen Ställen sind bis 2 m breite, mit Futter- und Düngergleisen versehene Stallgassen und zur gemeinsamen Fütterung des Jungviehes eine oder mehrere 3,1—3,5 m breite Futtertennen mit entsprechend langem Trog sehr praktisch.

3. Die Stallhöhe, Stallwärme usw.

Die lichte Stallliöhe soll iu Rücksicht auf die erforderliche Wärme im Winter je nach Viehanzahl 2,2—2,8 m, höchstens 3 m betragen; Zuchtställe rohres heisse Dämpfe in ein mit Wasser gefülltes eisernes Gefäss, welches im Stall aufgestellt ist, überleitet und so das Wasser erwärmt. Für grosse Zuchtställe empfiehlt sich auch eine unter dem Fussboden der Bucht angeordnete Kanalluft-Heizungsanlage.

Die zugfreie Zuführung reiner und die Abführung verdorbener Luft kann auf verschiedene Art und Weise geschehen; vgl. das Kapitel „Lüftung“ S. 257.

4. Die Buchten- bezw. Grundrissanordnung.

Bei kleinerer Schweinezahl ordnet man die Buchten in zwei Längsreihen an den Aussenwänden mit mittlerer Stallgasse an, so dass die lichte Stalltiefe je nach der Bnchtentiefe (ca. 2,2—2,75 m, einschliesslich Trogbreite ca. 2,6—3,15 m) nnd je nach der Stallgassenbreite (1,2—1,6 m) ca. 6,6 bis 8 m beträgt (Fig. 799), und bei Anordnung einer 3,1 bis 3,5 m breiten Futtertenne sich auf ca. 7,5 bezw.

7,9 bis 8,6 bezw. 9 m beläuft (Fig. 800). Für Zucht-

CQS

6 cs

Fig. 800. Zwei Längsreihen-Buchten mit Futtertenne.

Fig. 799. Zwei Längsreihen-BucMen mit mittlerer Stallgasse.

Fig. 801. Zwei Längsreihen-Buchten mit 2 Stallgassen.

müssen im allgemeinen niedriger, Mastställe höher sein. Die Stallwärme darf für Ferkel, Jungvieh und Mutterschweine nicht mehr als 18⁰ C., für Mastschweine nicht mehr als 12 ⁰ C. betragen. Geringere Wärmegrade sind für die ersteren, besonders von edlen, dünnhäutigen Rassen, höhere indes für die letzteren durchaus gefährlich. Da nun im Winter die Stallwärme durch Einführung der Frischluft abgekühlt wird, so muss die letztere wenigstens bei der Züchtung edler Rassen bis auf die erforderliche Normalwärme wieder künstlich erwärmt werden.

Dies kann dadurch geschehen, dass man die Heizung mit der Feuerung der Futterküche verbindet, dass man die Dampffässer für die Zubereitung des Futters oder den Dampfentwickler zeitweilig im Stalle aufstellt, oder dass man die durch einen Blechmantel aufgefangene Wärme aus dem Dampfentwickl er der Futterküche durch eine in der Küchenwand befindliche Öffnung in den anliegenden Stall einführt. Auch lässt sich eine Dampfwasserheizung einfachster Art im Stalle selbst herrichten, wenn man mittels eines vom Dampfentwickler ausgehenden Dampfställe ist es jedoch besser, die Buchten in zwei Längsreihen in der Stallmitte anzuordnen, wodurch sie wärmer liegen. Dann sind zwei Gassen an den Aussenwänden erforderlich nnd die lichte Stalltiefe beträgt ca. 7,7 bis 8,8 m (Fig. 801).

Bei grosser Schweinezahl ist eine wesentlich grössere Stalltiefe erforderlich, damit die Ställe nicht zu lang werden. Diese lässt sich durch vier Längsreihen mit zwei oder drei Stallgassen erreichen, die durch Quergänge verbunden werden, so dass die lichte Stalltiefe dann ca. 13,3 bis 15,9 m bezw. 14,4 bis 16,8 m beträgt. (Fig. 802 und 803).

Bei Anordnung der Buchten in Qu er reihen (bis zu 10 Stück) mit nach der Stalltiefe gerichteten und durch einen oder zwei Längsgänge verbundenen Stallgassen lassen sich bis ca. 20 m Stalltiefe erzielen (Fig. 804). Bei solch tiefen Ställen müssen jedoch zur hinreichenden Beleuchtung tunlichst auf allen vier Fronten Fenster von möglichster Breite angeordnet werden. Erhalten solche Ställe keinen

Streuboden, so erfolgt die Beleuchtung zweckmässig j beigemischt werden. 1 qm 40 cm starke Wand durch eine entsprechende Anzahl von Dachlichtern. stellt sich auf nur etwa 3 M. Die Kalkschlackenstampfmasse wird aus einem Gemenge von gesiebter, gut ausgebrannter Asche und Schlacken von Stein-Die Umfassungswände müssen zur Erlangung kohlen-Dampkesselfeuerungen mit gelöschtem Fettkalk im Verhältnis von 4:1 hergestellt, bezw. ist auf 1 cbm Stampfmasse etwa 1,2 cbm Schlacken und 0,3 cbm gelöschter Kalk zu rechnen. Die Steinkohlenasche und -schlacken, die vielfach unentgeltlich

5. Die Wände.

warmer, trockener Ställe und in Rücksicht auf den grossen Zerstörungstrieb der Schweine und ihre reichliche Harnentleerung aus möglichst schlecht

wärmeleitenden, harten und widerstandsfähigen Baustoffen bestehen. Ausgemauertes und ausgestaktes    zu haben sind, verleiht den Wänden eine grosse Härte

Fachwerk ist ganz ungeeignet, es ist nicht allein zu und Festigkeit, macht sie porös und dadurch trocken

und warm. 1 qm 40 cm starke Wand stellt sich

kalt, sondern geht auch infolge der grossen Stallfeuchtigkeit bald zugrunde, wird überdies von den ! unter Annahme des unentgeltlichen Bezuges der Schweinen zernagt und von den Ratten durchwühlt.

Schlacken auf nur etwa 3,8 M.

Bruchsteine widerstehen wohl den Angriffen der Schweine und der Feuchtigkeit, jedoch liefern sie im allgemeinen infolge ihrer zu grossen Dichtigkeit keine warmen und trocknen Wände, so dass sich ihre An-

/O.

IT

ca».

ZS

j!

/.

Fig. 802. Vier Längsreihen-Buchten mit 2 Stallgassen.

Fig. 803. Vier Längsreihen-Buchten mit 3 Stallgassen.

Fiff- 804. Bucht-Querreihen.

wendung lediglich durch besondere Billigkeit an einzelnen Orten rechtfertigen lässt. Am besten eignen sich harte Ziegelsteine zu den Wänden, die mindestens l¹/» Stein stark und innen mit 1,2 m hohem glattem Zement- oder Asphaltputz ausgeführt werden, damit sie gegen die Angriffe der Schweine und Nässe geschützt sind und. zurzeit von »Seuchen gründlich gereinigt und desinfiziert werden können.

6. Die Decken.

Hölzerne Deeken haben wegen der sehr feuchten Stalluft nur eine kurze Dauer, deshalb ist höchstens ein gut ausgeführter gestreckter Windelboden mit unterem verlängertem Zementmörtelputz auf Falzpappe und Lattung zulässig. Für bessere Ställe sind bei geringer Ausdehnung derselben preussische Kappengewölbe oder ebene massive Decken aus Hohlziegeln oder Schwemmsteinen und bei grossen Ställen Mit dem Ziegelbau ist in neuerer Zeit der weit    die weit spannenden Beton- und Moniergewölbe, be-

billigere Stampfbau (Kalksand- und Kalkschlacken-    sonders die Koenensche Youtenplattendecke und

stampfbau) in erfolgreichen Wettbewerb getreten,    ähnliche, alle zwischen I-Trägern ailf gusseisernen

mit dem sich sehr harte, dauerhafte und warme    Säulen, am geeignetsten. Alle massiven Decken, be-

Wände hersteilen lassen. Die Kalksandstampfmasse    sonders diejenigen aus Beton, müssen zur genügenden

wird aus einem Gemenge von reinem grob-, mittel-    Warmhaltung und zur Verminderung des Abtropfens

und feinkörnigem Sand oder von Sand mit Kies mit    mit einer entsprechend starken oberenAbgleicliung aus

gelöschtem Fettkalk im Verhältnis von 10:1 her-    Kalkschlackenbeton versehen und die unteren I-

gestellt bezw. ist auf 1 cbm Stampfmasse 1,4 cbm    Trägerflansche zum Verhüten des schnellen Ver-

Sand und 140 1 gelöschter Kalk zu rechnen. Dem    rostens und ständigen Abtropfens mit Ziegeldraht-

Gemenge können auch Ziegeleiabgänge erfolgreich    zementputz umhüllt werden. Ganz freiliegende T-

Deckenunterstützungen lassen sich den Quer- und empfehlen: Scheidewänden der Buchten entsprechend leicht aufstellen, d. h. die Holzstiele und gusseisernen Säulen stehen auf den Verstärkungspfeilern der Buchtenwände.

Trägerunterzüge sind vollständig zu umhüllen. Die

Noch zweckmässiger und billiger werden die Verstärkungspfeiler selbst verlängert und zum unmittelbaren Tragen der Träger und Unterzüge verwendet.

Da der Dachboden allein zum Streu unterbringen dient und ein ausgewachsenes Schwein nur etwa 8 cbm Raum erfordert, jedoch die Streu leicht anderweitig unterzubringen ist, so kann der kostspielige Dachraum wenigstens stets bei Mastställen fortbleiben und das die Decke ersetzende flache Dach genau in derselben Weise wie bei den Rindviehställen ausgeführt werden.

7. Der Fussboden und die Jaucherinnen.

Der Fussboden muss 30 cm hoch über dem Gelände liegen, um den Schweinen ein trocknes, warmes Lager und das Gefälle für die Entwässerung ermöglichen zu können. Die Fussbodenpflasterung muss auch in sich genügend warm, vollständig jaucheundurchlässig, widerstandsfähig gegen das Durchwühlen der Schweine und Ratten sein und die Jauche schnell und gründlich ablaufen lassen, also reinlich sein. Diesen Anforderungen entspricht in genügender Weise ein hochkantiges Klinkerpflaster in Zementmörtel mit engen festverstrichenen Fugen, das auf einem festabgestampften und zweckmässig mit Glasscherben zum Abhalten der Ratten durchsetzten Grundbett auszuführen ist. Noch zweckmässiger, billiger und gründlicher desinfizierbar ist eine 10 cm starke Zementbetonschicht. Der 8 cm starke Zementbeton (1 : 7) erhält einen 2 cm starken Zementestrich 1:2, der nur schwach aufzurauhen oder zu riffeln ist, damit die Schweine nicht ausgleiten, aber der schwerflüssige Harn noch gut ablaufen und der Fussboden leicht gereinigt werden kann. Da der Zementbeton jedoch wegen seiner Dichtigkeit stets etwas feucht und kalt ist, so eignet er sich für Zuchtschweine, besonders Ferkel, nur dann, wenn im hinteren Buchtteile hölzerne Pritschen verlegt werden, die nicht nur im Winter warme und trockne Lagerplätze, sondern auch eine erhebliche Streuersparnis gewähren. Die 1,25—1,5 m breiten Pritschen werden aus 3 cm starken Brettern mit untergenagelten Latten hergestellt und die Pritschenvorderkante zur Verhütung des Herabgleitens der Streu mit einer 4—5 cm hohen und gegen Benagen mit Eisenblech geschützten Holzleiste versehen.

Als besonders warme, vollständig dichte, trockne und nicht zu teuere Fussbodenpflasternngen für

Hochzuchtställe sind noch die folgenden zu

a)    Das Dörritsteinpflaster (siehe S. 268).

b)    Eollschicht - Klinkerpflaster mit Asphaltkitt-Fugenverguss auf einem dick und heiss abgeteerten oder mit Asphaltisolierpappe abgedeckten, gut abgerammten Kiesgrundbett (Fig. 805).

c)    Rollschicht-Klinkerpflaster mit Asphaltkitt-Fugenverguss auf einer 5—10 cm starken Schicht gut ausgebrannter, trockner Kohlenschlacken, die abgestampft und eingeebnet auf dem wie vorhin behandelten Grundbett aufruht (Fig. 806).

d)    Klinkerflachschicht auf einer Isolierschwemm-stein-Flachscliicht, die ihrerseits auf dem abgeteerten oder mit Pappe abgedeckten Kiesgrundbett verlegt wird (Fig. 807).

e)    Klinkerflachschicht auf einer Isolierkorkstein-Flachschicht, die einen so ausserordentlich wirksamen Schutz gegen Kälte uud Feuchtigkeit bildet, dass das Kiesgrundbett keiner Isolierung durch Abteeren oder Pappebelag bedarf (Fig. 808).

f)    Klinkerflachschicht auf einer 5 cm starken Schicht gut ausgebrannter Kohlenschlacken, die ihrerseits auf einer 8—10 cm starken Schicht Magerbeton aufgebracht wird (Fig. 809).

g)    Magerer Zementbeton, besser Kalkschlackenbeton, 8—10 cm stark, mit 2 cm starkem Hartgussasphaltestrich; sehr empfehlenswert (Fig. 810). Der Hartguss- oder Neutralasphaltestrich ist absolut wasserdicht, somit stets trocken, gegen Jauche und andere Einwirkungen vollständig unempfindlich, verhältnismässig weich-elastisch, im Winter hervorragend warm, sehr leicht zu reinigen und von anti-septischer, d. li. fäulnishindernder Wirkung. Der Estrich ist zur Verhütung des Ausgleitens der Mutterschweine nur schwach zu glätten. Neutralasphaltestriche fertigen zum Preise von etwa 8—4 M. (je nach Stärke) für 1 qm u. a. Hoppe & RöInning, Halle a. S.

Der Buchtfussboden muss zum schnellen und vollständigen Abfluss der Jauche ein Gefälle von 1 : 20—1 :10 nach den Jaucherinnen erhalten. Diese sind unmittelbar vor den Buchtvorderwänden an der Stallgasse offen, mit stumpfwinkligem 20—30 cm breitem, 5—7 cm tiefem Querprofil anzuordnen. Sie erhalten ein Gefälle von 1 :100 in der Richtung des Jaucheabflusses, werden am besten aus Zementbeton mit glattem Estrich hergestellt und mit gusseisernen Ablauftöpfen nebst Geruchverschlüssen und Schlammfängen versehen.

Wo die Stallgasse sich zu einer Futtertenue verbreitert, müssen die offenen Rinnen, damit die Ferkel nicht die Jauche saufen können, auf Futtertennenlänge mit Bohlen abgedeckt werden. Sonst

sind aber alle überdeckten Rinnen, noch mehr die unterirdischen Kanäle und Rohrleitungen, im Stalle stets zu vermeiden, da sie sich nur schwer oder gar nicht reinigen lassen. In denselben sammelt sich dann Unrat und Schlamm an, die in Fäulnis übergehen: ferner finden hier die Ratten ein Unter-

abstehen; die Buchtfläche ist dann entsprechend zu vergrössern.

8. Die Türen, Fenster und Lüftung.

Die zur Verhinderung von Abkühlung und Zugwind in möglichst geringer Anzahl anzuordnenden

asfifaUQtt

Jlollsct)ic*;/(ZspijdltZ4jir

v°o

Ute'es

• ty    oJe.r~

ß" oJjo?irpupftbt

oje t-ts-ZO

■•r-’ ' )

/- Cfjolxr/oa./3jtl) ff er £(i e~S-Te e.roc7isö

Fig. 805.

Fig. 806.

/*S<!<2c£scJ2(c/li(~

:tZv    i ^

.» •■ *»• • • • ' ° ° ” J ’₀ \- lc&4₀LiT'foQ,pftt. oJ , .• v '    ⁰ \ •£ ⁰¹ * ⁰ Jf* £J - Je <LA-Jt-n.q

" . 0    J7&e~s. •> , ° o__ a c> c, ■ '

. <s. <*

Fig. 807.

/ Jia.cfy J C C

“    ' üv. .. • F-.

I ? a cJts chzcJz,~t~

ine.

0 yJchtac^'ejj^'

/ k' /// ■

Ci -

‘iVj

«I

i oV

••

c * C

C, '

Fig. 809.

Fig. 805—809. Fussbodenpflasterungen für Hochzuchtställe (hoebkantiges und flachseitiges Klinkerpflaster auf verschiedenen

Unterlagen).

Fig. 808.

kommen, Eso dass solche Jaucheabführungen wahre I Stalltüren erhalten 1,2—1,4 m Breite und bis 2 m Infektionsherde sind und eine Gefahr der Seuchen-    Höhe und werden zweiflügelig, sowie zweckmässig

mit Unter- und Oberflügeln zur Abkühlung des Stalles Noch zu erwähnen ist die Anordnung eiserner    im Sommer und im übrigen genau wie bei den

Schutzstangen in den Muttersaubuchten zur Verhütung    Pferdeställen ausgeführt. Pie zum Personenverkehr

dienenden Türen macht man 0,9—1 x 2 m gross.

Die Beleuchtung muss für Zuchtställe eine recht gute, für Mastställe eine wesentlich geringere sein; die möglichst breiten, aber niedrigen guss- oder schmiedeeisernen Fenster werden 1,5 m hoch über dem Stallfussboden, also dicht unter der Stalldecke angeordnet, damit das Licht möglichst tief in den Stall eindringen kann, was besonders für Zuchtställe von grosser Tiefe unbedingt erforderlich ist. Zur Abhaltung des Zugwindes empfehlen sich nur Fenster des Erdrückens der Ferkel durch die Sau. Dieselben    mit oberem Lüftungskippflügel, der womöglich mit

werden an den beiden Seitenwänden und an der    seitlichen Blechwangen versehen ist. Fenster, die

Hinterwand aus Gasröhren auf eisernen Stützen    nicht zur Lüftung dienen sollen, werden am besten

derart angebracht, dass sie 15—20 cm breit von    fest verglast, mit starken Mattglas- bezw. Rohglas-

den Wänden und 20—25 cm hoch vom Fussboden ! scheiben, um den unmittelbaren Einfall des Sonnen-Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Übertragung bilden.

o*

t> ■ c

~r~s~T

er

— n_ i.

Fig. 810. Fussbodenpflaster für Hochzucbtställe (Beton mit Hartgussaspbaltestrich).

lichtes in den Stall abzuhalten, das sonst eine schnelle und den Schweinen gefährlich werdende Zersetzung des Düngers herbeiführt.

Die Lüftung muss eine sehr gute sein, besonders in Mastställen, da diese sonst leicht zu warm werden. Man kann auf je 100 Zentner Lebendgewicht, also auf etwa je 50 ausgewachsene kleinrassige Schweine von 2 Zentner Gewicht, und auf je 30—20 ausgewachsene grossrassige, veredelte Schweine von etwa 3—5 Zentner Gewicht 4 Luft-zufülirungskanäle von 14 x 21 cm oder 2 von 14 x 40 cm lichtem Querschnitt und 1 Dunstschlot von 30 x 30 bis 33 x 33 cm lichtem Querschnitt annehmen. Hinsichtlich der Konstruktion und Ausführung der Lüftungsanlagen siehe S. 257.

Empfehlenswerter als Steinplatten sind die nur etwa 4—5 cm starken, also sehr raumersparenden Monierplatten, welche man an j_-Eisenpfosten an-

schraubt oder in j_j-Eisenpfosten einschiebt, die man

im Erdreich in einzelnen Hausteinblöcken einbleit. Scheidewände aus hohlen Zementdielen, wagerecht in

1_j-Eisenpfosten eingeschoben, haben sich auch gut

bewährt und sind zudem warm.

9. Die Buchtwände.

So

sr

V./

Fig. 812. Querschnitt.

Fig. 811 und 812. Hölzernes Buchttürchen und hölzerne Trogabsperrklappe.

Die Trennung der benachbarten Buchten geschieht durch ca. 1,2 m hohe Scheidewände und ihre Begrenzung an der Stallgasse durch gleich hohe Gang wände, die aus der Tür, dem Trog und der darüber befindlichen Absperrvorrichtung bestehen.

Die Scheidewände werden aus Holz^ Hausteinplatten, Monierplatten, Zementdielen Ziegelsteinen, Beton, Eisen und aus Wellblech hergestellt.

Hölzerne Scheidewände bestehen aus 5 bis 7 cm starken eichenen oder lärclienen Bohlen, die man wagerecht in ausgenutete 15 x 15 cm starke eichene Pfosten, besser in 20 x 20 cm starke Hausteinpfeiler oder

in I_j-Eisenpfosten einschiebt, deren obere

Enden durch Eichenholme oder Eisenschienen miteinander verbunden werden. Die hölzernen Wände sind wohl billig, warm, beanspruchen wenig Baum und sind deshalb recht häufig, aber sie werden zernagt, faulen leicht und sind infolge des Eindringens von Infektionsstoffen und Ungeziefer in die Poren und Fugen schlecht zu reinigen und kaum desinfizierbar, so dass sie deshalb heute nicht mehr angewendet werden sollten.

Wesentlicli besser, aber teurer als die Holzwände sind 5—8 cm starke, in die Steinpfeiler eingeschobene glatte Sandstein-, Granit- oder Schieferplatten; die Pfeilerköpfe werden dann durch Eisenschienen oder Eichenholme verbunden. Einfacher und billiger lassen sich solche Wände ohne Steinpfeiler dadurch ausführen, dass man die Platten scharf aneinander stösst und durch seitliche Flacheisenschienen unter sich und mit der Umfassungswand fest verbindet.

Fig. 811. Ansicht.

y/

W/

_"f S crrx

y/i'

""V/\V    '7<,'    'ß/

m.

Scheidewände aus ¹/.₂ Stein starkem Ziegelmauerwerk in verlängertem Zementmörtel mit allseitigem glattem Zementputz, welche an der Stallgasse mit einem 1 x l¹/₂ Stein starken Pfeilerchen zu verstärken sind, sind sehr dauerhaft, billig und daher weit verbreitet* jedoch nehmen sie ziemlich viel Baum in Anspruch, die Putzflächen entbehren der genügenden Glätte und Dichtigkeit, um gründlich desinfiziert werden zu können und zudem sind die Wände für Zuchtbuchten etwas kalt. Besser, wenn auch teurer, ist ein glatter Asphaltputz, der voll-

ständig dicht ist, antiseptisch und auch schlecht j und 812 und diejenige eines eisernen Türchens nebst wärmeleitend wirkt und somit recht reinliche, trockne Trogverschluss die Fig. 813 und 814 in Ansichten und warme Wände liefert.

Geeigneter als die Ziegelwände sind Zement- und Kalkschlackenbetonwände, weil sie eine geringere Stärke beanspruchen , billiger ausführbar sind und recht dauerhafte, eine einzige Steinplatte darstellende und dazu warme Wände liefern.

Stabeisengitter-Wände sind sehr dauerhaft, äusserst raumersparend und, wenn auch als Gangwände vorzüglich geeignet, so doch nicht als Scheidewände, da sich die benachbarten Tiere gegenseitig leicht auf regen usw. Zulässig für Scheidewände sind allein 60 cm hohe Gitter auf gleich hohen Wänden aus Ziegelsteinen oder Beton.

In neuerer Zeit hat man Scheidewände aus gut verzinktem, starkem Eisenwellblech ausgeführt, die sich als sehr raumersparend und dauerhaft erweisen, gründlich reinigen und desinfizieren lassen und durch Lösung von zwei Schrauben und Ausheben der Wand eine beliebige und leichte Vergrösserung oder Verkleinerung der Buchten ermöglichen. Jedoch sind sie im Winter kalt und eignen sich deshalb für Zuchtschweine und Ferkel weniger.

Für die Gang wände sind nur zwei Ausführungen üblich, entweder wird das 60—70 cm breite, nach aussen aufschlagende Türclien und die über dem Trog befindliche Absperrklappe aus Holz, und zwar aus 3,5—4 cm starken, schmalen, gespundeten und gehobelten Brettern mit auf der Gangseite liegenden Quer- und Strebeleisten ausgeführt, damit sie so dem Zernagen nicht ausgesetzt sind, oder beide werden aus Bundeisen-Gitter werk bergest eilt, was allerdings teurer ist, aber vollständige Dauerhaftigkeit, Sauberkeit und besseren Überblick über die Buchten gewährt.

Die Ausführung eines hölzernen Buclittürchens nebst hölzerner Trogabsperrklappe zeigen die Fig. 811

ZS-

iL

fir

tx

M/30

IC. ¹ C, /

/3g

n,s

i2L

*'3/3 0

- ~/j

Si

(Ö4L~ .

/J

zs

w¹

Q=cn=g

' -/J

ff

3a

o,

*3

Oio

r-A t

Fig. 813. Ansicht.

-fr

■X

!i

7TT-

;■

Jl

Fig. 814. Querschnitt.

Fig. 813 und 814. Eisernes Buchttiirchen und Trogverschlussgitter.

und Querschnitten. Der Verschlussriegel der Türclien wird zweckmässig schräg angeordnet (Fig. 811), damit sie nicht durch das Anscheuern der Schweine

25*

«iü

-__

j'

aufgestossen werden können. Sehr zweckmässig ist auch der in Fig. 815 in der Vorder- und Seitenansicht, im Querschnitt und Grundriss dargestellte Schubriegel; derselbe kann erst zurückgezogen werden, nachdem die Handhabe (a) aus dem Einschnitt herausgehoben ist.

Der Bewegungsmechanismus der schmiedeeisernen Trogabsperrgitter wird verschiedenartig ausgeführt; in Fig. 814 lässt sich derselbe um die in etwa halber Höhe angebrachten Drehzapfen und mit begrenzter Beweglichkeit zwischen den zwei eisernen Kloben (a, a) nach aussen und innen leicht drehen und am Pfeiler festriegeln. Das gesamte Gitterwerk der Gangwand besteht aus in 13 x 30 mm starken Flacheisenschienen vernieteten 13 mm starken Bundeisenstäben.

Der „Triumphverschluss“ (Fig. 818) besteht aus Flach- und Winkeleisen und ist in zwei Zapfen beweglich aufgehängt. Die oben oder seitlich am ge-

ISlll

kl»

illll

DJ

Fi

LT. LI

10 &

Fig. S1G.

WMM

Map

Fig. 815. Buchttür-Schuliriege].

»ii

Ifiß

ff!

Sehr einfache und praktische Trogverschlussgitter liefert Franz Hüttenrauch, Apolda, für kurze Tröge mit Hebelverschluss, für lange (besonders Mastbuchten) mit sog. Triumphverschluss. Der Hebelverschluss (Fig. 816 und 817) besteht aus der pendelnden Klappe (A), welche mittels des Stellhebels (B), der am Punkt (Z>) drehbar befestigt ist, mit leichtem Druck nach innen bewegt und durch eine am Drehpunkt (E) bewegliche Stellstange (C) dadurch in der gewünschten Lage festgehalten wird, dass ihre Einschnitte über 2 am Stellhebel befindliche Stifte übergreifen. Nach der Futtergebung bewegt sich die Klappe durch Anheben der Stellstange (C) von selbst nach vorn. Der sinnreiche Mechanismus gestattet einer Person die leichte Handhabung einer solchen Klappe auch selbst für 2 m lange Tröge. Die Trogabschlüsse können zwischen Holz-, Steinoder Eisenpfeilern befestigt werden und sind mit 25 cm hohem verzinktem Eisenblech hinterfüttert wodurch eine Verunreinigung der Tröge nach Abstellen der Klappe und ein Herauswerfen des Futters unmöglich wird.

lUMui

jk;

i

illili

«

Illki

11p

|S|

nn

181

Fig. 817.

Fig. 816und 817. Trog-Hehelverschlussgitter von Hüttenrauch, Apolda.

mauerten Pfeiler oder an Eisenstäben befestigten Führungsschienen begrenzen je nach der Trogbreite die Bewegung. Zwei auf einem beweglichen Hand-

griff oberhalb des Gitters befestigte Verschlussstangen hinderten Aus- und Einlaufen der Ferkel erhalten greifen durch kurze Drehung des Handgriffes in die (Fig. 819).

Öffnungen der seitlichen Führungsschienen und halten den Abschluss in der gewünschten Lage fest. Durch eine kurze Bewegung am Hebel wird mit einer Hand

min

11«!

ül

iri

im

Hü

Hg

IgÄf

tut

äfllll

Bei schmalen Stallgassen und besonders solchen Buchten empfiehlt es sich, die Türchen zweier Buchten nebeneinander und in schräger Richtung anzubringen, wodurch längere Tröge ermöglicht werden (Fig. 820).

Grössere Troglänge, und zwar um ca. 60 cm, gewinnt Bode in Ostingersleben dadurch, dass er keine besondere Buchttüren anordnet, sondern die ganze eiserne Gangwand nebst gleich langem Trog zu einer Tür vereinigt (Fig. 821), so dass sich die Bucht auf ihre ganze Breite öffnen lässt (Fig. 822). Durch diese Anordnung kann man in jeder Bucht 1 bis 2 Schweine mehr unterbringen und auf derselben Frontlänge aus 8 Buchten 4 machen, ausserdem lässt

Fig. 818. Trog-Triumphverschluss.

der Abschluss beliebig verstellt und der Trog abgesperrt oder freigegeben. Auch dieser Verschluss ist 25 cm hoch mit Blech verkleidet, beweglicher eiserner Trogabschlüsse hat man auch feststehende Rundeisengitter über den Trögen ange-

Anstatt

Fig. 820. Schweinebuchten mit schräggestellten Türen,

'T /K

sich der Dünger sehr bequem herausschaffen und die Buchten leicht und gründlich reinigen. Der Trog und die drehbare Verschlussklappe bestehen aus 2 mm starkem, verzinktem Eisenblech.

10. Die Futtertröge.

Die Fütterung der Säue, Eber und Mastschweine erfolgt aus Zweckmässigkeitsgründen in den Buchten, während diejenige der Ferkel und Fasel am besten in abwechselnden Zeiträumen auf einer Futtertenne

Die Tröge werden in den

Dieses beengt allerdings den Gang und erschwert durch die Trogvorsprünge seine Reinigung. Die feststehenden oder beweglichen Tröge für Ferkel und Fasel werden freistehend in der Mitte der Futter-

w .i i 'f: fQQ I ;

.mn i Mii iir

Fig. 819. Eiserne Buchtgangwand mit Schieberklappe zum Ferkelauslauf.

bracht, die vom Rand derselben so weit entfernt sein müssen, dass man das Futter bequem einschütten und die Tröge leicht reinigen kann.

Werden die Ferkel auf der Futtertenne gefüttert, wie dies vielfach geschieht, so müssen die Saubucht-türchen eine kleine Schieberklappe zum unge-

vorgenommen wird.

Buchten bezw. in ihrer Gangwand meist feststehend, seltener beweglich (Kipptröge für Mastschweine) aufgestellt, und zwar so, dass sie entweder mit der Gangwand bündig, also ganz in der Bucht liegen, was für Mastschweine und Eber am besten ist, oder dass sie mehr oder weniger in den Gang vortreten.

tenne aufgestellt.

Die Breite, Tiefe und Länge der Tröge richtet sich nach der Grösse und Anzahl der aus ihnen fressenden Schweine. Es sind folgende Abmessungen zu beachten:

! können, empfiehlt es sich, die Tröge durch Eisenstangen usw. für jedes Tier abzuteilen. Dies ist auch eine bei beweglichen Ferkeltrögen übliche Anordnung.

Die Tröge werden aus Holz, natürlichen Steinen, Ziegelsteinen, Beton, Gusseisen, verzinktem Eisenblech und aus glasiertem Steingut hergestellt. Die hölzernen Tröge sind gänzlich zu verwerfen: sie verfaulen zn schnell, werden zernagt, sind nicht dicht, können nicht völlig leer gefressen und nur schlecht gereinigt werden; die Futterreste dringen in die Holzporen ein, verfaulen hier und machen den Trog zu einem wahren Luftverpester und Bakterienherd. Tröge aus hartem, feinkörnigem Sandstein, Granit usw. mit glatter Oberfläche sind zulässig, doch recht teuer. Aus Ziegelmauerwerk bestehende und mit Zement glatt verputzte Tröge und solche aus Zementbeton werden allmählich von der Milchsäure der Molkenabfälle und durch Schlempe angefressen und in die dann schadhaften Stellen sowie in die kleinen Oberflächenporen und sich leicht einstellenden Haarrisse dringen dann die Futterreste ein, die hier versäuern, so dass solche Tröge unsauber und nicht genügend zu reinigen sind. Durch einen 2 maligen Anstrich mit Kessler schein Baufluat lassen sich jedoch beide Trogarten in der Oberfläche sehr härten, säurefest hersteilen, die Poren vollständig abdichten und Haarrisse vermeiden.

Gusseiserne Tröge mit innerer Emaille sind viel gebräuchlich, aber teuer und haben den Nachteil, dass selbst die beste Emaille mit der Zeit abspringt und die Tröge dann durchrosten; auch kühlt das Futter darin zu schnell ab, so dass sie vielfach ummauert werden. Die Tröge sind ohne und mit Verschlussklappen und Seitenstücken, feststehend und beweglich bezw. kippbar in verschiedenster Ausführung und Grösse als Handelsware zn beziehen, u. a. vom Hüttenwerk Tangerhütte, Provinz Sachsen. Fig. 823 stellt einen gewöhnlichen, feststehenden gusseisernen Trog mit nach unten ausgebauchtem Querprofil dar. Fig. 824 zeigt einen feststehenden, nach unten ausge-Damit sich besonders die Mastschweine beim    bauchten Trog mit Gitterklappe und gusseisernen

Fressen nicht gegenseitig vom Trog abdrängen    Seitenwangen. Fig. 825 zeigt einen kippbaren, im

Art der Schweine:

1    grosses Schwein .    .

2    Mastschweine zusammen ......

1 Zuchtsau mit Ferkeln 1 Absatzferkel .    .    .

1 Fasel.....

■ij .

| Troglänge

Lichte

Trogbreite

cm

Trogtiefe

1 rogober-

Fussboden

40—50

35—40

70—80

a. Bedarf'

35—40

40—45

35—40

35—40

25

12—15

15—20

20—25

!§

m

cm

25—30

25—30

12—15

15—20

20—25

[HD

K—

jj

i;

■BIM

HHHH

==ss

Fig. 821. Bucht mit Trogtürvorderwand; geschlossen.

in

jj i j

i Di.

üj

Pili

Fig. 822. Bucht mit Trogtürvorderwand; geöffnet.

Querschnitt halbkreisförmigen Trog ohne Gitter- die Beschaffung besonderer Tröge zum Hineinsetzen klappe, Fig. 826 einen feststehenden mit Gitterklappe | in die Buchten erübrigen (Fig. 830).

__£

Fig. 823. Gewöhnlicher gusseiserner Trog.

Fig. 826. Gusseiserner Trog mit Gitterklappe oder -walze.

*•

/\

T7

:v

ri7

1110

Fig. 827. Gusseiserner Ferkeltrog mit Deckgitter.

_________3

Allen vorigen Trögen sind solche aus gut glasiertem Steingut hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Dichtigkeit, Reinlichkeit und Billigkeit stets vorzuziehen. Sie haben ein halbkreisförmiges Querprofil, so dass sie, um festzustehen, unter- und ummauert oder einbetoniert werden müssen (Fig. 831).

oder -walze. Die Fig. 827 stellt einen Ferkeltrog    Die Steinguttröge haben 32 cm lichte Breite und

mit abnehmbarem schmiedeeisernem Deckgitter für    bestehen in Längen von 0,5—1,4 m aus einem Stück

12 Ferkel dar. Einen kreisrunden, mit drehbarem Gitterdeckel versehenen Ferkeltrog zeigt Fig. 828; dieselben sind bis zu 12 Ferkelabteilungen erhältlich.

Besser als die gusseisernen Tröge sind solche aus gegen Verrosten wirklich gut verzinktem, 2 mm starkem Eisenblech, welche ihrer Leichtigkeit wegen nur als Kipptröge und als versetzbare Ferkeltröge verwendet werden.

Bode in Ostingersleben liefert Kipptröge, die sich nach der Stallgasse hin vollständig umdrehen lassen und so ein gründliches und leichtes Auswaschen, sowie durch ihre schräge Lage nach der Bucht hin den Schweinen ein sehr bequemes Fressen gestatten (Fig. 829). Ferner liefert Bode diese Kipptröge mit verstellbarer Tiefe, so dass sie nach Belieben sowohl für Mastschweine als auch Fasel und Ferkel verwendbar sind und somit für letztere

Fig. 824. Gusseiserner Trog mit Gitterklappe und gusseisernen Seitenwangen.

—p

Fig. 825. Gusseiserner Trog ohne Gitterklappe.

Fig. 828. Runder gusseiserner Ferkeltrog.

ES?

iE

Fig. 829. Kipptrog aus verzinktem Eisenblech mit Auswaschvorrichtung von F. Bode, Ostingersleben.

und von 1,5—2,4 m aus zwei Teilen. Fig. 832 stellt einen Steinguttrog dar, dessen Querprofil sich

dem Wuchs der kurzhalsigen Schweine am besten anpasst. Durch die schräge Vorderwand wird das Hineintreten in den Trog, die Verunreinigung und Verschwendung des Futters verhütet und das voll-

reich, erfordert aber ein besonderes Tränken der Schweine. Man hat deshalb auch in Schweineställen die bereits früher beschriebene Selbsttränke mit gusseisernen Näpfen angeordnet ; letztere müssen, um das Hineiusteigen der Schweine 9    zu verhüten, mit Fisenrosten

versehen werden.

VIS

RTF]

W-

Kl

Fig. 830. Kipptrog aus verzinktem Eisenblech mit verstellbarer Trogtiefe von F. Bode, Ostingersleben.

ständige Leerfressen des Troges ermöglicht, auch kann der Trog infolge der ebenen Sohle unmittelbar auf dem Buchtfussboden mit Zementmörtel versetzt

Fig. 831. Schweinetrog aus glasiertem Steingut.

werden. Fig. 833 zeigt endlich einen recht praktischen Ferkeltrog aus glasiertem Steingut, der mit Fressabteilungen für 12 Stück 3—4 Monate alte

11. Die Nebenräume.

An Nebenräumen sind zur Schweinezucht und -Mästung, besonders bei grösseren Anlagen, erforderlich:

1. Eine Futterküche, die bei langen Ställen zweckmässig in der Gebäudemitte liegt, so dass sich auf der einen Seite die Mastabteilung, auf der anderen die Zuchtabteilung anschliesst. Ihre Grösse beträgt bei kleinen Ställen mindestens 15 qm, sonst je nach Schweineanzahl 0,3 bis 0,4 qm für 1 Schwein. Aufzustellen sind 1 oder 2 Dampffutterfässer mit Dampfentwickler, 1 oder 2 aus Zementbeton zu stampfende, 50 cm tief im Fussboden liegende Futterkühl- und Stampftröge, die Kartoffelwäsche und -Quetsche, in grösseren Küchen auch ein Magermilch- oder Schlempebehälter, welcher beim Vorhandensein eines eigenen Molkerei- oder Brennereibetriebes zur Arbeitsersparnis mit diesen durch eine unterirdische Röhrenleitung in Verbindung steht.

Die Futterküche erhält wegen der Feueruugs-anlage und sehr feuchten Luft eine gewölbte oder sonst feuersichere und dunstdichte Decke, gegen den Stall hin massive Wände, eine gute Entlüftungsanlage und einen^entwässerten Betonfussboden.

lllllllllllllllllli

1*

210

1111

Fig. 832. Praktischer Schweinetrog aus glasiertem Steingut.

Fig. 833. Glasierter Steinguttrog für 12 Ferkel.

Ferkel und mit einer Schutzvorrichtung gegen die | Verunreinigung des Futters versehen ist, und u. a. von der Tonröhrenfabrik Münsterberg in Schlesien geliefert wird.

Die heutige Fütterung der Schweine mit trocknem oder breiartigem Futter statt des nassen ist erfolg-

Bei grossem, in der Regel mit einer Molkerei oder Brennerei verbundenen Betrieb kann der zur Futterbereitung benötigte Dampf durch eine unterirdische Röhrenleitung von der Molkerei usw. unmittelbar den Dampffässern zugeführt werden; dann genügt eine mit verlängertem Zementmörtel und am besten

Ställe zur

die Saubucht nach hinten um 0,75—1 m verlängert und diesen zum Ferkelfutterplatz dienenden Teil von der Saubucht durch ein Gitter abtrennt; scliieht dies dadurch, dass man in den Wänden der    Fütterung der Ferkel muss dann ein schmaler Gang

Futterküche, in der Nähe des Dämpfers, unter der    angeordnet werden.

Decke einige regelbare Öffnungen anbringt.

Sehr praktische Ferkelfutterplätze erreicht Land-2. Ein Raum zum Unterbringen der Kartoffeln    wirtschaftsminister v. Arnim -Criewen durch folgende

und Rüben. Entweder unterkellert man die Futter-    Buchtenanordnung (Fig. 834). Die Gangwand jeder

kiiche oder, noch praktischer, man legt einen solchen    Bucht enthält in ganzer Länge 2 Tröge, zwischen

Raum in erforderlicher Grösse neben ersterer an, der    denen die Jauche nach der vor den letzteren an

dann beim Vorhandensein eines Streubodens gleichzeitig die Bodentreppe aufnimmt, so dass ein Aufsteigen der Küchendünste in den Boden verhütet wird. In diesem Raum ordnet man auch zuweilen, namentlich bei beschränkter Grösse der Futterküche, Fütterung der Ferkel und wird zu diesem Zweck

den Kühl- und Mischtrog an, stellt eine Wage |    _

auf usw.

Gr

auf Falzpappe verputzte Holzdecke.

Züchtung edler Rassen werden, wie wir schon früher anführten, zweckmässig⁻ geheizt; am einfachsten ge-

Öfters wird neben dem Kartoffelraum

noch ein kleiner Kraftfutterraum angeordnet.

3.    Ein Streugelass. Das Streustroh wird entweder im Dachboden untergebracht, der dann nicht hoch zu sein braucht, da für jedes über 1 Jahr altes Schwein nur 8 cbm Raum erforderlich ist, oder man bringt das Stroh bei Ställen ohne Dachboden, welche sich namentlich für Mastschweine eignen, in einer Scheune oder sonstwo unter.

4.    Eine Futtertenne, wenigstens für grössere Ställe; auf ihr werden die 3 Klassen des Jungviehes nacheinander gefüttert, so dass sie nur den nötigen Raum'für eine Altersklasse zu haben braucht. Durch eine Futtertenne wird an Trögen und Futter gespart und den Schweinen bei schlechtem Wetter ein Tummelplatz geboten, aber es wird auch die Fütterungszeit verlängert und Gänge und Tenne durch die Schweine verunreinigt. Die Futtertenne erhält ihre Lage möglichst in der Nähe der Küche und wird 3,1—3,5 m breit angeordnet. Der in der Mitte der Tenne befindliche 45—50 cm im Lichten breite, glasierte Steinguttrog muss so lang sein, dass die sämtlichen Schweine einer Altersklasse gleichzeitig auf beiden Troglangseiten fressen können. Für jedes Tier ist mindestens 30 cm Troglänge erforderlich. Die benötigten Fressstände werden durch 30 cm weit voneinander entfernte, in der Umbetonierung des Troges einzulassende Eisenstäbe erreicht.

Die besondere Fütterung der Saugferkel, welche bald ausser der Muttermilch noch ein Beifutter erhalten, geschieht häutig dadurch, dass man einzelne, zeitweise unbenutzte Buchten durch kleine Schlupföffnungen mit den nebeuliegenden Saubuchten verbindet und sie als Futterplätze benutzt. Ebenso zweckmässig ist es, zwischen je 2 Saubuchten eine mit diesen durch Öffnungen verbundene besondere, mindestens 1 m breite Ferkelbucht anzuordnen. Eine noch andere Einrichtung besteht darin, dass man

zur

liegenden Rinne abläuft, während das Buchttürclien in der Hinterwand einer jeden Bucht angeordnet ist. Der den Hinterwänden parallel liegende, 1,5 m breite Düngergang dient dann gleichzeitig zur

'J) K ri; Q er =/ Va u tf

Fig. 834. SchweinebuchtenanOrdnung nach v. Arnim-Criewen.

durch niedrige Drehtürchen in eine den Buchten entsprechende Anzahl von Futterplätzen abgeteilt.

5.    Ein Wärt er raum. In grösseren Ställen ordnet man vielfach neben der Futterküche eine 10—12 qm grosse Schlafkammer für einen ledigen Wärter an. Soll der Raum für mehrere Leute dienen, so ist für jeden Kopf 5—6 qm zu rechnen. Wird ein verheirateter Wärter (Schweinemeister) gehalten, so muss eine über der Futterküche liegende Wohnung (kleine Stube, Kammer und Küche) angeordnet werden.

6.    Der Schweinehof. Zum zeitweisen Aufenthalt aller Schweine, mit Ausnahme der Mastschweine, in frischer Luft ordnet man in unmittelbarem Anschluss an den Stall und möglichst in südlicher Lage entweder einen für alle Schweine gemeinsamen grossen Hof an, auf den inan Ferkel, Fasel, Säue und Eber nacheinander herauslässt, oder es werden drei einzelne, kleinere Höfe angelegt.

Die Höfe müssen die l¹/.₂ fache Grösse sämtlicher Buchten und 1,2 m hohe Einfriedigungen (tief eingegrabene Eichenpfähle mit angenagelten Bohlen, besser tief fundamentierte, J/₂ Stein starke Wände aus Ziegelzementmauerwerk mit Verstärkungspfeilern) erhalten. Dicht am Stalle ist der Hof mit grossen Steinen und mit ziemlichem Gefälle abzupflastern und im übrigen Teile mit flacher Vertiefung (Suhle) zum Wühlen anzulegen.

vollkommen trocken liegt, gegen Grundwasser geschützt ist.

Zum Keiben der Rückenschwarte sind einige 15 cm starke, über Gelände 70—80 cm hohe, achteckige und tief eingerammte Eichenpfosten oder ein Reibegerüst anzubringen und die Hofeinfriedigung

b*5

ir

j-

\°

>r

2,o

C(ren£c-

i" mv

<r?-

,-Sc£>W<

3pt>.

-5c(o-wf i

2,o

BKE

'**-.> eV- 2,0—, <*&A v

y.

-4o

-^o-

•3?o

-’V/

3*-

wt

DJb

ii

*,5r —

3, »t —;

SS

y fStett rr ~ry^‘S7n <°

-*• IOO

-/<r

jßxrtofe?

Mütter*

itL

jA

-ff,o

31

If

*-*00

IM

l,

wrx

-tMjtters ii \

tT/WeU

T"

3w

7.0

i,o —i

2,0 \-> <r-f-

’T

-2,o

ocUr- V Matt 2,c-; —-It

W\ne/

<^=

•‘^t ßo/fa*eflUicJ}U V* ^ V ,J~

I»

v-> —H

\-Y%Y-

.*/-

*5J? ¥&

3yS

- 3r*s<3

>.«■—■

ii,sj.

;i

(früiulrrß

i_

vH

*o c

0/ 2>

10

30

15

3o~,

7«&

Fig. 835. Grundriss.

7.

"1;

m-

—— 7°

Wä

mm

yi

•J

:4»

um

3E

II

9§=s>

9

--Z, /q

rr

Hg. 836. Querschnitt nach -4—£.

Fig. 837. Querschnitt nach .E—F.

Zum Baden und Schwimmen dienen ein oder mehrere 60 cm tiefe Wasserbecken aus Beton mit nach dem Hofe flach verlaufenden Rändern und mit Wasserzu- und -abfluss, oder ein in den Hof mit eingezogener Teil eines Teiches, Baches oder Flusses. Selbstverständlich muss der Hof alsdann ein starkes Gefälle vom Stalle nach dem Teiche oder Flusslaufe erhalten, damit er erhöht und mit schnellwachsenden, schattengebenden Laubholz-bänmen zu umpflanzen.

12. Beispiele ausgeführter Stallaiilagen.

1. Schweiuestall für ca. 120 Schweine mit darüber befindlichem Kornspeicher; hölzerne Decke.

(Fig. 835—840.)

Das auf einem Gute bei Kassel auf sehr abfallendem Gelände errichtete und zwischen der

Scheune und dem Wohnhause eingebaute Stallge- , sowie unter der Futterküche einen Kartoffelkeller, bände enthält 19 Einzelbuchten, 8 Sammelbuchten Die Einzelbuchten sind in zwei Längsreihen an einer und eine Futterküche nebst Kartoffel- usw. Lager, ^ mittleren, zum grössten Teil als Futtertenne erweiterten

Stallgasse angeordnet. Die drei Sammelbuchten liegen nebeneinander nach der Tiefe am rechten Giebel, die Futterküche nebst Kartoffellager an der linken Hälfte der Vorderfront. Die Einzelbuchten sind 2 zu 2,52 m gross und reichen somit für je eine Muttersau mit Ferkeln bezw. für je vier Mastschweine. Die beiden äusseren Sammelbuchten sind für insgesamt 30 Stück Kleinfasel, die mittlere für 13 Stück Grossfasel bestimmt. Die lichte Stallhöhe beträgt 2,6 m. Der mittels einer im Kartoffellager angeordneten Treppe zugängliche Dachboden von 314 qm Fläche dient als Kornschüttboden. Am linken Giebel, und zwar über dem Kartoffellager, ist ein Hiilmerstall für 70—80 Stück und hinter diesem ein 16,6 qm grosser Raum für Kraftfutter angeordnet.

Das grosse Gefälle des Bauplatzes nötigte zu einem entsprechenden Bodenauftrag, der aus Feldsteinen, Kies und Sand in 20 cm hohen, unter gehöriger Annässung abgestampften Lagen ausgeführt wurde. Das gesamte Fundament- und Sockelmauerwerk besteht aus Bruchsteinen, das Erdgeschossmauerwerk aus Ziegelsteinen, die Buchtscheidewände

■40,*0-

4.1+i

•|';¹

3T

rer

t-

Fig. 838. Querschnitt nach C—D.

i ioi, *

?■

il uSi

t/ll il nx

II"

H' r,¹.

ar-fy

'wr

OD

-JA '

#L

Fig. 839. Längsschnitt.

WA

üi

;;

;;

Fig. 840. Vorder-(Hof-) Ansicht.

Fig. 835—840. Schweinestall für ca. 120 Schweine mit darüber befindlichem Kornspeicher; hölzerne Decke. (Prof. Schubert.)

aus x/₂ Stein starkem Ziegelzementmauerwerk. Die Buchtgangwände sind eiserne und mit Hütten rauch sehen Trog - Triumphverschlüssen versehen. Die Tröge bestehen aus glasiertem Steingut und der Tennentrog wurde wie der ganze Stallfussboden aus Zementbeton ausgeführt. Die Decke bezw. das Dachgeschoss tritt um ca. 1,5 m über die Erdgeschoss-Vorderflucht heraus, um den Kornboden zu vergrössern. Die Decke wurde der Billigkeit wegen aus Holz in sorgfältiger Konstruktion hergestellt. Die Deckenbalken liegen nach der Gebäudetiefe und werden von zwei eichenen Längsunterzügen getragen, die von auf den Buchtpfeilern stehenden eichenen Stielen unterstützt werden. An der Vorderfront ruhen die Balken auf einem von kiefernen Stielen und geschweiften Kopfbändern unterstützten Unterzug. Die Deckenbalken wurden mit verlängertem Zementmörtel auf Falzpappe und Lattung verputzt. Der Dachfussboden besteht aus einem 4 cm starken Hartgipsestrich, der auf einer Lage besäumter und gefugter, mit Strohlehm abgedichteter und mit feinem Sand abgeglichener Bundschwarten ruht. Die Drempelwände sind ¹/₂ Stein stark ausgemauerte, in den Gefachen mit Besenstipputz aus verlängertem Zementmörtel versehene und innen sauber ausgefugte Fachwände. Die Lüftung des Kornbodens erfolgt durch in hinreichender Anzahl auf beiden Fronten vorgesehene Luken mit nach innen drehenden Klappläden und die Beleuchtung des Bodens durch hölzerne Fenster. Im vorderen Drempel sind zwei Lukentüren angeordnet. Das flache, überstehende Dach wurde mit Siegener verzinkten Pfannenblechen auf Lattung eingedeckt.

Die Baukosten beliefen sich ohne den .Tauchebehälter und ohne die hinter dem Stall befindliche Schweinehofanlage auf nur rund 12500 M. oder bei rund 311 qm bebauter Grundfläche (ohne Vorbau) auf rund 40,2 M. für 1 qm und bei 361,5 qm bebauter Grundfläche (mit Vorbau) auf rund 34,6 M. für 1 qm.

E=T

|-y Mc/itsci

J/JfaAtsci

«)

i **>

*2-,

sietes

■ 7frJ(eb

3/2/

CJ

•si

a\ 'f

oJa.u' ■

Mt SO 0    /    ■£/ J y J“

Fig. 841. Grundriss.

•4

4p 11 ii hp

rnffiEi

'S •u_

Fig. 842. Querschnitt nach A—B.

ß MB

ü.

jj

_Q_(3_

TO

LJ

iL

ü.

TO

am fl,

Fig. 843. Längsschnitt.

Fig. 841—843. Schweinestall für ca. 24 Schweine, mit Dachboden; hölzerne Decke.

(Prof. Schubert.)

2. Schweinestall für ca. 24 Schweine, mit Dachboden; hölzerne Decke. (Fig. 841—843.)

Das Gebäude enthält 2 Muttersaubuchten, eine dazwischen liegende und mit ihnen verbundene Saugferkelbucht und eine Sammelbucht für 12—14 Ab-

Decke ist der gestreckte unterhalb auf Lattung mit Asphaltpappe bekleidete Windelboden. Das Winkeldach wurde mit Biberschwänzen eingedeckt.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 1770 M., oder bei ca. 59 qm bebauter Grundfläche auf etwa 30 M. für 1 qm.

dy

jf/a r t o ffe.

Fig. 845. Unterkellerung der Schmiede und Futterküche.

SJ/o

■»r

|/v<

<r2rv-> t- 2ro~

I    • ¹

cSo mm *Z&t/'c£>

ho

*>

N'

o£

ji

.sr.

4« V

/SA

1H—"CT

-<^^1 e 4'^ dyA

'W'

TV/*

>•

------

i.

i*

WJ*

Hü

Fig. 846. Querschnitt nach L—M.

— //>'/ -

Fig. 844. Grundriss.

*00 so 0    / X> J * S"

/o

fT

SO

JO

JS-

satzferkel, die sämtlich in einer Reihe an der südlich gerichteten Vorderfront liegen. Ferner enthält der Stall an der nördlich gelegenen Hinterfront von links nach rechts 2 Buchten für 4 Mastschweine und eine neben diesen liegende Futterküche mit anschliessendem kleinen Kartoffelraum. An der linken Giebelfront ist der Schweinehof angeordnet. Der mit niedrigem Drempel versehene und durch eine Luke am rechten Giebel zugängliche Dachraum dient als Streu- und Kraftfutterboden.

Die Fundamente bestehen aus Bruchsteinen, alles aufgehende Mauerwerk aus Ziegelsteinen. Der Fnss-boden der beiden Saubuchten und der Saugferkelbucht wurde aus flachseitigem Klinkerpflaster ausgeführt, welches auf einer 5 cm starken Schicht gut ausgebrannter und auf einer 8 cm starken Lage Magerbeton aufgebrachter Schlacken aufruht; der übrige Stallfussboden besteht aus Zementbeton. Die

ill

#KmM

fg

Fig. 847. Giebelansicht des Scliweinestalles.

Fig. 844—847. Scliweinestall mit zweigeschossigem Kornspeicher; gewölbte Decke. (Prof. Schubert.)

3. Schweinestall mit 2 geschossigem Kornspeicher; gewölbte Decke. (Fig. 844—847.)

Der auf dem neuen Wirtschaftshof des Gutes Ziegelsdorf bei Koburg (siehe S. 72) ausgeführte

Schweinestall besteht aus 3 geräumigen, nach der Stalltiefe angeordneten Sammelbuchten, einer diesen vorgelagerten Futtertenne für Jungvieh und Mutterschweine und aus 12 geräumigen Zucht- und Mastbuchten, die in drei Reihen zu je vier Stück nach der Stallänge angeordnet sind. Am oberen Griebel und an der Hinterfront des Stalles befindet sich die Futterküche, welche von der Durchfahrt des hier angebauten, massiv umschlossenen Karren- und Geräteschuppens zugänglich ist. Vor der Futterküche, an der Hoffront des Stalles, liegt die Schmiede und neben ihr die Kornbodentreppe. Unter letzterer

besteht aus Schwemmstein-Kappengewölben zwischen nach der Stalltiefe verlegten I-Trägern, die vou 2 Längs-T-Trägerunterzügen unterstützt werden, welche auf den sechs hochgeführten Buchtpfeilern aufruhen. Der Gewölbefussboden ist ein Hartgipsestrich. Der Stallfussboden, die Tröge und Buchtwände wurden wie in den beiden vorigen Beispielen ausgeführt. Die Aussenwände des 2 geschossigen Kornspeichers bestehen aus x/₂ Stein stark ausgemauertem und in den Gefachen verputztem Eichenholzfachwerk. Der obere Kornboden hat eine Holzbalkendecke mit 3,5 cm starker, gespundeter Dielung

erhalten. Das Dach wurde mit besten naturroten Falzziegeln eingedeckt.

£i

SOO SV O / Zs 3    ■‘Z S"

f/i rffu ehes

öl

'.Vs

t 2-90-

Fig. 848. Grundriss.

4. Schweinestall für 47 Schweine, mit Dachhoden; gewölbte Decke. (Fig. 848—851.)

Das im Königreich Sachsen ausgeführte Stallgebäude enthält auf der linken Seite 4 Stück einreihig nach der Tiefe angeordnete Buchten für Muttersäue und zwischen je 2 dieser eine mit ihnen verbundene Saug-ferkelbuclit oder -Laufgang. In der Mitte des Gebäudes, an seiner Vorderfront, befindet sich die geräumige Futterküche mit zwrei im Fussbodeu versenkt angeordneten Kühl- und Mischtrögen. Hinter der Küche liegt die geräumige Sammelbucht für 28 Absatzferkel, die auf beiden Längsseiten je 2 genügend lange Tröge aufwreist. Auf der rechten Gebäudeseite sind in einer Reihe nach der Tiefe angeordnet ein Kartoffellagerraum, der statt dessen auch als Hühnerstall benutzt werden kann, und hinter ihm 3 Buchten für je 5 Mastschweine. Die Ab Wartung und Fütterung sämtlicher Scliwreine ist durch die praktische Lage der Futterküche eine bequeme, desgleichen das Herausbringen des Düngers auf nur zwrei Gängen, Hinter dem Gebäude liegt der von den beiden Gängen zugängliche Schweinehof.

Der geräumige, gut beleuchtete und luftige, mit Kniestock versehene Dachraum ist in der Vorder-

des*!.

- 2 so - ’A

/0

S5~

wurde die von der Küche aus zugängliche Treppe zum Kartoffelkeller angeordnet, der sich unter der Schmiede und Futterküche befindet und mit letzterer durch Aufzug verbunden ist.

An der Hof front des Stalles liegt der Jungviehhof, an der Hinterfront der Grossviehhof, beide von der Futtertenne aus zugänglich. Über dem Stall und über dem angebauten Schuppen befindet sich ein 2-geschossiger Kornspeicher.

Die Fundamente w’urden aus Bruchsteinen, das Erdgeschossmauerwrerk aus Ziegelsteinen ausgeführt. Die äusseren Wandflächen sind mit lot- und wagerechten, sauber ausgefugten Vorlagen verstärkt bezw. belebt und die Wandfelder verputzt. Die Stalldecke

front mit einer mittels vorzustellender Leiter erreichbaren Luke versehen und dient als Streu- und Kraftfutterboden.

Die Bauart der Wände und des Fussbodens ist

genau dieselbe wie bei dem als 2. Beispiel besprochenen Stallgebäude.

Die Buchtvorderwände

sind eiserne, die Decke ist gewölbt und ihre aus Schwemm-

//

-<Z (£> O -7*

Ü LT

ifL

steinen bestehenden Kappengewölbe sind zwischen nach der Gebäudetiefe verlegten T-Trägern eingespannt, die auf einem mittleren Trägerunterzuge aufruhen. Das Dach wurde mit Falzziegeln eingedeckt.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 5000 M., oder bei 125,3 qm bebauter Grundfläche auf etwa 40 M. für 1 qm.

Fig. 849. Querschnitt nach A—B.

Fig. 850. Längsschnitt.

ca

Fig. 851. Vorder- (Hof-) Ansicht.

Fig. 848—851. Schweinestall für 47 Schweine, mit Dachboden; gewölbte Decke. (Prof. Schubert.)

5. Sehweinestall für ca. 130 Schweine, ohne Dachboden.

(Fig. 852—855.)

Dieses in Thüringen ausgeführte Stallgebäude von annähernd quadratischer Grundform zeichnet sich durch eine praktische und übersichtliche Anordnung aus. In der Mitte des Gebäudes liegt die zum Teil aus der Vorderfront hervortretende Futterküche, auf deren linken Seite befindet sich ein Kartoffellagerraum, dessen Sohle 1 m tief ins Gelände ein-schneidet. Hinter diesem Kaum ist ein im Fussboden vertiefter Futterkühlbehälter und auf der rechten Seite der Küche ein mit dem Stall und Hof ver-bundenerWageraum angeordnet. Hinter der Futterküche, fast in der Mitte des Gebäudes, liegt die mit zwei je 4 m langen Trögen versehene Futtertenne, an die nach hinten die Zuchtbuchten sich unmittelbar an-scliliessen. Diese bestehen aus 7 Buchten (Z) für je eine Muttersau mit Ferkeln und sind so angeordnet, dass sich zwischen ihnen ein Futter- und Laufgang für die kleinen Ferkel ergibt, die durch kleine, in den Rückwänden der Buchten angeorduete Schieberöffnungen auf den Gang herausgelassen werden können. Die letzte, an die Hinterfront

anstossende linke Bucht (A) dient zur Aufnahme von drei abgeferkelten Säuen, die rechts liegende (.E) als Eberbucht.

unmittelbar in den Hof gelangen zu lassen; hierzu müsste der Eberhof ein wenig kürzer genommen werden. An den Seitenfrontwänden sind nach hinten

'h{-u tte-rs cl^Wt. me- ACoj'

Jb.SH

£ierh ol

■B

'is.in

A,

KY'I

t/l

K—tl 5R ^ $S * -

FfI

’tMe.

*<j

Per⁴' tl

3 o

yt

CK

-Xg    |—31

3z

"7

*0

V- c

; (ooH

‘r i

Io

SV

*.o

'V

-V3

<K

2.o -UBV

/4t SV 0 / z J ^ s

/o

/5~

20

77

Fig. 852. Grundriss.

Zweckmässiger würde es sein, den Ferkelgang, je 4 Buchten (M) für je 6 Mastschweine, und nacli

an vorn je 1 Sammelbucht für je 35 Absatzferkel angeordnet. Die Mutterschweine und Absatzferkel

unter Fortlassung der hinteren Zuchtbucht, bis die Hinterfront zu verlängern, um so die Saugferkel durch eine in dieser anzuordnende Auslauföffnung werden auf der Futtertenne gefüttert, deshalb wurden

für erstere nur Wassertröge in den Buchten vorgesehen. An der Hinterfront liegt der geräumige Hof für die Mutterschweine und innerhalb desselben der kleine Hof für den Eber, der mit dessen Bucht unmittelbar verbunden ist. An den Seitenfronten liegen zwei Höfe für die Absatzferkel, die von den Sammelbuchten bequem erreichbar sind.

2,5 cm starker Schalung eingedeckt, die Sparren mit schwächerer Buberoidpappe auf Schalung verkleidet und zwischen den Sparren auf ²/s Höhe derselben Isoliertorfmull eingebracht. Die Beleuchtung des Stalles erfolgt durch 6 grosse kastenartige Dachfenster aus Rohglas, die sich teilweise öffnen lassen.

Die Beleuchtung der Futterküche des Kartoffel- und Wage-raumes geschieht durch gusseiserne Türoberlichtfenster. Die Lüf

-aT

S ff ~ü 3

Fig. 853. Querschnitt nach A—B.

-v

Fig. 854. Längsschnitt nach C—D.

Fig. 855. Vorderansicht.

Fig. 852—855. Schweinestall für 130 Schweine, ohne Dachboden. (Prof. Schubert.)

Das gesamte Mauerwerk besteht aus Kalksandstampfmasse, der Fussboden überall aus Zementbeton, mit Ausnahme desjenigen der Zuchtbuchten und des Ferkellaufganges, der als Klinkerflachschicht auf einer mit Schlacken isolierten Schicht mageren Zementbetons ausgeführt wurde. Das die Stalldecke ersetzende flache Dach bezw. die Sparren ruhen auf vier I-Trägerpfetten, die von acht aus Kalksandstampfmasse aufgeführten Bnchtpfeilern unterstützt werden. Das Dach wurde mit Ruberoidpappe auf Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. \uflage.

tung wird ausser durch die Dachfenster noch durch eine entsprechende Anzahl von Wandkanälen (in den Figuren wegen des kleinenMafsstabes fort-gelassen) und durch drei in den Dachflächen angebrachte Vierrichtungsschlote bewirkt; ein solcher wurde auch in der Futterküche angeordnet.

Die Scheidewände aller Mast- und Zuchtbuchten , sowie die Rückwände der 6 den F erkellaufgang bildenden Buchten bestehen aus starkem, gut verzinktem "Wellblech. Die Frontwände und Türen sind eiserne und alle Tröge solche aus glasiertem Steingut. Die Umfassungswände der Ferkelsammelbuchten wurden aus Kalksandmasse gestampft. Die Saubuchten haben Ferkelschutzstangen aus Gasrohr erhalten.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 7000 M. oder bei einer bebauten Grundfläche von 308 qm auf nur etwa 22,7 M. für 1 qm.

6. Schweine- und Geflügelstall, ohne Dachhoden.

(Fig. 856—860.)

Das in der Provinz Hannover ausgeführte, 16,5 zu 27,51 m grosse Gebäude besteht aus einem Stall für ca. 160 Zucht- und Mastschweine und aus mehreren,

26

s-'

<V>—^

&7-tltyn/

Nietens

Qarue

6ßi~

rrizuTn/

<P0 v***/

y^&U/A'rt&r^

AtycQ'ttc'

r-

IEE.

f| f*ct eierte M/m

U "V 4L

fkJi.

■ zÄasm

M

SD a j Zr 3

**%

5[

^ *yt*Atesr^e. rt *14/ c/e-iai .

'M—ii 1

\e. U /gctc

3^7

-/.r^

vAjfyci/ j

EG

/ g-v^-i

^ Wa^JcuA

,'Ct~£e/>'£e t-7i?-c~-

C&t q/qcZi Jl^ ßvrüJs

• -ir____

<p j //-Zu,c %s£rc

yalaes-

II

iFr ir -n

fa) I

it

§>

L<>$0

!.ar

U&&ä£*

ir

ffc

-— -ih_____/___K

Fig. 856. Grundriss.

■>

*V

säL

%<F~

sJ-

et

&y

C CKc^y

ifart.

Fv

kzs‘r-M~EE=

\\

"TT

3-ba

lp\

<vu LH—-Hij- n WJ— Li+I, □ §jLJ LJ i

Fig. 857. Querschnitt nach A—B.

fr»

ff

äj,:

T"

' j*

\\

N>D

iJ

!o

ÄT

ia;—QÖ--CT

&&■

W!-

Fig. 858. Querschnitt nach C—D.

dem linken Stallgiebel sich anschliessenden Räumen für Hühner, Puten, Gänse und Enten. Der Schweinestall wird durch die seine Mitte einnehmende, mit eingebautem Kartoffellager versehene und 32,2 qm grosse Futterküche in zwei Abteilungen zerlegt. Auf der linken Seite der Küche sind 14 Buchten für je eine Zuchtsau mit Ferkeln und 2 Buchten für je 3 abgeferkelte Säue in 4 Längsreihen und derart angeordnet, dass die beiden mittleren Buchtreihen eine gemeinschaftliche Futtertenne, hingegen die beiden äusseren Reihen je eine besondere, schmälere Futtertenne erhalten haben, die gleichzeitig zum Ausbringen des Düngers dienen. Hinter der Futter-

Räumen für Enten und Gänse (je 6,9 qm) und für Puten (6,9 qm).

Das ohne Dachboden mit flachem, gut isoliertem Dach errichtete Gebäude hat an den Umfassungswänden 2,6 m, im First 3,5 m, also durchschnittlich 3,05 m lichte Höhe erhalten.

Das Grundmauerwerk wurde aus gesprengten Feldsteinen, das sämtliche Erdgeschossmauerwerk, auch die Buchtwände, aus Ziegelsteinen ausgeführt. Der gesamte Fussboden des Gebäudes, mit Ausnahme desjenigen der Zuchtsaubuchten, der eine Klinker-flachschiclit auf Schlacken mit Betonunterlage erhielt, besteht aus Zementbeton. Die Tröge sind

•/

-ü—Q---Ü-1T2

ßÄ/jöj'W/-'......|"    .    ■_

tr""o—

W"

Fig. 859. Querschnitt nach E—F.

$-

TV

TV

¹¹

n::-:

MD

n::v

n:::

V.

Fig. 860. Vorderansicht.

Fig. 856—860. Schweine- und Geflügelstall, ohne Dachboden. (Prof. Schubert.)

26*

küclie befinden sich 2 Buchten für je 30 Absatzferkel, mit entsprechend langen Trögen. Auf der rechten Seite der Küche sind in 2 Querreihen angeordnet 6 Buchten für je 4 Mastschweine und hinter diesen, am rechten Stallgiebel, 2 Buchten für je 20 Kleinfasel und 2 Buchten für je 10 Grossfasel; sämtliche Buchten haben entsprechend lange Tröge erhalten.

An der linken Ecke der Vorderfront befindet sich eine 12 qm grosse Schlafkammer für den Schweinemeister. Die zwischen dieser Kammer und der Stallhinterfront befindlichen Geflügelstallräume bestehen aus einem Legeraum (6,8 qm) für die Hühner, einem Stall für 100 Hühner (20 qm), einem Futterraum (8 qm) und aus zwei solche aus glasiertem Steingut, die Buclitvorderwände sind eiserne mit Hiittenrauchsclien Patent-Trog-verscliliissen. Die Beleuchtung erfolgt durch grosse gusseiserne Fenster mit oberem Kippflügel für die Sommerlüftung. Ausserdem ist eine entsprechende Anzahl von Luftzuführungskanälen in den Fensterbrüstungen und von Dunstschloten in den Dachflächen vorgesehen. Das Dach wurde mit Asphaltpappe doppellagig eingedeckt, weiss angestrichen, die Sparren mit verlängertem Zementmörtel auf Falzpappe und Lattung verputzt und die Sparrenzwischenräume auf ²/₃ Höhe mit Isoliertorfmull ausgefüllt.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 13000 M. oder hei 454 qm behauter Grundfläche auf etwa

28,6 M. für 1 qm.

0,15—0,20 qm. 0,25—0,30 „ 0,30

Die lichte Stallhöhe muss so gross sein, dass ein Mann bequem aufrecht umher gehen kann; es ist daher eine Höhe von 2—2,3 m für alle Fälle ausreichend; bei Geflügelställen, welche in andere Ställe eingebaut sind, muss sich die Höhe nach letzteren richten.

Bei der Haltung und Zucht verschiedener Hühnerrassen sind die Schlaf- und Legeräume sowie die Briitstuben und Laufräume in kleinere Abteilungen für jede Rasse zu zerlegen.

früher

5. Geflügelställe.¹)

Für eine erfolgreiche Geflügelhaltung und -Zucht sind gut gelegene und zweckmässig eingerichtete Ställe eine Hauptbedingung. Wird das Geflügel nur in geringer Zahl gehalten, so beschafft man, in Umgehung eines besonderen Stallgebäudes, die nötigen Räume in den warmen Rindvieli-und Schweineställen. Ihre warmhaltenden Wände und Decken und besonders die von den grossen Tieren ausströmende Körperwärme, welche durch mit Drahtgitter versehene Öffnungen in der Scheidewand zwischen Viehstall und Geflügelstallabteilung in diese eindringen kann, wird während des Winters auf das Geflügel sehr vorteilhaft einwirken, namentlich werden die Hühner viel früher zu legen anfangen.

Ist das Geflügel in grösserer Zahl und in allen oder den meisten Gattungen vertreten, so muss ein besonderes Geflügelstallgebäude errichtet werden. Für die Lage desselben soll ein freier, trockener, etwas erhöhter Platz gewählt und die Hauptfront des Gebäudes nach Süden oder Südosten gerichtet werden; öfters nimmt das Gebäude den Mittelpunkt des Wirtschaftshofes ein. Auch ist darauf zu sehen, dass die Sonnenstrahlen nicht durch nahe befindliche Gebäude oder Bäume vom Stalle abgehalten werden, da namentlich das Jungvieh die Sonnenstrahlen sehr liebt. Für die Schwimmvögel muss sich in der Stallnähe ein Teich, fliessendes Wasser befinden, oder ein flaches Wasserbecken mit Zu- und Abfluss hergestellt werden. Vor dem Stall ist ein seitlich und womöglich oberhalb abgeschlossener Auslaufhof anzuordnen, der für sämtliche Geflügelarten durch verzinkte Drahtgeflecht — Scheidewände in entsprechend viele Abteilungen zu zerlegen ist, die mindestens die doppelte Fläche der Stallräume erhalten.

Ein besonderes Geflügelhaus besteht nun meistens aus mehreren Stockwerken; zur ebenen Erde werden Enten, Gänse und Puten, im darüber liegenden Stockwerk die Hühner und im Dachraum oder in einem besonderen turmartigen Aufbau die Tauben untergebracht, von denen die Haustauben zu unterst, die weiter fliegenden Feldtauben zu oberst ein Unterkommen finden.

Zuweilen wird auch ein nur einstöckiges Gebäude errichtet, in welchem alles grosse Geflügel zu ebener Erde untergebracht wird, während die Tauben dann ein besonderes Taubenhaus, Taubenständer, von oft zierlicher Ausbildung erhalten, oder man ordnet für sie im Speicher des Wohnhauses einen sog. Taubenboden an.

*) Als Spezial werk zu empfehlen: Prof. Schubert, Die Geflügelställe, ihre bauliche Anlage und innere Einrichtung. 3. Aufl. Preis 2,50 M. Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey.

Raumbedarf.

Die Giösse des Stalles liängt ab von der Anzahl des unterzubringenden Geflügels und der für jede Art desselben erforderlichen Grundfläche für ein Stück.

Man rechnet auf:

1 Huhn 0,12—0,30 qm nach Rassengrösse; Land-hüliner, Italiener den geringsten, Cochins, Brahmas den grössten Raum.

1 Bruthenne. .    .    0,25 qm (einschl. Brutraum).

Vielfach rechnet man auf 4—5 Hühner 1 qm Stallfläche, demnach für 20—30 Hühner (Zuchtstationen, Bauernhöfe) einen 5 qm (2 zu 2,5 m) bis 6 qm (2 zu 3 m) grossen Stallraum. Mehr als 50 bis 100 Hühner wegen Seuchengefahren nicht in einem Raum.

A. Die Hühnerställe.

a) Die Stallräume.

Bezweckt die Hühnerhaltung nicht nur die Eiererzeugung, sondern auch zugleich die Aufzucht junger Tiere sowie Geflügelmästung, so sind ausser dem gewöhnlichen Schlaf- und Legeraum noch eine Brütstube, ein Mastraum, sowie ein Auslaufhof erforderlich.

1. Die Schlaf- und Legeräume. (Sitzstangengerüste, Legenester.)

Dieselben müssen ruhig gelegen, hell, zugfrei, trocken und warm sein und dürfen höchstens 100 Hühner in einem Raum untergebracht wrerden. Schlaf- und Legeräume im oberen Stockwerk erhalten schräg an die Aussenwand gelegte Hühnerleitern, d. h. mit 15—20 cm weit entfernt angenagelten Latten versehenen Bretter, die zu den kleinen Eingängen führen; im Innern des Gebäudes ist natürlich eine kleine hölzerne Treppe anzuordnen.

Die während der Nachtruhe von den Hühnern als Sitzplätze benutzten Stangengerüste wurden zum Teil auch heute noch — in stufenförmig übereinander ansteigender Richtung an den Wänden entlang aufgestellt, wobei die 35—40 cm

weit entfernten Sitzstangen auf Bohlen- oder Sparren- ; Spitze der G-erüstfüsse sind kleine Ölbehälter (b) angebracht, die dem Ungeziefer das Überkriechen vom Fussboden usw. auf die Sitzstangen verwehren. Die Behälter sind mit Schutzdächern versehen, die das Hineinfallen von Kot und Schmutz verhindern und doch das Ölnachflillen jederzeit gestatten. Die Befestigung der Sitzstangen erfolgt in kleinen Ställen dadurch, dass sie ohne weitere Unterstützung mit

stücken befestigt wurden.

Diese Anordnung, ist indes unzweckmässig, da die Hühner des Abends die höchsten Sitzstangen auf-. suchen, wodurch zur Behauptung des eingenommenen Platzes nicht nur erbitterte Kämpfe entstehen, die schwächeren, namentlich jungen Hühner, von den Sitzstangen hinabgestossen werden und sich leicht am Knochengerüst verletzen, sondern auch die tiefer Sitzenden durch den herabfallenden Kot beschmutzt werden. Ausserdem haben diese Gerüste den Nachteil, dass die Hühner des Morgens bei der Öffnung des Stalles so schnell wie möglich von den obersten Sitzstangen herunterflattern, wodurch bei jungen Tieren häufige Beschädigungen des noch zarten Brustbeines entstehen können.

Aus diesen Gründen bringt man die Sitzstangen wagerecht, in gleicher Höhe, in Form eines 30—60 cm hoch über dem Fussboden stehenden Sprossenrostes an; für junge Hühner und schwere

Fig. 862. Schmiedeeisernes Sitzstangengerüst.

HF

Ille die |0c HIC Ille Ifflc nie liliic He

fä

II

Tnä

ihren Enden derart in die Wände eingreifen, dass sie zur Reinigung leicht herausgenommen werden können. In grossen Ställen erhalten die Sitzstangen eine ein- oder mehrmalige Unterstützung durch leichte schmiede- oder gusseiserne Böcke; Holzböcke sind wegen der Ungeziefer-Einnistung wenig geeignet. Auch auf Böcken ruhende Sitzstangen müssen behufs Reinigung leicht ab-I nelimbar sein.

Schliesslich erwähnen wir noch ein auf

iiiiiliini

J/f-

Fig. 861. Hühnerstall mit wagerecht angeordnetem Sitzstangengerüst.

amerikanischem Vorbild beruhendes, schräg ansteigendes Sitzstangengerüst , das sich trotz der damit verbundenen Nachteile in-

J -*-1

Rassen sind 30 cm, für leichtere Rassen 40—60 cm

Höhe am passendsten. Dieses Sitzgerüst (Fig. 861)    sofern empfiehlt, als es

gestattet den Hühnern auch eine ungehinderte Be-    die raumers'parendste

wegung unter den Sitzstangen und die Reinigung    UU(i zweckmässigste

Verbindung von Sitz-

Die Sitzstangen bestehen aus 4—7 cm breiten, | Stangen und Lege-3—4 cm hohen, nach oben ein wenig abgekanteten kästen darstellt, und schwach gehobelten Latten, welche sich der

Form der Hühnerkrallen am besten anpassen. Zum ! selbe im Querschnitt;

Schutz gegen Ungeziefer werden die Stangen mehr-    unterhalb und parallel

mals mit heissem Teer oder Karbolineum angestrichen,    zu den Sitzstangen ist ein gehobelter Bretterbelag

oder mit Kalkmilch getüncht und in 40 cm weiter    angebracht, welcher täglich mit femchtem Sand scharf

Entfernung unter sich sowie von den Wänden an-    beworfen wird, der darauf festklebt, so dass der

gebracht, damit die Hühner sich gegenseitig nicht    herunterfallende Kot sich mit Sand umhüllt und ohne

berühren und beschmutzen können. An Sitzstangen-    die Bretter zu beschmutzen in ein untergestelltes

länge für ein Huhn rechnet man, je nach Grösse    Sammelgefäss herabrollt, welches täglich geleert und

dieser, 15—20 cm, so dass z. B. 20 bezw. 15 Stück    sorgfältig gereinigt wird. Die Kotrutsche und das

auf einer 3 in langen Stange Platz finden. Fig. 862    Sammelgefäss werden zweckmässiger und dauerhafter

zeigt ein ganz schmiedeeisernes Sitzgerüst, ange-    aus starkem Zinkblech angefertigt. Unter bezw.

fertigt von Conrad Greten, Hannover, bei dem    hinter der Kotrutsche sind die Legekästen in drei

nur die Stitzstangen (a) aus Holz bestehen. An der    Reihen übereinander angeordnet und können von oben-

des Fussbodens unter den letzteren.

Fig. 863 zeigt das-

40

////,

Fig. 863. Amerikanisches Sitzstangengerüst mit Legekästen. Querschnitt.

Die Legenester werden in kleinen Stallanlagen

etwa in einer

her nicht beschmutzt werden, auch stehen sie im Halbdunkel. Zum Zweck der Reinigung ist das Gerüst auseinandernehmbar und wird lose im Stalle aufgestellt.

möglichst in einem dunklen Teile Ecke des Stallraumes selbst, oder in einem Latten-verschlag, hingegen in grösseren Stallgebäuden, Zuchtanstalten, in besonderen, ruhig gelegenen und halbdunkeln Legekammern aufgestellt; auf 50 Hühner sind etwa 40 Nester zu rechnen. Die Legenester können sehr verschiedenartig sein; jedoch müssen sie so beschaffen sein und aufgestellt werden, dass die Hennen ruhig und ungestört sitzen können und dass jegliches Hereinfallen des Kotes von oben herab sowie leichtes Einnisten des Ungeziefers ausgeschlossen ist. Bei einer geringen Hühnerzahl kann man die Nester am einfachsten aus drei oder vier hochkantig gestellten Ziegelsteinen herstellen, mit Stroh ausfüllen und über jedem Nest ein schräg gegen die Wand gestelltesBrett oder eine Schieferplatte zur genügenden Verdunkelung usw. des Nestes anbrin-

gen. Für eine grössere Hühnerzahl bedient man sich besonderer Holzkästen und Körbe usw., die an der den Auslauföffnungen gegenüberliegenden oder an den beiden übrigen Wänden des Stalles (Fig. 861, c, c) oder an denen einer besonderen Legekammer aufgestellt bezw. aufgehängt und nach Bedarf in mehreren Reihen übereinander angeordnet werden können, hölzernen Legekästen sind 35—40 cm breit, 35 cm tief, 40 cm hoch und erhalten weder Boden noch Rückwand. Die durch eingeschobene, je 35—40 cm voneinander entfernte Bretter in entsprechende Nestabteilungen zerlegte Vorderwand wird unmittelbar auf dem Stallboden an der Wand auf gestellt und an derselben befestigt. Jede Nestabteilung erhält in der Vorderwand eine 10—15 cm über dem Stall-fussboden beginnende Eintrittöffnung für die Hühner, so dass ein gleich hoher kastenförmiger Teil entsteht, der mit Heu oder kurzem Stroh ausgefüllt wird. Nach oben erhält jeder Kasten ein über die Vorderwand etwas herausragendes und zur bequemen Entfernung des Kotes etwas geneigtes Dach. Auch können einzelne Legekästen nach Fig. 864 angewendet werden, welche 35 cm im Lichten lang, ebenso

tief und auf drei Seiten 14 cm hoch sind. An der vierten, etwa 30 cm hohen Wand ist ein etwa 40 cm langes und von der Oberkante der 14 cm hohen Kastenwand etwa 30 cm hoch abstehendes Schutzdach angebracht, welches das Nest vor Verunreini-

ff

i!

an

.111

‘\

1x1

1IIHM

mm

Fig. 865. Anordnung der Legekästen (&, 6) auf Bankgerüsten.

gungen von oben schützt und dasselbe etwas verdunkelt, wenn der Kasten mit der offenen Seite an der Stallwand aufgestellt wird. Für kleinere Hühnerrassen und besonders bei Raummangel werden die Legekästen auf einem 40—50 cm über dem Fuss-

Fig. 864. Hölzerner Legekasten.

P-

o io -o/r6

Die

. ji -U

Hj:. •

II

w. vs _

Fig. 866. Nesterbankgerüst; Querschnitt.

boden erhöhten Bankgerüst aufgestellt, so dass die Hühner auch unterhalb dieser Bank herumlaufen können (Fig. 865, b, b). Dieselbe ist um 15—20 cm breiter als die Nester selbst (Fig. 866), so dass die Hühner an den Nestern Vorbeigehen und leicht in dieselben gelangen können.

Bei geringem Stallraum können die Legekästen ! einander befindlichen und mit je 2 Leitern versehenen auch in mehreren Reihen übereinander, regalartig Nesterreihen sind an den beiden Scheidewänden aufgestellt, welche wärmer sind als die Umfassungswände.

Die Fig. 869—871 veranschaulichen den Grundriss, Querschnitt und die Rückansicht eines von

e/.

^\\eJ

'm

lllllllllll ] fef

Fig. 867. Querschnitt.

Fig. 868. Grundriss. Fig. 867 und 868. Regalartige Anordnung der Legekästen.

f:

fM-^

g 0,34-&h- 0,34-

^ J^st \v M'st

angebracht und jede Reihe durch ein davor befindliches Gangbrett nebst Leiter zugänglich gemacht werden.

STrlitju* T ^

'Jnt r-cLiMsS >x t ns Derer-

Fig. 869. Grundriss.

■Ü

La

fr-

N?

?■

i£f

Sfr

P:

SA

VN,

8-to

' T¹

;i

NJS)

Km

h

_Li_

T|‘

'31 A

25

25

fl—Ina

;!e

1./2,

Öls

0^45 /

N'

■#

Hi

1 jMiiüif

0... -    .. A

!    eriO',tiasc£i5.    r

/$/,    ' ver^irzSte-s Q)'T-afytgey?fc

c*u.

• W/.-/sX's’A.'"//s?2)‘)//t//y/'j/s//;    -a;:'-':>,A:'//X‘/. '//*”/:?’.5//+*.V,

W:

Fig. 870. Quersclmitt.

Fig. 869—871. Legekastenregal. (Prof. Schubert.)

Fig. 871. Rückansicht.

big. 867 und 868 zeigen den Querschnitt und Prof. Schubert konstruierten praktischen Lege-Grundriss einer solchen Anordnung; die vier über- kastenregals.

Die Nester sind hier in vier Reihen angeordnet und je zwei derselben sind zur Herausnahme der Eier von einem Gange aus mit einem gemeinschaftlichen Klapptürchen versehen, das aus einem mit Drahtgaze überspannten und mit Aufzugknopf und Vorreiber beschlagenen Holzrahmen besteht. Für die Entnahme der Eier aus der obersten Kastenreihe muss ein 2 stufiger Auftritt aus Brettern an der ganzen Rückwand angebracht oder der Fussboden hinter derselben 30—40 cm höher als im Stall angeordnet werden.

In neuester Zeit haben die sog. Fallennester vielen Anklang gefunden, besonders dort, wo man auf Zuchtwahl Wert legt. Fig. 872 zeigt ein doppeltes Fallennest aus Bretterwerk, es ist an seiner vorderen Schmalseite mit zwei nach innen schlagenden Verschlussklappen versehen, die sich sofort nach Eintritt der Hennen in den Kasten von selbst schliessen und die Hennen so lange zurückhalten,

2. Die Bruträume. (Brutnester, künstliche Brütung, Aufzuchtkästen.)

Zur Verrichtung des Brutgeschäfts ist ein vom Schlaf- und Legeraum durch feste Wände abge-

/&

gM«

MB

m

......iij

i'i

<—0,3°

i-b

■•■'>0,90

tra

Fig. 873. Legenest aus verzinktem Drahtgeflecht.

äx

sonderter, ruhiger, kleiner Raum erforderlich, welcher halbdunkel und gut lüftbar sein soll und in der kalten Jahreszeit eine ständige, gleichmässige Wärme von 18° C. erhalten muss. Der Fussboden soll trocken

Fig. 872. Doppeltes Fallennest.

bis sie uacli Feststellung der Erkennungszeichen bezw. der Fussringnummer wieder herausgelassen werden.

Die Fallennester erhalten an der hinteren Schmalseite gleichfalls ein Türchen und werden wie die Kastenregale an der rGangseite des Stalles so aufgestellt, dass sie vom Gange beaufsichtigt und auch hier die Eier entnommen werden können.

Ausser den Legekästen usw. werden Nester in Korb form bezw. in der Gestalt einer ¹/i Kugel aus verzinktem Drahtgeflecht (Fig. 873) angewendet, dessen Maschen allerdings wesentlich enger sein sollten, als sie die Abbildung zeigt. Die Drahtnester sind sehr dauerhaft, lassen sich leicht reinigen, haben mehrere Aufhängeösen und tragen an der Randleiste ein Notiztäfelchen zum Vermerk nötiger Daten.

Die erste Reihe derselben wird etwa 50 cm hoch über dem Fussboden, jede nächste mit 30 cm Abstand an der Wand aufgehängt. Zwischen je 2 Nestern kann ein etwas geneigtes Brettchen angebracht werden, welches jedes untere Nest vor Verunreinigung von obenher schützt.    ,

ii

HP

Fig. 874. Hölzerner Brutkasten.

sein und mit genügend Sand und Asche zum Staub-bad für die Bruthennen versehen werden. Die den Legekästen ähnlichen Setz- oder Brutkästen stehen einzeln oder in fortlaufender Reihe unmittelbar auf dem Fussboden, ringsum an den Wänden. Fig. 874 zeigt einen Brutkasten; derselbe ist ein

l.*-

II

-■

viereckiger, bodenloser, für Hühner ca. 40 cm, für J Puten 60 cm breiter und ebenso tiefer Kasten von ca. 70—80 cm Höhe, dessen vordere Seite über dem Boden durch ein 15 cm hohes, festes Brett ersetzt wird, während der obere, offene Teil mit einer be-beweglichen Klappe im Bedarfsfälle geschlossen werden kann. Die Decke nebst Seitenwände haben eine Anzahl Luftlöcher. Den Boden der Kästen bestreut man mit etwas ungelöschtem Kalkstaub, legt hierauf ein Stück frischen Rasens, welcher dem Aus-briiten günstig ist, und bedeckt dasselbe mit etwas weichem Stroh.

Die Ausbrütung der befruchteten Eier geschieht nicht nur auf natürlichem Wege, sondern auch auf künstlichem, indem die nötige Wärme mittels Brutapparaten oder -maschinen den Eiern zugeführt wird. Die Brutapparate sind für grosse Gefliigelzüchtereien unbedingt erforderlich, aber auch für kleinere Verhältnisse vorteilhaft, da mit ihnen die künstliche Brut das ganze Jahr hindurch gleich erfolgreich, sehr billig und einfach ausgeübt werden kann.

Löhr bringt einen Heissluftbrutapparat „Frauen-lob“ (Fig. 876) in den Verkehr, der mit einer selbsttätigen elektrischen Luft- und Wärmeregelung versehen ist, durch die eine Überhitzung über 40° C.

- ^

®    -.1^ ,f)

L2,__ ■L

“I

iip

Fig. 875. Wasserbrüter, Strablenbrüter „Germania“. (System Sartorius.)

Man unterscheidet die sog. Wasserbrüter und Luftbrüter. Bei ersteren wird die bis 40° C. steigende Brutraumwärme dadurch erzeugt, dass von einer Wärmequelle (Petroleumlampe, Gas-, Gasolingas-, Zentralwarmwasserheizung) erhitzte Wasser im Brutraum des Apparates umläuft und seine gleich-mässige, mildstrahlende Wärme an die Eier abgibt.    Sicherheit vermieden werden soll. Der Apparat

zeichnet sich ausserdem durch einfache Bauart, leichte Handhabung aus und erfordert sehr wenig

!'

Bei den Luftbrütern wird mittels einer der vorigen Wärmequellen erhitzte Frischluft zur Erwärmung des Brutraumes benutzt. Beide Systeme sind mit besonderen Lüftungs- und Feuchtigkeitseinrichtungen und Genauigkeitsregelungen zur Einhaltung der Höchstwärme von 40° C. versehen. Die Wasserbrüter werden im allgemeinen bevorzugt; gute Apparate sollen mindestens 75 °/₀ der eingelegten Eier ausbrüten.

Ln Deutschland nehmen zurzeit die Brutapparate von Sartorius in Göttingen, Löhr in Hainholz-Hannover, H aase & Co. in Bisdorf-Borne und Cremat in Grosslichterfelde wohl den höchsten Rang ein.

Sartorius fabriziert augenblicklich nur noch einen Wasserbrüter, den Strahlenbrüter „Germania“ (Fig.

875). Bei diesem zirkuliert das von einer Petroleumlampe erhitzte Wasser in einem über den Eiern gelagerten Rippenrohrsystem, wodurch eine gleichmässige, mildstrahlende Wärme in allen Teilen des Brutraumes erreicht und durch eine Genauigkeitsregelung auf 39—40° C. erhalten wird. Der Apparat besitzt eine bewährte Lüftungs- und Feuchtigkeitseinrichtung und erfordert nur wenig Petroleum. Der Apparat ist als    brüter „Hannovera“ mit Petroleumheizung, selbstvorzüglich anerkannt und wird in 5 Grössen für 25    tätig elektrischer Regelung und mit einer künstlichen

bis 300 Eier zu 55—222 M. geliefert.

rVTlilll,

gfpjj

"= -

Fig. 876. Heissluftbrutapparat „Frauenlob“. (System Löhr.)

Petroleum. Der Apparat für 100—120 Eier kostet 85 M.

Fig. 877 stellt schliesslich den Löhr sehen Wasser-

Glucke bezw. Aufzuchtkasten dar. In letzterer ver-

bleiben die aus den Eiern schlüpfenden Kücken so aus erwärmt werden kann und den Tierchen bis zur lange, bis die nächste Brut beendet ist. Durch diese günstigen Jahreszeit als Aufenthaltsort dient. Bei einer

im

ff

Züchtung im grossen oder von Rassege-fliigel werden oft besondere, den Gewächshäusern ähnliche, gut geheizte Bäume als Aufenthaltsort und Futterplatz für die junge Brut angelegt. Schlüpft die Brut im Sommer aus, so wird sie nach dem ersten 24 stündigen Aufenthalt im Nest den ganzen Tag über auf einen trockenen, sonnigen und mit Sand bestreuten Auslaufhof gelassen, welcher zur Abhaltung aller zwei- und vierbeinigen Feinde mit einer 2¹/₂ cm weitmaschigen Drahtgeflecht-Umwährung versehen wird. Zur gedeihlichen Entwickelung der Kücken ist es sehr nötig, dass die Ernährung hauptsächlich in Grünfutter besteht. Solches können sie sich selbst suchen, wenn ihnen Grasplätze zur Verfügung gestellt werden. Sind diese nur klein, so dass mit der Benutzung sparsam vorgegangen werden muss, so empfiehlt sich die Anwendung des Jaqueschen Zuchtkastens (Fig. 878). Man umstellt den auf die Grasfläche gesetzten Kasten mit leichten, in Holzrahmen befestigten, engmaschigen Drahtgeflechten. Nach etwa 8 tägigem Weiden verrückt man Kasten Fig. 877. Wasserbrüter „Hannovera“, mit künstl. Glucke. (System Löhr.) und Geflechte auf eine neue Grasstelle,

sinnreiche Anordnung ist keine besondere künstliche Glucke oder Wärmeapparat erforderlich. Der in 3 Grössen für 50—220Eier hergestellte Apparat kostet 100—170 M.

I)ie künstliche schneller und

Die Aufzucht der jungen Kücken kann sowohl auf natürlichem wie auf künstlichem W ege erfolgen.

ffo'

Aufzucht führt sicherer auch billiger zum Ziele und deshalb findet sie auch stets bei der künstlichen Briitung in besonderen oder zuweilen mit dem Brut-

apparat verbundenen künstlichen Glucken statt. Die natürliche Aufzucht erfordert besondere Aufmerksamkeit, müssen vor Wetter und

die Kücken allem Ungemach geschützt werden und taugliche Nahrung erhalten, damit sie sich gesund und stark entwickeln. Die ausgeschlüpften Kücken verlangen für die ersten 24 Stunden, besonders im Winter, ein recht warmes Unterkommen. Es empfiehlt sich deshalb für kleine und mittlere Betriebe die Anlage eines besonderen, trockenen Raumes neben dem Brutraum, welcher unmittelbar geheizt oder von letzterem

Fig. 878. Jaque scher Zuchtkasten.

so dass jeder abgeweidete Teil die nötige Zeit zum Nachwachsen hat.

Ein dem Jaquesehen Aufzuchtkasten im wesentlichen gleicher, der auch das Brutnest enthält und sich ohne besondere Dralitgeflechtumwährung aufstellen lässt, wurde von Prof. Eueff erfunden (Fig. 879—883).

Fig. 879 zeigt den Kasten, wie er während der 3 wöchentlichen Brutzeit benutzt wird. In der hinteren, mit einer etwas schrägen Decke (e) versehenen Abteilung des Kastens ist das Brutnest mit der Henne untergebracht. Die Eückwand dieses Nistkastens hat eine mit kleinen Luftlöchern versehene Leiste (c), welche, in Falz laufend, über die in der Kastenwand selbst befindlichen Löcher so verschiebbar ist, dass die Lüftung beliebig geregelt

Kücken bei der in Fig. 882 angegebenen engen Sprossenstellung im Neste zurückbehalten, bei der in Fig. 880 angegebenen weiten Stellung der Sprossen aber zum Futter gelangen lassen kann. Bei guter Witterung entfernt man das Bodenbrett (Fig. 883) aus dem Kasten, zieht nach Fig. 880 den Nistkasten nach hinten heraus und stellt den ganzen Kasten so auf einen frischen Grasplatz, dass die Kücken vor Wind und Sonne geschützt sind. Will man die Tiere frei ein- und auslaufen lassen, so zieht man den Geflechtschieber (a) und das Sprossengitter (g) ganz heraus.

Einen für künstliche Aufzucht des Kleinbetriebes ausgezeichneten Aufzuchtapparat stellt die künstliche

150

\e

--"p

rfini

UM

Etü.

Fig. 879.

Fig. 881.

Fig. 882.

Fig. 879—883. Brut- und Aufzuchtkasten. (Prof. Ru eff.)

z.

fff

til

j!:!

••GiäSSg'

giP

Fig. 880.

Fig. 883.

werden kann. Bei sehr hoher Temperatur wird der Deckel (e) abgehoben und mit dem in Fig. 881 abgebildeten 'Rahmengeflecht bedeckt. Sobald die Henne im Nistkasten sitzt, zieht man die Gitterscheidewand (g, Fig. 880) heraus, so dass die vordere Hälfte des ganzen Kastens als Vorhof dient, in welchem die Henne ihr Futter einnehmen und sich entleeren kann. Der ganze Kasten wird nach oben durch den bereits erwähnten Drahtgeflechtrahmen, nach vorn durch einen in lotrechten Falzen verschiebbaren Drahtgeflechtrahmen (a, Fig. 880) abgeschlossen. Sind die Kücken ausgeschlüpft und sollen gefüttert werden, so schiebt man das Gitter (g) wieder vor das Brutnest herunter. Das Gitter kann enger und weiter gestellt werden, damit man die

Glucke „Ideal“ (System Sartorius) dar (Fig-, 884). Die Erwärmung erfolgt durch Luftheizung mittels Petroleumlampe. . Nachdem diese einige Zeit vor Einsetzen der Kücken angezündet ist, werden dieselben in den hinter dem Flanelltuch befindlichen wärmeren Kaum gesetzt und in den Vorraum etwas Futter gestreut. Sobald sich die Kücken gewöhnt haben, was 1—2 Tage dauert, wird die vordere Klappe geöffnet und den Kücken die Bewegung im Freien gestattet. Diese Glucke für 80—50 Kücken kostet 30 M., für 80—100 Kücken 37 M. Eine andere Sartorius sehe künstliche Glucke, die Freilandglucke „Germania“, zeigt Fig. 885. Sie kann beliebig im Freien aufgestellt werden und hat eine verdeckt stehende, vom Winde nicht verlöschende Lampe. Der

ganze Apparat erfüllt alle an eine künstliche Glucke aber leicht erwärmten Nebenställe, in welche die zu stellenden Anforderungen und kostet mit Auslauf Kücken nach einem 1 wöchentlichen Aufenthalt im

Raume A kommen, um im letzteren neuen Kücken Platz zu machen, C sind Regenschutzdächer, D Auslaufhöfe. Der Fussboden muss mit einer dichten Lage Sand und Asche bedeckt werden und warme Nester erhalten, die ganz einfach aus Heu oder Stroh hergerichtet werden können. An niedrige, etwa 30 cm vom Fussboden entfernte Sitzstangen darf das Geflügel erst gewöhnt werden, wenn es älter, der Knochenbau fester geworden ist.

—__

mM

II

iS

HÜ

gHjfn¹"............

s*-

Fig. 884. Künstliche Glucke „Ideal“. (System Sartorius.)

für 70—250 Kücken 47—105 M., ohne Auslauf 37—82 M.

3. Die Masträume.

Diese müssen durch massive Wände von den übrigen Stallräumen getrennt werden, ruhig liegen, halbdunkel und kühl (12⁰ C.) sein und gut gelüftet werden. Damit die Bewegung der Tiere möglichst beschränkt wird, bringt man sie entweder zu je 6—10 Stück in einen dieser Zahl gerade knapp bietenden Raum oder man setzt die Tiere einzeln in kleine Mastkäfige. Dieselben sind kleine, aus Brettern hergestellte Zellen, welche etwa 30—40 cm lang, 25 cm breit und 30—40 cm hoch sind, so dass ein Huhn sich nicht umdrehen kann.

Mil

er;

__

mmm

WS

Epiapa

•i

Itjfcra

GL 1

->

Fig. 886. Gewöhnungsstall für Kücken.

Fig. 885. Freilandglucke „Germania“, ohne Auslauf. (System Croce.)

Die Fig. 887—889 zeigen in Grundriss, Ansicht und Schnitt die Konstruktion und innere Einrichtung der Sind die Zuchtkücken 5—6 Wochen alt, so kommen    Mastkäfige. Die durch ein Brett voneinander getrennten,

sie in einen besonderen Stallraum, Gewöhnungs- rechteckigen, schmalen Zellen sind an den Wänden ent-stall. Einen solchen praktischer Anordnung zeigt lang in 4 übereinander befindlichen Reihen .terrassen-Fig. 886. A ist der mit der Heizung (a‘) ver-    förmig und so aufgestellt, dass jede untere Käfigreihe

sehene Kückenraum, B sind die nicht geheizten,    um 10—15 cm vor der oberen vorsteht; auf diese Vor-

sprimge werden dann die Futternäpfe gestellt. Jede sehen können, stehen die Scheidewände bis zur Zelle ist nach vorn in ihrer Mitte durch eine heraus- Vorderkante der Futter- und Trinkgefässe heraus, ziehbare Latte so weit verschlossen, dass die Tiere durch die entstandenen Spalten nur mit dem Kopfe zum Futter und Wasser gelangen können. Anstatt durch eine Latte verschliesst man die vordere Zellenöffnung auch durch ein in seitlichen Falzen laufendes, nach oben herausziehbares und in seiner Mitte mit einem kreisförmigen Ausschnitt versehenes Brett.

Die Zellenböden bestehen aus etwas abgekanteten Latten, die Vorderwände aus einem Lattengitter. Jede Zelle besitzt oben einen Klappdeckel, um die

Der Zellenboden ist im hintersten Teil, unterhalb der Schwänze des Geflügels, offen und mit einem starken

ME!

EID 1111111111TTT

er,

cd

cn

C3

CD

CD

CD

CD

Fig. 890. Mastkäfig mit Scheidewänden.

Fig. 887. Grundriss.

Tiere leicht einsetzen und herausnehmen und das Innere der Zelle reinigen zu können. Zur Abhaltung des Ungeziefers und zur grösseren Reinlichkeit wird das Holzwerk mit Kalkmilch getüncht. Der aus 3 oder mehr Zellen zu einem Ganzen vereinigte Käfig

¹

i

li

S5Ä

Fig. 888. Ansicht.

Fig. 887—889. Hühner-Mastkäfig.

Fig. 889. Querschnitt.

Vjim

M=ki

von

Stabrost aus verzinktem Eisendraht vergittert, so dass der Kot auf den gepflasterten Boden unterhalb der 1. Zellenreihe fällt. Der Raum unter der letzteren ist 60—70 cm hoch und zum Zweck der Kotentfernung durch in der Vorderwand angebrachte bewegliche Klappen zugänglich. Für grosse Hühnerrassen, Enten, Gänse und Puten müssen die Abmessungen der Zellen natürlich grösser genommen werden, z. B. für Puten 55 cm lang, 32 cm breit und 50 cm hoch.

Eine andere Mastkäfigkonstruktion veranschaulicht Fig. 890. Die kleinen nebeneinander befindlichen Zellen sind je ca. 25 ein lang und breit und 23 cm hoch. Damit die Hühner sich gegenseitig nicht

Fig. 891. Schrank- oder regalförmiger Mastkäfig von Sartorius.

besitzt vier 20 cm hohe Fiisse, so dass der Kot unbehindert auf den Stallfussboden fallen kann.

Einen schrank- oder regalartigen Mastkäfig Sartorius stellt Fig. 891 dar. Er besteht aus 18r in 3 Reihen angeordneten Zellen, die beiden oberen Reihen dienen für Hühner, die untere, mit langen Futtertrögen versehene Reihe für Kücken, von denen

etwa 4 Stück in einer Zelle Platz haben. Der    gebildeten Sprossenkasten überdeckt. Für Kücken-

Kälig ist ebenso leicht und schnell zu bedienen wie    fütterung müssen die Sprossen bei den Gefässen in

zu reinigen und nimmt bedeutend weniger Kaum in    Fig. 892—894 dichter aneinander gerückt werden,

Anspruch als terrassenförmige Käfige. Der Käfig    damit das Futter nicht von den grossen Hühnern

kostet bis zu 8 Abteilungen 5 M., bis zu 15 Ab-    weggefressen wird,

teilungen 4,25 M. und bis zu 24 Abteilungen 4 M. für eine Abteilung. Der abgebildete mit 18 Zellen I selbsttätig nur so viel Futter geben, als gefressen kostet 71 M.

Die besten Kornfuttergefässe sind diejenigen, die

4. Die Futter- und Trinkgefässe.

Wird das Futter dem Geflügel unmittelbar auf den Boden vorgeworfen, so ist damit der Nachteil verbunden, dass dasselbe (besonders Weichfutter) leicht verunreinigt wird, dass die Kücken bei der Fütterung zu kurz kommen und die Sperlinge auch noch ihren Teil fortstehlen. Man verabreicht das Futter deshalb ' besser in besonders konstruierten Gefässen, welche obige Übelstände vermeiden. Fig. 892 stellt eine Trogvorrichtung für Körner- und Weichfutter dar, bei welcher die Tiere den Kopf durch 6 cm weit voneinander entfernte Sprossen stecken, deren Anzahl bezw. die Länge des Apparates, der aus Zinkblech besteht, sich nach der Anzahl der fressenden Hühner richten muss. Der Futtertrog selbst kann 6 cm hoch und 7 cm breit sein.

Einen dem vorigen ähnlichen und praktischen Futtertrog von Sartorius zeigt Fig. 893. Derselbe besteht aus starkem verbleiten Eisenblech; das

Fig. 892. Futtertrog.

=======

... ___

Fig. 893. Futtertrog von Sartorius.

Füllen des Troges geschieht durch Abnahme des Deckels. Die Tröge in Längen von 60 bezw. 90 cm kosten 7,25 bezw. 10,5 M., für Kücken 1,85 M.

Zur Verabreichung von Weichfutter dient auch das in Fig. 894 abgebildete Glefäss, an dessen 4 Seiten die Tiere bequem fressen können, ohne das Futter zu verunreinigen und zu verstreuen.

Der rechteckige, aus starkem Zinkblech gefertigte Trog, welcher in seiner Mitte der Länge nach geteilt und zur bequemen Keinigung mit muldenförmig gestaltetem Boden versehen ist, wird zuerst mit Futter gefüllt und dann mit dem in Fig. 894 ab-

____

Fig. 894. Weichfuttergefäss für Hühner.

wird, und dieses sowohl gegen Verstreuen und Beschmutzen als auch gegen Mäuse und Sperlinge schützen.

Ein solches, aus starkem Zinkblech hergestelltes zylinderförmiges Gefäss für Körner- und Weichfutter (System Sartorius) zeigt Fig. 895; dasselbe kostet 4 M. Einen ähnlich konstruierten, praktischen

Hil!

r/

Fig. 895. Automatisches Futter-gefäss von Sartorius.

1*001'

260

[*■

ITT"«

all

r.___^

Fig. 896. Kornfutterapparat für Hühner.

Kornfutterapparat (Eisenwerk Tangerhütte) stellt Fig. 896 dar.

Sehr praktisch ist das in Fig. 897 abgebildete automatische Futterhäuschen (System Katenkamp). Dasselbe besteht aus starkem Zinkblech und verabreicht gleichzeitig vier verschiedene Sorten Futter. Nachts wird das Futter vor Ungeziefer gesichert, indem man einen Deckel mittels des sichtbaren

Bügels herunterschiebt. Das Häuschen ist in zwei Grössen zu 12 und 15,75 M. von Sartorius zu beziehen.

Trinkgefässe in Gestalt offener Schalen haben den Nachteil, dass das Wasser zu leicht verunreinigt wird.

Gestell (a) gehängt, durch dessen Sprossen der am Boden des Gestelles helindliche Porzellan-Wassernapf für das Geflügel zugänglich wird. Die Flasche erhält einen mit zwei Einschnitten versehenen Stopfen und wird oberhalb von einem kegelförmigen Blecli-daclie (c) vor Verunreinigung geschützt. Das Wasser bleibt in diesem Gefäss stets frisch, kühl und kann nicht verunreinigt werden.

Fig.897. Automatisches Futterhäuschen. (SystemKatenkamp.)

Aus diesem Grunde verwendet man besser geschlossene und automatisch wirkende, d. h. auf dein Gesetz des Luftdruckes beruhende Gefässe.

Fig. 898 stellt ein solches Trinkgefäss (System Sartorius) dar, welches das Verunreinigen des Wassers, das Eintauchen der Kämme verhindert,

II

k.

W

jjg

•V

Fig. 898. Automatisches Trinkgefäss von Sartorius.

Fig. 899. Bergmaunsches Trinkgefäss.

zudem leicht zu reinigen ist und nicht umgeworfen werden kann. Das Gefäss fasst 4 1 und kostet 4,25 M.

Auf demselben Prinzip beruht das Bergmann-sclie Trinkgefäss (Fig. 899). Eine dickbauchige Flasche (b) wird, nachdem sie gefüllt ist, mit dem Hals nach unten in das metallene, stark gearbeitete

5. Die Hühnerhöfe.

Wird nur eine Hühnerrasse gehalten und ist der Wirtschaftshof geräumig, so können die Hühner, ebenso die Puten auf demselben frei herumlaufen, wodurch die Ernährung am billigsten wird, aber auch manches Ei verloren geht. Aus diesem Grunde legt man besser einen besonderen Auslaufhof finden gemeinsamen Aufenthalt der Hühner und Puten an, welcher südliche Lage und einigen Schatten haben muss. Werden indes verschiedene Rassen gezüchtet, so muss man sie notwendigerweise in einzelnen, an die Stallabteilungen angrenzenden und eingezäunten Auslaufhöfen voneinander getrennt halten, damit aller Kampf und Streit vermieden und willkürliche Kreuzungen unmöglich werden.

Man rechnet zur or-dentlichenBefruchtung bei leichten Rassen nicht mehr als 10—12 und bei schweren Rassen 6 bis 8 Hennen auf einen guten Hahn, und jeder solcher Zuchtstamm erhält dann einen eigenen kleinen Stall mit Hof (Fig. 900). Die einzelnen Höfe 1—4 sind voneinander durch Drahtgeflecht getrennt und stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ställen, welche zu je zwei zu einem kleinen, innerlich aber durch eine Wand aus engmaschigem Drahtgeflecht getrennten Gebäude an der Nordecke der Höfe vereinigt sind. Das überstehende Dach bewirkt bei a a nach vorn (südlich) offene Schuppen, die als Futter- und Puddelplätze und zum Aufenthalt des Geflügels bei schlechtem Wetter dienen.

Fig. 901 zeigt die Ansicht dieser mit den Ställchen verbundenen offenen Schuppen. Fehlt es an Raum für offene Schuppen, so muss wenigstens das Stall-dacli auf der Südfront recht weit überstehen, um dicht vor dem Stall einen trockenen Landstreifen zu ermöglichen.

Bei dem in Fig. 902 abgebildeten Rasseliühner-stall, welcher in 8, für je einen Stamm dienende Schlaf- und Legeräume (a) und in gleich viele an-

CL

j|l

m

Fig. 900. Hof- und Stallanlage für 4 Zuchtstämme.

HÜ;

Fig. 901. Hühnerställe mit Wetterschuppen.

grenzende halbdunkle Bruträume (b) zerfällt, bestehen gehender Richtung an, über welche dann starke die mit Drahtgeflecht eingefriedigten Einzelhöfe aus Drähte zu ziehen sind, den kleinen trockenen Sandplätzen (c) und den grösseren Rasenplätzen (d), welch letztere nur zeitweise den Hühnern zugänglich gemacht werden.

Ausser dem zur Nahrung dienenden Graswuchs sind Umpflanzungen mit Strauchwerk und schnell wachsenden Laubholzbäumen des Schattens wegen

gggggg

i

_!

erwünscht. An Flächengrösse des Einzelhofes wird nach Wright für Spanier und ähnliche Rassen etwa 50 qm für je 5 Hühner angenommen, während für die grossen Cochinesen, Brahmas 100 qm für 5 Hühner empfohlen wird. Die Höhe der Umzäunung beträgt für grosse, schwere, schlecht fliegende Hühner 1,5 m, für bessere Flieger 2,5—3 m. Sie bestellt entweder aus einem dichten Lattenstaket oder aus Drahtgeflecht. Bei einer Umzäunung mittels Lattenstaketes werden die Latten entweder in ihrer ganzen

Umzäunungen aus Drahtgeflecht haben vor den Lattenstaketen die Vorzüge, dass sie keinen Schatten werfen, einen freieren Durchblick gewähren, auch dauerhafter gegen Einflüsse der Witterung, unzerstörbar für Raubtiere und zudem billiger sind. Aus diesen Gründen ha d as Drahtgeflecht zur Einzäunung besserer Hühnerhöfe und zur Herstellung derUmf assungen, Scheidewände und Decken in den getrennten Auslaufhöfen für Rassegeflügel, Fasanengehege und Ziergeflügelvolieren immermehr Verwendung gefunden. Das Geflecht kommt als galvanisch verzinktes Maschinen- und Handgeflecht in den Handel. Das Maschinengeflecht erhält nur eine einmalige Windung der einzelnen Drahtmaschen, das Handgeflecht hingegen eine zwei-, drei-und mehrfache, wodurch es dauerhafter, aber auch bedeutend teurer ist. Die Einfriedigungen und Scheidewände der Höfe werden im unteren Teile bis zu 60 bis 100 cm Höhe aus 20—25 mm weitmaschigem, im oberen hohen Teile aus 40—70 cm weitmaschigem Geflecht gebildet. Zur Verhinderung des Überfliegens bringt man die in Fig. 903 schon besprochene Vorrichtung

7/

JL

in n n n n n n

11

Fig. 902. Einstöckiger Rassehühnerstall (Grundriss).

Höhe mit 1,5—2 cm breiten Zwischenräumen angeordnet, oder sie erhalten bei lichten Entfernungen von 7 cm im unteren Teile noch 60 cm hohe Zwischenstäbe, damit die Kücken nicht durchschlüpfen, noch gefährliche Tiere eindringen können. Das Staket wird an einzelnen Eichenholzpfosten oder leichten Steinpfeilern auf einem 1 Stein starken, etwa 30 cm hohen Ziegel-, Haustein- oder Betonsockel befestigt und gut mit Harzölfarbe, besser mit Karbolineum angestrichen. Zur Verhinderung des Überfliegens der Hühner bringt man nach Fig. 903 am oberen Ende der Hauptpfosten 50 cm lange Lattenstücke in aufwärts und nach innen

Fig. 903. Vorrichtung zur Verhinderung des Überfliegens.

an, besser aber ist es, die Höfe nach oben ebenfalls ganz mit Drahtgeflecht zu schliessen. Will man das Eindringen der futterdiebischen Sperlinge sowie der Raubtiere und -vögel ganz vermeiden, so müssen die Höfe in allen Teilen mit 20—25 mm weitmaschigem Geflecht umschlossen werden. Zur Befestigung des Drahtgeflechtes dienen Eichenholzpfosten, besser und billiger sind schwache T-Eisenpfosten, 20—25 mm starke Rundeisenstäbe oder Gasrohre, welche auf einem 30 cm hohen, massiven Sockel befestigt werden, der ein Unterwühlen der Einfriedigung durch Raub-

tiere unmöglich macht. Benachbarte Höfe werden    geziefers jährlich einmal mit Kalktünche zu weissen,

durch etwa 60 cm breite Drahtgeflechttüren mit-    welcher etwas Chlorkalk oder Karbolsäure, oder auch

einander verbunden, so dass man bequem aus einer    eine Abkochung von 1 Raumteil Schwefelblüte auf

Abteilung in die andere gelangen kann; auch in der    8 Raumteile klein geklopften, ungelöschten Kalk zuäusseren Einfriedigung sind Türen, und zwar je eine    gesetzt wird. Von der letzten Beimischung, welche

für 2—3 Höfe, anzulegen.    mit 10 1 Wasser x/₂ Stunde lang zu kochen ist, wird

der Kalktünche ¹/₃ hinzugefügt.

mit

ist

Ausserhalb mit Brettern (wagerechte Stülp- Durch Anordnung der Drahtgeflechte können die Schalung), besser mit Hartgips- oder Zement-    Fenster selbst in Sommernächten offen stehen, sogar

dielen, innerhalb mit gut gespundeter, glatt ge-    bis zum jjegilm der kglteren Jahreszeit heraus-

hobelter Schalung oder Rabitzputz verkleidetes Fach- genommen werden werk, dessen Zwischenräume mit Isoliertorfmull dicht ausgefüllt werden, gewährt billige, genügend dauerhafte, warmhaltende und besonders für einfache, kleinere Ställe wohl geeignetete Wände. Bruchsteinwände sind wegen ihrer verhältnismässig bedeutenden Stärke für kleine Stallanlagen zu schwerfällig, für grössere Stallbauten sind sie indes nicht zu verwerfen, wenn die Steine wetterfest und nicht hygroskopisch sind, d. li. nicht die Feuchtigkeit an-ziehen und solche auf der Innenfläche niederschlagen.

Wände aus Kalksand-Stampfmasse und Kalk-schlacken-Stampfmasse sind indessen brauchbar und besonders billig. Am zweckmässigsten und dauerhaftesten erweist sich der Ziegelsteinmassivbau, und zwar als l¹/₄—•l¹/₂ Stein starke Wände mit Luftschicht.

b) Die Gebäudeteile.

1. Wände.

Zum Schutz gegen Kälte, sowie gegen das Eindringen der Raubtiere muss zu den Stallumfassungen ein nur dichter, widerstandsfähiger Baustoff verwendet werden. Wände aus Lehmstampfbau oder Lehm-ziegein sind deshalb nicht geeignet, besonders auch, weil sich in diesen Ungeziefer zu leicht einnistet. Fachwerkswände, ¹/₂ Stein stark ausgemauert, geben keine hinlänglich warmen Räume und die beim Austrocknen des Holzwerkes entstehenden Putzrisse veranlassen leicht die Einnistung des Ungeziefers. Mindestens müssen zur Ausmauerung immer gute, hart gebrannte Ziegel, noch besser die die Kälte mehr abhaltenden Schwemmsteine verwendet werden. Der Fachwerksbau empfiehlt sich jedoch bei knappem, gut auszunutzendem Bauplatz für kleine Stallanlagen und wegen der Möglichkeit der dekorativen Ausbildung für architektonisch durchzuführende Anlagen.

Zur grösseren Sauberkeit und zur Vermeidung des Einnistens von Ungeziefer müssen massive Wände und ausgemauerte Fachwerkswände innerhalb glatt geputzt werden. Am besten ist es, die Wände in der unteren halben Höhe mit Zement-, in der oberen nur mit Kalkmörtel zu verputzen und die ganzen Putzflächen zur vollständigen Abhaltung des Un-Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

2. Fenster, Türen und Auslauf Öffnungen.

Zur ausreichenden Beleuchtung der Ställe — Ausnahme der Brut-, Lege- und Masträume, in welchen mehr ein Halbdunkel herrschen soll eine genügende Anzahl Fenster erforderlich, welche bei der lichten Stallhöhe von 2—2,3 m zweckmässig etwa 30—50 cm Höhe und 50—70 cm Breite erhalten und auf der Süd- oder Südostseite möglichst dicht unter der Decke anzulegen sind. Ausser gusseisernen, um wagerechte Achse drehbaren Lüftungsfenstern sind besonders die weit haltbareren und mehr Licht spendenden schmiedeeisernen, sprossenlosen Fenster mit zwei Drahtglasscheiben (v. Taschitzki, Breslau), deren obere Scheibe sich öffnen lässt, zu empfehlen. Die Fensteröffnungen erhalten im Stall Rahmen von engmaschigem verzinktem Drahtgeflecht zur Abhaltung aller Raubtiere und -vögel und um ein Zerbrechen gewöhnlicher Fensterscheiben seitens des etwa dagegenfliegenden Geflügels und dadurch Verletzungen desselben zu verhüten.

Reichen die Fenster auf der südlichen Vorderfront grösserer Stallanlagen nicht aus, so kann man die Beleuchtung noch durch unmittelbar auf einer oder der anderen Front eingemauerte Drahtglasscheiben, besser durch Glasbausteine sehr wirksam steigern.

Bei einstöckigen Anlagen des Grossbetriebes, bei denen also das Dach gleichzeitig die Decke bildet, findet vielfach Dach lieh tbeleuclitung statt, und zwar durch in der Dachfläche angeordnete kasten-artige Fenster, durch Sheddachfenster oder durch sog. Firstlaternen.

Die innere Fenstersohlbank wird abgeschrägt, damit die Hühner sich nicht daraufsetzen und sie beschmutzen können.

Die zum Durchgang von Personen bestimmten Türen erhalten 0,6—0,7 m Breite und 1,8 m Höhe, müssen dauerhaft konstruiert sein und durch Eisenblechbeschlag der Ecken und Kanten gegen das Durchnagen der Raubtiere gesichert werden.

In kleineren Geflügelställen wird die Tür unten mit einer 20—25 cm breiten, 30—40 cm hohen

27

Aus- und Einlauföffnung mit Schieberverschluss einen Ölfarben- oder Teeranstrich, oder einen mit für die Hühner versehen. In den zur Rassenzucht Asplialtklebepappe überklebten Lehmestrich erhält, dienenden Ställen werden die einzelnen Stallab- Der beste Fussboden ist aber ein 3—4 cm starker teilungen von einem im Innern befindlichen, quadratischen oder länglichen Vorplatz aus zugänglich gemacht, welcher im Winter als gemeinsamer Futterplatz dient und eine Kesseleinmauerung zur Futterbereitung erhält; die hier entstehende Hitze kann zur Erwärmung der Stallabteilungen benutzt werden.

Hartgipsestrich über einer auf der Dielung oder einfacher unmittelbar auf den ausgestakten Balken aufgebrachten 3 cm starken Schicht Feinsand.

Als Streu für die Hühner dient eine ganz dünne Lage Stroh, welche auf einer 3 cm hohen Sand- und Erdschicht ausgebreitet wird und häufig zu erneuern ist. Für Wassergeflügel wird gerade so verfahren, nur ist hier die Strohlage stärker, da dieses sich stets nur auf dem Fussboden aufhält. Als bestes und dazu billiges Streumaterial für alle Stallfuss-böden ist indes Torfstreu oder Torfmull zu empfehlen, welche nicht nur sehr warm und trocken hält, sondern auch dem Ungeziefer entgegenwirkt, die flüssigen Kotbestandteile schnell aufsaugt und dadurch die Stalluft erheblich verbessert.

4. Stalldecke.

Bei Rassezuchtställen legt man für die einzelnen Stallabteilungen mindestens je eine Auslauf Öffnung von obigen Abmessungen in den Umfassungswänden an; für Gänse und Puten sind dieselben entsprechend grösser zu halten. Die Öffnungen werden dicht über dem Erdboden angelegt und mit starken, aus Eisenoder Zinkblech gefertigten Schiebern oder Falltürchen versehen, welche in Falzen oder eisernen Schuhleisten laufen und vom Stalle aus mittels einer über Rolle gleitenden Schnur oder Kette gehandhabt werden können.

Hölzerne Balkendecken haben im allgemeinen den Übelstand, dass sich in ihren Holilräumeu das Ungeziefer, sogar Raubtiere einnisten können. Von den Holzdecken ist der halbe Windelboden mit unterem verlängertem Zementmörtelputz auf Lattung und doppeltem Rohrgewebe, auf Holzleistengellecht, Drahtgeflecht oder Ziegeldrahtgeflecht, am besten auf Falzpappe noch der geeignetste.

Deckenputz und Putzträger können in billigster Weise ersetzt werden durch unmittelbar mit der

Sehr bewährt haben sich die ■*von den Hühnern selbst zu öffnenden automatischen Auslauftürchen oder -klappen.

rauhen Seite an die Balken angenagelte, 2,5 cm ziehen der Schnur (D) abends starke Hartgipsdielen. Die Spundfugen ihrer glatten wieder geschlossen wird.

Die Vorrichtung ist mittels des angegebenen Rahmens an Hühnerställen und Taubenböden leicht anzubringen.

Fig. 904 zeigt ein solches in geöffnetem Zustande. Durch Treten des Tieres auf das Fallbrett (A) wird der Hebel (B) angezogen, wodurch das Klappfenster (C) hinabfällt, welches durch einfaches An-

£'ig. 904. Automatisches Auslauftürchen.

Seite sind dann nur noch mit Gipsmörtel zu verstreichen. Die Ausstakung erfolgt am besten mit

3—4 cm starken Hartgipsdielen und einer vollständigen Auffüllung mit reinem, trocknem und mit Glasscherben vermengten Sand, zwischen Putzdecke und Stakung werden zweckmässig mit Stechginster, vermengt mit Glasscherben, aus-

Die Hohlräume

3. Fussboden.

Derselbe soll etwa 30 cm über dem Gelände liegen; am besten und billigsten ist ein 10 cm starker    gefüllt.

Am besten sind gewölbte, unterhalb glatt ge-

Zement- oder Trassbetonfussboden, welcher infolge seiner Härte und Undurchdringlichkeit weder von    putzte Decken (ca. 1—1,5 m breite Kappengewölbe

Raubtieren durchwühlt werden kann, noch für die    aus Hohlziegeln, Schwemmsteinen oder Zement-

flüssigen Kotbestandteile durchlässig ist. Ein solcher    Schlackenbeton mit oberem Zement- oder Hartgips-

Fussboden ist zudem eben, glatt und lässt sich    estricli, zwischen I-Trägern), da sie nicht nur dem

leicht reinigen. Eine Pflasterung aus hart gebrannten    Durchdringen der Raubtiere Widerstand leisten,

Ziegelsteinen, als Flach- oder Rollschicht, in Zement    sondern auch feuersicher sind und an ihnen die bei

vergossen, ist weniger brauchbar und teurer als der    allen Holzdecken leicht auftretenden und der Uu-

Betonboden. Zur Verhinderung des Durchwühlens    geziefer-Finnistung Vorschub leistenden Putzrisse

der Ratten müsste eine solche zudem auf einer dichten    ganz vermieden werden. Noch besser als gewölbte

Glasscherben- oder gut abgestampften Kiesschicht    Decken sind die wagerechten Massivdecken, die

angebracht werden. Fussboden für im oberen Stock- | Kleinesche u. a., zwischen I-Trägern. Zur Ver-werk gelegene Hühnerställe, für Taubenschläge und    nichtung des Ungeziefers sind auch die Decken all-

-böden erhalten eine Dielung aus gespundeten, rauhen,    jährlich mindestens einmal wie die Wände anzu-

schmaleu Brettern, die zum Schutz gegen den Kot    streichen.

Die Abführung der verbrauchten Stalluft geschieht durch gemauerte, hölzerne oder metallene Dunstschlote mit Dunstsaugern, deren Anzahl und Die Zuführung frischer Luft geschieht im Sommer lichter Querschnitt nach der Stückzahl des Geflügels durch die Fenster und bei windgeschützter Lage des

zu bestimmen ist. Nimmt man für je 1 Ztr. lebendes Gewicht (etwa 50—30 Hühner) eine stündliche Luftzuführung von 50 cbm und die Luftgeschwindigkeit 1,3 m in der Sekunde an, so beträgt die Quersclmitts-grösse des Dunstschlotes für 50—30 Hühner ca. oder mehrere 14x21 cm weite V audkanäle; für 0,011 qm oder 10x10 cm, demnach für 100 Hühner jede Stallabteilung ist ein solcher vollkommen ausreichend.

B. Die Putenställe.

Die Putenställe entsprechen bezüglich der baulichen Anlage und inneren Einrichtung im allgemeinen den Hühnerställen, sie sind nur entsprechend grösser anzulegen. Bei beabsichtigter Aufzucht junger Puteu, Oberfläche einer Heizvorrichtung genügend vor- . welche sehr schwierig ist, ist besonders auf die Anlage

reinlicher, warmer, gut gelüfteter Räume und sonnig

27*

5. Dach.

Für einfache Stallanlagen empfehlen sich Hache Dächer, und zwar die verschiedenen Arten des Pappdaches, das Holzzementdach und das Moostorfdacli. Letzteres, eine Lage Moostorf auf einer einfachen, auf Schalung eingedeckten Daclipappunterlage (Patent Lindenberg, Stettin) gibt eine weiche und elastisch bleibende, keine weiteren Anstriche bedürftige und die Wärme schlecht leitende Dachdeckung.

Für bessere Ställe, besonders Luxus- und Ziergeflügelställe, sind steilere Dächer üblich, es kommen hierfür Schiefer, die verschiedenen Dachziegelarten, Stroh und Rohr in Frage.

Bei kleinen einstöckigen Ställen und grossen Geflügelzüchtereien, bei denen gewöhnlich das Dach gleichzeitig die Stalldecke bildet, sowie über Ställen, deren Dachgeschoss als Hühnerstall oder Taubenboden dienen soll, müssen die möglichst flach zu haltenden Dächer, am besten Pappdächer, gut gegen die äusseren Temperatureinwirkungen isoliert werden (siehe E. Rindviehställe ohne Heuboden, S. 330). Allen Dächern ist zur besseren Trockenerhaltung der Wände, zur Ableitung des Regenwassers und zur Gewährung einigen Schattens im Hochsommer ein möglichst breiter Überstand zu geben, der auch zur malerischen Wirkung mancher Anlagen wesentlich beiträgt.

6. Lüftung, Heizung.

Stalles auch durch Drahtgeflechttüren, die hinter den zu öffnenden Stalltüren angebracht sind.

In der kalten Jahreszeit dienen anstatt der die

Stall wärme zu sehr abkühlenden Fensterlüftung ein

Jedoch ist die unmittelbare Zuführung frischer, also nicht erwärmter Luft nur für gewöhnliche bezw. abgehärtete Geflügelrassen zulässig, dort, wo keine regelmässige Eiererzeugung stattfindet und in kleinen, in Grossviehställen ein- oder angebauten Geflügelställen.

Bei der Haltung empfindlicher bezw. wärmebedürftiger Edelrassen, bei in die kalte Jahreszeit fallenden Bruten und der Aufzucht der Kücken, in rauhem Klima und ganz freistehenden Ställen müssen die Stallräume aber künstlich erwärmt werden. So sind die Lege-, Schlaf- und Masträume bis auf 12° C., die Brut- und Aufzuchträume bis auf 18° C. zu erwärmen. Auch muss sich die Frischluft vor Eintritt in die Stallräume durch Bestreichen der wärmen.

Die Heizung darf nur eine gleichmässige, anhaltende, nicht strahlende Wärme verbreiten, es sind deshalb nur aus Ziegelsteinen gemauerte oder Kachelöfen zu verwenden, welche, auf je 16 cbm Luftraum 1 qm Heizfläche gewährend, in den Stallräumen selbst bis an die Decke reichen müssen, damit die Hühner sich nicht auf den Ofen setzen können, und die zur Vermeidung von Störung und Schmutz ausserhalb der Stallräume von einem sog. Vorgelege geheizt werden. Ausser diesen Öfen sind die sog. Grudeöfen sehr zu empfehlen, da sie keinen Schornstein erfordern und eine sehr bequeme und billige Heizung gestatten. Zur Erwärmung der grossen Geflügelzucht- und Mastanstalten (Legeräume, Brut-apparatenraum, künstlicher Kückenaufzuchtraum und Kückenmastraum) verwendet man heute allgemein die Warmwasserheizung. Diese lässt sich billig, ohne Kessel dadurch hersteilen, dass man ein viermal spiralförmig gebogenes Heizrohr (Heizschlange) durch Rohrleitungen mit den Heizkörpern verbindet. Das in der Heizschlange befindliche Wasser ist dann vollständig vom Feuer umgeben, welches dadurch schnell erwärmt und zum Kreislauf gebracht wird.

Bei Zucht- und Mastanstalten ist die durch einen Kanal einzuführende Frischluft zuerst durch die Feuerung der Warmwasserheizung vorzuwärmen.

ca. 0,022 qm oder 15 x 15 cm usw.

Wird ein gemauertes Dunstrohr angelegt, so erhält es zweckmässig am Fussboden und unter der Decke je eine Abzugsöffnung, von denen erstere zur Abführung der im Winter kalten Fussboden-Luft-scliicht, hingegen letztere zur Sommerlüftung dient. Die beiden Öffnungen sind in der Weise mit untereinander verbundenen Schiebern oder Klappen zu versehen, dass, wenn der eine Schieber geöffnet, der andere gleichzeitig geschlossen wird.

gelegener, zweckmässig eingerichteter Höfe nebst j auf einem oder mehreren Holz- oder Steinpfeilern Wetter-Schutzschuppen Rücksicht zu nehmen. Da    ruhenden runden, viereckigen oder polygonalen Holz-

die Puten gerne hoch sitzen, „bäumen“, so werden    bau (seltener Stein) mit so viel Fluglöchern, als

die breiten, wagerecht angeordneten Sitzstangen mit    innerlich abgeteilte Nisthöhlen (in der Regel 12—24)

möglichst grossem Abstande vom Fussboden angeordnet.    vorhanden sind. Taubenhäuser müssen 6—7 m von

Der französische Züchter E span et empfiehlt für    Gebäuden und Bäumen entfernt sein, damit nicht

Puten an Stelle der Sitzstangen die Befestigung eines    von denselben Katzen und andere Raubtiere Überoder mehrerer alter Wagenräder in wagerechter Lage    springen können, und aus diesem Grunde werden

und gleicher Höhe.    auch die 3—4 m hohen Pfeiler oberhalb auf 1,5 bis

C. Die Enten- und Gänseställe.

2 m Höhe mit Zinkblech beschlagen. In der Regel stellt man die Taubenhäuser deshalb in die Mitte

Enten und Gänse werden stets zu ebener Erde der Gutshöfe auf, wo sie in ihrer oft zierlichen untergebracht, und gilt hinsichtlich der konstruktiven Ausbildung dem Hofe zum Schmuck gereichen.

Soll die Taubenzucht in ausgedehntem Mafse und mit Erfolg stattfinden, so müssen die Zuchttiere und

Anlage ihrer Ställe das über Hühnerställe Gesagte.

Das Stallinnere soll reinlich, gut lüftbar und besonders trocken sein, da namentlich Enten, obgleich Jungen nicht allein die aufmerksamste Pflege und

sie sich mehr im Wasser wie auf dem Lande aufhalten, sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit sind.

Die Wände und Decken sind am besten massiv

und glatt geputzt, der Fussboden besteht aus Beton. Zweckmässig wird mit den Stallräumen je ein halbdunkler Lege- und Brutraum verbunden, in dem hölzerne Legekästen mit beweglichem Deckel auf

in den Dachböden der

was das beste ist

gestellt werden. Gewöhnlich lässt man die Enteneier von Puten ausbrüten, da die Enten wenig zuverlässliche Brüterinnen sind, und geschieht dies Kuhstall besonders empfiehlt. Der A\ ärme wegen

werden die Schläge, wenn nur eben möglich, au

Ernährung erhalten, sondern auch der Hauptwert auf zweckmässig angeordnete, gut eingerichtete Ställe gelegt werden. Man kann die Ställe (Taubenschläge oder -böden) entweder am Süd- oder Ostgiebel der Dachbodenräume der Wohnhäuser, in dem der Geflügelställe oder in einem auf den letzteren sich erhebenden turmartigen Aufbaue oder schliesslich

Grossviehställe anlegen, von welchen sich der warme

dann im Hühnerbrutraum. In der Nähe des Stalles

Die

muss den Enten und Gänsen eine Wasserfläche einem stets benutzten Schornstein angelegt.

(Teich usw.) zur Verfügung stehen, anderenfalls    wird    Schläge müssen ferner möglichst geräumig, hell,

für dieselben, wenn sie nicht in grosser Zahl    vor-    luftig, trocken und sauber sein.    Die Grösse

banden sind, wenigstens ein genügend grosses,    aus    4er faubenscliläge richtet sich nach    der Anzahl

Zementbeton gestampftes Wasserbecken mit Zu-    und    Tauben; für eine gewöhnliche laube    rechnet man

Abfluss in der Mitte eines umzäunten Hofes angelegt. 0,1—0,2 cbm Raum bezw. für das Paar 0,15 0,18 qm Für die hinlängliche Bewegung der Gänse empfiehlt Grundfläche. Rasse- oder Ziertauben verlangen mehr

sich eine nicht in Kultur stehende Landfläche mit spärlichem Graswuchs, da dieselben in Gärten, jungen Saaten und AViesen viel verderben.

Für die Enten- und Gänsemästung werden Käfige benutzt, deren Anlage mit denjenigen für Hühner übereinstimmt (siehe unter 3. Masträume).

Raum, und zwar noch mit dem besonderen Unterschiede, ob sie von grosser oder kleiner Rasse und ferner ob sie freifliegende oder eingesperrt gehaltene

Tauben sind.

D. Die Taubeiischläge.

Z. B. verlangt ein Paar eingesperrte Rassetauben 1 cbm, ein Paar Brieftauben nur 0,5 cbm Raum. Von Rasse- oder Ziertauben soll man zur Vermeidung von Unverträglichkeiten nur etwa 15 Paare in einem Schlage unterbringen.

1. Allgemeines.

Die Lichthöhe des Schlages muss zum bequemen Die Unterbringung der Tauben in besonderen Herumgehen mindestens 1,8 m betragen. Helle freistehenden Taubenhäusern, sog. Taubenpfeilern, Beleuchtung und reine Luft erhalten die Schläge -Pfählen, -Türmen, ist im allgemeinen unzweck- durch Fenster bezw. durch die Ausflugsöffnungen; mässig, da solche Anlagen nur mit Leitern, aber auf alle Fälle ist Zugluft zu vermeiden. DerFuss-auch selbst dann nur schwierig zugänglich sind, sich boden soll trocken und sauber sein und besteht am schlecht reinigen lassen und den Tauben weder besten aus glatt gehobelten, dicht gespundeten und genügend Raum noch ausreichenden Schutz gegen mit Ölfarbe angestrichenen Dielen oder aus einem Kälte und Wind geben. Die Taubenpfeiler sind Lehm-, besser Hartgipsestrich. Derselbe wird 2 cm höchstens für eine geringe Anzahl Tauben und nur hoch mit reinem Sand und feingestossenem, alten für solche gewöhnlicher Rassen brauchbar. Ein Mörtel bedeckt, der alle 1—2 Wochen erneuert solch freistehendes Taubenhaus besteht aus einem, wird.

Die Wände werden am besten massiv hergestellt Rande einen wagerecht durchgelegten starken Eisen-nnd nebst der Decke glatt verputzt. Bildet das draht, auf welchem die Gabeln oder Scheren von Dach zugleich die Decke des Schlages, so müssen I starkem Draht aufgereiht sind, zwischen die zur die Sparren auf der Unterkante verputzt und ihre Vermeidung des Klemmens an dem oberen Drahte Zwischenräume mit einem schlechten Wärmeleiter kurze Blechröhrchen eingeschoben werden, und die (Torfmull) ausgefüllt werden. Wände und Decke weiter unten an einem hinter ihnen durchgehenden, werden zur Ermöglichung grösster Reinlichkeit häufig starken Draht lose anliegen, so dass sie bei einem

mit Kalkmilch angestrichen.

von aussen auf sie ausgeübten Druck nach innen Die Ausflugsöffnungen werden nur 15 zu zurückgehen. Von innen nach aussen lassen sich die 15 cm gross gemacht, mit gut gehenden Siclierheits- Gabeln nicht zurückdrücken, so dass die Tauben Verschlüssen versehen und in einer Höhe von 1 m ¹ wohl in den Schlag hinein, aber nicht hinaus können, über dem Fussboden angebracht, damit die noch Das Herauslassen derselben geschieht, indem man nicht flüggen Tauben nicht vor der Zeit ins Freie j zwei Gabeln in die Höhe dreht. Eine praktischere gelangen und so umkommen. In kleinen Tauben- Anordnung zum Herauslassen der Tauben erreicht

•fr«

man [dadurch, dass man in der Mitte des Holz-rahmens ein in Blechfalzen auf- und niederscliiebbares Fensterchen anbringt, welches mit einer Schnur aufgezogen wird, wenn die Tauben freien Aus- und

i„ii)

JJ

*1

JU

H /

Wm

Üy^pu:

Fig. 906. Selbsttätige Flugloch-Verschlussvorrichtung.

Eingang haben sollen. Die Beleuchtung muss eine recht helle, stubenartige sein. Es ist daher ein grosses oder einige kleine Fenster im Giebel oder in der Dachfläche anzubringen. Die Fenster sind Schlägen genügen 2 Öffnungen, in grösseren müssen j am besten gut schliessende, gusseiserne, die während indes noch mehr angelegt werden. Die Fluglöcher    des Sommers herausgenommen werden können; innen

müssen aussen 1—1,5 m lange Sitzstangen, innen    sind sie zur Abhaltung von Raubtieren und -vögeln

kurze Sitzbrettchen erhalten, welche, mit der Flug-    mit Drahtgeflechtgittern zu versehen,

lochunterkante bündig liegen. Die Verschlussvorrichtung der Öffnungen besteht am einfachsten aus einer Schiebetür (Fig. 905, b) aus starkem Eisenblech, welche zwischen Nuten oder Falzen (a)    aus Brettern gefertigt und erhalten eine besondere

laufend, mittels einer über eine Rolle (c) gehenden    Nesteinrichtung in Gestalt einer Schale aus Gips

Schnur oder Kette sich bequem und schnell vom    oder glasiertem Ton. Es müssen doppelt so viel

Schlage oder vom Wirtschaftshofe aus herauf- oder    Nester, als Taubenpaare vorhanden sind, aufgestellt

werden.

Fig. 905. Flugloch-Verschlussvorrichtung.

2. Die Nist- und Fütterungseinrichtungen.

Die Nistkästen werden am zweckmässigsten

herunterziehen lässt.

Eine selbsttätige, namentlich bei Brieftaubenböden angewandte Verschlussvorrichtung der Ausflucht ist die mittels sog. Gabeln oder Scheren (Fig. 906). Der in der Ausflugsöffnung senkrecht anzubringende Holzrahmen erhält nahe am oberen

Fig. 907 zeigt einen von dem englischen Taubenzüchter Fulton erfundenen praktischen Nistkasten, welche den Wänden entlang auf dem Fussboden aufgestellt werden. Der glatt gehobelte, in Ölfarbe angestrichene Kasten wird durch eine mittlere

wand angebrachte Eintrittsöffnung von 15 cm Höhe j sitzer, ferner werden die hier brütenden Tauben zu und 15 cm Breite erhalten. Je 2 Kammern dienen j leicht gestört, noch nicht flügge Jungen aus anderen für 1 Paar Tauben, so dass ein solcher Kasten Nestern suchen hier Schutz vor der Verfolgung 2 Paar Tauben aufnehmen kann. Die Grösse der zänkischer Tauben usw.

Kammern richtet sich nach der Taubenart, durch-

VI

Hl

wmm,

HI

i«

WßW:\

tr.

111

Scheidewand in 2 kleinere Kästen geteilt, welche ihrerseits wieder durch 6—8 cm hohe Scheidewände in zwei Kammern zerlegt werden, welche beide nur eine 6—8 cm hoch über dem Boden in der Vorder-

i:

I!

\\y‘

Fig. 907. Nistkasten.

mm

m?mi

iMÜ

1!

Ji    ! Piff 11

--———

Fig. 908. Nistkästen in regalartiger Anlage.

sclinittlich genügt eine Tiefe von 26—-30 cm, eine Länge von 30 cm und eine Höhe von 30—40 cm.

In jeder Kammer wird eine flache, gut glasierte Tonschüssel mit einer Unterlage von etwas Torfmull, Stroh oder Sägemehl aufgestellt. Der Boden der Kammer erhält eine 1,5 cm hohe Torfmull Schicht, damit die aus dem Nest kriechenden Jungen sich nicht beschädigen. Die 6—8 cm hohe Scheidewand, welche mit einer als Sprungbrettchen dienenden wagerechten Leiste versehen ist, hat den Zweck, dass die Nestjungen die etwa wieder brütende Täubin nicht sehen und stören können. Das Flugloch ist in gleicher Höhe mit der kleinen Scheidewand angebracht und vor demselben ein Antlugsbrettchen befestigt. Damit die Kästen genügend dunkel sind, erhalten je 2 Kammern einen nach vorn geneigten Holzdeckel, welcher, in Scharnieren drehbar, auch die Reinigung der Kästen zulässt.

Die Aufstellung der Nistkästen auf dem Fussboden ist trotz mancher

Vorteile doch unbequem für den Be

Aus diesem Grunde bringen die heutigen Züchter die Nistkästen regalartig, d. li. in der Form eines durch feststehende Scheidewände in einzelne Zellen zerlegten Gestelles an. Fig. 908 zeigt eine solche Anordnung; das ganze Regal ist aus 2 cm starken Brettern gefertigt und besteht aus einzelnen Fächern (a a), die 50 cm breit, tief und hoch sind. Das Gestell steht fest an der Wand, während vorn die einzelnen Zellen auf ³/₃ ihrer Breite durch feststehende hölzerne oder durch eiserne Gitterstäbchen (b) geschlossen werden, so dass nur eine Einflugsöffnung (c) bleibt, welche auch zum Reinigen der Niststätte und zum Eiubringen der Nester dient. Um den Tauben den Zugang zu den Zellen zu erleichtern, bringt man vor den Einflugsöffnungen kleine Sitzbrettchen (d) an, welche unter die Bodenbretter (e) angenagelt werden.

Eine andere, besonders für Brieftaubenböden gebräuchliche Anordnung zeigt die Fig. 909. Hier sind die Gitter für mehrere, etwa 3, übereinander befindliche Zellen türartig gebildet. Jedes Nistgefach ist 50 cm lang, 57 cm tief und 52 cm hoch und durch eine Brettwand vom nächsten getrennt. Die mit Flugbrettchen versehenen Fluglöcher liegen in der Mitte der Gittertür. Wird das Flugloch durch ein einzusetzendes Gitter geschlossen, so können die Zellen auch als Paarungskasten benutzt werden.

Zu bemerken ist noch, dass man nicht mehr als 50 Taubenpaare in einem Schlage unterbringen

soll, da sonst die Kontrolle und Pflege zu sehr er- Öffnungen (a) den Tauben zugänglich wird. Über schwert wird.

den Öffnungen sind in schräger Richtung Schutzbrettchen (b) befestigt, welche die Yerunreini-

:ü

■1

13

"4

II

lll

V.'

I s~

ii

!;

bl

i-.'i

-•==

gung und Yerstreuung des Futters verhindern.

Als Trinkgefäss kann das in Fig. 911 abgebildete empfohlen werden. Das einfache praktische Gefäss wird am besten aus Zinkblech gefertigt und besteht aus einem, mit mehreren Trinköffnungen versehenen , zylindrischen Behälter, welcher mit einem kegelförmigen Deckel geschlossen ist. Die Trinköffnungen sind mit kleinen Schutzkappen umgeben, welche die Verunreinigung des Wassers verhindern.

Ein    einfaches    automatisches Trinkgefäss von

Haase    &    Co.    in    Bisdorf-Borne zeigt Fig. 912.

UH

mm

______

Fig. 909. Einrichtung eines Brieftaubenbodens mit abgeteilten Sitzplätzen.

Zur Verabreichung von Körnerfutter kann das in Fig. 910 in Ansicht und Querschnitt abgebildete

SS®

imH

.■

Ansicht.

Ansicht.

Tff

mmmm

mm

Querschnitt.

Fig. 910. Praktisches Futtergefäss für Tauben.

Querschnitt.

Fig. 911. Praktisches Trinkgefäss für Tauben.

Futtergefäss empfohlen werden. Dasselbe besteht aus einem langen, mit dachartiger Decke versehenen Holzkasten, welcher allseitig verschlossen ist und nur durch einzelne in der Decke angebrachte

Dasselbe besteht aus starkem Zinkblech und ist zweiteilig, der Wasserstand geht ringsherum, so dass die Tauben von allen Seiten trinken können. Das

Bei Mast- und Zuchtbetrieb in grösserem Umfange müssen ausser dem heizbaren Mastkückenraum, dem Mastraum für ältere Hühner, den Brutapparaten-, Aufzucht- und Legeräumen auch eine Futterküche und einige Räume für den Mastwärter, für Futtervorräte, Geräte usw. vorgesehen werden. Die sämtlichen Räume werden zweckmässig in einem Gebäude

untergebracht. Anstalten grossen Umfanges erhalten ausserdem noch einen Krankenstall, Futterboden, Schlachtraum, Eis- j keller mit Kühlraum, eine Werkstatt und Wohnung für den Mastmeister usw. Bei Anlagen letzter Art wird man alle erforderlichen Räume in mehre-Gebäuden

Fig. 912. Automatisches Trinkgefäss für Tauben von Haase & Co.

ren

1 m Breite

Gefäss ist mit Schutzschirm versehen, damit von hochsitzenden Tauben kein Kot hineinfällt, und kostet bei 3 1 Inhalt 3,5 M., bei 5 1 4,25 M.

Das Trinkwasser muss des Tages über, besonders im Sommer, öfters erneuert werden. Empfehlenswert ist die Anlage eines kleinen Badebeckens (flaches Wassergefäss) von genügender Grösse, welches gegen die Mitte etwas sanft ansteigt und so hohe Ränder hat, dass beim Baden nicht zu viel Wasser verspritzt wird.

E. Die Geflügelmast- und Zuchtanstalten.

unterbringen, welche übersichtlich liegend und, möglichst zusammenhängend, in der Mitte des Geländes zu errichten sind, damit die Aufsicht erleichtert und die Arbeit vereinfacht wird.

Die Mastkäfige werden in einer die Massenfütterung sehr erleichternden und zeitersparenden Art und Weise konstruiert. Dieselben sind in zwei oder mehreren kreisrunden, übereinander befindlichen Stockwerken angeordnet, und die ganze Vorrichtung lässt sich um eine in der Mitte befindliche lotrechte Achse, ähnlich wie ein Karussell, drehen. Das Geflügel wird nun einzeln in diesen Käfigen untergebracht und auf Fettmast gemästet. Dieselbe wird mit einer besonders konstruierten Stopfmaschine, der Gaveuse, vorgenommen, mit welcher nicht nur bedeutende Zeitersparnis, geringere Beunruhigung der Tiere, sondern auch eine genaue Futterregelung erzielt wird. Mit einem solchen Apparate kann ein halbwegs geübter Arbeiter 200 Stück Geflügel in einer Stunde stopfen.¹) Die Erwärmung der Mast-,

0 Prof. Schubert, Geflügelställe. III. Aufl. Verlagsbuchhandlung Pani Parey, Berlin.

Lege-, Brut-, Aufzucht- und Nebenräume grosser Mast- und Zuchtanstalten erfolgt am besten durch eine Zentral-Warmwasserheizung. Einige Beispiele bewährter Mast- und Zuchtanstalten siehe im Kapitel GL Beispiele ausgeführter Geflügelställe.

F. Die Volieren.

Fasanen, Ziergefliigel.

Die Behausungen für Fasanen werden am vorteilhaftesten mit der Hinterfront an eine Gartenmauer oder Hauswand angelegt und die Auslaufräume, Voliere, gegen Süden oder Südosten gerichtet, weil durch diese Anordnung die Fasanen vor kalten Windrichtungen und vor trockner Hitze geschützt sind. Die letztere wird auch durch geeignete Bedachungen und Bepflanzung der Auslaufräume mit Strauchwerk abgehalten.

An Stallfläch eil raum bedarf man etwa 1,5 qm — d. h. einen Stallraum von etwa 1,5 m Länge und sowie einen Auslauf raum von 12 qm d. h. von etwa 4 m Länge und 3 m Breite

Fig. 913. Legenest für Fasanen.

für je 1 Stamm Fasanen. Die Lichthöhe des Stallraumes muss, um bequem herumzugehen, nicht unter 1,8 m betragen. Das Fasanenhaus kann innen in seiner dem Auslaufraum entsprechenden Höhe entweder ungeteilt bleiben oder in 2 gleich hohe Stockwerke zerlegt werden. Die letztere Anordnung, bei der das untere geschlossene Stockwerk gegen das obere, nach aussen offene durch eine hölzerne Decke abgeschlossen wird, ist als vorteilhaft zu empfehlen. Der obere, offene Raum wird nämlich von den Fasanen am Tage und in warmen Nächten gern als Aufenthaltsort benutzt. Das Fasanenhaus erhält ein flaches Pappdach, welches den Auslaufraum noch zum Teil überdeckt, so dass eine Art Wetterschuppen entsteht. Ist der Bauplatz geschützt, wird die Anlage mit der Rückwand einer massiven Wand angeschlossen, so kann das Fasanenhaus aus Holz errichtet werden, da die Fasanen eine trockene Kälte gut vertragen können. In sehr strengen Wintern wird man das Holzgebäude hinlänglich mit Strohmatten schützen. Der Fussboden im Stalle und Auslaufraume besteht am besten aus Beton und wird

kreisrund

PP

in letzterem Raume mit 1 :40 ins Gefälle verlegt. Das Legenest für Fasanen besteht am einfachsten aus einem niedrigen, viereckigen Holzkasten (Fig. 913) von 35 cm Seitenlänge und 20—25 cm Höhe. Die Legekästen werden auf die Enden der nahe unter der Decke auf Knaggen befestigten Sitz- oder Laufbretter aufgestellt; die letzteren müssen unter sich und von den Wänden so weit entfernt sein, dass die Fasanen ihre langen Schwanzfedern nicht beschädigen können. Damit die Fasanenhenne ungestört und dunkler sitzt, auch von oben herab nicht beschmutzt werden kann, wird der Kasten mit einem Bretterdach versehen, welches so hoch ist, dass eine bequeme Eingangsöffnung verbleibt. Zum leichteren Eintritt ins Nest werden seitlich zwei kurze, runde Sprunghölzer wagerecht angebracht.

Wasserziervögel, unter denen Schmuckenten, kleine Ziergänse, weisse und schwarze Schwäne am meisten gehalten werden, bringt man entweder in kleineren Stallbauten von oft kioskartigem Aufbau und architektonisch reicher Ausbildung unter, oder sie werden noch häufiger frei auf Teichen gehalten, wo man ihnen dann am Ufer oder auf Inseln nur kleine Häuschen von einfacher wie oft reicher Ausführung errichtet, welche sowohl zur Unterkunft wie auch zum Brüten dienen. Ein solches Einzel-liäuschen für Zierenten, aus Holz angefertigt und in Ölfarbe bunt angestrichen, ist 40 cm lang, 33 cm breit und 33 cm hoch. An der Vorderseite befindet sich ein 12 cm über dem Erdboden gelegenes, 16 cm im Durchmesser grosses Schlupfloch. Bruthäuschen für Schwäne, vielfach aus Holz hergestellt, erhalten 1 qm Grösse. Ausgeführte Anlagen von Fasanenhäusern, Volieren siehe im folgenden Abschnitt G.

ständen in die Erde eingegraben und an der Kegelspitze durch einen Draht miteinander verbunden werden. Das Gerüst wird zunächst mit einer mittels Draht befestigten Strohlage (b, b) abgedichtet und diese mit einer 40 cm starken Erdlage (a, ä) überdeckt. Die Tür (d) des südlich gerichteten, aus doppelten Bretterwänden (e, e) bestehenden Vorbaues enthält im oberen Teil ein zu öffnendes Fenster, im unteren ein durch Fallklappe verschliessbares Schlupf-

2,50 m.

mm

<*i

Fig. 914. Grundriss.

2,50m

*•

<>>

§|I1P

G. Beispiele ausgeführter Stauanlagen.

Kleine und grössere Geflügelställe, Mast- und Zuchtanstalten, Fasanerien, Volieren usw.

1. Hühnerstall aus Bundholz und Erde („Erdhütte“) für 60-—80 Hühner. (Fig. 914 und 915.)

Dieses mit einfachsten und billigsten Mitteln — grösstenteils Bundholz und Erde bezw. kegelförmig oder rechteckig leicht ausführbare und unmittelbar auf der Erde zu errichtende Ställchen, Erdhütte, ist trocken, warm und schützt vor der Witterung. Die Bauart empfiehlt sich wegen der Vorzüge und bedeutenden Billigkeit selbst für den grösseren Landwirt zur Schaffung einer grösseren Hühnerzuchtkolonie.

Die abgebildete runde Erdhütte hat 2,5 m lichten Durchmesser und gleiche Höhe, reicht für 60 bis 80 Hühner und besteht aus einem kegelförmigen Bundstangengerüst, dessen geschälte, mit Karbolineum angestrichenen Stangen (c, c) in 35 cm weiten Ab

Fig. 915. Querschnitt.

Fig. 914 und 915. Runde Erdhütte.

loch. Der Tür gegenüber sind in halbkreisförmiger und zweireihiger Anordnung übereinander 24 Legekästen (g, g) angebracht, vor diesen 5 Sitzstangen (/> /)> die nebst den. Legekästen herausnehmbar sind, so dass die Hütte bequem und schnell gereinigt werden kann.

2. Hölzerner Hühnerstall für 50 Hühner. (Fig. 916—920.)

Die Anlage enthält einen Stallraum für 50 Hühner, einen an diesen anstossenden Gang zur Herausnahme der Eier aus einem hier unmittelbar zugänglichen

Fig. 918. Längsschnitt nach 0—D.

Tr

TR

j"

•Ty

'S s-0

4j0

Fig. 919. Fussboden-Querschnitt.

Fig. 916—920. Hölzerner Hühnerstall für 50 Hühner. (Prof. Schubert.)

Fig. 916. Grundriss.

S-l?V

ct- <£ i

■ >vku.

V I^f

•;/

/.

EM

/*•

A-

4,

so jfij£

*Z € r*.

:::n:

^^0» T*^ß> Z c* v- /irauiua^»»

• ct. J'e’s tt *- »x xT.

J'cZtetrr^

jT

-    / 70

<01 n pa 11 p &,

*S tZ t te r r*

<5s.

-    -r<?--

~3V«V- tt J^v^c-v -'£

at<jy ucfA ra cT    ^

Hi t

■Z S~o

Fig. 920. Fussboden-Querschnitt.

-fr., - •xy/x.,, , •    - -

Fig. 917. Querschnitt nach A—B.

L,

rnfrm^i

iL

*3^»>.xy^ ,    Vj *Sr{

>£#??:?}•*

' ⁰<»• •'■•?•.. .•**«.

'WXV'Sy,

AJ

J?

«>

Legekastenregal und zur Aufstellung, Füllung und    und    Desinfizierung der Wand- und Deckenflächen

Reinigung der Futter- und Trinkgefässe, welche    und    verhütet durch ihr Aufnageln auf Drahtgeflecht

ihren Platz unter dem Regal finden. An den Gang    das    Durchdringen der Raubtiere und des Ungeziefers,

schliesst sich ein kleiner Raum für die Bruthennen    Der    Fussboden ist vollständig undurchdringlich für

Raubtiere; er besteht aus einer Drahtgeflechtlage, auf der eine 15 cm hohe Lage Sand und darüber ein 10 cm starker, fester Lehmestrich aufgebracht wird (Fig. 919). Will man das Drahtgeflecht sparen, so lässt man das äussere Drahtgeflecht etwa 30 cm tief in den Erdboden hinabreichen, biegt es in etwa 40—50 cm Länge rechtwinkelig nach aussen um und bringt darauf eine Steinpackung an (Fig. 920). Die Beleuchtung erfolgt durch 2 an der Hinterfront

und zur Kückenaufzucht sowie ein kleiner Eingangsund Futteraufbewahrungsraum an, welcher den Zugang zum Hühnerstall und Brutraum vermittelt und durch kleinen Ofen eine leichte Erwärmung des Brutraumes an kalten Tagen ermöglicht.

Die Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass die Vorder- und Eingangsfront nach Norden, hingegen die die Fenster und die Tür zu den Höfen ent

haltende Hinterfront nach Süden angeordnet ist;

ferner dadurch, dass die unmittelbare Herausnahme j angeordnete gusseiserne Fenster, welche im Sommer

ganz herauszunehmen und durch Drahtgeflechtgitter zu ersetzen sind. Für die Winterlüftung dienen 1 oder 2 unter der Decke angeordnete kleine Öffnungen,

der Eier und die Fütterung der Tiere vom Gange aus eine äusserst bequeme und schnelle ist, die ein Betreten des Stallraumes und somit eine Beunruhigung der Hühner vermeidet, und schliesslich dadurch, dass die Hühner und Kücken bei plötzlich eintretendem Unwetter unter dem besonders breiten Dachüberstand

einen sicheren Unterschlupf finden.

Die Bauart ist eine möglichst billig, leicht und schnell ausführbare; sie vermeidet wesentliche Unterhaltungskosten, erzielt eine gleiclimässige Innentemperatur, ermöglicht leichte Reinigung und Desinfizierung der Wand- und Deckenflächen und verhütet das Eindringen bezw. Einnisten von Raubtieren und Ungeziefer.

Die Aussen- und Innenwände bestehen aus ¹⁰/10 bis ¹²/₁₂ cm starken Pfosten, welche am unteren Ende etwas angespitzt und mit Karbolineum gründlich angestrichen im Erdboden fest eingegraben werden.

Die Pfosten werden oberhalb beralimt, auch eine Zwisclxenpfette angeordnet und dann die ¹⁰/₁₀ cm starken Sparren des Pultdaches aufgebracht. Alsdann wird an den äusseren Pfosten ein 25 cm breites, 4 cm starkes Sockelbrett angenagelt (Fig. 919 und 920). Hierauf werden die Pfosten und die Sparren aussen wie innen mit schwachen Dachlatten benagelt, auf diesen wird verzinktes Drahtgeflecht lüftung ist ein kleiner Dunstsauger an der Decke unter straffem Anziehen befestigt und auf Lattung, anzubringen. Die hölzernen Legekästen sind in Pfosten- und Sparrenwerk Ruberoidpappe angenagelt.    2 Reihen zu je 10 Stück übereinander eingebaut.

Unter den Sparren wird die Pappe unmittelbar auf    Unter der ersten Reihe Legekästen ist ein Holz-

der enger verlegten Lattung befestigt. Die Wand-und Sparrenzwischenräume werden gleichzeitig mit dem von unten nach oben erfolgenden Annageln des Drahtgeflechtes mit Torfmull ausgefüllt. Bei geschützter Lage und mildem Klima kann die Ausfüllung auch fortfallen. Die Ruberoidpappe wird mit 5 cm breiter Überdeckung und Verklebung der Ränder auf der Lattung unter senkrechter Lage zu dieser mittels breitköpfiger, verzinkter Nägel angenagelt. Die Ruberoidpappe ermöglicht die Erhaltung einer gleichmässigen Temperatur, infolge der glatten und dichten Oberfläche eine leichte Reinigung

25)xän£e.

fj'OjSnteii..

^rüt-

--------m

jätube.

Lli.lu.Ui.

! J^utter- 1 « JTaUz,.

j7*.

Fig. 921. Erdgeschoss.

welche aussen mit Drahtgeflechten, innen mit Regelungsschiebern verschlossen werden. Zur Ent

sprossen-, besser Drahtstabgitter angebracht, durch welches die Hühner mit dem Kopf nach den vor dem Gitter aufgestellten Futter- und Trinktrögen gelangen können.

Die Baukosten belaufen sich auf nur ca. 500 M.,

oder bei ca. 22 qm bebauter Grundfläche auf ca. 23 M. für 1 qm.

3. Zweistöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm. (Fig. 921—923.)

Der Eingangsflur dient im Winter als Futterplatz und enthält auch die Treppe nach dem Ober-

gesclioss. Links vom Flur liegt eine von ihm aus in demselben können ca. 50 Paar Tauben Unter-heizbare Brütstube, welche durch ein 1,2 m hohes kunft finden. Das Mauerwerk ist im Ziegelrohbau Drahtgeflecht in 2 Abteilungen zerlegt wird, von aufgeführt, der Turm besteht aus Fachwerk mit

W.'

ijn

jj

Uv::;'!;

J.ecfe-

]la.UTn.

85

=3

Hgülgj

i ! Fiittev-■ Jla,um

<$

5l

EL

IrTfa

Fig. 922. Obergeschoss.

Fig. 921—923. Zweistöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm.

Fig. 923. Vorderansicht.

denen die eine für Gänse und Enten, die andere    Bretterverkleidung, die Dächer sind mit Asplialt-

für Puten dient. Auf der rechten Seite des Flures    pappe eingedeckt,

4rv

befindet sich der Putenstall für 32 Stück.

Der an der Hinterfront gelegene, ebenfalls vom Flur aus zugängliche Stallraum besteht aus einer Abteilung für 25 Gänse und einer solchen für 40 Enten und ist nur eingeschossig aufgeführt, mit flachem Pappdach abgedeckt. Im Obergeschoss befindet sich der von aussen

==^gp||

-*ST

r.’*

cL

d-

a,

T>

Jb..'

.ft;'

a.

Mmim

* |T

-<aäai

V*---

■*

rGjT -1    ,

Hof

io

J74

f I /f>M

Fig. 925. Vorderansicht.

Fig. 924. Erdgeschoss.

Fig. 924 und 925. Einstöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm und Geflügelhof.

mittels Hühnerleitern und Eingangstiirchen zugängliche Stallraum für 85 Hühner, der Lege- und Brüt-raum derselben und ein Futterplatz. Vor letzterem liegt die nach dem Taubenturm führende Treppe;

4. Einstöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm und Geflügelhof. (Fig. 924 und 925.) Dasselbe zeigt eine zweckmässige Grundrissanordnung in Verbindung mit einem malerisch hübsch

Fi':

w.

p-

cd

cd

gruppierten Aufbau. Das Gebäude ist einstöckig, massiv errichtet uud bestellt aus. einem rechteckigschmalen Stallteile, welcher neben dem in der Mitte gelegenen Heizraum (e) links und rechts je einen Brutraum (d) und einen Eierlegeraum (c) enthält und mittels einer Futterkammer (/) mit dem kreuzförmigen, von einem Turm bekrönten Vorbau in

5. Einstöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm, am Wasser. (Fig. 926—928.)

Die Lage dieses in ausgemauertem Fachwerk errichteten Stallgebäudes ist so angenommen, dass es mit einer Giebelfront unmittelbar an einem hohen Teichufer steht, so dass den in g und / untergebrachten 60 Gänsen und den darunter befindlichen 70 Enten ohne weiteres der Weg in den Teich ermöglicht ist. Bei a ist der Eingang und Vorflur, zu dessen beiden Seiten der im Winter nötige Brennstoff gelagert werden kann. Dieser Raum (a) steht mit dem quadratischen Heizraum (b) in Verbindung, von welchem aus die Brutzellen (h, i) für die Gänse und d, e für die Hühner mittels zweier Öfen geheizt werden. Die Hühner sind zu 80 Stück im Raume i untergebracht; k ist endlich eine Kammer für die Geflügel Wärterin. Die beiden Schornsteinzüge sind über der Decke des Heizraumes spitzbogen-

Fig. 926. Erdgeschoss.

VA

m=

i=j d

<hm

"Gl¹

, y.i A

äSgf

rOYif

Ir

dlwUJM

iS)

SSI

iig. 927. Längsschnitt.

Fig. 928. Perspektivische Ansicht. Fig. 926—928. Einstöckiges Geflügelhaus mit Taubenturm, am Wasser.

Verbindung steht. Der Vorbau enthält in a, a zwei Hühnerställe und in b einen Stall für Puten. Die in der Mitte gelegene Treppe stellt die Verbindung mit dem im Turme befindlichen Taubenschlag her. Der vor dem Gebäude auf der Südseite gelegene Hühnerhof ist nach vorn mit einem 1,9 m hohen Zaun aus Drahtgeflecht zwischen gusseisernen Pfosten, auf den beiden anderen Seiten mit Laubengängen (g, g) abgeschlossen.

artig zu einem einzigen Zuge zusammengezogen, welcher durch die Mitte des für 20 Paar Tauben eingerichteten turmartigen Taubenbodens hindurchgeht und diesen während des Winters genügend erwärmt.

6. Geflügelhaus mit Auslaufräumen und Tauben türm. (Fig. 929—982.)

Die kreisförmige, 6,7 m im lichten Durchmesser grosse Anlage enthält zu ebener Erde 165 Stück

Zuchthühner, in dem über dem flachen Kegeldach sich Abteilungen. Diese sind 2,4 m im Lichten lang, erhebenden, niedrigen 12 eckigen Aufbau 25 Mastzellen aussen 1,9 m, innen 0,7 m breit. An letzterer Schmal-

r *•

38**

yt

nz

I,

V'

,/

%•

(o.

i-

{»

■M*

*o

JS

s ST

\ %

.9)

.■K

ß?

o3

40 •

a-v

M'

\?

V—’

ft*

•sv

JiiMerra.v-"i

'•''V

Fig. 929. Grundriss.

T’> 5

V>

Sc

[o

plMoloT

IS

;;

■> IXMmt i.elion^r

II

9Hi l|

Vi

Jss~

jM

XAAS ./AW'V/X

•VVvTv:

4ÜII

Fig. 930. Querschnitt nach A—B.

für Hühner und in dem turmartigen 8 eckigen Aufbau den Taubenschlag für 45 Stück Tauben. Die Unterbringung der 165 Hühner geschieht zu je 15 Stück in 11 räumlich gleich grossen, radial verlaufenden

Seite sind sämtliche Abteilungen durch je eine gleich breite, 1,8 m hohe Tür von dem mittleren, 2,8 m im Lichten grossen Vorplatz aus unmittelbar zugänglich, so dass eine bequeme, schnelle Fütterung, leichte

Pflege und Aufsicht des Geflügels gewonnen wird. Dielwände behandelt; es entstehen dadurch auf drei Die Abteilungswände bestehen auf 1 m Höhe aus , Seiten geschlossene Wetterschutzräume.

Über den sämtlichen Stallabteilungstüren, in einer Höhe von 2,7 m über dem Stallfussboden, befindet sich der nach aussen charakteristisch hervortretende Mastzellenkranz für 25 Masthühner. Die

2.5    cm starker, gehobelter, halbgespundeter Dielwand, darüber, bis zu dem die Decke bildenden Dache, aus

3.5    cm weitmaschigem verzinkten Maschinendrahtgeflecht; aus diesem bestehen auch die Türen. Für

je 2 Abteilungen ist in der gemeinschaftlichen Scheide- j Einzelzellen sind 35 cm hoch, dunkel gehalten und

können von einer kleinen Leiter vom Vorplätze aus erreicht werden. Die Mitte der ganzen Stallanlage nimmt eine 1 m im Durchmesser grosse 16 stufige

ft.-

■}4(

wand je ein automatisches Trinkgefäss angeordnet. Die lichte Stallhöhe beträgt an

2,7 m. Die Beleuchtung des Stalles erfolgt in ausreichender Weise durch 12 bezw. 11 Stück 0,5 zu 0,8 m grosse, gusseiserne Fenster mit nach aussen verstellbarer oberer Lüftungsscheibe, welche mit Sohlbankoberkante 1,4 m über dem Stallfussboden liegen. Alle Abteilungen stehen durch 20 cm breite, 30 cm hohe Ausschlupföffnungen, welche mittels an Gleitrollen zu handhabenden Schiebern verschlossen werden können, mit ebenfalls radial angeordneten Auslauf-

■y\\

Fig. 931. Grundriss nach C— D.

eiserne Wendeltreppe ein, welche den Zugang zum der Umfassung 2,35 m,    Taubenschlag vermittelt. Die Eintrittsöffnung in den-

in Höhe der Türen    selben ist ringsum mit einem Drahtgeflecht nebst

Drahttür abgeschlossen.

Der Taubenschlag hat 2,7 m im lichten Durchmesser, ist 1,9 m in der Umfassung hoch und auf 5 Wänden mit einem 3 gescliossigen Nistkastenregal versehen. Die mit Sitzstangen versehenen Ausflugsöffnungen liegen 1,2 m über dem Fussboden, und ihre über Gleitrollen leicht beweglichen Schieberverschlüsse sind mittels langer Schnüren vom Hiiliner-stall aus zu handhaben. Die Stallumfassung besteht aus l¹/₂ Stein starkem Ziegelmauerwerk mit Luftschicht.

Der Fussboden ist eine 7 cm starke Zementbetonschicht. Der Fussboden der Höfe ist abgerammt und mit 20 cm hoher Sandschüttung versehen. Die

-4ÜL-

Fig. 932. Vorderansicht.

Fig. 929—932. Geflügelhaus mit Auslaufräumen und Taubenturm. (Prof. Schubert.)

höfen in Verbindung. Diese sind 3 m tief, nach die Stalldecke zugleich versehenden flachen Dächer aussen 3,6 m, nach innen 2,1 m breit, auf 2,2 m wurden mit Asphaltpappe doppellagig eingedeckt, Höhe mit Drahtgeflecht eingefriedigt , auch nach ¹ unterhalb verschalt, gerohrt, geputzt und die Sparrenoben mit solchem abgeschlossen, und sind sowohl Zwischenräume mit Torfmull ausgefüllt. Die Um-von aussen als untereinander durch 0,6 m breite, fassungen des Taubeusclilages bestehen aus innerhalb 1,8 m hohe Tiirchen zugänglich. Die Abteilungswände verschaltem, gerohrtem und geputztem, ausserhalb mit sind au der massiven Stallumfassung in einer der ¹ Stülpschalung bekleidetem Fach werk. Sämtliche si cht-Dachausladung entsprechenden Länge von 0,9 m als baren Holzteile im Innern und Äussern erhielten

für 30 Gänse und D für 50 Enten bestimmt ist. Jede dieser Abteilungen steht in unmittelbarer Verbindung mit den halbdunklen Brutkammern (a—d), welch letztere nebst den Abteilungen vom mittleren Flure aus durch kleine Verbindungsplätze (v, v) zugänglich sind. Die Brutkammer (a) für Hühner dient ausserhalb der Brutzeit als Legeraum, und es

einen Karbolineumanstrich. Die Baukosten beliefen sich einschl. der Einrichtung auf 2850 M.

V/

XA

i>

»>■

3.

&'

Vr-Z²-

Yo

p-

^ :ZOO.

Fig. 933. Grundriss.

Fig. 935. Dachzerlegung und Grundriss des Taubenturmes.

ha

a ]

£,\

fl

ftt

y*

L.;

■■

Fig. 934. Querschnitt nach S—T.

Fig. 933—936. Geflügelhaus mit Tauhenturm. (Prof. Schubert.)

Fig. 936. Vorderansicht.

7. Geflügelhaus mit Taubenturm.

(Fig. 933—936.)

An die grösseren diagonalen Seiten des 8 eckigen, höher geführten Mittelbaues schliessen sich 4 mit flachen Satteldächern versehene Stallabteilungen an, von denen A für 60 Hühner, B für 30 Puten, C können die Eier unmittelbar vom Flur aus durch die in der Wand befindlichen und mit Klapptiirchen ver-schliessbaren Öffnungen aus den 3 übereinander befindlichen Nestreihen herausgenommen werden, wodurch eine Beunruhigung der Tiere vermieden und an Zeit gespart wird. Tn der Mitte der ganzen An-

läge erhebt sich eine massive 12 stufige Wendeltreppe, welche zu dem turmartigen Taubenschlag führt. Die dicke Treppenspindel nimmt zugleich den für einen Kachelofen bestimmten Schornsteinzng auf, welcher durch die Mitte des Taubenbodens geführt ist, so dass die hier in 3 übereinander befindlichen Nestreihen nntergebrachten 20 Paar Tauben während des Winters hinlänglich warm sitzen. Die Heizung des Kachelofens erfolgt in einem nur nach dem Flur hin geöffneten kleinen Raum (V); die vier Brutkammern werden hinlänglich erwärmt. Zwischen den Pfeilern der Treppenliaus-Umwandung sind die hölzernen Mastkäfige (M, M) zu je 20 Stück in 2 Reihen übereinander angeordnet, so dass 40 Tiere ständig gemästet werden können. E ist der Vorflur mit Eingang, F die Fntterkammer mit dem Ausgang G nach dem Enten- und Gänsehof, welcher mit Drahtgeflecht eingefriedigt ist und nach vorn mit einem kleinen Teiche in Verbindung steht. Gänse- und Entenstall

8. Turmartiges Geflügelhaus. (Fig. 937—939.)

In dem quadratischen Unterbau der Stallanlage befinden sich 2 Abteilungen für je 25 Hühner und

-N- -

Sv:

I-

atferi*

\ / \ s

■K~~ _

i: ¹

<&■

Fig. 938. Grundriss des Taubenbodens.

■0

yil

/fr

/oo"

Fig. 937. Grundriss.

haben Ausschlupföffnnngen nach dem Hof. Zwischen A und D einerseits, B und C andererseits befinden sich die auf 3 Seiten völlig geschützten, auf der vorderen Seite und nach oben mit Drahtgeflecht umschlossenen Auslaufhöfe H, H für Hühner und Puten.

Diese Höfe stehen mit kleinen, auf 3 Seiten geschlossenen Räumen (s,s) in unmittelbarer Verbindung, welche als Wetterschutzräume dienen. Das Baumaterial sind Ziegelsteine, die Dachdeckung besteht aus Asphaltpappe, diejenige des kegelförmigen Turmdaches aus Zinkblech. Ställe, Brutkammern usw. haben geputzte halbe AVindelbodendecken, während beim Mittelbau und Taubenboden diese Zwischendecke fortfällt und die unterhalb verschalten Dachflächen mit Torfmull ausgefüllt sind. Die Stallabteilungen und Kammern sind 2,2 m im Lichten hoch und erhalten ihr Licht durch je 3 hochgelegene,    2 für je 15 Enten, welche von dem kleinen Eingänge

zur Lüftung eingerichtete Schlitzfenster. Die Be-    aus zugänglich sind. In der Mitte der Anlage be-

leuchtung des Mittelbaues erfolgt durch einige kleine    findet sich    eine massive    11    stufige    Wendeltreppe,

Dachluken sowie durch je ein in den Schutzräumen    welche zu    dem etwas    ausgekragten,    mit    Kniestock

(s, s) angebrachtes Fenster.    versehenen Dachraum führt, der für 50 Paar Tauben

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

ca*

[||

T—»

Fig. 939. Vorderansicht.

Fig. 937—939. Turmartiges Geflügelhaus. (Prof. Schubert.)

28

eingerichtet ist. Der Unterbau besteht aus geputztem Ziegelmauerwerk, die Kniestockwände aus Riegelwerk, welches auf beiden Seiten mit glattgehobelten Brettern verschalt und in seinen Zwischenräumen mit Torfmull ausgefüllt wurde. Die 4 Ecken des in eine schlanke Turmspitze auslaufenden Dachgeschosses mit Torfmull ausgefüllt. Das Dach ist mit Schiefer, die Turmspitze mit Zinkblech gedeckt. Hinter den beiden Hülmerstäl-len befinden sich zwei mit Drahtgeflecht umschlossene Auslaufhöfe.

\Ka,nx

ifar

r--* iS

U s ■U iS

kJ i,

mm

-A

•••

Fig. 940. Grundriss.

9. Parkgeflügelhaus mitVoliere. (Fig. 940 und 941.)

Das Gfebäude aus einem fast quadratischen Mittelbau, welcher in der Mitte einen mit kleinem Ofen ver-sehenenFutterraum enthält, dem sich an den beiden Seiten je zwei Brutzellen für je 2 Luxushüh-anschliessen. Von den beiden

zierliche

besteht

fy

Ir

ner

IQO    80 60 W 20 0

I I    I    I I    I I    I I    I I

Fig. 942. Grundriss.

öH!

_d.

II

bl!»!;,'.

1

/r

ar ' smgj

i \

.......

lii

mit

bst

:r

ii

•/

Qi

'S

mm

£,

i' 5

i /.....------------------;

Fig. 943. Ansicht.

Fig. 942 und 943. Hölzerner Taubenpfeiler.

Fig. 941. Vorderansicht.

Fig. 940 und 941. Parkgeflügelhaus mit Voliere. (Prof. Schubert.)

werden von kleinen, auf Säulchen ruhenden Ausbauten flankiert, in welchen die Ausflugsöffnungen angelegt sind. Die Zwischendecke über den Stallabteilungen ist ein geputzter Windelboden, welcher beim Taubenboden fortfällt. In diesem sind die Dachflächen unterhalb verschalt und die Sparrenzwischenräume kleinen, als halbes Achteck behandelten Anbauten dient der rechts liegende als Eingang und im hinteren Teil als Kaninchengehege, während der linke Anbau die Kücken aufnimmt. Unter dem steilen Satteldach des Mittelbaues ist ein Taubeuschlag angeordnet, welcher mittels einer kleinen vom Futterraum ausgehenden Treppe zugänglich ist. Die Räume unter den polygonalen Dächern werden als Futtervorrats-räume ausgenutzt. An die südlich gerichtete Vorderfront des Gebäudes schliesst sich eine Voliere an, deren vier Einzelausläufe für die Kaninchen, je vier Hennen und für die Kücken dienen.

Park zur Zierde. Der Unterkunftsraum für 8 Paar Tauben ist 1 qm gross und in je 4 übereinander befindliche dreieckige Zellen zerlegt, welche mit Ausflugsbrettchen versehen sind. Der Tragpfosten ist auf einem Bohlenschwellkreuz eingezapft und verstrebt und müsste in ganzer Höhe mit Zinkblech beschlagen werden.

Jfo-rc//'

evtn '&■

"+C fl t r cc to Jrz^. .

TT

2T

—p H Sp?.Wsrr^^k^-af

£ ^    * yf-toojjtyt x 'c|t^

ä-

-|! >■ '•*"■** “

■1|.....*

**

desolficlitr-L, N5S#

cttsQ'tiictjtris.

’x

■fließt ic/ifar ft*- fjftrts

c/{e rx^a £/-■* UrC^t- a^a ur*ts

■» ie » V - «^C7 ClT77 1-

4— 4₍g —, t/i.

VH cJ^t" Vtrt.£e *•

/oo so o

III Uli

1/30

*5-

Fig. 944. Grundriss.

Jjr

—U--LP

y\

Fig. 945. Querschnitt nach a— &.

issswaa»:

Fig. 946. Vorderansicht.

Fig. 944—946. Geflügelzuchtanstalt mit künstlicher Brut. (Prof. Schubert.)

Das Gebäude wurde im Ziegelputzbau mit Schieferdächern ausgeführt. Der Fussboden besteht aus Zementbeton, die Zwischendecke aus dem geputzten halben Windelboden und die inneren Wände aus engmaschigem Drahtgeflecht.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 2200 M.

11. Geflügelzuchtanstalt mit künstlicher Brut (450—550 Hühner). (Fig. 944—946.)

10. Hölzerner Taubenpfeiler. (Fig. 942 und 943.) Derselbe besteht ganz aus Tannenholz und ge-

An der südlich gerichteten Vorderfront liegt links ein Brutmaschinenraum für eine oder zwei Maschinen, rechts ein gleich grosser Kückenaufzuchtraum, der von aussen durch einen Kachelofen heizbar ist. An den Maschinenraum schliessen sich nach hinten an drei gleich grosse Räume für je 50 Legehühner, an reicht in seiner zierlichen Ausbildung dem Hofe oder den Kückenaufzuchtraum vier gleich grosse Räume

28*

für je 75—100 junge Hiilmer (6—8 wöchige Kücken). Das Gebäude vermag mithin 450—550 Hühner aufzunehmen. Sämtliche Räume sind von einem nach der Gebäudelänge gerichteten breiten Gange aus zugänglich, und es können von diesem die Eier aus den hier angeordneten Nestregalen unmittelbar entnommen werden. An die nördliche Hinterfront kann leicht ein Mastraum angebaut oder das Gebäude beliebig verlängert werden. Sämtliche Stallräume stehen mit Auslanfhöfen in Verbindung,

welche an der Nordseite mit Busch-    ____

werk, zur Abhaltung kalter Winde, bepflanzt sind.

Die Aussenwände bestehen aus beiderseits geputztem Ziegelmauerwerk, die Scheidewände der beiden vorderen Räume    • • •

aus geputztem Fachwerk und alle Wände der Stallräume im unteren Teile aus gespundeten, glatt gehobelten Brettern, im oberen Teile, ebenso die Türen, aus verzinktem Drahtgeflecht. Das 1,5 m breit als Wetterschuppen überstehende flache Dach wurde mit Asphaltpappe doppellagig eingedeckt und zur Abhaltung der Sommerhitze mit weissem Dachlack angestrichen. Die Sparren wurden unterhalb mit 2,5 cm starken Hartgipsdielen verkleidet und die Sparrenzwischenräume mit Torfmull ausgefüllt. Der Fussboden besteht überall aus einer 8 cm starken _____ Schicht Zementbeton mit 2 cm starkem, glattem Zementestrich.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 3260 M. und bei einer bebauten Grundfläche von ca. 148 qm auf 22 M. für -⁻—

1 qm.

mit geräumigen Auslaufhöfen versehen, die vor den Futtervorratsräumen überdacht sind, also hier Wetterschuppen bilden. Die nach beiden Giebelseiten hin leicht zu vergrössernde Anlage ist wie die vorige einstöckig und in derselben Bauart ausgeführt. Sie nimmt einschliesslich der Höfe 2204—2313 qm oder rund 22—23 a Gelände in Anspruch und erforderte mit dem ganzen Inventar rund 13000 M. Baukosten.

WntejriirU

WttLejr dich

-t

50 Hülin.

Hielten

50 Hiihn.

50 Höhn.

a I Brniriun lL(heiibir)

56 Huhn

i    | ■=!! | i

wmejrdich I    I w‘tte^dicli

:    HM I—

50 Höhn

Kuchen

50 Hiihn

i-

tjr 4 a i

50 Hiihn.

vBwtr«om

eizUr)

50 Höhn

6r

0 7!

;e

ver-

längeteliebig.flocb ibsslitlit sicht unter 15-16

...i.

Fig. 947. Geflügelzuchtanstalt für künstliche Brut. (Prof. Schubert.)

12. Geflügelzuchtanstalt für künstliche Brut (600 Hühner). (Fig. 947.)

Die Anlage zerfällt zunächst in drei gleich grosse, quadratische Stallgebäude, von denen jedes vier Lege- und Schlafställe für je 50 Legehühner, also im ganzen 600 Hühner enthält. Die Legekästen sind wieder regalartig in den beiden Mittelgangwänden angeordnet. Zwischen je zwei Stallabteilungen der linken Gebäudehälfte liegt je ein Kücken- (Junggeflügel-) Raum und zwischen je zwei Stallabteilungen der rechten Gebäudehälfte je ein heizbarer Raum zur Aufstellung der Brutapparate. Die drei quadratischen Stallgebäude stehen durch den stark breiterten Mittelgang miteinander in Verbindung. Dadurch entstehen zwei geräumige Futtervorratsräume und Futterplätze. Alle Stallabteilungen sind

40,25 4- 42,25

13. Geflügelzuchtstallgebäude für künstliche und natürliche Brut (ca. 500 Stück Geflügel)..

(Fig. 948—953.)

Das Gebäude enthält Stallräume für 300 Hühner, 60—70 junge und 20—25 alte Enten und 100 Tauben, einen Brutmaschinenraum sowie auch zwei kleine Räume für 12 Bruthennen, sodann einen Kückenaufzuchtraum und eine Futterkammer.

Das Gebäude wurde in einem Obstgarten auf stark fallendem Gelände in einstöckiger, massiver

Tr-

«t

"hl 'il

rnrniTTTTTTTmi ptmTfiTTTT

•y^i

i-J

,/<r

■jjf

■■^1 ■*.<*'

J.r

-    -i— - —i    ■ — . — Pj. j —

⁼*u

-TT⁼

--

pItip

_ « -

sl

"«{

•iSe

i-liH Wj.

44—

=oe±

iU±

Hjr 45

J*s~ - -

'-—Zro

Fig. 948. Grundriss.

X:L

»3

n|

. j*. ».r\ „■

hmi TWt

* vi

.. &

r-

-4f*J

'H*l5

W'

-•>*--

:'/v

Of

-1.

Fig. 949. Querschnitt nach A—.B.

Fig. 950. Querschnitt nach C—D.

?/>4/4

0,M    __V

rm

T.rk Ik ijafe

w

■j □ n

if#

i □Irl,

w%

TO

k*<

Fig. 951. Längsschnitt.

ffl

-tr

Sl3lgST

_ H _ H —4

BBB

xr

[ö⁻

ZU- I

TS

^=-

r~

₊...........Zi-

X---«,?*/

rrrr-—-'.-TIZ

TU

ÜSb.

Ui-

r—-

--— <«,/£/

Fig. 952. Vorderansicht.

Bauart mit höher geführtem Taubenschlag in Fachwerkskonstruktion errichtet.

-    --i

L.UV.........f

\—-Zv—A

Fig. 953. Rechte Seitenansicht.

Fig. 948—953. Geflügelzuchtstallgebäude für künstliche und natürliche Brut. (Prof. Schubert.)

dass sie alle von der an der Vorderfront befindlichen, mittels Freitreppe erreichbaren Futterkammer unmittelbar zugänglich sind. An die bei starkem Frost mit Grudeofen heizbare Futterkammer scliliessen an: auf der rechten Seite die beiden Bäume für Enten und der Brutmaschinenraum, an ihrer hinteren Seite der Kiickenaufzuchtraum und die zwei Brutkammern für je 6 Hennen, und an der linken Seite der in drei Einzelställe zerfallende Baum für je 100 Hühner. In der Futterkammer führt eine Bodentreppe zu dem über dem Hühnerstall befindlichen Taubenschlag. Die Hühnerställe sind von einem der Vorderfront parallelen Verbindungsgang zugänglich, von dem man auch auf zwei schmale Quergänge gelangt, die zum Herausnehmen der Eier aus den an die' Gänge anschliessenden Legekästen-Begalen dienen und mit Ausgängen an der Hinterfront versehen sind. Hühner und Kücken haben an der Hinterfront Ausläufe in

Thür.

Thür

Thür.

Thür

Fenster

Fenster.

.JT

JL

Fig. 954. Grundriss.

'R,

r • w

■y

•I

j.j Lj

‘■Spindter.X.LBerlinR^yy^^

Fig. 955. Ansicht.

Fig. 954 und 955. Hölzerne Fasanen-Yoliere.

Die Bäume sind in dem 0,9 bezw. 2,05 m hoch den Obstgarten und finden unter dem breiten Dach-über dem Gelände liegenden Erdgeschoss in prak- überstand einen trocknen und geschützten Scharrplatz, tischer Anordnung untergebracht, und zwar derart, Das gesamte äussere Mauerwerk besteht aus lager-

haften Bruchsandsteinen, welche beim aufgehenden Mauerwerk hammerrecht bearbeitet und mit verlängertem Zementmörtel ausgefugt wurden. Die inneren Wandflächen wurden zur vollständigen Trocken- und Warmhaltung mit Rabitzputz und dahinter befindlicher, 4 cm breiter Luftschicht versehen. Die Wände der Futterkammer bestehen aus ¹/₂ Stein starkem verputztem Fachwerk, die Scheide- I wände der Bruträume, Entenställe, des Kücken- ; aufzuchtraumes und Brutmaschinenraumes aus Rabitzkonstruktion, während die Abtrennung der Hühner-ställe von den Gängen durch engmaschiges, verzinktes Drahtgeflecht bewirkt wurde, welches eine gleicli-mässige Licht-, Luft- und Wärmeverteilung in den Räumen herbeiführt.

15. Kioskartige Anlage für Luxusgeflügel. (Fig. 956—958.)

Diese Anlage dient zur Zierde eines Gartens oder Parks. Der quadratische Unterbau, welcher aus

CK

cL

30

Z0 %icre/it&w

rrw

1: ioo

1:100

Fig. 956. Erdgeschoss.

Fig. 957. Obergeschoss.

4P

//S

Fig. 958. Vorderansicht.

Fig. 956—958. Kioskartige Anlage für Luxusgefiügel. (Prof. Schubert.)

bearbeiteten Bruchsteinen hergestellt ist, nimmt 20 Zierenten auf, während das darüber befindliche, etwas ausgekragte und im Schweizer Holzstil gehaltene Geschoss für 30 Hühner bestimmt ist. Auf den 4 Seiten dieses Geschosses sind 4 kleine Zier

Die ausgemauerten Fachwerkswände des Taubenschlages erhielten weissen Gefachputz und die gehobelten Hölzer einen grünen Anstrich. Der Fuss-boden besteht überall aus 8 cm starkem Zementbeton mit 2 cm starkem, glattem Zementestrich, der Fussboden des Taubenschlages aus einer 3 cm starken, gespundeten Dielung. Die flachen Dächer wurden mit Asphaltpappe doppellagig eingedeckt, weiss angestrichen und die Sparren und Deckenzangen auf der Unterkante mit 2,5 cm starken Hartgipsdielen verkleidet und darüber Torfmull eingebracht.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 5700 M., oder bei ca. 168 qm bebauter Grundfläche auf rund 84 M. für 1 qm.

14. Hölzerne Fasanen-Voliere. (Fig. 954 u. 955.)

An der Mitte der Rückwand befinden sich zwei kleine, für je 1 Stamm Fasanen bestimmte Stallabteilungen (A und B), von denen jede 1 m lang, 1,5 m tief und fast 2 m hoch ist. Zu jeder Abteilung gehört sodann ein Laufraum (C, D) von 4 bezw. 3 m Länge und 3 m Breite. Die hinteren Hälften (C, C) der Laufräume bestehen in ihrer insgesamt 8 m langen Rückwand, sowie in den Seiten (ah und b c) aus 3,5 cm starken, gespundeten Brettern. Der so auf drei Seiten geschlossene, nach vorn geöffnete Raum (h, a, i, b, c) ist sodann mit einem flachen Pultdach versehen, welches aus einer Bretterschalung mit Asphaltpappe besteht. An diese beiden Schuppenhälften (C, C), welche bei schlechtem Wetter den Fasanen als Schutzräume dienen, schliessen sich nach vorn die zwei allseitig mit Drahtgeflecht umschlossenen Höfclien (D, D) an, in welchen Strauchwerk angepflanzt ist. Das Geflecht ist an der Vorderseite an fünf Stück 2 cm starken Rundeisenstäben befestigt, welche in einzelne Fundamentsteine eingelassen sind. Die Geflechtwände haben eine 40 cm hohe Sockelverkleidung aus starken Bohlen erhalten. Die gesamte Anlage ist billig und hat sich praktisch bewährt.

Fig. 959. Grundriss.

e.

giebel angeordnet, von welchen 2 den von Doppelstiegen aus zugänglichen Schlupflöchern (a, ä) als Umrahmung dienen. Von den zwei anderen, im Grundriss ersichtlichen Öffnungen ist die links befindliche ein kleines Fenster, die rechts liegende ein zur Reinigung dienendes Türchen. Das Obergeschoss wird von einem kleinen, ganz aus Holz bestehenden Aufsatz bekrönt, welcher für einige Tauben dient und mit Sitzstangen versehen ist.

— 8.80.............

gleich eine originelle Dachbekrönung. Die 5 Nistkästen bestehen aus x/₄ starkem Verblendsteinmauerwerk und sind mit aufklappbarem Deckel versehen. Die Baukosten beliefen sich auf nur rund 300 M.

r,

.......

S9'0

o'l

.a e

IUI-—........ i ü

L.

1,1*

Fig. 961. Grundriss.

<?»■

e.

|n

ll'¹

ll'¹

fl

v\:/ö

11

Fig. 962. Vorderansicht.

I Ti I

jyv>'>/V'V .11

Fig. 960. Ansicht.

Fig. 959 und 960. Entenhäuschen. (Prof. Schubert.)

PI

16. Entenhäuschen (24 Zierenten).

(Fig. 959 und 960.)

Das kleine originelle Bauwerk von kreisförmiger Anlage, welches an einem Teiche errichtet wurde, nimmt 24 Zierenten auf und besteht aus 1 Stein starkem Ziegelmauerwerk, welches innen glatt geputzt und aussen teilweise mit Besenputz versehen ist. Der Fussboden ist eine Zementbetonschicht. Das kegelförmige, abgesetzte Dach ist mit Rohr eingedeckt. Der in der Mitte des Häuschens stehende massive Dunstschlot mündet in der Dachspitze als Wolpertscher Sauger aus und bildet dadurch zu-

Fig. 963. Seitenansicht.

Fig. 961—963. Schwanenhäuschen. (Prof. Schubert.)

17. Schwanenhäuschen. (Fig. 961—963.)

Das am Ufer eines Teiches errichtete, einem Schwanenpaar alsünterkunfts- und Brutraum dienende Miniaturbauwerk ist im Lichten 1 zu 1 m gross und besteht aus ¹L Stein starkem, aussen und innen mit

Zementmörtel glatt verputztem Mauerwerk. Das über- | deckel aufgepasst, welcher mit dem befestigten Draht-stehende, mit reichem Eichenholzwerk verzierte Dach geflechtrahmen durch Scharniere verbunden wird. Im wurde mit kleinem Schablonenschiefer eingedeckt.

Die Kosten beliefen sich auf nur rund 85 M.

Kasten wird dann in einer Entfernung von 40 cm

6. Kaninchenställe.

1. Allgemeines.

Die Züchtung sog. Riesenkaninchen hat in Frankreich, Belgien, Holland und England schon lange eine volkswirtschaftliche Bedeutung erreicht, weil die grosse Fruchtbarkeit des Kaninchens in Verbindung mit seiner Anspruchslosigkeit an Stallung, Futter und Pflege eine schnelle, billige und mühelose Fleischerzeugung in grosser Menge ermöglicht, welche geeignet ist, der Fleisclmot der ärmeren Volksklassen abzuhelfen.

In Deutschland und Österreich hat sich diese Zucht seit ca. 20 Jahren auch zusehends verbreitet, und wird von den verschiedenen Rassen besonders das Lothringer Riesenkaninchen mit bestem Erfolge gezüchtet, welches wetterhart, anspruchslos ist, und ein Gewicht von 4—6 kg erreicht, das in der Mast auf 5—8 kg steigt. Die äusserst verlassbaren Muttertiere werfen selten unter 8—10 Junge. Die Zucht wirft nur den grössten Nutzen ab, wenn man dieselbe in zweckmässig erbauten Ställen vornimmt, auf Reinlichkeit, gute Luft, trockene Streu hält und nur trocknes, frisches (kein nasses, dumpfiges) Futter verabreicht und die Tiere gegen Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse schützt.

2. Bauart der Stallungen.

Jedes Muttertier erhält einen kleinen Einzel stall mit abgeschlossenem Nistraum.

Es genügt hierzu ein etwa 1 m langer, 0,5 m breiter und hoher Bretterkasten. Der Boden wird aus enge stehenden Latten gebildet und ist etwas grösser als der Kasten, welch letzterer dann auf vier Ziegelsteine gesetzt wird. Zweckmässig ist es, unter dein Lattenboden Urinfänge aus Zinkblech anzubringen. Am besten besteht der Boden jedoch aus einem 2 cm starken Zementestricli oder aus einer Bretterlage mit Zinkblechbekleidung. Der Boden erhält dann nach vorn ein geringes Gefälle und läuft hier in eine kleine, unter dem vorderen Rande des Bodenbrettes angenagelte und zum Urinabfluss mit Gefälle versehene Zinkblechrinue aus. Der Deckel des Kastens ist ein 50 cm langer und breiter, mit verzinktem Drahtgeflecht benagelter Holzrahmen, welcher derart aufgenagelt wird, dass an einer Seite des Kastens ein 20 cm langer, an der anderen Seite ein 30 cm langer Zwischenraum offen bleibt Auf den letzten Zwischenraum wird ein 30 zu 50 cm grosser Holz-

vom Kopfende desselben eine 50 cm breite und hohe Scheidewand (Brett) angebracht, welche eine 25 cm hohe und breite Schlupföffnung besitzt. Der so entstandene Nistraum ist durch die obere Klappe zugänglich und wird durch den 10 cm weit darüber liegenden Geflechtrahmen schwach beleuchtet. Am anderen Kopfende des Kastens wird ebenfalls ein 50 zu 50 cm grosser Holzralimeu eingesetzt, welcher mit lotrecht stehenden, 5 mm dicken Eisendrahtstäbchen versehen ist. Der Rahmen muss etwa 5 cm

von der Kopfwand entfernt angebracht werden und wird durch je einen in beiden Kastenwänden am unteren Rande eingeschlagenen Nagel beweglich gemacht. Er lässt sich nun gegen den oberen Deckelrahmen hin zurückklappen und bildet dann eine von oben bequem zu füllende Raufe sowie gleichzeitig die Stalltür. Dieser Rahmen sowie die Nistraum-Klappe können noch irgend einen Verschluss erhalten.

Solche Kaninchenkäfige können entweder in R e i h e n zu ebener Erde oder auch übereinander aufgestellt werden.

Ausser den Einzelställen für die Muttertiere bedarf man noch eines solchen für jeden zu haltenden Rammler, welcher keinen Nistraum erhält, sowie einige Stallräume für die Nachzucht.

Die Anzahl und Grösse dieser Stallräume richtet sich nach der Anzahl der Muttertiere und nach der Zeit und Häufigkeit der Würfe. Als Anhaltspunkt möge gelten, dass die Jungen mit 6 Wochen von der Mutter entfernt werden sollen und später die 8—3¹/₂ Monate alten Böcke von den Zibben zu trennen sind.

Die Stallräume für die Jungen müssen diesen hinlängliche Bewegung gestatten; zweckmässig ist es, so viel Stallabteilungen anzulegen, dass eine Sonderung der Tiere bezüglich Alter und Stärke möglich ist.

Die sämtlichen Einzelstallungen können in einem geschützt liegenden, d. h. mit der offenen Seite nach Süden gerichteten Schuppen untergebracht werden. In besonders kalten Gegenden müssen die Kaninchenställe in geschlossenen Räumen, am besten in den warmen Viehställen eingebaut werden, wo dann für gute Lüftung zu sorgen ist, da Kaninchen unreine, dumpfige Luft nicht vertragen können. Darum ist auch die Streu stets reinlich und trocken zu halten, sie muss im Sommer jede Woche 1—2 mal, im Winter alle 1—2 Wochen erneuert werden.

3. Beispiele ausgeführter Kaninchenställe.

Die Fig. 964 und 965 zeigen eine von der vorigen, zweckmässig erprobten Konstruktion der Einzelställe

-6

Fig. 965. Querschnitt.

8-

Fig. 967. Querschnitt.

etwas abweichende in Ansicht und Querschnitt. Die Käfige («) sind in 3 Beilien übereinander an einer Aussenwand errichtet und die oberste Beihe mit einem Pfannendach abgedeckt. Die Käfige sind 1 m tief, 0,8 m breit und 0,7 m hoch, bestehen ganz aus Holz und sind vorn mit einem 2 cm weitmaschigen, auf Holzrahmen genagelten, verzinkten Drahtgeflecht ver-

//

20 o l i l

Fig. 964. Vorderansicht.

Fig. 964 und 965. Hölzerne Kaninchen-Stallanlage.

schlossen, so dass die frische Luft ungehindert ein-treten kann. Die Fussböden haben einiges Gefälle erhalten, sind mit Zinkblech benagelt, welches nach vorn in kleine Urinrinnen (b) ausläuft, welche mit Abfallröhrchen (c) versehen sind, die den Urin nach einer unteren Binne ableiten.

Fig. 966 und 967 stellen eine massive Kaninchenstallanlage in Ansicht und Querschnitt dar. Die

rrur7M7

s-3-3-

=r--|

Fig. 966. Vorderansicht.

Fig. 966 und 967. Massive Kaninchen-Stallanlage.

aus Ziegelmauerwerk bestehenden, überwölbten und auf Fussböden, Wänden und Decke glatt verputzten Käfige sind in 2 Beilien übereinander an einer Wand angeordnet und mit einem etwas ausladenden Pappdach abgedeckt. Die nach Süden offenen Seiten erhalten verzinkte Drahtgeflecht-Abschlüsse. Eine derartige Anlage lässt sich auch zweckmässig in anderen Ställen einbauen. Die Käfige sind ca. 1 m tief und 0,4 m im Lichten lang und hoch. Die Urinableitung erfolgt in derselben Weise wie bei der vorigen Anlage.

7. Bienenhäuser.

1. Der Platz zur Aufstellung der Bienenhäuser.

Derselbe muss den Bienen Buhe, Sicherheit, Leichtigkeit des An- und Abfluges und dem Bienenwirte leichte Zugänglichkeit zur Beobachtung und Handhabung gestatten.

Der Platz muss namentlich vor scharfen Nordwinden geschützt und von stark befahrenen Strassen und geräuschvollen Werkstätten entfernt liegen, deren Betrieb eine Erschütterung des Bodens veranlassen oder starken Bauch erzeugen, wie Töpfereien und Ziegeleien. Auch die Nähe grosser fliessender oder stehender Gewässer sind für die Aufstellung der Bienenhäuser nicht günstig, weil die Bienen durch den Wind leicht in das Wasser geschleudert werden können.

Um die Bienenstöcke gegen Beschädigungen zu sichern, empfiehlt sich ein abgelegener, durch Zäune oder Mauern umschlossener Platz, auf welchem der An- und Abflug der Bienen nicht durch dicht vor dem Flugloch belegene Mauern, Zäune, hohe Gewächse gehindert wird. Der Platz vor dem Bienenhause muss mehrere Schritte um dasselbe herum mit Kies oder Sand bestreut sein, damit man die etwa erstarrten oder getöteten Bienen leicht gewahren kann. In einiger Entfernung von dem Bienenhause müssen niedrige Sträucher und Bäume angepflanzt werden, damit sich die Bienen beim Schwärmen an dieselben setzen können.

Die heissen Strahlen der Mittags- und Nachmittagssonne dürfen nicht frei auf die Stöcke fallen, weil die schwüle Hitze im Stocke die Bienen nicht nur sehr belästigt, sondern auch bei dünnen Wänden der Beuten die Waben erweichen und infolge ihrer Schwere zerbrechen können, was bedeutende Verluste zur Folge hätte.

Es muss deshalb bei südlicher, südwestlicher oder westlicher Lage des Flugloches für eine Beschattung der Stöcke durch Bäume oder Schutzbretter gesorgt werden. Viele Bienenwirte ziehen die Sichtung der Fluglöcher gegen Norden vor, indem sie behaupten, dass bei der Abwehr des Flugloches von aller Sonne die Stöcke am volkreichsten und einträglichsten werden. Da aber milder Sonnenschein unbedingt wohltuend und belebend auf die Bienen einwirkt, so ist die Bichtung des Flugloches gegen Südosten als empfehlenswert zu bezeichnen.

Der geeignetste Wärmegrad für die Bienen im Winter ist 4—5°C. Zur Vermeidung von Temperatur-Schwankungen, welche auf die Bienen ungünstig

einwirken, bringt man dieselben am besten während    sind, die Bingkörbe aber aus einzelnen Strohringen

des Winters in trockenen, luftigen und dunklen Keller-    von 4—5 cm Stärke, 31—35 cm lichter Weite und

8—16 cm Höhe, sowohl in Ständer- als Lagerform mittels eiserner Drahtklammern usw. zusammen

räumen unter. In neuerer Zeit hat man auch Ofenheizung für Bienenhäuser mit gutem Erfolg versucht.

gesetzt sind.

In den Bienenwohnungen mit beweglichen Waben (Mobilbauten), welche den Vorteil leichter Zugänglichkeit besitzen, ohne erst, wie dieses beim Strohkorb der Fall ist, umgestiilpt zu werden, können die an eingelegten Stäbchen befestigten Waben beliebig entfernt und wieder eingehängt werden. Die bewegliche Wabe, von dem Pfarrer Dzierzon erfunden, bewirkte einen grossen Umschwung in der Bienenzucht.

2. Die Bienenstöcke (mit unbeweglichen und beweglichen Waben).

Zu den Bienenstöcken mit unbeweglichen Waben (Stabilbauten), in welchen die Waben unmittelbar an den Innenwänden befestigt werden, gehören als die besten und gebräuchlichsten die Klotzbauten und die verschiedenen Arten von Strohkörben.

Die Hauptbestandteile eines Mobilstockes sind: die Stäbchen als Wabenträger oder auch ein geschlossenes rechtwinkeliges Gestell von Stäbchen, Bähmchen genannt, und ein von einer Seite zugänglicher Kasten, in welchen die Stäbchen eingelegt bezw. die Bähmchen eingehängt wrerden und der die Waben mit den Bienen umschliesst.

Die ersten sind vorzugsweise in holzreichen Gegenden (Bussland, Polen, Schlesien usw.) im Gebrauch; in ihnen überwintern und gedeihen die Bienen sehr gut. Bundholzklötze von 1,2—1,6 m Länge und 50 cm Durchmesser werden rund oder viereckig ausgehöhlt und mit einer Tür versehen. Häufig tritt auch an die Stelle der Bundholzklötze eine Nachbildung durch 3—4 zusammengenagelte Bohlen oder Bretter.

Die hölzernen Stäbchen sind 23

r©f> ®il

i im

bis 26 mm breit,

Die Strohkörbe werden ihrer Form nach in Stülpkörbe, Bauchstülper, Kegelstiilper, ferner in Walzen, Bingkörbe usw. eingeteilt. Die gebräuchlichsten und besten sind die runden Stülpkörbe mit    6 mm dick    und

platter oder gewölbter Decke, in deren Mitte sich | 26 cm lang    (Fig.

zuweilen eine kleine, mit einem Spund oder Brettchen    968); sie ruhen in

des Kastens auf ein

zu verschliessende Öffnung befindet; sie werden auf    dem oberen    Teile

ein Bodenbrett gestellt und mit diesem am Bande mit Lehm usw. verstrichen und so gegen Kälte geschützt.

Fig. 968. Fig. 969. Stäbchengestell gehobelten schma- Stäbchen. oder Rähmchen.

len Falzen oder auf

angenagelten Leistchen in Abständen von 12 mm voneinander.

haltung dieser Entfernung macht man die Stäbchen an beiden Enden 6 mm breiter (Ohren) als in der Mitte (Fig. 968).

Die Stäbchen bilden die Decke des Stockes und

Zur bequemen und sicheren Inne

Die Wände des Stülpkorbes sind im Stroh 2—3 cm dick, gewöhnlich mit tannenen Wurzeln oder Weidenruten, zuweilen auch mit spanischem Bohr genäht, im Lichten 30—35 cm weit, aussen 45 cm hoch, von denen 30—34 cm zylinderförmig sind, während der obere Teil oval oder kuppelförmig zusammenläuft; das Flugloch befindet sich ungefähr dort, wo    die Bienen müssen ihre Waben mit den oberen

die Kuppelwölbung beginnt, oder 1—2 Strohringe    Kanten an ihnen befestigen, während die S eiten-

tiefer.

Um dem Wabengebäude im Stülpkorbe Halt zu geben, werden sog. Speile, in der Begel je drei neben- und dreimal untereinander, in wagerecht sich mittels einer dünnen Messerklinge abgelöst werden kreuzenden Biclitungen durch den Korb gestochen.

kanten allerdings an den Seitenwänden der Wohnung befestigt werden, ohne jedoch die Beweglichkeit der Waben aufzuheben, da diese ohne Beschädigung

können. Zwischen der oberen Stäbchenlage und der Decke des Stockes muss ein 6—8 cm hoher leerer

Baum gelassen werden, damit man die Stäbchen von oben mit der Hand fassen und herausziehen kann. Um den Ausbau dieses Baumes zu verhindern, deckt man auf die oberste Stäbchenlage 6 mm starke Brettchen, welche von den Bienen festgekittet werden.

Eine Verbesserung der Dzierzonschen Wabenträger ist das von Berlepsch konstruierte, rechtwinklig zusammengefügte Stäbchengestell oder das Bähmchen (Fig. 969), in welchem die Wabe auf

Ein Walzenkorb ist etwa 30—35 cm im Lichten weit, 60—70 cm hoch und steht entweder auf einem Standbrett oder liegt der Länge nach auf einem Lattengerüst oder Lagerbrett; im ersteren Fall ist er mit einem flachen Deckel, im letzteren an jedem Ende mit einem Deckel geschlossen; in einem derselben befindet sich das Flugloch.

Die Bingkörbe sind ihrer Form nach den Walzenkörben gleich, jedoch unterscheiden sie sich von diesen dadurch, dass die letzteren Ganzkörbe

allen vier Seiten von Holz umgeben und als Ganzes beweglich ist. Den Oberteil (a) des Rähmchens bildet das schon erwähnte Stäbchen; die beiden Seitenteile oder Schenkel (b) werden in dieses eingezapft, verleimt und verkeilt, die unteren Enden der Seitenteile werden mittels sog. Schwalbenschwanzes mit dem Unterteil (c) verbunden; dieses muss gerade so lang sein, dass es die Entfernung zwischen den beiden äusseren Enden der Zapfenöffnung des Oberteils ausfüllt.

Von den Wänden der Wohnung müssen die Rähmchenschenkel (b) ca. 6 mm abstehen, um den Bienen einen Durchgang hinter denselben zu ermöglichen. Um auch an dem unteren Teile den gleichen Abstand des Rähmchens voneinander innezuhalten, erhält der Unterteil der letzteren Ohren von derselben Breite, wie sie das Stäbchen erhielt.

Die Rähmchen werden aus Buchen-, Erlen-, Pappeloder Lindenholz, durchaus genau, haltbar und in übereinstimmenden Abmessungen gefertigt. Die Stärke der Rähmchenteile muss 5—6 mm, die Breite des Oberteils und des Unterteils in der Mitte 23—26 mm, an den Enden (Ohren) je 35 mm betragen; die Seitenteile (b) sind ebenfalls 23—26 mm breit zu machen. Die Länge des Oberteils (a) oder die Breite der Rähmchen schwankt zwischen 23,5-—29 cm.

chen frei bleiben muss, so beträgt die lichte Höhe des Lagerstockes 27,5—44 cm. Die lichte Breite desselben entspricht der Länge des die Wabe tragenden Stäbchens oder des Oberteils des Rähmchens; man geht mit derselben in der Regel nicht unter 23,5 cm herab und nicht über 30 cm hinaus.

Die lichte Länge des Lagerstockes richtet sich nach der Zahl der einzuhängenden 35—42 mm breiten Rähmchen, dem noch 5—6 cm für andere Bedürfnisse zuzurechnen sind; die nötige Tiefe für 15 Rähmchen der Waben wird daher mindestens 15x3,5 + 5 = 57,5 cm betragen.

Unmittelbar über dem Boden wird in die vordere Stirnwand des Kastens das 8—10 cm lange und 12 mm hohe Flugloch eingeschnitten, unter welchem das Flugbrettchen anzubringen ist, welches den Bienen sowohl zum Ab- und Anfliegen, als auch zum Aufenthalte vor der Wohnung dient. Es ist ein wenig breiter als das Flugloch und tritt in etwas schräg abfallender Richtung ca. 8 cm vor der Stirnwand des Stockes vor. Um bei einer etwa veränderten

Fig. 970 C. Ständerstock.

Fig. 970 A.

3. Die Einrichtung- der Bienenwohnungen mit beweglichen Waben (Lagerstock, Ständerstock).

Man bezeichnet die Bienenwohnungen mit beweglichen Waben teils nach der Zahl der Waben oder Rähmchenreihen, teils nach der Zahl der Wohnungen, welche fest und unzertrennlich zu einem Ganzen vereinigt sind, und unterscheidet demnach: Lager- oder Ständerstöcke, oder Einzeln- oder Zwillingsstöcke, auch Einbeuten, Doppelbeuten, Vier-, Sechs-, Achtbeuten usw.

Die einfachste Wohnung bildet der Lager stock als Einzelwohnung für 1 Volk.

Man fertigt aus mindestens 5 cm starken Brettern von trockenem Kiefern- oder Pappelholz einen zunächst oben und hinten offenen Kasten in der Form eines liegenden Rechteckes. Die lichten Mafse desselben richten sich nach den zur Verwendung gelangenden Rähmchen.

Da die lichte Höhe der Waben zwischen 21 bis 36 cm schwankt und der Abstand zwischen dem Bodenbrett des Kastens und dem Unterteil des Rähmchens 1,5 cm betragen muss, um sowohl den Bienen unterhalb des Wabenbaues freie Bewegung, als auch dem Züchter die Reinigung des Bodens von Wachs-gemiill, toten Bienen usw. zu gestatten, und ferner über dem Rähmchen oder Stäbchen ein Raum von 5—7 cm für die Einfügung oder Entfernung der Rähm-

Fig. 970 B. Aufhängung der Rähmchen im Stock.

Aufstellung des Stockes den Anflug der Bienen auch seitlich stattfinden zu lassen, bringt man auch in einer der Seitenwände ein zweites Flugloch an, welches bis zu seinem Bedarf mit einem Klötzchen verschlossen wird.

Durch einen aussen angebrachten Schieber aus Zinkblech kann das Flugloch nach Bedarf leicht verengt bezw. ganz geschlossen werden.

Die die Wabe tragenden Rähmchen ruhen an den Seitenwänden des Stockes entweder auf angenagelten,

6    mm breiten Leistchen oder nach Fig. 970 A in eingehobelten Falzen; die letzteren verdienen, mit 7—8 mm Tiefe und in der in Fig. 970 B gezeichneten Form, den Vorzug.

Auf die Stäbchen oder Rähmchen werden, als Abschluss des Wohnraumes der Bienen, 6 mm starke,

7    cm breite, gehobelte, genau gradlinig und rechtwinkelig gearbeitete Deckbrettchen gelegt. Ihre Länge entspricht der lichten Breite des Stockes. In der angegebenen Breite deckt jedes derselben zwei Rähmchen, indes bedarf man auch einiger von nur 3,5 cm Breite.

Der freie Kaum über den Rähmchen kann in der j des Sommers als Honigraum geöffnet. Die Ver-oben angegebenen Höhe auch entbehrt und an seine bindung beider Räume findet statt durch einen 5 mm Stelle ein Zwischenraum von 6 mm zum Durchkriechen tiefen Einschnitt an der Kante des ersten Deckeiner Biene gelassen werden. In diesem Falle bedarf man auch der Deckbrettchen nicht, sie werden durch den Deckel des Kastens ersetzt, welcher fest aufgenagelt wird. Da dieser Raum nicht genügt, um mit der Hand die Rähmchen herauszuholen, so bedient man sich dazu der sog. Wabengabel.

Um den Wabenbau nach hinten abzuschliessen und zugleich die Wärme zusammenzuhalten, wird hinter dem letzten Rähmchen eine in hölzernem Rahmen gefasste Glasscheibe genau passend eingesetzt. Ersterer darf jedoch nicht so dicht schliessen, dass er an daran befestigten Aufziehknöpfen nicht leicht herausgenommen werden könnte. Dieses Fenster gewährt dem Züchter die leichte Beobachtung der Bienen.

Der Innenraum des Stockes wird ferner durch ein Scheidebrettchen in Brut- und Honigraum geteilt; dasselbe, 1 cm stark, ist beweglich, hängt lotrecht wie die Rähmchen und läuft ebenso wie diese in Falzen. Seine Breite entspricht kaum der Lichtweite des Stockes, seine Höhe ist die der Rähmchen, so dass es wie diese an der Decke und am Boden 6 mm absteht, um den Bienen, jedoch nicht der Königin, den Durchgang zu gestatten.

Für den Brutraum werden ungefähr 8 Waben bestimmt.

brettchens, mit welcher es an die Frontwand stösst. Diese Öffnung gestattet wohl den Arbeitsbienen, aber nicht der Königin den Durchgang.

Um sowohl Lager- als Ständerstöcke warmhaltend herzustellen, gibt man denselben eine äussere Verkleidung von Stroh oder fertigt sie mit doppelten Wänden (Fig. 970 A), deren Zwischenräume mit schlechten Wärmeleitern (Torfmull usw.) ausgefüllt werden. In diesem Falle genügen 1,5 cm starke Seiten- und Stirnbretter.

4. Die Unterbringung der Bienenstöcke in Bienenhäusern, -pavillons, -schuppen.

Es ist ein besonderer Vorzug des Dzierzonschen Bienenstockes, dass sich eine grosse Anzahl desselben zu Bienenhäusern oder -pavillons miteinander verbinden lassen, wodurch wesentliche Raumersparnisse und andere Vorteile in der Abwartung der Bienen erzielt werden.

100

so

I t I I I M I M I

Fig. 971. Grundriss.

Der Ständer stock besteht aus einem rechteckigen Kasten, dessen Höhe grösser ist als seine Breite, in welchem die Rähmchen gewöhnlich in zwei Reihen übereinander gehängt werden (Fig. 970 C). Bei der Herstellung des Kastens werden die Seitenbretter mit dem Bodenbrett und dem Deckel dergestalt zusammengenagelt, besser miteinander verzinkt, dass die Fasern der Seitenbretter von unten nach oben, im Boden und Deckbrett aber von rechts nach links laufen.

Die lichte Breite der Ständer ist der der Lagerstöcke gleich; ihre Tiefe hängt dagegen von der Zahl der Rähmchen ab, welche in einer Reihe eingehängt werden sollen. 10 Rähmchen erfordern mindestens 35 cm und mit Hinzurechnung von Fenster und Tür ca. 40 cm Tiefe.

f .~rvl

Ibee

ll ll il I

Fig. 972. Vorderansicht.

Fig. 971 und 972. Bienenhäuschen; feste Dreibeute.

Jede Reihe bekommt ihr eigenes Fenster, die Tür wird wie beim Lagerstock gefertigt und befestigt.

Die lichte Höhe des Ständerstockes ergibt sich aus der Höhe der Waben, des Rähmchens und den

Abständen zwischen Bodenbrett, Deckbrettchen und Rähmchen; sie beträgt je nach der Höhe der Rähmchen 26—42 cm.

Das erste Stockwerk dient als Brutraum und Wintersitz der Bienen, das zweite wird während

Fig. 971 ist der Grundriss, Fig. 972 die Vorderansicht einer festen Dreibeute, von dem jede in zwei Stockwerke geteilt ist.

Auf dem im Ziegelrohbau aufgeführten, 70 cm hohen Sockel erheben sich die drei voneinander unteilbaren Ständerstöcke von 60 cm lichter Höhe. Über denselben befindet sich ein 25 cm hoher, zum besseren Warmhalten mit Torfmull ausgefüllter Raum. Aus demselben Grunde sind die Aussenwände

der Beuten    14    cm    stark, d. b.    doppelte Bretterwände    dach, in welchem sich ein Dunstabzng    befindet,    und

mit 6 cm    breiten,    mit Torfmull    ausgefüllten Zwischen-    durch eine Unterschalung der Sparren    geschützt,

räumen.    i Fig. 975 und 976 zeigen in Grundriss und

Seitenansicht einen Bienenpavillon, welcher auf drei Seiten je zwei Sechsbeuten und auf der vierten, neben der in den inneren Baum führenden Tür (A), der Baum zwischen demselben und der Decke mit    je zwei Vierbeuten, im ganzen daher in zwei Stock

werken übereinander 44 Beuten in sich vereinigt.

Fig. 973 und 974 sind der Grundriss und die Setzt man diesen Pavillon nicht aus Sechs-, sondern Ansicht eines zweistöckigen Bienenhäuschens, aus Achtbeuten zusammen, so welches    in jedem Stockwerk    umfasst derselbe 60 Beuten.

3 Vier-    und 2 Einbeuten, im    Um die Pavillons beim Woh-

ganzen daher 28 Beuten in sich nungs- oder Besitzwechsel transportieren und wieder aufbauen Das    Häuschen umscliliesst    zu können, ist es zweckmässig,

einen freien Baum, um von    die Sechs-oder Achtbeuten nicht

diesem zu den einzelnen Beuten    aus einem Ganzen, sondern aus

Fig. 973. Grundriss. gelangen zu können. Der Boden    zwei aufeinanderstehenden Drei-

des Baumes ist •ungefähr 1,5 m    oder Vierbeuten herzustellen,

tief ausgegraben und, etwas über dem äusseren Ge- Der freie Innenraum ist ungefähr 2,4 zu 2,4 m lände erhöht, mit Dielen belegt, in welchem sich    gross. Das Strohdach ruht auf den in den äusseren

Öffnungen (x, x, x, x) befinden, um durch diese im    Ecken befindlichen Säulen. Die Aussenwände macht

Sommer kühle, im Winter warme Luft einströmen    man hier etwas stärker als bei anderen Beuten,

zu lassen; A ist die an der Nordseite gelegene Ein-    ungefähr 10 cm dick, und trifft ausserdem dieselben

gangstiir. Jede Beute ist 47 cm tief, 28,8 cm breit    Vorkehrungen zum Schutze der Bienen, gegen Hitze

und ohne Schub 62,7 cm hoch; letzterer, 8 cm hoch,    und Kälte, wie sie bei den vorbeschriebenen Bienendient zur Aufnahme und leichten Entfernung des    Wohnungen angegeben wurden.

Die Bretter der äusseren Umkleidung sind sauber gehobelt und mit Ölfarbe angestriclieu.

Das Dach ist mit Asphaltpappe eingedeckt und

Torfmull ausgefüllt.

'1TTTT¹

ax

XQ

vereinigt.

r~y\

"i

NORD.

kl

____^

Fig. 975. Grundriss.

Hl

¥>

m\

iffi

PS

11

■P

Fig. 974. Vorderansicht.

Fig. 973 und 974. Zweistöckiges Bienenhäuschen mit 28 Beuten.

tmu

Gemiilles usw. Jede der Beuten (Ständerstöcke) ist in 3 Stockwerke abgeteilt, von denen jedes 12 Bähm-clien als Wabenträger aufnimmt. Die ganze Beute enthält daher 36 Wabenträger, welche mit den angebauten Honigwaben nach Belieben, ohne Messer, von dem freien Innenraum herausgenommen und wieder hineingehängt werden können.

Die Aussenwände der Beuten sind 18 cm starke, doppelte Wände aus 2,5 cm starken Brettern mit 13 cm weiten und mit Torfmull ausgefüllten Zwischenräumen. Ebenso ist das Bienenhäuschen von oben-her gegen Hitze und Kälte durch ein dichtes Stroh-

Fig. 976. Ansicht.

Fig. 975 und 976. Bienenpavillon mit 44 Beuten.

Eine sehr einfache, verscliliessbare Bienenhütte zur Unterbringung von Lager- und Ständerbeuten zeigt Fig. 977 in der Ansicht und Fig. 978 im Querschnitt. Die hölzerne Hütte ist 4,3 m lang, 1,8 m tief und steht an beiden Enden auf einem gemauerten Fundament. Hinter den Beuten befindet sich ein 0,99 m breiter Gang, die Vorderseite der Hütte hat 2 mit Kippläden verschliessbare Ausflugsöffnungen. Das Holzgerüst der Hütte ist nur mit

Brettern verschalt, welche in den Stossfugen mit Decklatten benagelt sind, so dass sich die Hütte zur Überwinterung der Bienen nicht eignet. Das 60 cm weit ausladende Pultdach besteht aus einer doppelten

Die Dächer sind mit Stroh gedeckt. Die Bienenkörbe stehen terrassenförmig in drei Beilien übereinander, hinter diesen befindet sich ein 1 m breiter Gang, um von ihm aus alle Verrichtungen an den

iiff

GANG

UTENSILIEN

OQOOOQQOOO

IDOQOOOOO O O

|R£0-£-Q^S-Q£-Ql

10

9M.

Fig. 977. Ansicht.

Fig. 979. Grundriss.

Bretterlage; zweckmässiger wäre eine Entdeckung mit Asphaltpappe auf einfacher Schalung.

-n

i\

Zur Aufstellung von Bienenkörben (Stabilbauten) empfiehlt sich ein Bienenschuppen, wie ihn die Fig. 979 und 980 in Grundriss und Ansicht

am

darstellen.

Derselbe besteht aus einem Baum für Werkzeuge und Geräte welchen sich der eigentliche Bienenschuppen an-schliesst. Dieser ist von drei, ersterer auf allen Seiten von massiven, im Ziegelrohbau hergestellten Mauern umschlossen; die andere Seite des Schuppens besteht aus offenen Stielen, sie wird erst nach dem letzten Fluge durch Fensterladen ähnliche Vorrichtungen, welche, an Haspen hängend, in die gefalzten Stiele schlagen und von innen mit Haken oder Biegel verschlossen werden, gegen Herbststürme und scharfe Ostwiude im Winter und Frühjahr, sowie auch gegen Diebstahl geschützt.

-7t->

RN

i|:i:

>N

I!

üerü

ms&ssm

Fig. 978. Querschnitt.

Fig. 977 und 978. Verschliess-bare Bienenhütte.

an

r...

4-Meter

Fig. 980. Ansicht.

Fig. 979 und 980. Bienenschuppen zur Aufstellung von Bienenkörben.

Stöcken vornehmen zu können, ohne den Flug' der Bienen zu stören.

Die Länge des Schuppens richtet sich nach der Anzahl der aufzustellenden Körbe oder Stöcke. Diese müssen so weit auseinander stehen zwischen zweien ein dritter ungehindert eingeschoben werden kann. Das Flugloch des einen Stockes muss daher von dem des nächsten in derselben Beihe 65—78 cm entfernt sein.

dass

x.

Düngerstätten.

(Jauchebehälter, Aborte, Viehringe.)

co cf t-T o"

qm.

1. Allgemeine Anlagebedingungen.

In Rücksicht darauf, dass die Mehrzahl der Landwirte bedacht sein muss, den Stalldünger bis zur Ausfahrt auf das Feld derart aufzubewahren, dass dessen ursprüngliche Menge und Stickstoffgehalt möglichst vollkommen erhalten bleibt und die ganze Masse des Düngers eine durch und durch gleich-mässige Beschaffenheit annimmt, so ist im allgemeinen bei der Anlage einer guten Düngerstätte darauf zu achten, dass sie nach allen Seiten hin einen für das Durchsickern der Jauche undurchlässigen Boden und desgleichen Seitenwände erhält. Ferner muss die Düngerstätte sorgfältig gegen das Eindringen von aussen zuströmenden Wassers (Regenwasser) und so viel wie möglich gegen die Einwirkungen der Sonnenstrahlen geschützt werden. Die Jauche muss in einem besonderen, derart anzubringenden Behälter angesammelt werden können, dass sie beliebig und leicht über den ganzen Dünger ausgespritzt werden kann.

Endlich müssen die Fuhrwerke in grössere Düngerstätten bequem hineingelangen und im beladenen Zustande ohne grosse Kraftanstrengung wieder herausfahren können.

a) Die Lage, Grundform.

Im allgemeinen soll die Überführung des Düngers aus den Ställen auf kürzestem Wege, also mit geringstem Zeitaufwand erfolgen, und es erscheint deshalb meistens zweckmässig, wenn die Düngerstätte mit ihrer Hauptrichtung nördlich, gleichlaufend mit den Hauptställen und möglichst in 3—6 m Entfernung von diesen angelegt wird, so dass 1 bis 2 Wagen zwischen Ställen und Düngerstätte durchfahren können. Bei dieser Lage erhält die Düngerstätte zweckmässig die Form eines langgestreckten Rechteckes, dessen beide kurzen Seiten bei grösseren Anlagen mit bequemen Ein- und Ausfahrtsrampen '

versehen werden. Je nach der Lage der Hauptställe zueinander und bei beschränkter, unregelmässiger Hofanlage kann die Grundform der Düngerstätte auch eine andere werden. So empfiehlt sich z. B. bei der Lage der Düngerstätte in einer von zwei Ställen gebildeten Ecke die Quadrat-, Winkel- oder Halbkreisform.

b) Der Raumbedarf.

Die Grösse der Düngerstätte, ihre h lächenaus-dehnung und Tiefe ist so zu berechnen, dass der Dünger die Höhe von 1 bis höchstens 1,4 m nicht überschreitet, weil es nur so möglich ist, eine zu grosse Erhitzung des Düngers in den tiefer liegenden Schichten zu verhüten und überhaupt eine gleichförmige Düngermasse zu erzeugen. Bei 4 monatlicher Ausräumung der Düngerstätte und einer durchschnittlichen Höhenlage des Düngers von 1,2 m erfordert ein Stück Grossvieh durchschnittlich rund 8 qm Grundfläche, bei Anwendung von Torfstreu nur 2 qm, oder im einzelnen für:

Kann das Ausräumen der Düngerstätte häuflger, etwa alle 2—8 Monate geschehen, so ist sie entsprechend kleiner anzulegen.

c) Die Bauart.

Die Tiefe der Düngerstätte ist in der Mitte auf 0,5—0,6 m anzunehmen. Zur Abhaltung des Regen-und Traufwassers vom Wirtschaftshofe wird die Düngerstätte mit einer über dem Gelände 0,5—1 m hohen, aus Ziegelzementmauerwerk, l¹/₂ Stein stark, oder besser und billiger aus Zementbeton hergestellten Umfassungsmauer umgeben. Gut eingerichtete Düngerstätten erhalten ausserdem noch eine um die

Umfassungsmauer herumgeführte, gepflasterte Rinne ! eine Umfassungsmauer oder flache Pflasterböschung zur Abführung des Regenwassers. Einfachere Düngerstättenanlagen werden anstatt mit einer Umfassungsmauer mir mit flachen, gepflasterten Böschungen umgeben.

zu sichern. Besonders ist der Dünger aber soviel wie möglich gegen die Einwirkungen der Sonnenstrahlen und der Luft zu schützen, denn durch dieselben wird die Gärung und Zersetzung des Düngers wesentlich beschleunigt und derselbe namentlich an seiner Oberfläche ausgetrocknet, wobei er einen grossen Teil seines wertvollsten Bestandteils, des Stickstoffs (kohlensaures Ammoniak) verliert. Die Zersetzung des Düngers und das Entweichen des Stickstoffs kann durch eine stetige Feuchthaltung des Düngers und Abhaltung der Luft verringert werden. Deshalb wird die im Jauchebehälter an-

gesaminelte Jauche nach Belieben mittels Pumpe gehoben und über den Dünger ausgespritzt; sie durchdringt dann den Dünger und fliesst schliesslich wieder auf der geneigten Sohle nach dem Jauchebehälter zurück. Da die infolge des Ausspritzens fein verteilte Jauche selbst starken Stickstoffverlust erleidet, wie neuere Erfahrungen gelehrt haben, so wird jetzt empfohlen, den Dünger nur mit reinem Wasser zu überspritzen. Der sich leicht verflüchtigende Stickstoff wird auch dadurch zurückgehalten, dass der Dünger überwalzt wird, oder dass das Rindvieh, zeitweise auf die Düngerstätte getrieben, den Dünger gleichmässig festtritt und zugleich an-feuchtet (Yiehring). Ferner ist das Bedecken mit einer dünnen Erdschicht, das Bestreuen mit stickstoffbindenden Mitteln, wie Gips, Kainit usw. zu empfehlen. Auch bewährt sich zur Abhaltung der Sonnenstrahlen und zur Mässigung des Luftzuges eine Umpflanzung der Düngerstätte mit schnell und dicht wachsenden Bäumen, z. B. Kastanien, Linden. Diese dürfen aber nicht dicht an der Düngerstätte angepflanzt werden, weil sonst durch die Ausdehnung der Wurzeln eine Zerstörung des Mauerwerkes und Pflasters herbeigeführt wird.

Eine Überdachung der Düngerstätte, wie solche früher, besonders in England häufig zum Schutz gegen die eine Zersetzung des Düngers veranlassenden Sonnenstrahlen angewendet wurden, ist zwecklos. Durch die Bedachung werden die Sonnenstrahlen nicht so gut abgehalten wie durch das Abwalzen, Festtreten, Bedecken mit Erde usw., auch wirkt die Bedachung keineswegs dem die Stickstoffverflüchtigung veranlassenden Luftzug entgegen. Dieser wird sogar unter einem allseitig offenen Dach stärker sein als unter freiem Himmel. Die Überdachung empfiehlt sich nur für streustroharme Wirtschaften, welche den Dünger kompostieren, d. h. ihn mit Erde (trocknem Moorboden) vermischen, um durch den letzteren eine möglichst grosse Aufsaugung der Jauche herbeizuführen. Je trockner der Moorboden ist, desto weniger wird von demselben gebraucht, so dass also durch eine den Regen abhaltende Überdachung der Diinger-

Die Sohle der Düngerstätte erhält zur Ableitung der durch den Druck der oberen Düngerschichten ausgepressten Jauche nach der Mitte hin ein Gefälle von 1 : 20 bei kleineren und von 1 : 50 bei grösseren Anlagen. Zur Erleichterung des Abflusses der Jauche nach dem Jauchebehälter wird im mittleren und tiefsten Teil der Düngerstätte ein mit Gefälle versehener dichter Kanal von ca. 30 bis 40 cm lichter Weite und Höhe aus verputztem Ziegel-zementmauerwerk, besser aus Zementbeton angelegt.

Der Kanal wird mit durchlochteu Bohlenstücken abgedeckt, damit nur die Jauche durch diese nach unten gelangen, der Dünger den Kanal aber nicht verstopfen kann.

Entsprechend dem Gefälle des Kanals oder einer statt dessen angelegten flachen Rinne (Pflastersteine,

Beton) sind auch die Sohlenflächen der Düngerstätte nach dem Jauchebehälter hin geneigt anzulegen.

Vor allen Dingen muss die Sohle ganz wasserdicht sein, damit die Jauche nicht in den Untergrund dringen kann.

Bei undurchlässigem Boden (fetter Ton, Letten) genügt ein einfaches Feldsteinpflaster, während ein durchlässiger, sandiger Untergrund unterhalb der Eeldsteinpflasterung eine festgestampfte, mindestens 25—30 cm starke Ton- oder Lettenschicht erhalten muss. Besser und verhältnismässig billiger als vorige Anordnung erweist sich eine mindestens 12—15 cm starke Zement- oder Trassbetonschicht, welche auf einem vorher genau ins Gefälle eingeebneten und festgerammten Grundbett von Bauschutt, Stein-und Ziegelbrocken gut durchmengt aufgebracht, eingeebnet und festgeschlagen wird. Damit der Beton möglichst hart und fest wird, ist er andauernd mit einer Brause mässig anzufeuchten und zum Schutz gegen Sonnenstrahlen mit einer dünnen Strohlage zu bedecken. An den Schmalseiten der Düngerstätte sind 3 in breite Einfahrtsöffnungen anzulegen, welche mit abgepflasterten Fahrrampen zu versehen sind, die ein Gefälle von 1: 20 bis höchstens 1 :15 erhalten.

d) Der Schutz gegen Traufwasser, Sonne und Luft.

29

Der unmittelbar auf die Düngerstätte fallende Regen schadet dem Dünger nichts, indem er nicht den kleinsten Teil der Dungstoffe fortführt, er wird vielmehr für die notwendige andauernde Befeuchtung des Düngers förderlich sein. Jedoch ist die Düngerstätte, wie bereits erwähnt, gegen Eindringen des Regenwassers von den Dächern und dem Hofe durch Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

statte manche Erdfuhren unnötig werden, mithin viel    zuführen und mit solchem innerhalb zu putzen. Eine

Arbeit erspart wird. Überdachte Kompost-Dünger-    Umstampfung des Behälters mit fettem Lehm ist hin-

stätten werden zweckmässig zweiteilig angeordnet,    sichtlich der besseren Dichtung des Manerwerkes anweil sich hierdurch nicht nur eine Trennung für die    zuraten. Jauchebehälter in durchlassendem Boden

Lagerung des Kompostbodens und des Düngers herbei-    (Sand, Kies) oder solche, welche in das Grundwasser

führen lässt, sondern auch eine einfachere Dach-    herabreichen, erfordern in ihrer Umfassung und Sohle

konstruktion möglich ist.

eine grössere Dichtigkeit, als sie Zementmauerwerk Fig. 981 zeigt den Querschnitt einer überdachten,    gewährt. Der in der Umfassung 1 Stein, in der

zweiteiligen Kompost-Diingerstätte. Der für Asphalt-    Sohle 15 cm stark aus Ziegelsteinen in Zementmörtel

pappbedachung entworfene Dachverband ist möglichst    gemauerte Behälter wird innerhalb mit einem heissen

einfach gelöst, seine äusseren Stiele stehen auf Yer-    Goudronanstricli und über diesem mit einer Ausstärkungspfeilern der Umfassungsmauern, die mittleren    klebung von Dachpappe mit Holzzement versehen.

Stiele auf gleich hohen Ziegelpfeilern. Der Jauche-    Über diese Ausklebung wird daun noch eine Ziegelbehälter kann entweder in der Mitte der ganzen    flachschicht in Zement gemauert und mit solchem

Anlage, zwischen zwei Mittelstielen, oder bei ent-    verputzt. Eine derartige Ausführung ist allerdings

7,o~-

(■

nicht billig, hat jedoch den Vorzug vollständigster Dichtigkeit. Auch haben sich ganz aus mittelfettem Zementbeton gestampfte Behälter als völlig dicht erwiesen. Oberhalb wird der Jauchebehälter mit starken, auf Lagerhölzern ruhenden und mit Karbo-lineum angestrichenen Kiefern- oder Eichenbohlen überdeckt.

er*

Fig. 981. Überdachung einer zweiteiligen Kompost-Düngerstätte (Querschnitt).

Um die Jauche von Zeit zu Zeit zu heben und

gleichmässig zur Befeuchtung des Düngers auf diesem zu verteilen, wird auf dem Jauchebehälter eine Pumpe, am besten eiserne Kettenpumpe, aufgestellt und die Jauche mittels auf Böcken ruhender Kinnen, sprechendem Sohlengefälle auch an einer der Längs- welche mit diesen nach Belieben verstellt werden seiten der Düngerstätte angelegt werden.

können, auf den Dünger geleitet. Die Kettenpumpe besteht aus einer endlosen Gliederkette, welche an jedem Gliede einen im Pumpenrohre lose einpassenden Kolben besitzt und oberhalb über ein mittels Kurbel anzutreibeudes Schwungrad läuft, so dass durch die Drehungen des letzteren die Kette in Bewegung gesetzt wird und gleichzeitig die an ihr befestigten Kolben, im Pumpenrohre aufsteigend, die Jauche heraufbefördern. Die Jauchebehältersohle muss nach der Stelle der Pumpe hin Gefälle und für die Pumpe selbst eine kleine Vertiefung, einen Schöpfsumpf erhalten.

Düngers mittels auf Böcken ruhenden Kinnen ist eine solche mit einer kleinen Druckpumpe und daran befestigtem Schlauche.

Vorteilhafter als die Begiessung des

3. Die Aborte.

Die menschlichen Auswurfstoffe, welche auf den Kopf einen jährlichen Düngerwert von ca. 7,5—12 M. besitzen, sind für die Landwirtschaft von grosser Bedeutung, so dass es sehr vorteihaft ist, die Hofgesinde-Aborte mit den Düngerstätten zu verbinden. Die Aborte sind, für beide Geschlechter getrennt, am besten auf dem Jauchebehälter anzulegen. In diesem Falle empfiehlt es sich, den letzteren mit einem Rost zu versehen, so dass der Urin in den Behälter ab-

2. Der Jaucliebehälter.

Derselbe wird am besten in der Mitte der den Ställen zugekehrten Längsseite der Düngerstätte, also an der tiefsten Stelle ihrer Sohle angelegt, so dass nicht nur ein schneller Abfluss der aus dem Dünger sickernden Jauche nach ihm stattfindet, sondern auch die Jaucherinnen der Ställe ihren Inhalt auf kürzestem Wege nach dem Behälter abführen können. Die Grösse des Jauchebehälters richtet sich nach der Viehzahl und ist für das Haupt Grossvieh höchstens 0,40—0,44 cbm Inhalt anzunehmen, oder man kann demselben bei 1,6 m Tiefe ¹/₃₀ der Düngerstätten-Grundfläche geben. Diese Zahlen sind indes nicht für alle Verhältnisse massgebend, sondern nur etwa als Grenzen zu betrachten, da der Rauminhalt der Behälter sehr von der Art der Fütterung abhängt.

Die Grundform des ganz in der Erde stehenden Jauchebehälters ist quadratisch, zuweilen rechteckig, abgestumpft-elliptisch, meistens kreisförmig, und man mauert dann den Behälter wie einen Brunnenkessel auf. Die Umfassung und die Sohle müssen völlig jaucheundurchlässig sein. Das Umfassungsmauerwerk ist in undurchlassendem Boden l¹^ Stein stark aus hart gebrannten Ziegelsteinen in Zementmörtel auf-

laufen kann, hingegen der Kot auf dem Rost liegen i | - Eisenpfosten, zwischen welchen Ketten in zwei bleibt, von wo aus er mit dem Viehdünger vermischt    Reihen übereinander eingehängt werden. Die Ketten

wird. Die Abortwände sind zweckmässig aus ¹/₂ oder    der beiden dem Stalle zunächst stehenden Eckpfosten

nur J/₄ Stein starkem, aussen mit Gefachausfugung,    können über die Fahrstrasse hinweg an der Stallbesser -verputz, innen mit Kalkmilchanstrich ver-    front eingehängt werden, so dass der Viehring mög-

sehenen Ziegelfachwerk auszuführen. Das Dach ist    liehst einfach und schnell hergestellt ist (siehe Fig. 991).

Das Eisenwerk Tangerhütte u. a. liefern auch

einseitig, d. h. als Pultdach nach dem Hof hin anzuordnen und mit Asphaltpappe einzudecken. Die    besondere gusseiserne Viehringsäulen (Fig. 982)

Abortzellen sollen zur Verhütung von Beschmutzungen    von 1,8 m Höhe und 18 cm Durchmesser mit anhell und sauber sein. Als zweckmässige Abmessungen    gegossenem, zu vermauerndem Erdbock. Die Säulen

sind zu empfehlen für die Breite der Zelle 0,9 m,    sind mit 3 Paar übereinander liegenden Taschen

Sitztiefe 0,5 m, Tiefe vor dem Sitze 0,7 m, Sitzhöhe    versehen, in welchen die eine Einfriedigung her-

0,47 m; das wagerecht anzulegende Sitzbrett erhält    stellenden, 59 mm starken Gasröhren eingreifen und

eine ovalförmige Öffnung von 80 cm Länge, 23 cm ! mittels Stiftes befestigt werden. Ein derartiger Breite und 6 cm Abstand von der Sitzbrett-Vorder-    Viehring ist dauerhaft und schön, aber nicht billig.

kante.

4. Der Viehring.

Gegenwärtig können die sog. „Orkan “-Betonpfosten (Eisenbeton) von Grähn, Berlin-Pankow, als bester Ersatz für hölzerne und eiserne Viehringpfosten und -Säulen empfohlen werden; sie sind Es ist vorteilhaft, das Rindvieh von Zeit zu Zeit    geradezu unverwüstlich, dauerhaft und trotzdem un-

auf die Düngerstätte zu treiben, weil dadurch ein    glaublich billig.

5. Beispiele ausgefiilirter Dünger-Stätten.

Die in Fig. 983 und 984 im Grundriss und Querschnitt dargestellte Düngerstätte ist für 15 Stück

-----4P-----»;

Tfi

xm

⁵⁹ I

T7

1800

■pimgergr-uoe.

. L-

k!30

ft:

-4- - -

-rJ

oi

)4

»145

■

- 390--4—

1-160

Al

gehöriges, gleichmässiges Zusammentreten und eine ständige Feuchterhaltung des Düngers stattfindet, so dass der Stickstoff nicht entweichen kann. Besonders in den heissen Sommermonaten belässt man das Vieh gern Tag und Nacht auf der Düngerstätte, da es sich hier in freier Luft wohler fühlt | als in der schwülen Stall-atmospliäre. Zu diesem Zweck umfasst man die Düngerstätte mit einem hölzernen Geländer,

Fig. 984. Querschnitt nach A—b.

Fig. 983. Grundriss.

Fig. 983 und 984. Düngerstätte für 15 Stück Rindvieh.

Rindvieh ausreichend. Die rechteckige abgepflasterte Sohle ist von vier Seiten her nach dem in der Mitte einer Längsseite angebrachten Jauchebeliälter hin ins Gefälle verlegt. Auf diesem ist ein Abort angeordnet. Die Längsseiten der Düngerstätte sind mit 40 cm über dem Gelände hervorstehenden Mäuerchen eingefasst. Um die Düngerstätte läuft eine gepflasterte Rinne zur Aufnahme und Ableitung des Tagewassers.

Die in den Fig. 985—987 abgebildete Diinger-stätte, mit grossem Jauchebehälter und 2 auf diesem befindlichen Aborten, hat ca. 185 qm Lagerungsfläche und reicht mithin für 50—60 Stück Grossvieh. Die

Fig. 982. Gusseiserne Viehringsäule (Vorder- und Seitenansicht).

„Viehring“, von 1,25 bis 1,5 m Höhe, welches aus in 3 m Entfernung errichteten 20/20 cm starken Pfosten und dreifacher Verriegelung besteht. Letztere ist in einigen Feldern entfernbar eingerichtet, um die Tiere auf den Dünger lassen zu können. Auch an den beiden Schmalseiten des Viehringes sind die beiden mittleren Felder so eingerichtet, dass man die Querstangen herausnehmen und mit den Düngerkarren einfahren kann. Die Pfosten des Viehringes sind auf Werksteinen befestigt, welche in der abdeckenden Rollschicht des Mauerwerkes liegen. Eine dauerhaftere Einfriedigung besteht aus 1,25 m hohen

29*

?s-

OOS-

^?,?o

H|

3~0

CCt' '/$ö    <,

Cts.

-*■36

iS-

030

-?<to

-I

Mmm

*1

J"

4>

✓4"

Zc

Olü

0s_^

Fig. 985. Grundriss.

°.n

jgÖSpj

on \n

0 ZS-

-S/e /'ü/ i r‘ 1///l

SO C7?v & -re e’ t,

/<?

2Vy\

Fig. 986. Längsschnitt nach A—B.

SU

Sb FS,

■v.

as-r-

>V®>W-Kv\^

Osv

W^w7sS3T7r^ö

M~n

“V

Ooa_

■?

TX

*010

S<*- ?■

iOC SV 0

s-

*<r

/£-

Fig. 987. Querschnitt nach C—D.

Fig. 985—987. Düngerstätte mit Jauchehehälter und Aborten für 50—60 Stück Rindvieh. (Prof. Schubert.)

Sohle besteht aus zwei, mit 1: 50 Gefälle nach ihrer I sie durch einen 6 m breiten Fahrweg getrennt ist. Mitte hin geneigten Hälften, welche wieder nebst    In der Mitte der dem Stall zugekehrten Längsseite

der Betonrinne mit 1 : 50 Gefälle nach dem in der    liegt der 2 m weite und 2,1 in tiefe, zylinderförmige

von

Mitte der einen Längsseite befindlichen Jauchebehälter    Jauchebehälter. Die Jauche fliesst über die

geneigt sind, so dass die Jauche bequem nach diesem    vier Seiten her nach dem Behälter hin ins Gefalle

ablaufen kann. Die Sohle und Rampen bestehen    gelegte Sohle nach diesem ab und kann hier mittels

aus Feldsteinpflaster auf abgerammtem, 25—30 cm    aufgestellter Spritzpumpe wieder über den Dünger

starkem Lehmbett, und die Rinne, welche ein 30 cm    ausgebreitet werden,

T.

breites, 10 cm tiefes Querprofil hat, aus Zementbeton.

■N.

A-

LJ

—/■------9,0------r----->

Jlüncf ergrabe

—O'OTI

Die Umfassungen wurden aus 45 cm starkem Bruchsteinmauerwerk in verlängertem Zementmörtel ausgeführt, die Oberkanten mit Ziegelsteinen abgerollt und alle Flächen mit Zementmörtel verputzt. Die Mauern reichen 50 cm über und 50 cm unter das Gelände und sind an den Ecken zum bequemen Umfahren viertelkreisförmig abgerundet. Der kreisrunde Jauchebehälter hat 2,2 m lichten Durchmesser und 3,05 m lichte Höhe. Seine Umfassung und Sohle bestehen aus l¹/₂ bezw. 1 Stein starkem und verputztem Ziegelzementmauerwerk; die Sohle ist nach dem Pumpensaugkorb hin geneigt und mit Schöpfsumpf versehen. Die Bankette des Behälters bestehen aus Bruchstein-Zementmauerwerk. Die Jauclie-behälteröffnung wurde mit 4 cm starker, auf Lagerhölzern ruhender Dielung abgedeckt. Die beiden nebeneinander stehenden Aborte sind 0,97 m breit und 1,2 m tief und ihre Fachwerkswände ¹/₄ Ziegelstein stark hochkantig mit Zementmörtel ausgemauert.

Die inneren Wandfiächen haben Fugenverstrich und Kalkmilchanstrich, die äusseren Ausfugung erhalten.

Das überstellende Hache Dach wurde mit Asphaltpappe eingedeckt. Die Baukosten beliefen sich auf rund 1650 M.

Fig. 988. Grundriss.

SÄ

In Fig. 988 und 989 geben wi^ noch einen Grundriss und Querschnitt einer Düngerstätte für 50—60 Stück Rindvieh. Diese hat die Form eines langgestreckten Rechtecks und ihre Sohle ist in mehreren Richtungen nach 2 Jauchebehältern hin, welche auf der den Ställen zugekehrten Längsseite angelegt sind, ins Gefälle gebracht.

Fig. 989. Querschnitt nach A—B.

Fig. 988 und 989. Düngerstätte mit 2 Jauchebehältern für 50 bis 60 Stück Rindvieh.

Die Jauchebehälter sind von rechteckiger Grundform, 1,5 m breit, 2 m lang und ca. 3,5 m tief.

Zur Abhaltung des Regenwassers vom Hofe ist die Düngerstätte ringsum mit einer 25 cm hohen, 1—2 m breiten Böschung abgepflastert, welche für das Ein- und Ausfahren der Karren nicht hinderlich ist. Der Yiehring besteht aus 1,25 m hohen T-Eisenpfosten, zwischen denen Ketten in zwei Reihen übereinander eingehängt sind. Die Ketten der beiden Eckpfosten, welche dem Stalle am nächsten stehen, können über den Fahrweg hinweg an der Stallumfassung augehängt werden, so dass auf diese Weise

Die Düngerstätte ist ringsum mit einer 0,5 in hoch über Gelände reichenden Mauer umgeben. Diese ist noch mit einer Rinne zur Aufnahme und Ableitung des Tagewassers umpfiastert. An den beiden Schmalseiten der Düngerstätte befinden sich 3 m breite Einfahrten mit Rampen. Letztere, sowie die Sohle der Diiugerstätte sind auf Tonunterlage ab-gepfiastert.

Die Fig. 990 und 991 zeigen den Grundriss und Querschnitt einer grossen Düngerstätte, welche gleichzeitig als Yiehring für 100 Stück Rindvieh dient.

Sie hat die Form eines langgestreckten Rechtecks und liegt parallel zum Rindviehstall, von welchem

Parallelseite. Die kleine Parallelseite öffnet sich zu einer 3 m breiten Ein- und Ausfahrt. Die Ecken der grossen Parallelseite sind behufs bequemen Einfahrens unter 45° als 1,2 m breite Öffnungen zum Einbringen des Düngers angeordnet. Die Sohle fällt von vier Seiten her nach dem Jauchebehälter ab und die Jauche läuft am tiefsten Punkte durch einen

der Fahrweg noch mit als Viehring dienen kann. Die Jaucheableitung aus dein Stall erfolgt auf kürzestem Wege nach dem Jauchebehälter; die beiden mittleren Leitungen münden unmittelbar in den Behälter ein, während die an den Stallenden befindlichen Leitungen erst in viereckige Reinigungsschächte übergeführt werden.

LZ

-±-

0,6

UiZ&h aer

I-

,'aüi T>ii6lve7iT£j-vq rt3-

3)lC7-,

I»

y_

-T-

-T-

-=e

M Met,

O ■* Z. i f

mit Rost versehenen schrägen Hals in den Behälter, Die ganze Sohle, ausgenommen die mittlere dreieckige Fläche, welche mit Kopfsteinen in Sandbettung auf 85 cm starker Fett-lehmschiclit abgepflastert wurde, besteht aus 15 cm starkem Zementbeton auf abgerammter ,    40 cm

3o

Fig. 990. Grundriss.

tih

V 3 ff «f

■fff

Fig. 991. Querschnitt.

Fig. 990 und 991. Düngerstätte mit Viehring für 100 Stück Rindvieh.

starker Bauschuttlage; auch das Behältergewölbe besteht aus Zementbeton. Die Rampen wurden mit Kopfsteinen abgepflastert. Die Umfassung der Düngerstätte wurde aus Bruchstein - Zement-mauerwerk ausgeführt und ist zweckmässig innen geböscht, damit sich der Dünger fest gegen die Mauer schichten lässt, wodurch die sonst bei lotrech tenWänden sich leicht bildenden Hohlräume des Düngers, welche sein Verschimmeln veranlassen, vermieden werden. Die 45 cm starke Umfassung

Alle

Ein weiteres Beispiel einer zweckmässig angelegten wurde oberhalb mit etwas schräg nach aussen ver-Diingerstätte mit Viehring siehe in Fig. 730 und 732. legter Klinkerzement-Rollschicht abgedeckt.

Flächen der Umfassung wurden mit Zementmörtel ausgefugt. Der kreisrunde Jauchebehälter ist 1,5 m weit und 1,83 m im Lichten hoch. Seine Umfassung besteht aus lx/₂ Stein starkem, innen glatt verputztem Ziegel-Zementmauerwerk, welches mit einem 50 cm starken Fettlehmmantel umgeben wurde. Die Behältersohle ist eine nach dem in ihrer Mitte

Schliesslich geben wir in den Fig. 992—995 noch eine Düngerstätte, die in Form eines länglichen Trapezes in der Mitte eines schmalen, fast dreieckigen Wirtschaftshofes ausgeführt wurde, derart, dass ihre grosse Parallelseite 4 m vom Giebel des Hauptstalles entfernt blieb. Dieser geringe, indes noch die Wagendurchfahrt gestattende Abstand bedingte die Anordnung des Jauchebehälters unter der Sohle der befindlichen Schöpfsumpf hin geneigte, 30 cm starke Düngerstätte, und zwar in der Mitte der grossen Betonschicht, welche auf einer Lehmunterbettung

•\

me sc o

h$V"

•«N

r~-t

*r

-CC

fit

'^üü

-o

V—

....V

-    4 93

^e/allt üb!

—9

JefaS/e üs?

zz

Fig. 992. Grundriss.

J£MP\,

.. io

,/r

Fig. 993. Querschnitt nach A—B.

Fig. 994. Querschnitt nach C— D.

Fig. 995. Längsschnitt.

Fig. 992—995. Düngerstätte (trapezförmige) mit Jauchebehälter. (Prof. Schubert.)

ruht. Das Behälter-Kugelgewölbe ist mit einer mittels der Pumpe und zum Herausschöpfen der Jauche ver-Eisendeckels verschliessbaren Öffnung zum Einbringen sehen. Die Baukosten beliefen sich auf rund 800 M.

XI.

Wohnhäuser.

A. Arlbeiterwolmhäuser.

1. Die Lage und Bauart.

Holz zu erhalten ist (Wald- und Gebirgsgegenden) und bei wenig tragfäliigem Untergrund. Es bedarf dann zur Abhaltung der Kälte und Nässe eine äussere Bekleidung mit Dachziegeln, Schiefer oder Schindeln.

Man erbaut diese Häuser gewöhnlich ausserhalb der Höfe an einem Feldwege, in der Nähe des den ¹ Ausgemauertes oder selbst nur verbrettertes Fachwerk

empfiehlt sich auch für Drempel- und Giebelwände, besonders dort, wo keine Giebelstuben und Dachkammern angelegt werden.

Arbeitern überwiesenen Ackerlandes. Die Gebäude müssen eine möglichst freie Lage haben und der Grund und Boden trocken sein. Man errichte sie in keiner Niederung und nicht auf solchen Stellen, auf denen stets vor oder gleich nach Sonnenuntergang sich schnell eine kühlere Luft, sowie Nebel, kurz auffallend rascher Temperaturwechsel einfindet. Es empfiehlt sich, die Hauptfront der Gebäude nach Südosten zu richten und auf der Nord-, Nordost- und Nordwestseite Bäume anzupflanzen.

Die Innenwände werden weniger aus Billigkeitsgründen, sondern wegen Raumersparung vielfach aus ¹/.₂ Stein stark ausgemauertem Fachwerk hergestellt.

Zu den Fundament- und Keil er mauern dürfen nur harte Ziegelsteine oder nicht hygroskopische Bruchsteine Anwendung finden. Dort wo die Fundamente und Keller in feuchtem Boden errichtet werden, empfiehlt sich die Verwendung von hydraulischem Kalk zum Mörtel, wenn solcher ohne bedeutende Mehrkosten beschafft werden kann. Der Erdgesclioss-Fussboden muss auf trockenem Boden mindestens 0,4 bis 0,5 in hoch

lände angelegt werden.

Zur Vermeidung des Aufsteigens der Grundfeuchtigkeit in die oberen Wände sind alle Die Umfassungsmauern des Erdgeschosses    Grundmauern in die Höhe des Erdgeschoss-Fussbodens

sollten tunlichst nicht aus Bruchsteinen ausgeführt    und in ihrer ganzen Breite mit Asphaltisolierpappe

werden, da die meisten dieser feuchte und kalte    oder Asphaltfilzplatten abzudecken. Das Gebäude

und viel Raum beanspruchende Wände veranlassen,    wird auf den beiden Traufseiten zweckmässig mit

Gewöhnlich werden die Umfassungswände aus Ziegel- i einer 1 m breiten, in schwaches Gefälle zu legenden steinen, zuweilen aus Kalksandziegeln, Zementhohl-    Umpflasterung aus Feldsteinen versehen. Zu den

steinen usw. in l¹/« Stein Stärke ausgeführt und    Dächern sind die feuergefährlichen Eindeckungen

erhalten dann bei exponierter Lage, besonders in Nord- mit Stroh, Rohr und Schindeln ausgeschlossen, deutscliland, eine 7 cm breite Luftisolierschicht. An Stelle des gewöhnlichen Ziegelrohbaues und besonders bei weniger guten Ziegeln empfiehlt sich der weit hübschere Putzbau. Die billigste und warme Wände    nicht dauernd standhalten dürften. Wird der Dacli-

bewirkende Massivausführung ist der Stampfbau (Kalk- ; raum nur als Bodenraum ausgenutzt, so empfehlen sand-, Kalkschlacken- und Zementsclilacken-Stampf-    sich mehr oder minder steile Dächer (Biberschwänze,

Pfannen, Falzziegel) ohne Drempel, und bei der An-Mit Ziegelsteinen ausgemauertes Fachwerk ist zu I läge von Giebelstuben mit einem solchen von ge-Umfassungswänden nur dort anzuraten, wo billiges j niigender Höhe.

Hinsichtlich der Bauart ist in erster Linie die Billigkeit zu berücksichtigen und sind soweit als angängig nur solche Baustoffe anzuwenden, welche an Ort und Stelle oder in der Nähe mit möglichst wenig Kosten zu haben sind. Dabei ist jedoch stets auf ein einfach-gefälliges Äussere und Innere der Häuser und auf die Eigenart und Gewohnheiten der Bevölkerung gebührende Rücksicht zu nehmen.

auf feuchtem noch höher — über Ge-

Ob das „feuersichere“ Gerneutzsche Strohdach sich bewähren wird, ist vorläufig noch anzuzweifeln, da die Imprägnierungsstoffe der Witterung wohl

bau).

Die früher sehr gebräuchlichen Papp- und Holz-    Küche wird sehr zweckmässig als geräumige „Wohn-

zementdächer, die in Verbindung mit hohem Drempel    küche“, „Kochstube“ ausgestaltet, so dass dann eine

allerdings eine sehr bequeme Anlage der Giebel-    besondere Wohnstube überflüssig ist.

Stuben ermöglichen und in der Ausführung etwas billiger, aber dafür in der Unterhaltung teurer sind    geräten ist bei der Anlage der Türen in Wohn- und

als Ziegeldächer, sollte man heute nicht mehr aus-    Schlafräumen auf möglichst breite Wandpfeiler Rück

sicht zu nehmen.

führen, da sie auch auf Arbeiterhäusern ebenso hässlich, nüchtern wie auf Bauernhäusern ausselien. Dagegen lassen sich die nicht abtropfenden steilen Pappdächer (Dachpixpappe, Ruberoidpappe u. a.) mit ziegelrotem Anstrich als Ersatz der Ziegeldächer verwenden.

2. Die Räumlichkeiten.

Während früher das Mehrfamilienhaus für ländliche Arbeiter die übliche Anordnung war, bevorzugt man heute das Ein- und Zweifamilienhaus, weil | die Unterbringung von mehr als 2 Familien unter j einem Dache oder sogar von vielen in sog. Reihenhäusern weder ländlich, noch gesundheitlich und wirtschaftlich günstig ist und leicht zu Zank und Unfrieden führt.

Das Einfamilienhaus ist allerdings in der Ausführung etwas teurer als die Wohnung im Zweifamilienhaus und auch kälter als dieses, da alle Wohnräume an zwei kalten Aussenwäuden liegen müssen. Aus diesen Gründen zieht man doch das Zweifamilienhaus, d. h. zwei mittels 1 Stein starker Brandmauer aneinander gebaute Einzelhäuser, vor, zumal die beiden Wohnungen und Eingänge noch genügend von einander getrennt sind.

Die einzelne Wohnung muss zu ebener Erde wenigstens enthalten:

eine Wohnstube,

eine oder zwei Schlafkammern; die zweite gewöhnlich im Dachgeschoss, eine Küche oder Wohnküche, einen kleinen Eingangs- und Treppenflur oder windfangartigen Vorbau vor der Küche, einen Kellerraum,

einen Bodenraum mit kleiner Räucherkammer,

einen Stallraum, Düngerstätte, Abort.

Die lichte Höhe der Wohnräume muss 2,5 bis 2,7 m, diejenige des Kellers 1,8—2 in betragen.

a) Die Wohnstube.

Diese erhält zweckmässig eine Grösse von 19 bis 22 qm, im Mittel etwa 20 qm, bei annähernd quadratischer Grundform, und muss mit einer guten Heizvorrichtung versehen werden. Der besseren Warmerhaltung wegen ordnet man die Wohnstuben im Zweifamilienhause nicht an den Hausecken, sondern zu beiden Seiten der Brandmauer an. Die beim Vorhandensein einer genügend grossen Wohnstube gewöhnlich in nur kleiner Ausdehnung angeordnete

Zur bequemen Aufstellung von Möbeln und Haus

b) Die Schlafkammer.

Ihre Grösse hängt ab von der Anzahl der schlafenden Personen, mindestens ist aber für jede Person 5—6 qm Grundfläche, bezw. 12—15 cbm Luftraum erforderlich, da bei geringeren Abmessungen die Luft in der Kammer sehr verschlechtert wird.

Nach dem Erlass des Ministers für Handel vom

9. Januar 1871 beträgt die Mindestgrösse einer für zwei Betten Raum gewährenden Schlafkammer 9,7 bis 11,8 qm, oder von 2,2—2,5 m Breite und 4,4 bis 4,7 m Länge; dieselbe würde dann für die Eltern und kleinen Kinder dienen.

Besser ist es noch, eine zweite, kleinere Sclilaf-kammer (etwa 6—8 qm) anzuordnen, welche in Krankheitsfällen oder als Speisekammer benutzt werden kann, oder, wie es in den östlichen Provinzen der Fall ist, dem vom Arbeiter für den Gutsherrn zu haltenden Scharwerker als Schlafstätte angewiesen wird. Liegt diese kleine Kammer im Erdgeschoss, so darf sie auf keinen Fall eine Türverbindung mit der grösseren Kammer erhalten und wird nur von der Wohnstube, besser vom Flure aus zugänglich gemacht. An bebauter Grundfläche und Baukosten wird aber gespart, wenn die kleine Kammer als Giebelstube im Dachboden angeordnet wird, da dieser ohnehin gewöhnlich in seiner Grösse das Bedürfnis des Arbeiters übersteigt.

Die Familienschlafkammer muss neben der 'Wohnstube liegen und mit dieser Türverbindung erhalten, indes ist eine solche mit der Küche als durchaus fehlerhaft zu bezeichnen, da alle Gerüche und feuchten Ausdünstungen aus dieser in die Kammer hineinziehen und sich hier in der kühleren Temperatur an Fenster und Wänden niederschlagen, auch das Bettzeug feucht machen. Die Schlafkammer bedarf bei Krankheiten einzelner Familienglieder jedenfalls einer Erwärmung, auch ist es empfehlenswert, sie während eines strengen Winters ohne besondere Feuerung mässig zu heizen, da hierdurch etwaige stockige Dünste entfernt, die Kammer gemütlicher wird und so der Arbeiter Rei seiner grossen Vorliebe für die Wärme davon abgehalten wird, die Wohnstube zum Schlafen zu benutzen.

Ein besonderes Gewicht ist noch auf gute Lüftung zu legen, ohne dass man das Fenster zu öffnen braucht. Diese lässt sich z. B. dadurch erreichen, dass man in dem Schornsteinrohr des Wohnstubenofens etwa 30 cm über dem Fussboden eine Öffnung anlegt, die mit einem Türchen verschlossen wird, und, im Winter geöffnet, einen so kräftigen Luftzug im erwärmten Schornsteinzug bewirkt, dass die untere Luftschicht der Schlafkammer abgeführt wird.

c) Die Küche, Wohnküche.

Die früher in Ostdeutschland sehr gebräuchliche Anordnung, im Hausflur einen Sommerkochherd aufzustellen, die Küche fortzulassen und dafür einen Winterkochherd in der Wohnstube aufzustellen, die durch ihn gleichzeitig erwärmt wird, als auch die in Westdeutschland üblich gewesene Sitte, eine besondere Küche von mindestens etwa 7—9 qm Grösse anzuordnen, wird seit ca. 7 Jahren als unpraktisch immer mehr verlassen, indem man die Küche möglichst geräumig anlegt, sie gleichzeitig als „Wohnküche“ ausgestaltet, so dass sie der Familie nicht nur zum Kochen, sondern auch als Wohn- und Essstube dient. Die Wohnküche, um die sich die anderen Räume gruppieren, und die somit wie die Diele im altsächsischen Bauernhaus den Kern- und Mittelpunkt des Hauses bildet, gewährt bei geschickter Grundrissanordnung die Möglichkeit der Anlage einer sog. Wohnecke, erkerartigen Fensterplatzes, die, mit Tisch und Wandbänken versehen und womöglich mit dem Herd zusammengebaut, der Familie einen recht gemütlichen Sitz- und Essplatz gewährt. Auch wird die Bodentreppe mit darunter befindlicher Kellertreppe in der AVohnküche mit eingebaut, was nicht nur zweckmässig, Zeit ersparend ist, sondern auch eine malerische Raumwirkung hervorbringt.

Das Herdfeuer reicht nicht allein zur Erzielung einer behaglichen Wärme völlig aus, sondern kann noch weiter dadurch ausgenutzt werden, dass man die abziehenden Rauchgase im Winter nicht unmittelbar in den Schornstein entweichen lässt, sondern vorher noch durch die Züge des Stubenofens hindurch leitet, so dass auch die Stube, oder, da diese bei Anlage einer Wohnküche meistens überflüssig wird, die Schlaf kam mer mit erwärmt wird. Siehe auch Kapitel 4. Heiz- und Kochvorrichtungen.

AVenn so die Wohnküche gleichzeitig als Aufenthalts- und Essraum dient, so werden die anderen nunmehr luftiger und reinlicher zu haltenden Räume weit geeigneter zum Schlafen und zur Aufstellung der erforderlichen Möbel.

AVo man jedoch sich zur AVohnküche nicht ent-scliliessen kann, muss die also mindestens 7—9 qm grosse Küche neben der AVohnstube angelegt und in der Scheidewand eine Tür und womöglich auch ein kleines Fenster zur Beobachtung der in der Stube befindlichen kleinen Kinder und zum Durchreichen der Speisen angeordnet werden. In Küchen und Wohnküchen ist ein Spülstein vorzusehen, der mittels

Ablaufrohres und eingeschalteten Geruchverschlusses an eine unterirdische kurze Tonrohrleitung anzu-schliessen ist, die das Gespüle in eine kleine mit Deckstein verschlossene, bis auf den Kies hinabgehende und mindestens 6 m weit vom Gebäude entfernte Senke abführt, die für mehrere Wohnungen gemeinschaftlich dient.

d) Der Eingangsflur.

Bei Anlage einer Küche empfiehlt sich die Anordnung eines etwa 2—2,2 m breiten Eingangs- und Hausflures, der, möglichst an einer Giebelwand oder Hausecke liegend, den unmittelbaren Zugang zur Stube und Küche bildet und auch die einarmige, 80 cm breite Bodentreppe aufnimmt, unter der dann die Kellertreppe liegt, welche zweckmässig gleich von der Küche betreten wird. Ferner dient der Flur zum Unterbringen von Hacke, Sense, Spaten, sowie zur Verrichtung mancher häuslicher Arbeiten. Bei Wohnküchen, in denen die Bodentreppe eingebaut ist, genügt ein windfangartiger Vorbau, Vorhalle, welche vor oder hinter die Front treten kann, aus Holz oder Stein, in bescheidenen Abmessungen und mit geringer Höhe, der dann auch zum Unterstellen der genannten Geräte dient.

e) Der Keller.

Ein Kellerraum von 8—10 qm Grundfläche, welcher mit gewölbter Decke zu versehen ist und zur Aufbewahrung von Kartoffeln und Gemüse dient, sollte auch in der kleinsten Arbeiterwohnung nicht fehlen. Er wird am besten unter der Küche oder dem Flur, oder unter beiden angelegt, von einem dieser Räume aus durch Treppe zugänglich gemacht und mit einem kleinen Fenster mit Lichtkasten zur Beleuchtung und Lüftung versehen. Bei sehr hohem Grundwasserstand, der die Anlage eines Kellers verbietet, bildet man zweckmässig den Raum unter der Bodentreppe durch eine geringe Vertiefung in die Erde als kleine und brauchbare A⁷orrats-kanimer aus.

f) Der Bodenraum.

Der Bodenraum (Dachboden) dient gewöhnlich zur Anlage einer Giebelschlafkammer, zur Unterbringung von Geräten, zur Schüttung von Korn- und Hülsenfrüchten und als AA⁷äschetrockenboden. Im Falle keine Kammer angeordnet wird, kann die Bodentreppe auch durch eine Leiter ersetzt werden. Die erforderliche kleine Räucherkammer, etwa 1 qm gross, wird entweder in der Küche, gleich neben dem Herd, oder auch häufig im Dachboden und dann zweckmässig über dem Küchenherd in dreieckiger Grundform derart angeordnet, dass ihre grössere AVand auf einem schräg gelegten T-Träger aufruht und der dreieckige Fussboden als Kappengewölbe liergestellt wird. Die Anordnung der Räucherkammer neben dem Küchenherd hat den Vorzug, dass sich in ihr die Räucherwaren in der warmen Jahreszeit besser aufbewahren lassen wie in einer D achr äucherkamm er.

g) Der Stallraum.

Ob man das kleine Stallgebäude am Wohnhaus und zwar am Giebel oder an der Hinterfront anbaut, oder dasselbe 7—10 m weit vom Wohnhaus als besonderes freistehendes Gebäude errichtet, das hängt sehr von den Gewohnheiten der Arbeiter und den klimatischen Verhältnissen in den einzelnen Gegenden ab. Der Aneinanderbau ist wirtschaftlich vorteilhafter und billiger ausführbar, jedoch muss er so erfolgen, dass die Wohnräume nicht unter Stalldunst undüngeziefer leiden und die Trennungswand zwischen Wohnung und Stall nicht feucht wird. Das geschieht am einfachsten dadurch, dass man zwischen Stall und Wohnung einige untergeordnete Räume, den Abort, die Speise- oder Vorratskammer, den Holzstall oder Geschirrkammer einschaltet und zwischen diesen Räumen einen kleinen Durchgang vom Hausflur oder der Küche nach dem Stall anordnet, so dass dieser durch 2 Türen von der Wohnung getrennt ist.

Wo der Stall als besonderes freistehendes Gebäude ausgeführt wird, geschieht dies in einer Hofecke und so, dass man die Stalltür von der Wohn- oder Schlafstube oder Küche aus überblicken kann. Erbaut man Zweifamilien- oder Doppelhäuser, so werden auch die beiden in den Hofecken zu errichtenden Ställe mit ihren Giebeln aneinander gebaut.

Das sämtliche Vieli, in wohlhabenden Gegenden eine Kuli, in ärmeren etwa 2 Ziegen, ausserdem etwa 2 Schweine und etwa 5—8 Hühner, wird in einem einzigen Raume untergebracht, dessen Einrichtung sich nach der Art und Anzahl des Viehes richtet und den Leuten meist selbst überlassen wird.

Die Grösse des Stalles beträgt für eine Kuh und zwei Schweine und zum Unterbringen des Brennholzes oder Torfes etwa 3x4 m. Für zwei Ziegen und zwei Schweine genügt ein Raum von etwa

2,5 x 3 m. Die lichte Stallhöhe beträgt 2,2—2,5 m.

Als Fussboden genügt einfaches Feldsteinpflaster, besser aber teurer ist hochkantiges Hartziegelpflaster in Zementmörtel oder magerer Zementbeton. Die Umfassungswände sind 1 Steiu stark mit guter äusserer Ausfugung oder Verputz, innerer Fugen-versclimierung und zweimaligem Kalkmilchanstrich auszufiiliren. Anzuordnen sind 1 oder 2 kleine gusseiserne Fenster mit Lüftungskippflügel; die Sohlbank soll mindestens 1,5 m hoch über dem Stallfuss-boden liegen. Die Decke ist am billigsten als gestreckter Windelboden ohne Deckenputz oder sonstige

untere Balkenverkleidung auszuführen. Der als Rauhfutter- und Streuboden dienende Dachraum erfordert ein flaches, weit überstellendes doppellagiges Pappdach (Pultdach) auf 1,8—2 m hohem Drempel, der 1 Stein stark oder aus ¹/₂ Stein stark ausgemauertem oder am billigsten aus mit Stülpschalung verkleidetem Fachwerk ausgeführt wird. Bei angebauten Ställen ist jedoch die Dachform und -deckung des Wohnhauses auch für den Stall massgebend. In der vorderen Drempelwand oder im Giebel ist eine etwa 0,8 x 1,7 m grosse Futterluke anzuordnen, die mittels Leiter erstiegen wird.

An das Stallgebäude, am besten an einen Giebel grenzt die etwa 6—8 qm grosse Düngerstätte mit kleinem Jauchebehälter, nach dem die Jauche aus den Stallrinnen so rasch wie möglich abgeführt wird. Die Sohle der Düngerstätte besteht am billigsten aus einem in Fettlehmschicht eingebetteten Feldsteinpflaster. Die Umfassung der Düngerstätte erhält 25—30 cm Höhe und wird entweder dannnartig mit Feldsteinen gepflastert oder 1 Stein stark aus Ziegelzement-Mauerwerk ausgeführt. Der auf der Düngerstätte bezw. dem Jauchebehälter zu errichtende Abort erhält ¹/₂ oder ¹/₄ Stein stark ausgemauerte Fachwände und ein nach dem Hof hin abfallendes Pappe-Pultdach.

Zuweilen errichtet man anstatt eines gewöhnlichen freistehenden Stallgebäudes eine kleine S t a 11 s c h e u n e. Diese besteht aus einer in verbrettertem Fachwerk herzustellenden Tenne und einem ebensolchen Bansen. Im letzteren wird dann der massiv umschlossene Stall eingebaut. Die Räume über der Tenne und dem Stall dienen dann gleichfalls als Bansen, so dass Futter und Getreide leicht gesondert untergebracht werden können. Auch wird zuweilen eine kleine, aus Tenne und Bansen bestehende verbretterte Scheune am Giebel des am Wohnhause angebauten Stalles angeordnet, derart, dass der Stall mit der Tenne durch Tür verbunden ist.

Schliesslich ist noch auf Beschaffung guten Trinkwassers, also auf die Anlage eines Brunnens Bedacht zu nehmen, der von Düngerstätten usw. mindestens 7 m weit entfernt sein muss, damit das Wasser nicht gesundheitsschädlich verunreinigt wird.

Wo mehrere Arbeiterhäuser um einen Hof gruppiert sind, wird man noch ein gemeinschaftliches kleines Wasch- und Backhaus errichten, mit dem zweckmässig ein Baderaum verbunden werden kann, in welchem eine oder mehrere, im Boden vertiefte, mit Zement glatt verputzte Badewannen anzulegen sind.

3. Der innere Ausbau.

Die Konstruktion der Fussboden und Decken sowie die Herstellungsart und Verteilung der Fenster und Türen, und nicht minder die Einrichtung der

Heiz-, Kocli-, Back- und Bäuclieranlagen sind von Bei besseren Ausführungen werden die Hartgipsdielen Einfluss auf das "Wohlbefinden der Bewohner und die mit der glatten Fläche angenagelt und auf ihrer

Dauer des Gebäudes.

Der beste Fussboden für die nicht unterkellerte Schlaf- und Wohnstube ist eine Bedielung von gesunden, trocknen, 3 cm starken, gehobelten Brettern, welche zur Vermeidung des Schwindens und Fugenöffnens höchstens 18—20 cm breit sein dürfen, und gespundet oder gefedert auf einer ganz trockenen Unterlage verlegt werden. Zu diesem Zweck erhält der eingeebnete Untergrund eine 30—40 cm hohe Bauschutt- oder Kiesschicht, welche glatt abgerammt und mit Asphaltpappe belegt wird, deren Bänder sich um Handbreite überdecken und mit heissem Goudron oder Holzzement verklebt werden. Auf diese, an den Wänden bis zur Fussbodenoberkante hinaufreichende Papplage kommt sodann eine 15 cm hohe Schicht ganz reinen, trocknen und erhitzten Sandes, in dem die vorher mit Karbolineum ange-striclienen Fussbodenlager verlegt werden. Die weit verbreitete Hohllegung des Holzfussbodens auf gemauerten Pfeilerchen und die Verbindung der Hohlräume mit der Aussenluft zum Zweck eines Luftwechsels ist nicht zu empfehlen, da solche Fussböden einen hohlen Klang haben, kalt sind und sich in den nicht zugänglichen Hohlräumen nur Staub, Krank-heitskeime ablagern und Ungeziefer einnistet.

rauhen Fläche verputzt oder auch ein Bolirputz auf Schalung oder dgl. ausgeführt.

Die inneren Wandflächen werden glatt geputzt und erhalten einen hell-bläulichen, rosa- oder gelblich-grauen Kalk-, besser Leimfarbenanstrich, da die mit weisser Kalkmilch getünchten Wände abfärben, bald verschmutzen und die grelle Beleuchtung den Augen schädlich ist. In der Küche erhalten die Wände der besseren Keinerhaltung wegen bis auf

1,5 m Höhe einen Ölfarbenanstrich.

Die Bodentreppe ist einarmig und je nach geringerer oder grösserer Kaumfläche mit unterem und oberem halben Wendel, oder nur mit ersterem oder letzterem, auszuführen. Sie erhält einschliesslich "Wangen 80—85 cm Breite und höchstens 20 zu 23 besser 25 cm Steigung. Die "Wangen erhalten 5 cm, die Trittstufen ß¹/« oder 4 cm, die Setzstufen 2,5 cm Stärke.

Die Fenster und Türen nebst den Beschlägen sind möglichst einfach aber stark auszuführen.

Anstatt Dielung auf Lagerhölzern kann auch ein 3—4 cm starker Hartgipsestrich auf einer 3 cm starken Lage feinen Sandes ausgeführt werden; letzterer wird auf einer ca. 30 cm starken Schicht

Die Fenster erhalten etwa 0,8 m Breite und 1,3—1,5 m Höhe. Zur gehörigen Beleuchtung sind für die Wohnstube zwei einzelne oder auch ein einmal oder zweimal gekuppeltes Fenster und für jeden anderen Baum nur je ein Fenster erforderlich. Die aus Kiefernholz mit eichenem Wasserschenkel

herzustellenden Fenster schlagen meistens nach innen auf, so dass sich auch äussere Klappläden leicht anbringen lassen, die nicht nur oft ein dringendes gut abgestampftei Steinkohlenschlacken aufgebracht, j Bedürfnis sind, sondern auch mit ihrem ein- oder

Dieser Fussboden ist nicht nur weit billiger als    mehrfarbigem Anstrich dem Hause zur besonderen

der Holzfussboden, sondern auch feuersicher, wasser-    Zierde gereichen. Um auch das beliebte Aufstellen

dicht, ungezieferfrei, im W inter genügend warm, im    von Blumentöpfen auf den Fensterbrettern so zu

Sommer kühl.    ermöglichen, dass die Töpfe beim Öffnen der nach

Die Decken- und Fussbodenbildung der Küchen-    innen schlagenden Fenster nicht immer erst fort-

und Flurunterkellerung erfolgt am besten mit 1—1,5 m    genommen werden müssen, empfiehlt es sich, die

erst darüber beweglich herzustellen.

Die inneren Türen sind 0,85—0,9 m breit und 1,9—2 m hoch als einfache, auf Nut und Feder gearbeitete und gestäbte Brettertüren mit Quer- und Strebeleisten anzufertigen, und können durch mehrfarbigen Anstrich und aufgeschraubte Bänder ein ganz gefälliges Aussehen erlangen; auf Bahmen und Füllung gearbeitete Türen haben sich nicht als genügend dauerhaft erwiesen.

Die Haustür ist 1—1,1 m breit und einfliiglig, oder auch zweckmässig nach alter Art mit unterem und oberem Flügel anzufertigen. Sie wird am besten als kieferne Blindtür aus gespundeten Brettern mit aufgesetzter Jalousie-Verdoppelung hergestellt und erhält ein kleines Oberlicht.

breiten Kappengewölben zwischen T-Trägern, aus    Fenster auf etwa 50 cm untere Höhe feststehend und

Zementbeton 1 : 7, besser aus Kalkschlackenbeton 1 : 4 oder aus Zementschlackenbeton 1 : 6. Die im Scheitel etwa 6 cm starken Gewölbe werden wagerecht abgeglichen und mit 2 cm starkem glatten Zementestrich 1 : 2 versehen.

Die Decke der Erdgeschossräume wird als gestreckter Windelboden ausgeführt, der die Wohnräume nach oben ziemlich feuersicher abschliesst und nur in der Giebelkammer gedielt wird. Zur besseren Unteransicht der Windelbodendecke empfiehlt sich eine Verschalung der Schwarten mit 2 cm starken, gehobelten Brettern, welche auf an die Balken genagelten Leisten ruhen. Statt dessen können auch billiger unter den Balken 2,5 cm starke Hartgipsdielen mit der rauhen Fläche angenagelt werden.

Eine vielfache Verbreitung hat der sog. Posener Heiz- und Kochofen gefunden, der vom Verfasser verbessert und ausserdem mit einer Vorrichtung

4. Die Heiz-, Koch-, Back- und Räucher-vorrichtuugen.

Um die für den Arbeiter am schwersten fühlbaren Ausgaben für Brennstoff zum Heizen und Kochen möglichst einzuschränken, ist man seit jeher

durch Öffnen der Fenster für den in seinen beschränkten Räumen so nötigen Luftwechsel Sorge trägt.

zur

.1

ILLL

II K

77 Hf

i~

Hl

13

Ar...........v_

i¹ r ii ~

ilääSgsgl

l|i

8SSISSSSSSS1

SSSS5SSSSS

ZI

I l|    i! L

--

Fig. 996. Vorderansicht.

Fig. 997. Querschnitt.

Fig. 998. Längsschnitt.

wmm

iwam

et

o\

PH

11

li.

iH!

fi

1 II

Fig. 999. Grundriss nach G—H.

Fig. 1000. Grundriss nach E—F.

Fig. 996—1001. Verbesserter Posener Heiz- und Kochofen.

Fig. 1001. Grundriss nach C—D.

bestrebt gewesen, besondere Ofenanlagen zu konstruieren, welche zum Kochen und zugleich mit demselben Feuer im Winter zum Heizen der Wohnstube, im Sommer indes nur ersterem Zweck allein dienen. Diese Heizanlagen sind dann häufig noch mit Vorrichtungen zum Backen und Räuchern, sowie zur Zuführung frischer Luft versehen worden, da der Arbeiter wohl sehr selten aus eigenem Antrieb

Zuführung frischer Luft versehen wurde. Die Konstruktion desselben wird durch die Fig. 996—1001 in Ansicht, Durchschnitten und Grundrissen erläutert.

Der Ofen zerfällt in den eigentlichen Ofenkörper (.A) und den sich an diesen anschliessenden Kochherd (.B), welcher mit einer eisernen Ringplatte nebst Wasserwanne und einem sich über diesem erhebenden Dunstmantel versehen ist, um die beim Kochen

erzeugten Wasserdämpfe aufzufangen und aus der gleich durch die Fugen der Türen und Fenster und Stube abzuleiten.

durch die Wände ein Luftwechsel in den Wohn-

Im Winter, wenn bei der Ofenheizung gleichzeitig gekocht werden soll, wird der Schieber a (Fig. 999) geschlossen, die Klappe in der Rauchrohre des Ofens geöffnet, auch die kleine, zum Kochapparate gehörende Heitztiir (b) (Fig. 997 und 996) nebst Aschenfalltür (c) mit Mauersteinen zugesetzt und mit Lehm verstrichen. Hierauf erfolgt die vollständige Heizung des Ofens durch eine Tür (d) (Fig. 1000 und    führenden, gemauerten Kanal in Verbindung steht

998) , wobei die Flamme unter der Platte des Koch-    und bei m in die Stube einmündet. Da die Wände

herdes (B) hinzieht und ein schnelles Kochen der    der Luftzuführungsröhre l (Fig. 999) an der einen

auf derselben stehenden Speisen stattfindet. Dampf    Seite durch das Ofen- bezw. Kochherdfeuer, an der

und Rauch werden unter dem Zink- und Blechmantel    anderen Seite durch die russische Röhre h erwärmt

aufgefangen und durch den schmalen Zug (e) (Fig. 998    werden, so kann die zugeführte reine Luft im Winter

und 1001) dem Schornstein auf kürzestem Wege zu-    niemals kalt in die Stube gelangen; sie wird durch

geführt. Ein Verschluss dieses Zuges, nach beendetem Kochen, wird entweder durch Einsetzen eines passenden Mauerziegels, oder besser durch einen Blechschieber sehr leicht bewirkt.

Soll dagegen während des Sommers nur gekocht werden, ohne den Ofen selbst zu heizen, so wird bei f (Fig. 1000) ein Mauerstein eingestellt und mit Lehm verstrichen, die Rauchröhre des Ofens geschlossen, der Schieber a (Fig. 999) geöffnet und die Heiz-tiir b (Fig. 996 und 997) nebst Zubehör in Gebrauch genommen. Der jetzt abzuführende Rauch geht durch den hinter dem Ofen befindlichen Zug (g) (Fig. 999) unmittelbar in den Schornstein (h).    Es ist

leicht einzusehen, dass eine lästige Erwärmung der Stube bei dieser Einrichtung nicht stattlinden kann und dass zum Kochen nur ein geringer Aufwand von Brennstoff erforderlich ist.

Die Herdplatte bietet, ausser dem Ringloch für ein einzuhängendes Kochgeschirr, noch genügende Grösse, um neben dem ersten gleichzeitig in einem zweiten Topfe kochen zu können; k (Fig. 997 bis

999)    ist eine gusseiserne, innen emaillierte Wasserwanne, deren Deckel an dem vor dem Ofen vorragenden Teile mittels einer Klappe zur Entnahme von Wasser versehen ist. Die Rauchgase des Ofen-und Kochherdes werden sowohl bei der Winter- als Sommerfeuerung gezwungen, unter dem Wannenboden hinzustreichen und das zum häuslichen Bedarf erforderliche heisse Wasser zu liefern. Der ganze, mit stehenden und fallenden Zügen gesetzte Ofen bietet 5,5 qm im Innern vom Feuer berührte Fläche und genügt daher vollkommen, um eine Stube warm zu heizen.

Der Ofen ist ausserdem mit einer Vorrichtung zur Zuführung frischer Luft versehen. Ob

räumen stattfindet, so genügt derselbe doch nicht, wovon man sich schon durch den Geruch in den Räumen volle Überzeugung verschaffen kann.

In der Mauer (Fig 999 und 997) ist eine Röhre (/) angelegt, welche, vom Fussboden der Stube aufsteigend, mit einem die Luft unter dem Fussboden von der Nordseite des Hauses aus dem Freien ein-

Vs.

Vs

wnrm

Fig. 1002. Grundriss.

die vom Ofen ausstrahlende Wärme noch mehr erwärmt, in die Höhe gehoben und zugleich eine der frischen Luftmenge gleiche Menge verbrauchter Luft aus dem Zimmer verdrängt.

Dass die Mündungen der Kanal-, Zu- und Abflussöffnungen durch Drahtgitter, Türchen oder Schieber gegen das Eindringen von Ungeziefer geschützt oder zur Absperrung der Luftströmung selbst versehen sein müssen, ist selbstverständlich. Die Kosten eines solchen aus Ziegelsteinen und Lehm herzustellenden Ofens, einschliesslich Zubehör, belaufen sich auf etwa 60 M.

Eine andere erprobte Anlage, die zum Backen, Heizen, Kochen und Räuchern dient, wurde vom Freiherrn Dr. v. d. Goltz erfunden (Fig. 1002 und 1003). Die Kochanlage steht in der Scheidewand zwischen Küche und Schlafkammer und besteht aus einem Kochherd und Rauchfang mit einer über letzterem im Dachboden befindlichen Räucherkammer. Die Kochanlage ist mit dem Ofen der Wohnstube

verbunden, der wohl mit eigener Feuerung von der führten Rauch seine Wärme erhält. Die Rauchgase Küche aus versehen ist, aber im Winter auch von der Backofeneinrichtung und des Herdfeuers, die

durch die einzelnen Züge des Ofens nach oben zirkulieren, entweichen in einen für die Herd- und Ofenfeuerung gemeinschaftlichen 14 x 21 cm weiten Schornsteinzug, welcher im Keller und Dachboden Reinigungsöffnungen erhält. Im Sommer werden die Rauchgase des Herdes und Backofens unmittelbar dem Schornstein zugeführt, indem die Verbindung mit dem Ofen geschlossen und hierdurch eine Erwärmung des Zimmers vermieden wird. Damit die Beschickung des tief liegenden Backofens nicht zu unbequem werde, wird eine etwa 30 bis 40 cm tiefe Versenkung im Fussboden angelegt und mit Holzdeckel versehen. Die 3-Lochherdplatte hat in aufgeklapptem Zustande den Zweck, bei offenem Feuer zugleich zur Küchenbeleuchtung zu dienen, aber auch als Schweelfeuer die über dem Herd im Dachboden gelegene Räucherkammer mit Rauch zu versorgen. Zum Abzug der Kochdämpfe und des Räucherungsrauches ist der Herd mit einem schachtartigen, überwölbten Rauchfang versehen. Die Kochdämpfe entweichen unterhalb des Gewölbes in das 14 x 21 cm weite, neben dem Schornsteinrohr gelegene Wrasenrohr, während der Räucherungsrauch durch eine Öffnung des Raucli-fanggewölbes in die massive, überwölbte und mit Eisenblechtür versehene Räucherkammer eintritt. Der Abzug des benutzten Rauches erfolgt durch eine dicht unter dem Gewölbe gelegene Öffnung in das erwähnte Wrasenrohr. Zur Lüftung der Schlafkammer wird zweckmässig ein 14 x 21 cm weites Dunstrohr neben dem Schornsteinrohr vorgesehen.

Fig. 1004 zeigt den Grundriss einer der v. d. Goltzschen ganz ähnlichen Feuerungsanlage. Der Stubenofen A, der wieder während des Winters durch

rl

7/

ctfux

'MVCV.

I:

777777/777,

7/

MV'

P'⁷'⁻

Fig. 1003. Längsschnitt.

Fig. 1002 und 1003. Feuerungsanlage nach Dr. v. d. Goltz (zum Backen, Heizen, Kochen und Räuchern).

der unter der Feuerung liegenden Backeinrichtung, als auch von dem, in einem Rauchrohrstutzen vom Herdfeuer aus dem Schornstein in den Ofen über- futterkessel C.

die Feuergase des Herdes B erwärmt wird, kann an besonders kalten Tagen auch noch in der Stube geheizt werden. Während des Sommers wird der Zug a durch den Schieber s geschlossen, hingegen der zum Schornsteinrohr II führende Zug b geöffnet.

ausser der Kocheinrichtung B einen mit besonderer Feuerung versehenen Wasch- und Vieh-

Der Herd enthält

Jt

ofcul't

Die Kesselrauchgase ziehen im Rohr II ab, das gleichzeitig . zur Zuführung des Rauches in die Räucherkammer dient, die über dem Stubenofen, im

3h

Flucht

|f|

Pi x

m ^ Kammer

'wm

Dachboden in dreieckiger Grundform angeordnet ist. Das unter der Küchendecke beginnende Rohr I leitet den Küchenschwaden ab und kann ausserdem zur Entlüftung der Schlafkammer benutzt werden.

In den Fig. 1005—1011 ist eine vielfach aus-geführte Küchenfeuerung dargestellt, welche aber nicht zugleich zur Heizung des Wohnzimmers dient, und aus Backofen, Grude, Feuerung, Sparherd und aus unmittelbar über diesem befindlichen Räucherschrank besteht. Der Backofen, der zum Backen von 4 Broten dient, liegt unmittelbar über dem Küchenfussboden, aus ersterem steigen zwei Züge empor, welche über dem Gewölbe zusammenlaufen

mm

§f

lr,ä

Fig. 1004. Heiz-, Koch-, Wasch- usw. Vorrichtung.

Fig. 1005. Längsschnitt nach J—K durch den Sparherd.

mmmmA

i.i

ra

Mi-

ES

4]

--1

j.

Fig. 1006. Vorderansicht.

Fig. 1007. Schnitt nach G—H.

und in Richtung der Pfeile in den Schornstein gehen. Die Schieber a, a (Fig. 1009) dienen zur Reinigung, die Schieber b, b zum Abschluss der Backofenzüge, damit während des Backens die Hitze nicht verloren lieh ebenfalls ein Reinigungsschieber erforderlich. Für die Regelung des Sparherdes dienen die beiden Schieber d und e (Fig. 1010 und 1007). Im Falle gekocht werden soll, muss der Schieber d geschlossen

'///

n§

"T7"

tr

{■iTcZm

tP

fw

Fig 1008. Schnitt nach A—B.

///////

V/////////////,

77

<ä.

JH

ym-

fii,

&1

-2/

Fig. 1009. Schnitt nach C—D.

wmmmm: ^

±tä<.-i_____i {|— ~L

y.

mmm

.1

y//

%•!

sö,

1111111

fc,

PS

Fig. 1010. Schnitt nach E—F.

Fig. 1011. Schnitt nach J—K. Fig. 1005—1011. Feuerungsanlage (zum Backen, Heizen, Kochen und Räuchern).

geht. Über dem    Backofen liegt der Sparherd, welcher    und e geöffnet werden, will    man räuchern, so    wird

in eine Grude    und Rostfeuerung zerfällt. Der    der Schieber e zugeschoben    und d geöffnet.    Die

Schieber c (Fig.    1010 und 1007) ist je nach Bedarf    kleine Räucherkammer wird    durch ihre etwas    nahe

an Hitze zu öffnen. Über dem Schieber a ist seit-    Lage über dem Kochherde    wohl etwas zu warm

30

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

werden; die Räucherziige nebst zugehörigen Reinigungsschiebern und alle sonstigen Einzelheiten sind aus den Zeichnungen deutlich ersichtlich.

Die Glut- oder Grudeherde verdienen als billige, rauchlos brennende und äusserst wenig Brennstoff erfordernde Koch- und Heizvorrichtungen, welche für Arbeiterwohnungen sehr geeignet sind, hier beschrieben zu werden. Sie gestatten ausserdem die einfachste, gefahrloseste Bedienung und bewirken eine vorzügliche Lüftung der Räume. Das Innere der aus starkem Eisenblech gefertigten, transportablen Grudeherde besteht im wesentlichen aus einem Brennraume zur Aufnahme der Grude (verkokte Braunkohle) und aus dem von diesem durch den sog. Topf-träger wagerecht geschiedenen Kochraum; letzterer mit kleiner gesiebter Braunkohlen- oder Holzasche, darauf mit Grudekoks bis zu ⁴/R locker angefüllt. Die Anzündung des letzteren erfolgt entweder dadurch, dass man ein grosses Stück glühendes Eisen (z. B. einen Plättebolzen) in den Grudekoks hineinlegt und mit letzterem ganz bedeckt, und so lange liegen lässt, bis die ganze Oberfläche der Grude glimmt, oder dass man ein besonders präpariertes Pulver anwendet, welches dünn aufgestrent, mit Spiritus leicht besprengt und darauf entzündet wird. Nach dem Verlöschen der Spiritusflamme ist die erste Glut erzeugt, der Glutkasten kann in den Ofen geschoben und die vordere und hintere Zugklappe des letzteren geöffnet werden. Durch ein- bis zweimaliges erneutes Aufstreuen des erwähnten Pulvers auf die stärksten Glutstellen bedeckt sich der ganze Raum des Kastens sehr bald mit voller Glut, welche Tag und Nacht

Ik

L-.-j

i'i

jiTjl

Fig. 1013. Universal-Glutdoppelofen; in geschlossenem Zustande.

Fig. 1012. Universal-Glutdoppelofen; in geöffnetem Zustande.

ist ebenso wie der Brennraum durch Klappen oder Türen ganz oder zum Teil verscliliessbar gemacht. Mit dem Schornstein, wenn ein solcher vorhanden, steht der Herd durch ein Blechrohr in Verbindung; im anderen Falle mündet letzteres ins Freie. Die verbesserten, transportablen Universal-Glutdoppelofen eignen sich sowohl zum Kochen, Braten, Backen, als auch zur Zimmerheizung, überhaupt zu den verschiedensten gewerblichen und technischen Zwecken, ohne Wrasen, Rauch oder Staub zu erzeugen, sind mit einem in ein Schornsteinrohr oder ins Freie mündenden Zugrohr versehen und funktionieren vorzüglich ohne jede Feuersgefahr. Fig. 1012 und 1013 sind die Ansichten eines solchen Universal-Glutdoppel-ofens in geschlossenem und Betriebszustande. Derselbe hat bei 42 cm Länge und Breite nur 40 cm Höhe. Um einen Glutofen in Betrieb zu setzen, werden die unter den Topfträgern befindlichen Glutkasten zuerst brennt, wenn ab und zu geringe Mengen Brennstoff zugeführt werden.

Da die in allen Grössen für häusliche und gewerbliche Anlagen verschiedenster Art gefertigten Glutöfen selbst ohne Schornstein gefahrlos benutzt werden können, so erfüllen sie die weitgehendsten Ansprüche, um so mehr, als der zur Verwendung gelangende Heizstoff (am besten Weissenfelser Braunkohlenkoks) für kleinere Haushaltungen für Tag und Nacht im Sommer nur 5—8, im Winter 10—15 Pfennige kostet.

Der in Fig. 1014 und 1015 abgebildete Ofen stellt einen praktisch bewährten und preisgekrönten Zimmer-Kochofen des Eisenwerkes Kaiserslautern dar.

Der Ofen ist von zwei Seiten ummantelt, wodurch erreicht wird, dass 1. dem Zimmer weniger strahlende Wärme zugeführt, 2. die zwischen Mantel und Ofen befindliche Wärme im Sommer nach dem Schornstein abgeführt wird, dagegen im Winter unmittelbar zur Beheizung des Zimmers oder wenn sie in demselben

nicht notwendig ist, zur Beheizung eines anstossen-den Raumes verwendet, und 3. frische Luft zugeführt werden kann.

Die Schieberstellung der Sommerheizung ist durch die Pfeile und den Buchstaben S, die der Winter-

platte befindliche Öffnung⁻, die in dem Kochaufsatz durch die Öffnung⁻ a. Die obere Platte des Aufsatzes besitzt grosse Schieber, damit man besser zu den Kochgefässen gelangen kann; die Türen desselben sind mit Glas ausgelegt, um das Kochen selbst bequem beobachten zu können.

Die Bedienung des Ofens ist sehr einfach und genau wie bei jedem anderen Kochherd. Der Kost ist der Bequemlichkeit wegen zum Herausziehen eingerichtet. Die Öfen werden in 3 Grössen-Abmessungen 45 zu 78, 52 zu 78 und 52 zu 93 cm, und ferner mit oder ohne Aufsatz, mit oder ohne Lüftungskasten und mit oder ohne Einrichtung zur Heizung zweier Räume geliefert.

JL

Fig. 1014. Querschnitt

Hwitmür'jgi

tr

mm

1

fßSmmmm

min i

mnmw

__

>>

ms

*

0**

5. Beispiele ausgeführter Arbeiter-wohnhäuser.

Wie wir bereits eingangs betonten, ist es gegenwärtig das erstrebenswerte Ziel, für die ländliche Arbeiterbevölkerung⁻ nur einstöckige Einfamilienhäuser oder doch mindestens Zweifamilienhäuser zu erbauen, da das Zusammenwolmen mehrerer Arbeiterfamilien in einem Gebäude im allgemeinen weder den ländlichen Gewohnheiten entspricht, noch dazu angetan ist, Ruhe und Frieden unter. den Bewohnern aufrecht zu erhalten. Aller-j dings hat das Einfamilienhaus gegenüber dem Zwei-und Mehrfamilienhaus den Nachteil etwas höherer Baukosten und der etwas schwierigeren Erwärmbarkeit der Räume, von denen jeder zwei Aussen wände erhalten muss, während beim Zweifamilienhaus eine Giebelaussenwand, sowie zwei Dachiiberstände gespart werden, da die Scheidewand (Brandmauer) beiden Wohnungen gemeinsam ist. Im allgemeinen ist es empfehlenswert, beim Zweifamilienhaus Flure und Küchen an die Giebelwände, die Wolinräume jedoch nach innen zu verlegen, damit sie weniger Aussen-wände erhalten, also wärmer werden. Aus gleichem Grunde sowie wegen der Kostenersparnis erscheint eine dem Quadrat sich mehr oder minder annähernde Grundrissform der Ein- und Zweifamilienhäuser vorteilhaft.

Die Grundrissgestaltung der Häuser, die wohl unzweifelhaft den Kernpunkt der Wolmfrage, überhaupt der Sesshaftmachung der Landarbeiter bildet, muss stets den je nach Eigenart der verschiedenen deutschen Volksstämme und je nach wirtschaftlichen, klimatischen und örtlichen Verhältnissen sehr von-heizung durch den Buchstaben W auf der Deckplatte    einander abweichenden Bedürfnissen und Ansprüchen

des Ofens gekennzeichnet. Will man einen zweiten . hinsichtlich der erforderlichen Räume, ihrer Grösse Raum heizen, so muss man den Mantel durch zwei    und Einrichtung voll und ganz entsprechen. Kurz,

Kanäle mit dem Raum verbinden.    es muss für jeden einzelnen Fall die beste Lösung

Alle Kochdünste werden nach dem Schornstein    des Grundrisses angestrebt werden. Dabei ist zu

geführt, die des Bratofens durch die in seiner Deck-    beachten, die Grundrisse möglichst geschlossen zu

Fig. 1015. Ansicht.

Fig. 1014 und 1015. Preisgekrönter Zimmerofen des Eisenwerkes Kaiserslautern.

30*

halten, also Gruppierungen zu vermeiden, da diese oft die Bauausführung und besonders die Dachkonstruktion erschweren und verteuern.

Ausser der vollen Befriedigung der wohnlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse ist auch stets tunlichste Sparsamkeit in der Bauart, in der Verwendung der Baustoffe, durch Einschränkung der Mauer- und Holzstärken usw. zu berücksichtigen, damit der Besitzer nicht durch zu hohe Verzinsungsund Amortisationsrente in seinem Fortkommen gehindert wird. Trotzdem darf aber bei dem Bestreben nach tunlichster Baukostenersparnis die äussere Erscheinung der Gebäude, besonders des AVohn-hauses nicht vernachlässigt werden, denn ein einfach-gefälliger, sich der heimischen Bauweise und landschaftlichen Umgebung gut anpassender Aufbau der Gebäude ist ein weiteres Mittel, um die Freude am Besitz zu fördern und somit der Landflucht vorzubeugen.

In folgendem geben wir nun eine grössere Anzahl zumeist ausgeführter Entwürfe von Ein- und Zweifamilienhäusern mit zugehörigen Ställen in Grundrissen, Schnitten und Ansichten, die hinsichtlich der Grundrisslösung, Bauart und äusseren Erscheinung einen genügenden Überblick über die gegenwärtigen Bestrebungen des ländlichen Kleinwohnungswesens gewähren.

Die hinter dem Hause liegende Stallscheune enthält einen eingebauten, mit massiven Wänden um

Ir

K>"

j-

tn

P:

IV

J^ur+je

tfx.77-

Kr

[f

IE

o

/^tube

7,So

Li, 9 o-

8.0 o

3.97

Fig. 1016. Erdgeschoss.

ypr

Reimer

fl

A. Einfamilienhäuser.

1. Einfamilienhaus mit Stallscheune.

(Fig. 1016—1020.)*)

Das Haus, dessen Grundriss sich unter einigen Verbesserungen einem seitens der Pommerschen An-siedelungs - Gesellschaft auf Rügen ausgeführten Arbeiterhaus anlehnt, enthält im Erdgeschoss eine Wohnstube (ca. 17,9 qm), hinter dieser eine Kammer (ca. 11 qm), eine Küche (ca. 15 qm) mit Back-, Heiz-, Koch- und Räuchervorrichtung, eine unterkellerte Speisekammer mit eingebauter Bodentreppe und einen vor der Küche unter Schleppdach angebauten Windfangeingang. I111 Dachgeschoss, das als Bodenraum dient, ist an dem der Strasse zugekehrten Giebel eine heizbare Kammer (10 qm) an-geordnet.

Die Erdgeschosswände und die Giebelwand der Kammer sind massiv mit Aussenputz herzustellen, die übrigen Giebelwände aus ausgemauertem und verbittertem Fachwerk auszuführen und das mit kleinen Krüppelwalmen versehene Dach ist mit Biberschwänzen einzudecken.

:-3,oo — ■;£

Fig. 1017. Dachgeschoss.

CT -

ITJT

im

H X^

JIII3

Igsl

!$fp

Anmerkung: Alle mit *) bezeichnten Entwurfsabbildungen sind dem Werke Dr. Stumpfe, Die Sess-haftmachung der Landarbeiter (Verlag von Paul Parey. Berlin) bezw. dem darin befindlichen Anhang Reg.- und Baurat Noack entnommen.

Fig. 1018. Strassenansicht.

von

schlossenen Stall für 2 Kühe und 2 Schweinebuchteu ferner die aus verbreitertem Fachwerk auszuführende Tenne nebst Fach. Die beiden letzteren, sowie die

Räume über ihnen und dem Stall dienen zur Aufbewahrung von Futter und Getreide.

Die Baukosten werden sich bei einfacher Bauart und nicht zu hohen Baustoffpreisen und Löhnen für das Haus auf rund 2400 M., für die Stallscheune auf rund 700 M. und im ganzen auf rund 8100 M. belaufen, durch eine offene, mit Schleppdach überdeckte Vorhalle betreten wird. Neben dem Hauseingang liegt die Küche, die einen unmittelbaren, aber überdachten Ausgang nach dem Stallgebäude erhalten hat. Die Wohnstube ist unterkellert, desgleichen die Vorhalle (Speisekammer). Im Dachgeschoss befindet sich am

Fig. 1021. Erdgeschoss.

f cxrb

b.so

7, <3 0

Stahl

-J

Fl.....

JfoJ

S,o o

Fig. 1019. Stallscheune (Grundriss).

_ Dunq-

5°f

SS

'S/ o

SüTten

SaciT-tV-n

ir/^

uu

->

/•

Fig. 1020. Lageplan. Mals st ab l: 400.

Fig. 1016—1020. Einfamilienhaus mit Stallscheune.

olme Düngerstätte, Abort und Einfriedigungen, deren Ausführung man den Arbeitern überlassen könnte.

Fig. 1022. Kellergeschoss.

Vorderfrontgiebel eine geräumige und heizbare Stube,

2. Einfamilienhaus mit Stallung. (Fig. 1021—1024.) während der übrige Raum, auch der über dem Kehl-

Die Wände des Hauses und Stalles sind massiv, geschoss an der Vorderfront eine Stube mit Wohn- im Ziegelputzbau ausgeführt und das hohe, mit ecke und eine Kammer, hinter der Stube einen Krüppelwalmen versehene Dach des Hauses und das-kleinen Hauseingang mit Bodentreppe, der vom Hofe jenige des Stalles sind mit Ziegeln eingedeckt.

Das von Architekt Wienkoop entworfeneH8ns- ¹ SeMlk> als chen von einfach-hübschem Aufban enthält im Erd-

Die Baukosten des Hauses nebst Stall usw. belaufen sich auf rund 3100 M.

enthält im Erdgeschoss an der Hinterfront eine kleine Wohnküche mit Besenraum, an der Vorderfront eine

-ri

PI

brr

/■

(c

'DD

:tl

PI

*1

Fig. 1023. Dachgeschoss.

Fig. 1021—1024. Einfamilienhaus mit Stallung.

Fig. 1024. Schaubild.

EL

iHd 1

I r-

°pr

&vtl/

OTlu

V.

f-i'=

pn

oo/erz^-

evZC

V»

-V-r

---1

i— i..

Fig. 1025. Erdgeschoss.

Fig. 1026. Dachgeschoss.

Fig. 1027. Querschnitt.

--5?

'v;

MI

K-ihhhh M

■^/S-

ran rrm

.CM.

Fig. 1028. Vorderansicht.

Fig. 1029. Seitenansicht.

Fig. 1025—1030. Einfamilienhaus mit Wohnküche; Stallung.

Fig. 1030. Stall.

3. Einfamilienhaus mit Wohnküche; Stallung.

(Fig. 1025—1030.)

Das von Architekt Elil entworfene und durch seinen Aufbau recht malerisch wirkende Häuschen

grosse Schlafstube (3-—4 Betten) mit einer anschliessenden, etwas zu kleinen Nebenkammer (1 Bett). Die Küche und Schlafstube sind von dem die Bodentreppe aufnehmenden Hausflur zugänglich; der letztere wird von einer eingebauten offenen Vorhalle betreten. Im hohen Dachgeschoss befinden sich 2 Giebelstuben, der übrige Raum dient als Boden. Alle Räume, ausgenommen die Vorhalle, sind unterkellert, was nicht nur überflüssig erscheint, sondern auch die Baukosten erhöht.

4. Einfamilienhaus mit Wohnküche und kleiner Einliegerwohnung. (Fig. 1031—1034.)*)

Das winkelförmige Erdgeschoss des Hauses enthält auf der linken Seite eine an der Hinterfront zugängliche Wohnküche (ca. 19 qm) mit Back-, Heiz-, Koch- und Räuchervorrichtung und mit eingebauter

Sp

J "Ll)o^)tt.

n ßürf)€

F«l=

izlsl

j^oSerp*

s,s°

3,7 5

yotu.be,

| JJ-

^birVje-

(- 4.88--

Sommer

5tu.be

0/7

6,00

*-

5,oo

Fig. 1031. Erdgeschoss.

Fig. 1032. Dachgeschoss.

-j

<=*i;

’J

ÜS

F-ä2

hr\<r^

BS

vw⁵-

'Mi

V- 0 •

1*

?r

!«

’SZKTZ

Fig. 1033. Vorderansicht.

Fig. 1034. Eechte Seitenansicht. Fig. 1031—1034. Einfamilienhaus mit Wohnküche und kleiner Einliegerwohnung.

Das in einer Hofecke angeordnete kleine Stallgebäude scheint nur für einige Ziegen und Schweine zu dienen und enthält zugleich den Abort.

Das Haus ist im Ziegelputzbau gedacht, durch Spaliere belebt, die kleinscheibigen Fenster sind mit farbig gestrichenen Klappläden versehen und das durch mehrere Pultdachluken belebte steile Dach, sowie die Giebel sind mit Biberschwänzen eingedeckt bezw. behängen.

Die gesamten Baukosten dürften sich auf etwa 3000 M. belaufen.

Speisekammer, an der Vorderfront eine Schlafstube (19,7 qm) und im Dachgeschoss eine Giebelkammer (13,5 qm) sowie den Bodenraum.

In dem kleinen Anbau ist ohne grosse Kosten eine Wohnung für eine sog. Einliegerfamilie an-geordnet, die im Erdgeschoss aus einer auch an der Hinterfront zugänglichen Wohnküche (17 qm) besteht, welche mit Back-, Heiz-, Koch- und Räucher-vorrichtung und besonderer Speisekammer versehen ist. Über der Wohnküche befindet sich eine Giebelschlafstube (17 qm) mit gerader Decke.

Die Bauart des Hauses entspricht genau der- gesclioss, am linken Giebel, liegt eine Schlafkammer jenigen des in Fig. 1016—1020 abgebildeten Ein- (7,35 qm), die auch leicht vergrössert werden kann, familienhauses.

Die Baukosten des Hauses einschl. der besonderen Stallscheune, jedoch ohue Düngerstätte,

Abort und Einfriedigungen, belaufen sich auf rund 4000 M.

-SO, 70

CH

- 2 30 — 2 oJcArftui

ff

* v sin

-ii

-2%L.

i-

5. Einfamilienhaus mit Stallscheune.

(Fig. 1035—1043.)

Dieses vom Verfasser für ein westpreussisches Rittergut entworfene Arbeitergehöft entspricht den gestellten Bedingun-. gen. Das malerisch-hübsch und doch einfach gestaltete Häuschen kann auch ohne weiteres als Doppelhaus ausgeführt werden. Das Erdgeschoss enthält eine Wohnstube (19,3 qm), eine Küche (16,3 qm) mit Back-,

Koch- und Wasch Vorrichtung und eine Sclilaf-kammer (12 qm). Wohnstube und Küche sind von einem kleinen Flur zugänglich, der von einer kleinen Haustürvorhalle (Windfang) betreten wird und die einarmige Bodentreppe enthält.

In der Wand zwischen Küche und Stube befindet sieh ein kleines Fenster zur Beobachtung der kleinen Kinder und zum Hindurchreichen der Speisen.

Die Grundform der Kammer und die Lage des Fensters und der Tür sind so getroffen, dass 2 grosse Betten und 2 Kinderbetten unter Belassung des nötigen Raumes für die übrigen Möbel sich bequem aufstellen lassen.

Aus der Küche gelangt man unmittelbar auf die unter der Bodentreppe befindliche Kellertreppe. Unterkellert sind Wohnstube und Kammer. Im Dach-

fOO SV O

■t

<*-

2 gs-.

#33

/

A4

7 -y3

u;

Uli

LA-

s~

oC,

OCc/(irgQ rci/Aa -tfcß Lc/o/o e. ns.

*■* 'd

jr

Al

Fig. 1035. Erdgeschossgrundriss des Wohnhauses und der Stallscheune.

tJ

ferner befindet sich hier, und zwar über der Küchenfeuerung, eine Räucherkammer. Die St all scheu ne besteht aus einem Raum für 2 Kühe, 2 Schweine

und 2 Ziegen, einem abgesonderten Tenuenflur und Bansen. Unter dem Tennenflur befindet sich ein vom des Getreides und der Dachraum über Tenne und Stall zur Unterbringung des Futters.

Sr

BEHl

Tfrm

-44

j;

VS :

Ft

BE

arm

■Aza

Je

■ui

ij

(I

r.

er

! .-T.‘

Fig. 1036. Dachgeschoss.

Fig. 1037. Querschnitt nach A—B.

J_fl_I_L

ia

NF

7\

13

CI:

«— r---

IM

—T!—;-?ri—rrr

»'    ! i    i ■    • #    . •    • •    •

%

Hi

II

(Ql

TT

Fig. 1038. Querschnitt nach C—D.

Fig. 1039. Längsschnitt nach E—F.

Stall zugänglicher kleiner B,übenkeller (4 cbm Inhalt). Bansen nebst Dachraum dienen zur Unterbringung

Die Erdgeschoss-Aussenwände des Häuschens bestehen aus sauber ausgefugtem Bingofenziegel-Mauer -

werk mit einigen eingemauerten Bruch- bezw. Feldsteinen, welche auch zum Fundament-, Keller- und Sockelmauerwerk usw. Verwendung fanden. Die | naturroten Biberschwänzen eingedeckt.

weiss geputzt, das Holzwerk dunkelbraun angestrichen. Das weit überstehende Krüppelwalmdach wurde mit

.Bin

.f.iihiäh .    •: | m--'

Iti ifei HiMli:!::,

ikWj |    |! !

tl]

M,

lU

•    ____fr r

..... ...

Fig. 1040. Vorderansicht.

Fig. 1041. Rechte Seitenansicht.

JL

JL

Kl

Kl

IN

F’rX

±_t

e. 7~

ß-

•e»

iry-

€✓ ■ C -t)

Ir-

Qe. i

7" €

i- S e

TT

/"UP-

tu

IH

Mg. 1042. Querschnitt der Stallscheune nach G—H.

Fig. 1043. Längsschnitt der Stallscheune nach L—U.

Fig. 1035—1043. Einfamilienhaus mit Stallscheune. (Prof. Schubert.)

Drempel- und Dachgiebelwände bestehen aus ¹/₂ Stein stark ausgemauertem Fachwerk. Die Gefache wurden

Die Umfassungswände der Stallscheune bestehen aus Ziegelsteinen, die Fundamente aus gesprengten

Feldsteinen. Die Stalldecke ist der gestreckte Windelhoden, und das einfache Satteldach, ohne Drempel, wurde mit Biberschwänzen eingedeckt.

Die Baukosten beliefen sich für das Haus auf 3450 M., für die Stallscheune nebst Düngerstätte und Abort auf 1750 M., also insgesamt auf 5200 M.

getrennt werden kann. Die Wohnküche wird von einem angebauten, mit Schleppdach überdeckten Eingangsilur betreten. Im Dachgeschoss, und zwar nach vorn hinaus, liegt die übliche Giebelkammer.

An die Wohnküche ist der Stall angebaut, derart, dass zwischen beiden der Abort und die Speisekammer liegt und zwischen diesen ein kleiner Flur

e*

OS'«

—3,o e> —

Tenne

S.So

S katl

farb

Spj

Pt w

r* tu.be.

S,o o

■*

5,o o

-4

ro-

6.0 0

Fig. 1044. Erdgeschoss.

_S

Ci

■■

Fig. 1045. Vorderansicht.

Fig. 1044 und 1045. Einfamilienhaus (Wohnküche) mit Stall und Scheunenanbau.

mit 2 Türen nach dem Stall eingeschoben ist, so dass das Eindringen von Stalldünsten in die Wohnküche vermieden wird. Der Stall enthält 2 Kuhstände und 2 Schweinebuchten und steht mit der

6. Einfamilienhaus (Wohnküche) mit Stall- und Scheunenanbau. (Fig. 1044 und 1045.)*)

Tenne der angebauten kleinen Scheune in Verbindung.

Die Bauart des Hauses, Stalles und der Scheune entspricht genau derjenigen der in Fig. 1016—1020 abgebildeten Anlage.

Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund

Der Aneinanderbau von Wohnhaus, Stall und Scheune erinnert an die Kleinbauerngehöfte Nordwest- und Südwestdeutschlands.

Das Erdgeschoss des Hauses enthält in ähnlicher Anordnung wie der Grundriss Fig. 1031 eine Wohnküche (21,3 qm) mit Heiz-, Koch- und Räuchervorrichtung und eingebauter Bodentreppe und eine Schlafstube (19,6 qm), von der für grössere Familien leicht eine kleinere Kammer (etwa 8—9 qm) ab- 3000 M.

B. Zweifamilienhäuser.

7. Zweifamilienhaus mit Kelleranbau, ohne Stall.

(Fig. 1046—1051.)

Das vom Verfasser für ein westpreussisches Rittergut entworfene Zweifamilienhaus besteht aus zwei

Schlafkammer (12,17 qm), in der sich bequem 4 Betten aufstellen lassen. An Stelle einer Küche oder Wohnküche wurde nur ein geräumiger Kochflur (10,9 qm) gewünscht, welcher eine Back-, Heiz-, Koch- und Räuchervorrichtung nach v. d. Goltz schein System

*.

S'

K-

*1

i.o

so

■'ik»

wi—l

7itnt

. 'hr,

fl,

«4'

jrl

i«

’/Xf

n---f

4l

if~

... ._|_

- -v-f-

-5/

'1

4/

3t . 4-^H

_£o_

n\

'si:

.51

\s

x-' K—2,33,

i/____

i>\

iäk

-f—*

:4!-S

'S/

....'i

sä so a

■v

Fig. 1046. Erdgeschoss.

Fig. 1047. Dachgeschoss.

«Ha

fM

-.-‘i

:4>.

!!

Z/J~-

4»

f/k—-»

Jo

Sjs~ V,sc

GW

OSO

r~

C~

Tt

CSV ...

^ V

mH

Hi!

ob

Oc T

£jßd

Ai

Zff

f.

»ÄS

>'•

y.

fH

i-fW-

Fig. 1048. Querschnitt nach A—B.

Fig. 1049. Querschnitt nach C—D.

aneinander gebauten einstöckigen Einfamilienhäusern. und ein kleines Fenster nach der Stube hin erhalten Das Erdgeschoss jedes Hauses besteht aus einer hat. Im Kochflur liegt auch die Bodentreppe, ferner Wohnstube (22 qm), einer hinter dieser liegenden i ist hier ein wegen des zu hohen Grundwasserstandes

nur 70 cm tief einschneidender Kelleranbau (5 qm) angeordnet.

Ein Stall wurde nicht gewünscht, nur ein kleiner Kaum für einige Hühner, der zwischen Keller und Kammer eingeschoben wurde.

Das Dachgeschoss dient als Bodenraum und enthält über der Wohnstube die übliche Kammer

8. Zweifamilienhaus mit Stallscheune.

(Fig. 1052—1055.)*)

Dieses Haus ist durch den Aneinauderbau von zwei Einfamilienhäusern nach der Grundrisslösung Fig. 1016 und der Aneinanderhau der Stallscheunen nach der Grundrisslösung Fig. 1019 entstanden.

EEiEEE=EEEEEEEEEE

■-ui

ri p.t ~=tjr

ij

I!,

i]

Fig. 1050. Vorderansicht.

(7,3 qm), sowie die massive Räucherkammer.

Die Fundament- und Sockelmauern bestehen aus gesprengten Feldsteinen.

Die ansprechend behandelten Umfassungswände, sowie die Innenwände wurden aus Ziegelsteinen ausgeführt.

Die Umfassungswände sind zum grössten Teil mit gefärbtem Besenstipputz versehen und die Einfassungen der Fenster, Türen und Gebäudeecken wurden aus Ringofenziegeln ausgeführt und sauber ausgefugt.

Der Fussboden der Stube, Kammer und des Kochflurs besteht aus einem 3 cm starken, gefärbten Hartgipsestrich, der sich als sehr praktisch, dauerhaft und billig erweist. Unter dem Sandbett des Estrichs wurde zur grösseren Warmhaltung eine 30 cm starke Kohlenschlackenschicht eingebracht und abgestampft. Das mit Drempel versehene und weit überstehende Dach wurde mit naturroten Falzziegeln eingedeckt. Der Kelleranbau erhielt ein doppellagiges weiss angestrichenes Pappdach.

Die Gesamtkosten des Doppelhauses beliefen sich auf rund 5500 M.

füll

i,

-=

Fig. 1051. Seitenansicht.

Fig. 1046—1051. Zweifamilienhaus mit Kelleranbau, ohne Stall. (Prof. Schubert.)

Das Dach musste hier, wie dies bei allen Zweifamilienhäusern erforderlich ist, seine Giebel den Seitenfronten zukehren, an denen auch die beiden Dachkammern angeordnet sind. Die Abmessungen der Räume und die gesamte Bauart des Hauses und der Stallscheune sind genau die gleichen wie bei Fig. 1016—1019.

*r

8,00

5,9o

Garten

•'fr

N>

ui

*T

•Gun (J

Fig. 1052—1055. Zweifamilienhaus mit Stallscheune.

Fig. 1053. Lageplan. Mafsstab 1:400.

'-L>-\-LOD

bi

o

ES

PI

lÜHH

111

(A

17

‘Sun Q

Fig. 1052. Erdgeschoss und Dachgeschoss.

tfc‘£

3 Cp

Ol

CT

G-

knrm

a mm er

4 4-.5 0

»k.

— 3,So —*

<2 7

CU

U3

umTnev

-Qj\ocr

Fig. 1055. Seitenansicht.

IS» )i

/ft

W*

Fig. 1054. Vorderansicht.

WT

ff!

im

Die Baukosten belaufen sich ohne Düngerstätte, Aborte und Einfriedigungen auf rund 5600 M.

front eine Wohnstube (19,5 qm) und eine Kammer (10,6 qm) und an der Hinterfront einen unterkellerten

mswä*

ff/ur

-o. «V*—f—4

dtU c/)c S

•?|

'-r.

- i.i*— aturfc

■ZtsA=

X.

xEä

'i

+i

_ in er

■ffa m er__ez/dt/

-L.y

AStL

4**-

Z*,S<L

X.

Fig. 1056. Erdgeschoss.

Fig. 1057. Dachgeschoss.

Iw

Fig. 1058. Querschnitt.

Eingangsnur mit Bodentreppe (ca. 8 qm), neben diesem die Küclie (9,5 qm) mit Heiz-, Koch- und Wasch Vorrichtung und darüber im Dachgeschoss die Räucherkammer von dreieckiger, massiver Bauart. Die Heiz- usw. Vorrichtung wurde bereits in Fig. 1004 abgebildet und besprochen. Im Dachgeschoss ist für beide Wohnungen je eine Griebelkammer (ca. 7 qm) angeordnet. Die Küche ist mit der Stube durch ein Fensterchen verbunden und I neben ihr wurde noch eine Speisekammer (8 qm) an-geordnet, welche den weit vom Hauptgut und einem grösseren Orte wohnenden Arbeitern gestattet, in dieser die meistens nur in grösseren Zeitabschnitten einzukaufenden Lebensmittel aufzubewahren.

Das Wohnhaus wurde im Ziegelrohbau auf einem Feldsteinfundament ausgeführt und das drempellose, weit überstehende Dach als Kronendach eingedeckt.

-’l

-.Vs

J/e

afft

anyen

4

5-

A"

Jtfansen

'*-+lf

+—4'!r

Fig. 1059. Erdgeschoss.

Fig. 1056—1060. Zweifamilienhaus mit Stallscheune.

Fig. 1060. Querschnitt.

9. Zweifamilienhaus mit Stallscheune.

(Fig. 1056—1060.)

Das von Baurat Wilcke für ein posensches Gutsvorwerk entworfene Zweifamilienhaus enthält im Erdgeschoss der Einzelwohnung an der Vorder-

Die Stallscheune besteht aus einem Stall mit angebauter, unter gleichem Dach befindlicher Scheune. Der Stall zerfällt für jede Wohnung in einen Raum für zwei Kühe, in dem auch ein kleiner Hühnerstall unter der Stalldecke eingebaut ist, und in einen

r*-

l£L

25

2,70

besonderen Schweinestall mit zwei Buchten. Die Scheune besteht aus zwei getrennten Bansen und aus einer gemeinschaftlichen Tenne.

Das Stallgebäude wurde aus Ziegelmauerwerk, die Scheune und der Stalldrempel aus verbrettertem Fachwerk ausgeführt und das flache Dach mit Pappe doppellagig eingedeckt. Ausserdem wurden zwei Aborte, eine geteilte Düngerstätte und ein gemeinschaftlicher Brunnen angelegt.

Die Baukosten beliefen sich für das Wohnhaus auf 6100 M für die Stallscheune auf 2300 M. und

In den Fig. 1063—1065 geben wir schliesslich noch das Beispiel eines in malerischer Bauart gehaltenen Doppelstalles, der aus einem massiven Hauptbau und einem hölzernen Anbau besteht. Ersterer nimmt je 2 Ziegen, 2 Schweine und einige

e. ’S

2.70

2 freiere/

71

Jond.

S*

J " ~l%uAe

ßu

b+jf

.1.0— — '70.

22Lf.li

t.O.

"/

[]

Srbnr

jrtt & e ?z .

et,ne

ixeeA Jen

| /f^cnn

\ s«r

\lXuf, ~ ~

f-

IS.’?    S .'11

|    _ZO-1

fcTA,I-

z.o

U.aa_j

Fig. 1063. Grundriss.

bf'

Sr/b?^-£^\ jn^ocÄ&iy \ %

L Yl

Fig. 1061. Erdgeschoss.

full

Ü? ■*

y-

Fig. 1064. Querschnitt.

w-r

i!

jii

Fig. 1062. Querschnitt.

Fig. 1061 und 1062. Doppelstall mit Diingerstätte und Aborten.

mm

für Aborte, Düngerstätte und Brunnen auf 500 M., also insgesamt auf 8900 M.

Die Fig. 1061 und 1062 zeigen noch eine andere Ausführung des Stalles und ohne Scheune, Die beiden Kühe und zwei Schweinebuchten und die Hühner sind in einem einzigen Raume untergebracht. An der Ställvorderfront ist noch je ein sog. Schweinehocken angebaut und an die Hinterfront grenzt die geteilte Diingerstätte mit den beiden Aborten. Die Bauart ist dieselbe wie vorhin, jedoch wurde das Dach als Pultdach ausgeführt.

Fig. 1065. Giebelansicbt.

Fig. 1063—1065. Doppelstallanlage.

Gänse, darüber die Hühner, auf, während der Anbau die Holzställe und Aborte enthält.

Die Baukosten belaufen sich einschl. Diingerstätte auf 1560 M.

10. Zweifamilienhaus mit Stallanbauten.

(Fig. 1066 und 1067.)*)

Die Wohnungen sind aneinander und die Ställe an ihren Giebeln angebaut. Zwischen Wohnung und

Stall ist zur Vermeidung des Eindringens der Stalldünste in erstere ein Flur eingeschoben, mit hinterem Ausgang nach Abort, Hof, Garten und Kartoffelland. Am vorderen Ende dieses Flures ist der Haus- und Stalleingang unter schützendem Schleppdach angeordnet.

Die Wohnung besteht aus geräumigem Treppenflur und Wohnstube, beide an der Vorderfront, und

Die Gesamtbaukosten belaufen sich für das Haus nebst Stallgebäude und Nebenanlagen auf rund 7000 M.

B. Wanderarbeiter-, Schnitter- oder Polenbaracken und -häuser.

ytU

-t

r-nsBH .

X'flifs'b W-K- Iffo* 7 7x^1^ W-K

iüfc⁸taniKijd

■r 1    '■ i    !    i

X- 5.2o

i5,oo

5,2.0—l

-V

Fig. 1066. Erdgeschoss.

r „rv&r* -»

- fl maß.

r_-

-Nt

-'D

Die besonders zur Zeit der Getreide-, Kartoffel-und Zuckerrübenernte usw. eintretende starke Arbeits-häufung erfordert eine vorübergehende Vermehrung der Arbeitskräfte, der durch eine grössere Anzahl männlicher und weiblicher Arbeiter aus entfernten Gegenden (z. B. Galizien, Polen, Russland) entsprochen wird. Für die Unterbringung derselben in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung ist Sorge zu tragen und es sind deshalb seitens der Landesverwaltungsbehörden entsprechende Verordnungen über die Anzahl und Grösse der erforderlichen Räume und die Bauart der Wohnungen erlassen worden.

Die erforderlichen Räume sind folgende:

1.    zwei oder mehrere Sclilaf-räume für Männer (Jungen) und Weiber (Mädchen) mit getrennten Ein- bezw. Aufgängen; für 1 Person 3 bis

3.5    qm Grundfläche, 10 cbm Luftraum;

2.    ein gemeinschaftlicher E s s-raum für beide Geschlechter ; für 1 Person mindestens

1.5    qm Grundfläche;

3.    eine Küche, etwa 15 bis 18 qm Grundfläche, womöglich mit Vorratskammer, etwa 4—5 qm. Die Küche wird zuweilen mit dem Essraum vereinigt;

4.    eine Vorarbeiter-oder Aufseh e r w o h n un g, bestehend ans einer Stube, etwa 13 bis 15 qm, und einer Kammer, etwa 10—12 qm.

Erwünscht sind ausserdem ein oder zwei Kranken-

j=-

A3

3

Fig. 1067. Schaubild.

Fig. 1066 und 1067. Zweifamilienhaus mit Stallanbauten.

aus Wohnküche und Kammer, beide an der Hinterfront. Im Dachgeschoss ist je eine Giebelkammer angeordnet. Die Wohnküche ist mit Back-, Koch-und Räuchervorrichtung ausgestattet.

Der Stall dient zur Aufnahme einer Kuh und einiger Schweine. Die Düngerstätte mit anschliessendem Abort ist unmittelbar an der Stallhinterfront angeordnet.

Die Bauart ist möglichst einfach bezw. die gleiche wie bei dem in den Fig. 1016—1020 vorgeführten Einfamilienhaus.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Stuben, je 12—15 qm gross.

Die Bauart dieser Häuser kann sehr verschieden sein: Sie lassen sich sehr billig sowohl einstöckig, als auch zweistöckig in leichter Bauart (Fachwerk) unter Pappdacli als sog. Baracken lierstellen, wie nicht minder wesentlich teuerer als zweistöckige massive Häuser, bei welchen das Obergeschoss auch aus Fachwerk ausgeführt werden kann und wo dann ein flaches Dach (Pappdach) gleich die Decke des Obergeschosses bildet. Auch wird zuweilen ein besonderes Dachgeschoss unter Ziegeldach ausgeführt,

31

worfenes Musterbeispiel einer 2 geschossigen Baracke in Fachwerk unter Pappdach.

oder das mit hohen Drempelwänden versehene Obergeschoss reicht so hoch in den Dachraum hinauf, dass sich noch ein ausnutzbarer Kehlbalkenboden ergibt.

J?SS ra.iur-U'

ff. 7

Kran/1

<r[ ^³⁰ ITT

I!

7,n>

ii

/<)

Fig. 1068. Erdgeschoss.

li

'I    II    .!

;•

ij Sd)lafiauni^J*vr ZO - ZZ [1

't    C    p , 'I

ll

II

ob!'

'W-

Im Erdgeschoss ist der beiden Geschlechtern (40—44 Personen) gemeinsame Essraum angeordnet, an den auf der rechten Seite die Küche und dahinter die Vorarbeiterstube anschliessen. Neben diesen beiden Räumen und parallel zu den Langfronten des Gebäudes ist je eine einarmige Bodentreppe vorgesehen, welche, unmittelbar aus dem Freien zugänglich, nach dem zu zwei Schlafräumen ausgenutzten Dachgeschoss führen. Unter den Treppen liegen die Eingänge zum Essraum, zur Küche und Vorarbeiterstube. Auf der linken Seite des Essrauines und hintereinander liegen sodann die beiden voneinander getrennten, unmittelbar von aussen zugänglichen Krankenstuben mit je zwei Betten. Das Dachgeschoss wird der Länge nach durch eine leichte Wand in zwei Schlaf räume für je 20—22 Männer und Weiber abgeteilt.

- -\r    ~ -

GW T

Als Bauart kann folgende als zweckmässig empfohlen werden: Der Erdgeschossfussboden, am besten und billigsten ein 4, cm starker, braun gefärbter Hartgipsestrich, liegt 30 cm hoch über dem Gelände, die Umfassungswände des mindestens 3,0 m im Lichten hohen Erdgeschosses und die Drempel- und Giebelwände des im Mittel 3,3 in im Lichten hohen Dachgeschosses werden am billigsten aus leichtem Ziegelfachwerk, oder nach dem Prüsssehen Wandsystem ¹/₂ Stein stark, oder auch als verschaltes Fachwerk (äussere und innere Zement- oder Hartgipsdielenbekleidung, oder statt dessen Rabitzputz aus verlängertem Zementmörtel) ausgeführt, und die Zwischenräume des verkleideten Fachwerkes mit Torfmull

Fig. 1069. Dachgeschoss.

.J,o    iE

7"T

ir

Fig. 1070. Querschnitt.

Fig. 1068—1070. Schnitterbaracke für 40—44 Personen.

Als Fenster werden am besten

ausgefüllt. Das flache Dach, ¹/₁₀ der Tiefe zur Höhe, wird mit Dachpappe (doppellagig, besser und nur unwesentlich teuerer dreilagig) eingedeckt, die Sparren unterhalb mit 2,5 cm starken Hartgipsdielen verschalt und die Sparrenzwischenräume auf ²/₃ Höhe mit Torfmull ausgefüllt. Die Balkendecke wird am besten und billigsten derart ausgeführt, dass man die Balken unterhalb mit 2,5 cm starken Hartgipsdielen benagelt, wodurch ein Verputz überflüssig wird, sodann auf den Balken eine Stülpschalung aus rauhen Brettern und aus ihre Zwischenräume überdeckenden Rundschwarten aufbringt, die Stülpschalung mit ! Strohlehm abgleicht, darauf eine 3 cm starke Lage feinen, reinen Sand aufschüttet und auf dieser endlich einen 3 oder 4 cm starken, braun gefärbten Härtgipsestrich ausführt. 1 qm Hartgipsestrich kostet komplett nur etwa 2—2,5 M.; er ist trotz seiner Unverwüstlichkeit bedeutend billiger als der vergängliche In welcher Weise nun die Gebäude den amtlichen Bretterfussboden.

Vorschriften entsprechend zu errichten sind, das zeigen die folgenden Beispiele.

und billigsten gusseiserne mit Lüftungskippflügeln verwendet. Der Küchenschornstein liegt in der von In den Fig. 1068—1070 geben wir zunächst ein    den Scheidewänden des Essraumes, der Küche und

vom preussischen Ministerium für Landwirtschaft ent-    der Vorarbeiterstube gebildeten Ecke, er erhält drei

Rohre, eins für die Küche und Vorarbeiterstube, eins für den Essraum und ein Dunstrohr für die Küche. Ein zweiter Schornstein ist für die Krankenstuben in der von den Scheidewänden dieser und des Essraumes gebildeten Ecke angeordnet und muss mindestens ein Heizrohr und ein Dunstrohr erhalten. Die Dunstrohre sind selbstverständlich mit Saugköpfen zu versehen.

dratischen Erdgeschoss einen dessen Mitte einnehmenden Essraum für 24 Personen (33,7 qm) und hinter diesem die Küche (13,9 qm). Beiden Räumen schliessen sich auf ihrer rechten Seite an ein Schlafraum für 8 Jungen (24,0 qm), hinter diesem eine Kammer (10,25 qm) und eine Stube (13,2 qm), beide für den Vorarbeiter, und eine Vorratskammer (3,6 qm). Diese, I sowie die Küche und Stube des Vorarbeiters sind durch

-mm

ff

7/

>®:5i

1>

Ta""¹' ±££_f*v

V

n

vi'HJ

g 5fc^&g

«v V*uxA.&csWfa!t

V/

V

•V

-+f

o r

ft

°V-7£s

>%

I

fervH

<f3vj^ $ I 1'<&.w.mci'    ^

<Of±f4*iv —ü

:OV

-a

j>L

.«

_£r#

5.

V'

*y>

-f—3fc-=

> Ißfowaat#

^ Y

VV

->C

■Jir

'V

>?

■JE

.»

*5 2*-

\( &

X    sv—x—j u—s 22

&ÜU4

=* ^7Z'-i

6j6$~

-j f-

1**

*»iN

so

-ff'

4!<t

Fig. 1071. Erdgeschoss.

Die Baukosten der nach vorstehender Bauart    einen kleinen Flur von aussen zugänglich. Auf der

ausgeführten Baracke belaufen sich auf etwa 4500 M.    linken Seite des Essraumes und der Küche sind an-

(150 qm bebaute Grundfläche zu je 30 M.)    geordnet ein Schlafraum für 3—4 Ehepaare (24 qm),

Die Fig. 1071—1075 veranschaulichen ein von ein Schlafraum für 8 Mädchen (23,4 qm) und hinter Prof. Schubert für das Rittergut Grossbeuthen, diesem eine zum Dachgeschoss führende einarmige Provinz Brandenburg, entworfenes Schnitterhaus von Treppe, unter der sich der Eingang zum Mädchenzweigeschossiger, massiver Bauart für 46—56 Personen,    schlafraum befindet.

31*

Dasselbe enthält die folgenden gewünschten Räume Das Ober- bezw. Dachgeschoss dient zur kurzen in praktischer Anordnung, und zwar im fast qua- Beherbergung von Kartoffelerntearbeitern und enthält

i<p

.    3*o _

T⁵^

(- Ajb 3-)i

V///////////T=-'-

fl

tt

SS*

9.

,V

7-=fcr"----

Sqav+*M, \

-*2f"

VS

V- LA    a °*'0&

'^/w//y^\y//////fy je<|«H

,-A, SS ^^zo—W///Ä-A-Wr

Ä.

j‘-t

it

II

iJL

IT

•'S    c

«i    V$

■*'

ii i

. W -

1

JÄL. ----

” * Trr

^ ** i^£jLp*u

d.

:^f_-

JZ

i\t

-t-+* fr-j ±-*,9 -j

Fig. 1072. Dachgeschoss.

A $

«>5^

;J

—^ -l/f—* f *<✓ > ”

4 mi

ii ~ _=scr.

S~3

*s

T'

V'

ogb

Sgryg««73S5iS55flBEr55S3S55SS52

£•

Fig. 1073. Querschnitt nach A—B.

einen Schlafraum für 12—16 Männer (50 qm) und einen desgleichen für 12—16 Weiber (44,2 qm). Zwischen beiden Räumen liegt ein Essraum (36 qm) und eine Küche (14,9 qm). Hinter dem Weiberschlafraum und neben der Küche befindet sich noch

Das Gebäude wurde in folgender Bauart ausgeführt: Alle Erd- und Dachgeschosswände bestehen aus Ziegelsteinmauerwerk und ruhen auf einem Feldsteinfunda-ment. Die Fassaden zeigen teils Ziegelfugenbau, teils Putzbau. Der Erdgescliossfussboden ist ein 4 cm starker

üfeo

.JLjiijiy -------TC3

P-

trsd

f\

ZJt

ZIG

l__

'■XI—

■■

^ i

"t

w*

$

8*

__£

p—

rf

|jö

23;«r»..’ÄV',.3''

,V

«Ol⁴?':

HL

■0

l*

i-i

f:

?!

Fig. 1074. Längsschnitt nach 0—D.

IC

Tiffrirn |mrrnT

göllfcg

1,1

Fig. 1075. Vorderansicht.

Fig. 1071—1075. Zweigeschossiges, massives Schnitterhaus für 46—56 Personen. (Prof. Schubert.)

ein Raum, der als Vorratskammer oder Krankenstube ' Hartgipsestrich, der auf einer Schicht gut ausgebrannter, (11,5 qm) dienen soll. Der Männerschlafraum und    abgestampfter Steinkohlenschlacken ausgeführt wurde,

die Küche haben einen unmittelbaren Eingang von    Die Erdgeschossdecke ist eine Kleinesche Decke aus

der Treppe, der Essraum und der Weiberschlafraum    Hohlziegeln mit Kalkschlackenbeton-Auffüllung und

indes nur einen mittelbaren von der Küche aus er-    Hartgipsestrich. Das flache, weit überstellende Dach,

halten.    ein doppellagiges Pappdach, welches gleichzeitig die

4

e'

4-i u 1 ■

Tn i! 11

K w c >» • ^CT.Sts.

K C A) e_

v» <V 4-

V V«. f*V <^tK-

6.50

<L

rt>

VJ'

ft

60

<L

i i _r

Fig. 1076. Erdgeschoss.

i-*

/

ll

II

ii

ii

i >4-,~

ii

H---

---4

-U

Ip⁵

h--

TS

P-

Fig. 1077. Obergeschoss.

□ na

LZZ3UD

der heutigen Architekturrichtung an-

□□

EB

Fig. 1078. Querschnitt nach A—B.

Decke des Obergeschosses bildet, wurde auf den Sparrenunterkanten mit Hartgipsdielen verschalt und die Sparrenzwischenräume mit Torfmull ausgefüllt. Alle sonstigen Einzelheiten sind aus den Abbildungen ersichtlich.

Die lichte Höhe des Erdgeschosses beträgt 3,33 m und diejenige des Dachgeschosses im Mittel 3,4 m.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 9400 M. oder bei einer bebauten Grundfläche von rund 184 qm auf etwa 51 M. für 1 qm.

In den Fig. 1076—1080 veranschaulichen wir ein von Architekt Ullmann für die Herrschaft

Heinrichsau, Schlesien, ausgeführtes zweigeschossiges massives Schuitterhaus für 38 Personen, welches sich ausser zweckmässiger Grundrissbildung durch einen hübschen.

passenden, aber doch etwas aufwendigen Aufbau kennzeichnet.

Das Erdgeschoss enthält einen vom Hofe zugänglichen gemeinsamen Ess- und Küchenraum, dem sich auf der linken Seite eine Vorratskammer und ein Treppenflur für das Ober- bezw. Dachgeschoss an-

Das Gebäude wurde aus Ziegelsteinen auf einem Fundament und Sockel aus Bruchsteinen ausgeführt. Die Sockelflächen sind unbearbeitet, die Wandflächen weiss geputzt, teils glatt, teils berappt, und die Holzteile des Fachwerkes dunkel angestrichen. Die beiden ineinander schneidenden, teils mit Giebeln, teils mit

Mm

agäll

Fig. 1079. Vorderansicht.

Die

rx

ffi

^-^-1

Fig. 1080. Rechte Seitenansicht.

Fig. 1076—1080. Zweigeschossiges, massives Schnitterhaus für 38 Personen.

schliessen. Neben diesen Räumen befindet sich eine Stube für den Aufseher und eine zum Burschensclilaf-saal hinaufführende Treppe. Das Dach- bezw. Obergeschoss enthält einen Schlafsaal mit festen Bettpritschen für 30 Mädchen und einen desgleichen für 8 Burschen. Über den Schlafsälen befindet sich noch ein Dachboden.

Walmen und Dachluken versehenen Dächer wurden mit roten Ziegeln eingedeckt. Der innere Ausbau ist sehr einfach; der Ess- und Küchenraum und die Flure erhielten Zementplatten-Fussböden, die Schlafräume und Aufseherstube Dielenfussböden. Heizung erfolgt durch dunkle Kachelöfen.

Die Baukosten beliefen sich auf etwa 11000 M.

Zum Schluss geben wir noch in Fig. 1081—1085 die Abbildungen eines weiteren von Architekt Ull-mann für die genannte Herrschaft ausgeführten Schnitterhauses für 30 Personen.

Das Erdgeschoss enthält wieder einen gemeinsamen Ess- und Küchenraum, einen Schlafraum für 8 Burschen, die Stube für den Aufseher und eine Treppe, die zum Obergeschoss bezw. zu den beiden Schlafsälen für 6 und 16 Mädchen führt.

Im kleineren Schlafsaal ist eine von aussen betretbare Treppe nach dem Dachboden angeordnet. Das Erdgeschoss wurde aus Ziegelsteinen und im Äusseren teils mit Bruchsteinen verblendet, teils verputzt, auf einem Bruchsteinfundament ausgeführt. Das Obergeschoss erhielt Fachwerkswände mit glattem Gefachputz und farbig angestrichenem Holzwerk. Das mit Krüppelwalmen versehene Hauptdach und das Neben-

(O

-C'

(°luf 5«-^

oO

S’j f 4U in.

<c

-J

w-

■J—,

tr

<L

SS

Fig. 1081. Erdgeschoss.

pjü

!?a

!■

;,1

<£>

CT

Fig. 1085. Linke Seitenansicht.

5 aft.lt. ^-orT.T.^läclc^.n/. ^

I I I III I I I

<£.

Fig. 1082. Obergeschoss.

Ir

zi

“on

ft

□□

dH

öö

□□ 3

dH r

t3 a

00L

lik.

Sä

TP

LJ

Si

Fig. 1083. Querschnitt nach A—B.

Fig. 1084. Vorderansicht. Fig. 1081—1085. Zweigeschossiges Schnitterhaus für 30 Personen.

dach erhielten verbretterte Fachwerksgiebel und eine äusserer Schiefer-, Dachziegel- oder Holzschindelver-Eindeckung mit roten Ziegeln.    kleidung ausgeführt werden. ¹/₂ Stein starke Facli-

Der innere Ausbau ist der gleicheinfache wie j werks-Aussenwände an Wohnräumen nnd solche auf beim vorigen Beispiel.

Die Baukosten beliefen sich auf etwa 10000 M.

der Wetterseite sind zur Abhaltung der Kälte und des Schlagregens am besten ]/₂ Stein stark mit Isolierschwemmsteinen zu hintermauern. In Wald-

der Zementkiesbeton, da er infolge seiner Dichtigkeit feuchte Wände veranlasst.

Die Umf assungswände des Erdgeschosses und die des Obergeschosses bei der seltener zweigeschossigen

Bauart werden am zweckmässigsten und hübschsten j Jahrhunderten für die Erscheinung der Bauernhäuser im Ziegelputzbau ausgeführt, der ja heute nicht nur für Stadthäuser, sondern auch für ländliche Wohngebäude immer üblicher wird. Der Verputz der    allen Neubauten beizubehalten, nicht allein, weil flache

Fassaden (weisser oder hellfarbiger Kalkmörtelputz,    Dächer, die Papp- und Holzzementdächer usw., den

besser Kalkzementmörtelputz) gestattet nicht nur die    Häusern ein fremdartiges, nüchternes, eine ganze

Verwendung minderwertiger, also billigerer Ziegel-    Ortschaft oder Gegend verschandelndes Aussehen ver-

steine (Feldbrand, schlechte Ringofensteine), sondern    leihen, sondern weil auch die hohen Dächer die

er macht auch die Wände wärmer und wasserdicht,    bequeme Anlage von Giebelstuben mit daneben

Sodann sehen die verputzten Wände besser, hübscher    liegenden Bodenkammern und besonders die An-

aus als Ziegelrohbauflächen, besonders wenn diese    ordnung eines zweiten Dachbodens (Kehlbalkenboden)

aus minderwertigen, scheckigen Steinen ausgeführt    gewähren, den der Bauer zur Schüttung des Kornes

und unsauber ausgefugt sind. Dort, wo jedoch Ziegel-    usw. in der Regel nicht missen mag.

steine teuer, dagegen wetterbeständige, poröse Bruchsteine billiger sind, steht der Verwendung dieser nichts im Wege.

Die Bruchsteinwände lassen sich dann bei nur

C. Bauernhäuser.

Wenn auch die bei den bäuerlichen Wohnhäusern zu befriedigenden räumlichen Bedürfnisse bereits in dem Kapitel „Errichtung neuer Bauernhöfe“ (S. 56) im allgemeinen und an der Hand einiger Hofanlagen erörtert wurden, so erscheint es doch nötig, an dieser Stelle zunächst auch die Bauart und den Aufbau zu besprechen, und sodann den Räumlichkeiten und der Stellung der Häuser zu den Stallgebäuden einen etwas breiteren Raum zu gewähren.

1. Die Bauart und der Aufbau,

roher Bearbeitung der Steine ganz im Fugenbau, oder ganz oder teilweise verputzt ausführen. Der Verwendung von Kalksandziegeln und Zementsandsteinen, Betonquadern usw. möchten wir nicht das Wort reden, da diese nicht nur oft genug viel zu wünschen übrig lassen, sondern selbst bei guter Beschaffenheit kein hübsches Aussehen der Wände bewirken, besonders nicht die totgrauen, glatten Zementsteine; sie müssten also mindestens verputzt werden.

Die Obergeschosswände zweistöckiger Häuser und besonders die Dachgeschosswände (Drempel, Giebel) ein- nnd zweistöckiger Bauten können in leichterer Bauart, etwa in ausgemauertem, aussen verputzten und mit farbig angestrichenen Holzwerk versehenem Fach werk oder in ausgemauertem Fachwerk mit

und Gebirgsgegenden mit ihrem meist grossen Holzreichtum wird man sogar zum Fachwerksbau und selbst Blockbau des ganzeu Gebäudes übergehen. Die Fundament- und Kellermauern werden dort, wo Bruchsteine billiger sind als Ziegel, meistens aus ersteren ausgeführt. Auch eignen sich dazu als besonders billig der Kalksand-, Kalkschlacken- und Zementschlackenstampfbau, nicht aber — wenigstens nicht für den Keller

Das Dach wird ausnahmslos am besten steil, als überstellendes Winkeldach mit niedrigem Drempel oder noch höher ohne letzteren ausgeführt. Das steile, mit naturroten Pfannen, Ziegeln oder mit Schiefer eingedeckte Satteldach, mit und ohne Krüppel-walmen, und in einigen Gegenden das heute wieder so beliebte Mansardendach sind die im Laufe von

und ländlichen Wohngebäude geradezu typisch gewordenen Dachformen. Sie sind deshalb auch bei

Im übrigen wird sich die Erscheinung der Bauernhäuser noch eigenartiger, hübscher und bodenständiger gestalten lassen durch eine verständnisvolle Wiederverwendung mancher, in einzelnen Gegenden typisch gewordener Bauteile und Zierformen, z. B. Vorlauben, hohe überdachte Freitreppen, Holzgallerieen, hohe Ziergiebel, Dachluken, Spalierlatten mit Anpflanzungen, Blumenbretter und vor allem Fensterklappläden, die nicht nur, ein- oder mehrfarbig angestrichen, einen reizenden Schmuck abgeben, sondern auch exponierte Häuser gegen Einbruchsgefahr schützen und die Sonnenhitze abhalten.

2. Die Räumlichkeiten.

Die Wohnräume der alten Bauernhäuser, besonders der Kleinbauern, entsprechen im allgemeinen nicht den gesundheitlichen und sozialen Anforderungen der Gegenwart, ihre Anzahl ist zu gering, meistens sind

sie zu klein, besonders die Schlafräume, und nicht hoch genug, auch lässt die Ausstattung und Einrichtung der Häuser viel zu wünschen übrig, so dass bei Neubauten manche entsprechende Verbesserungen erforderlich sind, deren Umfang in erster Linie von den Ansprüchen und Mitteln des Bauherrn bedingt sein wird. Die Ansprüche auf Anzahl, Grösse und Ausstattung der Käume steigert sich natürlich mit dem Umfang und Wert des Grundbesitzes, sie sind somit derart verschieden, dass es unmöglich ist, eine alle Einzelfälle berücksichtigende, also erschöpfende Abhandlung über die Anlage und Einrichtung der Wohnungen zu geben. Jedoch ist die Art der Bäume bei allen Bauernhäusern meistens die gleiche, wenn auch die Anzahl und Grösse der Bäume sich je nach der Grösse des Besitzes (klein,- mittel- oder grossbäuerlicher Betrieb) richten wird.

Gut eingerichtete Bauernhäuser erfordern somit im Erdgeschoss:

1.    ein oder mehrere Wohnstuben,

2.    einen oder mehrere Schlafräume,

3.    eine Küche nebst Speisekammer,

4.    häufig eine Waschküche, mit Backgelegenheit,

5.    einen Hausflur,

6.    einen oder zwei Aborte;

im Dachgeschoss:

7.    eine oder mehrere Fremdenstuben,

8.    eine oder mehrere Dienstbodenkammern,

9.    einen Wäschetrockenboden, einen Korn-scliüttboden,

10. eine Bäuclierkanimer,

und einen oder mehrere Keil er räume für Kartoffeln, Gemüse, Getränke usw.

An Wohnstuben sind 1 bis 3 erforderlich; für Kleinbetrieb genügt eine, sie dient dann als allgemeines Familienzimmer, erhält mindestens 21—25 qm Grösse und muss heizbar sein. Ihre Beleuchtung erfolgt durch zwei einzelne oder durch ein 1 oder 2 mal gekuppeltes Fenster und die Lage an der Vorderfront, möglichst nach Südost oder Südwest, in unmittelbarer Verbindung mit dem Hausflur, womöglich auch mit der Küche.

Die bei etwas grösserem Betrieb vorhandene 2. Wohnstube dient als sog. gute Stube und erhält etwa 15—18 qm Grösse, und die in Grossbauernhäusern meistens vorhandene 3. Stube ist das Arbeitszimmer des Herrn. Sie liegt dann nach dem Hofe und erhält etwa 15—18 qm Grösse.

Die Schlaf räume. Mindestens ist eine Schlaf -kammer für die Eltern und kleinen Kinder von etwa 14—16 qm Grösse erforderlich, nur bei etwas grösserem Betrieb eine besondere Nebenkammer für die kleinen Kinder von ca. 12 qm. Grössere Kinder und Dienstboden können in Dachkammern nntergebracht werden.

In zweistöckigen Häusern erhalten die Hauptschlafräume ihre Lage im Obergeschoss. Je nach der unterzubringenden Anzahl der Personen ist für den Kopf nicht unter 6 qm Grundfläche und 20 cbm Luftraum anzunehmen.

Die Schlafkammern sollen möglichst östliche oder südöstliche Lage und unmittelbare Verbindung mit der Wohnstube, womöglich auch mit dem Flur, aber nie mit der Küche erhalten. Die Beleuchtung erfolgt durch ein grosses Fenster und die Aufstellung der Betten möglichst nur an den Innenwänden, da die Aussenwände im Winter kalt und feucht und deshalb ungesund sind. Zum bequemen Aufstellen von zwei bezw. vier Betten müssen die verhältnismässig kleinen Kammern möglichst lang, aber schmal angeordnet werden (Fig. 1086).

Die Küche, die vielfach zugleich als Ess- und Gesindestube dient, auch als Wohnküche wie in Arbeiterhäusern ausgeführt werden kann, muss je nach Grösse der Häuser etwa 15—25 qm erhalten.

•r*

Fig. 1086. Zweckmässige Anordnung einer Schlafkammer.

Sie soll kühl, also nördlich und mit den Fenstern nach dem Hofe zu liegen, so dass die in ihr tätige Hausfrau zugleich Hof und Stallung übersehen kann. Der Hausflur und die Kellertreppe müssen von der Küche unmittelbar zugänglich sein. Die Beleuchtung erfolgt je nach Grösse der Küche durch ein oder zwei Fenster. Für die Anordnung eines Spülwasserausgusses oder Spülsteins mit Geruchverschluss, eines Herdes (mit Wasch- und Futterkochkessel beim Kleinbetrieb), sowie eines Dunst- oder Entlüftungsrohres und massiven Fussbodens ist Sorge zu tragen.

Eine Speisekammer ist infolge der Unterkellerung wenigstens für kleine Bauernhäuser nicht erforderlich, in grösseren Häusern wird sie häufig angelegt, erhält dann mindestens 3—6 qm Grösse und nördliche Lage, neben der Küche, mit unmittelbarer Licht- und Luftzuführung.

Die Waschküche wird meistens nur in grösseren Bauernhäusern angeordnet, sie dient dann ausser zum Wäschereinigen und Viehfutterkochen auch zum Backen und zur Verrichtung mancher Arbeiten, die man wegen ihrer Unsauberkeit nicht gern in der

Küche vornehmen will. Sie erhält eine Grösse von ] balkenboden, dient gewöhnlich als Kornscliütt-etwa 15—20 qm, liegt zweckmässig unmittelbar neben boden. der Küche und erhält dann einen besonderen Ausgang nach dem Hof. Da    die Waschküche hinsichtlich    Hauses ist an und für sich für die getrennte Unter-

Die gewölbte Unterkellerung des ganzen

ilires Betriebes sowohl    zum Wohnhaus als zum Vieh-    bringung der verschiedenen Wirtschaftsvorräte (Karstall gehört, so bildet    sie häufig einen Verbindungs-    toffeln, Gemüse, Getränke usw.) sehr vorteilhaft und

oder übergangsraum zwischen beiden.

schafft auch trocknere, gesunde Wohnräume, jedoch An Stelle der verhältnismässig teueren, wenig j ist sie so teuer, dass sie nur bei grossen Häusern dauerhaften und viel Raum erfordernden Steinback- Anwendung findet. Für Kleinbauernhäuser genügen Öfen empfehlen sich heute die in grosser Voll-    meistens ein oder zwei Räume unter Flur und Küche

kommenlieit hergestellten, kleinen, transportablen    oder unter Flur und Wohnstube. Dort, wo keine

eisernen Backöfen, die selbst in der Küche aufge-    Genossenschaftsmolkereien bestehen, benutzt man

stellt werden können.

auch einen kleinen, möglichst nördlich gelegenen Der Eingangs- und Hausflur muss in kleinen und von den übrigen Kellerräumen abgeschlossenen Bauernhäusern mindestens 9—10 qm gross sein und    Raum als Milchkeller, oder man ordnet eine kleine

nimmt dann gewöhnlich die einarmige, 0,9—1,0 m    Milchkammer im Erdgeschoss neben Küche oder

breite Bodentreppe auf, die auch zweckmässig in    Waschküche an, aber so, dass sie möglichst luftig

der Küche liegen kann, welche dann natürlich ge-    und kühl liegt,

Die lichte Höhe der Wohnräume soll sich bei

räumiger sein muss. Unter der Bodentreppe ist die

massive Kellertreppe    anzuordnen. Der Flur ist    Bauernhäusern je nach ihrer Grösse in den Grenzen

2,5 m und für Kellerräume 1,8—2,1 m lichte Höhe.

3. Die Stellung des Dauernhauses zu den Stallgebäuden; Beispiele.

Die besonders in Nordwest- und Südwestdeutsch

wenigstens mit der Wohnstube und Küche unmittel- von 2,7—3,2 in bewegen; für Dachkammern genügt bar zu verbinden. Zuweilen kann er bei Wohnhäusern mit angebautem Stall mit diesem durch eine in der Brandmauer anzuordnende Tür ver-

und Gewohnheiten hervorgegangene Bauweise: im Kleinbetrieb Wohnhaus, Stall und Tenne mit ihren Giebeln unter einem Dach derart aneinander zu

bunden werden. Zweckmässiger und hübscher ist jedoch die Anordnung einer hinter der Vorderfront des Hauses liegenden kleinen Haustürvorhalle oder eines Windfanges, aus der man ebenso schnell und land aus klimatischen und örtlichen Verhältnissen trocknen Fusses in den Stall gelangen kann.

Der Abort (für grössere Häuser 2) sollte wegen des Geruches und der Unsauberkeit niemals im

bauen, dass sie durch eine hart bis unter die Dacli-deckung oder über diese reichende Brandmauer feuersicher voneinander getrennt sind, wird wegen der dadurch erreichten Billigkeit, dem Zusammenhalten der Wärme im Winter und der möglichsten Ersparung an Betriebsarbeit und Zeit auch bei heutigen Neubauten, besonders bei Kleinbauernhöfen (etwa 8-—6 Stück Grossvieh) in den obigen Gegenden und in Ostdeutschland bei den von den Ansiedlungs-konnnissioneu errichteten Gehöfte allgemein beibe-lialten.

Bei grösseren Gehöften (etwa 6—10 und mehr Stück Grossvieh) werden dagegen vielfach nur Wohnhaus und Stall ganz aneinander gebaut oder nur durch den bereits besprochenen Übergangsraum, eine Wasch- und Futterküche, miteinander verbunden und dann ein besonderes Scheunengebäude errichtet, während man auf grossen Bauernhöfen das Wohnhaus meistens ganz freistehend erbaut.

Beispiele:

a) Bauernhäuser mit angebauteu Stallungen usw.

Die Fig. 1087 und 1088 veranschaulichen das Erd- und Dachgeschoss des Wohnhauses von dem

Hause selbst liegen, sondern als leicht zugänglicher Anbau an diesem oder als Einbau im Stall ausgeführt werden. Auf keinen Fall ist die unmittelbare Lage des Abortes neben einem geheizten Raume statthaft, weil die warme Luft den Abortdunst ansaugt, deshalb ist z. B. zwischen Küche und Abort unbedingt noch ein Zwischenraum einzuschalten. Die Küchenabwässer dürfen nicht in die Abortgrube laufen, sonst dringen die üblen Abortgase in die Küche ein. Die Abortgrube muss vom Brunnen je nach der Polizeiverordnung 5—10 m entfernt bleiben.

Eine oder mehrere Fremdenstuben, ebenso Mägdekammern, für den Kopf mindestens 6 qm gross, bringt man im Dachgeschoss als Giebelstuben unter, die Fremdenstuben bei zweigeschossiger Bauart auch im Obergeschoss.

Ausser zur Anlage von Dachkammern und einer oder mehreren Bodenkammern muss der Dachraum noch genügend gross sein, um als Wäschetrockenboden zu dienen. In diesem wird auch gewöhnlich die Räucherkammer eingebaut. Praktischer und billiger als massive Räucherkammern sind die eisernen, transportablen Räucheröfen. Der bei hohen Dächern vorhandene zweite Boden, der sog. Kehl-

in Fig. 23 abgebildeten Lageplan eines von den Ansiedlungskommissionen in den Provinzen Posen und Westpreussen mehrfach ausgeführten Gehöftes für einen Grundbesitz von 10—15 ha.

Das massiv im Ziegelrohbau, unter Ziegeldach einstöckig erbaute Haus enthält einen nahezu quadratischen Hauseingangs- und Treppenflur, welcher mit der nach dem Hof gelegenen Familienwohnstube und der nach dem Obst- und Gemüsegarten hin angeordneten ziemlich geräumigen Küche unmittelbar verbunden ist. Zwischen Stube und Küche liegt die

Kammer

Xuehe

StuKb

Jlur

Stall

/ur

ß-rossvieh^,

Fig. 1087. Erdgeschoss-Grundriss.

ii

■Crtu/ <e/

Hier liesse sich dies unschwer durch Anlage einer Brandmauertür unter der Bodentreppe erreichen.

Weit zweckmässiger ist es aber, zur Abhaltung des Eindringens von Stalldünsten, Feuchtigkeit und Ungeziefer in das Haus zwischen diesem und dem Stall, d. h. hinter der Brandmauer, einen kleinen Flur einzuschalten, der zur Verbindung von Küche oder Hausflur mit dem Stall und als Futterraum dient und auch den Abort aufnehmen kann. Statt dessen lässt sich auch eine kleine Haustürvorhalle mit seitlichem Türeingang nach dem Stall anordnen usw. Es sind dies ebenso praktische als schön wirkende Lösungen, von denen einige aus den folgenden Beispielen hervorgehen.

Die Fig. 1089—1092 zeigen ein von Professor Schubert entworfenes, den Bedürfnissen rheinischer Kleinbauern entsprechendes Mustergehöft (Wohnhaus mit Stallanbau für 3 Kühe usw). Das Wohnhaus wendet seinen Giebel der Strasse zu, von der man durch eine kleine Tür über einen bedachten, mit dem Hof in Verbindung stehenden Treppenvorplatz (Laube oder Vorhalle) in die Küche (Wohnküche) gelangt, ln dieser befindet sich die einarmige, freiliegend nach dem Dachgeschoss hinaufführende Treppe und vor dieser eine gemütliche Sitzbanknische mit Esstisch. Unter dem Treppenverschlag gelangt man durch entsprechende Türen in den Keller und Stall. An die AVohnküche reihen sich an: eine geräumige Schlafkammer und eine mit Sitzbanknische ausgestattete grosse Wohnstube. Küche und Kammer sind unterkellert. Das Dachgeschoss enthält eine geräumige Giebelstube mit zwei seitlichen kleinen Bodenkammern und eine an erstere angrenzende kleine Räucherkammer. Der übrige Bodenraum und der Kehlbalkenboden dienen als Trockenspeicher und Kornschüttboden. Der Stallanbau ist also hier durch einen schmalen Flur, der als Futterraum dient und den Abort aufnimmt, vom Wohnliause in zweckmässiger \\Teise getrennt.

Fig. 1088. Dachgeschoss-Grundriss.

Fig. 1087 und 1088. Bauernhaus mit Stallanbau.

von ersterer zugängliche Schlafkammer. Stube und Kammer werden durch einen in der Scheidewand aufgestellten Kachelofen gemeinschaftlich geheizt. Flur und Küche sind unterkellert. Im Dachgeschoss ist eine Giebelstube und an dieser eine kleine Räucherkammer angeordnet. Der angebaute für 6 Kühe und 1 Pferd dienende Stall wird vom Hause durch die Brandmauer vollständig getrennt, so dass ein unmittelbarer Verkehr zwischen beiden unmöglich ist. Und doch sollte dieser gerade immer angestrebt werden, damit man schnell und trocknen Fusses aus dem Hause in den Stall gelangen kann.

Die Fundament- und Kellermauern, sowie die Erdgeschossumfassungen sind zum grössten Teil aus lagerhaften Bruchsteinen angenommen, alle inneren AA⁷ände, auch im Stall, sowie die Drempel- und Giebelwände aus Fachwerk. Die Drempel- und Giebelwände des Stalles zeigen Beschieferung, die Giebelwand des Hauses Gefachputz und die mit Krüppelwalmen und Luken belebten steilen Dächer altdeutsche Schieferdeckung. Die Kellerdecke besteht aus preussischen Kappengewölben, die Stalldecke aus dem gestrekten Windelboden. Das Gehöft macht mit seiner geschlossenen Strassenfront, dem schieferbedachten eichenen Einfahrtstor und der Bruchsteineinfriedigung des Hofes und Gartens einen echt ländlichen, reizvollen Eindruck. Die Baukosten belaufen sich für das

Wohnhaus auf etwa 3750 M., für das ganze Gehöft den Bedürfnissen südwestdeutscher bezw. holieuzollern-

auf etwa 6500.

scher Kleinbauern entsprechend, von Prof. Schubert entworfen wurden.

*r- 2t 0 -)

pp *n/

ft

9 3-y

J__

Oizi

410 Jauche-

'/‘fy ✓ Q

'*,7°

3,0

Tn

4“

'S

3

^23o~^e.7i/pm ■

UZvyTTTfTöjjr

■3Z,0 a ,

•Cto-L

S'

tOO SO O

/s-

/O

Bei dem in Fig. 1093—1096 dargestellten Gehöft (für 3 Kühe usw.) wendet das Haus seine Traufe der Strasse zu. Der Hauseingang erfolgt vom Hof aus durch eine kleine Haustürvorhalle, aus der man gleich in den Stall gelangt. Von dem die einarmige Bodentreppe aufnehmenden Hausflur sind zugänglich die an der Vorderfront gelegene, 21,8 qm grosse und mit erkerartigem Ecksitzplaiz versehene Wohnstube und die an der Hinterfront befindliche, 15 qm grosse Küche. Zwischen beiden Räumen liegt die mit der Stube verbundene, 15 qm grosse Schlafkammer. Flur und Stube sind unterkellert, was vollständig genügt; die Kellertreppe liegt unter der Bodentreppe. Das Dachgeschoss enthält eine 8,4 qm grosse, leicht zu verlängernde Giebelstube mit zwei seitlichen Bodenkammern und eine Räucherkammer. Der übrige Bodenraum und der Kehlbalkenboden dienen als Wäschetrockenspeicher, Kornschüttboden und dergl. Der Stallanbau enthält einen Raum für 3 Kühe, 2 Jungvieh, 2 Schweinebuchten, einige Hühner und einen Abort, sowie eine Tenne nebst Schuppen.

Fig. 1090. Dachgeschoss.

Fig. 1089. Erdgeschoss.

f.:\

TEES

1 fft

Mi

Fig. 1091. Vorder- (Strassen-) Ansicht.

Das Fundament- und Kellermauerwerk, sowie alle Umfassungswände des Erdgeschosses sind aus lagerhaften Kalkbruchsteinen angenommen, alle inneren Wände und die Giebelwände aus ¹/₂ Stein starkem Fachwerk. Die Bruchsteinflächen sind roh behauen, beim Stall sauber ausgefugt und beim Wohnhaus grösstenteils rauh verputzt. Die Drempel- und Giebelfachwerkswände sind grösstenteils verbrettert. Die mit mehreren Luken versehenen beiden Krüppelwalmdächer sind mit naturroten Biberschwänzen als Doppel- oder Kronendach eingedeckt. Die Kellerdecke besteht aus Ziegelkappengewölben zwischen Gurtbögen, die Stalldecke aus dem gestreckten Windelboden. Das Gehöft ist sowohl von der Strasse Die folgenden Figuren veranschaulichen vier wie vom Hofe aus gesehen von eigenartiger, reizvoller weitere Bauernhäuser mit Stallanbauten usw., welche, Wirkung. Die Baukosten belaufen sich für das

Wohnhaus auf etwa 4600 M., für deu Stallanbau haus von möglichst praktischer Anlage vor. Die mit allen Nebenanlagen auf etwa 3700 M., also ins- Lage des Gehöftes ist so gedacht, dass es mit der

gesamt auf etwa 8300 M.

Vorderfront sich der Strasse zukehrt und mit der

=y

•IT

n.

Fig. 1092. Seiten-(Hof-) Ansicht.

Fig. 1089—1092. Bauernhaus mit Stall-usw. Anhau. (Gehöft für 3 Kühe usw.) (Prof. Schubert.)

«D

4*—>

Sc% me itze.

J^*j7nrf?e r JFu.che> S5^0g+**'

\j^I

>ta

"Al. |0 ¹

%3ol)l 7z/

v.

^CF emies

n$'

iU~ü

-■

V'r~,

Ftx £r irt, y «

» Tt-

Vor7i*H.

JJoo

nr

ß*i

.•*

-*—«-

st r o s is 3 y s~

*t-

Fig. 1093. Erdgeschoss.

Fig. 1094. Dachgeschoss.

Hinterfront teilweise in ein südöstlich abfallendes Gelände etwas einschneidet, welches eine Hocheinfahrt auf die Tenne zum bequemen Abladen der Ernte ermöglicht, eine Anordnung, die in den gebirgigen Gegenden Südwestdeutschlands viel gebräuchlich ist.

Das nicht unterkellerte Erdgeschoss enthält zunächst an der Vorderfront eine kleine eingebaute Vorhalle, welche den unmittelbaren Zugang zum Hausflur, Stallraum und zu einer Futterkammer bildet. Von dem langgestreckten Hausflur, der die einarmige Geschosstreppe aufnimmt, sind unmittelbar zugänglich: Das in Fig. 1097—1101 abgebildete Gehöft (für Die 21 qm grosse Wohnstube, die 14,7 qm grosse 8 Kühe, 3 Jungvieh usw.) sieht ein 2 stockiges Wohn- Küche und hinter dieser ein 15,5 qm grosser Keller-

Fig. 1095. Vorder-(Strassen-) Ansicht.

W-

g!

raum, welcher in nordwestlicher Lage sich an das j keller mit dem Flur und durch diesen auch mit der Erdreich anlehnt. Ferner gelangt man vom Flur Küche unmittelbare Verbindung hat, und ferner dadurch, dass die Futterkammer mit Flur und Stall unmittelbar verbunden ist, wird die grosse Bequemlichkeit erreicht, Rüben und Knollen schnell zur Küche zu schaffen und das fertige Schweinefutter von hier, sowie auch das Rauhfutter usw. aus der Futterkammer auf kürzestem Wege in den Stall abzutragen. Um auch den Stall gleich von aussen betreten zu können, was besonders zur Verfütterung von Grünzeug angenehm ist, dient die Haustürvorhalle. Dadurch, dass Flur, Küche und Stube vom Stallraum durch Rübenkeller, Futterkammer und Vorhalle vollständig getrennt sind, wird das Eindringen von Feuchtigkeit, Dunst und Hitze aus dem Stall in die

ass

V.

(■

R;

Fig. 1096. Seiten- (Hof-) Ansicht.

Fig. 1093—1096. Bauernhaus mit Stall- usw. Anbau. (Gehöft für 3 Kühe usw.) (Prof. Schubert.)

unmittelbar in den neben dem Keller gelegenen Abort, Wohnung vollständig vermieden, sowie in den Rübenkeller (9 qm) und in die Futterkammer (11,5 qm), welche eine kleine Treppe zum

Das Obergeschoss enthält an der Vorderfront die aus einer 25,2 qm grossen, heizbaren Stube und aus einer 7,3 qm grossen Kammer bestehende Altenwohnung (Wohnung des früheren Besitzers). Hinter der Stube befinden sich zwei Schlaf-

(d erija. 7/t £Jhruefo.

3>"ü,ipe

fczttes'.

=]

_l

1e] u l es

o'>'r

3;S0

g, Z)ct<}£ u 4er. * fc j

Jso

-J -

JJoo

-2j0

t-Z/o

*0 J~0

/O

Fig. 1097. Erdgeschoss.

kammern von 16,8 und 21,4 qm Grösse; letztere mit Schrankraum; sämtliche Räume sind vom Flur zugänglich. Im hohen Dachgeschoss sind an der Vorderfront angeordnet eine 12,3 qm grosse Giebelstube mit zwei seitlichen Bodenkammern und eine an erstere angebaute Räucherkammer. Der übrige Dacli-raum dient als Wäschetrockenbodeu und dergl., und der Kehlbalkenboden zur Kornlagerung.

Der Stall enthält Raum für 3 Kühe, 3 Stück Jungvieh, 2 Buchten für 2 Schweine und 2 Absatzferkel und einen Hühnerstall. Die an den Stall angebaute Tenne ist, wie bereits erörtert, durch eine hölzerne Einfalirtsbriicke mit dem höher gelegenen Hinterland verbunden.

schliesst sich noch ein Geräte- und Holzschuppen an mit breiten Dacli-überständen, unter welchen Holz zerhackt, Grünfutter gelagert werden kann usw.

Die Bauart und die Baustoffe sind fast dieselben

e fies ä

zn

3*6

■9*.°__■

7-,0-y

Der Tennengiebelwand

Futterboden enthält. Der Fussboden des Hauskellers I und Rübenkellers liegt 60 cm tiefer als der Fussboden der anderen Räume. Dadurch, dass der Rüben- der hölzernen Decke des Stalles, der Rüben- und

wie bei den vorausgeschickten Gehöften. An Stelle

Hauskeller, die auf der unteren Fläche mit ver- haus mit dem Stall zusammengebaut, hingegen ein längertem Zementmörtelputz auf Falzbaupappe ge- besonderes Scheunen- und Schuppengebäude vorgedacht ist, kann auch eine Massivdecke ausgeführt sehen, werden.

Das Wohnhaus, welches seinen Giebel der Strasse zukehrt, enthält in Eücksicht auf den etwas grösseren Betrieb im Erdgeschoss eine zweite Schlafkammer.

Das Gehöft macht durch seine Geschlossenheit, den einfachmalerischen Aufbau, die geschickte Ver-

Jlr-v

'A

ofc/i Iq    rrx.er

-2/ -Vf***

Ft -de

r- -

e. T'c

- o^e

vT -

L Jzt

•'Zv-

i 4

P jr

i,G4Err⁴vvr!rrT7--n-i;-i-f ■!! ]

Fig. 1098. Dachgeschoss des Stalles, Obergeschoss des Wohnhauses.

Fig. 1099. Dachgeschoss des Wohnhauses.

mi

«a

«O

(rf

r.uu

ii

Fig. 1100. Vorder-(Strassen-) Ansicht.

teilung von Öffnungen und Wandflächen und durch die zueinander passenden Farbentöne der Baustoffe einen durchaus ländlichen, reizvollen Eindruck.

Die Baukosten belaufen sich für das Wohnhaus auf etwa 7300 M., für den Stallanbau usw. und alle Nebenanlagen auf etwa 0300 M., also insgesamt auf etwa 13600 M.

Bei dem in den Fig. 1102—1105 abgebildeten Gehöft (für 6 Kühe, 1 Pferd usw.) ist das Wohn-

Von der Strasse gelangt man zunächst durch eine überdachte Halle oder Laube in einen Fluranbau, der den Abort enthält und den Zugang zur Küche und zum Stalle bildet. Die geräumige Küche, zugleich Wasch- und Futterküche, welche die Bodentreppe aufnimmt und einschliesslich dieser 21 qm gross ist, steht mit der an der Vorderfront gelegenen 21,8 qm grossen Wohnstube, ferner mit der 5,7 qm grossen Milchkammer und der Kellertreppe in un-

mittelbarer Verbindung. Die Wohnstube ist mit grossem Ecksitzplatz ausgestattet und stellt mit den beiden Schlafkammern (16,3 und 13 qm) in Verbindung; die kleinere Kammer enthält einen geräumigen Wandschrank.

Die Küche und Stube sind unterkellert. Das Dachgeschoss enthält eine 15,5 qm grosse Giebelstube, zwei geräumige Bodenkammern und eine Räucherkammer. Der übrige Bodenraum und der Kehlbalkenboden dienen als Trockenspeicher und Kornschüttboden. Der Stall enthält 6 Kühe, 3 Stück Jungvieh, 3 Schweinebuchten (mit Hof), 1 Pferd, sowie eine Häckselkammer mit eingebauter Bodentreppe und Futterschlot. Die Scheune besteht aus 2 Bansen

ist das Wohnhaus mit dem Stallgebäude durch einen einstöckigen Übergangsraum, die Wasch- und Futterküche, verbunden.

Das einstöckige Wohnhaus enthält im Erdgeschoss an der Vorderfront eine 22,5 qm grosse Wohnstube, dahinter an der Hoffront die 18 qm grosse Küche, neben dieser, an der linken Seite eine 7,9 qm grosse Milchkammer, auf der rechten Seite eine 4,2 qm grosse Speisekammer und an der rechten Seiten-und an der Vorderfront zwei Schlafkammern von 13,4 und 17 qm Grösse. Zwischen Wohnstube, Küche und Hauptschlafkammer liegt der Hausflur mit Bodentreppe. Der Eintritt in diesen erfolgt durch eine an der Vorderfront liegende, mitiiberbaute kleine

Fig. 1101. Rechte Seitenansicht.

Fig. 1097—1101. Zweistöckiges Bauernhaus mit Stall-usw. Anhau. (Prof. Schubert.)

und 1 Quertenne. Im linken    Bansen ist    ein    nach    Vorhalle oder Windfang, welche nicht nur die An-

vorn offener Karrenschuppen    angeordnet,    dahinter    nehmlichkeit bietet, troknen Fusses die Wohnung

liegen 2 Räume für Holz und    Kartoffeln.    betreten zu können, sondern auch in der daselbst

Die Bauart und die Baustoffe stimmen    mit    den-    befindlichen Bank einen geschützten Sitzplatz mit

jenigen der vorausgeschickten Gehöfte im allgmeinen Blick auf Strasse und Garten gewährt, überein. Alle äusseren Fachwerkswände sind mit Aus der Küche und vom Hofe gelangt man in

die 12,9 qm grosse Wasch- und Futterküche und aus dieser unmittelbar in Stall, Milchkammer und Abort. Ferner gelangt man aus der Küche unmittelbar auf die unter der Bodentreppe liegende -Kellertreppe; unterkellert sind Stube, Flur und beide Schlafkammern.

glattem, weissem Gefachputz und dunkelbraun angestrichenem Holzwerk ausgeführt gedacht.

Auch dieses Gehöft zeichnet sich aus — sowohl von der Strasse als auch vom Hofe gesehen — durch einen streng aus dem Grundriss und von innen heraus entwickelten Aufbau von malerischer farbenfroher Wirkung.

Das Dachgeschoss enthält an der linken Giebelfront eine 16,5 qm grosse Stube und daneben eine Die Baukosten belaufen sich für das Wohnhaus geräumige Bodenkammer, sowie eine Räucherkammer.

Der übrige Bodenraum dient als Wäschetrockenboden und der mit Aufzugsluke versehene Kehlbalkenboden als Kornschüttboden.

auf etwa 6000 M., für den Stall auf etwa 3100 M„

für die Scheune und Nebenanlagen auf etwa 3900 M., also insgesamt auf etwa 13000 M.

Das Stallgebäude enthält im Hauptraum 10 Kühe, und grössten Gehöft (für 10 Kühe, 2 Pferde usw.) 4 Stück Jungvieh und 4 Schweinebuchten und im

Bei dem in Fig. 1106—1108 dargestellten letzten

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

32

■2)

| y <d* c Jj \y e. x,

n--IT-

11

l-£

Jiat rv'j eres \\

^ ’jrerls/rXu/.

Y7.

so

⁶‘°\°

ne**.

arto

’Sm

ftri t* rjchlo

*• :

-1%.

: 6'

X*,

,z£er

£***£,

4T?*

//oA~

"Ysv

«rj 77?t Iclj fca rrt 4 . Y *S/ jr ^to-

—

«K <^Ca t-t-j

-r*7 e r~

«1- Jv

(.— zo ——

c ?x ßs    I

■ZSo .

&r

/?jccy-

ZTc

*-E3 -5*-° —

&llt>

70, SO

'f£3<^s

ZS*

angebauten Nebenraum 2 Pferde, eine Knechtekammer, eine mit Pferde- und Kuhstall in Verbindung stehende Futterkammer mit Bodentreppe und eingebautem Futterschlot und einen Raum für 50 Hühner.

Ausnahme machen die Decken der Stallräume und der Wasch- und Futterküche, sowie das Schuppendach. Die Decken bestehen aus breiten Hohlziegeloder Schwemmstein-Kappengewölben zwischen T-Trä-

/Zf sr

io s~ o -/ Zs 3 y «r*

*5"

Za

Fig. 1102. Erdgeschoss.

Am Pferde- und Hühnerstall ist ein offener gern, die im Kuh- und Schweinestall auf einem mitt-Schuppen für 4 Fuhrwerke und Ackergeräte ange- leren Trägerunterzug ruhen, der von zwei Säulen baut. Das Scheunengebäude enthält 2 Bansen und | unterstützt wird.

Das Schuppendach ist ein doppellagiges Asphaltsind 2 Räume für Brennholz und Kunstdünger eingebaut . pappdach, das einen roten Anstrich erhalten kann.

Die gesamte Bauart und die Baustoffe sind dieselben wie bei den anderen Gfehöften. Die einzige wendet werden.

1 Quertenne. In der Vorderfront des rechten Bausens

ver-

Unter Umständen kann auch Falzziegeldeckung

Das ganze Gehöft wirkt ebenso wie die geschickten durchaus ländlich, malerisch reizvoll.

voraus-

Die Baukosten belaufen sich für das Wohnhaus nebst Übergangsraum auf etwa 8200 M., für das Stallgebäude auf etwa 6200 M., für die Scheune auf etwa 4000 M. und für den Schuppen einschliesslich Nebenanlagen auf etwa 1600 M., also insgesamt auf etwa 20000 M.

.....

ö f=

u. £e r h> ol) e

Fig. 1103. Dachgeschoss.

b) Freistehende Bauernhäuser.

Fig. 1109 ist der Erdgeschossgrundriss des Bauernhauses zu dem in Fig. 82 abgebildeten Lageplan eines Gehöftes für einen Grundbesitz von 36 Hektar. Die Bauausführung des Hauses entspricht dem in Fig. 1087 und 1088 abgebildeten. In der Mitte der dem Hofe zugekehrten Hausfront liegt der Eingangsilur, welcher die Bodentreppe aufnimmt und die unmittelbare Verbindung mit der grossen und kleinen Stube, sowie mit der nach hinten heraus gelegenen, geräumigen Küche herstellt. An der nach dem Gemüse- und Obstgarten gelegenen Hinterfront befinden

«eil

ML

S«*.

*1

*v,

- _' mmr*r -

Fig. 1104. Vorder- (Strassen-) Ansicht.

■ Fa ■

jj§

!8

sn

C" mtu 1

L* •*<■» ■

’m r* — • -— ■mWfm !

US

s>

*    - -»'■■■A.

irniriTgipyi

rat

JJ

: m. < rar

«■

Fig. 1105. Hof-(Seiten-) Ansicht.

Fig. 1102—1105. Bauernhaus mit Stall- usw. Anbau und besonderer Scheune. (Prof. Schubert.

32*

sich ferner eine mit der grossen Stube in Verbindung ausgeführten Dachgeschoss wurde über der grossen stehende Schlafkammer, sowie die neben der Küche j Stube im Giebel noch eine kleine Kammer und eine

Ad,ot

ArZz

j(arTttz - <_/<•

-i

s.fV-

-- Jjs

J.ys-

'i

SO oo

— I— ³Sr

:S«

S? <70

4/*~

L_i«_

ILff...

o.rti

%/ \ *: "*'•

^oS-

9/\zc

*

?2vr

c 5 't

S-i JO

,üj i

■Z.IC-

J^oo

k y-z'T''' Jj»ecse/C

V\

?rr

X*>TlLT ^

| S30,^

'/«< -r’tc-rts*.

■Warner \

-*.<«->

ft~.r

■'frf

'S-"

SS/7-'

'O* -

so s o /    -y s"

nr

/r

zo

30

Fig. 1106. Erdgeschoss.

liegende Speisekammer. Die beiden Stuben sind durch Räucherkammer angelegt. Der Flur und die kleine Kachelöfen heizbar. In dem mit 1 m hohem Drempel Stube sind unterkellert.

Stube,

Stube.,

'Q rg /

Fig. 1110 zeigt den Erdgeschossgrundriss eines    geräumigen Flur, Diele, welcher an der Hinterfront des

grösseren Bauernhauses. Dasselbe wird durch einen    Hauses die Geschosstreppe aufnimmt und vom Hofe aus

durch eine im Giebel massiv überbaute Vorhalle zugänglich ist, in zwei Hälften geteilt. Die kleinere linke Hälfte enthält ein nach vorn heraus gelegenes kleines und ein nach hinten angeordnetes grösseres Wohnzimmer. Die rechte Gebäudehälfte enthält an der Hoffront eine grössere und eine kleinere Schlafstube, nach hinten heraus die geräumige Küche, welche mit der Waschküche und Speisekammer in Verbindung steht. Die zugleich als Futterküche dienende Waschküche ist mit einem besonderen Ausgang in Richtung der Stallungen versehen. Unter dem Treppenpodest ist ein kleiner abgeschlossener Hinterflur angelegt, dessen 5 Türen einen bequemen Verkehr von der Hauptwohnstube und der Küche mit Hof und Stallungen, sowie mit dem Keller ermöglichen. In dein mit hohem Ziegeldach versehenen

'Hfl

> lel -

JJa —t

Fig. 1107. Dachgeschoss.

Hl

1% .

Fig. 1108. Vorder-(Strassen-) Ansicht.

Fig. 1106—1108. Bauernhaus mit durch Übergangsraum verbundenem Stallgebäude; besondere Scheune usw. (Prof. Schubert.)

SjoeiseA

£a.?miter\

fliehe,.

Zinimtv

Kuchc |

Speise*'

dl

Wohn,

Sc>daf\frulteri

Fig. 1110. Freistehendes, grösseres Bauernhaus (Erdgeschoss).

Dachgeschoss sind an den beiden Diebeln 2—8 Kam-mern und eine Räucherkammer angeordnet.

9 /o

Fig. 1109. Freistehendes Bauernhaus (Erdgeschoss).

D. Gutsbesitzer -Wohnhäuser.

1. Allgemeine Gesichtspunkte.

Die Anzahl und Grösse der Räume, sowie die Einrichtung der gutsherrlichen Wohnhäuser sind sehr verschieden, sie hängen in jedem Falle von der Grösse und dem Wert des zugehörigen Grundbesitzes, dem Vermögen und den persönlichen Bedürfnissen des Erbauers ab. Bei der Aufstellung eines Bauprogramms ist daran zu denken, dass die Grösse und Ausstattung des Herrenhauses stets iu annäherndem Verhältnis zum Grundbesitz stehen muss, weil aus dessen Erträgen das Gebäude für alle Zeiten zu unterhalten ist. Aus diesem Grunde darf niemals über die Vermögensverhältnisse hinaus gebaut werden, denn ein selbst grossem Vermögen in entsprechender Weise umfangreich und luxuriös erbautes Herrenhaus kann vielleicht schon den Kindern des Bauherrn zur Last fallen, sogar bei späteren Geschlechtern den Verfall des Vermögens bewirken.

Beim Bau der Herrenhäuser sind nun folgende allgemein geltende Haupterfordernisse zu berücksichtigen:

Die Bauart soll eine einfache, auch für ländliche Bauhandwerker verständliche und dauerhafte sein. Der Grundriss und Aufbau sollen nicht gekünstelt, zerrissen sein, d. h. nicht zu stark durch Ausbauten, komplizierte Dachformen und Türme gegliedert werden, da sonst Ecken und Winkel entstehen, in denen sich infolge der freistehenden, ungeschützten Lage des Gebäudes leicht der Schnee festsetzt und der Regen eindringt, wodurch das Gebäude fortwährende Ausbesserungen erfordert. Die architektonische Ausbildung der Fronten soll sich aus dem Grundriss heraus entwickeln, dabei einfach und doch hübsch, ohne alle bedeutungslose Zierrate sein, sie muss den Charakter des Gebäudes klar zum Ausdruck bringen und dasselbe mit der landschaftlichen Umgebung in Einklang bringen.

Die Lage des Hauses an und für sich und seine Umgebung muss eine trockene, freie, der Luft zugängliche sein und die Hauptfront des Hauses gegen Süden oder Südosten, nach dem Garten oder Park gerichtet werden. Auf der Garten- usw. Seite werden dann die Wohnräume der Familie angeordnet, welche oft mit Sitzhallen, geschützten Terrassen usw. versehen sind, während sich der nach Norden, dem Hofe zugekehrten Front der Eingangsflur, die Wirtschaftsräume und das Geschäftszimmer des Gutsherrn befinden, welches vom Hofe für Beamte und Gesinde leicht zugänglich sein muss und einen guten Überblick über diesen ermöglicht. Der Haupteingang wird gewöhnlich in der Hausmitte und in der Mittelachse des Hofes mit angemessener Vorfahrt und oft mit überdachten Rampenanlagen angeordnet. Der

Haupteingang, der gewöhnlich nur für die Herrschaft dient und dann für die Dienerschaft und das Hofgesinde einen besonderen, mit den Wirtschaftsräumen verbundenen Eingang erfordert, leitet dann zu einem geräumigen Hausflur über, von dem die Räume unmittelbar zugänglich sind. Oder der Haupteingang führt zu einer Diele oder Halle, einem grossen, heizbaren Raum, um welchen sich die übrigen Räumlichkeiten vielfach symmetrisch gruppieren. Die Anordnung der Wirtschaftsräume erfolgt bei grossen Herrenhäusern auch wohl im Kellergeschoss oder in einem besonderen Flügelbau. Auf jeden Fall ist die Lage der reichlich zu bemessenden Wirtschaftsräume sehr oft für die ganze Grundrissbildung massgebend, besonders, wenn die sog. Draussenwirtscliaft auch vom Herrschaftshause aus geleitet werden soll.

Die Schlafräume werden bei einstöckigen Gebäuden im Erdgeschoss, nach der Gartenseite hin angeordnet, bei zweistöckigen im Obergeschoss. Die grössere Zahl der Fremdenzimmer wird entweder auch im Obergeschoss untergebracht oder, falls solches nicht vorhanden ist, im ausgebauten Dachgeschoss.

Alle Räume, welche gleichzeitig benutzt werden sollen, müssen bei- und nebeneinander liegen. Auch muss man in jedes Zimmer unmittelbar gelangen können, ohne erst andere durchschreiten zu müssen. Schliesslich ist für die erforderliche Grösse der Räume, die gewöhnlich diejenige städtischer WTolmliäuser übertrifft, sowie für einfache Grundform und gute Beleuchtung derselben Sorge zu tragen.

2. Die Räume.

Die wichtigsten Räumlichkeiten eines grösseren Herrenhauses sind:

a)    ein Hausflur, Diele,

b)    ein Arbeitszimmer des Herrn,

c)    ein Zimmer der Frau,

d)    ein Saal,

e)    ein Speisezimmer,

f)    ein Kinder Wohnzimmer,

g)    einige Schlafzimmer für die Eltern und Kinder nebst Schrankzimmer, Badezimmer usw.,

h)    mehrere Fremdenzimmer,

i)    mehrere Schlafräume für männliche und weibliche Dienstboten.

k)    eine Küche nebst Speisekammer und Spiilküche,

l)    Vorratskeller.

a) Der Hausflur, Diele.

Der Hausflur, der hauptsächlich den Verkehr von Zimmer zu Zimmer vermitteln soll, liegt, wie schon vorausgeschickt, am zweckmässigsten möglichst in der Mitte des Hauses, an der Hofseite. Er erhält gewöhnlich einen Fliesen-, Platten- oder Terrazzo-

zeit gelangt die geräumige altdeutsche Diele wieder zur Anwendung, sie nimmt dann meistens nach alten    bedarf keines unmittelbaren Zuganges vom Flur oder

Vorbildern die Haupttreppe auf, reicht bei zwei-    der Diele, gewöhnlich liegt dasselbe als Vor- oder

stockiger Bauart durch beide Geschosse und steht im    Zugangszimmer neben dem Saal an der Gartenseite.

Obergeschoss durch einen ringsum laufenden Gang,    Die Grösse des Zimmers beträgt etwa 20—25 qm.

Galerie, mit allen Zimmern in Verbindung. Die    Erwünscht ist die Ausbildung eines Sitzplatzes in

Diele wird dann heizbar angeordnet und wohnlich    einer Fensternische oder eines Blumenerkers. Zu-

ausgestattet, oft mit altertümlichen Schränken, Ge-    weilen wird mit dem Zimmer ein Blumenzimmer oder

räten, Truhen, hohen Wanduhren, Jagdtrophäen usw.,    Wintergarten (ganz aus Glas und Eisen) in Verschönen Erbstücken vorelterlichen Hausrates ausge-    bindung gebracht. Die Möblierung und Ausstattung

stattet. Auch nimmt sie häufig einige Garderobe-    des Zimmers ist gewöhnlich eine sehr zierliche;

Ständer oder an deren Stelle tretende Schränke auf,    erstere besteht aus einem kleinen Schreibtisch, dawährend die Garderobe ankommender Gäste in einem    neben ein Bücherschrank, aus einem Sofa, einigen

Polsterstühlen, Regalen für Nippsachen, schön gebundene Bücher, einem Büffettischchen, einem hellen Marmorkamin mit darüber befindlichem Spiegel und zuweilen aus einem Piano.

b) Das Arbeitszimmer des Herrn.

Dasselbe soll einen vollständigen Überblick des Wirtschaftshofes gestatten und unmittelbar vom Hausflur oder der Diele zugänglich sein. Bei grösseren    möglich in Stuck und Malerei durchgeführt, die

Wohnhäusern erhält das Arbeitszimmer noch einen    Farbengebung eine brillante, der Gesichts- und Haar-

kleinen mit Windfang versehenen Ausgangsflur nach färbe der Hausfrau angepasst; gebrochene Farben, dem Hof für den Verkehr mit den Hofbeamten und pompejanisch Rot, Theegrün, venetianisch Blau passen dem Gesinde. Die Grösse des Zimmers beträgt etwa für alle Fälle.

24—30 qm. Die Möblierung besteht aus dem Schreibtisch (1,5—1,8 m lang, 0,9—1,2 m breit), welcher entweder parallel zum Fenster oder besser so aufgestellt wird, dass das Licht von links vor die Hand fällt, ferner aus einem oder mehreren neben dem Schreibtisch stehenden Schränken für Akten, Bücher usw., einem Geldschrank — womöglich in einer aus Zementmauerwerk hergestellten Wandnische. Ausserdem sind erforderlich ein Sofa, zugleich als Ruhebett dienend, mit Tisch, mehreren Sesseln und Stühlen,

fussboden oder einen Linoleumbelag auf Hartgips-estrich und wird oft mit einer Heiz Vorrichtung (Kamin) versehen. Der Natur der Sache nach hängt er in der Kegel mit der Haupttreppe unmittelbar zusammen und empfängt auch von dieser seine Beleuchtung.

Der Hausflur entwickelte sich aus der Diele oder Tenne des mittelalterlichen norddeutschen Wohnhauses, die damals in einer die Zimmer weit übertreffenden Grösse den wichtigsten Raum, den Mittelpunkt der Wohnung bildete, in dem sich das häusliche und geschäftliche Leben der Bewohner abspielte.

Während im norddeutschen Mietshause der Flur der Einzelwohnung gleichsam zu einem verkrüppelten Korridor von geringen Abmessungen — meist als Entree bezeichnet — zusammenschrumpft, hat sich in West- und Süddeutschland der Nachklang der altdeutschen Diele in der Gestalt eines geräumigen, vielfach den Mittelpunkt des Gebäudes einnehmenden Raumes von der Grösse eines zweifensterigen Zimmers erhalten, der dann die unmittelbare Zugänglichkeit der meisten Zimmer bewirkt.

Auch bei manchen Herrenhausbauten der Jetztbesonderen kleinen Raum abgelegt wird.

Rauchtisch usw. Die Dekoration muss einen ernsten, wohnlichen Charakter zeigen. Zu empfehlen sind gebrochene, gesättigte Farben, Wandpaneele und getäfelte Decke, Ledertapete, mit Leder überzogene schlichte Eichenmöbel, farbige wollene Fenstergardinen usw.

Arbeitszimmer in grösseren Häusern erhalten noch einige Nebenräume, z. B. einen Archivraum, der möglichst feuersicher sein muss, da er zur Aufbewahrung wichtiger Familien- und Gutsurkunden und dergl. dient. Ferner sehr oft einen kleinen Ankleide raum, welcher Waschtisch und Kleiderschränke enthält. Vielfach wird auch ein Bibliothekzimmer mit dem Herrenzimmer verbunden, welches zugleich oft als Rauch-, Spiel- usw. Zimmer dient. Wird auch noch ein Billardzimmer gewünscht, so muss dasselbe mindestens 2,8—2,9 m Breite und 4—4,3 m Länge erhalten. Soll auf allen Seiten für die dem Spiel zuschauenden Personen Platz vorhanden sein, so muss das Billardzimmer mindestens 5 m Breite und 6 m Länge haben.

c) Das Zimmer der Frau

Die Wand- und Deckendekoration sei heiter, wo-

Zuweilen wird mit dem Zimmer der Frau noch ein kleiner, als besonderes Schmuckstück behandelter Nebenraum, das sog. Boudoir verbunden, welches der Frau zur Ruhe und Erholung, sowie als Empfangsraum für vertraute Besuche dient.

(1) Der Saal.

Zu geselligen bezw. festlichen Zwecken dient als grösster der Wohnräume der Saal. Derselbe erhält einerseits einen unmittelbaren Zugang vom Hausflur

Die günstigste Grundform des Speisezimmers zur Aufstellung einer einzigen langen Tafel ist das längliche Rechteck. Die geringste Breite, mit der man in diesem Falle ausreicht, ist 3,4 m. Diese setzt sich zusammen aus der Tafelbreite mit 1 m, den Sitzbreiten auf beiden Tafelseiten mit je 0,5 m und den notwendigen Gangbreiten hinter den Sitzen mit je 0,7 m, also 1,0 -f- 2 . (0,5 + 0,7) = 3,4 m.

Da indessen meistens an einer Längsseite des Raumes Möbel aufgestellt werden sollen, so wird die Breite in diesem Falle 4—5 m betragen müssen. Speisezimmer bezw. im Büffet, so muss er in einem Die Länge des Speisezimmers richtet sich nach der Neben- oder Vorraum der Küche begingen, beides, Anzahl der speisenden Personen und rechnet man damit keine Küchengerüche in das Speisezimmer für jede Person 60 cm Tischlänge.

Sollen zwei Tafeln nebeneinander oder in Huf-

eindringen können. Ein Sprachrohr neben dem Aufzug und eine kleine Vorrichtung zum gelegentlichen eisenform gedeckt werden, so stellt sich die Breite    Spülen, sowie eine solche zum Warmhalten der

des Zimmers auf 2.1,0 (2 Tafelbreiten) + 4.0,5 +    Speisen und Teller sind im Anrichteraum erwünscht,

2.0,7 + 1,0 (4 Sitz- und 2 äussere Gangbreiten und    Ausserdem erhält der Anrichteraum einige Schränke

1 Mittelgangbreite) = 6,4 m, und mit Möbeln an    für Glas, Porzellan, Tafelgeschirr und Wäsche und

einer Längswand auf 7 m.

oder der Diele, anderseits eine solche Lage, dass bei grösseren Festlichkeiten die Zimmer des Herrn und der Frau, sowie das Speisezimmer bequem mitbenutzt werden können, so dass alle gleichzeitig benutzten Räume als ein Ganzes erscheinen und der Verkehr in denselben erleichtert wird. Häufig dient der Saal zugleich als Gartenzimmer, d. h. er bildet gewisser-massen den Übergang nach dem Garten, wie der Hausflur denjenigen nach dem Hofe. Den Eintritt in den Garten vermittelt dann eine Glastür, sie führt gewöhnlich zunächst auf eine Veranda, überdachte Terrasse oder dergl., welche einen geschützten Sitzplatz im Freien gestatten. Soll der Saal auch zum Tanzen dienen, so muss er eine Grösse von etwa 45—60 qm, bei grossen Anlagen wohl auch bis 100 qm erhalten. Jedoch soll der Saal nicht zu gross sein, damit er mit den andern Räumen in richtigem Verhältnis steht und seine Erheizung nicht zu kostspielig wird. Da der Saal in erster Linie dem Empfang der Gäste bezw. der Unterhaltung während geselliger Festlichkeiten dient, so ist sein wichtigstes Möbel der Stuhl und das Sofa in seinen mannigfach wechselnden Formen. Um den Raum nicht leer erscheinen zu lassen, pflegt man inmitten desselben ein sog. Rundsofa aufzustellen oder man umgibt dort einen häufig mit Büchern und Bildermappen belegten Tisch mit einer Gruppe aus Sofas und Sesseln. Häufig werden solche Sofaanordnungen auch an verschiedenen Stellen des Saales getroffen. Die Dekoration soll eine dem Zweck entsprechende festlich-heitere sein, Skulpturenschmuck, schwere Teppiche, reiche Fenstervorhänge und Portieren aus schweren Stoffen sind sehr beliebt.

e) Das Speisezimmer.

Die Möblierung des Speisezimmers umfasst deu Speisetisch (Ausziehtisch), die nötige Anzahl Rohrstühle mit steilen Rücklehnen, einen Büffetschrank, Anrichte- oder Büffettisch usw. Letztere müssen so angeordnet sein, dass sie für die praktische Aufstellung der Tafeln nicht hinderlich sind, also hauptsächlich an den kurzen Wänden, in den Ecken oder in Wandnischen.

Für die Beleuchtung wäre Deckenlicht das günstigste, dann Fenster an der Schmalseite des Zimmers, da solche an einer Längsseite insofern ungünstig sind, als die Hälfte der Speisenden gezwungen ist, in das blendende Tageslicht zu sehen. Da jedoch die Speisezimmer meist bei künstlicher Beleuchtung benutzt werden, so ist diese Frage nicht von so grosser Bedeutung.

Die Lage des Speisezimmers gegen die Himmelsgegend ist ziemlich gleichgültig, meistens wird die sonst ungünstige Lage nach Norden oder Westen gewählt.

Für die Heizung sind moderne Öfen oder Kamine am Platze und solche Zentralheizungs-Systeme, deren Wirkung nach Beginn der Tafel eingestellt werden kann. Das Speisezimmer bedarf nicht unbedingt eines unmittelbaren Zuganges vom Hausflur, sondern es kann durch die Wohnräume und den Saal von diesem getrennt sein, jedoch muss es mit der Küche in nahem Zusammenhang stehen.

Gewöhnlich wird zwischen Küche und Speisezimmer ein Anrichtezimmer eingeschaltet. Dasselbe ist ein etwa 10—15 qm grosser Raum, welcher als Durchgang nach der Küche dient, die aus dieser daliin gebrachten Speisen werden hier dem bei Tische aufwartenden Personal übergeben, ebenso müssen die abgetragenen Geschirre daselbst zunächst ihre Unterkunft finden.

Liegt die Küche im Kellergeschoss, was besonders bei grossen Herrenhäusern der Fall ist, so wird der Speisentransport mittels eines Aufzugs nach der Anrichte bewerkstelligt, die dann auch eine kleine Treppe (eiserne Wendeltreppe) nach der Küche aufnimmt. Beginnt der Aufzug in der Küche, so muss er im Anrichtezimmer ausmünden, endigt er im

einen Tisch.

In dem Bestreben, die bebaute Grundfläche zu verkleinern und dadurch die Baukosten zu verringern, werden die Schlafräume meistens im Obergeschoss untergebracht werden. Am besten eignen sich hierzu angeordnet. Dieselben müssen immer möglichst gross, eiu oder mehrere langgestreckte, schmale Räume, hoch und luftig angelegt werden und erhalten am

deren Schmalseiten mit je einer Tür und einem besten östliche Lage, nicht allein, weil es angenehm Fenster versehen sind, während die Längsseiten für ist, sich von der aufgehenden Sonne wecken zu lassen, sondern auch, weil die Temperatur der östlich gelegenen Räume in jeder Jahreszeit die günstigste ist. Die Lage nach Westen gilt wegen des Windes und wegen der Erwärmung durch die tiefstehende Nachmittagssonne mit Recht als schlechteste. Die früher sehr beliebten fensterlosen Alkoven und Bett-

f) Das Wohnzimmer der Kinder.

Kinderzimmer müssen möglichst hell, nach Süden oder Südosten gelegen und gut zu lüften sein. Wegen des beim Spielen der Kinder verursachten •Geräusches muss das Zimmer möglichst entfernt vom Arbeitszimmer des Herrn und dem Saal liegen und sich möglichst dem Zimmer der Frau anschliessen. Das Kinderzimmer soll 30—40 qm gross sein und viele Wandflächen zur Aufstellung von Schränken und anderen Möbeln erhalten. Die Möbel (grosser Arbeitstisch, Klavier, mehrere Schränke für Spielsachen und Bücher, eine grössere Anzahl Stühle) sollen einfach und dauerhaft und mit abgerundeten Ecken und Kanten hergestellt sein. Der Ofen ist zum Schutz der kleineren Kinder womöglich mit einem niedrigen Eisengitter zu versehen, innerhalb des letzteren steht auch der Kohlenbehälter.

g) Die Schlafzimmer und Zubehör.

nisclien sollte man möglichst vermeiden, weil sie die Lüftung und Reinhaltung des Schlafzimmers erschweren. Die Beleuchtung der Schlafräume braucht nicht stark zu sein, ein, höchstens zwei Fenster genügen in den meisten Fällen, es ist dies auch wegen der Gewinnung von Wandflächen zur Aufstellung der Möbel nur vorteilhaft. Fenster und Türen sollen so angelegt werden, dass eine kräftige Lüftung möglich ist. Die Betten sollen möglichst nur an inneren Wänden aufgestellt werden, da das Schlafen an Aussenwänden ungesund ist. Jedes Schlafzimmer sollte mit einer Heizvorrichtung versehen sein.

a) Das Schlafzimmer der Eltern.

Bei grösseren Wohnungen stellt dieses Zimmer mit einem Schrank- oder Kleiderzimmer in möglichst unmittelbarer Verbindung; auch darf in der Nähe ein Klosett nicht fehlen. Die Grösse soll mindestens etwa 25—30 qm betragen. Das Schlafzimmer für die kleinen Kinder liegt meist neben dem elterlichen Schlafzimmer. Beide Räume werden häufig bei einstöckigen Häusern im Erdgeschoss, bei zweistöckigen im Obergeschoss angeordnet. Die Grösse soll etwa 20—25 qm betragen.

ß) Die Schlafzimmer der grösseren Kinder.

Sind Schlafzimmer für erwachsene Söhne und Töchter erforderlich, so werden dieselben nicht durch Türen unmittelbar miteinander verbunden, sondern nur von aussen zugänglich gemacht. Durch den Fortfall der Zwischentüren werden nicht allein gegenseitige Störungen vermieden, sondern auch mehr Wandfläche zur Aufstellung von Möbeln gewonnen. Beim Heranwachsen der Kinder wird auch vielfach den Töchtern das Kleinkinder-Schlafzimmer eingeräumt, während die der Aufsicht eines Erziehers anvertrauten Söhne mit diesem zusammen im Obergeschoss oder ausgebauten Dachgeschoss wohnen und schlafen.

y) Die Schrank- oder Kleiderkammern

sind Räume, in welchen die Schränke zur Aufbewahrung der nicht im ständigen Gebrauch befindlichen Garderobe bezw. der Wäsche und Betten die Schrankstellung frei bleiben.

ö) Das Badezimmer.

Dasselbe liegt am bequemsten neben einem der Schlafzimmer, also im Erd- oder Obergeschoss, doch wird es auch dort, wo mit knapperen Geldmitteln gebaut werden muss, im Kellergeschoss untergebracht. Seine Grösse ist schon mit 2—2,5 m Breite und 3 m Länge genügend. Man verwendet Wannen aus Zinkblech Nr. 16 oder die haltbareren und schöneren aus weiss emailliertem Eisen- oder Stallblech und verbindet sie mit einer Brause- oder Duscheeinrichtung.

Blechwannen werden hauptsächlich im Obergeschoss verwendet, und es muss dann der hölzerne Fussboden gegen die Nässe durch einen Linoleumbelag oder modernen Kunstestrich (Xylolith, Torgament, Doloinent usw.) geschützt werden. Ordnet man das Badezimmer aber im Erdgeschoss an — wozu man einen nicht unterkellerten Raum benutzt — oder im Kellergeschoss, so wird die Badewanne dann zweckmässig im Erdboden ganz versenkt angebracht, aus Beton gestampft und mit Porzellanplättchen ausgekleidet. Der Zugang der Badewanne erfolgt dann durch drei auf einer ihrer Schmalseiten angeordneten Stufen. Der Fussboden des Badezimmers kann dann ein Kunstestrich oder ein mit Linoleum belegter Massivboden sein. Die Erwärmung des Badewassers und gleichzeitig des Badezimmers geschieht meistens durch kupferne Badeöfen, in denen das hineingeleitete

Die Küche liegt, wie bereits früher erwähnt, entweder in der Nähe des Speisezimmers oder auch im ist und sie üble, gesundheitsschädliche Gerüche ver- Kellergeschoss. Letztere Lage hat ausser einer Verbreiten, die mindestens eine fortdauernde, regelmässige Desinfektion erfordern. Sehr geeignet sind gut eingerichtete Nachtstühle mit Porzellaneimern, wenn dieselben täglich entleert werden und zur Ermöglichung der Geruchlosigkeit mit einem luftdicht schliessenden

Wasser bei städtischen Wohnhäusern allgemein mittels Gasfeuerung, bei ländlichen mittels Steinkohlenfeuerung erwärmt wird. Zweckmässig kann auch ein Wasserklosett (Spülabort) im Badezimmer angeordnet werden. Das Abflussrohr der Badewannen ist stets mit einem Geruchverschluss, Siphon, zu versehen.

Die Wände des Badezimmers werden auf untere halbe Höhe mindestens mit Ölfarbe, zweckmässiger mit Porzellanemaillefarbe angestrichen, bei besserer Ausführung mit Porzellanplättchen bekleidet und die oberen Wandfiächen mit Kalk oder ähnlicher Farbe angestrichen.

s) Die Aborte.

Die Aborte müssen in der Kegel vom Hausflur unmittelbar zugänglich sein, doch sollen diebetreffenden Türen so auffällig und so gelegen sein, dass man nicht durch Verwechslung derselben mit anderen Türen unabsichtlich in den Abort geraten kann. Man wählt deshalb Türen von besonders kleinem Format. Am günstigsten liegen die Aborte gegen Norden, damit sie der Einwirkung der Sonnenstrahlen entrückt sind. Jeder Abort muss von aussen beleuchtet und gelüftet werden. In grösseren Häusern werden zweckmässig mehrere Aborte an verschiedenen Stellen angelegt, und zwar einer zum allgemeinen Gebrauch in der Nähe der Treppe oder des Hausflurs, ein zweiter in der Nähe des Schlaf- oder Badezimmers oder in dem letzteren, ein dritter in Verbindung mit dem neben dem Arbeitszimmer des Herrn gelegenen An-kleideraum und ein vierter Abort für Dienstboten in der Nähe der Gesinderäume. Aborte mit Wasser-spiilung, sog. Wasser-Klosetts, haben wegen ihrer Geruchlosigkeit und Reinlichkeit den unbedingten Vorzug vor allen anderen Abortanlagen. Da dieselben jedoch eine Druckwasserleitung und Röhrenentwässerung erfordern, auch alle Reparaturen mit Schwierigkeiten verbunden sind, so werden sie auf dem Lande nur vereinzelt angewendet. Abortanlagen mit Gruben und Tonnenaborte sind unzweckmässig, da ihre Entleerung mit Schwierigkeiten verbunden

Deckel versehen werden. Ebenso bewährt haben sich die mit automatisch wirkender Torfmullstreuung versehenen und deshalb ganz geruchlosen Abortsitze oder Nachtstühle.

Über die Einrichtung, Konstruktion und Lüftung der Abortanlagen vergl. 3. Der innere Ausbau.

h) Die Fremdenzimmer.

Auf dem Lande sind Fremdenzimmer unentbehrlich und oft in grösserer Zahl erforderlich. 3 bis 4 Fremdenzimmer sind selbst für kleine Gutsbesitzer-Wohnhäuser nicht zu viel, vielfach werden deren 6—8 angelegt, von welchen jedoch einige als kleine Bodenkammern ohne Heizvorrichtung hergestellt werden können. Man gibt den Fremdenzimmern im Hause eine unabhängige, abgesonderte Lage, am besten im Obergeschoss oder, wenn solches fehlt, im ausgebauten Dachgeschoss, wo man sie alle unmittelbar von einem Flure aus zugänglich macht und jede Tür mit einer Nummer, auffälliger mit einem irgend eine figürliche Darstellung zeigenden Schildchen versieht.

i) Die Gesindezimmer.

Die Anzahl dieser Räume richtet sich nach der Zahl der in einem gutsherrlichen Haushalt beschäftigten Dienstboten. Meistens ist eine Wirtschafterin vorhanden, welche als Vertreterin der Hausfrau in Wirtschaft und Küche die Aufsicht über das Küchengesinde führt und deshalb ein eigenes Zimmer in der Nähe der Küche erhält. Desgleichen erhält hier die Köchin mit einem oder mehreren Küchenmädchen ein gemeinschaftliches grösseres Zimmer. Stubenmädchen, von denen meist 1—2 zur häuslichen Arbeit und zum persönlichen Dienst der Hausfrau gehalten werden, bekommen zweckmässig einen Schlafraum in der Nähe des herrschaftlichen Schlafzimmers. Wird ein Diener gehalten, so liegt seine Kammer am besten in der Nähe des Arbeitszimmers des Herrn, sonst aber auch im Dachgeschoss. Für Gesindeschlafräume, in denen ausser mehreren Betten und Schränken auch Tisch und Waschtisch aufgestellt werden, sind längliche Grundrissformen mit möglichst viel Wandfläche am zweckmässigsten. Für die Heizung sind eiserne Öfen am passendstem

k) Die Küche.

kleinerung der bebauten Fläche und der Baukosten noch die Annehmlichkeit, dass dann alle übrigen für die Hauswirtschaft dienenden Räume im Kellergeschoss untergebracht werden können. Zuweilen befindet sich die Küche auch nebst Backstube, Waschküche, Dienstbotenräumen usw. in einem besonderen Anbau. Die Küche liegt am besten nach Norden; sie muss stets gut beleuchtet und lüftbar sein. Zur Abführung der Dämpfe wird ein 21 x 21 cm weites Dunstrohr angelegt, welches warm neben dem 14x21 oder 21 x 21 cm weiten Rauchrohr für den Kochherd liegen muss. Fussboden und Wände der

Küche müssen leichte Reinigung ermöglichen. Der Fussboden erhält meistens einen Plattenbelag (Ton-, Zement- oder Metlacher Platten). Die AVände erhalten zweckmässig auf untere halbe Höhe einen Ölfarbenanstrich, besser einen Porzellanemaillefarbeanstrich, so dass sie abgewaschen werden können. Bei besseren Anlagen bekleidet man auch wohl die AVände auf untere halbe Höhe mit glasierten Tonplättchen oder Porzellanplättchen; häufig werden wenigstens die AVandfläclien oberhalb des Herdes und Spülsteins mit diesen bekleidet. Die oberen AVandfläclien sind mit lielltöniger Kalk- oder ähnlicher Farbe anzustreichen. Die Grösse einer gut eingerichteten Küche für einen mittelgrossen Gutshaushalt soll 30—40 qm betragen. Häufig wird auch, falls eine besondere Gesindeköchin gehalten wird, eine besondere Gesinde- oder Leuteküche von mindestens 20—30 qm Grösse angeordnet, oder es wird der AVasch- und Schlachtraum, der dann 20—40 qm gross sein muss, als Gesindeküche mitbenutzt. Der Kochherd verlangt eine möglichst freie Stellung, derselbe wird daher neuerdings nicht selten in die Alitte des Raumes gesetzt; die Rauchabführung erfolgt in diesem Falle durch einen Kanal im Fussboden, welcher indes nicht abkühlen darf. Kleinere Herde werden zweckmässig mit einer Schmalseite in die Mitte einer Wand aufgestellt, so dass sie von drei Seiten bequem zugänglich sind. Zur Ableitung des Spülwassers muss ein Spülstein angelegt und mit einem Wassergeruchverschluss (Siphon) versehen werden, um das Austreten übelriechender Gase zu vermeiden. Die Anbringung einer Brunnenpumpe in der Küche oder in einem Nebenraum derselben, z. B. in der Spül- und Aufwaschküche, ist recht zweckmässig; wird jedoch eine Hauswasserleitung angelegt, so wird die Küche selbstverständlich an diese angeschlossen. Zur Anbringung von Fachbrettern für allerlei Geschirr und Geräte sowie zur Aufstellung der Wandschränke usw. müssen reichliche AVandfläclien vorhanden sein.

a) Die Spül- und Aufwaschküche.

Dieselbe wird in einer Grösse von etwa 15 qm unmittelbar neben der Küche angelegt und dient zur besseren Aufrechterhaltung der Sauberkeit in der letzteren. Die Spülküche dient nicht nur zum Abwaschen, Spülen des Essgeschirres, sondern auch zum Putzen des Gemüses, Kartoffelschälen usw. Das für den Spülraum erforderliche warme AVasser wird meistens in einer im Küchenherd eingemauerten Blase oder Schlange bereitet und steigt von dort zu einem kleinen, unter der Decke des Spülraumes gelegenen Behälter. Der Spültisch muss aus mindestens 2, besser 3 Abteilungen bestehen; jede dieser ist bei mittelgrossen Anlagen 45 cm im Quadrat gross und 30 cm tief. Ausser der Warmwasser- muss auch Kaltwasser-Zuleitung für den Spültisch vorgesehen werden. Um das Geschirr nicht so leicht zu zerbrechen, wird der Spültisch auch in eliptischer Form aus Holz hergestellt. Fussboden und AVände sind wie bei der Kochküche auszuführen.

ß) Die Speisekammern.

Die Speisekammern dienen zur Aufbewahrung von Speisen und Vorräten und liegen am bequemsten im unmittelbaren Zusammenhang mit der Küche. Diese Räume müssen luftig und kühl sein und liegen deshalb am besten nach Norden. Küclien-scliornsteine sollen möglichst nicht in einer Speise-kammerwand angelegt werden. In grösseren Haushaltungen werden zwei Speisekammern angeordnet, von denen eine für die Hausfrau, die zweite für die Wirtschafterin bestimmt ist.

Ein 1 qm grosses Fenster ist für jede Speisekammer meistens ausreichend. Dasselbe wird ausserdem noch mit einem Drahtgazerahmen verschlossen, damit bei geöffnetem Fenster die Fliegen abgehalten werden. Der Fussboden ist am besten massiv, die AVände erhalten zweckmässig einen Ölfarbenanstrich. Lange, ununterbrochene Wandflächen zur Aufstellung von Schränken oder einfachen Bretterregalen sind erforderlich. Die Grösse einer Speisekammer beläuft sich auf 6—8 qm, wobei die Breite derselben 1,5 bis 2 m beträgt.

1) Die Vorratskellerräume.

Diese zerfallen in:

a) Einen Raum für Brennstoffe; derselbe muss zur leichten Hereinschaffung der bezüglichen Stoffe bequem von aussen zugänglich sein und für mindestens eine zweispännige Fuhre zerkleinertes Holz und eine desgl. Kohlen, zuweilen auch für eine Fuhre Torf usw. Platz bieten. Der Brennstoffkeller ist von den übrigen Kellerräumen abzusondern, um diese sauber halten zu können.

ß) Tn mehrere Räume für Kartoffeln, Gemüse, Rüben, Obst; sie müssen gleiclnnässig kühl und trocken, mässig lüftbar und dunkel sein, letzteres namentlich, damit die Kartoffeln nicht keimen. Die Abteilung der Räume kann durch Lattenverscliläge bewirkt werden.

/) In einen Küchen- oder Speisekeller zur Aufbewahrung von Speisen, Fleisch usw.; er muss möglichst kühl, jedoch frostfrei und möglichst luftig sein; nördliche Lage ist am besten. Der Raum wird durch feste AVände von den übrigen abgesondert und erhält ein Fenster von etwa x/₁₀ der Grundfläche, welches im Sommer durch Dralitgaze-rahmen geschlossen wird.

£) In einen Raum für trockene Vorräte

Derselbe wird

auch

d) In eine Kellerabteilung für Milch und Butter, welche ebenfalls kühl und luftig liegen muss und von den übrigen Räumen durch eine massive Wand abzuschliessen ist.

«) In einen Weinkeller; dieser zerfällt in je eine gesonderte Abteilung für Rot- und desgl. für Weisswein. Rotweine müssen wärmer, Weissweine kühler liegen. Letztere erhalten einen nach Norden liegenden und nur wenig oder gar nicht über das Gelände hervorragenden Raum. Kellerräume für Flaschenweine müssen von den übrigen Räumen durch Lattenverschläge abgeschlossen sein. Wein in Fässern muss dagegen in einer fest verschlossenen Abteilung aufbewahrt werden, weil er sonst durch die Ausdünstungen der anderen Vorratskeller verderben würde.

(Mehl, Hülsenfrüchte, Backobst), dann angelegt, wenn sich die Küche und Speisekammer im Kellergeschoss befinden und muss dann gut gegen Feuchtigkeit isoliert sein und eine gute Lüftung erhalten.

Die Räume zum Waschen, Backen, Räuchern usw. werden zuweilen auch noch im Kellergeschoss angelegt. Auf vielen Gütern werden dieselben aber in Rücksicht auf die bestehende Aussenwirtschaft, welche zur Beköstigung des ledigen Hofgesindes, der Handwerker usw. dient, in einem besonderen Wasch-, Back- und Schlachthaus untergebracht, welches zugleich noch eine Leuteküche nebst Vorratsräumen, eine Gesindeessstube usw. enthält. Das Gebäude ist dann entweder ein freistehendes oder ein Anbau des Gutswohnhauses. Zuweilen werden die genannten Räume auch im Inspektorenhaus untergebracht.

Über die Anlage der Wasch-, Schlacht- und Backhäuser vergl. Kapitel VIII, S. 227.

3. Der innere Ausbau, a) Die Fenster.

Die Anzahl und Grösse der Fenster hängt von der Zweckbestimmung der Zimmer ab, ein Schlafzimmer muss anders eingerichtet sein als ein Wohnzimmer, und letzteres anders als ein Arbeitszimmer.

Für Wohnzimmer ist im allgemeinen die Licht-zuführung von einer Seite die günstigste. Bei Eckzimmern werden aus besonderen Gründen — der Aussenarcliitektur oder der Aussicht halber wohl an mehreren Seiten Fenster angelegt, doch wird hierdurch meistens die Aufstellung mehrerer grösserer Möbel und die Heizbarkeit erschwert. Die bei Wohnhäusern meist üblichen vierfliiglichen Fenster erhalten eine Breite von 1—1,25 m. Die Höhe, welche im allgemeinen das Doppelte der Breite beträgt, ist stets von der Geschosshöhe insofern abhängig, als unter dem Fenster die nötige Brüstungshöhe von 77—80 cm und über dem Fenster mindestens die erforderliche Höhe für den die Deckenbalken tragenden Entlastungsbogen vorhanden sein muss. Die Fensterrahmen werden bei massiven Gebäuden in der Regel x/₂ Stein von der äusseren Mauerflucht zurückgesetzt und hinter einem 7—13 cm breiten Anschlag befestigt. Die innere Fensterleibung wird des besseren Lichteinfalls wegen und zur bequemeren Einsetzung des Fensterrahmens etwas nach innen abgeschrägt. Die Fensterbrüstung hält man bei 2 oder 2x/₂ Stein starken Mauern x/₂ bezw. 1 Stein schwächer, so dass im Innern eine entsprechende Nische entsteht, welche das Hinaussehen erleichtert und ausserdem eine Materialersparnis bewirkt.

Nach der Bewegungsart der Fensterflügel unterscheidet man für Wohngebäude nach aussen und nach innen aufschlagende Fenster und Schiebefenster. Nach aussen aufschlagende Fenster haben den Vorteil, dass sie die Gardinen nicht verderben und infolge des gegendrückenden Windes fester, dichter schliessen, doch führen die grösseren Nachteile, als erschwertes Heraussehen und schwierige Reinigung der Scheiben, leichte Zertrümmerung und Aushebung der Fensterflügel durch den Wind, meistens zur Benutzung der nach innen aufschlagenden Fenster. Da die einfachen Fenster die Kälte nicht ganz abzuhalten vermögen, so verwendet man in kalten Gegenden Doppelfenster, welche auch am zweckmässigsten nach innen aufgehen. Die Schiebefenster, welche an der nordwestdeutschen Seeküste verbreitet sind, beanspruchen beim Öffnen allerdings keinen Raum, sind dem Ausheben durch den Wind nicht ausgesetzt, doch sind sie wegen ihres selten dichten Schliessens nicht empfehlenswert.

Hinsichtlich der Konstruktion der Fenster unterscheidet man solche mit feststehendem und mit aufgehendem Pfosten. Die erste Art ist die solideste und wird meist dort angewendet, wo die Fenster mehr als 2 Flügel in der Breite haben, zuweilen aber auch bei nur zweiflügeligen Fenstern. Der feststehende Mittelpfosten ist mit dem Losliolz und dem Blendrahmen fest verbunden, so dass die Flügel von beiden Seiten dagegen schlagen können. Bei den Fenstern mit aufgehenden Pfosten ist das Holzwerk in der Mitte des Fensters weniger breit, und man hat beim Öffnen nicht das Unangenehme, dass der Pfosten in der Mitte stehen bleibt; sie sind daher den ersteren vorzuziehen. Die Fenster werden bis 1,5 m Höhe und 0,65—0,7 m Breite einflügelig, über 0,65—0,7 m Breite zweiflügelig gemacht. Bei mehr als 1,5 m Höhe erhält das zweiflügelige Fenster ein Oberlicht. Die Fensterrahmstücke müssen wegen

Der Verschluss der einflügeligen Fenster und solcher mit feststehendem Mittelpfosten erfolgt durch einfache oder doppelte Vorreiber, durch Keildreher oder Ruder. Jeder Flügel erhält unten und oben    Länge von 5,5—6 m erhalten, damit sich auf beiden

einen Verschluss. Alle Verschlussteile müssen zur    Seiten der Tür mindestens 2,1 m lange, zur Auf-

Erreichung einer festen Fugenzusammenpressung    Stellung von Sofas, Betten, Klavieren usw. genügende

keilförmig gestaltet sein. Fenster mit aufgehendem i Wandflächen ergeben. Bei kürzeren Scheidewänden Mittelpfosten werden mit Espagnolette-, Basküle-    in Wohnzimmern muss man deshalb die Tür soweit

oder Hebel-Baskule-Verschlüssen versehen.

aus der Mitte rücken, dass eine mindestens 2,1 m Der Espagnolette-Verschluss besteht in einer    lange Wandfläche nach der Fensterwand und eine

runden, auf der inneren Schlagleiste drehbar be-    1—1,2 m lange an der inneren Ecke übrig bleibt,

festigten Stange, welche mittels eines Ruders um    Verbindungstüren zwischen Schlafzimmern legt man

ihre lotrechte Achse gedreht wird, wobei die an    dagegen näher an die Fensterwand, weil die ent-

den Stangenenden befindlichen Haken in Krammen ¹ stehende längere Wandfläche an der entgegengesetzten eingreifen, welche am Blendrahmen und Kämpfer    Seite sich besser zur Aufstellung der Betten eignet,

befestigt sind und so die Flügel an letztere Teile    Jede Tür soll sich stets so öffnen lassen, dass man

festschliessen. Das Aneinanderschliessen der Flügel    beim Eintritt einen vollen Überblick über das Zimmer

erfolgt durch das Ruder, welches sich hinter einen    gewinnt. Türen, welche der Zimmerecke sehr nahe

auf das Rahmholz des anderen Flügels angeschraubten    liegen, müssen mit ihrer Fläche gegen die Wand

Schliesshaken legt. Dieser Verschluss ist der beste . schlagen. Befindet sich neben der Tür ein Ofen, so für häufig zu öffnende Fenster. Beim Basküle-    darf sie nicht gegen diesen schlagen. Türschwellen,

Verschluss besteht die in eine Nute des Fenster-    welche den Türflügeln am unteren Ende einen

Schenkels eingelassene Treibstange aus zwei in der ; kleinen Anschlag bieten, haben den Zweck, einen Nähe der Handgriffolive in Zahnstangen endigenden    dichteren Verschluss am Fussboden zu erzielen und

Riegeln, welche mittels eines am Handgriff angebrachten Zahnrädchens in senkrechter Richtung bewegt werden, so dass sich der obere Riegel nach    Temperatur liegen, z. B. dem geheizten Zimmer und

oben, der untere nach unten schiebt, wo sie in die    dem kälteren Hausflur. Auch gewähren sie den

des genügenden Lichteinfalls schmal werden und man macht sie nebst Blendrahmen 4—4,5 cm stark. Der Falz zwischen Blendrahmen und Flügel erhält zur Vermeidung des Luft- und Regendurchtrittes am besten s-Form. Die Abdichtung der nach innen fallenden Fuge der unteren Rahmenschenkel gegen das Eindringen des Wassers erfolgt durch den sog. Wasserschenkel, d. h. die unteren Rahmenschenkel der unteren und oberen Flügel (auch das Losholz) haben eine starke Abschrägung mit unterhalb angekehlter Unterschneidung (Wassernase). Bei Haustein-Sohlbänken greift der Unterschenkel des Blendrahmens mittels Falzes über den Sohlbanksteg. Das Fensterbrett wird mit dem unteren Blendrahmenschenkel durch Einfalzung fest verbunden. Zur Auf-fangung des Schwitzwassers erhält das Brett eine flach ausgehobelte Mulde, oder nahe hinter dem Rahmenschenkel eine kleine ausgehobelte, ins Gefälle verlegte Nut, aus welcher das Wasser mittels kleiner, schräg durch den Schenkel durchgehender Röhrchen abgeführt wird. Das zu den Fenstern zu verwendende Holz muss besonders geradrissig und frei von Ästen sein; Kiefernholz hat vor dem Eichenholz den Vorzug, da sich dieses leichter in der Längsrichtung wirft. Der dem Verderben durch Nässe am meisten

ausgesetzte Wasserschenkel wird zweckmässig aus Eichenholz gefertigt.

auf dem Blendrahmen und Kämpfer angebrachten Krammen eingreifen und so die Flügel fest an die Holzteile andrücken. Das Aneinanderschliessen der Fensterflügel unter sich bewirkt der an der Zahnung der unteren Stange rechtwinkelig gebogene Ansatz, welcher sich beim Schliessen des Fensters hinter den am anderen Fensterrahmen befestigten Scliliess-haken anlegt. Der Hebel-Baskuleverschluss besteht aus einer einzigen, in der Mitte mit Zahnung versehenen Treibstange, welche auf der Schlagleiste vorgelegt ist. Die Bewegung desselben geschieht mittels eines mit kleinem Zahnbogen versehenen Schwenkhebels. Die oben hakenförmig, unten gerade endigende Stange greift bei der Abwärtsbewegung in Krammen ein. Zum Aneinanderschliessen der Flügel unter sich bringt man in der Mitte der Stange zwei Arme an, welche sich hinter zwei auf den Rahmenschenkeln befestigte Schliesshaken legen.

b) Die Türen.

Die Lage der Türen in den Zimmerwänden muss stets eine solche sein, dass sie die praktische Möblierung und den bequemen Gebrauch der Räume möglichst wenig beeinträchtigt. Es ist durchaus nicht notwendig, dass eine Tür stets die Mitte einer Wand einnimmt, nur ist eine axiale Lage der Türen in solchen Räumen erwünscht, welche eiue architektonische Durchbildung erhalten sollen. Wände, in denen eine Tür in der Mitte liegen soll, müssen schon, je nachdem die Tür ein- oder zweiflügelig ist, eine sind bei äusseren Haustüren und dort am Platze, wo innere Türen zwischen Räumen mit ungleicher

Vorteil, dass man Teppiche bis gegen die Tür legen kann, indem sich diese alsdann über den Teppich fortbewegen lässt.

2—2,5 cm Holzstärke. 5- und 6 Füllungstüren desgleichen 4 cm bezw. 2,5 cm Holzstärke. 2 Hügelige Türen werden in den Rahmen 4,5 cm, in den Füllungen 2,5—3 cm stark gemacht. Anstatt der Rahmen sicli nach dem Zweck der Räume, man unterscheidet:    mit besonders angekehlter Profilierung kann man

1. Einflügelige Türen, welche als Hauptzugang auch zur reicheren Wirkung ausgefalzte Kelilleisten

aufleimen oder eine doppelseitig profilierte und zur Aufnahme der Füllung ausgenutete Kehlseite teils in, teils über den Rahmen schieben. Anstatt Einschiebung der Füllung in den Rahmen kann man auch eine Überschiebung derselben wählen, welche sich besonders wegen grösserer Festigkeit für Haustüren empfiehlt.

Die Flügel der Haustüren müssen zur Sicherung

Die Grösse der Türen in Wohnhäusern richtet

zu einem Raume dienen und im Holz gemessen 1 m breit und etwa 2,25 m hoch gemacht werden. Damit man jedes Möbel bequem durchbringen kann, dürfen sie nicht unter 0,85 m Breite erhalten.

2. Zweiflügelige Türen, welche zur engeren Verbindung zweier Zimmer für den gemeinschaftlichen Gebrauch derselben als Gesellschaftsräume

dienen, werden im Holz gemessen 1,3—1,4 m breit und 2,5—2,8 m hoch gemacht. Die zweiflügeligen    gegen Witterungseinflüsse und Einbruch von bestem

Türen haben vor den einflügeligen den Nachteil,    Material und starker Konstruktion sein; am besten

sicher verschliessen lassen.

dass sie mehr Raum beanspruchen, teurer sind, eine Eichenrahmen mit überscliobenen, gestemmten (ver-verhältnismässig kleinere Durchgangsöffnung bieten, doppelten) Füllungen. Sämtliche Profile müssen das sich weniger geräuschlos öffnen und nicht so diebes- Regenwasser gut ableiten, besonders das Kämpferholz, gegen dessen untere Ausfalzung die Türflügel,

c) Die Treppen.

Die Haupttreppe, welche den Zugang zu den im Obergeschoss oder ausgebautem Dachgeschoss gelegenen Schlaf- und Fremdenzimmern usw. und zu den bisweilen im Unter- oder Kellergeschoss befindlichen Wirtschaftsräumen bildet, muss mit dem Hausflur unmittelbar Zusammenhängen, oder kann auch, falls dieser geräumig genug ist (Diele), in ihm selbst angeordnet werden. Zum Verkehr des Gesindes mit den vielfach im Unter- oder Kellergeschoss angelegten Wirtschaftsräumen und dem Hofe dient eine Nebentreppe, welche vom Hofe aus leicht zugänglich und auffindbar sein muss. Ausser der Haupttreppe ordnet man in langgestreckten Wohnhäusern auch noch eine Nebentreppe an, welche sich in einem zwischen Speise-, Schlaf- und Kinderzimmer gelegenen kleinen Flur befindet und den Verkehr nach dem etwa vorhandenen Küchenanbau vermittelt.

Als Grundform für die Haupttreppe eignet sich die zweiarmige, gerade Treppe am meisten. Die Arme werden gewöhnlich gleich lang gemacht und in halber Geschosshöhe ein Ruheplatz (Podest) in einer der Stufenlänge gleichen Breite eingeschaltet oder bei beschränktem Raum anstatt des Podestes Wendelstufen angeordnet. Um im letzteren Fall das plötzliche Ansteigen der Wange und des Handläufers am Kropfstück zu vermeiden, müssen die Stufen im Grundriss schon früher von der Normalen abweichen. Die langgestreckten, keilförmigen Stufen einer ge-wendelten Treppe erfordern in den Aussenecken des Treppenraumes viel Material und sehen dabei schlecht aus; man stumpft daher diese Ecken ab oder gibt dem Treppenhause einen polygonalen oder runden

3.    Schiebetüren haben im erweiterten Sinne gegen die obere das Oberlicht schlagen, denselben Zweck wie die zweiflügeligen Türen.

Man macht sie deshalb so gross wie möglich, sie nehmen daher gewöhnlich mindestens die halbe Länge der Wand ein und reichen in ihrer Höhe bis zum Fries oder Deckengesims des Zimmers. Wegen der erforderlichen doppelten Wände und des Beschlags sind sie indes verhältnismässig teuer.

4.    Schlupftüren, welche nicht zum Möbeltransport, sondern nur als Verbindungs-Durchgang zwischen zwei Zimmern gebraucht und häufig als Tapetentüren hergestellt werden, macht man im Holz gemessen 60—70 cm breit und 1,8—2 m hoch.

Das Mafs der rohen Türöffnung im Mauerwerk muss bei allen Türen um 8—10 cm in Breite und Höhe grösser genommen werden, damit Platz für das Türfutter und etwas Spielraum beim Einsetzen desselben vorhanden ist.

5.    Haustüren werden häufiger zweiflügelig als einflügelig hergestellt, namentlich bei grösseren Wohnhäusern. Bei zweiflügeligen Haustüren schwankt die Breite zwischen 1,3—1,7 in. Einflügelige macht man 1—1,2 m breit.

Der Konstruktion nach bestehen die inneren Türen aus Rahmen und Füllung. Die am Zusammen-stoss mit der gestemmten Füllung mit Kehlstoss versehenen Rahmen werden unter sich in den Ecken mittels Schlitzzapfen und mit den Füllungen mittels Nut und Feder verbunden. Die Rahmen werden mit den Füllungen nicht verleimt und für die wechselnde Bewegung des Holzes in den Nuten muss etwas Spielraum verbleiben. Nach der Anzahl der Füllungen unterscheidet man 2-, 3-, 4-, 5- und 6 Füllungstüren. Die 2-, 3- und 4 Füllungstüren erhalten in den Rahmen 3,5 cm, in den Füllungen

Abschluss. Den geringsten Raum nehmen die um einen zentralen festen oder offenen Kern sich windenden Wendeltreppen ein, welche in geringsten Abmessungen ausgeführt werden können.

Die Stufenlänge bei einer Haupttreppe soll mindestens 1,2—1,3, besser 1,5 m betragen. Wendeltreppen, welche sich besonders als Nebentreppen eignen, erhalten Stufenlängen von 0,7—1 m. Führt eine Treppe, z. B. die Haupttreppe, durch mehrere Geschosse, so lässt man die Stufenhöhe stets dieselbe bleiben und richtet die Geschosshöhen nach der Anzahl der Stufen ein. Man wählt die Grösse der Stufenhöhe (Steigung) am besten so, dass ihr zweifaches Mafs zu der Stufenbreite (Auftritt) addiert = 62 cm beträgt, indem man annimmt, dass die Grösse des Schrittes einer in der Ebene sich bewegenden Person etwa 62 cm ausmacht und der Kraftaufwand beim Heben des Körpers doppelt so gross, als der beim Fortschreiten in der Ebene ist. Die passendsten Steigungsverhältnisse sind: für Haupttreppen und Nebentreppen 17 bezw. 18 cm Stufenhöhe, 28 bezw. 26 cm Stufenbreite, für Keller- und Bodentreppen 20 bezw. 21 cm Stufenhöhe, 22 bezw. 20 cm Stufenbreite.

Hölzerne Treppen sind die üblichsten, weil sie für alle Fälle am bequemsten und am billigsten herzustellen sind. Ein gewisses Sacken und Loslösen der Wangen von den Wänden ist niemals ganz zu vermeiden. Durch einen Verputz ihrer Unterfläche werden die Treppen gegen ein von unten aufflammendes Feuer ziemlich gesichert. Man unterscheidet aufgesattelte und gestemmte oder eingezapfte Treppen. Bei den ersteren werden auf den AVangen Keilstücke aufgesetzt, gegen welche man die Setz- und Trittstufen befestigt. Eine derartige Treppe hat ein leichtes, gefälliges Aussehen und eignet sich deshalb für bessere Häuser. Bei den gestemmten Treppen werden die Trittstufen mittels Falzes und Zapfens seitlich in die AVangen eingeschoben; sie sind billiger als die vorherigen und deshalb für einfachere Gebäude am gebräuchlichsten. Treppen aus natürlichen Hausteinen und Kunststeinen verdienen in erster Linie stets dort Beachtung, wo es sich um gewundene Anlagen, unregelmässige Grundformen handelt und besonders, wo man die Treppe freitragend ausführen kann. Es ist hierbei erforderlich, dass die unterste Stufe fest und sicher fundamentiert ist und dass jede

4. oder 5. Stufe 25 cm und die dazwischen befindlichen Stufen 13—16 cm tief in die Treppenhausmauern eingreifen, während sie mit dem anderen Ende frei in der Luft schweben. Solche Stufen können bis 1,3 m Länge erhalten. Die Hausteintreppen haben vor den hölzernen den Arorteil, dass sie feuersicher sind, sich weniger abnutzen und geräuschloser begehbar, aber meistens schwieriger herzustellen und teurer sind. Eiserne Treppen,

und zwar guss- oder schmiedeeiserne Wendeltreppen von ca. 1—1,2 m Durchmesser dienen häufig als Nebentreppen für das Gesinde, besonders zur Verbindung einer Anrichte mit der im Kellergeschoss liegenden Küche usw.

d) Die Abortanlagen.

Die Abortzelle muss an einer Aussenwand liegen, durch ein bewegliches Fenster beleucht- und liiftbar sein und mindestens 0,8 m breit, 1,2 m tief und

2,5 m hoch sein. Bei besseren Anlagen macht man jedoch die Abortzelle 1—1,5 m breit, 2—2,5 m tief und versieht sie häufig mit einem kleinen Vorraum, der mit Waschgelegenlieit versehen wird und den Abortgeruch vom Hause abhält. Der Fussboden wird am besten mit Fliesen oder Estrich belegt, die AVände erhalten einen hellfarbigen Ölfarbenanstrich, öfters auch eine Porzellanplättchen-Bekleidung. Das Sitzbrett erhält 50 cm Breite und 47 cm Höhe über dem Fussboden, die ovale Öffnung 30 cm Länge und 23 cm Breite, ihre vordere Begrenzung liegt 6 cm hinter der Sitzkante. Das Sitzbrett wird am besten aus Hartholz hergestellt, gebeizt und lackiert oder poliert. Die Öffnung ist mit einem dicht scliliessenden Deckel zu versehen. Zur leichteren Reinerhaltung ist es vorteilhaft, das Sitzbrett zum Aufklappen oder Abnehmen einzurichten. Der Falltrichter kann aus emailliertem Gusseisen, glasiertem Steingut oder weissem Porzellan bestehen und seine Rückwand erhält zur Vermeidung des Anhängens von Kot etwas Sturz. Für Wasserspül-Aborte verwendet man heute in feineren Häusern fast allgemein die ganz freistehenden Steingut- oder Porzellan-Klosetts mit poliertem Sitzbrett und Deckel. Werden Aborte in mehreren Stockwerken angeordnet, so müssen sie zur leichteren Anbringung der Abfallrohre übereinander liegen. Für Gruben- und Tonnenaborte sind mindestens 20 cm im Lichten weite Abfallrohre aus glasierten Steingutmuffenröhren und für Wasserspül-Aborte mindestens 10 cm im Lichten weite gusseiserne Muffenröhren erforderlich. Jeder Abortsitz erhält einen Abzweig nach dem Fallrohr, welcher ein Gefälle von nicht unter 60° haben muss.

Die Abfallröhren aus Steingut werden nur teilweise eingemauert, bleiben sie ganz frei, so werden sie des besseren Aussehens und Schutzes wegen mit einem Bretterkasten verkleidet. Die gusseisernen Abfallröhren werden niemals eingemauert und können des besseren Aussehens wegen auch eine Holzkasten-umkleidung erhalten.

Da die Auswurfstoffe in Abortgruben oft lange Zeit liegen bleiben und durch den baldigen oder späteren Eintritt der Fäulnis für die menschliche Gesundheit sehr schädlich werden können, zudem ihre Entfernung mit gewisser Schwierigkeit ver-

Dort, wo

Die bei der Anlage der Schornsteine zu beobachtenden Hauptrücksichten wurden bereits im wird, muss die Grube und der Tonnenraum folgenden Kapitel III: „Das landw. Bauwesen in seiner Anforderungen entsprechen. Die Grube muss in Ausführung“, S. 105, besprochen.

Öfen übereinander befindlicher Geschosse dürfen

Schornstein einmünden, damit der Rauch aus den D/o Stein stark aus hart gebrannten Ziegeln in gegenüberstehenden Öfen sich nicht stösst und in Zementmörtel 1 : 8 gemauert und mit solchem 1 :1 glatt geputzt. Die Grubensohle, welche nach einem Punkte Gefälle, erhält, wird auch in 1¹/₂ Stein starkem Ziegel-Zementmauerwerk und mit einer 3—5 cm weiten Zwischenschicht ausgeführt, welche

mit Zement auszufüllen ist. Die Sohle erhält dann I steinrohre angeschlossen werden.

Die Stellung der Öfen in den Zimmern hängt von dem Zweck letzterer ab. In Wohnzimmern steht der Ofen gewöhnlich am besten in der inneren Ecke an der Sofawand. In Schlafzimmern ist die

noch einen glatten Zementmörtelputz 1:1. Anstatt voriger Konstruktion kann auch eine mindestens 20 cm starke Zementbetonierung ausgeführt werden.

Empfehlenswert ist es, die Sohle auf einen fetten Lehmschlag zu legen, auch die Wände mit Lehm    Stellung des Ofens in der zwischen zwei Türen

zu hinterfüllen und das Deckengewölbe 30—50 cm    befindlichen Ecke die günstigste, weil dann die

hoch mit Lehm zu beschütten. Das letztere besteht    übrigen Wände eine beliebige und vom Ofen weit

aus einer ¹/₂ Stein starken, in Zementmörtel gemauerten preussischen Kappe, welche oberhalb nach einer oder nach beiden Seiten abgewässert, mit Gussasphaltmantel versehen wird und ein guss-    halten, benutzt man zweckmässig die Mitte einer

eisernes Einsteigegeschränk erhält. Dauerhafter, un- ¹ Längswand zur Aufstellung desselben, indem man durchlässiger und billiger als die gemauerten Gruben    dann vor dem Kamin eine zur Unterhaltung dienende

sind die ganz aus Zementbeton hergestellten.

Anordnung von Sesseln oder Stühlen trifft. Dort, Beim Tonnenraum darf die Sohle nicht unter der    wo es auf Raumausnutzung ankommt, ist die Anlage

Erdgleiche liegen, um die Fässer oder Tonnen be-    einer Tür neben dem Ofen zweckmässig, da man

quem herausfahren zu können; die lichte Höhe des Möbelstücke nicht unmittelbar neben den Ofen Raumes beträgt 1,9—2 m. Er muss frostfrei, aber stellen darf, auch nicht unter unmittelbarer Einwirkung der Sonnenstrahlen oder besonderer Wärmequellen im Hause liegen, trocken und hell sein und im Euss-boden Gefälle besitzen, damit bei der öfter erforderlichen Reinigung das Spülwasser schnell ablliesst.

Die Wände werden zweckmässig mit glasierten Ziegeln verblendet und ausgefugt, die Decke glatt

bunden ist, so sind Grubenanlagen im allgemeinen unzweckmässig. Ebenso eignen sich die Wasserspül-Aborte (Wasserklosette) wegen der erforderlichen Anlage einer Druckwasserleitung, Röhrenentwässerung und der schwierigen Reparaturen nur vereinzelt für das Land. Zweckmässiger als die Grubenaborte sind schon die Tonnenaborte, deren Tonnen auf Rädern stehen und häufig entleert werden. Am meisten empfehlen sich für Herrenhäuser gut eingerichtete, luftdicht schliessende Nachtstühle mit Porzellaneimern, die täglich geleert werden, ebenso die ganz geruchfreien Abortsitze oder -Stühle mit automatisch wirkender Torfmullstreuung. jedoch das Gruben- oder Tonnensystem gewählt

möglichst undurchlässigem Boden liegen, keine unmittelbare Verbindung mit den Gebäudemauern erhalten und vom Brunnen 5—10 m weit (je nach polizeilicher Bestimmung) entfernt sein.

Eine Grube von etwa 1,25 m Breite, 2 m Länge und 1,8—2 m Tiefe ist für gewöhnliche Anlagen schon ausreichend. Die Grubenwände werden

geputzt und mit Ölfarbe angestrichen. Sehr wichtig ist noch die Lüftung der Aborte. Um die ausströmenden Dünste abzuführen, dient ein neben dem Küchenschornstein warm liegendes, 14 x 21 oder 21x21 cm weites und über dem Dach mit Wol-pertschein Luftsauger versehenes Dunstrohr, welches mit der Grube oder dem Tonnenraum in Verbindung gesetzt wird. Die Abfallrohre, auch bei Spülaborten, sind über Dach zu führen und gleichfalls mit Dunstsaugern zu versehen.

e) Die Heizungsanlagen.

nicht in ein und dasselbe Schornsteinrohr einmünden. Dagegen kann man den Rauch aus 2—8 Öfen ein und desselben Geschosses in ein 14/21 cm weites Schornsteinrohr leiten, vTenu die Ofenrohre in etwas verschiedenen Höhen und ein wenig schräg in den die Zimmer zurückdringt. Das gute Ziehen der Öfen wird am sichersten gewährleistet, wenn man jedem Ofen ein besonderes, gewöhnlich 14/21 cm weites Rohr gibt. Beim Setzen der Öfen müssen diese auch richtig an die dafür bestimmten Schorn-genug entfernte Aufstellung der Möbel gestatten. In Sälen, Boudoirs usw., welche statt des Ofens aus dekorativen Gründen auch wohl einen Kamin er-

Zu vermeiden sind bei der Aufstellung der Öfen:

a)    ihre zu nahe Stellung an Flurtüren;

b)    ihre Aufstellung in tiefen Mauernischen;

c)    das Einsetzen der Öfen in Scheidewände, um zwei Zimmer mit einem Ofen zu heizen, wodurch beide niemals ordentlich warm werden und der Ofen frühzeitig durch Überheizung ruiniert wird.

manche für jeden Brennstoff ver-diesen für längere Zeit, mindestens für

geführt wird.

Der den Füllofen umgebende eiserne Mantel ist bei besseren Ausführungen mit polierten Nickelteilen oder mit eingebrannten farbigen Emailleverzieruugen Rippenkörper sich weit besser ausnutzen lassen, da oder mit Fliesen- oder Majolikafüllungen oft auf das Eleganteste ausgestattet. Anstatt des eisernen Mantels wird auch ein vollständiger Kachelmantel (farbige

oder Majolikakacheln) verwendet.    falles aller Heiz- oder Rippenkörper und der vielen

Unter der sehr grossen Artenzahl der Regulier- Rohrleitungen weit geringere wie bei den anderen füllöfen haben sich besonders diejenigen vom Eisen- Zentralheizungen, werk Kaiserslautern, von Lönholdt in Berlin,

Käuffer in Mainz, Sturm in Würzburg, Reinhardt von Gebr. Körting, Körtingshof bei Hannover, ausin Wiirzburg, Junker & Ruh in Karlsruhe (Baden)    geführt wird, beruht nach dem in Fig. 1114 ab-

und Winter in Hannover u. a. durch zweckmässige    gebildeten Schema auf dem Prinzip, dass von einem

Einrichtung und sparsamen Brennstoffverbrauch ausgezeichnet.

Bei eisernen Öfen rechnet man etwa 1 bis 1,2 qm Heizfläche zur Erwärmung eines Raumes von 100 cbm Inhalt (mittelgrosses Zimmer).

In neuerer Zeit erfolgt die Erwärmung grosser Herrenhäuser, neuer und alter, immer mehr mittels

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

dringt, sich hier erwärmt und in den Raum aus-tritt, während die verdorbene Luft durch besondere, etwas befeuchtete Luft zugeführt wird, dass die ebenfalls erwärmte Röhren in den Schornstein ab-

Öfen mit eisernem Heizkasten und mit einem Mantel aus glasierten Tonkaclieln (weiss glasierte oder bunte [Majolika-] Kacheln) sind für unsere klimatischen Verhältnisse die besten. Der gebrannte Ton hat eine etwa 37 mal geringere Wärmeleitungsfähigkeit als das Eisen, er hält die 'Wärme deshalb länger au, um sie langsamer in der Zimmerluft ausstrahlen zu lassen. Auch bewirkt die blank glasierte Oberfläche der Kacheln eine geringere Wärmeausstrahlung als nicht glasierte rauhe Kacheln.

Mit 1 qm Heiz- oder Mantelfläche des Ofens kann man etwa 16 cbm Zimmerraum erwärmen; es würde demnach z. B. ein Zimmer von rund 100 cbm Rauminhalt (etwa 6 m lang, 4,5 m breit,

3,6 m hoch) einen Kachelofen von 6,3 qm Heizfläche bekommen müssen.

Die eisernen Öfen, und zwar die besten, welche heute in unendlich vielen Arten bezw. Konstruktionen und Ausstattungen in den Handel gebracht werden und sehr beliebt sind, sind die sog. Dauerbrandöfen mit Füll- und Reguliervorrichtungen oder Reguli er füll Öfen.

Sie fassen wendbar

einen halben Tag, und die Verbrennung lässt sich so regeln, dass sie eine beständig gleiche Temperatur erzeugen.

Mit den meisten Regulierfüllöfen ist noch eine künstliche Lüftung der Räume verbunden, welche darin besteht, dass frische Aussenluft zwischen den Füllzjdinder und den diesen umgebenden Mantel ein

Zentralheizungen, durch die nicht nur die vielen Nachteile der Stubenöfen, als das Herbeischaffen des Brennstoffes, die Verunreinigung der Räume durch Brennstoff, Asche, Russ, die Verstaubung der Zimmerluft, das Anzünden und stetige Nachfeuern der Öfen, die Reinigung dieser und der vielen Schornsteinröhren, sowie der ständige Wechsel und die schwere Regelung der Temperatur u. dgl. vollständig vermieden werden, sondern durch die auch gegenüber Öfen sehr wesentlich an Brennstoffaufwand gespart wird.

Von den Zentralheizungen kommen heute in der Regel die Frischluft-Ventilations-Heizung, die Dampfniederdruck-Heizung und die Warm-wasser-Heizung in Frage.

Die Friscliluft-Ventilations-Heizung, die u. a. von Schwarzhaupt, Spiecker & Co., Frankfurt a. M., ausgeführt wird und in Amerika bereits heute die vorherrschende ist, beruht auf dem Prinzip, dass einem im Keller aufgestellten Heizkörper oder Zentralofen (Fig. 1111) entstäubte Frischluft durch einen gemauerten Kanal aus dem Freien beständig zugeführt, an bezw. in dem Ofen erwärmt und befeuchtet wird und dann in diesem Zustand durch eine

Anzahl von dem Ofen abgehender verzinkter Eisenblechrohre den zu erwärmenden Räumen zugeführt wird (Fig. 1112 und 1113). Während die Luft ihre Wärme den Räumen abgibt, wird die vorhandene verbrauchte Raumluft infolge der Durchlässigkeit der Wände, Fenster usw. bezw. durch Abluftöffnungen verdrängt.

Die Vorteile dieser Heizungsart bestehen darin, dass ständig, Tag und Nacht, ganz reine, warme,

Ränme nach dem Anheizen des Zentralofens bereits in 10—15 Minuten auf 15—20° C. erwärmt sind und dass die Räume durch den Fortfall der bei den anderen Zentralheizungen erforderlichen Heiz- oder die Warmluft aus dem Fussboden oder der Wand durch ein ' kleines Gitter ins Zimmer einströmt.

Schliesslich sind auch die Anlagekosten infolge Fort-

Die Dampfniederdruck-Heizung, die u. a.

im Keller aufgestellten Dampfkessel (G) Dampf von ganz niedriger Spannung (ca. x/₁₀ Atm.) durch eine Rohrleitung (V), die meistens an der Kellerdecke, zuweilen auch im Dachboden liegt, den in den einzelnen Räumen aufgestellten Heiz- oder Rippenkörpern (S) zugeführt wird. In diesen zirkuliert der Dampf, strahlt seine Wärme in die Räume aus und kondensiert

sich sodann zu Wasser, welches durch die Rohr- wagerechten Hauptrohrstrang in den Kessel zurück-leitungen (c—c“) und durch einen diese aufnehmenden fliesst, in dem es von neuem in Dampf umgewandelt

Fig. 1111. Kellergeschoss.

Fig. 1112. Erdgeschoss.

Fig. 1113. Obergeschoss.

Fig. 1111—1113. Frischluft-Ventilations-Heizanlage eines mittleren Einfamilien-W ohnliauses.

!□

wird, so dass also ein ständiger Kreislauf stattfindet. Die durch den Dampf aus Rohrleitungen und Rippenkörpern verdrängte Luft nimmt zunächst denselben Weg und wird durch ein besonderes Rohr (A) einer Entlüftungseinrichtung (R—R‘) zugeführt. Bei Abstellung der Heizung tritt die Luft an Stelle des verschwindenden Dampfes in dieselbe zurück.

Die Vorteile der Dampfniederdruck-Heizung sind folgende:

Grösste Ausdehnungsfähigkeit, sehr mässige Betriebskosten, angenehme, leicht und sicher regelbare Erwärmung der Räume, keine strahlende Wärme, leichte Verbindung einer Ventilation mit den Heizkörpern, die oft einen eleganten Schmuck für die Zimmer bilden. Ferner kein Einfrieren der Leitungen und Rippenkörper, völlige Geräuschlosigkeit der Heizung, einfacher, gefahrloser Betrieb und verhältnismässig niedrige Anlagekosten, nämlich durchschnittlich etwa 400 M. für je 100 cbm zu heizender Raum.

rf 1.11

r::x

/?■

ÜS>;

■>

Fig. 1114. Schematische Darstellung einer Dampfniederdruck-Heizung.

Die Warmwasser-(Niederdimck-)Heizung, die u. a. von Gebr. Körting, Körtingshof bei Hannover, ausgeführt wird, beruht nach der in Fig. 1115 abgebildeten schematischen Darstellung auf dem Prinzip, dass aus einem im Keller aufgestellten Heizkessel (K) bis zu höchstens 90° C. erhitztes Wasser

Küchenfeuerungen. Die Kochherde bestehen

durch ein Steigrohr (R) bis zu einem im Dachboden | aufgestellten Luftausdelmungsgefäss (E) gelangt und    entweder ganz aus Eisen und kommen fertig in den

von hier durch Verteilungsrohrleitungen (V) in die    Handel (eiserne Koch- oder Sparherde), oder nur

einzelnen Kippenkörper (O) eintritt. Diese durch-    teilweise aus Eisen, haben Wände aus Ziegeln oder

fliesst das warme Wasser, indem es einen Teil seiner    Kacheln und werden vom Töpfer an Ort und Stelle

Wärme an die Zimmerluft abgibt und gelangt im    aufgesetzt (Kachelherde). Die eisernen Kochherde

abgekühlten Zustand durch die am unteren Ende der    in den verschiedensten Grössen und Verbindungen

Rippenkörper angeordneten Rücklaufröhren (Z.),    mit Brat- und Darröfen, Räumen zum Warmstellen

welche im Keller von einem gemeinsamen Rohrstrang    bereiteter Speisen, Wasserbehältern usw. haben guss-

aufgenommen werden, in den Kessel zurück. Es    eiserne Ecken und mit Schamottesteinen ausgefütterte

entsteht also ein Kreislauf des Wassers, bei dem es    doppelte Wände aus Schwarzblech und lassen sich

fortwährend Wärme im Kessel aufnimmt und fort-    sehr leicht transportieren und aufstellen. Sie haben

während solche an die Rippenkörper abgibt. Der    trotz ihrer zweckmässigen inneren Einrichtung den

Kessel ist mit dem selbsttätigen Regulator (IV) und    Übelstand gemeinsam, dass ihre ausstrahlende Hitze

dem Thermometer (T) versehen. Die Regelung ge-    den Aufenthalt in der Küche während der warmen

schieht durch Einstellung des Regulators auf eine    Jahreszeit oft unerträglich macht und stehen deshalb

hinter den Kachelherden zurück. Die Herdplatte wird sehr verschieden

konstruiert; entweder besteht sie aus einzelnen

wm

fl

iTü

jygL

in Falzen aneinander schliessenden Teilen, oder sie ist ein Stück, d. h. eine sog. Ringplatte mit Topflöchern. Die erstere Art hat den Vorzug, weil Platten aus einem Stück infolge ungleicher Temperatur leicht zerspringen können und dann durch weitklaffende Sprünge kalte Luft zum Feuer tritt und dessen Heizwirkung beeinträchtigt. Am geeignetsten sind Plattenstücke von 0,5—0,75 qm Grösse. Eine weitere Verschiedenheit in der Plattenkonstruktion ist die Anzahl der

Fig. 1115. Schematische Darstellung einer Warmwasser-(Niederdruck-) Heizung.

bestimmte Wassertemperatur und durch die an allen Rippenkörpern befindlichen Ventile (v).

Die Vorteile der Warmwasser-Heizuug sind kurz folgende:

Schnelles Anheizen des Kessels, schnelle Regelung der Wärme, keine unangenehme Strahlung derselben, kein Verbrennen von Staub bezw. brenzlicher Geruch. Ferner ein billiger, bequemer und vollständig gefahrloser Betrieb, fast keinerlei Abnutzungen des Systems und keine Reparaturen wegen des darin herrschenden geringen Druckes. Die Anlagekosten sind allerdings etwas höher als die der Dampfniederdruck-Heizung, durchschnittlich etwa 450 M. für je 100 cbm zu heizender Raum. In alten Gebäuden lässt sich die Heizung wegen der erforderlichen weiten Röhren nur schwierig ausführen.

durch Ringe in ihrer Grösse zu regelnden Topföffnungen. Eine Öffnung, unmittelbar über dem Rost, ist sehr bequem, während mehrere vom eigentlichen Brennraume des Herdes entfernt gelegene Öffnungen in der Platte unbedingt verwerflich sind, da die Töpfe nur einseitig vom Feuer getroffen werden und dadurch das Kochen der Speisen verlangsamt und mehr Brennstoff gebraucht wird; ausserdem dringt beim Einhängen und Herausnehmen der Töpfe Rauch und Russ in die Küche. Das zur Heizung der Kochplatte dienende Feuer kann in kleinen Haushaltungen auch gleichzeitig zum Braten und Backen verwendet werden, wodurch die Benutzung des Kochherdes sehr bequem und auch an Brennstoff gespart wird.

Besondere Heizanlagen für Brat- und Backräume werden daher nur in grossen Haushaltungen erforderlich. So benutzt man vielfach auf Gutswirtschaften einen Kochherd, mit welchem ein besonderer Kessel zur Speisenbereitung für das Gesinde verbunden ist, der dann eine besondere Feuerung erhält.

gesundheitsschädlich.

'i

ii |

H:!

irf?E

'C:i

■

L '' ' AL!

•'%nn ui

11

WKm

~i '

Fig. 1116. Wasserversorgnngsanlage mittels Luftdruckkessels und Handpumpe („Hydrophor“) in einem Landhause mit Garten.

zu gering, das Wasser erwärmt sich im Sommer, während es im Winter einfriert, auch ist es infolge leichter Beimengung von Staubteilen und Unreinigkeiten aller Art häufig benutzung für Gärten, Park- und Hofanlagen, bei

Feuersgefahr wird der Hydrophor durch ein besonderes Pumpwerk gespeist, das von einem Elektro-, Benzin- oder anderem Motor angetrieben wird, wobei die Wasserabgabe stets mit 3 Atm. Druck erfolgt.

Von dem Hydrophor (H) führt ein Hauptsteig-rolir bis zur obersten Zapfstelle. Von dem Hauptrohr zweigt ab im Keller eine Stichleitung zu einem Ausgussbecken, im Erdgeschoss eine solche zu einem Küchenausgussbecken, im Obergeschoss je eine zum Bad, Klosett und Waschtisch des Schlafzimmers und

Zweckmässig wird oft mit dem Herde eine kleine Heisswasserlieizung verbunden, um für die Abspül-tisclie, sowie auch für Badezwecke jederzeit heisses Wasser zu haben. Die Vorrichtung besteht aus einem 32 mm weiten, um die Feuerung des Herdes herumgewundenen Kupferrohr (Heizschlange), welches mit einem Wasserbehälter von 150—300 1 Inhalt in Verbindung steht. Man unterscheidet Sprungherde und Tafelherde.

Erstere haben eine dünne Eisenplatte, welche über dem Roste eine Öffnung ohne Einlegeringe besitzt. Ein auf der Herdplatte befindlicher Aufsatz enthält die von den Feuerzügen umspülte Bratröhre, sowie den von der Feuerluft zuletzt berührten Wasserbehälter. Die Tafelherde haben keinen Aufsatz; bei ihnen liegen Brat- und Wärmeröhren nebst Wasserbehälter unter der Herdplatte; letztere ist über dem Rost mit einem durch Einlegeringe zu verkleinernden bezw. ganz verschliess-baren Kochloch versehen.

Eiserne Kochherde in den verschiedensten Grössen und Ausstattungen liefern u. a. die Fabriken F. W. Kays er in Berlin, Gebr. Röder in Darmstadt,

E. Martin in Heilbronn, H. Laichlinger in Stuttgart, Täubricli in Dresden und Senking in Hildesheim.

f) Die Wasserversorgungs- und Beleuchtungsanlagen.

Dem Bedürfnis nach einer guten eigenen Hauswasserleitung entsprechen die bisherigen Anlagen, bei denen das Wasser aus dem Brunnen mittels Motors in einen meist im Dacli-raum des Herrenhauses aufgestellteu Behälter heraufgepumpt wurde, in keiner Weise. Vor allem ist der Wasserdruck

Diese wirtschaftlichen und lij^gienischen Nachteile werden nun durch die vor etwa 10 Jahren

erfundene und bereits auf vielen Gütern ausgeführte Hauswasserleitung mittels Luftdrucks völlig beseitigt und durch sie frisches, kühles, reines, also kurz gesündestes Wasser zu jeder Jahreszeit allen Hausräumen zugeführt. Diese höchst praktische und dazu billige Wasserversorgung erfolgt mittels eines besonderen Luftdruckkessels, in welchem die vorhandene Luft beim AVasserliineinpumpen einen selbsttätigen, sehr starken Druck (2¹/.₂—3 Atm.) auf das Wasser ausübt. Dieser Apparat wird iu verschiedener Konstruktion u. a. von Max Brandenburg, Berlin SO. 36 (unter dem Namen Wasserversorger „Hydrophor“), ferner von Peters & Co., Berlin SO. 26, und Schneider & Co. in Osnabrück ausgeführt.

In Fig. 1116 veranschaulichen wir den Querschnitt eines zweistöckigen Landhauses, in dessen Keller ein mit Hand-Wasserpumpe versehener Hydrophorapparat (H) von Max Brandenburg frostfrei aufgestellt ist.

II' JfMlf Sii¹ v\'\mwi

iöi

R.

JMiV.

Bei grösseren Anlagen, besonders auch zur Mit

im Dachgeschoss je eine zum Waschtisch der Schlafkammer und zum Ausgussbecken der Waschküche.

zeitig noch die Pumpe zur Speisung des Wasserversorgungsapparates „Hydrophor“ an treibt.

■ri

1JJ

IT"

T

HUB

|d.'

/ä

wi

iS

B£

v.::

WtB^SSS^ i-'4.

~ -7.--------........’

jL->.

V -•

Fig. 1117. Gas- und Wasserversorgungsanlage für ländliche Wohnhäuser.

Von den sämtlichen Zapfstellen lässt sich das Wasser jederzeit, auch gleichzeitig wie bei einer städtischen Wasserleitung, entnehmen. Vom Entleerungshahn ist noch eine Druckleitung zum Garten verlegt, um ihn mittels Schlauches von den hier angebrachten Hähnen zu besprengen.

Weitere Vorteile dieser Anlage sind: die niedrigen Anschaffnngskosten, der Ausschluss von Reparaturen, die Unmöglichkeit des Einfrierens des Wassers, da der Lnftdruckkessel überall frostfrei aufgestellt wird, die bequeme, höchst einfache Bedienung, die nur ein 1 maliges Wasserpumpen erfordert und die ständige, zuverlässige und selbsttätige Arbeitsleistung des Apparates.

Die Beleuchtungsaulagen der Herrenhäuser sind verschiedenartig: Auf kleineren Gütern benutzt man wohl im allgemeinen teils Petroleumlampen, teils Petroleum- oder Spiritusglülilichtlampen, auch vereinzelt die allerdings gefährliche Azetylen-Gasbeleuchtung, auf grossen Gütern aber meistens die elektrische Beleuchtung, welche sich mit einer elektrischen Kraftanlage bequem und billig verbinden lässt und dann auch zur Beleuchtung der übrigen Gebäude dient.

Eine sehr praktische Anlage, welche Herrenhäuser gleichzeitig mit Gasbeleuchtung und Wasser versorgt, zeigt Fig. 1117. Sie besteht aus einem in der Kaummitte befindlichen kleinen Gasmotor, welcher einen Gasbereitungsapparat antreibt und dadurch nicht nur das eigene Betriebsgas, sondern auch das Leuchtgas erzeugt und gleich-

Diese höchst praktische und ungefährliche Anlage kann ohne Konzession in jedem Kellerraum

IJ

13

ft .

1B ■

■tl J

u.

lill

ll

il

1118. Benold-Gasapparat mit Gewichtsantrieb.

autgestellt werden; sie wird auch von Max Brandenburg, Berlin SO. 36, geliefert.

Seit ca. 6 Jahren hat sich auch der sog. Benoid-Gasapparat (Fig. 1118), mit dem sich ein ungiftiges

Im Kellergeschoss (Fig. 1121) bezeichnen: a die Gesindestube; b den Mangel- und Bügelraum; c die Waschküche; d die Küche; e den Anrichteraum;

Beleuchtungs-, Koch-, Heiz- und Motorengas gefahrlos und billig erzeugen lässt, sehr gut eingeführt, besonders auch für Gutswohnhäuser und ganze Wirtschaftshöfe. Die Erzeugung des Gases findet aus Petroleumdestillaten auf kaltem Wege statt, derart, dass der Apparat entweder durch ein aufzuziehendes Gewichtsuhrwerk oder durch einen Elektro-, Heissluft- usw. Motor angetrieben wird. Bei Gewichts- j antrieb wirkt der Apparat ganz automatisch, ist also I I Tag und Nacht betriebsfertig. Das Benoid-Leucht- NmsI gas kann in stehenden und hängenden Glühlichtbirnen brennen. Das Licht ist sehr hell, vollständig weiss und ruhig. Der Gasverbrauch beträgt für 1 Glüli-lichtbirne stündlich etwa 75 1 im Werte von nur

1 Pf. Diese durchaus praktisch bewährten Apparate werden, für fünf bis mehrere hundert Flammen eingerichtet, von Thiem & Töwe, Halle a. S., gebaut.

kTF

Fig. 1120. Obergeschoss.

4. Beispiele ausgeführter Gutsbesitzer-Wohnhäuser.

Die Fig. 1119—1123 zeigen die Grundrisse, einen Querschnitt und das Schaubild eines Gutsbesitzer-Wohnhauses.

! d iU!

1\

LCHjuEP

TTI

neu

wmmw

II!

1 ili Ql

'■W' ' -1

fl

’2

m

Ml

11=

Fs?

iBi

■an

ÖQS3I

r,. a, i ,    i°

20«.

Fig. 1121. Kellergeschoss.

Fig. 1119. Erdgeschoss.

ii

Im Erdgeschoss (Fig. 1119) bedeuten: a den Haupteingang; b das Vestibül; c den Hausflur; d die Haupttreppe; e das Zimmer des Herrn; / das Zimmer der Frau; g das Schlafzimmer; h den Saal; i das Speisezimmer; k das Gartenzimmer; l das Kinderzimmer; m das Bad; n den Waschraum; o das Klosett; p den Eingang zum Zimmer des Herrn; q die Nebentreppe; r den Eingang für das Gesinde usw.; s die Garderobe.

Im Obergeschoss (Fig. 1120) bedeuten: a das Zimmer des 1. Beamten; b das Zimmer des 2. Beamten; c, c, c, c die Fremdenzimmer; d eine Kammer; e die Wirtschaftsstube; / die Bodentreppe; g den Aktenraum; h das Schrankzimmer; i den Korridor; k den Waschraum; / das Klosett.

□ Dl

10

•C3

iS

/den Speisenaufzug; g die Speisekammer; h den Vor-ratskeller; i, i die Mädchenstuben; k, k, k, k die Holz- und Kohlenräume; / den Raum für die Aborttonne; m den Kellerflur.

Die Zimmer e, f, g, l des Erdgeschosses (bezw. die Zimmer des Herrn, der Frau, Schlaf- und Kinder -

Die Fig. 1124—1126 stellen den Erdgeschossgrundriss, die Vorder-(Hof-) und Seiten-(Strassen-) Ansicht eines vom Architekten Bolmsack in Rohrsheim, Bezirk Magdeburg, erbauten Wohnhauses dar.

Dasselbe besteht aus einem 3,3 m hohen Kellergeschoss, 2 Geschossen von je 4,1 m lichter Höhe und einem Dachgeschoss mit 1 m hohem Kniestock, welches nur zur Hälfte für die Dienerschaft ausgebaut wurde.

Das Kellergeschoss enthält die Hauptküche mit Zubehör, die Gesindeküche, sodann Waschküche, Schlachtraum, Gesindestube, Bade- und Bügelstube und die erforderlichen Kellerräume.

UM

Pi

I tili

II

Im Erdgeschoss sind die Haupt-wohnräume untergebracht, derart, dass die beiden Zimmer der Frau und der durch Schiebetüren mit ihnen verbundene Saal an den westlich liegenden Park grenzen. Das Zimmer des Herrn, welches dem Hofe zu liegt und zugleich den Ausblick auf die Ortsstrasse und die Zufahrt gestattet, wurde infolge einer während des Baues getroffenen Veränderung aus 2 Zimmern zu einem zusammenge-zogen. Da dasselbe des Abends zum gemeinsamen Aufenthalt dient, so führt von hier aus eine kleine eiserne Turm-Wendeltreppe unmittelbar in das Schlafzimmer; dieses liegt nach Südosten und gestattet gleichfalls einen freien Überblick über den

mW

fcl

m

II«

Fig. 1123. Schaubild (von vorn).

Fig. 1119—1123. Wohnhaus für einen Rittergutsbesitzer.

zinnner) liegen an der dem Hofe zugekehrten Südseite des Hauses. Das Zimmer des Herrn ist mit einem turmartigen Ausbau versehen, welcher einen bequemen Überblick über den Hof ermöglicht; dementsprechend erhielt das Zimmer der Kinder einen ähnlichen Ausbau (/), welcher als Garderobe benutzt wird.

Das Zimmer des Herrn erhielt ferner einen besonderen Eingang (/>), welcher zum Verkehr der Wirtschaftsbeamten und des Hofgesindes mit dem Herrn dient, ohne dass dieselben erst die Wohnung betreten müssen. Die Treppe q vermittelt den Beamten und dem Gesinde die Verbindung mit ihren im Obergeschoss gelegenen Wolmräumen und der Wirtschaftsstube. Die zur Wohnung des Besitzers gehörenden Zimmer sind durch die bequem gelegene Haupttreppe (d) zu erreichen. Die im Keller befindliche Küche bezw. der anschliessende Anrichteraum ist durch einen Aufzug mit dem Speisezimmer verbunden. Das Gebäude ist in den Fassaden als Putzbau mit künstlerisch einfachsten Mitteln ausgeführt und das Mansardendach unten mit Fassonschiefer, oben mit Holzzement eingedeckt worden.

V-tuiruiA,

bAooÄArvmjtn,

Ta rrwnjcv lAw StOAv

JU/ntmcrdea <£>e:

Fig. 1124. Erdgeschoss.

Hof und die Ortsstrasse. Die übrigen Räume des Obergeschosses dienen als Kinderzimmer, Wohnräume der Mutter und als Fremdenzimmer. Die Dienerschaft ist, wie schon erwähnt, im Dachgeschoss untergebracht. Die Fassaden sind in den Wandflächen mit, dunkeln Ziegeln verblendet, zu den Architekturteilen wurde ein hellrötlicher Sandstein verwendet. Die Dächer wurden mit schwarz gedämpften Mulden-

f/\

K'l

iSh.

1 f,

sfll

[y

■tq.

11 g

I II

y?.i

I.

I I-•

tagfggö;

m a

mm

'-'-yy yy'

■ tff.y

iSf. y

i.

*■0*

aV.-ft * p

‘ *4 W

i *' -

i?

feil

Eggig

ÜS

II

f*

g-sg

:...

lyMU

;i

f? y

[■

-y......

_X

1 tefi^

V t- ■ ■#

akt

- •'»■- ?v.’ -

' -.»«W

LcJRf^

■1:3.:*

Fig. 1125. Vorder-(Hof-) Ansicht.

Fig. 1124—1126. Gutsbesitzer-Wohnhaus.

Fig. 1126. Rechte Seiten-(Strassen-) Ansicht.

Leute- Ivorraths-

Wein-

s t u"b e

heiler

E i s-

Kü che

heller

heller

o t x i cL o x

A ifzu| vsnmnm

Kcal e n- U yy~

W

r auia I q

TT"

Plätte- pi ■

a s cTx-

it cli e

Yotr aths-

\ e 11 ex

ziegein, die Turmhelme mit Schiefer eingedeckt. Alle Zimmer des Erdgeschosses haben Stuckdecken, das Zimmer des Herrn ist auf 2 m Höhe getäfelt und das Vestibül mit dem anschliessenden Treppenhaus ist reich in Wachsfarben gemalt. Der Saal und die Zimmer der Frau haben eichene Kiemenböden.

Das in den Grundrissen (Fig. 1127—1129) und in der Vorderansicht (Fig. 1130) ab gebildete Wohnhaus wurde von Architekt Staeding in Anderbeck an der Bahnstrecke Jerxheim - Vienhagen erbaut.

Das Wohnhaus besteht aus Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und teilweise ausgebautem Dachgeschoss. ImKeller-geschoss befinden sich an der dem Hofe zugekehrten, nördlich gelegenen Hinterfront die Leutestube, ein kleiner Vorratskeller, der Eiskeller, daneben der Weinkeller und die Küche. An der südöstlich gelegenen Vorderfront sind angeordnet ein Kohlenraum, die Waschküche , welche zugleich zum Schlachten dient, die Plättstube und ein grösserer Vorratskellerraum. Unter dem an die Küche grenzenden turmartigen Ausbau ist noch ein tieferer Kellerraum zum bequemen Aufbewahren von Gegenständen, welche im Sommer besonders kühl stehen sollen, angeordnet. Das Kellergeschoss hat einen unmittelbaren Zugang vom Hofe aus und eine Verbindungstreppe mit dem

'Wohuzimmler cles

V er anda

ci.

CI

Herrn.

_JL

OTT

Garderobe

W o h ji-

s t uh e

SchrariKk.

S clilaf-

zimmer

r-y

TT

cL

Aufzug

Wolmstirb e h ezw

S a 1 o ü

Fig. 1128. Erdgeschoss.

Zimmer der Mamsell

Schlaf -

zimmer

E s s-

2 i TU in 6 T

lade-

;rmmer

Zimmer des Verwalters

1-0__    | I

7. Fremdenzimmer

5 chlaf h ezw

Erdgeschoss. Letzteres besitzt ausser dem Haupt-eingang noch einen Nebeneingang für das Gesinde. In diesem Geschoss liegen an der Vorderfront drei grössere Zimmer, von welchen das rechtsseitige als Speisezimmer, das mittlere als Salon und das linksseitige mit Erkerausbau als "Wohnzimmer benutzt wird. Vor letzterem iegt ein als Garderobe und Toilette dienender Vorraum, und in dem vor dem Speisezimmer befindlichen Vorraum befindet sich ein Speiseaufzug nach der Küche. Vor dem Salon ist eine massive Veranda mit grösserer raum und 8 Fremdenzimmer; vor den beiden mittleren Räumen befindet sich eine hölzerne Loggia. Die Hinterfront nehmen ein je 2 Zimmer für die Wirtschafterin und den Verwalter, sowie die Badestube.

Die Kammern für das Gesinde sind im Dachgeschoss angeordnet. Die im Anbau am linksseitigen Giebel in beiden Geschossen befindlichen Klosetts haben Wasserspülung und werden nebst Badeeinrichtung und "Waschtoiletten von einem im Dachboden des Rindviehstalles aufgestellten Wasser-

Y:

■J

'äZJA*

«sgÄ'?

JI

jS

Äs«

v>.

Ol

mm

ifj

V aa

1*

' .......

cz

~a;j„

TjJ!

jM

KL

Jy

■ijf, _ l

-v*.- cvÄjsSS*" • ■:"‘?:-'äv~-'-i-~-

Fig. 1130. Vorderansicht.

Fig. 1127—1130. Gutsbesitzer-Wohnhaus.

Die

Terrasse nebst Freitreppe nach dem Garten angeordnet. An der Hoffront des Hauses liegt linksseitig die gewöhnliche "Wohnstube mit grossem Erkerausbau, welcher einen Überblick über den ganzen Hof gestattet. Neben diesem Zimmer befindet sich ein kleines Arbeitszimmer für den Herrn. Ausser dem Haupteingang liegt an der Hinterfront noch ein Schlafzimmer mit Loggia und eine Schrankkammer. Die zum Obergeschoss führende Treppe befindet sich in dem rechtsseitigen Turmanbau. Im Obergeschoss liegen an der Vorderfront ein Schlafzimmer mit Vor

behälter versorgt, in welchen das Wasser Aus dem Brunnen durch ein Göpelwerk hinaufgepumpt wird. Der Gebäudesockel, die Eckquadern der Geschosse, die Fenstergewände usw. wurden in rotem Sandstein hergestellt, sämtliche Wandflächen, auch diejenigen des in Fachwerk ausgeführten Dachgeschosses, mit hellen Ziegeln verblendet, überstehenden Dächer wurden mit Schiefer eingedeckt.

In den Fig. 1131—1133 geben wir die Grundrisse und in Fig. 1134 das vordere Schaubild eines

Keil ex

G e sind, e-

Keller

Kv che

[]Leute stub e

LUCj

Keil eT

QT

W a s c K -

UTl 1

Keller

Keller

S cLl a cfitkellex

Fig. 1131. Kellergeschoss.

[Ml

von Architekt Staeding in Dingelstedt bei Halberstadt erbauten Wohnhauses.

Kamm, ex

KU cKe

ytaupt-* JRin q a n q;

an

S t ub e

ci.

Stiel) e St ml) e

S t ol!) e

S t ul) e

Fig. 1132. Erdgeschoss.

In dem vom Wirtschaftshof aus unmittelbar zugänglichen Kellergeschoss befinden sich die Leutestube, die Gesindeküche, der Wasch-uud Schlachtkeller und mehrere Vorratsräume. Das Erdgeschoss enthält nach vorn heraus 4 Stuben, nach dem Hof hin 1 Stube und Kammer, die Herrschaftsküche, den Haupteingang und die Geschosstreppe. Im Obergeschoss liegen an der Vorderfront ein Fremdenzimmer sowie eine grosse und kleine Stube, welche beide durch eine Schiebetür verbunden sind und bei grösseren Gesellschaften als Speisezimmer benutzt werden können. Nach dem Hofe hinaus befinden sich 1 Fremdenzimmer, 2 Schlafstuben und 1 Kammer. Im Dachgeschoss sind noch zwei grössere Stuben und drei Kammern als Logierräume, sowie die Gesinderäume ausgebaut. Am linksseitigen Giebel befindet sich zur Erhellung des Korridors ein Licht-scliacht; der Baum unter demselben im Erdgeschoss ist als Klosett vorgesehen. Neben diesem ist ein vom Kellergeschoss bis über Dach gehender sog. Räucherturm angeordnet, in welchem sich im Obergeschoss und auf dem Dachboden übereinander liegende eiserne Klappen zum Einhängen von Räucherwaren befinden. Das Räuchern geschieht vom Keller aus.

Kammex

S chl af-

st vb e

Schlaf-1    7t e m cl em-

□ Zimmer

stvbe

iauc)

CD

S t tr ~b 0 ewent. Speisezimmer

Stube

Fr e mcLex-

zimmex

Die Ausführung des Hauses ist eine einfache, aber stilvolle, unter Verwendung nur echter Baustoffe. Zu den Umfassungen des Hauses ist für die Plinte Granit, für den Sockel, die Quaderlisenen, Fenstergewände, Verdachungen, Gesimse usw. rötlicher Sandstein verwendet worden, während die Wandflächen mit gelben Ziegeln verblendet sind. Das Fachwerk des Dachgeschosses besteht aus braun gefirnistem, mit roter und blauer Farbe abgetöntem Kiefernholz. Das überstehende Hauptdach ist mit Zementpfannen und das Turmdach nebst den kleineren Dachflächen mit Schiefer eingedeckt. Sämtliche Wohnstuben im

Erd- und Obergeschoss haben Pitchpine-Fussböden, alle übrigen Räume teils Kiefern-, teils Tannenfuss-boden erhalten. Die Herrschaftsküche erhielt einen Mettlacher Plattenfnssboden, und die Wände sind auf

1,5 m Höhe mit weissblauen Kacheln bekleidet. Die

Das Erdgeschoss enthält die folgenden Räume in sehr praktischer, den Wünschen des Bauherrn Rechnung tragender Anordnung:

An der rechten Seitenfront gelangt man durch die 12,6 qm grosse überbaute Veranda bezw. Loggia

r*

ffi

•V •

tßj

ft

II

||

pSSg

s«

1 lm~'l . ~X*y*'?r*

i| . ■

4fcmnmrnm

:j#<

r\ v

-•*

PIS

gg

gffe

asl

w;;.|

Fig. 1134. Vorderes Schaubild.

Fig. 1131—1134. Gutsbesitzer-Wohnhaus.

Heizung der Räume erfolgt teils durch Kachelöfen, teils durch eiserne Öfen.

Das in den Fig. 1135—1143 in Grundrissen, Schnitten und Ansichten dargestellte, von Professor Schubert entworfene einstöckige Herrenhaus mit vollständig ausgebauten Mansardgeschoss wurde auf dem von ihm kürzlich erbauten Gutshof Blumenscheid bei Wittlich a. M. (siehe S. 69) ausgeführt.

in das kleine Entree, an welches sich die Garderobe und das Wasserklosett anschliessen. Aus dem Entree betritt man die 29 qm grosse, zweistöckige Wolm-diele, welche die Haupttreppe aufnimmt und heizbar ist. Aus diesem architektonisch hübsch ausgestatteten Zentralraum gelangt man zunächst in das an der Hoffront gelegene, 30 qm grosse Wohn- und Esszimmer, und durch einen eingebauten, zugleich als

00

-V

v'SN

■f

ß?,s in pgj tu.lv

f>y Kanter

(o 0 q*t</

Hl

gCCcke,

I    3 Ju~f1

TCo^k /

t inirvof'

’./LCC

36,0q«"

cf/o/

10-

S)s    Jl

tll TTVCn^

JYokrCcii\zles

-gm

VtA<X

rvZtXs

t*S

.</?.

£loit\

/!•

3.

Öl

V?S

■2ß

y<0,? 3/

(7

*+

■t

< ?

+-H-

S Q *o

H-f- > I

2^MrR

t-

i-

Fig. 1135. Erdgeschoss.

4/3

fyx,

Jc'hlaf^in

°ii

¥*-

<—l,s%

dtA, J(t/lieft

G} J/il

•/Cj g^j

Ja e 11 ic)

71m i+tt-

—3.    «/

Co Tri. 2 o t*

FV'

}Cr UJ altct-

isi

p*

Co k t asutä-Jui m. \s

PfuuV

J)<xoC

Mlat/ctjcrcj fu-le/

/s/f w)

ln

■tit

CoS-

LE

• ■ 'jG: •

st

⁷tÄ.

CN,

r?

•%?en717-, za ten'a 7t'en,

rfyf/e.Z. z-

i:

i,t6

P

/tc-

Fig. 1137. Kellergeschoss.

Jo l

¥

m

■TT —j,—

fJö¹

---r,---Ti

t_jfe''£jL

rzzh_:rin__

"11

33c.

<*S-

0(fo

3 <o Jv-o

Hl

AAo

Z. 6o

oPo

Zv-o

[0

<33

Atz

Z.3Z,

M ! ¹ I ¹    ]

!! !!!

6>zö

Anrichte dienenden kleinen Hilfsflur in die neben dem Wohn- und Esszimmer liegende 17,3 qm grosse Küche. Ferner betritt man von der Diele durch eine unter dem zweiten Treppenarm angeordnete Tür das an der linken Yorderfrontecke befindliche 30 qm grosse gute Zimmer. Neben der Küche liegt die 6 qm grosse Speisekammer mit eingebautem Küchenschrank und neben letzterer die 20 qm grosse Gesindestube mit Nebentreppe zum Ober- bezw. Dachgeschoss. Die Speisekammer und Gesindestube sind von der Küche durch einen kleinen Flur zugänglich und die Gesindestube ist unmittelbar vom Hofe aus betretbar. Aus der Küche gelangt man sofort auf die unter dem zweiten Treppenarm befindliche Kellertreppe.

. Die Lnterkellerung erstreckt sich unter dem wurden. Unter der Gesindestube liegt die vom Hofe ganzen Erdgeschoss, da schliesslich auch noch die unmittelbar durch eine Treppe zugängliche Wasch-Küche, Speisekammer und Veranda mit unterkellert j küche. Die Kellerräume zerfallen in solche für Brennstoff, Kartoffeln und Gemüse, Milch, Fleisch und Getränke, welche alle eine praktische Lage und einen bequemen Zugang von dem die Kellertreppe aufnehmenden Mittel-raum erhalten haben, der anfänglich als Kartoffelraum projektiert, aber später nach der vollständig durchgeführten Unterkellerung als Mangel- und Bügelraum dient. Infolge der nachträglich beschlossenen Anlage einer Quellwasserleitung zur Versorgung aller Gebäude mit Trink- und Gebrauchswasser unterblieb die Ausführung der anfänglich projektierten Abortgrube und wurden Wasserklosetts angeordnet.

Im Mansard-Dachgeschoss befinden sich folgende Bäume, welche alle an einen langen und breiten und von dem dreiteiligen, teilweise bunt verglasten Dielenfenster gut beleuchteten Korridor angrenzen und von diesem zugänglich sind. An der Hoffront

'fahl-

*5-

0J7-

Ofo

/^//////,miK2^t

t.JV

l—tf1|

// I

//

//

i-----j ----

"Irr

/ il’²- a hr.*

HHjHfVi

1    11 ü !

I Ji i\

Z3?

W\

Bi

Ir

JL

=»3

L i'

« r~

r~

i    'i

UUJÜ

täwi ii₃

±jwiä_

-wmrnk

Uz:

«=//■

PS Fig. 1139. Querschnitt (durch Diele und Küche).

OÜ

BL

«a

u'-

■ ■    *- f- -f;—¹1 ¹¹ -rR

Ti    E

Jd

"h

1.

^rh

**■

zz

Irr "Ti

i

p-p i

ZZ

F---d I

-J

H'Tlt ]! «•

■^hr

i

r~“

U%M____

FT

rf

_._ * L__|

iffl i a

7|---ii—I.T~T1

L -il

(i

IC~ —

ii

'l

i'____l

____Ll___.

1==

JL_

----r

t.

«am

Ir

OD D

MM

v:

^rnrnäm

; 7 'Am==////^J

.Ll

7777]

um'///«

Mit

liegen von links nach rechts das Schlafzimmer der benutzt werden. Neben dem Elternschlafzimmer liqgt Kinder, 16,3 qm gross, mit der hier ausmündenden ein grösseres und ein kleineres Fremdenzimmer,

rJES\

—Wl

fflC

m

>.Jr.

■'l y'vw^lr.

■.mm

•v •

Fig. 1141. Vorder-(Garten-) Ansicht.

An der

16,3 und 12 qm gross! Vorderfront liegen von links nach rechts die Verwalterstube, 12,4 qm, die Schrankkammer, 9,1 qm, sodann das Bad mit Klosett, 5,4 qm, und die Mädchenstube, 15,9 qm gross. Vom Korridor führt eine Bodentreppe auf den Dachboden, welcher eine über

3 qm grosse, von der Waschküche aus zu feuernde Räucherkammer, an der rechten Seitenfront eine Vorratskammer enthält und im übrigen als Wäschetrockenboden dient.

Die Bauart ist folgende: Die Bankette wurden aus Bruchsteinen und das ganze Keller- und Erdgeschossmauerwerk mit Ausnahme einiger Scheidewände (Fachwerk) aus Ziegelsteinen ausgeführt. Die Wände des Mansard-Dacligescliosses sind ¹/₂ Stein starke Fachwerkswände, welche an den Griebein x/₂ Stein stark mit Schwemmsteinen hintermauert wurden. Die Kellerdecke besteht aus Kappen-Nebentreppe; das mit dem Kinderschlafzimmer ver-    gewölben zwischen J-Trägern, der Kellerfussboden

bundene Elternschlafzimmer, 25,3 qm gross, mit vier    aus Zementbeton. Die Wohnräume wurden gedielt,

in praktischer Weise eingebauten Schränken, von die Wirtschaftsräume, die Veranda, Entree, Garderobe welchen zwei im Zimmer, zwei auf dem Korridor und Klosett erhielten Fliesenfussböden. Die Diele

■'S

•Jf

(»Ul

wsSB

Fig. 1142. Rechte Seitenansicht.

wurde mit Wandpanel versehen, die gebrochene, mit Fenstersitzplatz ausgebildete Treppe nebst Geländer und der obere galerieartige Abschluss der Diele am Korridor wurden aus Eichenholz ausgeführt und alle Holzteile farbig lasiert, mit bunten Linien abgesetzt und matt lackiert. Alle Innentüren erhielten einfach moderne Gestaltung und wurden olivgrün lasiert und matt lackiert. Die Wandflächen aller Räume wurden mit Leimfarbe teils ein-, teils mehrtönig in passender Übereinstimmung mit den Farben des Mobiliars angestrichen und die Decken ganz weiss gehalten.

vortretenden Holznägel weiss angestrichen wurden. Der Gefachputz ist glatt und mit Indurinweiss gestrichen. Das ringsum überstehende, mit weiss angestrichenen, blau kontourierten wellenförmigen Stirnbrettern versehene Dach wurde mit bestem blauem Moselschiefer in schrägen Reihen eingedeckt. Die Schornsteinköpfe sind verputzt und weiss angestrichen.

Die Baukosten beliefen sich auf rund 21000 M., oder bei einer bebauten Grundfläche von 184,0 qm auf rund 114 M. für 1 qm.

H .. .

! li

ip

■JN

issgsftg

gÜÜSjga

__ I

fei

■v>    '<

.1

Fig. 1143. Schaubild (von vorn gesehen).

Flg. 1135—1143. Gutsbesitzer-Wohnhaus. (Prof. Schubert.)

Die äussere Erscheinung des Hauses ist trotz der aufgewendeten einfachen Mittel wirkungsvoll und farbenfroh und bringt den Charakter eines besseren Gutswohnhauses treffend zum Ausdruck (Fig. 1143).

Der Sockel wurde mit dünnen, lagerhaften Mosel-Grauwackenschiefersteinen verblendet und weiss ausgefugt, die Erdgeschosswände erhielten gelblich-grauen Rauhputz und sind stellenweise mit rot gestrichenen Lattenspalieren versehen. Die braun lasierten und lackierten Eichenholzfenster erhielten auf allen Fronten grün angestrichene Klappläden. Die Dachgiebelwände bestehen aus Eichenholzfachwerk, welches dunkelbraun lasiert und lackiert wurde, während die Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Die Fig. 1144—1148 veranschaulichen das Obergeschoss, die Schnitte und Ansichten einer Yer-grösserung des Herrenhauses auf dem Rittergut Düppel bei Heldrungen, welche von Prof. Schubert entworfen wurden.

Das alte Wohnhaus, welches nur aus einem mit starken Bruchsteinwänden umschlossenen Erdgeschoss mit teilweise ausgebautem Dachraum ohne Kniestock bestand, wurde durch Aufsetzen eines Obergeschosses und teilweise ausgebauten Kniestockdachgeschosses vergrössert und die Hoffront mit einem grossen 2 geschossigen Haustürvorbau (Veranda und Balkon) versehen.

Die Raumeinteilung des Obergeschosses musste sich unter Berücksichtigung der alten Schornsteine und der gewünschten tunlichsten Vermeidung aller baulichen Veränderungen des Erdgeschosses im wesentlichen nach derjenigen des letzteren richten. An der Hof- bezw. Vorderfront wurden angeordnet, von links

An der Hinterfront liegen von links nach rechts und vom Korridor zugänglich: 2 Zimmer für den Verwalter (16,56 und 21,28 qm), der Abort mit Vorraum, 2 Stuben der Kindergärtnerin (12,57 und 10,38 qm) und ein Fremdenzimmer (12,8 qm). Heizbar sind das Hauptschlafzimmer, die grössere Verwalter -

Ö\

s>‘

<?

■-’1 I—

A?/-

■Ü

'/i.

•??*

X.T

ÖV0

<br-

-fes

LÜ1

------>i'fi:—q

felä

Zaj,/ei,

•ZeJ?y J

5°?-

. rj' • ‘ —rr-

•:j5 :;' :l

£ETr

-l/x.

f'x.

■Zss~

•a

J/s- —^

—f— "T“

...I... —1™

~K~ >

|| g^V />» g y g*7i.

SQjSt^

/re rri/t.

^ Sieg

Nj

'■

"ffe?

Y0 )(

io

i-TAi 30

32

ZS~

V, .

./-re

7-z^r

/-re 7->-i/)e7

■/y

•y

/•U

A/s~-—»

yie

/*

’k"" i

'00 oO 0

-fr

IJl

■'H

1’

u rV u

<-%S-

c-a-CVi'

'0

Sf

Ze

Fig. 1144. Obergeschoss.

nach rechts ein Bade- und Ankleidezimmer (17 qm), ein mit diesem verbundenes Hauptschlafzimmer (29,3 qm), ein Damenzimmer (17,05 qm), welches mit dem überdachten Balkon in Verbindung steht, und 2 Fremdenzimmer (32,3 und 18,21 qm). Sämtliche Räume, ausgenommen das Badezimmer, sind von einem mittleren Längskorridor, der von der Seitenfront und dem Treppenhaus hinreichend beleuchtet wird, zugänglich.

Stube, das Damenzimmer, das grosse Fremdenzimmer, sowie die kleinere Stube der Kindergärtnerin, in letzterer wurde das Ofenrohr unter der Korridordecke entlang in den Schornstein des grossen Fremdenzimmers geführt.

Vom Treppenpodest des Erdgeschosses führt eine Tür auf eine hier nicht dargestellte, in reicher Eichenholzarchitektur durchgebildete Brücke, welche die Verbindung mit dem hinter dem Hause in einem

A//*

Ff

*c c?

OfS-

J-

«fc

*s-~

^L

Y-

2*

4? t,

•V

ft

•V'

%_i

-M:

::

c Vvf -.i t: |:a‘ t: z:j p

i i, ',    H

! \ \.    ;!

•!

■; 7t ;• 'vvj!> j/j? -"ic"r.-Jc

n^lA.h}

YCy“ ’JT---*T---

ijyjl i

i-f- $

uilvw^ ,;:    •:

’t,

.z,rß_,

/I°ll0

Fl

Fig. 1145. Querschnitt nach A—ä

J.

.TNBr

iS-

iil

;”vr

...;i...

Ji

"7?

.[

----Ü

MS(H 1

,\v

Hh

aj~

□ □□

*//*

Fig, 1146. Längsschnitt nach E—F.

34*

JLr

«p?

-t—t-

f>*

458

K AK

KJ

Ld

LA

KJ

~"\N ji i _1 i _ 2 l n ^^ 5\ i) ß _ dl i *L

iTTTtnnfmiii

=>

2=

i“

fi¹

Fig. 1147. Yorder-Hofansicht.

*3?

rn

/IK/IK /

dB AK AK A A

/IN AK AkA

S~.

xj

<£p-

rp

Flg. 1148. Rechte Seitenansicht.

Fig. 1144—1148. Herrenhaus. (Prof. Schubert.)

Alle inneren und äusseren Wände des Ober- und Dachgeschosses, mit Ausnahme der Obergeschossmittelwand (1 Stein stark), wurden aus ¹/₂ Stein stark ausgemauertem Fachwerk hergestellt. Die j Aussenwände aller Wohnräume wurden innen zur

Der Veranda- und Balkonvorbau

und die Zugänge gestatten und neben dem Hauseingang liegen muss -und Wirtschaftsräume.

ferner die Wohn-, Schlaf -

Im Dachgeschoss befinden sich einige Zimmer für die Kinder, Gäste und Dienst

Im Dachgeschoss wurde über dem grösseren Kaum der Kindergärtnerin eine Mädchenkammer (13 qm) | Schreiber und die Wirtschafterin usw. nötig, sowie und über dem kleineren Raum der Kindergärtnerin ein etwa 40 qm grosser Ess- und Aufenthaltsraum und über dem Korridor eine Mamsellkammer (15 qm) ! für das Gesinde. Auf eine gute Trennung der Wirt-angeordnet; letztere ist heizbar. Der übrige Dach- schaftsräume von den Wohnräumen ist besonders

Rücksicht zu nehmen.

Übersicht mit erkerartigem Ausbau versehene und sowohl vom Entree als auch vom Flure aus gleich Krüppelwalmdach, welches zugleich als seitlich    ab-    zugängliche Arbeitszimmer    des Pächters (18 qm),

gewalmtes Schleppdach den Balkon überdeckt, sowie j dieses schliessen sich an das Wohnzimmer der über diesem    angeordnete Giebelaufbau für    eine    (^6 qm), daneben das    Esszimmer (19,25 qm), durch

Hofuhr wurden    mit naturroten Falzziegeln    ein- I eiue zweiflügelige Tür    oder    Schiebetür mit ersterem

gedeckt.    verbunden, sodann folgen die Speisekammer (6 qm)

und die Küche (20 qm). Sämtliche Räume sind von dem langgestreckten,    von    der Haustür und vom

Treppenhaus hinlänglich beleuchteten Flur aus zugänglich. An diesen grenzen nach der südöstlich gerichteten Vorderfront liegend von links nach rechts: das gute Zimmer (20,5 qm), das Elternschlafzimmer (23 qm), das Schlafzimmer des Sohnes (12,5 qm), das Treppenhaus, das Zimmer der Mamsell (11,8 qm) und zwischen diesem und der Küche der Abort.

Unterkellert ist das ganze Gebäude

Abstand von ca. 10 m und in Podesthöhe gelegenen Park herstellt.

boden dient als Wäschetrockenboden.

Warmerhaltung unter Belassung einer Luftschicht mit starken Hartgipsdielen verschalt. Das äussere Fachwerk besteht aus Eichenholz, dunkelbraun angestrichen und die Gefache wurden mit glattem, weiss angestrichenem Putz versehen. Die 2 flügeligen Fenster mit kleinscheibigen Oberlichtern wurden weiss und ihre dekorativen Brettumrahmungen hellgrün angestrichen.

besteht auch aus Eichenholz. Das weit überstellende

Die Baukosten beliefen sich auf rund 14000 M.

E. Pächter- und Wirtscliaftshäuser.

Die Pächterhäuser haben meistens nur ein

Erdgeschoss und teilweise ausgebautes Dachgeschoss; ersteres enthält das Arbeitszimmer des Pächters — welches einen vollständigen Überblick über den Hof boten.

Erforderlich ist: ein etwa 30—35 qm grosses, zugleich als Esszimmer dienendes Wohnzimmer, ein etwa 30—35 qm grosses, mit dem Garten in Verbindung stehendes gutes Zimmer, ferner ein kleines einfenstriges Wohnzimmer für den Aufenthalt im Winter, welches mit einer Veranda versehen ist, falls das gute Zimmer keine Verbindung mit dem Garten hat, ein geräumiges Schlafzimmer für die Eltern, einige Schlafstuben für die Kinder und Erzieherin, eine Gesindestube, eine geräumige Küche, eine genügend grosse Speisekammer, eine Waschküche, eine Rollkammer und die erforderlichen Boden- und Kellerräume.

Pächterliäuser auf Staatsdomänen erhalten auch noch ein 30—40 qm grosses Amtszimmer. Ferner sind Stuben für die Verwalter, den Wirtscliafts-

Als geringstes Bedürfnis für ein kleines, einfaches Pächterhaus dürften ausser dem geräumigen Flur eine Wohnstube, eine heizbare Schlafstube, einige Kammern, eine geräumige Küche mit Speisekammer, eine Gesindestube und ein Keller zu bezeichnen sein.

Als mustergültiges Beispiel einer grösseren Anlage geben wir in den Fig. 1149—1155 das von Prof. Schubert entworfene Wohnhaus für einen landgräflich hessischen Fideikommiss - Pachtgutshof (siehe Hofanlage S. 71).

Dasselbe enthält im hochgelegenen Erdgeschoss an der Hinter- bezw. Hoffront zunächst das zur Hof-

ausgenommen das gute Zimmer und das Hauptschlafzimmer. An der nördlich gerichteten Hoffront liegen von links nach rechts zwei getrennte Räume für Milch und Fleisch, ein geräumiger Gemüse- und Kartoffelkeller, die Waschküche (17 qm) und die Gesindestube (18 qm). Die beiden letzteren Räume sind vom Hofe aus durch eine Treppe zugänglich. An der Vorderfront befinden sich zwei Räume für

Obst und Getränke und für Kohlen, und zwischen beiden die Kellertreppe.

Der über der linken Hälfte des Erdgeschosses befindliche Dachraum ohne Kniestock mit Falzziegeldeckung dient als Wäschetrockenboden und enthält eine Räucherkammer (3 qm), welche von einer Vorkammer zur Aufbewahrung der Räucherwaren (10 qm) betreten wird. Der über der rechten Hälfte des Erdgeschosses befindliche Dachraum mit hohem Dach | und Kniestock ist vollständig wohnlich ausgebaut;

er enthält am hinteren Giebel zwei Fremdenstuben von 20 und 23,5 qm Grösse mit zwischen ihnen be-

Der ganz aus dem Grundriss heraus entwickelte Aufbau des Hauses ist von malerisch - reizvoller

vT

5.2o

ä»

S&p <?**%.

tim

Hut- 2* rri .

| iffhiü

•4y<>

‘,+t.

_^ 6 o _^

'fy/J?//////).-rA—-t/ßft/X.

*»8 ^

c/

2o XorzeS

■ki

*g_g

'teloc

t.M.U

•*1

jV'

\6\

°?o

’8

ic

2,0. 09'***

; //ansrll j

7/-8<r^ *

V»

•?

lif 1

0-

i>o

V,

^ jzll

Fig. 1149. Erdgeschoss.

ri

findlicher Kehlbalkenbodentreppe. Der Kaum unter Wirkung. Der hohe Sockel ist mit Bruchsteinver-der Treppe ist zu Schränken ausgenutzt. An der blendung angenommen, das aufgehende Ziegelmauerwerk mit hell gefärbtem Rauhputz, welcher an geeigneten Stellen mit Spalieren versehen ist. Der kleine Giebel ist massiv, der grosse Krüppel-walmgiebel aus Fachwerk gedacht und die Dächer sind mit naturroten Falzziegeln eingedeckt.

den, idesl,

SS'*

III

4L

Die Baukosten waren zu rund 22000 M. veranschlagt, so dass bei einer bebauten Grundfläche von rund 278 qm rund 80 M. auf 1 qm entfallen.

zzzzzzzzzzz/ZPZZ.

Obst

22a

U*ff ran. -

TZ

Die Wirtschaftshäuser oder Wohnungen der höheren Gutsbeamten (Inspektoren, Oberverwalter, Administratoren, Gutsdirektoren, Rendanten usw.) werden je nach Grösse und Art des Wirtschaftsbetriebes sehr

verschiedenartig, aber im allgemeinen einstöckig, d. h. mit Erdgeschoss und ganz oder teilweise ausgebautem Dachgeschoss und in einfachen länd-Meistens nimmt das

«I

Fig. 1150. Kellergeschoss.

Ausnahmefällen gehört, die Küche und Wirtschafts-

Vorderfront, welche in zwei Giebelbauten malerisch liehen Bauformen errichtet, aufgelöst ist, befinden sich die Stube des Verwalters Erdgeschoss alle Haupträume auf, während es zu den (19,5 qm) und die Mädchenkammer (13,7 qm).

l'S^W'TU

ca.

’S

f~r*ntden i t /Ca'ZO.c y«.

~ *3-7,

y/ytf/ss//s////77J7j

Fig. 1151. Dachgeschoss.

3-fV»

( ■hJL

Cm X 3.

y/er-nnxLffK

ca. 4fS tfa-

I räume im Keller und die Hauptwohnräume im Ober-j geschoss unterzubringen.

Die Anordnung und Einrichtung der Häuser hängen im wesentlichen davon ab, ob sie für ledige oder verheiratete Oberbeamte dienen sollen, ersteres der Fall, so werden gewöhnlich die Wohn-und Schlafräume des Oberbeamten und der Unterbeamten auf der einen Seite eines geräumigen Eingangsflures angeordnet und auf der anderen Seite desselben die gesamten Wirtschaftsräume (die Räume für die Wirtschafterin, die Küche, die Yorratsräume, die Räume der weiblichen Dienstboten, die Essstube für das ledige Hofgesinde mit besonderem Hofeingang usw.) angelegt und die Mädchenschlafkammern gewöhnlich im Dachgeschoss untergebracht, findet auch häufig die Räucherkammer ihren Platz und zuweilen eine oder mehrere Handwerkerstuben. Das Arbeitszimmer des Oberbeamten muss einen guten Überblick über den ganzen Hof gestatten.

Als Beispiel geben wir in den Eig. 1156 und 1157 das Erdgeschoss und Kellergeschoss eines in

Ist

Hier

c?

ff⁵²

3i.»

UO

3 4-0

M

1*4

*YVvV/<*> v/,'

^<70

tse

tfto

4,8«»

7^5

Fig. 1152. Querschnitt nach a—b.

Fig. 1153. Querschnitt nach c—d.

;l

ll

Fig. 1154. Vorder- (Strassen-) Ansicht.

Fig. 1149—1155. Pächter-Wohnhaus. (Prof. Schubert.)

Fig. 1155. Linke Seitenansicht.

Fis

Keller

ack

für

r=

Köche f

Leute

Stule

%Pfenh

Wm*

ler

der Einrichtung bewährten Wirtschaftshauses für ein mittleres Gut mit Wohnung für einen ledigen Ober- mit dem Eiskeller verbundenen Milchkeller, der auch

für andere Zwecke benutzt werden kann; sämtliche Räume sind von einem geräumigen Flur zugänglich.

Das Erdgeschoss enthält an der Hoffront einen geräumigen Eingangsilur mit Bodentreppe, von welchem das mit erkerartigem Vorbau versehene j Arbeitszimmer des Oberbeamten, die Leutestube und ausser den eben aufgeführten Bäumen im Erdgeschoss

gewöhnlich noch eine Wohnstube und Schlafkammer für die Wirtschafterin, die Wasch- und Schlachtküche, die Mangel- und Bügelstube, ein gemeinschaftliches Esszimmer für die Gutsbeamten, eine Stube für Wirtschaftslehrlinge usw. angeordnet. Die ganze oder teilweise Unterkellerung des Erdgeschosses wird zur Unterbringung von Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Getränken usw. gebraucht.

beamten.

| Zof/iem-1

Logier \ KrtriediS FimmeräS

<5^ Mt cc lo€s

cCe*J

ufRr.aitiKr

Vorrathr

Jfitzgo..

damher\ z Räuchert

jr.-rrrr-::^

Kammer?

S/oelst1 eia-iTiert

Fig. 1156. Erdgeschoss.

Milcht | Kartoffel

Keller.

Eis-

Keller. 1 Kel

Flur

Kartoffel

Keller.

Fig. 1157. Kellergeschoss.

Fig. 1156 und 1157. Wirtschaftshaus mit Wohnuug für einen ledigen Oberbeamten.

Küche zugänglich sind. Neben der Küche, die mit herausgebautem Backofen versehen ist, liegt links die Speisekammer, rechts ein Vorratsraum in Verbindung mit einem angebauten Eiskeller, und neben der Vorratskammer die Schlafkammer des Oberbeamten. An letztere sowie an das Arbeitszimmer grenzen zwei von einem besonderen Flur zugängliche Logierzimmer für Unterbeamte bezw. Handwerker und Fremde. Das Kellergeschoss enthält zwei grosse

Kartoffel- und Gemüsekeller sowie einen geräumigen,

In Wirtschaftshäusern auf grossen Gütern werden

Für einen verheirateten Oberbeamten muss die Wohnung geräumiger sein, und es wird, falls die Frau die Hofwirtschaft nicht mit führt bezw. beaufsichtigt, meistens ein kleines freistehendes Iu-spektorenliaus erbaut, welches gewöhnlich dem Herrenhaus gegenüber am anderen Ende des Hofes errichtet wird. Ein solches Haus wird zweckmässig 2 stockig gebaut, im Erdgeschoss werden dann die Wohn- und I Schlafräume usw. für 2 verheiratete Unterbeamte oder für einen solchen und einen ledigen Unterbeamten oder statt letzteren für 2 Wirtschaftslehrlinge angeordnet. Zuweilen wird im Erdgeschoss auch noch ein Amtszimmer vorgesehen, wenn der Gutsherr zugleich Amtsvorsteher und Standesbeamter ist und der Oberbeamte mit seiner Vertretung beauftragt wird. Das Obergeschoss enthält dann die Wohnung des Oberbeamten: Arbeitszimmer, Zimmer der Frau, Wohnzimmer, gleichzeitig Ess- und Kinderzimmer, Schlafzimmer und Schlafkammer, Küche und Speisekammer. Das Dachgeschoss enthält eine Mädchenkammer, wenn möglich ein kleines Fremdenzimmer und den Wäschetrockenboden. Ausserdem ist für die erforderlichen Kellerräume und die Waschküche Sorge zu tragen.

Dort, wo die Frau des Oberbeamten die Hof-wirtscliaft mit beaufsichtigt oder wo mangels eines Herrenhauses überhaupt nur eine einzige Wirtschaft besteht, muss das Inspektorhaus mit dem Wirtschaftshaus verbunden bezw. beide in einstöckiger Anlage aneinander gebaut werden. Die Fig. 1158 stellt den Erdgeschossgrundriss eines solchen von Architekt Wagner in Mecklenburg ausgeführten Inspektor-und Wirtschaftshauses dar.

Die nur kleine Wohnung enthält ein Bureau, eine Wohnstube, ein Esszimmer und eine Schlafstube, welche sämtlich von einem geräumigen Eingangsilur zugänglich sind. Im Dachgeschoss ist über dem Bureau eine Stube für den Wirtschaftslehrliug und

über der Wohnstube die Mädchenstube angeordnet, Speisekammer, eine Stube für den Wirtschaftslehrling, der übrige Dachraum dient als Wäschetrocken- eine Handwerkerstube und Fremdenstube, welche boden.

sämtlich vom Hofe aus wie auch im Hause unmittelbar

S/,33

■* VYaschm-T «A2M

so Ol

P'iAetÖ-

Stu.it, J,9S

»V

t— ?jHor

iSS 'WtLtctyCJchis—

^ 12

------- !^H

"tgi mich# ^

4 7/

jyuii°£& T

Spuioktuv. ’prUtich,.'*'. ^ c _

El    l

, w&ttt

if    &/4-■ ^

4 i+Zvob

JCut/-* JV. t- Z,fM

|-f st—

Schtaldk

- -7    /

^ ^ vto'tjj'vsj. r

^MAecu^%

«V

//,0 t

4<?

/J3S

/r

Fig. 1158. Wirtschaftshaus mit Wohnung für einen verheirateten Oberbeamten (Erdgeschoss).

Das Wirtscliaftshaus ist durch einen Flur mit dem Esszimmer des Inspektors verbunden und enthält eine grosse Haushalts- und Gesindekochküche, eine grosse Waschküche und eine geräumige Leutestube, welch letztere von aussen zugänglich und mit der Küche verbunden ist. Ferner sind vorhanden eine zugänglich sind. Der Dachboden des Wirtschaftshauses enthält einen grossen Räucherboden und einen Taubenboden und ist mit dem Dachboden der Inspektorwohnung und der dort befindlichen Mädchenstube verbunden, welch letztere mittels der in der Küche angeordneten Treppe erreichbar ist.

XII.

Gebäude für landwirtschaftlich-technische

Hauptgewerbe.

1. Molkereigebäude.

A. Die Verwertung der Milch.

Die Milch kann durch unmittelbaren Verkauf, durch Viehmästung und durch die Verarbeitung zu Butter und Käse verwertet werden. Ein unmittelbarer Verkauf der Milch ist nur bei schnellem Absatz, d. h. wenn in der Nähe eine grössere Stadt oder schnelle Eisenbahnverbindung mit einer solchen vorhanden ist, vorteilhaft. Für abgelegene Gutshöfe und kleinere Milch wirte ist der Verkauf weniger lohnend, da die Milch beim Versand nicht allein Erschütterungen ausgesetzt ist und dadurch schlechter wird, sondern auch durch den Versand zu hohe Unkosten erwachsen. Bei solch unrentablen Absatzverhältnissen wird die Milch entweder zur Vieh-mästung, als Mastfutter für Kälber und Schweine verwertet, oder zu Butter und Käse verarbeitet. Bei ersterer Verwertung wird kein hoher Gewinn erzielt, obwohl ein Teil der Milch in der Gestalt des Düngers dem Hofe erhalten bleibt, während bei der Verarbeitung zu Butter und Käse, welche sich längere Zeit halten und nur geringe Versandkosten nach den Städten verursachen, ein grösserer Gewinn zu erzielen ist. In neuerer Zeit vermag besonders der kleinere Milchwirt durch Teilnahme an einer Genossenschafts-Molkerei die Milch weit vorteilhafter zu verwerten als durch die Verbitterung oder die Bereitung von Butter und Käse auf eigene Kechnung. Die genossenschaftliche Verarbeitung der Milch hat die Vorteile, dass 1. mehr Butter aus einer bestimmten Milch und von feinerer Beschaffenheit hergestellt werden kann; 2. an Arbeit gespart wird, besonders die Hausfrau des kleineren Landwirts wird bedeutend entlastet, und 3. die Erzeugnisse höher verwertet werden, indem der Grossbetrieb weit weniger vom Zwischenhändler abhängt als der Kleinbetrieb. Aus diesen Gründen vereinigen sich nicht nur immer mehr einzelne Landwirte zur gemeinsamen Verarbeitung und Verwertung der Milch, sondern auch einzelne Genossenschaften treten wieder zu gleichem Zweck zusammen. Durch die Teilnahme an einer grösseren Molkerei macht sich der kleinere Milchwirt mithin die Vorteile des Grossbetriebes zunutze.

ß. Die Einrichtung und die Lage des Molkereigebäudes.

Die frisch gemolkene Milch muss sofort aus dem Kuhstall nach einem inner- oder ausserhalb des Stallgebäudes gelegenen, kühlen und mit guter Durchlüftung versehenen Kaum (Milchkühlraum, Milchkeller), am besten nach dem Molkereigebäude geschafft werden, damit sie nicht durch die Einwirkung der Stalluft den Geruch derselben annimmt und durch längeres Verbleiben in der warmen Stallatmosphäre in Gärung gerät, d. li. sauer wird, wodurch die Milch nicht mehr entrahmt werden kann.

Wird die Milch unmittelbar verkauft oder als Mastfutter verwertet, so ist ausser dem Raum zum Kühlen und vorläufigen Aufbewahren der Milch nur noch ein Aufwaschraum zum Reinigen der Milch-gefässe erforderlich. Dort, wo aber die Milch ganz oder teilweise zu Butter und Käse verarbeitet wird, muss eine Molkerei am zweckmässigsten als besonderes Gebäude errichtet werden, welches eine grössere Zahl von Räumen umfasst. Anzahl, Grösse und Einrichtung derselben ist je nach dem Verfahren der Milchverarbeitung eine verschiedene.

Ein zur vollen Butter- und Käsebereitung gut eingerichtetes Molkereigebäude soll enthalten:

1.    Raum für die Entrahmung; in Zentrifugen-Molkereien verbunden mit dem

2.    Raume für Milchaufbewahrung, mit dem

3.    Raume für das Buttern und mit dem

4.    Raume für die Milchannahme und für das Reinigen der Geräte;

1.    Raum für Milchannahme, Aufbewahrung der lange süss zu erhalten. Milch, Entrahmung und Butterung;

2.    Raum für Rahmbehandlung;

3.    Raum für Bearbeitung und Aufbewahrung der Butter;

Das älteste, einfachste, aber nicht genügende Ab-kiihlungs- und Durchlüftungsverfahren war das Durch seihen der Milch durch ein enges Sieb, auf welches man die Mich etwa 1,5 m hoch herabfallen

4.    Raum für Käsebereitung, welcher auch zur Ge- liess, womit man aber nur eine Abkühlung um etwa rätereinigung benutzt werden kann;

5. —7. Behandlungs- und Reifungsräume für die

Zur Abkühlung der Milch auf die beabsichtigte Käse; je nach der Sorte des Käses kann man tiefe Temperatur, welche allerdings erst nach mehreren nötigenfalls mit einem Raume auskommen;

8., 9., 10. Raum für Dampfkessel und Maschine, oder sonstige Kraftbetriebsanlage, Schreibzimmer,

Eiskeller oder statt diesem eine Eis- und Kühl- 1 stellen und Herausheben der Milchkannen etwa zur

5.    Raum für die Aufbewahrung und Ansäuerung des Rahmes, welcher verbunden werden kann mit dem

6.    Raume für die Bearbeitung der Butter;

7.    Raum für die Aufbewahrung der Butter;

8.    Raum für die Käsebereitung, welcher zugleich dienen kann als

9.    Raum für das Trocknen und Salzen der Käse;

10.    Raum für die frischen Käse;

11.    Raum für die älteren Käse;

12.    Raum zur Aufbewahrung zeitweilig nicht gebrauchter Geräte;

13.    Raum zur Aufbewahrung des Eises (Eishaus oder -Keller);

und für Molkereien mit Dampf- oder sonstigem Kraftbetrieb:

14.    der Kesselraum und Maschinenraum, welche auch beide vereinigt werden können.

Für Genossenschafts-Molkereien kommen noch hinzu: ein Zimmer für den Vorstand, ein Schreibzimmer, ein kleines Laboratorium, die unter Umständen auch zu einem vereinigt werden können. Schliesslich sind Wohnräume für den Betriebsleiter erforderlich.

Unbedingt heizbar müssen sein: die Räume 1, 5, 6, 9, 10 und 11. Genossenschafts-Molkereien mit Zentrifugenbetrieb und Käserei müssen ausser den Wohn- und Wirtschaftsräumen für den Betriebsleiter mindestens erhalten:

Das Molkereigebäude soll in der Nähe des Kuhstalles erbaut werden, damit die Milch auf kürzestem Wege nach ersterem überführt werden kann, da sie durch die bei längerer Beförderung entstehenden Erschütterungen und Wärmeveränderungen die Entrahmungsfähigkeit verliert. Auf grossen Gütern mit Vorwerken muss die Molkerei auf dem die Kuhställe enthaltenden Vorwerk errichtet werden. Besonders ist frische, reine, staub- und rauchlose Luft eine Hauptbedingung für die Gebäudeanlage. Es ist deshalb die unmittelbare Nähe von Ställen, der Düngerstätte, stehenden Gewässern, schlechten Geruch erzeugenden Betrieben usw. zu vermeiden. Auch ist dem Gebäude durch Richtung einer Längsfront nach Norden eine kühle Lage zu geben.

Ausserdem darf das Gebäude zur Vermeidung von Erschütterungen nicht in unmittelbarer Nähe an stark benutzten Chausseen und an Eisenbahnen sowie Fabriken liegen.

Reines, kaltes, am besten üiessendes Wasser muss in genügender Menge vorhanden sein.

C. Das Kühlen, Durchlüften und Keini-freimachen der Milch.

Die Behandlung der Milch für den Verkauf und die Verarbeitung beginnt mit der Kühlung, Durchlüftung und dem Keimfreimachen; um sie möglichst

i 7⁰ C. erzielte.

Stunden eintritt, genügt ein Kaltwasser-Kühlbehälter, welcher am besten aus Zementbeton her-gestellt wird. Derselbe wird zum bequemen Hinein-

Hälfte in die Erde versenkt, so dass die Wände zur

maschine.

Durch das Zusammenlegen mehrerer Räume können    Hälfte über den Fussboden hervorragen. Er wird

die einzelnen Räume grösser gemacht werden, wodurch    mit möglichst kaltem Wasser, unter Umständen mit

die ganze Anlage an Übersichtlichkeit gewinnt. Die    Eiszusatz gefüllt und ersteres rechtzeitig erneuert,

einzelnen Räume sollen ferner zur bequemen Über-    Die Entleerung des Behälters geschieht durch ein am

sichtlichkeit, zur schnellen Beförderung der Milch,    Boden angebrachtes Spundloch mit Rohr und Hahn,

des Rahmes, der Butter usw. von einem Raume zum    Hat man üiessendes Quellwasser, so leitet man es

anderen, so nebeneinander liegen, wie sie nach dem    durch ein Rohr bis auf den Boden des Behälters und

Gang der Milchverarbeitung zueinander gehören, um lässt es von der Oberfläche aus abfliessen. möglichst wenig Arbeit zu verursachen. Die Grösse i Zur schnellen und tiefen Abkühlung, besonders der einzelnen Räume richtet sich nach der Menge der der frisch gemolkenen, bald zu verschickenden Milch täglich zu verarbeitenden Milch. Im Durchschnitt dienen die heute weit verbreiteten Milchkülil-des Jahres sind für eine Kuh täglich 7,5—8 1 Milch    apparate, bei welchen gleichzeitig eine Kaltwasser-

zur Verarbeitung in Molkereien anzunehmen.    kiihlung und Durchlüftung stattfindet.

Man unterscheidet die Rohr kühl er nach dem Lawrenceschen System (Fig. 1159 und 1160) und die zuerst von Schmidt in Bretten hergestelllten Zylinderkühler (Fig. 1161). Erstere bestehen aus einer Anzahl parallel und wagerecht übereinander zwischen zwei hohlen seitlichen Rahmen angeordneten Röhren; der Innenraum der Rahmen ist derartig in Kammern geteilt, dass das unter Druck einer Pumpe

|ij r/

welche nach der Grösse der Kühlfläche und der Schnelligkeit des zirkulierenden Wassers einen mehr oder weniger vollkommenen Austausch der Temperaturen beider Flüssigkeiten bewirkt.

Dort, wo nicht genügend kaltes Wasser zur Verfügung steht, empfiehlt sich besonders der Ahlborn-sche Kühlapparat, bei dem das Wasser zuerst durch einen mit Eis und Salz (Sole) gefüllten Behälter läuft. Eine Kühlvorrichtung, bei der mittels Pumpe ein Solekreislauf hergestellt, also ein ununterbrochenes Kühlen der Milch unter geringem Eis- und Salzbedarf bewirkt wird, stellt A. v. d. Nahmer in Berlin her.

Für grosse Molkereien empfiehlt sich auch die bei der Vergasung von flüssigem Ammoniak, flüssiger

■■

fpp

ft

rnrnc

Vg=

^^rwrüTiilifnnTj

Fig. 1159. Äussere Ansicht.

II

oder einer Wasserleitung stehende Kühlwasser gezwungen ist, nach dem Eintritt in die unterste Röhre von Rohr zu Rohr in die Höhe zu steigen und, nachdem es seine Kälte an die über dem Apparat herab-fliessende Milch abgegeben hat, aus dem obersten Rohr abzufliessen.

Lj«-.:::-: I

Hl

•JC

Fig. 1161. Zylinderkühler.

Fig. 1160. Schnitt.

Fig. 1159 und 1160. Köhrenkühler.

Die Zylinderkühler bestehen aus einem einzigen schlangenförmig aufgevumdenen, aussen mit entsprechend gewellter Blechwrand verkleideten Rohr, in welchem ebenfalls das unten eintretende Wasser emporgedrückt und oben zum Abschluss gebracht wird. Die Milch fliesst aus einem Sammelgefäss bei Rohrkühlern über die Vorder- und Rückseite, bei Zylinderkühlern an der Aussenseite über die gewellte Blechwand herunter. Es findet demnach bei beiden Arten von Kühlern eine Gegenstromkühlung statt,

Kohlen- und schwefeliger Säure entstehende Kälte zur Kühlung der Sole, welche dann zur Beschickung des Milchkühlers benutzt wird.

Schliesslich lässt sich auch die bei der Verdampfung der flüssigen Säuren erzeugte Kälte unmittelbar zur Kühlung von Milch und Rahm verwenden, wodurch die Kälte vollkommner ausgenutzt wird. Die Kältemittel werden mittels eines Verdichters flüssig gemacht und dann in den Kühler geleitet, wro ihre Vergasung und dadurch die Erzeugung von Kälte erfolgt. Die gasförmige Säure wird dann dem Verdichter wieder zugeführt, hier abermals verflüssigt und so der Kreislauf von neuem begonnen. Solche Kühler und Kühlanlagen werden u. a. von Schlüter & Gr seil, Gf. m. b. H., Düsseldorf, hergestellt.

Ahlhorn in Hildesheini liefert Kohlensäure-Kältemaschinen zur gleichzeitigen Tiefkühlung der Verkaufsvollmilch, des pasteurisierten Rahmes, zur Rahmtemperierung durch Kunsteis, zur Erzeugung von Kunsteis und zur Kühlung des Milchlagerraumes und des Butterlagerraumes.

Das Keimfreimachen der Milch, d. li. das Abtöten der in ihr enthaltenen gesundheitsschädlichen Bazillen usw., geschieht durch das sog. Pasteurisieren und das Sterilisieren. Der Apparat zum Pasteurisieren (Pasteuriseur), der heute in verschiedener, aber nicht gleich zweckmässiger Ausführung wohl in keiner grösseren Molkerei fehlt, erhitzt die Milch mittels Dampfes bis 100° C. Der Apparat ist ein doppelwandiges Gefäss, von denen das innere offen ist und die Milch aufnimmt, während in das äussere, den Milchbehälter umschliessende Gefäss der Dampf geleitet wird und mit einem Ablasshahn für das Kondenswasser versehen ist. Das Sterilisieren der Milch, bei dem diese auf 100 bis 130° C. erhitzt wird, erzielt im wesentlichen die gleichen Erfolge wie das Pasteurisieren, doch sind damit gewisse nachteilige Einwirkungen auf die Milch verbunden, so dass das Verfahren immer mehr durch geeignetere ersetzt wird.

I). Die verschiedenen Aufrahmverfahren; das Zentrifugalverfahren.

Unter Auf-, Aus- oder Entrahmung versteht man die Ansammlung bezw. Aussonderung der in der Vollmilch enthaltenen Fettkügelchen in Gestalt des Rahmes oder der Sahne. Zur Erzielung einer möglichst grossen Rahmmenge haben sich nun seit alters her verschiedene Verfahren herausgebildet, unter denen das älteste das holländische ist. Dieses bestand darin, dass die durchgeseihte Milch in Metallgefässen in ein 1—l¹/^ ständiges Wasser -kiihlbad gestellt, dann meistens in hölzerne Bütten (Satten) gegossen wurde, welche in einem 12—15° C. warmen Keller 24 Stunden aufgestellt und während dieser Zeit zweimal abgerahmt wurden. Dieses Verfahren ist mangelhaft und deshalb längst verlassen.

Das etwas bessere Verfahren, das holsteinische, welches hauptsächlich in Schleswig-Holstein üblich war, bestand darin, dass die Milch ohne vorheriges Kühlbad in hölzerne, weissblecherne oder emallierte gusseiserne Satten gegossen wurde und diese nebeneinander auf dem kühlen Fussboden des Milchkellers aufgestellt und nach 24—36 Stunden abgerahmt wurden. Der Keller erforderte sehr starke Wände und sehr grosse Höhe, um im Sommer genügend kühl zu sein, und musste im Winter geheizt werden, um eine ständige gleichmässige Wärme von 12 bis 15° C. zu behalten.

Das bis etwa zum Jahre 1870 fast allgemein angewendete Verfahren wurde hauptsächlich durch das weit bessere Swartzsche Aufrahmverfahren verdrängt, welches indes heute nur noch selten, etwa für kleine Gutsmolkereien für 40—50 Kühe, angewendet wird, da das bereits im Jahre 1877 erfundene und bis heute ununterbrochen verbesserte Entrahmungsverfahren durch Zentrifugal- oder Schleuderkraft eine allgemeine Verbreitung gefunden hat, überhaupt für kleine und grosse Genossenschafts-Molkereien unentbehrlich geworden ist.

Das Swartzsche Verfahren besteht darin, dass man die kuhwarme Milch in 50 cm lange, 15 cm breite und 50 cm hohe, 30—50 1 fassende Weiss-blech-Gefässe seiht und diese sofort in mit kaltem oder mit Eis gekühltem Wasser gefüllte Kühlbehälter aus Holz oder Beton hineinstellt. Je wärmer die Milch, je kälter das Wasser, desto vollkommner ist die Rahmausbeute. Die Anzahl der erforderlichen Milchgefässe berechnet sich aus der zu verarbeitenden Milchmenge und der Aufrahmungsdauer. Bei 30 1 Gefässinhalt und 36 ständiger Aufrahmungsdauer

sind für 1000 1 Milch täglich • || = 50 Gefässe

erforderlich, wozu dann noch wegen der nötigen Zeit zum Reinigen und Austrocknen der Gefässe 10—15 Stück überzählige anzuschaffen sind. Nach der Anzahl der Gefässe bestimmt sich diejenige der Kühlbehälter. Für 10 Gefässe zu 30 1 ist ein 2,1—2,5 m langer, 56—60 cm breiter und 55—65 cm hoher Behälter erforderlich; das Wasser soll 1 cm niedriger stehen als die Milch, sein Stand wird durch ein Überlaufrohr geregelt. Da frisch gemolkene Milch nicht neben bereits abgekühlte im Behälter gestellt werden darf, so ist für jedes Gemelke ein besonderer Behälter erforderlich und mithin bei dreimaligem Melken und bei 36 ständiger Aufrahmungsdauer 6 Behälter. Zum Kühlen jedes Liter Milch rechnet man 1 kg Eis, ist kühles Wasser vorhanden, so kann das Eis entbehrt werden, natürlich braucht man dann entsprechend mehr Wasser. Der Erfolg des Swartz sehen Verfahrens besteht darin, dass durchschnittlich 100 kg Milch 14 kg Rahm und 3 kg feinste Dauerbutter ergeben.

Der Aufrahmungsraum erhält auf je 1 Haupt Vieh eine Grösse von 0,25—0,30 qm. Die Kühlbehälter stellt man so auf, dass sie unter sich 50 bis 60 cm und von den Wänden 1 m weit entfernt bleiben. Der Aufrahmungsraum kann ebenerdig oder 50—60 cm tief ins Erdreich einschneidend angelegt werden. Die Umfassungswände sind in genügender Stärke mit Luftschichten herzustellen und die Decke ist massiv oder als mit verlängerter Zementmörtel verputzte Balkendecke auszuführen. Wand- und Deckenflächen sind mit Kalkmilch zu weissen oder besser mit Porzellanemaillefarbe anzustreiclien. Der Fussboden ist aus Steingutfliesen (Mettlacher Fliesen) oder aus Neutralasphalt (säurebeständiger Asphalt) und beide auf eiuer Betonunterlage auszuführen.

Für eine gründliche Lüftung ist Sorge zu tragen; am besten hat sich der Vierrichtungsschlot bewährt, welcher nicht nur die Wasserdämpfe abführt sondern auch reine Luft aus höheren Schichten zuführt.

Das Entrahmen durch Schleuder-(Zentrifugal-) Kraft. Während bei den bisher beschriebenen (Wasser, Käsestoff, Milchzucker usw.), also die Milchflüssigkeit selbst, weiter vom Mittelpunkt der Trommel weggeschleudert als das Fett, der Rahm. Während erstere sich am Mantel der Trommel absetzt, nähert sich das Fett der Drehachse der Trommel.

Nachdem schon in den 60 er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Fuchs und Prandtl die ersten Versuche mit der Zentrifugalkraft zur Entrahmung der Milch gemacht wurden, gelang es erst im Jahre 1877 dem Ingenieur Lefeldt in Schöningen nach

||l!H

«3

PI

l\ i

roii

»UM

iü

'mm

iOi

Pu

fei b

w“‘

$=-

üffl

!J

fc

fl

1i

ÖS

iufi

z¹

< |l|

SfiiSUK

SSI

\NjL ^

--

ir~;==

Fig. 1162.

Fig. 1162 und 1163. Alfa-Laval-Separator.

Fig. 1163.

und noch anderen Aufrahmverfahren durch das Stehenlassen der Milch eine natürliche Absonderung des leichten Fettes von den schweren übrigen Milchbestandteilen eintritt, indem sich das Fett (Rahm) in Form einer dicken Haut an der Oberfläche der Milch ansammelt, wird dies beim Schleuderverfahren in schnellster Weise durch die von aussen auf die Milch einwirkende Schleuder- und Zentrifugalkraft erreicht. Bringt 'man nämlich die aus leichten und schweren Körpern bestehende Milch in die Trommel einer Zentrifuge und versetzt die Trommel in schnelle Umdrehung, so werden die schweren Bestandteile vielfach vergeblichen Versuchen, eine brauchbare Zentrifuge zu bauen, die jedoch noch mit recht erheblichen Übelständen behaftet war. Seitdem ist die Zentrifuge von Jahr zu Jahr wesentlich verbessert worden und es wurde in immer steigendem Mafse eine grosse Zahl neuer Zentrifugenarten gebaut. Es sollen hier nur einige Zentrifugen von in längerer Zeit bekannt gewordenen hervorragenden Leistungen und solche, die durch wichtige Besonderheiten bemerkenswert sind, kurz erläutert werden, obwohl im allgemeinen alle dauernd eingeführten Zentrifugen in fast gleichem Mafse die sichere, voll-

kommene und sehr schnelle Entrahmung gewähren.

Sämtliche Zentrifugen bestehen aus 3 Hauptteilen: 1. dem Gestell, 2. der Trommel, dem eigentlichen Schleuderapparat, 3. den Auffang- und Ableitungs-vorrichtnngen für Rahm und Magermilch. Hinzu

Entrahmung, Zentralschmierung, daher geringster Ölverbrauch, geringster Kraftverbrauch, Schaum und Spritzmilch können nicht mehr in das Trommelgehäuse eindringen.

Der Kraftseparator wird in 3 bezw. 6 verschiedenen Ausführungen geliefert, nämlich:

A6

mit niedrigerem Stativ, mit Vorgelege und f 2000 1 stündl. leistend, bei 6000—6500

„ 5500—6000 „ 6000—6500 „ 5500—6000 „ 6000—6500 „ 5500—6000

Schnurantrieb

l 3000 1

AH 5 \ mit höherem Stativ, mit Vorgelege und Schnurantrieb

mit unmittelbarem Riemenantrieb (mit Schneckenantrieb); bei Platzmangel

AH6 /

AV 5 AV 6

2000 1 3000 1 2000 1 3000 1

Umdrehungen

in

1 Minute.

Ausserdem werden noch Alfa-Dampfturbinen-Separatoren mit einer stündlichen Leistung von 500 bis 20001 gebaut, bei welchen der Dampf einer Turbine unmittelbar auf die Spindel der Trommel einwirkt, was den Vorzug der Einfachheit und Raumersparnis hat.

Die Separatoren für Handbetrieb werden in 9 Sorten mit stündlicher Leistung von 60—600 1 gebaut und sind mit Kurbelantrieb und Zahnradübertragung versehen. Diejenigen von 300 bis 6001 gestatten auch mittels einfacher Vorrichtungen den Antrieb von einer Transmissionswelle oder einem Elektromotor.

kommt noch die Art des Betriebes (Dampf, Elektrizität usw. oder Menschenkraft).

Einige der zurzeit wichtigsten Zentrifugen für Kraft- und Handbetrieb sind folgende:¹)

Der Alfa-Laval-Separator (Fig. 1162 u. 1163), in seiner ursprünglichen Form vom Schweden de Laval erdacht und später von v. Bechtolsheim verbessert, ist eine sehr verbreitete, in hohem Mafse bewährte Zentrifuge, welche jetzt vom Eisenwerk Bergedorf und der Alf a-Laval-Separator-Gesellscliaft m. b. H., Berlin NW. 40, nach dem in den Fig. 1162 und 1163 dargestellten neuesten, ganz erheblich verbesserten Typ (Modell 1910) für Kraftbetrieb, als auch in älterer, etwas anderer Anordnung für Handbetrieb, gebaut wird.

Durch die in der Trommel übereinander eingelegten v. Bechtolsheimschen „Alfa-Einsätze“ (kegelförmige Blechteller) wird die schärfste und vollkommenste Entrahmung, beim neuesten Typ bis zu 0,1 °/₀ Fettgehalt der Magermilch, erreicht, und zwar dadurch, dass die 1—2 mm voneinander abstehenden Einsätze Zentrifugen sind u. die Milch von dem Umfang der Trommel bis an den a. zu erwähnen:

Rahm heran in ebenso viele dünne Schichten zerlegen, als Zwischenräume zwischen den Einsätzen vorhanden Zentrifuge sind; die Zahl der Einsätze richtet sich nach der Grösse der Separatoren.

In Fig. 1163 bedeuten: A Milchhahn, i? Schwimmer, Oelde (Westfalen); Fig. ner. Patent-Miich-Zentrifuge „Lanz“. C Zulaufregelgefäss, D Mundstück, E Rahmdeckel, die Balanz a-Zen-

F Magermilchdeckel, G Bügel mit Haken, H Ösen- trifuge der Ho 11 er sehen Carlslmtte in Rendsburg, schraube zum Bügel, / Radialfeder-Halslager, J die Alexandra-Zen trifuge der Aktien-Gesellschaft Trommelwelle, K Anschlagschraube, L Schnurscheibe, „Titan“, Kopenhagen, der Baltic-Separator der M untere Büchse, N Spurstift, O Spurschraube, Aktie-Bolaget-Baltic-Separator in Stockholm. P Ölauffangkasten, a Oberteller, b Rahmschraube, 3. Die Patent-Milch-Zentrifuge „Lanz“ c Zentrumrohr, d Trommelmitnehmer, e Trommel- (Fig. 1164) wird von der Maschinenfabrik Lanz, deckel, f Trommeldichtungsring, g Trommelmutter, Mannheim, in 4 Grundformen, und zwar auf eisernem h Trommel, i Mittelteller, j Trommelfeststellschraube, Untersatz, für Hebel- oder mit Schnurantrieb, mit

diesem auch für Kraftbetrieb, gebaut. Die Zentrifugen auf eisernem Untersatz für 60—110 1 Stunden-

Als

ähnliche

DieWestfalia-

von

Ramesolil und

Schmidt, A.-G. in

•    '-j

k Tropföler, / Halter für den Tropföler, nt Tourenzähler-Gewindehülse, n Tourenzähler, o Ölvase, p Öl-auffangschale, q Ölablasshahu.

leistung sind ohne Einsätze, diejenigen für höhere Dieser neue Kraftseparator weist folgende ganz Leistungen sind jedoch mit solchen versehen, welche

lotrecht stehen und fächerartig in gebogener Linie vom Mittelpunkte bis zum Umkreis verlaufen (Gliederplatten, Fig. 1165). Die Art der Trommellagerung

erhebliche Vorzüge auf: Dauernd vollkommen schärfste

0 Siehe auch Kirchner, Handbuch der Milchwirtschaft 1907. Verlag von Paul Parey, Berlin.

Hä

und der Kurbelkuppelung, sowie der Hebelantrieb bei der zweiten Gruppe der Zentrifugen sind eigenartig. Der Hebelantrieb hat vor dem Kurbelantrieb den Vorzug, dass die arbeitende Person sich nicht zu bücken braucht, und dass infolge der niedrigeren Stellung der Zentrifuge die Milch nur 1 m hoch ge-

SSa

CO

Fig. 1165. Gliederplatten.

hoben zu werden braucht. Die Lanzsehen Zentrifugen werden in 16 verschiedenen Grössen mit 60 bis 600 1 Stundenleistung gebaut.

Als weitere Zentrifugen mit Gliederplatten-Ein-sätzen sind zu nennen: der Globe-Separator der Aktien-Gesellschaft Rotator in Stockholm, der Isola-

~~ H III 1IH 11

fl!1

eines trichterförmigen Rohres (b) zunächst in einen in der oberen Trommelhälfte befindlichen Verteilungs-beclier und aus diesem endlich in das Innere der Trommel. Rahm und Magermilch treten an der Unterseite der Trommel bei e und f aus. Die Trommeleinsätze der kleinen Zentrifugen bestehen aus einer Reihe von lotrechten, gekrümmten Flügeln, diejenigen der grösseren Zentrifugen aus mehrstufigen, übereinander geschichteten, kegelförmigen Tellern. Der Antrieb der kleinen Zentrifugen erfolgt mittels Kurbel- und Zahnradübertragung, der grösseren mittels Kraftbetriebes. Die Siegena wird in 12 Grössen und verschiedenen Formen und mit 60-—500 1 Stundenleistung gebaut. Die Trommel-Umdrehungszahl beträgt je nach der Grösse der Zentrifugen 5643 bis 7400 in 1 Minute. Die Entrahmung ist eine sehr scharfe, der Fettgehalt der Magermilch beträgt etwa 0,1 °/₀.

Als der Siegena ähnliche Zentrifugen sind u. a. zu erwähnen: Zschockes-Separator vonZschocke, Kaiserslautern, der Planet-Separator der Kyff-häuserhütte in Artern (Provinz Sachsen), der Tubular-Separator der Amerikanischen Tubular-Separator-Werke in Sinstorf bei Harburg, und der Polar-Separator von Joh. Steimel sei. Erben in Hennef a. d. Sieg. Schliesslich sind noch zu nennen die Hand-Zentrifugen ohne Einsätze: die Heureka des Eisenwerks Brünn er, Artern (Provinz Sachsen), die Thuringia von C. E. List, Naumburg a. S., die Barbarossa des Eisenwerks Barbarossa, Sanger-liausen, und die Dürkopp der Bielefelder Maschinenfabrik, vorm. Dürkopp.

Fig. 1166. Siegena-Zentrifuge.

Separator von Dierks & Möllmann in Osnabrück und der Pump-Separator von Bewer & v. Voigt in Düsseldorf.

4. Die Siegena-Zentrifuge (Fig. 1166), welche seit 1892 von Josef Meys & Co. in Hennef a. d. Sieg, und zwar mit seitlich aufgehängter Trommel gebaut wird. Die Milch strömt aus dem Vollmilchbehälter in ein Regulierschiffchen (a), und aus diesem mittels

E. Die einzelnen Räume der Zentrifugen-Molkereien.

Die Anlage und Einrichtung der mit Zentrifugalkraft betriebenen Grossbetriebe oder Genossenschafts-Molkereien richtet sich nach der Art und dem Umfang des Betriebes, d. h. danach, ob die Molkereien mit beschränktem Betrieb, Vollbetrieb oder beschränktem Vollbetrieb arbeiten.

Der hauptsächlich auf dem Lande stattfindende beschränkte Betrieb stellt nur Butter her, während die Mager- und Buttermilch an die Genossen zurückgeliefert wird, wodurch sich die Betriebsanlage und Einrichtung sehr vereinfacht, so dass ausser den für eine jede Betriebsweise erforderlichen Räumen (Milchannahmeraum, Zentrifugenraum, Betriebsmaschinenraum, Kesselraum, Rahmkühlraum oder statt dessen eine Kältemaschine) nur noch ein Butter-bereitungs- und -knetraum sowie ein Butterlagerraum erforderlich ist.

Der hauptsächlich in grösseren und mittleren Städten errichtete genossenschaftliche Vollbetrieb

verwertet die Milch einschl. aller Nebenerzeugnisse I enthält auch die Milchwage und steht zweckmässig durch Verkauf, Butter- und Käseherstellung, viel- mit einem kleinen Geschäftszimmer in Verbindung, fach auch durch Schweinemast, so dass weitläufigere i an welches sich bei grossen Molkereien noch ein und kostspieligere Einrichtungen als vorhin erforder- Vorstandszimmer, Laden, Laboratorium anreihen, lieh werden. Vor allem sind dann noch Bäume zur Der tiefer liegende Raum dient zur Aufstellung Käsebereitung (Käseküche, Trocken- und Salz- der Zentrifugen, Vorwärmer, zuweilen der Butterraum, mehrere Vor- und Nachreifungskeller) er- | fässer und darf nicht unterkellert werden, da die forderlich, sodann einige Geschäftsräume (Kontor, Maschinen auf kräftigen Mauer- oder Beton-Vorstandszimmer, Laboratorium, Laden) und die fundamenten sicher aufzustellen sind.

Wohnung für den Molkereileiter und das Personal.

Der beschränkte Vollbetrieb verwertet die Vollmilch nur zum Teil derartig wie der Vollbetrieb und gibt einem Teil der Milchlieferanten die Magerund Buttermilch gegen Anweisung eines vereinbarten Preises zurück, wodurch dann die Anlage und die Betriebsweise entsprechend einfacher wird als beim Vollbetriebe.

In folgendem beschreiben wir nunmehr die Anlage,

Grösse und Einrichtung der einzelnen Räume, von denen der Zentrifugenraum der wichtigste ist.

1. Der Zentrifugenraum.

Die Aufstellung der Zentrifugen und der verschiedenen Apparate, welche die Milch vor ihrem Eintritt in die Zentrifugen zu durchströmen hat (Vorwärmer usw.), geschieht in ein und demselben Raume; zuweilen stehen in diesem auch die Butterfässer. Der Zentrifugenraum muss mit den Räumen für Vollmilch, Rahm und Butter, sowie mit dem Maschinenraum in unmittelbarer Verbindung stehen; jedoch ist eine solche mit den Räumen zur Käsebereitung zu vermeiden, damit die hier entwickelten Dämpfe und Gerüche nicht in den Zentrifugenraum eindringen können. Die Zentrifugen werden zum unmittelbaren Abfluss des Rahmes in die Sammelbehälter für Rahm und Magermilch etwas erhöht aufgestellt. Der grosse Vollmilchbehälter erhält eine noch höhere Aufstellung als die Zentrifugen, damit die Vollmilch infolge des Gefälles, also ohne besonderen Arbeitsaufwand und Zeitverlust über den eingeschalteten Vorwärmer usw. fliessen und unmittelbar in die Zentrifugen gelangen kann.

Der die Mitte des Gebäudes einnehmende Zentrifugenraum wird hiernach zur Hälfte in einen 1,2 bis

1,4 m hoch über dem Erdboden gelegenen Raum und zur anderen Hälfte in einen nur 0,2 m über dem Erdboden befindlichen Raum abgeteilt, welche beide durch eine Treppe verbunden sind. Der erhöhte Raum enthält den Vollmilchbehälter und dient zugleich zur Annahme, u. a. auch zur Ausgabe der Milch und ist zu diesem Zweck mit einer in gleicher Höhe mit dem Fussboden und vor der Eingangstür liegenden Plattform mit seitlichen Treppen und mit vor der Plattform anzuordnenden Zu- und Abfahrtsrampen zu versehen. Der Annahmeraum

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Für jede Zentrifuge ist eine Grundfläche von 10 qm, bei der Anwendung von 1 oder 2 Zentrifugen jedoch je 12 qm erforderlich.

2. Die Butterbereitungsräume.

Diese umfassen den Raum zur Rahm auf be-walirung, den Butterungsraum, den Butterknetraum und den Keller zur Aufbewahrung der Butter.

Die Rahmkammer, in welche der süsse Rahm von der Zentrifuge gelangt, erfordert nur eine geringe Grundfläche und liegt zweckmässig neben dem Zentrifugenraum und möglichst nach Norden. Der gewonnene Rahm wird, falls er süss verbuttert werden soll, bis zur Verbutterung in Swartzsche Kiihlgefässe gefüllt und diese in die aus Zementbeton bestehenden, mit Eiswasser gefüllten Kühlbehälter gestellt. Gegenwärtig erfolgt die Rahm-külilung vielfach mittels Kältemaschinen (siehe S. 540). Soll der Rahm gesäuert werden, so wird das Kühlwasser durch Dampf erwärmt. Die Ansäuerung des Rahmes erfordert eine stets gleiclimässige Wärme des Raumes von 15—16° C., und ist im Winter eine Heizung, am zweckmässigsten durch einen Kachelofen, nötig. Bei der Rahmansäuerung ist es praktisch, den Raum mit dem Butterknetraum zu vereinigen, welch letzterer dann 10—12 qm Grundfläche erhält.

Der Butterungsraum, d. li. der Raum, in welchem das Ausscheiden des Butterfettes aus dem Rahm in Buttermaschinen oder -fässern geschieht, erfordert eine Grundfläche von 10—12 qm und tunlichst Nordlage. Zuweilen benutzt man aber den Zentrifugenraum gleichzeitig zur Aufstellung der Buttermaschinen und ist dessen Grundfläche um je 4—6 qm für jede Buttermaschine zu vergrössern. Der Butterungsraum und der Zentrifugenraum sollen eine reichliche lichte Höhe und stark wirkende Lüftung erhalten, da die Butterungswärme bei süssem Rahm 11—12° C., bei gesäuertem Rahm 15—16° C. Luftwärme erfordert.

Die Buttermaschinen oder -fässer sollen folgenden Anforderungen entsprechen:

1.    bequemer Reinigung und vollkommener Lüftung;

2.    einfacher, dauerhafter Konstruktion, dichter Ver-schliessbarkeit, leichter Handhabung;

35

3.    geringem Kraft- und Zeitaufwand beim Ausbuttern ;

4.    vollkommener Butterausbeute;

5.    niedrigem Kostenpreise.

Ein allen diesen Forderungen vollkommen entsprechendes Butterfass gibt es allerdings nicht; der Bauart nach kann man die verschiedenen Butterfässer einteilen in:

a)    Stossbutterfässer,

b)    Schlagbutterfässer mit lotrechter und mit wagerechter Welle,

c)    Roll- und Sturzbutterfässer,

d)    Schaukel- und Wiegebutterfässer.

Die Stossbutterf ässer, die ältesten und bekanntesten, bestehen in der Regel aus Holz, teilweise auch aus Metall, in der Form eines nach oben zugespitzten Fasses, durch dessen obere, mit Deckel

beim Drehen der mit Flügelrahmen versehenen, lotrecht stehenden Welle geschleudert wird. Zur bequemen Entnahme der Butter und Buttermilch und zur leichten Reinigung und Lüftung hängt das Fass in Achslagern, so dass es leicht gekippt werden kann. Die Butterfässer für Kraftbetrieb, von denen wir in Fig. 1168 dasjenige des Bergedorfer Eisenwerkes abbilden, sind im Grossbetrieb weit verbreitet. Der Kraftbetrieb erfolgt meistens mittels zweier Riemenscheiben (Fest- und Losscheibe), auf welche mittels einer eisernen Gabel der Treibriemen geschoben wird, wodurch das Schlägerwerk in und ausser Betrieb gesetzt und seine Geschwindigkeit vermehrt und vermindert werden kann. Die Handbutterfässer werden für 10—50 1, die Kraftbutter-

'Lr

rm

HP"

Fig. 1167. Holsteinisches oder dänisches Handbntterfass.

versehene Öffnung ein Stösser auf und ab bewegt wird. Sie sind sehr einfach, billig, leicht zu reinigen, erfordern aber bedeutenden Zeit- und Kraftaufwand

iM

«JSEBa&a. A;

~ '

n,.'

PäjiL

Ä    /•

Fig. 1168. Holsteinisches Butterfass für Kraftbetrieb.

fässer für 50—500 1 Rahm gebaut und dürfen nur bis zu ¹/₂ gefüllt werden. Die Vorzüge des bisher in ihrer Handhabung, so dass sie heute nur noch für in Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Dänemark und den kleinsten Wirtschaftsbetrieb geeignet sind.

I Schweden sehr verbreiteten und jetzt im Grossbetrieb Die Schlag butter fässer mit lotrechter Welle fast allgemein eingebürgerten holsteinischen Butterund an dieser angebrachtem Schläger, Quirl oder j fasses bestehen in der sehr einfachen und dauer-Flügel, bestehen meistens aus Holz (Rotbuchenholz) > haften Bauart, in der leichten Reinigung und Lüftung, und eignen sich, je nach Grösse für den Hand- wie in der bequemen Handhabung und in der voll-für den Kraftbetrieb, also für kleine und grosse ! kommenen Ausbutterung. Als einziger Nachteil ist

anzuführen, dass sich nicht eine ganz geringe Menge Das verbreitetste und zweckmässigste dieser Gruppe Rahm in demselben verbuttern lässt, so dass es für ist das holsteinische oder dänische Butterfass, kleine Wirtschaften nicht geeignet ist.

Molkereien.

Die Schlagbutterfässer mit wagerechter Welle eignen sich für kleineren Betrieb, bestehen in der Regel aus Metall und haben den Vorzug, dass die

Fig. 1167 zeigt ein solches von Alilborn in Hildesheim für Handbetrieb. Es besteht aus einem nach oben etwas verjüngten Fasse, welches im Innern mit zwei bis vier schräg von unten nach oben laufenden Einschüttöffnung für den Rahm und zur Heraus-Sclilagleisten versehen ist, gegen welche der Rahm 1 nähme der Butter sehr gross ist, so dass sie sich

sehr bequem reinigen lassen. Jedoch haben sie alle ■den Fehler, dass die wagerechte Welle keine wasserdichte Durchführung durch die Fasswandungen gestattet und die Welle nur schwierig herausnehmbar ist. Das älteste und bekannteste dieser Gruppe, das Regenwalder Butterfass und das diesem nachgebaute Dürkoopsche Fass werden heute nicht mehr hergestellt.

In neuerer Zeit hat sich im Kleinbetriebe das Butterfass mit Temperiervorrichtung von Koch in Neuss a. Rh. eingeführt (Fig. 1169). Es besteht aus einer tiefen Mulde aus Eichenholz, deren .Schmalseiten lotrecht begrenzt sind. Das Schlägerwerk bildet zwei Doppelflügelrahmen. Auf dem

j selbst gedreht und die Erschütterung des Inhaltes hauptsächlich durch das Anschlägen desselben an die Fasswände bewirkt wird.

Die Rollbutterfässer werden um ihre Längsachse, die Sturzbutterfässer um ihre Querachse gedreht. Bei beiden geht die Kurbelachse nicht durch das Fass hindurch, sondern die Enden der Achse, die als Lagerzapfen dienen, sind an den Böden oder den Seiten des Fasses äusserlicli befestigt.

Die Rollbutterfässer, von denen das älteste und bekannteste das Lefeldtsche ist, sind infolge ihrer kleinen Öffnung schwer zu reinigen und zu lüften und sind hauptsächlich deswegen immermehr durch die Sturzbutterfässer verdrängt worden.

Von diesen hat das Viktoria-Butterfass (Fig. 1170), welches u. a. vom Eisenwerk Berge-

ff

JMi

.

----- 1

mm

K»'

i '-j

Fig. 1170. Viktoria-Butterfass.

Fig. 1169. Butterfass mit Temperiervorrichtung von Koch.

rechteckigen Blechdeckel ist ein nach oben sich verjüngender Behälter zur Aufnahme des Temperierwassers angebracht. Die für Handbetrieb mittels Kurbelrad eingerichteten Fässer dienen für 3—80 1 und die für Kraftbetrieb mittels Riemenscheiben für 30—275 1 Rahm.

Für ganz kleine Betriebe wohl geeignet sind noch das Schraubenbutterfass von Peters, Flensburg (6—20 1 Rahm) und das von Ahlhorn, Hildesheim, hergestellte Lavoisysche Butterfass (2¹/₄—19 1 Rahm).

Die Roll- und Sturzbutterfässer unterscheiden sich von den bisher beschriebenen dadurch, dass das Ausbuttern des Rahmes nicht mittels eines ■Stössers oder einer Welle mit Flügelrahmen oder .Schlägerwerk geschieht, sondern dass die Fässer dorf in 7 Grössen für 10—100 1 Verbutterung angefertigt wird, eine sehr grosse Verbreitung erlangt. Der eine Boden des sich um wagerechte Achse drehenden Fasses ist ein durch vier Schrauben festgehaltener und durch Gummiring abgedichteter Deckel. Das Innere ist ohne Schläger, überhaupt ganz glatt. Durch die Drehung wird der Rahm so heftig hin und her geschleudert, dass das Schlagwerk überflüssig ist; die Reinigung und Lüftung des Fasses ist sehr bequem. Ein dem Viktoria-Butterfass sehr ähnliches ist Ahlborns Triumph-Butterfass.

Die Schaukel- und Wiegebutterfässer sind entweder an eisernen Stäben an einem erhöhten Gestelle frei aufgehängt oder mit einem wiegenförmigen Fusse versehen, so dass sie mit geringer Kraft hin und her bewegt werden können. Das frei aufgehängte Schaukelbutterfass hat keine Schlagleisten, deshalb ist seine Reinigung und Lüftung sehr einfach und

35*

in den

bequem, aber es wird gegenwärtig nicht mehr häutig verwendet.

Die Wiegebutterfässer werden überhaupt kaum noch benutzt.

Aus dem Butterungsraum gelangt die Butter

Butterknetraum, um hier auf der Butterknetmaschine von den noch enthaltenen Buttermilchteilen befreit und gesalzen zu werden. Bei kleinen Anlagen kann das Ausbuttern und Butterkneten auch im Rahmkühlraum vorgenommen werden, der dann die erforderliche Grösse erhalten muss. Bei grösseren Anlagen wird der Knetraum auch häufig mit dem Lagerraum, noch mehr mit dem Butterungsraum

llU.^ggyggj

iünnnr»

...... i

Fig. 1171. Butterknetmaschine.

verbunden. Wird der Knetraum als selbständiger Raum angeordnet, wozu 8—10 qm genügen, so legt man ihn zwischen den Butterungsraum und den Lagerraum oder -keller für die fertige Butter und möglichst in die Nähe des Eiskellerraumes, um dessen Kälte auszunutzen. Stösst der Eiskeller unmittelbar an den Knetraum, so empfiehlt es sich, in der betreffenden Wand tiefe Nischen auszusparen, welche die stets erforderliche Temperatur während des Sommers im Knetraum bewirken werden. Auf keinen Fall darf aber der Knetraum mit dem Eiskeller oder mit etwa vorhandenen Käseräumen durch Türen verbunden werden. Die passendste Temperatur von 10—12° C. muss im Winter durch eine Heizung erreicht werden.

Eine Butterknetmaschine (Rotierbutterkneter von Lefeldt und L ent sch, Schöningen) zeigt Fig. 1171; dieselbe besteht aus einem aus bestem Buchenholze gefertigten, auf einem eisernen Gestell ruhenden Teller, in der Form eines ganz flachen Kegels, und ist mit einem hölzernem Rande umgeben. Dieser Teller wird mittels der unterhalb desselben und seitlich angebrachten Zahnradübertragungen, welche entweder durch Riemenscheiben bezw. Kraftbetrieb (Fig. 1171) oder durch eine Handkurbel getrieben werden, in drehende Bewegung versetzt. Ein gleiches ist der Fall mit der hölzernen, mit Rillen versehenen, kegelförmigen Knetwalze. Die Butter wird flach auf dem Teller ausgebreitet und dieser a    in Drehung versetzt, so dass die Butter

jji^M    sich unter die Walze schiebt und dann

™    zwischen Teller und Walze gepresst wird,

■k    wobei die ausgeknetete Buttermilch in eine

IHM    um den Teller herumlaufende, mit 1 oder

2 Abzugslöchern und daran befindlichen Abzugsrohren versehene Rinne fliesst. Die Knetmaschinen für Kraftbetrieb sind meistens mit 2 Walzen versehen. Im Butterknetraum muss auch eine Butterwage vorhanden sein.

Seit einigen Jahren werden auch in Deutschland, Dänemark und Schweden vereinigte Butterungs- und Knetmaschinen für Kraftbetrieb benutzt, in welchen viel mehr Rahm als in allen Butterfässern und auf einmal verarbeitet und die fertige Butter sofort geknetet, auch gesalzen werden kann, wodurch viel Arbeit und Zeit erspart wird.

Von diesen neuen Maschinen führen wir hier nur den vom Bergedorfer Eisenwerk hergestellten Astra-Butter fertiger an (Fig. 1172). Eine ausführliche Beschreibung desselben würde hier zu weit führen, es genüge daher die Angabe, dass ein mit Knetwalzen versehenes fahrbares Gestell (Knetwagen) in das Innere des rotierenden Rahmfasses hineingeschoben wird. Die Rahmfässer haben 1000—4000 1 Innenraum und sind für die Verbutterung von 400—1600 1 Rahm bestimmt.

Die fertige Butter gelangt sodann in den Butterlag er keil er, in welchem sie gewöhnlich bis auf 24 Stunden aufbewahrt wird. Der Keller wird entweder im Erdgeschoss zwischen Knetraum und Eiskeller angeordnet oder wegen der noch besseren Kühlerhaltung unter dem Knetraum, derart, dass er mit einer seiner Seiten unmittelbar an den Eiskeller anstösst. Gegenwärtig wird in grossen Molkereien vielfach die Kühlung des neben dem Knetraum angeordneten Lagerraumes durch eine den

Eiskeller ersetzende Eis- und Kälteerzeugungs-Maschine wölbte oder ebene massive) Decke und ein über Dach bewirkt, durch welche die Temperatur möglichst tief,    reichender Entlüftungsschlot. Die Küche muss

etwa auf 5⁰ C. erhalten werden kann. Die Grösse    ausserdem gut beleuchtet sein, und in Rücksicht auf

des Kellers beträgt 9—10 qm, bei längerer Butter- die scharf ätzenden Molken einen mit Mettlacher aufbewalirung etwa 10—15 qm. Unter allen Um- Fliesen oder Neutral-Asphaltestrich auf schwacher ständen muss er von allen Käseräumen sorgfältigst    Betonunterlage und mit Gefälle versehenen Fuss-

getrennt und gut trocken und besonders gut lüft-    boden erhalten, um den Abfluss der vergossenen

bar sein.    Flüssigkeiten nach aussen zu ermöglichen.

4ä.j

Wk

aiJ!

Da die Molken auch einen scharfen Geruch verbreiten, so werden sie möglichst schnell aus der Küche entfernt, am zweckmässigsten mittels einer Leitung aus glasierten Steingutmuffenröhren nach demjenigen Stalle übergeleitet, in welchem sie verfüttert werden sollen. Bei zu grosser Entfernung des Stallgebäudes lässt man die Molken in einen ausserhalb stelien-deu, stets sauber zu haltenden, hölzernen Bottich abfliessen.

Fig. 1172. Astra-Butterfertiger.

Die Milch wird in Käsekesseln oder -wannen zum Zwecke des Dick-legens durch Lab auf eine bestimmte, je nach der Art des Käses verschiedene Temperatur (zwischen 20—35° C.) erwärmt. Die Erwärmung kann durch unmittelbare Feuerung oder durch Mit der obigen Maschine lässt sich auch eine Dampf oder seltener durch warmes Wasser erfolgen, künstliche Luftzirkulation verbinden, welche die über-    Die erste bewirkt keine gleiclimässige Erwärmung

schüssige Feuchtigkeit entfernt und eine reine, ver-    und keine genaue Regelung des Erwärmungsgrades,

hältnismässig trockene Luft erzeugt.

wm,

wmm%m

SM,.

3. Die Käsebereitimgsräume.

Man unterscheidet nach der Bereitungsweise Süssmilch- oder Labkäse und Sauermilch- oder Qu argkäse, welche wieder in eine sehr grosse Zahl verschiedener Käsesorten zerfallen, deren Herstellung eine ebenso mannigfache und von Einfluss auf die Zahl und Einrichtung der Käsereiräume ist.

Im allgemeinen gebraucht man folgende vier Räume zur Käseverfertigung:

1.    eine Käseküche (zur Käsebereitung);

2.    einen Trocken- und Salzraum;

3.    einen Reifungsraum für frische Käse und

4.    einen desgleichen für ältere Käse.

Die Käseküche, in welcher sich der Käsekessel, Käsepressen, Tische zum Ver arbeiten des Bruches usw. befinden, erfordert 18—20 qm Grösse, und in Rücksicht der aus dem Zentrifugenraum nach der Käsekiiche zu iiberfiihrenden bedeutenden Menge Magermilch, eine Lage in unmittelbarer Nähe des Zentrifugenraumes und eine bequeme Verbindung mit diesem, jedoch so, dass aus der Käsekiiche keine Dämpfe und Gerüche in den Zentrifugenraum eindringen können. Wegen letzterer empfiehlt sich eine dunstdichte (ge-

ui i)

SB*!

Fig. 1173. Käsekessel (Durchschnitt).

Man benutzt deshalb bei Vorhandensein eines Dampfkessels den Dampf als Wärmeerzeuger. In kleineren Molkereien bedarf man nur eines Dampf ent Wicklers von nicht mehr als einem Atmosphärendruck, bei dessen Anwendung man nicht den polizeilichen Bestimmungen für Aufstellung und Überwachung der Dampfkessel unterworfen ist.

Fig. 1173 zeigt den Durchschnitt eines Käsekessels von Ahlhorn in Hildesheim, welchem der

zur Erwärmung erforderliche Dampf von einem oder den abgehenden Dampf vom Dampfkessel ist kleinen Dampfentwickler mittels Rohrleitung in den vorzusehen, zwischen dem verzinnten, kupfernen Kessel und dem Holzbottich befindlichen Hohlraum zugeführt wird; zum Ablassen des durch die Verdichtung des Dampfes entstandenen Wassers dient ein Hahn.

LiBA

1 »suiS

J Meter

Fig. 1174. Hebel-Käsepresse.

Der im Kessel befindlichen Milch setzt man einen aus den Schleimhäuten der Kälbermagen bereiteten Stoff, das Lab, zu, welcher die süsse Milch zum Gerinnen bringt und den Käsestoff, den sog. Bruch, in unlöslicher Form ausscheidet, welcher dann weiter verarbeitet, geformt und gepresst wird. Im Fall j der Bruch im Kessel bearbeitet bezw. zerkleinert werden soll, ist ein Kesseldurchmesser von 1,5 m ! als höchstes Mafs zu betrachten, ein solcher Kessel fasst dann etwa 1000 1 Milch. Für gewöhnlich verwendet man aber als grösste Kessel solche von nicht über 1 m oberem Durchmesser und etwa 800 1 Inhalt. Findet die Bearbeitung des Bruches im Kessel nicht statt, so sind für den Grossbetrieb viereckige Käsewannen zweckmässiger als die grossen Rundkessel.

Bevor die Käse in den Handel kommen, müssen sie erst eine Reifung durchmachen und gelangen nunmehr zunächst in

Der Käsekessel wird gewöhnlich in der Mitte des Raumes aufgestellt, während der etwa 1 m breite, 2 m lange Tisch zum Formen der Käse, welcher zum Abfluss der Molken beim Formen mit einem erhöhten Rand und einer Abflussöffnung versehen ist, etwas schräg geneigt an einer Wand in der Nähe der Fenster aufgestellt wird.

iEDUARD lli! JftHbBPRN |fl

Die zum Pressen der härteren und länger haltbaren Käsesorten erforderlichen Käsepressen sind Hebelpressen und Schrauben-Hebelpressen. Erstere werden an der Wand, letztere hingegen beliebig frei aufgestellt.

Eine sehr einfache und dabei vorzügliche Hebelpresse ist die Fleischmann sehe (Fig. 1174), bei der der Druck und seine Regelung durch ein am Hebelarm hängendes und verschiebbares Gewicht bewirkt wird.

Die für starken Druck berechneten Schraubenpressen oder sog. englischen Käsepressen sind teuer, aber sonst zweckmässig. Eine solche von Ahlhorn,

Hildesheim, zeigt Fig. 1175.

Nachdem die Käse die Presse verlassen haben, kommen dieselben in

Fig. 1175. Schrauben-Hebel-Käsepresse.

den Vorreifungskeller, welcher eine Grösse von etwa 15—18 qm erhält. Da die Reifung der Käse von der Temperatur uud dem Feuchtigkeits-

den Käsetrocken- und Salzraum, in welchem man sie erst einige Tage etwas abtrocknen lässt und dann mit dem Salzen beginnt. Dieser Raum, wie überhaupt alle Käsereiräume dürfen mit dem Zentrifugenraum und den Butterungsräumen in keiner mittelbaren Verbindung stehen. Seine Grösse beträgt unabhängig vom Umfang des Betriebes 15 bis 18 qm, die Wärme 19° C., eine wirksame Lüftung und Heizung während des Winters durch Kachelofen

i ////

-~a

r-6

gehalte der Luit in den Reifungsräumen abhängt und im besonderen die Käse im Vor reifungskeller infolge ihres hohen Wassergehaltes wärmer, trockener und luftiger lageru müssen als die älteren, bereits mehr ab getrockneten Käse, welche im Nachreifungskeller kühler und etwas feuchter aufzubewahren sind, so müssen die Wärme und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft in den Räumen nach Erfordern geregelt werden können.

Der Vorreifungskeller wird deshalb zweckmässig oberirdisch angelegt und es ist gut, wenn die Fensteröffnungen des Raumes zur Abhaltung der Sonnenstrahlen durch Bäume beschattet werden. Besonders bedarf er geeigneter Heizungs- und Lüftungsvorrichtungen. Für kleinere Käsereien eignen sich Kachelöfen, für grössere Käsereien sind die Warmwasser-Heizung, die Dampfwarmwasser-Heizung und die Dampfwasser-Heizung zu empfehlen. Die Hochdruckdampf-Heizung ist unzweckmässig, weil

— ~a --/>

xx

,e

Fig. 1176. Heizungsanlage für Käsereifungskeller.

die AVärmeabgabe plötzlich erfolgt und Temperaturschwankungen unvermeidlich sind.

Die Lüftung kann durch richtig ungeordnete Lüftungsklappen mit genügendem Erfolge geschehen, jedoch niemals durch die Fenster. Das beste ist es, die Heizungsanlage unmittelbar mit einer Zuführungsvorrichtung von Frischluft und einer Luftbefeuchtungsanlage zu verbinden.

Eine solche Anlage, die sich für alle Betriebe und besonders dort, wo es an Dampf und Warmwasser fehlt, vorzüglich eignet, zeigt Fig. 1176. Dieselbe, äusserlich einer Luftheizung ähnlich, besteht aus einem in einer Heizkammer aufgestellten Mantelofen, in dessen unteren Teil bei f die Luft aus dem Käsekeller eintritt und sich hier mit der durch den Kanal (e) zugeführten Frischluft vermischt. Das Luftgemisch steigt im Mantel in die Höhe und nimmt hierbei Feuchtigkeit auf, da im Ofendeckel Düsen angeordnet sind, durch welche Wasserstaub in den mit erwärmter Luft angefüllten Raum gespritzt wird.

Alsdann gelangt die Luft durch das unter der Decke befindliche Rohr a bei g in den Käsekeller. Der Ofendeckel kann mit mehreren Röhren versehen werden, um mehrere Räume einzeln oder gleichzeitig mit feuchtwarmer Luft beschicken zu können. Der Luftaustritt aus dem Ofen wird durch die Klappen (6), der Frischluftzutritt durch den Hebel (d) und der Feuchtigkeitsgehalt durch ein Psychrometer (c) geregelt. Der Ofen kann für Steinkohlenfeuerung oder Dampfheizung (Abdampf) eingerichtet werden. Bei dieser Heizung ist vor allem darauf zu achten, dass ein gleichmässiger Luftkreislauf stattfindet und dass die lagernden Käse keinem Luftzuge ausgesetzt sind.

Das Lagern der Käse geschieht auf Lagerbrettern, welche in mehreren Schichten übereinander in leichten, an den Wänden und mitten im Raume stehenden Holzgestellen angebracht sind; die Grösse der Lagerbretter richtet sich nach der Grösse der Käse.

Im Nach reifungskeller vollenden die Käse ihre Reife und bleiben hier bis zum Verkaufe aufbewahrt. Wie schon erwähnt, soll dieser Raum eine kühle und etwas feuchte Luft haben und legt man zunächst diesen Keller als wirklichen Keller an. Bei guter Bauart wird derselbe die erforderliche Luftwärme zwischen 10—15° C. besitzen, so dass man von einer besonderen Heizung im Winter Abstand nehmen kann. Eine leicht regelbare Lüftung darf nicht fehlen, doch muss dieselbe nur schwach seiu und den nötigen Feuchtigkeitsgehalt (zwischen 80—95 °/₀) haben, da bei starker, zu trockner Luftbewegung die Käse schnell austrocknen und Risse erhalten. Der Feuchtigkeitsgehalt lässt sich am besten mit dem August sehen Psychrometer bestimmen.

Für Vor- und Nachreifungskeller ist für die warme Jahreszeit auch eine Kühlanlage sehr zu empfehlen, ganz besonders für Weichkäsereien. Bei grossen Anlagen verwendet man zweckmässig kleine Kühlmaschinen, welche aber zur Vermeidung grosser Temperaturschwankungen nicht mit unmittelbarer Verdampfung in den Kühlrohrsystemen arbeiten dürfen.

Die Grundfläche des Nachreifungskellers hängt von der Grösse und Lagerdauer der Käse ab, sie beträgt für 100 Kühe 20—25 qm und ist für je 100 Kühe mehr um etwa 10—12 qm zu vergrossem. Die Käse werden wie im Vorreifungskeller wieder auf hölzernen Gestellen gelagert, deren Anzahl der in 3—4 Monaten gefertigten Käsemenge entspricht. Die Gestelle beider Kellerräume müssen zum Zweck vollständiger Reinigung leicht herauszunehmen sein.

Eine Spül- und Waschküche, d. li. ein Raum zum Reinigen, Lüften und Trocknen aller Molkereigeräte ist sehr erwünscht. Das geringste Mafs derselben beträgt 12 qm, für 100 Kühe und mehr hingegen 20—25 qm; sie liegt zweckmässig neben

dem Milcliannahmeraum. Zur Ersparung au Raum j schaftlichen Arbeiten mit benutzt werden kann, und Baukosten kann dieser Raum, wenn Käserei Das Wasser, die billigste Betriebskraft, ist nur dort, vorhanden ist, auch mit der Käseküche vereinigt wo es während des ganzen Jahres, wie im Gebirge, werden, die man dann um etwa 5 qm vergrössert. mit Sicherheit die nötige Kraft liefert, zum Betriebe Zuweilen erfolgt das Abwaschen der Geräte auch im verwendbar.

Ausser Dampf erfordern alle Betriebskräfte einen besonderen Apparat zur Erzeugung von Dampf oder warmem Wasser.

5. Die Wasserleitung.

Zum Betrieb der Molkereien und zur Durch-

Milchannahmeraum selbst, was wenig zu empfehlen ist. Der Fussboden solcher Räume muss aus widerstandsfähigem Material, Beton mit Neutral-Asphalt-estrich oder Steingutfliesen, bestehen, Gefälle und Abflussleitung erhalten.

4. Der Dampfkessel- und der Dampfmaschinen-rauin.

Für Molkereien mit Dampf kraft zum Betriebe der Zentrifugen und Buttermaschinen kommt ein Raum für den Dampfkessel und ein solcher für die Dampfmaschine hinzu. Der Kesselraum, an den zweckmässig der Kohlenraum anschliesst, wird, um den landespolizeilichen Bestimmungen zu entsprechen, als einstöckiger, niedriger und leichter Anbau ausgeführt. Der Maschinenraum steht mit dem Zentrifugenraum zweckmässig in unmittelbarer Verbindung, damit der Maschinist zugleich die Zentrifugen beaufsichtigen kann. Vor allem ist darauf zu achten, dass eine genügende Dampfkraft vorhanden ist. Sowohl Kessel wie Maschine müssen

führung der Reinlichkeit ist möglichst kaltes, gutes und in grosser Menge leicht zu beschaffendes Quelloder Brunnenwasser nötig. Man stellt daher einen genügend grossen, schmiedeeisernen Kaltwasserbehälter im Dachboden auf, welcher täglich mittels Saug- und Druckpumpe durch die Dampfmaschine gefüllt wird. Da man täglich für 1 1 Milch 2 1 Wasser bedarf, mithin z. B. schon für eine Ivlein-molkerei von täglich 1000 1 Milch ein 2000 1 = 2 cbm Wasser fassender Behälter nötig ist, der, gefüllt, weit über 40 Ztr. wiegt, so darf derselbe nur auf Mauern, niemals auf Balkenlagen gestellt werden. Zweckmässig ist noch die Anbringung eines kleineren Behälters für warmes Wasser (auf 1000 1 Milch etwa 300—500 1) im Dachboden. Die Wasser-nocli über das geforderte Arbeitsquantum hinaus    behälter sind einerseits mit der Saug- und Druck

leistungsfällig sein. Für kleinere Molkereien sind ¹ pumpe und dem Brunnen bezw. dem Dampfkessel Maschinen von 3—4, für grössere solche von 6 und    durch Rohrleitungen verbunden, andererseits gehen

weit mehr Pferdekräften erforderlich, und es muss der    von ihnen Kalt- und Warmwasser-Rohrleitungen durch

Kessel in Rücksicht darauf, dass der Dampf auch    das ganze Gebäude, so dass in jedem Raume Wasser

vielfach zur Beheizung der sämtlichen Räume, zum    mittels Wasserhähnen entnommen werden kann.

Der Gedanke, städtische Molkereien an die öffent-

Erwärmen der Käsekessel, zum Reinigen der Ge-fässe usw. benutzt wird, etwas    grösser sein, d. li.    liehe Wasserleitung anzuscliliessen, um so die um-

etwa 1 Pferdekraft mehr haben    als die Maschine.    ständliche und kostspielige Anlage der    Tiefbrunnen,

Dort, wo eine Lokomobile gehalten wird, kann    Pumpwerke und Wasserbehälter zu ersparen, ist ja

man diese in Zeiten, wo der Betrieb infolge der    an und für sich sehr bestechend, aber in Anbetracht

Reinigung oder Ausbesserung der Dampfmaschine    des sehr bedeutenden und dadurch auch kostspieligen

oder des Dampfkessels unterbrochen werden muss,    Wasserbedarfes und des hohen Leitungsdruckes leider

als Betriebskraft benutzen, in der Art, dass die    unausführbar. Jedoch scheint es immerhin möglich,

Lokomobile mittels Treibriemen    die ausserhalb des    wenigstens für kleinere Molkereien,    eine eigene

Gebäudes mit einer Riemenscheibe versehene Haupt-    Wasserleitung ohne Wasserbehälter    durch eine

triebwelle in Antrieb setzt. Die Grösse der beiden    mittels eines oder mehrerer Luftdruckkessel arbeitende

Räume hängt von der Grösse des Betriebes ab,    Hydrophor-Anlage (siehe S. 516) in einfacher

meistens genügt für die Maschine 8—10 qm, für den    und billiger Weise auszuführen.

Kessel und Kohlenraum 24—30 qm.

6. Die Beamtenwolmräuine.

Meistens wird für den Betriebsleiter im Obergeschoss eine Wohnung eingerichtet, ebenso häufig Wohnräume für den Maschinisten, sonstige Beamte, Dienstboten und Lehrlinge, deren Zahl und Grösse sich nach der Grösse der Anlage richtet. Soll keine Betriebsleiter-Wohnung, sondern nur einige heizbare Kammern für das Personal angeordnet werden, so erübrigt sich die Anlage des Obergeschosses, da die

Ausser dem Dampfe können noch andere Betriebskräfte, Göpel, Elektrizität, Wasser, Petroleum,

Benzin, Spiritus, Ergin, Resin und Gas, für die Zentrifugen usw. benutzt werden. Der Göpelbetrieb ist teurer als der Dampf und liefert keine so sichere und gleichmässige Kraft wie dieser.

Die Elektrizität wird immer mehr verwendet und ist wirtschaftlich zweckmässig, wenn sie für viele, wenn nicht für alle sonst zu verrichtenden landwirt-

paar Kammern meistens im Dachraume als Griebelräume angelegt werden können. Der übrige Dacli-raum kann dann als Lagerboden für Butter- und Käsekisten usw. dienen. Der Aufgang zu den Wohn-räumen muss von den Betriebsräumen vollständig getrennt sein.

F. Die Bauausführung der Molkereigebäude.

Im allgemeinen kann man an Bau- und Einrichtungskosten auf je 100 1 täglicher Milcliver-arbeitung bei beschränktem Betrieb (je nach Grösse derselben) 600—1200 M., bei Vollbetrieb 800—1500 M. und bei städtischen Molkereien 1500—2000 M. rechnen.

Je kleiner die täglich verarbeitete Milchmenge ist, desto höher sind die auf je 100 1 Milch entfallenden Baukosten.

Obwohl wir bereits bei den einzelnen Betriebs-

H. Beispiele ausgefülirter Genossenschafts-Molkereien.

räumen einige Angaben über die zweckmässigste Ausführung der Fussböden, Wände, Decken usw. machten, so wollen wir hier kurz die gesamte Bau- ^ Genossenschafts-Molkerei mit beschränktem art eines neuzeitigen Zentrifugen-Molkereigebäudes Betriel) fUr 4000 1 täglicher Milchverarbeitung, berühren.    (Fig. 1177-1179.)

Die Wände sind aus Ziegelsteinen in genügender Diese von der Firma Dierks & Möllmann, Stärke, unter Umständen mit Luftschichten, und mit gefugten oder verputzten Aussen-flächen und stets mit verputzten Innenflächen auszuführen. Die Fuss-

Osnabrück, erbaute und eingerichtete Molkerei bietet,

böden sind aus besten Steingutfliesen oder Neutralasphalt (säurebeständiger) auf Betonunterlage und in untergeordneten Räumen aus flachseitigem Klinkerpflaster in Zementmörtel oder aus Beton herzustellen. Die Decken sind zwischen I-Trägern zu wölben, zweckmässiger als ebene Massivdecken, besonders Eisenbetoudecken, auszuführen und glatt zu verputzen. Feuchtigkeit oder starker Abnutzung aus-gesetzte Wandflächen der Betriebs-räume sind mit Zementmörtel glatt zu putzen und mit Öl- oder Porzellanemaillefarbe anzustreichen, am besten mit Mettlacher Fliesen oder Porzellanplättchen zu bekleiden. Als Bedachung ist Ziegel- oder Schieferdeckung zu empfehlen, weniger Asphaltpappe usw., da flache Dächer unter Umständen unschön aussehen. Als Fenster für

WM'/

LSI

(K

lii

3_    r¹-

»■BK-■' V

mm

iJc mm

il+ii

— p,'

nn

He

A (G)

w man W

m- A §

Fig. U77. Erdgeschoss.

die Betriebsräume sind gusseiserne

mit Lüftungsflügeln zu wählen. Die inneren Treppen obgleich sie nicht aus neuester Zeit stammt und somit die sind aus hartem Sandstein, Granit oder aus bestem maschinelle Einrichtung nicht mehr ganz den jetzigen Beton herzustellen.

G. Die Baukosten der Molkereigebäude.

Anforderungen entspricht, doch wenigstens hinsichtlich der baulichen Anordnung im allgemeinen noch immer ein gutes Beispiel einer kleinen Genossenschafts-Molkerei mit beschränktem Betrieb.

Die Kosten des Baues und der gesamten Einrichtung sind sehr verschieden, sie sind abhängig von den Grundstücks-Erwerbskosten, den örtlichen

Es werden täglich 4000 1 Vollmicli verarbeitet

Preisen der Baustoffe und Arbeitslöhne und im gegeben, übrigen von dem Umfang der Anlage, der Art der maschinellen Einrichtung und von dem verschiedenen Aufwand für den inneren Ausbau.

bezw. verbuttert; indes kann dies bis zu 8000 1 geschehen ; die Magermilch wird an die Genossen zurück-

Das Gebäude ist einstöckig, zum Teil unterkellert und der Dachraum teilweise zu einer Wohnung aus-gebaut.

In der Mitte des Erdgeschosses befindet sich der Annahme- und Ausgaberaum (A), davor die sich in

V*

¹ ~~ ~ -r

s0

«IS

Irnr

tc H\c fflc Me

ganzer Gfebäudefront erstreckende Rampe. Hinter dem Annahme- und Ausgaberaum liegt der in üblicher Weise tiefer angeordnete Zentrifugenraum (B), neben ersterem rechts der Eiskeller (F) und hinter diesem der Butterraum (B), welcher von dem höher gelegenen Zentrifugenraum mittels Treppe zugänglich ist. In gleicher Höhe mit dem Butterraum liegt der mit ihm verbundene Rahmkühlraum (C). Auf der linken Seite des Annahme-und Ausgaberaumes und des Zentrifugenraumes ist das Kontor (H), der Maschinenraum (D) und das Kesselhaus (E) angeordnet. Unter dem Annahme- und Ausgabe-raum befindet sich der vom Maschinenraum aus zugängliche Butterknetraum (G), und zwischen diesem und dem Eiskeller ein kleiner Butterkühl- und -Lagerraum.

umm

Fig. 1178. Längsschnitt.

Die Einrichtung und der Betriebsgang sind kurz folgende:

Die zuerst gewogene Vollmilch läuft aus dem Behälter (a) auf den Vorwärmer ~(b) und aus diesem in einer Ver

J£

HE

11

7t

a

771,

f!

::

r-'

m.

Fig. 1179. Querschnitt.

Fig. 1177—1179. Genossenschafts-Molkerei.

teilungsrinne nach den Zentrifugen (c), von denen die vierte zur Reserve dient. Der Rahm gelangt durch eine unter der Milchverteilungsrinne liegende Rinne über einen Kühler in drei Rahmkippwannen (e) und aus diesen in die beiden Butterfässer (/). Die Magermilch fliesst in einer Rinne nach dem Pasteuriseur (d) und aus diesem über den Kühler (g) in einen unter dem letzteren befindlichen Behälter, aus dem sie mittels einer Pumpe (h) in eine Rinne (?) gehoben wird und gelangt durch diese in den Magermilchbehälter (k), aus welchem sie in die Kannen (/)

abgefüllt wird. Die Butter gelangt aus dem Buttertrog («) auf den Butterkneter (m) und von diesem in den Külil- uud Lagerkeller.

Der ganze Betrieb wird mittels der Dampfmaschine bewirkt, welche auch eine Saug- und Druckpumpe zum Füllen des im Dachboden aufgestellten Wasserbehälters antreibt. Zwischen Maschinenraum und der Milchhygiene berücksichtigt wurden, ist für eine tägliche Milchverarbeitung von 20000 1 eingerichtet. Die Milch wird teils verkauft, hauptsächlich aber verbuttert, die Magermilch zum grössten Teil verkäst oder verquarkt, ein kleiner Teil derselben verkauft und ein Prozentsatz an die Genossen zurückgegeben. Gegebenenfalls lässt sich auch die ganze

-f

ai.«2

rt -i

GENEI

HfclZ-

KDHLEftjTPW-ffj

PUTTER LAB ER.

RAUM.

«DR-Rmm

Mfl5l

[HIN E.N-

tu M.

B ÜT

ERG

8

«¹

ii9

»vti

KÄSlBEi.

L_J

f^Hn-yirii'iin ii'f

H1UUUUU

CtN|r¹iFUGEIM-HF»UH

HKÜ

4-

VQR-RflÜM,]

AMMflHMt UNk flUSSABL,

13.1¹

•J

LA tSEM,

ttORSTANl

KONTOR

LflRQRfl-

SPUL» RAUM

*■

4-

Fig. 1180. Erdgeschoss.

9oo

e.to

1.50

Kesselhaus ist unter der Decke ein Warmwasserbehälter (q) aufgestellt.

Die Baukosten ohne die Einrichtung beliefen sich auf 14500 M.

2. Genossenschafts-Molkerei mit Vollbetrieb für 20000 1 täglicher Milchverarbeitung.

(Fig. 1180-1186.)

Diese von Eduard Ahlhorn- Hildesheim in Alfeld a. d. Leine erbaute und eingerichtete Molkerei, bei der die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete

Magermilchmenge verkäsen, da sehr ausgedehnte Trocken- und Lagerräume für Harzkäseherstellung vorgesehen sind.

Das Gebäude zerfällt in einen o gescliossigen Vorderbau und in einen 2 gescliossigen Hinterbau. Der Vorderbau enthält Erdgeschoss, Kellergeschoss und Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich an der Vorderfront das zugleich als Eingangsflur dienende Treppenhaus, links davon das Kontor, ein Vorstandszimmer und ein unmittelbar von der Strasse zugänglicher Laden. Rechts neben dem Treppenhaus befindet

sich das Laboratorium und ein Kannenspülraum, hinter diesen Räumen schliesst sich in ganzer Gebäudebreite der sehr geräumige Milchannahme- und -ausgaberaum an, der links mit einer Rampe für die Annahme, rechts mit einer solchen für die Ausgabe versehen ist.

Das Kellergeschoss enthält an der Vorderfront eine Waschküche und 3 Haushaltungskeller und unter

doch von den Käsereiräumen durch eine zum Käsekeller und zu den im Ober- bezw. Dachgeschoss des Hinterbaues angeordneten Käsetrockenraum und Lagerboden für Reserveteile, Betriebs- und Bedarfsartikel führende Treppe getrennt, damit jeglicher Geruch von den Molkereiräumen ferngehalten wird. Alle Käsereiräume sind vom Keller bis zum Ober-I bezw. Dachgeschoss durch einen Fahrstuhl unterein-

S.*9

KflSSLABtR.

XflSLH-ftCLKt.

KlV.lt fl

11;*»

V/

qu* Rfc-Ki.LL.fc*.

Gl«

1,9 s

Hll

KttUlR.

m.

*•,««..

%•*

Fig. 1181. Kellergeschoss.

dem Annahme-jund Ausgaberaum 2 Käselagerkeller,    ander bequem verbunden.    Hinter    den Käsereiräumen

Das Obergeschoss enthält die Wohnung des Molkerei-    liegt der Dampfkesselraum    mit    genügendem Platz

leiters und das Dachgeschoss die Wohnräume für das für einen Reservekessel und der Heizraum, neben Personal.    letzterem der Kohlenraum. Auf der rechten Seite

Der Hinterbau, welcher die eigentlichen Betriebs-    des Hinterbaues reihen    sich    die    Räume folgenderräume aufnimmt, enthält im Erdgeschoss auf der    massen aneinander:

linken Seite 2 Käsereiräume, unter welchen sich Von dem Milchausgaberaum gelangt man durch 2 Käselagerkeller befinden. Die Käsereiräume sind einen zur Kutscherabfertigung benutzten Vorraum sowohl von der Rampe, wie auch mittelbar von der in einen isolierten, durch eine Kältemaschine ge-Milchannahme aus zugänglich. Die letztere ist je- kühlten Raum für die Verkaufsmilch. Unter beiden

Räumen ist ein isolierter Quarkkeller angeordnet, welcher an die Kühlmaschine angeschlossen werden kann und der von dem einen Käselagerkeller zugänglich ist. Hinter dem Vorraum und Milclikühl-raum folgen aufeinander der Rahmkühlraum, die Butterei, ein isolierter Vorraum, der als Butterpack -raum dient, und ein isolierter und künstlich gekühlter Butterlagerraum. Neben dem Vorraum und Butterlager liegt ein Raum für den Kondensator der Kältemaschine und für Öl und Werkzeuge.

Der Bau ist in allen Teilen sehr sorgfältig ausgeführt, die Fussböden und Wände sind mit besten Mettlacher Platten und Kacheln bekleidet. Die Türen schlagen behufs dichten Verschlusses und zum Vermeiden des durch die Feuchtigkeit bei hölzernen Rahmen stattfindenden Verquellens und Verderbens in eiserne Winkelrahmen. Auch wurde erfreulicherweise auf eine einfach-schöne Fassadenbildung Wert gelegt, die man sonst gerade bei Molkereien meistens vermisst.

.1

WM

tet,.

*\

n*

fl

PP

Wfflm ‘l ifliwiiPPS* ■ *W*

mm

üsi

sS

Fig. 1182. Blick in den Milchannanme- und -ausgaberaum usw.

Die maschinelle Anlage und die Apparatenauf-

Umgeben von allen Räumen des Erdgeschosses, I also in der Gebäudemitte, liegt der Zentrifugen- Stellung gehen aus dem Erdgeschossgrundriss hervor, raum mit dem anschliessenden Betriebsmaschinen- | trotzdem geben wir noch eine kurze Beschreibung

raum, welche beide durch eiserne Oberlichtfenster sehr gut beleuchtet und gelüftet werden. Die zentrale Lage des Zentrifugenraumes ermöglicht eine gute Übersicht und kurze bequeme Wege nach allen Betriebsstellen. Durch ein Kontorfenster lässt sich der Annahme- und Ausgaberaum, der Zentrifugenraum und ein Teil des Maschinenraumes frei übersehen. Sämtliche Betriebsräume liegen in gleicher Höhe, so dass Treppenstufen vermieden sind, solche sind nur vorhanden zwischen Annahme- und Zentrifugenraum und zwischen Rahmkühlraum und Butterei.

der Anlagen und des gesamten Molkereibetriebes.

Die angelieferte Milch wird auf einer Milchwage gewogen, die gleichzeitig ein gründliches durchmischen der Milch gestattet, um danach den Fettgehalt feststellen zu können. Die Milch kann je nach der Verarbeitung und Verwertung ausgewählt und in verschiedenen Behältern gesammelt werden. Die zu entrahmende Milch wird in einem stehenden Vorwärmer auf die erforderliche Temperatur gebracht. Der Vorwärmer arbeitet ohne Deckel, damit die Milch frei ausdunsten kann und wird durch Riemen (mit

-

müf

>

£$:

■■■' ■'-

V /

JL2

■.

m

■ r.

m

\

H

1

,i'

#

ii

I i

i

m

PI

Bl

I

v

«-ft».

!i

i

jjff

;§li

’.■>*

E%~1

FZ. ~P'-~j

5E

?P-p>    ^

- --

ps,

■2j

4f

sr-

-54

.*sr*

IT

5*-

I 1 *

'•■

>

sm

m

Wk

»

üWk>,

Fig. 1183. Blick in den Zentrifugenraum.

i

II

!

5

-

I

gs

.4

^----------^    y    A—~    ^ *"•“ ^

.

-1

J

^ _    X-——♦”■• ' 4

►—......±~~

e-f -f

j

-frfH

4 ♦#*

#    4* ♦ ♦■#■■' ■♦■' * * -4 #■ f f * * j

♦    • ..........

»♦ ⁴    , . ♦ *±LLi

L ♦ » * ^<*>*ez*2z

* *

r

i-ia

|

i

rTTl

■ «r

»

t».

4'

=t-L> . +■

■

i

/

‘ •• • -

.\>4A-,:, ,■;; ;

1»4-V ■ Ufes? i

iwBra'A®** '; ■ ■ '

>

.

Fig. 1184. Blick m den Rahmraum.

II

1

■ :

• ’S.

Sä

Pf

I

u

.

—

:Ä

*

’ J . ■:/ V

I

"" ™ ' ****

LLiJ

IBI

' t

Fr»

m

■

::: i

* ’

" ~ -ir, ''S

TI

-- — ",

w».

HÜ

Fig. 1185. Blick in die Butterei.

§

w

p

’t rm l > **

J ll'rf JL

/\

I

uaam

*

I

Bi

lll

4

x k

. :

■gH

ptwädf

*i*$0%*.

Wii

&M

„

' V

iilSÜ

sc

'.V*

-feg

Wm?

Fig. 1186. Vorderes Schaubild.

Fig. 1180—1186. Genossenschafts-Molkerei Alfeld a. d. Leine.

Ein- und Ausrückung durch Reibungskuppelung) angetrieben.

Die vorgewärmte Milch wird dann zentrifugiert und der Rahm durch einen dem Vorwärmer ähnlichen Pasteuriseur hochgradig erhitzt und hierauf durch eine Ahlbornsclie Reformrahmpumpe neuester Bauart auf dem Kühler befördert. Der Rahmkühler ist ein Flächenkühler mit zwei Rohranschlüssen, so dass der Rahm unter Verwendung von Brunnenwasser und kalter Sole sehr tief abgekühlt werden kann. Von dem Kühler gelangt der Rahm zur Reifung in Rahmkippwannen und nach der Säuerung von hier in die Butterfässer, welche aus Teakholz, dem härtesten und der Feuchtigkeit am besten widerstehenden Holz, bestehen. Die Butter gelangt mittels einer Butterwanne auf einen Ahlbornschen Reform-buttei'kneter neuester Bauart.

Die Buttermilch wird mittels eines Hebeapparates aus den Butterfässern zu den Ausgabebehältern befördert. Die Magermilch wird gemäss ihrer jeweiligen Verwendung entweder in dem Ahlbornschen Dampf-spar-Milcherhitzer erhitzt und durch die Reformpumpe über den Magermilchkühler in den Magermilch-Ausgabebehälter geleitet oder über den Kühler unmittelbar in die Käserei. Die Rückgabe der Magermilch an die Genossen erfolgt mittels einer automatischen Magermilchwage.

Die Verkaufsvollmilch wird mittels einer Reformpumpe auf einen Vorwärmer befördert und gelangt dann durch ein Wattefilter in einen Dauererhitzer. Aus dem Dauererhitzer wird die Milch durch Umschalten der Rohrleitung mit der vorigen Pumpe über einen mit Solenachkühlung versehenen Flächenkühler gehoben. Die tief gekühlte Milch gelangt sodann in den isolierten Milchlagerraum und wird hier bis zum Verkauf aufbewahrt. Die erforderliche Kälte wird durch eine Ahlbornsclie Kohlensäure-Kältemaschine erzeugt, welche zum Tiefkühlen der Verkaufsvollmilch, des pasteurisierten Rahmes sowie zur Temperierung des Rahmes durch Kunsteis, zur Erzeugung des letzeren und zur Kühlung der beiden Lagerräume für Butter und Milch dient. Die beiden Lagerräume sind auch mit einer künstlichen Luftzirkulation versehen, welche die überschüssige Feuchtigkeit entfernt und eine reine, genügend trockene, gesunde Luft erzeugt.

Der vorhandene Cornwall-Dampfkessel hat 35 qm Heizfläche und die Dampfmaschine 20 Pferdekräfte, der Abdampf wird für die Milch- und Wassererhitzung vollständig ausgenutzt, was durch einen Ahlbornschen Abdampf-Wassererhitzer sehr unterstützt wird, der ausserdem eine bedeutende Kohlenersparnis bewirkt. Das ölfreie Kondenswasser wird wieder zum Speisen des Kessels verwendet.

Eine leicht zerlegbare Saug- und Druckpumpe liefert stündlich 10000 1 Wasser.

3. Genossenschafts-Molkerei mit Vollbetrieb für 5000 1 stündlicher Milehverarbeitung.

(Fig. 1187—1191.)

Die von Ahlborn, Hildesheini, nach den neuesten Erfahrungen der Milchhygiene entworfene Genossenschafts-Molkerei ist zur stündlichen Verarbeitung für 5000 1 Vollmilch bestimmt, derart, dass 3000 1 verbuttert und 2000 1 verkauft werden und die Magermilch entweder verkäst oder an die Genossen zurückgegeben wird.

Das Gebäude ist von länglich-rechteckiger Gestalt, fast vollständig unterkellert und teils 2-, teils 1 geschossig angeordnet und weicht in der gesamten Anordnung und Einrichtung von der vorigen Ahlbornschen Molkerei wesentlich ab.

Im Erdgeschoss, in der Mitte der Vorderfront, liegt der lang gestreckte Annahme- und Ausgabe-raum für die Vollmilch, vor dessen ganzer Länge sich eine Rampe befindet. Diese ist durch einen Raum für den Expedienten, dem die Beaufsichtigung und Abfertigung der Milchkutscher obliegt, in eine An- und Ablieferungsrampe abgeteilt.

In gleicher Höhe mit dem Annahme- und Ausgaberaum und von ihm aus unmittelbar zugänglich liegen die folgenden Räume:

Hinter ihm der Milchkühlraum, die Butterei mit dem Butterkühlraum und der Maschinenraum, auf der linken Seite das Kontor, Laboratorium und Privatkontor. An das Kontor grenzen nach hinten an der von der Strasse zugängliche Laden, zugleich Sitzungszimmer, ein Abort mit Vorraum und das zur Wohnung des Betriebsleiters führende Treppenhaus. Auf der rechten Seite des Annahme- und Ausgaberaunies liegt der Elaschenspiilraum, neben diesem eine Werkkammer und hinter letzterer das Kesselhaus (nebst Kohlenraum), welches von dem Annahme- und Ausgaberaum zugänglich ist, aber einige Stufen tiefer liegt.

Im Annahme- und Ausgaberaum führt eine Treppe auf eine ausgekragte Galerie, auf der die Milchkühler und nach Bedarf die Auffangegefässe untergebracht sind. Von der Galerie führen einige Stufen nach dem im Obergeschoss liegenden Milchbehandlungsund Zentrifugenraum. Durch die Anordnung der Galerie erreicht man eine sehr bequeme Zugänglichkeit, Bedienung und Reinigung der Kühler, da diese höher als die Auffangbehälter stehen müssen. Die neben dem Zentrifugenraum und dem Annahme- und Ausgaberaum angeordnete Wohnung des Betriebsleiters besteht aus 4 Wohn- und Schlafräumen, Küche, Speisekammer, Schrankraum und Abort.

kV

EI

et>.

mv.

ionamn.

Silzunfszimir.

Laden

\® BuUerei>

I®

r"®n®

3-

Jfehhnra

Jfcnhr.

in

J{etfelraum.

®D

©]©♦

©I

Fnual Signier.

Laloralcrium..

fl >i:7 a h m e

und

Qutfa b&.

2-

©'

!r

as-

§•

R.

Fig. 1187. Erdgeschoss.

s-H?

II!

dh»

Jflicht.

£chlafzimer.

Sälen.

Jferrtdar.

-r*

N*

||

i5g

Lim nur.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Fig. 1188. Obergeschoss.

cc

Zwischen den beiden ersteren Räumen liegt der Aus dem Käselagerraum gelangt

Die zur Verkäsung der Magermilch dienenden Räume sind im Kellergeschoss untergebracht und durch eine unter der Galerietreppe liegende Treppe zugänglich, welche in einem Pökelraum ausmündet, der den Zugang zur Käseküche, zum Käselager und Fassraum bildet.

Käsekiihlraum. man in den Käsepackraum, in dem die versandtfertigen Käse durch einen Fahrstuhl (44) nach dem Ausgaberaum heraufbefördert werden. An den Packraum grenzt nach hinten der von ihm zugängliche Akkumulatorenraum. Unter dem Flasclienspiilraum

die Kühler (21) geleitet, sodann in einem Behälter (22) gesammelt und aus diesem mittels eines Abfiill-gerätes (23) in Flaschen oder Kannen gezapft. Nicht sofort in den Handel kommende Milch gelangt in den Milchkühlraum. Die zu entrahmende Milch läuft aus dem hoch gelegenen Verteilungsbehälter in den Erhitzer (24), wo sie vorgewärmt, pasteurisiert oder u. U. hochgradig erhitzt wird und endlich in die Zentrifugen (25) gelangt. Die Magermilch wird in einen Kühler (26) geleitet und aus diesem in einen Abzapfbehälter (27), welcher mit einem im Ausgaberaum aufgestellten Messgefäss (28) unmittel--bar verbunden werden kann. Der Rahm kann

noDDonoDDOGpaoo

E3

g ahkamiilaicnn. g

vm

PI

IS'

gggggi

£■

K-

Jfäscrci.

3

t:

Maashaliuni»-Jjjlhr

W'A

Ür

.....Ä........

■fö

1.2

Pähelranm

•.ctjvjavJf

Fleischen

■Isfil-

|©

Ltchhchachl

Zichlschachl

Lichischachl

liegt der mit ihm durch Wendeltreppe (45) verbundene Flaschenvorratskeller; zum Ein- und Ausbringen der Flaschenvorräte dient gleichfalls der Fahrstuhl (44). Unter den Verwaltungsräumen liegen die vom Haupttreppenhaus zugänglichen Haushaltskeller und die Waschküche.

Über den Betriebsgang ist kurz folgendes zu bemerken :

Fig. 1189. Kellergeschoss.

zunächst in den Pasteuriseur (29) geleitet werden, sodann über den Kühler (30) fliessen, der neben der Rahmreifungswaune (31) angeordnet ist.

Alle an sich erkennbaren Maschinen und Geräte, von denen manche noch nicht genannt wurden, sind mit fortlaufenden Zahlen bezeichnet, und es bedeuten:

1 und 1 a Einflammrohr-Dampfkessel mit Reserve-Die angelieferte Milch gelangt zunächst auf die    kessel, 2 Dampfmaschine mit Speisepumpe, 3 Wasser-

Wage (14), von hier durch ein Doppelsieb (15) in    Dampfpumpe, 4 Kaltwasserbehälter, 5 Ahlhorns

einen Sammelbehälter (16), aus diesem durch eine    Speise- und Spülwasser-Erhitzer, 6 Warmwasser-

Pumpe (18) sofort in ein im Zentrifugenraum so hoch    behälter, 7 und 8 Kompressor und Eisbildner der

aufgestelltes Gefäss (19), dass sie von hier selbsttätig    Kälteanlage, 9 Berieselungs-Kondensator, 10 Regu-

nacli allen Betriebsstellen liinlliesst. Die Verkaufs-    lierungsstation der Kälteanlage, 10a Solepumpe,

milch wird durch eine Reinigungsschleuder (20) auf    11, 11a, 11b Kühlrohrsysteme im Butterlager,

Flaschenmilchraum und Käsekiihlkeller, 12 Lichtdynamo, 13 Schalttafel der elektrischen Lichtanlage, 14 Stativmilchwage, 15 Doppelsieb, 16 Milchannahmebehälter, 17 Kannenabtropfgestell, 17 a Ahlborns Kannenspiilbock, 18 Ahlborns Reform-Milchpumpe, 19 Milchverteilungsbehälter, 20 Milchreinigungsschleuder, 21 Vollmilchtief kühler mit Süsswasser-Vor- und Sole-Nachkühlung, 22 Vollmilch-Zapfbehälter mit Korksteinisolierung und Kachelbekleidung, 23

36 Milchflaschen-Reinigungsanlage, 37 Käsewanne, 38 Käsepressen, 39 Quarkpresse, 40 Molken-Sammel-behälter, 41 Salztiscli, 42 Pökelbehälter, 43 Käse-reifungs- und Lagerbörte, 44 Aufzug für Käse und Flaschen Vorräte, 45 Wendeltreppe zum Flaschenlager, 46 Feilbank, 47 Ölabfüllgerät.

Die Bauart ist folgendermassen gedacht: Die Bankette, Fundament- und Kellerwände aus Kalkmörtel-Bruchsteinmauerwerk, alle aufgehenden Aussen-

!=>S!g

I!

[|

:rJÖ!

iKa

■I

-1

i li ii ii ji ii ii n j; ii ii ii ii ii ii ii ii n ii n~K

i i! ii i! ii ii ii n in ri in n n n n n n

II

Ur¹

Bl

'JVW

Fig. 1190. Längsschnitt nach a—b.

Flaschenabfüllgerät, 24 Ahlborns Universal-Vollmilcherhitzer (Vorwärmung auf 45° C. oder Pasteurisierung auf 85⁰ C. oder Hochdruckerhitzung auf 102° C.), 25 Zentrifugen, 26 Magermilchkühler, 27 Magermilch-Sammelbehälter, 28 Magermilch-Messgerät, 29 Rahmpasteur, 30 Rahmkühler für Süsswasser-Vor- und Sole-Nachkühlung, 31 Rahmreifungswanne mit hydraulischer Hebevorrichtung, 32 Ahlborns vereinigtes Butter- und Knetfass, 32 a Buttertisch, 33 Auspumpgefäss für Buttermilch, 34 A h 1 b o r n s Reformpumpe für Buttermilch, 35 Buttermilchbehälter, wände aus Verblendsteinen II. Sorte, die Hinter -mauerung und die Innenwände aus Ziegelsteinen

II. Sorte. Die Kellerdecke als Könensche Vouten-plattendecke, die Decke über den Betriebsräumen aus Eisenbeton mit Rundeiseneinlageu (ohne I-Träger), desgleichen über dem Zentrifugenraum zur Aufstellung des Kaltwasserbehälters, die Dachdeckung des Hauptdaches aus glasierten roten Falzziegeln, diejenige des Annahme- und Ausgaberaums aus Holzzement und die über den übrigen Räumen aus doppellagiger As-phaltpappe; der Fussbodenbelag und die Wand-

bekleidung (bis auf 1,5 m Höhe) in den Käseräumen und sämtlichen Betriebsräumen (ausser Kessel- und Kohlenraum) aus gesinterten Fliesen.

Die Baukosten betragen dann . . . 58400 M. Die Kosten der gesamten maschinellen Einrichtung und Apparate, jedoch ohne elektrische Lichtanlage betragen . . 41200 „ Die Gesamtkosten belaufen sich mithin auf 99600 M.

Das Vorderhaus enthält im Erdgeschoss an der Vorderfront von links nach rechts einen Laden, zwei Baderäume, Treppenflur zugleich Eingang, Kontor und Laboratorium, und hinter diesen Bäumen den lang gestreckten Annahme- und Ausgaberaum, mit zwei seitlich angeordneten Rampen. Im Obergeschoss befindet sich die Wohnung des Betriebsleiters. Das Vorderhaus ist vollständig unterkellert,

v?

I.TM

II

Sfr

gl

11

\i

r-::-

11:

ti-

,-f

J. l

rtl

~lg

da

Fig. liyi. Vorderansicht.

Fig. 1187—1191. Genossenschafts-Molkerei mit Vollbetrieb.

4. Genossenschafts-Molkerei mit beschränktem Vollbetrieb für 5000 bezw. 15000 1 stündlicher Milchverarbeitung. (Fig. 1192—1194.)

Die in Schlawe, Pommern, vom Bergedorfer Eisenwerk nach den neuesten Erfahrungen erbaute und eingerichtete Genossenschafts-Molkerei ist für eine stündliche Leistung von 5000 1 bestimmt, welche sich jedoch bis auf 15000 1 steigern lässt. Die Milch wird hauptsächlich verbuttert, ein Teil verkauft und die Magermilch und Buttermilch an die Genossen zurückgegeben, jedoch kann die Magermilch auch verkäst werden.

Das Gebäude ist ein 2 geschossiger Langbau, der in ein Vorder- und Hinterhaus zerfällt.

unter der Annahme und Ausgabe liegen 2 Käsereiräume, welche vom Zentrifugenraum zugänglich sind, und unter den Geschäftsräumen mehrere Hauskeller und ein Personal-Baderaum, welche mittels der unter der Geschosstreppe angeordneten Kellertreppe erreichbar sind. Das Hinterhaus ist nur über dem Butterraum und Maschinenraum mit einem Obergeschoss versehen, welches die Wohnräume für den Heizer und die Gehilfen enthält.

Die angelieferte Milch gelangt zunächst auf die in der Annahme auf gestellte, 400 1 fassende Mahl ersehe Idealwage (1), von hier in den Vollmilchbehälter (2), aus diesem über den Rückkühlerhitzer mit 5000 1 Stundenleistung (3) in die beiden Astra-

¥="

Stic-trtrrt.

<*■

I

yy-"* •

V///W/J    -ü

A--\

Mt

ft

1

3

r4--i

i

S.I

I

fGtAY/'etUS'C

-----T —-~ •»

Ihr

1

I

i

l-_y

i

Kä/CtcTi

i

i

i

|!;@ i!

i

i

I

i

i

i

i

Hfpfl

® /I

i

i

I

1--T-4

/©1M

I

i

1

■

ll

I

i

i

©

I

1

i

©

i

i

i

I

I

Va

1

1

®/

y/^////////////////////////z\ -yfi,

_    _ I

;1@

©

.

|®Tj

II

1

I yjj

I

/fu/Tt/'uu/zb

@

Atcsqa /e

1

all

^a/€~

© ®h

'/////AAAAA^ _J ; ^

JQ

©

rV ®

■ <XU//t,

1

®

d£

©,

1

®A j.

©

i

©

Sj/z/ia/i/nc-

I

I

Ladc/t

0 01

w/////////yA

| V///////MZ

B

j£T<*-

V

jftufor'

JLa^oru/prutru» I

~mfe

-jt/Mk—

Fig. 1192. Erdgeschoss.

Separatoren (5) mit je 2500 1 stündlicher Entrahmung.

Der Rahm gelangt dann in den Pasteuriseur (7) und aus diesem mittels der Pumpe (8) auf den im 2, je 4501 enthaltenden Holsteinischen Butterfässer (16) und aus diesen auf den Butterkneter (17) gelangt.

Die fertige Butter wird sodann in den durch einen kleinen Flur vom Buttereiraum zugänglichen

Va

V/,

Va

v,.

$i

W/////M

fl

l4

//a/ts -

--//am-

I ^ i

i pral a

JCr?(*r

und gut isolierten Lagerraum (Kühlraum) gebracht, der durch einen über ihm aufgestellten Kälteerzeuger (24) gekühlt wird.

Die aus den Separatoren abfliessende Magermilch wird mittels eines Hebeapparates (9) auf die im An-

Fig. 1193. Kellergeschoss.

Rahmreifungsraum befindlichen Tiefkühler (14), aus welchem er in die 3, je 500 1 enthaltenden Rahmkippbehälter (15) abfliesst; für einen vierten ist der Platz vorgesehen.

Hinter dem Rahmraum und mit diesem verbunden liegt der Buttereiraum, in welchem der Rahm in die ! nähme- und Ausgaberaum aufgestellten 2, je 2500 1

stündlich fassenden Kühler (10) befördert und aus diesen in den Sammelbehälter (11) geleitet.

Die Vollmilch wird in einem Sole-Tiefkiihler (12) tief gekühlt und die für den Stadtverkauf bestimmte Vollmilch gelangt aus dem Kühler in den isolierten Vollmilchkühlraum bezw. in einen dort auf gestellten Behälter (13), welcher mit einem Abzapfhahn nach der Ausgabe hin versehen ist. Im Annahme- und Ausgaberaum befindet sich ferner ein Buttermilchbehälter (27) und ein Kannenabtropfbock.

Zur Krafterzeugung dient ein Dampfkessel (19) von 25 qm Heizfläche und 7 Atm. Betriebsdruck und eine Dampfmaschine (20) von 20—25 Pferderegelung des Warmwasserbehälters geschieht durch ein Scliwimmkugelventil. Seine Hochaufstellung erfolgte deshalb, um bei der grossen Ausdehnung des Gebäudes in den Leitungen des Annahme- und Aus-gaberaumes den nötigen Druck zu erzielen.

Im Maschinenraum befindet sich ein massiver Behälter (21), aus dem die Kesselpumpe saugt und in den sämtliches Kondenswasser abfliesst, um die Wärme noch zu verwerten und die Dampfkessel-Steinbildung möglichst einzuschränken. Die im Maschinenraum untergebrachte und mittelbar mit Sole arbeitende Kohlensäure-Kühlmaschine (22) besitzt einen Kondensator (23) und einen von der kühlenden und zu

«r

«fv

•asi

1s

»I

Sri

5k i es⁴» ™    "

fem W%fsslpl ü fei a I ;jf 2 P m

* Kiiflsi SffeS'jS-

-Hlv    •' «gr • -Ä.l vL

®Pm

42HÖ

~wr-

I

v¹

5 pil Öf

■=*?Sr

’j

j ~ir

.'1

'S

stärken. Der neben dem Kessel befindliche Kohlenraum gestattet unter Umständen die spätere Aufstellung eines zweiten gleich grossen Kessels. Der Auspuffdampf wird durch eine besondere Einrichtung zweckmässig ausgenutzt. Der Abdampf der Maschine strömt nach erfolgter Entölung durch einen stündlich 1000 1 leistenden Wasservorwärmer zu einem Dreiwegeventil, welches den Dampf zum Rückkühlerhitzer führt oder ins Freie entweichen lässt.

Die Wasserbeschaffung erfolgt durch 2 auf dem Hofe angelegte Tiefbrunnen von zusammen 15000 1 Stundenleistung.

Die Beleuchtung ist eine elektrische; der Dynamo

t-ig. 1194. Vorderes Schaubild.

Fig. 1192—1194. Genossenschafts-Molkerei mit beschränktem Vollbetrieb.

| kühlenden Flüssigkeit berieselten Refrigerator (24), wodurch die Kühlung der Milch sofort nach Anstellung der Kühlmaschine möglich ist. Der über dem Butterlagerraum befindliche Solekühlbehälter enthält eine Abteilung für die Refrigeratorspirale und noch mehrere Eiszellen zur Herstellung von Kaltwasser und Milcheis, letzteres zur Kühlung des Rahmes vor der Butterung.

Ausserdem dient die Kühlmaschine zur Tiefkühlung des pasteurisierten Rahmes und der Ver-Das den Erhitzer durchiliessende, der Kaltwasser- kaufsvollmilch. druckleitung entnommene Wasser gelangt nach einer Erwärmung auf etwa 80° C. in den AVarm Wasserbehälter, der über der Heizerwohnung, im Dachraum 1 m tief unter den beiden je 4000 1 fassenden Kaltwasserbehältern aufgestellt ist. Die Zufluss- (25) und die Schalttafel (26) stehen im Maschinen

raum. Die Anlage erzeugt so viel Gleichstrom von 65 Volt, dass gleichzeitig 40 Lampen zu 6 Normalkerzen brennen können, während für die betriebslose Zeit eine Akkumulatorenbatterie von 81 Ampere-stnnden-Leistung vorgesehen ist.

Die elektrische Beleuchtung eignet sich gerade für Molkereien ausserordentlich, nicht nur wegen ihrer Reinlichkeit, Geruchlosigkeit und Bequemlichkeit, sondern auch wegen ihrer geringen Anlagekosten, für die nur die Verzinsungs- und Tilgungsbeträge zu rechnen sind, weil der Betrieb bei richtiger Verwendung des Abdampfes nur einen geringen Kohlenmehrverbrauch erfordert.

Die gesamten Einrichtungskosten beliefen sich auf •84900 M., die Baukosten auf 80600 M.

¹

ORiUM.

2. Spirituslbrennereien.

A. Einleitung; die Erzeugung des Spiritus.

Die Spiritusbrennerei, welche in Deutschland vorwiegend auf der Verarbeitung der Kartoffeln, sodann der Getreidearten beruht, ist ein durchaus mit der Landwirtschaft verbundenes, auf die Verarbeitung der eigenen Roherzeugnisse begründetes Gewerbe.

Die Kartoffel gewährt auf ärmeren, nicht rübenfähigen Boden die grösste Menge an tierischen Nährstoffen auf derselben Fläche. Es wiegt in der Kartoffel das Stärkemehl in einer Weise vor, dass dieses ohne wesentlichen Zusatz von stickstoffhaltigen Futtermitteln nicht ausgenutzt werden kann. Wenn durch die Brennerei das Stärkemehl in Zucker und dieser in Alkohol umgewandelt wird, so bleiben die stickstoffhaltigen Bestandteile der Kartoffel in der Schlempe zurück, und durch die Verfütterung der letzteren wird die leichte Zerlegung der im Stroh, der Spreu usw. in grossen Mengen vorhandenen kohlenstoffhaltigen Nährstoffe bewirkt. Die Schlempe hat daher einen verhältnismässig hohen Futterwert, welcher unter der Voraussetzung, dass die im Stroh, der Spreu usw. enthaltenen kohlenstoffhaltigen Nährstoffe anderwärts eine nutzbringende Verwendung nicht finden, der Kartoffel selbst nahe zu stellen ist.

Ausserdem gelangen die Mineralbestandteile, welche die Kartoffel dem Boden entzogen hat, mit der verfütterten Schlempe bezw. dem Dünger wieder in ersteren zurück.

Hierin liegt die Bedeutung der Brennerei, besonders für Güter mit leichtem Boden, auf denen an Stelle eines schwunghaften Futterbaues ein ausgedehnter Anbau von Kartoffeln tritt, deren zweck-mässigste Verwertung erst durch die Brennerei möglich ist.

Die Spirituserzeugung erfordert 8 wesentliche Arbeitsvorgänge: Das Malzen und Maischen, die Gärung und die Destillation.

Der Gang der Spirituserzeugung ist in Kürze der folgende:

Die zunächst in einer Waschmaschine gereinigten, alsdann in einem Dämpfer gar gekochten bezw. gedämpften und in einen feinen Brei verwandelten Kartoffeln werden zum Zweck der Umwandlung des im Brei vorhandenen Stärkemehls in Zucker, unter Zusatz von etwa ¹/₂₀ gequetschten Grünmalzes, in einem Bottich eingemaischt. Nach eingetretener Zuckerbildung wird die Maische in einem besonderen Kühlapparat rasch abgekühlt und derselben etwa ¹/₁₃—¹/₁₂ ihrer Menge an Hefe, welche aus Grünmalz bereitet wird, zugesetzt, um so die Gärung einzuleiten. Nach drei- oder viertägiger Gärung gelangt die Maische aus den Gärbottichen in den Destillieroder Brennapparat, in welchen sie in Spiritus (Alkohol) umgewandelt wird. Im Brennapparat bleibt die sog. Schlempe, welche als Viehfutter verwendet wird, zurück. Der nach einmaliger Destillation entstandene, nur etwa 20 °/₀ Alkohol enthaltende Branntwein kann durch mehrmalige Destillation in einen bis 45 °/₀ alkoholreichen, noch trinkbaren Branntwein, oder in eine 80—97 °/0 alkoholhaltige, nicht mehr trinkbare Flüssigkeit (Spiritus) oder schliesslich in ein ganz wasserfreies Destillat, den absoluten Alkohol oder Weingeist, umgewandelt werden.

B. Die Lage und Bauart des Brennereigebäudes.

Das Brennereigebäude soll möglichst eine freie, luftige, trockene und von Wohnhäusern und Scheunen entfernte Lage auf etwas erhöhtem Gelände erhalten. Dadurch wird nicht nur die Ableitung des verwendeten Wassers, sondern auch eine ungehinderte An- und Abfuhr der Kartoffel-, Kohlen- und Spirituswagen und ein leichter Abzug der im Gebäude entwickelten Wasserdämpfe und Dünste ermöglicht.

Ferner ist das Gebäude stets so zu stellen, dass es vom Wohnhause des Besitzers oder Wirtschaftsleiters aus leicht übersehen und erreicht werden kann. Diese unerlässliche Kontrolle lässt sich unter Vermeidung von Zugängen an verschiedenen Seiten durch Anlage einiger leicht zu beaufsichtigender Türen wesentlich fördern. Können Hintertüren nicht vermieden werden, so sind Diebstähle an Roh-, Brenn-und Leuchtstoffen durch entsprechende Umzäunungen möglichst zu erschweren.

Wichtig ist ferner die Stellung des Brennereigebäudes in der Nähe derjenigen Ställe, in welchen die Schlempe verfüttert wird. Dieses sind in der

ge-

zu

an,

aus

ge-

Regel die Kuh-, Ochsen- und Schweineställe, nach welchen die Schlempe möglichst schnell und leicht geschafft werden muss. Am vorteilhaftesten schiebt dies mittels einer glasierten Steingutmuffenrohr-Leitung, welche mit natürlichem Gefälle bis den Stallkrippen verlegt wird. Geht dies nicht so muss die Schlempe mittels unterirdischer und frostfrei verlegter gusseiserner Rohrleitung und mit Saug- und Druckpumpe oder Montejus in einen im Futterraum aufgestellten Behälter gepumpt und diesem in die Krippen geleitet werden. In diesem Falle müssen Dampfmaschine und Kessel die nügende Grösse haben, um diese Arbeit mit besorgen zu können.

Endlich erfordert die Anlage einer Brennerei hinreichendes und gutes Wasser, da man für jedes Liter Maische mindestens 7,5 1 Wasser bedarf.

Besondere Rücksicht ist auf zweckentsprechende Lage und Einteilung, Verbindung und Übersichtlichkeit der Räume zu nehmen, um sowohl eine angemessene Aufstellung der Geräte und Maschinen zum bequemen und schnellen Betriebe und den leichten Transport der Rohstoffe, und der daraus gewonnenen Erzeugnisse zu ermöglichen, als auch die den einzelnen Räumen angemessenen Temperaturen zu gewährleisten.

Der Brennereibetrieb erfolgt ausschliesslich mittels Dampfkraft, welche behufs möglichster Ausnutzung des für sie aufgewendeten Anlagekapitales, ausser zum Betrieb der Brennereimaschinen auch unter unerheblichen Kraftverlusten mittels Drahtseiltransmission noch zum Betrieb von anderen, der Gutswirtschaft dienenden Maschinen verwendet werden kann. Zuweilen ist die Betriebsverbindung mit einer Dreschmaschine und 2 Mahlgängen zweckmässig, damit man vor der Kartoffelernte dreschen und mahlen kann.

Das Brennereigebäude ist stets in massiver Bauart auszuführen, auch alle den Wasserdämpfen und Dünsten ausgesetzten Räume zu überwölben.

C. Die Grösse und der Raumbedarf der Brennerei.

Die Grösse des Gebäudes muss sich selbstverständlich nach der Ausdehnung des Betriebes, d. h. nach der zu verarbeitenden Menge der Kartoffeln und nach den erforderlichen Apparaten richten.

Der Umfang des in der Regel Mitte September oder Anfang Oktober beginnenden und gegen Mitte Mai oder Juni beendeten Betriebes für ländliche Brennereien richtet sich sodann gewöhnlich nach den steueramtlichen Bestimmungen und nach dem Bedarf an der baldigst zu verfütternden Schlempe.

Auf 50 kg oder rund 55 1 (1 preuss. Scheffel) Kartoffeln rechnet man einschl. Malzzusatz ungefähr 96 1 Maische.

Entsprechend der Reihenfolge der Arbeitsvorgänge sind in einer Brennerei folgende Räume erforderlich:

Für die Malzbereitung ein Malzkeller oder -tenne, zur Darstellung der Maische ein Kartoffelkeller mit Kartoffelwäsche, ein Kartoffeldämpf- und ein Maischraum, für die Gärung der Maische ein Gärraum und eine Hefekammer und für die Destillation der Maische eine Destillierapparaten-und Maschinenstube, beide in neuerer Zeit mit dem Maischraum zu einem Raum vereinigt, sodann ein Spirituskeller und ein Schlempebehälter. Ausserdem sind erforderlich: das Dampfmaschiuen-Kesselhaus, ein oder mehrere Wasserbehälter und Wohnräume für die Brenner und das Personal.

Der Gärraum, die Malztenne und Hefekammer dürfen etwas geräumiger angelegt werden, als es der normierte Maischraum erfordert, um den Brennereibetrieb beim Eintritt intensiverer Wirtschaft, sehr guter Konjunkturen usw. entsprechend ausdehnen zu können. Doch dürfen die Räume in Rücksicht auf Temperatur, Zeitverlust bei der Arbeit und höhere Baukosten nicht unverhältnismässig gross angelegt werden.

a) Der Malzkeller (Malztenne).

Der Malzbereitungsprozess zerfällt in das Einquellen, Waschen und Keimen des Getreides (Gerste usw.).

Durch das Einquellen der Gerstekörner wird die Keimung derselben hervorgerufen; um nun die Wurzelkeime, welche allein die durch das Malzen zu erzeugende Diastase bedingen, zur gleiclimässigen, möglichst grossen Menge auszubilden, ohne die zu schnelle Entwickelung des Blattkeimes zu begünstigen, muss der Malzkeller (-tenne) von erforderlicher Grösse, zweckentsprechend eingerichtet und nur mässig beleuchtet sein, und eine zu jeder Jahreszeit gleiclnnässige Temperatur von 15 bis 17,5° C. erhalten.

Aus letzterem Grunde legt man den Malzkeller am besten l¹/₂—2¹/₂ m tief in von Grundwasser freiem Boden und in nördlicher Richtung an. Oberirdisch angelegte Malzkeller, die eigentlichen Malztennen, bedürfen zur Einhaltung einer anhaltend gleiclimässigen Temperatur möglichst starker Umfassungsmauern und Fussböden, auch doppelter Fenster und Türen.

Die Grundform des Kellers soll zur bequemen und leichten Bearbeitung des Malzes eine möglichst regelmässige, zusammenhängende und von Pfeilervorsprüngen freie sein.

am besten aus einer 80—50 cm starken Schüttung Grobkies, welche für die Dauerhaftigkeit der später folgenden Pflasterung fest abzurammen ist.

Die lichte Höhe des Kellers muss mindestens 2,5 m betragen.

Die Grösse des Malzkellers richtet sich nach dem Umfange des Betriebes, für je 1 hl täglich zu verarbeitender Kartoffeln ist etwa 8,6 qm bezw. für 1000 1 Maischraum bei 16—20 täglicher Lagerung des Malzes 25—80 qm Keller- oder Tennenfläche zu rechnen.

Die Decke des Kellers ist am besten eine

Der Fussboden, der über dem Malzkeller gelegenen Räume (Gärraum, Hefekammer, Apparatenraum), muss auch vollständig dicht sein, damit kein Wasser durch das Deckengewölbe durchdringen kann, welches anderenfalls an diesem Schimmelpilz- und Bakterienbildung bewirkt.

Wölbung zwischen I-Trägern auf gusseisernen Säulen.

Die Wände müssen vollständig trocken und abwaschbar sein, am zweckmässigsten ist eine Verkleidung mit Verblendklinkern, Glasurverblendern oder Kachelplatten in Zementmörtel oder ein glatt gebügelter Zementputz (1 :1), welcher zur grössten Härte, Dichtigkeit und Verhütung von Haarrissen zu fluatieren ist.

Ältere, mit Kalkmörtel abgeputzte Malzkeller müssen zum Zweck des Abwaschens mindestens 8 mal mit guter Ölfarbe, besser und nur wenig teurer mit Porzellan-Emaillefarbe angestrichen werden.

Deshalb dürfen auch keine Wasser-, Maisch- oder Schlemperohre in die Decke eingebettet werden, da undicht werdende Rohrflanschenverbindungen oder Rohrteile die ganze Decke durchfeuchten.

Die Fenster und Türen sind so anzuordnen, dass

Die Beleuchtung des Malzkellers braucht nur eine mässige zu sein; etwa 1,2 m breite, 0,6 m hohe, innerhalb zur Abhaltung des unmittelbaren Eindringens der Sonnenstrahlen mit dicht schliessenden Läden oder Klappen versehene Fenster werden die Wurzelkeimung des Getreides begünstigen, ohne Blattkeime hervorzurufen. Auch ist es zweckmässig, starke engmaschige Drahtgitter vor den Fenstern Der Fussbodenbelag muss vor allen Dingen anzubringen, um Tieren oder Menschen das Eindringen eine ebene, glatte, harte und dichte Fläche bilden, zu verwehren, damit sie stets sauber gehalten werden kann und keine Körner in Rissen oder Fugen Zurückbleiben.    sich eine Lüftung bewirken lässt, welche eine

Deshalb müssen auch stets die Grundplatten mit den    gleichmässige, aber keine zu starke, das Malz aus-

Rippen der Deckensäulen vollständig unter dem    trocknende Luftbewegung erzeugt. Am besten ge-

Fussboden liegen. Zum Abfluss des Reinigungs-    schiebt dies durch neben den drehbaren Fensterwassers muss der Fussboden Gefälle mit anschliessen-    Hügeln in den Umfassungswänden angeordnete und

der Rohrleitung erhalten.

Am besten hat sich die Pflasterung mit Platten oder Fliesen aus hartem, dichtem Sandstein oder Kalkstein (Kehlheiiner, Solenhofer Platten, Solinger Fliesen) bewährt. Ebenso sind Mettlacher Steingutfliesen und geschliffene harte Zementplatten zu empfehlen.

Die Fugen sämtlicher Plattenbeläge sind mit, Zement, besser mit Neutral-Asphaltkitt dicht zu ver-giessen. Auch ist ein 2 cm starker glatter Zementestrich (1 : 1), noch mehr ein 2 cm starker Neutral-Asphaltestrich auf einer 8—10 cm starken Lage Zementbeton sehr empfehlenswert.

Ein Boden-Plattenbelag für Malzkeller, welcher mit runden, länglich oder beliebig geschlitzten Öffnungen versehen ist, wurde Otto Maurer in Köln unter Nr. 58478 patentiert. Die Öffnungen sind mit Kanälen verbunden, welche beliebig mit Wasser, Luft oder Dampf durch ein Rohr gespeist werden können, um dem darüber befindlichen Boden eine gleichmässige und dabei leicht regelbare Temperatur, Feuchtigkeit und Lüftung geben zu können; ein solcher Boden soll sich zudem sehr leicht reinigen lassen.

im Raum gleichmässig verteilte Luftkanäle, welche unten mit Regelungsklappen oder -jalousien verschlossen und über Dach mit Wolpertsehen Luftsaugern versehen sind.

Um die Keimung der zuerst auf Sortier- und Putzmaschinen von verschiedener Bauart gereinigten Gerste vorzubereiten, welche im Malzkeller vor sich gehen soll, wird die Gerste vorerst in besonderen Wasserbehältern, den sog. Quellstöcken (Weichen) eingeweicht, gequellt und gleichzeitig von noch anhaftenden Verunreinigungen aller Art gründlich befreit.

Man benutzt für kleinere Brennereibetriebe auch heute noch Quellstöcke aus Zementmauerwerk oder Zementbeton, die sich im allgemeinen sehr gut bewährt haben, während man für grosse Betriebe und auch dort, wo es an geeignetem Platz für massive Quellstöcke fehlt, eiserne verwendet, welche je nach dem vorhandenen Raum rund oder viereckig mit konischem Boden zur selbsttätigen Entleerung gebaut werden. Bei sehr langer Weichdauer sind 2, bei kurzer nur 1 Quellstock erforderlich, um die übliche 2 mal wöchentliche Anlage eines Malzbeetes im Keller vorzunelimen. Werden mehrere Getreidearten, z. B. Gerste und Hafer oder Gerste und Roggen usw. Die Unterlage jedes Fussbodenbelages besteht, gleichzeitig vermälzt, so empfehlen sich 2 Quellstöcke gleichviel ob der Untergrund feucht oder trocken ist, (Doppel-Quellstock).

Die Fig. 1195—1197 zeigen einen Doppel-Quellstock von massiver Bauart, wie sie u. a. von der A.-G. Eckert, Berlin-Friedriclisberg, liergestellt werden. Die Quellstöcke sind mit je einem Wasserzufluss- und -abfluss, Siebboden und grossem, durch die Malzkellerdecke reichenden Ablassventilrohr versehen. Die Fig. 1198 stellt einen eisernen Quellstock von Zylinderform mit konischem Boden zur selbsttätigen Entleerung dar, wie sie ebenfalls von genannter Firma gebaut werden. Dieselben sind mit der gleichen Armatur wie die massiven Quellstöcke ausgerüstet.

Das Reinigen, Waschen der Gerste geschieht gleichzeitig in den Quellstöcken, während für sein-grosse Mengen Gerste mechanische Rühr- oder Waschvorrichtungen in den Quellstöcken eingebaut werden.

Nach Maercker-Delbrück¹) beträgt die erforderliche Grösse des Quellstockes in Litern bei einer Aufnahme des Quellgutes für 3 Tage:

Inhaltsgrösse

der

Gärbottiche

Liter

1facher Betrieb

2 facher Betrieb

3 facher Betrieb

4 facher Betrieb

Liter

Liter

Liter

Liter

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

llilifi....... ........

ii 1

600

900

900

1200

1200

1350

1800

1500

1800

2250

2400

3000

1800

2100

2400

2700

3000

2700

3150

3600

4050

4500

3600

4200

4800

5400

6000

IgH.FECKERT

39*

&

1952*1.1

Fig. 1195. Grundriss.

Die Temperatur des Quell-ramnes soll 15 °€. nicht übersteigen und das Wasser darf selbst bei strengster Winterkälte nicht gefrieren.

Die Aufstellung der Quellstöcke muss die Zu- und Ableitung des Wassers, sowie die Füllung mit Gerste und die Entleerung von dieser möglichst erleichtern.

Pf

II

im

ii

135K#

. ii.f cckir“ .

iiSiiT

Fig. 1197. Längsschnitt.

Fig. 1196. Querschnitt.

Fig. 1195—1197. Doppel-Quellstock in massiver Bauart.

Fig. 1198. Eiserner Quellstock.

Die Grösse der Quellstöcke.

Um möglichst gleichmässig altes Malz verwenden zu können, sollte der Quellstockraum mindestens so gross sein, dass er das Quellgut für 3 Tage fassen kann.

Auf 100 kg Malzgetreide sind 0,30 cbm oder 300 1 Quellstockraum zu rechnen; ausserdem erhält der Quellstock noch 15 cm Bordhöhe. Die Tiefe der Quellstöcke beträgt 1,25—1,5 m.

Auf 100 kg zu vermaischende Kartoffeln rechnet man 3,7 kg zu vermalzende Gerste oder 5,5 kg Grünmalz, und da jährlich (in 8 Monaten) 64 Quellsätze gemacht werden, so ergibt sich nach Massgabe der in einer Kampagne zu vermaischenden Kartoffelmenge die Grösse jedes einzelnen Quellsatzes und der zu demselben nötige Quellstockraum.

Im allgemeinen empflelxlt sich in Brennereigebäuden an möglichst hoher Stelle im Dachbodenraume die Aufstellung eines schmiedeeisernen Wasserbehälters, welcher mittels einer Saug- und Druckpumpe gefüllt wird und von welchem aus das Wasser durch Rohrleitungen überall hin, wo es nötig ist, also auch zu den Quellstöcken geführt werden kann.

Die Beförderung der zu vermalzenden Gerste nach den Quellstöcken erfolgt durch ein Rohr oder einen Schlot vom Gerstboden aus, wohin die Gerste mittels Elevators oder dgl. geschafft wurde.

J) Maercker-Delbrück, Handbuch der Spiritusfabrikation, 9. Auflage, 1908. Verlag von Paul Parey, Berlin.

Die Quellstöcke werden zur leichten Ableitung des Weichwassers am besten über dem Malzkeller, also im Erdgeschoss aufgestellt, aus ihnen gelangt die quellreife (ferste nach Ablauf des letzten Weichwassers und nachdem sie sich erwärmt und bereits gespitzt hat, d. h. nach 3—4 Stunden, durch ein im Boden des Quellstockes angebrachtes, durch die Kellerdecke hindurchreichendes, 15—25 cm weites und mit Ventil verschlossenes Rohr in den Malzkeller, wo die Gerste in Beeten zum Keimen aufgeschüttet wird.

Hierbei ist zu beachten, dass die (ferste kühl und massig feucht geführt wird und unter Umständen anzufeuchten ist, damit die Keimung sich langsam entwickelt und beendet, wozu 16—20 Tage erforderlich sind. Die bis 50 cm hoch aufgeschüttete Gerste wird täglich 2—3 mal umgeschaufelt und nach und nach zu 25—15 cm hohen, gleichmässig starken und auf weitere Kästen verteilt und bleibt 18—20 Tage lang liegen. Während dieser Zeit wird es mit der Hand bearbeitet, gelockert und nach Bedürfnis beleuchtet; die Beschaffenheit solchen Malzes steht des guten Tennenmalzes nicht nach.

b) Die Räume zur Darstellung der Maische.

(Kartoffelkeller mit Kartoffel Wäsche; Dämpf-raurn mit Dämpfapparat; Maischraum mit Maischbottich.)

Der Kartoffelkeller muss so gross sein, dass er einen Vorrat für 14 tägigen Betrieb bei 1 m hoher Schüttung zu fassen vermag, hierzu sind auf je 1000 1 täglichen Maischraum 25—30 qm Grundfläche erforderlich. Die Bauart muss selbstverständlich eine frostfreie sein, die Grundform ist zweckmässig eine langgestreckte, die Wände sind mit mehreren Anfuhrluken zu versehen und auf der diesen gegen-

Querschnitt des Schwemmkanals.

0 OS t Z 3    4-    5    6    7    3    9

GRUNDRISS.

Kartoffelwasche.

3m

M Wasser-

ff

Behälter.

•Zachariaskratze

Kühlwasser a.^ ) (.Gährraum. ^

Wm.'o

VI

nach der Schlammgrube.

Fig. 1199. Kartoffelkeller mit Kartoffelschwemme (Grundriss).

möglichst ebenen Beeten ausgebreitet. Hierbei werden überliegenden Seite ist ein Gang frei zu lassen, damit die Wurzelkeime langsam entwickelt, später auch    man jederzeit an jeden Kartoffelhaufen heran kann

die Blattkeime. Das Malz ist dann am wirksamsten,    und jede Kartoffelsorte nach Belieben zu verarbeiten

wenn die Blattkeime etwa 1¹/₂—2 cm lang aus dem Korn hervorgewachsen sind.

Da die Malzkellerflächen für eine wirklich 16 bis

vermag.

Sehr zweckmässig ist es deshalb, den Kartoffelkeller durch l¹/₂ m hohe, nicht ganz durchgehende 20 tägige Malzführung in kleineren Brennereien viel-    Scheidewände in mehrere Abteilungen für die ver-

facli nicht ausreichen, so hat man schon seit Jahren    schiedenen Kartoffelsorten zu zerlegen (Fig. 1199).

Die Kartoffelwäsche. Die angelieferten Kartoffeln bedürfen vor der weiteren Verarbeitung eine gründliche Reinigung, die durch fliessendes Wasser

in solchen die sog. Hordenmälzerei mit Vorteil angewendet.

Hierzu werden 1—1,5 qm grosse, 20 cm hohe Holzkästen (Horden) benutzt, welche übereinander    geschieht, am besten durch das zum Maischekühlen

mit Zwischenräumen in einem Lattengestell aufge-    verwendete, etwas angewärmte Wasser,

Die zu reinigenden Kartoffeln werden in langblech und ist nebst dem unteren Teil der Wände    gestreckten Kellern gegenwärtig in    bewährter Weise

mit 3 cm weit entfernten kleinen Löchern zur Luft-    durch eine sog. Kartoffelschwemme nach der

erneuerung versehen. Die Kästen können auch voll-    Kartoffelwaschmaschine geschafft.    Die Schwemme

ständig aus durchlochtem, verzinktem Eisenblech be-    besteht aus einem durch die ganze    Kellerlänge sich

stehen und in einem eisernen Gerüst aufgestellt hinziehenden gemauerten Kanal, in dem die Kartoffeln werden. Das quellreife Malz wird 8—10 cm hoch durch fliessendes Wasser in die Waschmaschine be-in die Kästen gebracht, dann je nach dem Wachstum fördert werden (Fig. 1199 und 1200).

stellt werden. Der Kastenboden besteht aus Zink-

Je nach der Örtlichkeit wird der Kanal an der Mauer entlang und so hoch angeordnet, dass die Kartoffeln unmittelbar in die Wäsche rollen oder der Kanal wird im Kellerfussboden angeordnet, so dass die Kartoffeln bis an den Fuss der Wäsche geschwemmt und hier durch ein Hebewerk, sog. Zachariaskratze in die Wäsche gehoben werden. Der und durch massive Querwände in zwei, besser drei Abteilungen zerlegt werden.

Fig. 1201 zeigt den Längsschnitt einer solchen, von der A.-G. Paucksch, Landsberg a. W., ausgeführten Kartoffelwäsche, welche an Stelle einer Zachariaskratze mit einer Transportschnecke verbunden ist, welche die Kartoffeln aus der Schwemme

W-Wam&Ä

; Behälter. ^

⁴ Kühlwasser a. d. Gährraum ’ Über lauf rohr.

Zachariaskratze.

<X.

2>M

Wasser-Überlaufrohr der Kartoffelwäsche.

.Kartoffelwasche

v:

Steigung-7:1000 finden Krümmungen 10:1000)

Schwemmkanai

Fig. 1200. Kartofl'elkeller mit Kartoffelschwemme (Längsschnitt).

Schwemmkanal erhält einen Querschnitt von 10x27 bis 30 cm und auf je 1 m Länge 0,7 cm, in Biegungen 1 cm Gefälle, und wird mit Brettern abgedeckt. Als Betriebswasser der Schwemme dient das Ablaufwasser der Waschmaschine, das man bis zum Anfang des Kanals in Bohr- oder Binnenleitung hinführt. Ausserdem wird zweckmässig sämtlich benutztes in die Wäsche fördert. Die Kartoffeln werden durch Schöpflöffel von einer Abteilung zur anderen und schliesslich in den Fuss eines Becherwerkes übergeworfen. Der angesammelte Erdschlamm, Sand und die Steine werden nach Beendigung des Wascliens durch Aufziehen der in den Abteilungen angeordneten Seitenschieber entfernt.

uni''

Mi

jfc—3

mm

SIEL

mmr

lil

Mi

JMJm

ili

in

fl

Eli

Fig. 1201. Gemauerte Kartoffelwaschmaschine mit Transportschnecke; Längsschnitt. (A.-G. Paucksch, Landsberg a. w.)

Betriebskühlwasser mit verwendet, welches man in einem im Keller aufgestellten 10—12000 1 grossen Behälter (Fig. 1199 und 1200) auffängt.

An Stelle der früher meistens aus Eisenblech oder Gusseisen hergestellten Trommelwaschmaschinen werden neuerdings meistens gemauerte Kartoffelwaschmaschinen verwendet, welche behufs guter Kartoffelreinigung 3—3 5 m Länge erhalten müssen

Das ablaufende Schmutzwasser aus der Kartoffel-Wäsche und Schwemme wird in eine grosse Grube aus Zementmauerwerk, besser aus Beton geleitet, welche aus 3—4 Einzelgruben besteht, so dass das schlammhaltige Wasser der Keihe nach die letzteren durchlaufen und so den Schlamm allmählich absetzen kann. Die Schlammgrube soll so gross sein, das& sie jährlich nur einmal geleert zu werden braucht.

Man kann annehmen, dass 50000 kg = 1000 Ztr. durch ein auf dem Maischapparat montiertes Qualm-Kartoffeln etwa 5000 kg Schlamm liefern, der 2,8 bis rohr mit Dampfstrahl-Exhaustor, das, bis über das 3 cbm Raum einnimmt, wonach sich die für den Dach geführt, sämtliche Brennereiräume dunst- und Einzelfall erforderliche Grösse der Grube leicht be- dampffrei macht, rechnen lässt.

Der Dämpfer (Henzedämpfer), welcher unter Hochdruck die Kartoffeln dämpft, d. li. in eine weiche Masse verwandelt und diese mit grosser Gewalt und

Der Dämpfraum; Dämpfapparat. Die gewaschenen Kartoffeln werden aus der Waschmaschine

mittels eines Becherelevators    Geschwindigkeit durch Ausblasevorrichtungen herausunmittelbar in den im Erdge-    schleudert und fein zerstäubt, beruht in seiner neueren,

schoss, in einem besonderen ' verbesserten und gegenwärtig in allen Kartoffel-Raum aufgestellten Dämpf-    brennereien eingeführten Bauart, die bei den einzelnen

apparat (Henzedämpfer) ge-    Fabriken nur unwesentlich voneinander ab weicht, auf

schafft, oder besser zuerst in    der ursprünglichen Bauart des Henzeschen Dämpfers

einen über dem letzteren an-    (Henze). Durch das Henzesche Dämpf verfahren

gebrachten Kartoffel-Vorrats-    wird der Vorteil erreicht, dass die gedämpfte, fein

kästen aus Eisenblech, welcher    zerteilte Kartoffelmasse, deren Stärke zum Teil als

auf einer Kartoffelwage montiert ; lösliche vorhanden ist, im Vormaischbottich durch ist. Die Fig. 1202 zeigt einen    Zugabe des Malzes fast augenblicklich verzuckert

von der A.-G. Eckert, Berlin-    wird. Der Henzedämpfer wird aus bestem Schmiede-

Friedrichsberg, hergestellten    eisen und Stahl hergestellt und besitzt entweder auf

Becherelevator. Die schmiede-    seine ganze Höhe eine schlanke, nach unten kegeleisernen, mit seitlichen Schlitzen    förmig zulaufende Gestalt oder er ist im oberen

zum Ab tropfen des Wassers ver-    Teil, etwa auf halbe Höhe, zylinderförmig und im

Sk

II

Hk

lil

H.F.ECKERT

268b

Fi£. 1202. Kartoffel-Becherelevator. (A.-G. Eckert, Berlin-Friedriclisherg.)

sehenen Becher sind in passenden    unteren, etwas längeren Teil kegelförmig gebildet.

Abständen durch eine englische    Die im Dämpferdeckel befindliche Einfüllöffnung ist

Kette miteinander verbunden.    mittels Dampf dicht schliessenden, leicht zu liaud-

Der Elevator muss einen eigenen    habenden Mannlochverschlusses versehen und der

Antrieb mit Voll- und Leer-    Dämpfer mit Sicherheitsventil, den sonstigen Armaturen

scheibe erhalten und wird, um    und mit seitlich angenieteten Tragewinkeln aus-

das Spritzen des Tropfwassers    gestattet. Mit letzteren wird der Dämpfer je nach

und das Zurückfallen einzelner    der Örtlichkeit auf J-Trägern aufgehängt oder auf

Kartoffeln zu verhindern, zweck- j gusseisernen Säulclien montiert. Die Dämpfer werden mässig mit einem Bretterkasten    auf 8 Atm. Druck geprüft, der Betriebsdruck darf

umkleidet.    höchstens 1,5 Atm. geringer sein als der Kesseldruck,

Der den Dämpfapparat nebst Elevator aufnehmende Dämpf-raum liegt unmittelbar neben dem Maischraum und erhält je nach der Anzahl und Grösse der Dämpfer (bei kleinen Brennereien 1, bei grossen mehrere) zwischen 10—25 qm Grundfläche. Die lichte Höhe beträgt gewöhnlich 4—5,3 m und ist unabhängig von der Höhe des Dämpfers, da dieser durch die Raumdecke, am besten eine zwischen J-Trägern gewölbte, in den Dachraum hineinragen kann. Der Fussboden des Dämpfraumes muss massiv, möglichst wasserdicht und mit Gefälle versehen sein. Die Wände werden mit Zementmörtel glatt verputzt; die Beleuchtung braucht nur mässig zu sein. Der im Dämpf raum entwickelte Qampf wird durch einen Lüftungsschlot mit Luftsauger abgeführt, besser aber

er muss aber mindestens 4 Atm. betragen. Das Dämpfen der Kartoffeln und die Verwandlung derselben in feinsten Brei erfolgt je nach der Sorte der Kartoffeln unter 2,5—4 Atm. Druck in 1—l¹/« Stunden. Die Grösse der Dämpfer richtet sich nach dem Umfang des Betriebes; auf 100 kg zu dämpfende Kartoffeln sind 160 1 Dämpferraum zu rechnen und für 100 1 Maischraum bei Dickmaische ca. 100 bis

110 kg Kartoffeln mit 18 °/₀ Stärke und 160—170 1 Dämpferraum. Für kleine und mittlere Brennereien wird gewöhnlich ein Dämpfer, zuweilen auch ein zweiter zur abwechselnden Benutzung, hingegen in grossen Brennereien mehrere Dämpfer verwendet, welche dann nebeneinander aufgestellt werden.

Die Fig. 1203 und 1204 veranschaulichen die beiden augenblicklich gebräuchlichen Formtypen des Henzedämpfers. Fig. 1203 zeigt den u. a. von

H. Pauckscli, Aktien-Gesellschaft, Landsberg a. W., gebauten kegelförmigen Dämpfer. Derselbe wird in 18 Grössennummern von 430—6800 1 Inhalt odeir für 250—4000 kg Kartoffeln und mit 0,9 bis

2 m Durchmesser und 1,58—4,36 m Höhe gebaut. Es bezeichnen: a das Ausblaseventil, b, b Dampfventile, c Fruchtwasserablauf, d Reinigungsverschluss, e Druckmesser, f Sicherheitsventil, g Wassereinlassstutzen, h Mannlochverschluss, i Tragewinkel.

In Eig. 1204 geben wir den u. a. von H. F.Eckert, Aktien-Gesellschaft, Berlin-Friedriclisberg, gebauten zylinderförmigen Dämpfer mit unterem kegelförmigen Ansatz. Derselbe wird in 12 Grössennummern von 500—6800 1 Inhalt oder für 300—4000 kg Kartoffeln und mit 0,8—1,9 m Durchmesser und 1,73—4,2 m Gesamthöhe hergestellt.

anlasst. Damit nun diese nicht etwa durch einen

<N

e,

;■

1^,

zwischen die Speichen des Handrades gesteckten Hebel stärker angezogen werden kann, als es die einzelnen Teile vertragen, so empfiehlt sich ein geschlossenes Handrad ohne Speichen.

Die Fig. 1205 veranschaulicht einen dem Gesetz entsprechenden, zweckmässigen, ganz aus Gussstahl hergestellten

Schluss von A. Wage-ner, Kiistrin.

Derselbe hat anstatt der früher gebräuchlichen 20 cm weitenFüllöffnung eine 40 cm Weite, durch welche die Entleerung des Kartoffel-Sammelkastens besser und

Deckelver-

//

V'

\\

//

i!

schneller vor sich geht

13^5

H.EECKF.RT.

und Verstopfungen und Fig. 1204. Zylinderförmiger Henze-Materialverluste Ver

hütet werden.

dampfer mit unterem kegelförmigen Ansatz. (SystemEckert.)

3t>

d,

c.

CI/

Fig. 1203. Kegelförmiger Henzedämpfer. (System Paucksch.)

Wegen der bei Henzedämpfern früher häufiger vorgekommenen Explosionen müssen die Dämpfer heute zufolge der seit 1. April 1899 eingetretenen gesetzlichen Bestimmungen mindestens vor der ersten Inbetriebssetzung und darauf alle 4 Jahre auf die Betriebssicherheit durch amtliche Sachverständige geprüft werden. Ferner erstrecken sich obige Bestimmungen auch auf die Bauart und Ausrüstung der Dämpfer und fordern vor allen Dingen, dass der Deckelverschluss, der Konus und die Armaturstutzen nicht mehr aus Gusseisen bestehen dürfen. Die vor-gekommenen Explosionen wurden allerdings weniger durch den gusseisernen Deckelverschluss selbst, als durch seine zu stark wirkende Druckschraube ver-

Fig. 1205. Deckelverschluss aus Gussstahl. (System Wagen er.)

Die zum Dämpfer führenden Dampfrohre erhalten 26—33 mm Weite und sind möglichst kurz zu halten

ersparnis zu ummanteln, und zwar mit Kork- oder Kieselgurmasse oder mit sog. Kesselfilz, welche zur Erhöhung der Haltbarkeit noch einen Überzug aus Sackleinwand oder Jutestoff erhalten, der dann 2 mal j vorsichgehende Einblasen des Kartoffelbreies in den mit Teer oder Ölfarbe angestrichen wird. Damit jedoch die Wärmeschutzmasse nicht von oben her das beim Einfullen der nassen Kartoffeln verspritzte    Stärke dienende Malz, und zwar etwa 1—2 Schaufeln

Wasser ansaugt, wodurch sie ihren Zweck versagen    voll, mit wenig Wasser in den Bottich gebracht,

durch das Bottichrührwerk gut durchmischt, dann wird unter lebhaftem Gang des Rührwerkes der Kartoffelbrei eingeblasen und nach und nach bis zur Beendigung des Ausblasens das übrige Malz hinzu-

würde, empfiehlt es sich, den Dämpferoberteil mit einem vom Mannloch ausgehenden, bis ca. 15 cm über den Dämpfer hinausreichenden Schutzschirm aus Zinkblech zu versehen.

Der Maischraum, die eigentliche Arbeitsstätte j gefügt, der Brennerei, nimmt gewöhnlich die Mitte des Erdgeschosses ein und hängt mit dem kleinen Dämpferin den neueren Brennereien ist

der Maischraum mit dem Destillierapparaten- und Maschinenraum zu einem einzigen grossen Raum verbunden, der je nach der Grösse des Betriebes 60—80 und mehr Quadratmeter Grundfläche und länglich-rechteckige Gestalt erhält und dem sich auf der linken und rechten Seite der Quellstockraum, die Hefekammer, der Gärbottichraum uud die Malzkellertreppe unter bequemlicher Zugänglichkeit anschliessen. auf die Gärungstemperatur von etwa 19° C. abge-Der Maisch- und Destillierraum nimmt dann auf kühlt, auch meistens während des Abkühlens entschalt,

gereinigt und gelangt endlich durch eine Maiscli-

wegen der entwickelten vielen Dämpfe 4,5—5,5 m Höhe (die bei übereinanderstehenden hohen Destillierapparaten noch grösser sein muss) und eine zwischen I-Trägern gewölbte oder ebene massive Decke. Durch j den gegenwärtigen Anforderungen entsprechende ein auf dem Maischbottich montiertes Qualmrohr mit Dampfstrahl-Exhaustor, welches bis über das Dach hinausgeführt wird, werden die Dämpfe und Dünste aus allen Räumen entfernt, so dass weder das Personal belästigt, noch Gebäude, Maschinen, Riemen usw. beschädigt werden. Des weiteren dient die erforder-

oder durch eine Wärmeschutzmasse gegen Abkühlung zu schützen, denn in langen und kalter Luft ungeschützt ausgesetzten Rohrleitungen wird viel Wasser abgeschieden und dadurch die Herstellung konzentrierter Maische vereitelt.

Ebenso empfiehlt es sich sehr, den Dämpfer selbst zur Vermeidung von Wärmeverlust bezw. Dampfraum zusammen.

den Vormaisch- und Kühlbottich, den Ent-schaler, die Maischpumpen, die Malzquetsche, die Dampfmaschine, den Maisch-Destillier-apparat, die Wasserpumpe und das Wasserkochfass, welche zu einander eine den Betriebsvorgängen entsprechend zweckmässige Aufstellung erhalten. Der Maisch- und Destillierraum erhält liehe Anzahl gusseiserner Fenster mit Kippflügeln zur Lüftung. Die zweckmässigsten Ausführungsarten des Fussbodens und der unumgängliche Schutz desselben und der Decke gegen das Durchsickern von Wasser in den unter dem Maisch- und Apparaten-raum befindlichen Malzkeller wurde bereits bei diesem

(S. 569) eingehend besprochen. Die Wände sind selbstredend mit Zementmörtel glatt zu putzen.

Der Vormaischbottich.

Der fein zerteilte Kartoffelbrei gelangt durch das Ausblaserohr des Dämpfers in das mit Dampfstralil-Exhaustor versehene Qualmrohr des Maischbottichs und aus dem Qualmrohr, durch den starken Luftstrom des Exhaustors auf unter 50 °/₀ abgekühlt, in den Vormaischbottich. Ehe jedoch das langsam

Bottich geschieht, wird das vorher auf einer besonderen Maschine zu Brei gequetschte, zur Verzuckerung der

Die Maischung, d. h. die innige Mischung des Malzes mit dem Kartoffelbrei wird durch das Rührwerk bewirkt. Die Überführung der Stärke durch die im Malz enthaltene Diastase in gärnngsfähigen Stoff, den Zucker, geschieht bei einer Temperatur von 60—62 ⁰ C. und bei guten Apparaten schon binnen 10—15 Minuten.

Die Maische wird sodann durch eine Bottichkühlvorrichtung oder durch einen besonderen Kühlapparat unter geringem Wasserverbrauch in 1 Stunde pumpe auf kürzestem Wege in die Gärbottiche.

Die heute gebräuchlichen Vormaischbottiche haben gewöhnlich eine zylinderische Gestalt und einen nach aussen gewölbten oder flach-kegelförmigen Boden und weichen in der Bauart nur durch die Art und

Gestalt des Rühr- oder Mischwerkes, seines Antriebs und der Kühlvorrichtung mehr oder minder von einander ab.

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen einige

Bottiche.

Der Vormaischbottich mit Stabrührwerk und Kühlvorrichtung (für Dickmaische) von Eckert, Berlin-Friedrichsberg (Fig. 1206) hat eine zylinderische Form und einen nach unten kegelförmig zulaufenden und mit einem breiten Fuss versehenen Boden. Das Stabrührwerk, welches aus einer Anzahl von lotrechten, eigentümlich gerippten Stäben besteht, die auf zwei wagerecht gebogenen Armen oder Rührflügeln angebracht sind, setzt beim Antrieb die dicke Maischmasse in eine so starke Bewegung, dass eine vollständige Zerkleinerung derselben stattfindet. Die

Kühlvorrichtung besteht aus sog. Kühltaschen bezw. werden vom Kühlwasser durchströmt, welches in aus einer Anzahl lotrecht angeordneter, an den Enden Verbindung mit dem Kührwerk eine schnelle Kühlung

iefe?

der Maische auf die Gärtemperatur herbeiführt. Der Bottich ist mit Zapf-, Spülwasser- und Ablasshahn versehen. Durch letzteren wird die gekühlte Maische in die Gärbottiche gelassen oder, wenn derselbe zu ebener Erde steht, mittels Maischpumpe in die Gärbottiche befördert. Der Bottich wird in 9 Grössen mit 1000—6000 1 Maischraum, 1330—6900 1 Gesamtinhalt und mit 1,5—2,75 m Durchmesser und 0,75 bis 1,15 Mantelhöhe geliefert.

f H.f.ECKERT.    __I—.y    ' .iüi.i!ii::iiiiaiiiiiiiiiyi^^51jÜMmi''¹_2 Q 7 ___

Der Vormaischbottich mit Stabrührwerk und Schlangenrohrkühlung von Paucksch, Landsberg a.W. (Fig. 1207), unterscheidet sich von dem vorigen im wesentlichen nur durch die Kühlvorrichtung, welche aus zwei ineinander gesetzten Kohrspiralen be-

Fig. 1206. Vormaischbottich mit Stabrührwerk und Kühlvorrichtung. (System Eckert.) steht, die SO angeordnet sind, dass

nrlfT-m

ML

,A_

die Kührstäbe zwischen den Spiralen hindurchstreichen. Das Rührwerk hat durch seine in einem Kugellager aufgehängte stehende Welle und durch die Ringschmierung des Lagers einen spielend leichten Gang. Der Bottich wird in 10 Grössen mit 950 bis 1125 1 bis 9300—11000 1 Maischraum und mit 1,5—3,3 m Durchmesser geliefert.

rtj

gj

ä.~

t*l

Der Vormaischbottich mit Fliigel-rülirwerk und Schlangenrohrkühler von Ecker t, Berlin-Friedrichsberg (Fig. 1208) weicht von den beiden vorigen Bottichen im wesentlichen dadurch ab, dass das Rührwerk aus einem Paar etwas schraubenförmig gedrohter Flügel (Propellerllügel) besteht, welches am unteren Ende der im Vormaischbottich angebrachten lotrechten Welle befestigt ist. Durch die Flügel wird die im Bottich kreisende Maische gegen die Aussen-wand und von dieser wieder nach der Mitte geschleudert, wodurch eine gründliche Durchmischung der ganzen Maischmasse bewirkt wird. Der Schlangenrohrkühler besteht nur aus einer Spirale, welche sich jedoch bis zur Spitze der Rührwerksflügel fortsetzt.

Fig. 1207. Vormaischbottich mit Stabrührwerk und Schlangenrohrkühlung. (System Paucksch.)

Im allgemeinen eignen sich die Schlangenrohrkühler nur für Wasser, welches gar keinen oder nur sehr wenig Kesselstein enthält. Vorstehender Bottich wird in 9 Grössen zu öffnender kupferner Kühlrohre, welche zu mehreren    und von demselben Inhalt und den gleichen Abin einem Kühlsystem vereinigt sind. Die Röhren    messungen wie der Bottich Fig. 1206 geliefert.

37

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

tiT»

pluM

p

!l !l

miiiiiiiiiü,

ISjjj

1;

Mm

[0

-    Pli

-    iliiiii

IllliiiiülliüliH

............................. “

Pi

1,.:.

II

HJEl-ECKERT.

(7

2668

Fig. 1208. Vormaischbotticü mit Flügelrührwerk und Schlangenrohrkühler. (System Eckert.)

•!vi

CK»

1/

/n

v.\«

•    o

•    •

* * VUta ¹ * Iffll

sfej

/< oooooooooooo o o

O O O O O OOQOOOOOOff

jj

!!

!l

( OOOCOOOQOQQOO QQQQ Q O QQQOO QU QOCCQOQOQOQC

i°OOOOÜO 000*^000 OU O OOQOOOO 0003000!

o o/o o o o.

Ausser den in den Vormaischbottichen ange-ordneten Kühlvorrichtungen werden auch besondere, neben den Bottichen aufzustellende Kühlapparate (Köhrenkühler usw.) gebaut, welche man in AVasser-kühl e r, kombinierte Wasser- und Luftkühler und in Eiskühler einteilt. Sie sind jedoch im allgemeinen nur für grosse Brennereien gebräuchlich, so dass wir auf die Beschreibung derselben verzichten können.

Zur Reinigung der Kartoffel-Dickmaische von ihren Schalen, die nicht nur die Bewegung der einzelnen Maischeteilchen stören, sondern auch Pumpenventile, Rohrleitungen und Destillierapparate leicht verstopfen, empfiehlt sich ein Entschalungsapparat. Dieselben werden heute in verschiedener Konstruktion und für eine Aufstellung neben oder im bezw. auf dem Maischbottich gebaut. Ein sehr verbreiteter, auf dem Bottich aufgestellter Entschaler ist der nach Sj^tem Kletzsch, in A⁷erbindung mit einem Eckertschen Bottich (Fig. 1209). Seine Einrichtung besteht hauptsächlich aus einem von vier Säulchen getragenen kupfernen Siebzylinder, dem darin befindlichen Schneckengetriebe, dem Schalen-auswurfgehäuse und dem Lagerbock mit Riemenscheiben und Winkelrädern. Das Schneckenwerk saugt während des Külilens der Maische diese an und befördert die Schalen nach oben, während die gereinigte Maische durch die Löcher des Siebzjdinders in den Bottich zurückiliesst.

Die Fig. 1210 veranschaulicht einen Maischbottich mit Qualmrohr und Dampfstrahl-Exhaustor und den mit diesem verbundenen Henzedämpfer nach Eckert schein System. Der Zweck des auf dem Deckel des Maischbottichs oder noch praktischer neben diesem aufzustellenden Qualmrohrs mit Dampf-strahl-Exliaustor wurde auf S. 576 hervorgehoben.

In Fig. 1211 vergegenwärtigen wir die innere Anordnung des Eckert sehen Qualmrohres und Exhaustors. Im oberen engeren Rohrteil befindet sich der Dampfstrahl-Exhaustor, im unteren weiteren das Ausblaseknierohr des Henzedämpfers mit Maischeverteilungskegel. Der Exhaustor und das Ausblaseknierohr lassen sich durch an mehreren Stellen angebrachte Türchen leicht reinigen. Durch die dem Verteilungskegel angepasste konische Erweiterung des Qualmrohres wird dieses von der ausgeblasenen Masse nur wenig berührt bezw. verunreinigt. In neuester Zeit führen einige Fabrikanten das Ausblaserohr nicht mehr in den Exliaustor, um diesen ganz rein zu erhalten, sondern lassen es unmittelbar in den Vormaischbottich ausmünden.

H F ECKERT.

Hü 2(172

Fig. 1209. Vormaischbottich mit Entschalungsapparat. (System Kletzsch.)

c) Die Räume zur Gärung der Maische.

(Gärraum; Hefekammer.)

Der Gär raum liegt im Erdgeschoss und muss eine möglichst gleichmässige, im Winter nicht zu

verzinkten Drahtgeflechtverschlüssen,

niedrige (nicht unter 10° C.), im Sommer nicht zu hohe Temperatur besitzen. Diese wird meistens ohne Heizung erreicht, wenn der Gärraum mindestens zwei Stein starke Aussenwände und nur massig grosse, hochgelegene und dicht schliessende Fenster erhält. Zur Lüftung bezw. Abführung der am Fussboden befindlichen Kohlensäure sind einige ins Freie gehende 20 x 20 cm grosse Öffnungen über dem Fussboden anzulegen, die aussen mit engmaschigen,

innen mit Kegelungsklappen oder -Schiebern zu ver-geführt, 70 cm tief unter das Erdreich verlegt und mit einigem Gefälle um die Brennerei herum in den Schornstein geleitet wird. Die Rohröffnung im Gärraum erhält zur Abhaltung des Ungeziefers einen engmaschigen, starken Drahtgeflechtverschluss und eine Drosselklappe, um die Rohrleitung wegen des während der Heizung des Dampfkessels erforderlichen Zuges im Schornstein schliessen zu können.

Die lichte Höhe des Gärraumes beträgt4—4,5 m, damit man die beweglichen Gärbottich-Kühlschlangen bequem einsetzen und entfernen kann.

IIII

fr’

Pi

2

sa

Jl,li.....7j

ra

'S

H.F.ECKERT 13fkS

Fig. 1211. Innere Anordnung des Eckert-schen Qualmrohres und Exhaustors.

H.FECKERT.

Fig. 1210. Maischbottich mit Qualmrohr-Exhaustor und Henzedämpfer. (System Eckert.)

sehen sind, welch letztere bei starker Kälte geschlossen werden. Die drehbaren Beschlagteile der eisernen Fenster werden zur Vermeidung des Festrostens aus Bronze hergestellt, was sich übrigens für alle Fenster des Gebäudes empfiehlt. Liegt der Gärraum im Keller, wie bei alten Brennereien, so ist eine künstliche Entlüftung desselben erforderlich. Dieselbe wird durch eine 15—25 cm weite Steingutrohrleitung vom Gärraum nach dem Dampfschornstein bewirkt, derart, dass sie 25 cm hoch über dem Fussboden des Gärraumes beginnt, durch die Aussenmauer hindurch-

Der Fussboden muss zum ungehinderten Wasserabfluss Gefälle erhalten und ist mit einer dauerhaften, ganz wasserdichten Pflasterung zu versehen. Am besten eignet sich ein guter Zementbetonestrich, der sich auch leicht und vollständig rein erhalten lässt, während alle Plattenfussböden (Steingut-, Ton-, Zement- und Hartgussasphaltplatten) sich nicht empfehlen, weil sie wegen ihrer vielen Fugen die Reinigung erschweren, einzelne Platten sich bei schlechtem Verlegen leicht loslösen können und dadurch die Undichtigkeit der Malzkellerdecke

37*

bewirken, und weil sie schliesslich auch recht teuer sind.

den kleineren und von etwa 3000 1 Inhalt in den mittleren gebräuchlich.

Die Form der Bottiche ist eine kreisrunde bezw.

die eines abgestumpften Kegels, dessen lichte Höhe

Die Wände erhalten, damit sie völlig dicht sind, keinesfalls Maischereste aufsaugen und etwa verspritzte Maische leicht abgewaschen werden kann,    etwas geringer ist als sein unterer Durchmesser,

eine Verblendung mit besten verglasten Klinkern    der etwa 10 cm grösser ist als der obere, wodurch

oder glasierten Tonfliesen in Zementmörtel oder

mindestens einen gut geglätteten Zementputz. Letzterer ist dann nach eingetretener Erhärtung

eine gute Gärung und der geringste Steigraum ermöglicht werden. Seltener sind Bottiche von elliptischer Grundform im Verhältnis von 3:4 oder 3:5.

Die Grösse bezw. der lichte Durchmesser und die

zur Erlangung grösster Festigkeit und Dichtigkeit, sowie zur Verhütung von Haarrissen und Schimmel-    Höhe    der kreisrunden Bottiche    werden natürlich

pilzbildung mit Baufluat zweimal anzustreichen, was    durch    ihren Inhalt bestimmt, u.    a. liefert Eckert,

weit besser und billiger ist wie Öl- oder Porzellan- j Berlin-Friedrichsberg, Bottiche    von 1000—5000 1

emaillefarbenanstriche. Wo man der Billigkeit wegen    Inhalt    (auch grössere), deren unterer Durchmesser

den oberen Teil der Wände und die Decke nur mit Kalkmörtel verputzen will, ist der Putz nach eingetretener Erhärtung entweder mit heller Ölfarbe oder mindestens mit Kalkfarbe anzustreichen und

der letzteren ein desinfizierender Zusatz (Antinonnin, Höhe 1,10—1,50 m betragen.

Montanin, Baufluat, Pinol oder dergl.) zu geben.

Das blosse alljährliche Weissen der Wand- und j möglichst kerniges, astfreies Kiefernholz, noch mehr Deckenflächen mit Kalkmilch ist ganz zwecklos, weil , Pitchpineholz; weniger gut geeignet ist das weitletztere bezw. der Ätzkalk durch die starke Kohlen- porige Eichenholz. Die Bottichdauben sind gewöhnlich

5 cm stark. Zu den in der kohlensäurehaltigen Luft bald verrostenden Daubenreifen ist nur gut und stark verzinktes Bandeisen zu verwenden, unverzinkte Reifen sind häufiger, auch auf der Rückseite, mit Eisenlack oder dergl. anzustreichen.

Eine wesentlich grössere Dauer erhalten die hölzernen Gärbottiche, auch die Hefebottiche, durch einen Lacküberzug, welcher aus einer Lösung von 4 kg Kolophonium, ¹/.₂ kg Schellack und 2 kg Terpentin, in 16 1 90°/₀igem Spiritus besteht. Die anzustreichenden Bottiche müssen zuvor gründlich gereinigt bezw. mit Kalk oder Soda ausgescheuert, dann abgewaschen und völlig getrocknet werden. Alsdann wird der Lack jedesmal nur auf eine Daube auf-

und Höhe im Lichten 1,08—1,96 m betragen, ferner die Döbelner Fassfabrik, Döbeln i. S., Bottiche von 1050—4000 1 Inhalt, deren unterer Durchmesser 1,14—1,89 m, der obere 1,06—1,79 m und deren

Der beste Baustoff für die Gärbottiche ist

säureentwickelung des Gärraumes sehr schnell in kohlensauren Kalk umgewandelt wird und so keine fäulniswidrige bezw. pilztötende Wirkung ausüben kann.

Die Decke ist massiv herzustellen, entweder gewölbt oder eben zwischen I-Trägern auf gusseisernen Säulen und unterhalb glatt zu verputzen.

Die Beleuchtung muss eine gute sein, um die Temperatur der Maische leicht feststellen und die Saubererhaltung des Gärraums bequem bewirken zu können.

getragen und schnell angezündet und so mit dem

Die Grösse des Gärraumes ist bei kleinen Brennereien im allgemeinen gleich der 2,5—3 fachen, bei grossen der 1,5—2 fachen Grundfläche sämtlicher

Gärbottiche. Die Gärung dauert 72 Stunden (3 Tage),    Lackieren und Anzünden fortgefahren, bis mehrere

es sind dann bei der gewöhnlich 3 mal (selten 4 mal)    vollständige Anstriche vorhanden sind,

Das Aufstellen der Bottiche, die nach Steuer-amtlichen Vorschriften numeriert werden müssen,

täglichen Abmaischung 10 Bottiche (9 Bottiche und 1 Aushilfsbottich) erforderlich. Wird die Gärdauer

bis

auf 96 Stunden (4 Page) ausgedehnt, so sind    geschieht gewöhnlich in zwei Reihen, derart, dass

lo Bottiche nötig.    j auf der einen Seite die gerade, auf der anderen die

Die Grösse der Bottiche wird so gewählt, dass    ungerade numerierten Bottiche stehen. Die Bottiche

jede Abmaischung in einem Bottich Platz hat und    müssen unter sich und von den Wänden wenigstens

dass auf je 1 hl Kartoffeln ein Bottichinhalt von    40 cm weit entfernt bleiben, um sie von aussen

120 1 = 0,12 cbm + 5—10 °/₀ Steigraum, d. h. der    bequem reinigen und zwischen ihnen noch eben durchnötige leere Raum für die durch den Kohlensäure-    kommen zu können. Um die Ansammlung von Spülauftrieb bewirkte Raumvergrösserung der Maische    wasser und überspritzender Maische unter den Böden

entfällt. Je nach dem Umfang des Betriebes schwankt    der Bottiche zu vermeiden, damit diese nicht faulen

der Inhalt der Bottiche von 1000—5000 1, solche    und damit das gemeinschaftliche Saugrohr für die

über 5000 1 sind unbequem. Bottiche von unter    reife Maische noch bequem über dem Fussboden an-

1000 1 sind nur in den kleinsten deutschen land-    gebracht werden kann, stellt man jeden Bottich auf

wirtschaftlichen Brennereien, von etwa 1500 1 in    einen 20—25 cm hohen kreisförmigen Sockel, am besten aus Zementbeton, auf, dessen Durchmesser zusammengesetzt sind, geschieht auf mechanischem nur so gross ist, dass die Bottichwandung über Wege, d. li. durch Hebel oder durch Gleitrollen und

Ketten, derart, dass die Kühler in den Gär- und Hefebottichen lotrecht auf und ab bewegt werden.

1959

Ü.F.ECKERT.berlin

Eine Bottichkühlvorrichtung mit Hebelantrieb von Paucksch zeigt Fig. 1213. Die Kühler sind an den Enden eines langen Hebels aufgehängt, der über je 2 Bottichen angeordnet ist, und werden mittels der Hebel, welche an einer durch die Baummitte gehenden Welle befestigt sind, die durch Bäder und Biemenantrieb in Schwingungen versetzt wird, auf-und abwärts bewegt. Dasselbe ist der Fall bei den zugleich in Fig. 1213 abgebildeten lotrechten Spiralrohrkühlern (Kühlschlangen) der Hefebottiche.

Fig. 1212. Bottichplankühler.

P~~

/C

II

I'- J'ih

Mkly

Der Antrieb der Kühler durch Gleitrollen und Ketten (Fig. 1214) ist in alten, winkeligen Gär-räumen angebracht, wo die Gärbottiche unsymmetrisch den Sockel hinwegragt und versieht die Oberfläche und unregelmässig aufgestellt werden müssen. Für desselben mit einigen durchgehenden Billen, damit Neubauten empfiehlt sich aber mehr der Hebelantrieb, die Luft unter den Bottichboden gelangen kann. Der Gang zwischen den beiden Bottichreihen erhält 1,5—2 m Breite und wird mit genügendem Gefälle nach den vor den Bottichen entlang laufenden beiden Binnen angeordnet.

¹¹¹

TOS

Die Maische wird während der Gärung in ihrer Temperatur, welche 27,5⁰ C. nicht übersteigen darf, seit etwa 30 Jahren durch künstliche Kühlvorrichtungen geregelt.

Fig. 1213. Mechanische Gärbottichkühlung durch Hebelantrieb. (System Paucksch.)

m ^

mm

.

lfm

Man verwendete anfänglich feststehende Wasserkühler in Form einer ebenen Bohrspirale und eines aus mehreren geraden Bohren gebildeten Bostes, welche, unbeweglich auf den Bottichrand aufgehängt, in die Maische eintauchten.

mmm

Pilf |

gmi i r ^ i

Fig. 1214. Mechanische Gärbottichkühlung durch Gleitrollen- und Kettenantrieb. (System Paucksch.)

Weit vorteilhafter als diese Kühler sind die beweglichen, weil sie die Maische nicht nur kühlen, sondern auch gleichzeitig bewegen, wodurch eine bedeutende Ersparnis an Steigraum in den Bottichen, bessere Vergärung und geringere Verdunstung des Alkohols durch die bei der Hauptgärung einzuhaltende niedrige Temperatur erreicht wird.

Die Bewegung der Bottichkühler, gewöhnlich sog.    weil die Ketten, obwohl sie im Gegensatz zu den

Plankühler (Fig. 1212), welche aus Messingröhren    Hebelarmen die Kühler genau lotrecht auf und ab

dem Zusatz der Mutterhefe wieder sehr schnell und

bewegen, durch die Maische verunreinigt werden und sich dann nur schwierig reinigen lassen.

Die Hefekammer dient zur Bereitung der Hefe, mit welcher die Maische in Gärung versetzt wird.

Damit dieser Raum die zur Entwickelung der Hefe erforderliche gleichmässige Temperatur von 17—20 °C.    3—4 fache Grundfläche aller Hefegefässe. Die Kaltbesitzt, wird er am besten zwischen dem vereinigten    und Warmwasserleitung der Brennerei ist mit den

Maischapparaten- und Maschinenraum und dem Gär-    nötigen Zweigröhren und Hähnen zur Speisung aller

bottichraum angelegt. Gleichzeitig dient das zur    Gefässe und Kühler in die Kammer hineinzulegen.

Erwärmung des Wassers für die Hefebereitung erforderliche Wasserkochfass als Warmwasserofen zur    Hefegefässe ist unerlässlich, da hiervon der Erfolg

Erhaltung der vorigen Temperatur, wodurch das in    des Brennereivorganges mehr als von allen anderen

alten Brennereien übliche Aufstellen eines besonderen    Umständen abhängt, deshalb sind der Fussboden und

Ofens nicht mehr erforderlich ist. Zur Innehaltung    die Wände wasserdicht und abwaschbar herzustellen,

der richtigen Säuerungstemperatur im Hefegut    der Fussboden mit Gefälle und Abflussleitung zu

(50—55 ⁰ C.) wird in den Hefekammern der neuen    versehen und die Decke zu wölben, kurz, die ganze

Brennereien gewöhnlich noch eine besondere kleine    Bauart der Kammer soll derjenigen des Gärraumes

Wärmekammer oder -schrank für 1,2 oder 3 Hefe-    entsprechen,

ansatzgefässe eingebaut, welche mittels des Abdampfes der Dampfmaischpumpe bezw. der kleinen Dampfmaschine für die mechanische Gärbottichkühlung geheizt wird.

kräftig abgekühlt werden, was am besten durch eine mechanische Kühlanlage erfolgt, welche mit der Gärbottichkühlung verbunden wird (sieheFig. 1213 u. 1214).

Die Grundfläche der Hefekammer beträgt die

Die grösste Reinlichkeit der Hefekammer und

d) Der Raum zur Destillation der Maische.

Wie bereits früher hervorgehoben, wird der Raum zur Aufstellung der zur Destillation der vergorenen Die Hefe    wird aus süsser Maische unter Zusatz    Maische erforderlichen Apparate und der Dampf-

von ²/₃—¹/₈    Grünmalz hergestellt, was einen Zeit-    maschine in den neuen Brennereien mit dem Maiscli-

aufwand von 24 Stunden erfordert. Auf 10 Gär- raum zu einem einzigen Apparaten- und Maschinenbottiche sind    9 Hefebottiche und 3 Mutterhefeeimer    raum von entsprechender Grösse vereinigt. Der

zu rechnen.    Der Inhalt eines Hefebottichs beträgt    Raum wird in Verbindung mit dem Eingangsflur

/ io

Die lichte Höhe des Raumes richtet sich nach

Die Destillierapparate sind im wesentlichen ent-

Die periodischen und kontinuierlichen Apparate

des Gärbottichs, derjenige der Mutterhefeeimer und dem Dampfkesselhaus angelegt; letzteres liegt zusammen ¹/₁₁ der Hefebottiche. Die Hefebottiche I am besten unmittelbar neben dem Apparaten- und haben die Gestalt der Gärbottiche, d. h. sie sind Maschinenraum, weil die Dampfzuleitung nach der kreisrund, nach oben ein wenig verjüngt, der untere Maschine und dem Destillierapparat so die kürzeste Durchmesser und die Höhe sind gleich. Sie bestehen wird und dadurch Verluste an Dampfkraft und am besten aus astfreiem Kiefernholz, z. B. Pitchpine- -wärme vermieden werden, holz mit Kupferblecliausfütterung, und können zur Vermeidung des zu schnellen Abkühlens der Hefe mit der Höhe der Destillierapparate und schwankt zwischen abnehmbaren Holzdeckeln versehen werden. Für 4,5—5,5 m, bei den hohen Kolonnenapparaten von kleinste und kleine landwirtschaftliche Brennereien einteiliger Bauart sogar zwischen 7—8 m, jedoch bezw. für einen Maischraum von 1000—3000 1 be- können diese auch durch zwei Geschosse hindurchträgt der Inhalt der Hefebottiche ca. 100—300 1 reichen, und der untere Durchmesser und die Höhe im Lichten betragen etwa 50 zu 50 cm bis 72 zu 72 cm. Um weder periodische, d. h. zeitweise arbeitende (sog. die Hefebottiche bequem in der Hefekammer hin und Füllapparate) oder neuerdings meistens konti-her bewegen zu können, werden sie mit Gleit- oder nuierliche, d. h. ununterbrochen arbeitende (sog. Lenkrollen versehen oder auf kleine dreieckige Karren- Kolonnenapparate), welche beide von den verschiedenen rahmen gesetzt. Die Mutterhefeeimer sind zweck- Fabriken in 1- und 2teiliger und etwas voneinander mässig aus starkem Kupferblech gefertigte, Zylinder- abweichender Bauart hergestellt werden, förmige und im Innern zur Vergrösserung der Kühlfläche noch mit einem Hohlzylinder versehene Gefässe, werden für eine zusammengesetzte Destillation ge-welche gewöhnlich in einem massiven Behälter mit baut, d. h. mit Dephlegmations- oder Kondensations-fliessendem Kühlwasser aufgestellt werden. Grössere i und Rektifikations-Vorrichtungen versehen, welche Mutterhefeeimer werden auch aus Holz hergestellt und eine öfters wiederholte Verdichtung und Wieder-mit hineinstellbaren oder mechanisch-beweglichen Kühl- Verdampfung des Spiritus vornehmen, so dass in schlangen versehen. Das nach beendeter Säuerung demselben Apparat durch eine einzige Operation ein ca. 50—55 ⁰ C. warme und durch das nachfolgende An- hochgradiger Spiritus (88—92 °/₀) gewonnen wird, wärmen ca. 75° C. warm gewordene Hefegut muss vor was in den alten Blasenapparaten mit einfacher

■

lüliiiiä

Destillation nur durch viele aufeinanderfolgende Operationen möglich ist. Eine eingehende Besprechung der Destillationsvorgänge in den Apparaten würde an dieser Stelle zu weit führen und es sei deshalb auf die Sonderliteratur verwiesen.

Die periodischen Destillierapparate mit Dephlegmator werden in der Regel für kleinere Brennereibetriebe, die kontinuierlichen für grössere angewendet.

Fig. 1215 zeigt einen periodischen Destillierapparat mit Dephlegmator von einteiliger Bauart von Kletzsch, Coswig i. Sa. Derselbe liefert einen 88—92 °/₀igen Spiritus und besteht aus der kupfernen Doppelblase (A, B), der kurzen Lutterkolonne mit

2—3 Böden (C), dem kupfernen Dephlegmator mit eisernem Aussenmantel (.D), dem kupfernen, doppel-

Apparat erzeugt einen 90—92 °/₀igen Spiritus und wird in 8 Grössen für einen Maischraum von 1000—5000 1, mit einem stündlichen Maischeabtrieb von ca. 400—2000 1 geliefert; die Gesamthöhe ohne Rohre beträgt 4,7—7,6 m.

Der in Fig. 1217 abgebildete Apparat ist von 2teiliger bezw. nebeneinanderstehender Bauart. Er hat dieselben Bestandteile wie der einteilige Apparat, jedoch eine danebenstehende Lutterkolonne, mit daraufsitzendem Dephlegmator und liefert einen 90 bis 92°/₀igen Spiritus.

£~—

li

II

Su

!'E

f¹"

M    ..iii

Kl

:|I

äii

all I

ecWHnj

WSsSm

Fig. 1215. Periodischer Destillierapparat mit Dephlegmator; einteilige Bauart. (Kletzsch, Coswig i. Sa.)

Der

wandigen Spirituskühler (E), dem Spiritusauslauf mit Glasglocke (F) und den erforderlichen geraden Verbindungsröhren zur Verbindung der einzelnen Apparatteile unter sich und aus der erforderlichen vollständigen Garnitur und Armatur. Der Apparat wird in 7 Grössen für einen Maischraum von 1000—35001 mit einer Blasenfüllung von 350—1750 1 bezw. Blaseninhalt von 700—3400 1 geliefert; die Gesamthöhe ohne Rohre beträgt 3,5—5,6 m.

Fig. 1216 veranschaulicht einen kontinuierlichen Destillierapparat mit Dephlegmator von einteiliger bezw. iibereinandersteliender Bauart von Kletzsch, Coswig i. Sa. Der Apparat besteht aus der Maischkolonne (A), dem daraufstehenden Dephlegmator (C), dem Schlemperegulator (B), dem Spirituskühler (D), dem Spiritusauslauf (F) und aus Armatur und kupfernen Verbindungsröhren.

Fig. 1216. Kontinuierlicher Destillierapparat mit Dephlegmator einteilige Bauart. (Kletzsch, Coswig i. Sa.)

Der Apparat wird gleichfalls von Kletzsch, Coswig i. Sa., in 8 Grössen für einen Maischraum von 1000—5000 1, mit einem stündlichen Maischeabtrieb von 400—2000 1 geliefert; die Gesamthöhe ohne Rohre beträgt 3,3—5,3 m.

Der einteilige Apparat ist am einfachsten, auch am billigsten und deshalb stets dem zweiteiligen vorzuziehen, wenn die erforderliche Raumhöhe vorhanden ist. Wo diese jedoch nicht vorhanden ist und der Lutter nicht mit in die Schlempe laufen soll, was nämlich bei dem einteiligen Apparat der Fall ist, aber den Schlempewert nicht beeinträchtigt, empfiehlt sich der zweiteilige Apparat.

Der Spirituskeller. Derselbe dient zur Aufbewahrung des gewonnenen Spiritus und liegt bei

mm

im

zE

■|

¹

ns

welcher die

Gutsbrennereien gewöhnlich unter dem Apparaten-und Maschinenraum, bei industriellen Brennereien indes wegen der längeren Lagerung des Spiritus und des bequemen Verladens der Fässer auf die Wagen zweckmässiger neben dem Apparaten- und Maschinenraum, mit diesem in gleicher Höhe, unter Anordnung einer Laderampe. Er muss dann gleichfalls feuersicher und überwölbt hergestellt werden.

Der Spiritus fliesst vom Destillierapparat zunächst durch einen Messapparat mit Zählwerk, welches zu jeder Zeit die durchgelaufene Spiritusmenge bis auf 1 °/₀₀ genau anzeigt und ebenso die Beschaffenheit des Spiritus bezw. die Menge des absoluten Alkohols, in einen oder mehrere Sammelbehälter.

Fig. 1217. Kontinuierlicher Destillierapparat mit Dephlegmator; zweiteilige Bauart. (Kietzsch, Coswig i. Sa.)

Die Spiritussammelbehälter werden fast allgemein aus starkem Walzeisenblech hergestellt, mit Mannlochverschluss, Luftventil, Standglas und Ablasshahn versehen. Zuweilen kommen auch Behälter aus Monierkonstruktion (Eisenbeton) zur Anwendung, welche um ¹,/₃ billiger als erstere und dabei doch sehr dauerhaft und dicht sind. Die eisernen Behälter erfordern keinen Anstrich; im Falle man jedoch einen solchen vornehmen will, empfiehlt sich ein dünner Menniganstrich, oder für hochprozentigen Spiritus ein Wasserglasanstrich. Desgleichen eignet sich auf den vorher gut gereinigten Eisenflächen ein mit dem Maurerpinsel 2—3 mal aufgetragener dünner Anstrich aus Portlandzement und Wasser. Auch hat sich die galvanischen Verzinkung der inneren Behälterflächen bewährt.

Die Behälter sollen nach den Vorschriften des deutschen Branntweinsteuergesetzes einen genügenden

Fassungsraum für eine mindestens 14 tägige Spirituserzeugung besitzen. Besser ist es jedoch, die Behälter so gross zu nehmen, dass sie eine Wagenladung auf einmal aufnehmen, wozu dann jedesmal nur eine Abfertigung erforderlich wird.

Den Vorschriften des Branntweinsteuergesetzes entsprechende eiserne Sammelbehälter liefert u. a. Eckert, Berlin-Friedrichsberg, in 12 Grössen mit einem Inhalt von 2000—24000 1, welcher einem täglichen Maiscliraum von 750—11000 1 entspricht. Die Abmessungen der Behälter richten sich nach der Grösse der Spirituskeller.

Über dem Spirituskeller wird ein Wage-' und A b f e r t i g u n g s r a u in    angeordnet

Spiritusfasswage und die Spirituspumpe, bei kleinen Betrieben eine Handpumpe, bei grossen eine Motorpumpe, aufnimmt, welch letztere den Spiritus aus den im Keller stehenden Behältern in die Fässer pumpt. Der Wage- und Abfertigungsraum wird mit dem Spirituskeller zweckmässig durch eine eiserne Wendeltreppe verbunden und mit einer kleinen Laderampe für die Fässer versehen. Im Anschluss an den Wage- und Abfertigungsraum wird vielfach noch ein kleiner Kontor raum angeordnet.

Der Schlempebehälter usw. Der Destillationsrückstand, die entgeistete Maische, Schlempe genannt, wird in allen landwirtschaftlichen Brennereien als wertvolles Viehfutter verwendet, und zu diesem Zweck am besten aus der Brennerei nach einem in oder neben dem Viehstall hoch aufgestellten Behälter geleitet. Da die Schlempe den Destillierapparat ohne "Überdruck verlässt, so muss sie durch eine bronzene Schlempepumpe oder besser durch einen Saftheber, sog. Monte jus, nach dem Behälter gedrückt werden.

Das Monte jus (Fig. 1218) ist ein zylinderförmiges, eisernes Druckfass, in das die Schlempe aus dem Destillierapparat läuft und es etwa in einer Stunde füllt, Ist das Fass gefüllt, so wird es nach dem Apparat hin mittels Ventils abgeschlossen und der Schlempeinhalt alsdann in lieissem Zustande mit Dampfdruck in den Behälter gepresst. Die Armatur des Montejus besteht aus einem Schlempeeinlass-halin, Dampfventil mit Einführungsrohr, Lufthahn, Schwimmer zum Anzeigen des Schlempeinhalts, Sicherheitsventil, Manometer, Schlempeablassstutzen und Mannlochverschraubung. Die Inhaltsgrössen und die Abmessungen der Montejus sind bei den einzelnen Fabriken verschieden, so liefern u. a. Pauckscli, Landsberg a. W., Montejus in 5 Grössen von 800 bis 2400 1, mit 1,1—1,255 m Durchmesser und 0,8 bis 1,9 m Höhe; Eckert, Berlin-Friedrichsberg, in 9 Grössen von 600—4800 1, mit 0,9—1,6 m Durchmesser und 0,94—2,2 m Höhe. Die das Montejus mit dem Schlempebehälter verbindende Rohrleitung besteht zweckmässig aus 65—80 mm weiten, auf

80 Atm. Druck geprüften, gusseisernen Flanschen- I Terpentin in 10 Teilen Spiritus, welcher man 1 Teil röhren, welche innerhalb zum Schutz gegen Verrosten    Eisenocker auf je 2 Teile Lösung bis zur Sirupsasphaltiert und frostfrei, etwa 1 m tief, verlegt    dicke zumischt. Aus Zementmauerwerk, d. li. aus

werden müssen. Damit die Rohrleitung sich in der    Klinkern mit Zementmörtel 1:8 gemauerte und mit

Längsrichtung infolge der Erwärmung etwas aus-    Zementmörtel 1:1 glatt verputzte Behälter, deren

dehnen kann, empfiehlt es sich, die Flanschen mit    Innenflächen ausserdem noch zweimal mit Baufluat

einigen Ziegelsteinen zu umbauen und auf alle 30    angestrichen werden, wodurch der Putz nicht nur

bis 35 m ein die Erwärmung aufnehmendes kupfernes    ausserordentlich gehärtet und ganz wasserdicht,

Federrohr (Kompensationsrohr) einzubauen.

cÄ

Dampfr

ichlempe

II

sondern vor allem gegen das Zerfressen der Schlempesäure geschützt wird, sind dauerhaft, aber verhältnismässig teuer. Aus Zementbeton oder Monierkonstruktion hergestellte Behälter sind den vorigen weit überlegen, wenn dazu ein guter Beton 1:4—3 verwendet und die inneren Flächen mit Zementmörtel 1:1 glatt verputzt und später zweimal mit Baufluat angestrichen werden. An Stelle des Fluates kann auch ein Anstrich mit Siderosthen-Lubrose von Jesericli, Hamburg, verwendet werden. Die grösste Dichtigkeit und der vollständigste Schutz der Betonwände bezw. des Putzes gegen die Angriffe der Schlempe werden auf die Dauer dadurch erreicht, dass man das Behälterinnere anstatt mit Zementmörtel mit säurefestem Asphalt (Neutralasphalt) glatt verputzt. Wird der Behälter innerhalb des Stallgebäudes aufgestellt, so muss er überwölbt und mit einem ausglasierten Steingutmuffenrohren bestehenden und über Dach reichenden Dunstschlot versehen werden.

Schlempe

Die Grösse des Behälters soll derart sein, dass er die tägliche Schlempeerzeugung aufzunehmen vermag und noch den für die Schlempeverdünnuug erforderlichen Raum besitzt. So muss derselbe z. B. bei täglich 2 x 2000 1 Maischraum 5 cbm und bei 3 x 3000 1 Maischraum 11 cbm Inhalt erhalten. Aus 100 1 Maische oder Maischraum werden bei guten kontinuierlichen einteiligen Destillierapparaten höchstens 120 1 Schlempe und bei zweiteiligen Apparaten, wo der Lutter nicht zur Schlempe fliesst, höchstens 100 1 Schlempe gewonnen.

Fig. 1218. Schlempe-Montejus. (Paucks ch, Landsberg a. W.)

Der auf einem T-Trägergerüst aufzustellende Schlempebehälter kann aus Holz, Eisenblech, Mauerwerk oder Beton bestehen. Hölzerne Behälter sind wohl von jahrelanger Dauer, wenn sie aus möglichst astfreiem Kiefernholz (Pitchpineholz) hergestellt, häufig angestrichen und die Eisenbänder von vornherein verzinkt werden. Behälter aus starkem Walzeisenblech werden gegen das baldige Durchrosten am besten mit Eisenocker-Spirituslack angestrichen, welcher sich als sehr säurebeständig möglichst kurze Dampfleitungen zu erzielen. Seine erwiesen hat. Er besteht aus einer Lösung von Grundfläche hängt von der Dampfkesselgrösse ab, 1 Teil Schellack, 2 Teilen Kolophonium, 1 Teil | gewöhnlich genügt eine Grundfläche von etwa 4 x 9 m.

Die Zuleitung der Schlempe aus dem Behälter in die Krippen erfolgt am besten in glasierten Stein-gutmuffenröhren. Eine Beschreibung, wie diese zu verlegen, an die Krippen anzuscliliessen sind usw., würde hier zu weit führen, es sei deshalb auf die in der „Zeitschrift für Spiritusindustrie“ 1903, Nr. 12, beschriebene mustergültige Anlage des Gutes Stremmen bei Beeskow verwiesen.

e) Das Dampfkesselbaus; die erforderliche Dampfkesselgrösse, Dampfmascliinengrösse usw.

Das Dampfkesselbaus. Dieses ist am besten ein Anbau am Apparaten- und Maschinenraum, um

Die Dampfkesselgrösse, Dampfmaschinengrösse usw. Da nicht nur Dampf zum Betrieb der Dampfmaschine, sondern auch zum Waschen und Dämpfen der Kartoffeln, zum Erwärmen des Wassers, zum Betriebe der Maischpumpe, zur mechanischen Bottichkühlung, zum Destillieren usw. erforderlich ist, so muss die Grösse oder Heizfläche des Kessels sich nach der jeweiligen Brennereigrösse 6800 W. E. Heizwert) neuzeitiger Kartoffelbrennereien bezw. nach der Grösse der Gärbottiche und auch mit genügend grossem Dampfkessel beträgt einschliesslich der mechanischen Gärbottichkühlung und des Anfeuerns, aber ausschliesslich aller Neben-

. 24,2 „

. 31,1 „

•    37,5 „

•    43,3 „

. 55,5 „

. 66,6 „ .

Die Heizflächengrössen sind bei Braunkohlenfeuerung um 30 °/₀, bei Torf- oder Holzfeuerung um ” ^ Steinkohlen zu rechnen.

50 °/₀ zu vermehren. Kleinere Nebenbetriebe, z. B. Die Umrechnung des Steinkohlenbedarfs auf andere eine Häckselschneide, eine Kornschrotmühle oder Heizstoffe geschieht nach dem Heizwert derselben.

Seit einigen Jahren hat man in einzelnen Brennereien auch elektrischen Betrieb eingeführt, der aber nur dort zu empfehlen ist, wo eine Zentrale die Kraft zu annehmbarem Preise liefert, wo das Wasser gekauft, d. h. von der städtischen Leitung bezogen werden muss und wo die Dampfmaschine sehr unwirtschaftlich arbeitet.

dergleichen lassen sich mit den vorstehenden Kesselgrössen noch neben dem Brennereibetrieb betreiben. Grössere Nebenbetriebe erfordern jedoch für jede mehr benötigte Pferdekraft einen Zuschlag von 1—l¹^ qm Heizfläche.

Die für den Betrieb aller Arbeitsmaschinen der Brennerei

7 P. S.

11 „

13

15 „ 17 „ 19 „ 23 „

„ 1500,,

„ 2000,, „ 2500,, „ 3000,, „ 3500,, „ 4000,, „ 5000,,

Vor der Kesselfeuerung verbleibt ein etwa 2,5 m breiter freier Kaum für den Heizer. Neben dem Kesselhaus ist zweckmässig der Brennstoff-Lagerraum für einen mindestens 14 tägigen Bedarf anzuordnen.

nach dem Brennstoff der Kesselfeuerung richten.

Die passende Kesselheizlläche, und zwar die des gewöhnlich verwendeten Flammrohr- oder Cornwallkessels, beträgt bei Steinkohlenfeuerung:

bei    einer Gärbottichgrösse von    1050    1 . . . 17,5 qm,

mit Ausnahme der Maischepumpe für den Destillierapparat und der Gärbottich-Nachtkiihlung, welche besondere kleine Dampfmaschinen erhalten — dienende Betriebsdampfmaschine ist gewöhnlich eine liegende Hochdruck-Expansionsmaschine. Grosse Maschinen, über 30 Pferdekräfte werden auch mit Kondensation eingerichtet. Für kleine Brennereien und als Hilfsmaschine empfiehlt sich auch eine stehende Dampfmaschine ohne Rädervorgelege. Für Brennereien ohne gleichzeitig zu betreibende Nebenbetriebe empfehlen sich folgende Dampfmaschinengrössen:

Bei    einer Gärbottichgrösse von    1000 1

ii    ii    n    1500 „

„    „    „    2000,,

»    V    „    „    2500 „

ii    ii    ii    ii    3000 „

„    „    „    „    3500,,

ii    11    ii    ii    4000 „

»    »    »    „    5000 „

Bei gleichzeitigen Nebenbetrieben muss die Dampfmaschine entsprechend dem vermehrten Kraftbedarf grösser gewählt werden, und zwar für 10 Glühlampen oder 2 Bogenlampen um 1—lx/₂ P. S., eine Häckselmaschine oder Aufzugwinde um l¹/₂—2 P. S., eine Schrotmühle oder Ölkuchenbrecher um 2—4 P. S.r einen Schrotgang oder Mahlgang 4—6 P. S., eine Dreschmaschine mit Strohelevator 10—14 P. S., eine Dreschmaschine mit Strohpresse 10—15 P. S. Für Drahtseilantrieb sind noch 50 °/₀ der zu treibenden Arbeitsmaschine hinzuzurechnen.

Der Kohlen verbrauch (gute Steinkohle mit betriebe, auf den Tag bei 1—4fachen Betrieb: Für 1050 1 Gärbottichinhalt 220, 320, 450 u. 500 kg.

300, 450, 650 „ 700 „ 360, 550, 730 „ 860 „ 400, 650, 850 „ 1020 „ 450, 750,1000 „ 1200 „ 520, 850,1150 „ 1375 „ 580, 950,1300 „ 1550 „ 700,1200,1600 „ 1950 „

Für Nebenbetriebe ist für je 1 Stunde und 1 P. S.

Unter normalen Verhältnissen ist der elektrische Brennereibetrieb gegenüber dem Dampfbetrieb um die Kosten des elektrischen Stromes teurer, da der Maschinenabdampf für den Destillierapparat und unter Umständen für den Kartoffeldämpfer benutzt werden kann.

f) Der Wasserbehälter; Wasserbedarf.

Der Wasserbehälter wird am besten aus starkem verzinktem Eisenblech hergestellt, gegen das Einfrieren durch entsprechende Umhüllungen gesichert und zur Ermöglichung der nötigen Druckhöhe für den bedeutenden Wasserbedarf der durch das ganze Gebäude gehenden Wasserleitung möglichst im Dachboden, über dem Apparaten- und Maschinenraum aufgestellt und durch die meist in letzterem Raum befindliche doppelte Saug- und Druckpumpe aus dem Brunnen gespeist. Bei sehr grossem Betriebe pflegt man 2 Behälter aufzustellen, um das Gewicht des

Wassers auf eine grössere Fläche zu verteilen. Die Behälter werden mit Schwimmer und Überlaufrohr versehen, um den Wasserstand vom Apparatenraum zu erkennen und ein Überlaufen zu verhüten.

Eiserne Wasserbehälter werden u. a. von Eckert, Berlin-Friedrichsberg, in 8 Grössen geliefert, und zwar für einen Maischraum von 500—5000 1 mit einem Inhalt von 2000—20000 1 und von

1.6    m Durchmesser und 1 m Höhe bis zu

3.6    m Durchmesser und 2 m Höhe.

Da man zur Malz- und Hefebereitung

ein möglichst reines Wasser benötigt, so wird hierfür häufig ein besonderer, zuweilen weit entfernter Brunnen nebst eigenem Behälter oder auch ein Kohlefilter angelegt.

Der tägliche Wasserbedarf in Kartoffelbrennereien verschiedener Grösse richtet sich nach der Inhaltsgrösse der Gärbottiche und beträgt bei 1-, 2-, 3- und 4faclier Maischung:

Für 10501 Bottichinhalt 10,15, 20 und 25 cbm oder 3 cbm stündliche Pumpenleistung.

Für 15001 Bottichinhalt 15, 22, 30 und 36 cbm oder 4,5 cbm stündliche Pumpenleistung.

Für 22001 Bottichinhalt 18, 28, 36 und 45 cbm oder 6 cbm stündliche Pumpenleistung.

Für 25001 Bottichinhalt 22, 34, 44 und 50 cbm oder 7,5 cbm stündliche Pumpenleistung.

Für 30001 Bottichinhalt 26, 40, 50 und 65 cbm oder 9 cbm stündliche Pumpenleistung.

Für 35001 Bottichinhalt 30, 45, 60 und 75 cbm oder 10 cbm stündliche Pumpenleistung.

Für 40001 Bottichinhalt 35, 50,70 und 85 cbm oder 12 cbm stündliche Pumpenleistung.

Für 50001 Bottichinhalt 45,68,90 und 110 cbm oder 15 cbm stündliche Pumpenleistung.

D. Beispiele ausgeführter Spiritusbrennerei-Anlagen.

1. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb von3x15001 Gärbottichraum. SystemPaucksch, Berlin-Friedrichsberg. (Fig. 1219—1222.)

Der von einer Freitreppe zugängliche quadratische Hausflur dient als Treppenhaus und als Eingang zum

:l

-L

li

Jmmmh ... w/M

■El

Ö.s^-......

wr

1 2 3 4 5_6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 Meter

Fig. 1219. Erdgeschoss.

'////////////\_

[>

g) Die Nebenräume.

Die Dachboden räume dienen ausser zur Aufstellung der Wasserbehälter zur Lagerung der Gerste und erhalten dann eine genügende Anzahl, mit 60 cm hoher Brüstung versehener Lüftungsluken. . Ausserdem werden im Dachboden zuweilen, aber nicht gerade zweckmässig, einige Schlafräume für das Brennpersonal angeordnet. Ebenso wird häufig die Wohnung des Brennmeisters (2 bis 4 Wohnräume, Küche, Speisekammer, Wasserklosett und abgegrenzter Flur), sowie 1—2 Elevenstuben im Brennereigebäude, und zwar über dem Gärraum, der Hefekammer usw., angelegt. Schliesslich ist auch die Anlage einer kleinen Wachtstube für den Brenner neben dem Apparaten- und Maschinenraum sehr zweckmässig, welche gleichzeitig als Kontor und Laboratorium dienen kann.

itzt

⁼!i

la

Fig. 1220. Kellergeschoss.

Apparaten- und Maschinenraum, welcher um die Freitreppenbreite weiter vorgebaut ist als das übrige Gebäude, und zum Quellstockraum (A). Der Apparaten-

und Maschinenraum enthält die Dampfmaschine (b) mit Transmission (c), den Vormaischbottich (g), die Malzquetsche (h), den Entschaler (/), die Süssmaischpumpe (k), die Dampfmaischpumpe (/), den Destillierapparat (m), die Dampfmaschine für die Gärbottichkühlung (o), die Wasserpumpe (s), das Speisefass (u), die Spiritusmessuhr (v) und das ausserhalb stehende

n fi fl ff w h

/I    iia^i iK

!i-

Fig. 1221. Längsschnitt.

1900.

3 Mutterhefeeimer (r) und das Hefewasser-Kochfass (q) aufgestellt sind.

Der unter einem Teil des Apparaten- und Maschinenraumes, unter dem Gärraum, der Hefekammer, dem Quellstockraum und Hausflur gelegene Malzkeller bildet einen grossen, nur durch 5 gusseiserne Säulen unterbrochenen Kaum. Unter dem vorderen Teil des Apparaten- und Maschinenraumes liegt der Spirituskeller mit grossem Sammelbehälter (w).

An der rechten Seitenfront des Gebäudes befindet sich der als überdachter Anbau und in Erdgleiche angeordnete Kartoffelkeller mit der Kartoffelwäsche (b), welcher vom Kartoffeldämpfraum mittels Treppe zugänglich ist. Der vordere Teil des Kartoffelkelleranbaues steht mit dem Spirituskeller und dem Apparaten-und Maschinenraum in Verbindung und enthält die Spiritus-Flügelpumpe (x) und die Fasswage (y). An der Hinterfront befindet sich das als überdachter und zu ebener Erde angelegte Kesselhaus nebst Kohlenlager.

Im Ober- bezw. Dachgeschoss über dem Apparaten- und Maschinenraum stehen 2 hohe Wasserbehälter (/, /). Über Gärraum, Hefekammer, Quellraum und Flur liegt die Brennerwohnung, bestehend aus 3 Wohnräumen und Küche. Das über der Wohnung befindliche Dachgeschoss dient als Gerstenboden.

rrrr

II

2. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb von 3 x 3000 1 Gfärbottichraum. System Kietz sch, Coswig i. Sa. (Fig. 1223—1228.)

Aus dem die Geschosstreppe auf-nelimenden Hausflur (S) gelangt man in den links gelegenen Apparaten- und Maschinenraum (O), welcher enthält die Dampfmaschine (4), die Wasserpumpe mit Vorgelege (5 und 5 a), den Maisch- und Kühlapparat (12) mit Maischeentsclialer (13), die Gärbottich-Speisepumpe mit Vorgelege (15 und 15 a), dieMalzqnetsclie(16), Montejus (z). Hinter dem Apparaten- und Maschinen- die Dampfspeisepumpe für den Destillierapparat (18), raum liegt der Raum für den Kartoffeldämpfer (f) und den Kartoffelelevator (e). Aus dem Quellstockraum gelangt man in den Gärraum, welcher 10 Bottiche mit mechanischer Kühlvorrichtung (n) enthält. Hinter dem Quellstockraum liegt die vom Apparaten- und Maschinenraum zugängliche Hefekammer, in welcher 9 Bottiche mit mechanischer Kühlvorrichtung (p),

“igr

ESSi

Msw'i

c=3

TT---'

L__

W-W

Fig. 1222. Vorderansicht.

Fig. 1219—1222. Spiritushrennerei für einen täglichen Betrieh von 3x1500 1 Gärbottichraum. (System Paucksch, Berlin-Friedrichsherg.)

den Destillierapparat (20) mit Dampfstossverteiler (19), den Spiritusmessapparat (21), die kleine Dampfmaschine zur beweglichen Gär- und Hefebottichkühlung (24), die bewegliche Gärbottichkühlung (25) und das Wasserkochfass (27). Aus dem Apparaten-und Maschinenraum gelangt man in den Quellstockraum (V), welcher zwei massive Quellbehälter (17)

enthält und aus diesem in den Gärraum (R), in welchem 10 Bottiche (31) mit beweglicher Kühlung (25) aufgestellt sind. Hinter dem Quellraum liegt die vom Apparaten- und Maschinenraum zugängliche Hefekammer (U), welche 8 Bottiche (29) mit

Hefekammer und Gärraum

ff

£ Ort

gm

OL 'Vs

T/

ff.

r* , Q.v

25

lO JlUUv

Fig. 1223. Erdgeschoss.

or-

<x

oo

JC

ff

20

Fig. 1224. Obergeschoss.

Kühlvorrichtung (26), das Hefewasserkochfass (27 a), 3 Mutterhefeeimer (28) und den Mutterhefe-Wärmeschrank (30) enthält.

Apparaten- und Maschinenraumes befindet sich der 3geschossige Kartoffeldämpferraum, welcher zur ebenen Erde den Dämpfer (11), eine Treppe zu den oberen Geschossen und eine Treppe zu dem als

An der Hinterfront des

Anbau angeordneten und etwas ins Erdreich einschneidenden Kartoffelkeller (M) mit der Kartoffelwäsche (7) enthält. Die beiden oberen Geschosse dienen zur Aufnahme des Kartoffelelevators (8) und des Kartoffelwiegekastens (10). Der über dem Apparaten- und Maschinenraum befindliche Raum (IV) dient zur Aufnahme von 2 Wasserbehältern (6, 6 a), der Kartoffelwage (9), des Maischbottich-Dunstrohres (14) und des Dephlegmators des Destillierapparates (20). Die über Hausflur, Quellraum

liegenden Räume (x usw.) bezeichnen die Brennerwohnung, welche aus vier Räumen und Küche und aus einem geräumigen Treppenflur (y) besteht. Unter dem Apparaten- und Maschinenraum,, dem Hausflur, Quellraum, der Hefe-kammer und dem Gärraum befindet sich der Malzkeller (Z,), in welchem das Schlempemontejus (23) aufgestellt ist. Der auf der linken Seite des Apparaten-und Maschinenraumes angrenzende und von ihm zugängliche 1 stockige Anbau enthält nach hinten das Kesselhaus (O) mit dem Dampfkessel (1), der Kessel-Handspeisepumpe (2) und der Kessel-Dampf pumpe (3), und nach vorn den Spiritus wiegeraum (F) mit Flügelpumpe (32), Wage (33) und Laderampe. An den Spirituswiegeraum grenzt der Beamten-und Spiritus-Abfertigungsraum (7^) und das Kontor (T₂). Unter den Räumen T—Tij befindet sich der Spirituskeller (P) mit zwei Behältern (22), welcher mit dem Raum (T) durch eine eiserne Wendeltreppe verbunden ist. Die beiden Dachräume dienen als Gerstenböden.

3. Spiritusbrennerei auf Rittergut Streckenthin, Pommern, für einen täglichen Betrieb von 3 x 3000 1 Gärbottichraum. (Fig. 1229—1237.) Diese Brennerei wurde von dem Baubureau des Vereins der Spiritusfabrikanten auf dem Bauplatz einer alten Brennerei unter Beibehaltung und teilweiser Ver-grösserung der alten Kellerräume erbaut.

Aus dem Treppenhausflur gelangt man in den an der Hinterfront liegenden geräumigen Apparaten-und Maschinenraum, in welchen der Dämpferraum mit hineingezogen ist, während er im Ober- und Dachgeschoss als quadratischer Turm ausgebildet wurde, welcher den Kartoffelwiegekasten, Elevator und im Dachgeschoss 2 Wasserbehälter aufnimmt.

Der auf der rechten Seitenfront angeordnete eine kleine Werkstatt und neben 1 stockige Anbau enthält einen vom Flur der Neben-

Neben dem Treppenhausflur liegen links der Quellraum,

•ö

W "Ir

H

ml.

n Pp

-.4L/⁷

Jt-Ä

1", 1

J/jl

r__

i-

Jl

7; F

T:

«ii i ; v

/?

ML*

Ii

r-

r, |    .7

iy

j/

Fig. 1227. Querschnitt nach <7—K.

Fig. 1225. Längsschnitt nach .4.—B.

ii ii rag ii iiwi | ii ii

TT

■4

ii

r“

111«1

Mi\

%.-j| r

y ' ‘r    »•.----' ^

S"    w

Fig. 1226. Querschnitt nach <?—2f.

H)

Hß)

¹ Idis^ 1 £-T)-

•Cs§ m

Fig. 1228. Vorderansicht.

Fig. 1223—1228. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb von 3x3000 1 Gärbottichraum. (System Kletzsch, Coswig i. Sa.) beiden die Hefekammer, rechts der Grärraum für treppe des Dämpferturmes zugänglichen Raum für

10 Bottiche.

einen Spiritusmotor sowie 2 Räume für eine Milch-

-h

Damßfwassergnibe

Montejus

„®

iXl

Fpj

4- 4-

wm

i!

!i Ü

Spiritus-

II

tu

__________o

„I

“f

Wer.

IL

\o

O ö Ol

statt

Haufitf/escfwfs Fig. 1229.

’c=s=JJe[ihlp{pnatur

•o-

üerste=Boden

äl:

Brenn =

|| |

[ Malz |-j Kelter \ \

J y ►

^rägerroit, fj | für dal, |

\Bamnfrrkkck- Vr\ pl Emdariiqnt    fj

^1    | | Malz - \Xeller \ \

1    I |j|

22    T^Zy/^-v/A^-, I

Keller

Fig. 1230.

A.\.

meiste,-- -\-B

hVo,

Wohnung

-■

Eleven-

Stuben.

ih

Küche

yt'ass

tjieise-

Dachgeschofs

Fig. 1231.

'{F/iFFW

Schnitt A-B

Fig. 1232.

\t/ef'ajs

Gersi * = Boden

If

Br

reis

b==-

re

: |L W H

Schnitt C-D

^    'H'j'

Fig. 1233.

^Shvd)}>E^/J^prp})r,t)d,i^h'rrr,e}rj,rryr)>r),p),e,,li ^ Schnitt E-F Fig. 1234.

Zentrifuge, Schrotmühle und Häckselmaschine, welche weil ein Röhrenkessel mit Unterfeuerung für Torf-von dem Motor oder der grossen Dampfmaschine brand gewählt werden musste, der weit höher ist betrieben werden können; ebenso die Wasserpumpe, als ein Flammrohrkessel. Unter dem Hauptgebäude

befindet sich der geräumige Malzkeller, über dem die Dampfmaschine auf einem mit Beton ausgestampften I-Trägerrost aufgestellt wurde, damit der darunter befindliche Raum im Keller nicht verloren ging.

Rechts neben dem Malzkeller liegt der vom Treppenhaus des Henzeturmes zugängliche Kartoffelkeller mit Kartoffelwäsche, -Schwemme und Zachariaskratze. Im ersten Stockwerk bezw. im unteren Dachboden und vom Treppenhaus aus zugänglich befindet sich der Gerstenboden und darüber, im I oberen Dachboden, ein grosser Kornboden. Der über I dem Gärraum liegende Teil des unteren Dachbodens wurde als Brennmeisterwohnung ausgebaut, welche aus 2 Stuben, Küche, Speisekammer, Wasserklosett und abgegrenztem eigenem Flur besteht. Über der Hefekammer und Werkstatt wurden zwei getrennte Elevenzimmer eingerichtet. Sämtliche Wohnräume werden mit dem Abdampf der Dampf maischpumpe oder der Nachtdampfmaschine geheizt.

^ SSB - ffffl -|

Töf

jggSüggligii

flu fansicht

Fig. 1285.

EHB ESB ⁻-

7\

j-

jj

Seiten =Ansicht.

Hinter^Ansicht

Fig. 1236.

Fig. 1237.

Fig. 1229—1237. Spiritusbrennerei auf Rittergut Streckenthin, Pommern, für einen täglichen Betrieb von 3x30001 Gärbottichraum.

Diese ist in dem hinter der Brennerei stehenden 4. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb Brunnenschaft montiert, in welchem ein Rohrbrunnen von4 x 30001 Gärbottichraum. SystemPaucksch,

Berlin-Friedrichsberg. (Fig. 1238—1241.)

Die Grundrissanordnung dieser Brennerei ist im Der sich der linken Gebäudefront anschliessende wesentlichen die gleiche wie die des 2. Beispiels, 1 stockige Anbau enthält nach hinten einen Spiritus- nur entsprechend grösser, d. h. für eine 4 mal tägliche abfertigungsraum nebst Treppe zu dem darunter Ahmaischung von 30001 bestimmt. Der vom Treppenliegenden Spirituskeller, in dem zwei zylindrische flur zugängliche Apparaten- und Maschinenraum ent-Sammelbehälter liegen, und nach vorn das Dampf- hält die Dampfmaschine (b) mit Transmission (c), kesselhaus, welches etwas in das Erdreich einschneidet, den Vormaischbottich (g), den Entschaler (h), die

bis auf eine 120 m tief liegende wasserführende Kiesschicht herabgeführt werden musste.

Malzquetsche (*), die Süssmaischpumpe (k), die Wasserpumpe (/), die Dampfmaischpumpe (q), den Destillierapparat (r), die Spiritusmessuhr (s) und das Wasserkochfass (w). In dem mit dem Apparaten- und Maschinenraum verbundenen schmalen Baum befinden raum zugängliche und zugleich den Durchgang zum Gärraum bildende Quellraum enthält 2 massive Quellstöcke (z) und die Dampfmaschine (n) für die mechanische Kühlung (m) der 13 Gärbottiche. Die hinter dem Quellraum liegende, in den Gärraum ein-

nfW

rÜ—

/ - Mi

~w

::

jj

IS

Jo ©

JE

EHj

ÖMli

i “-L

Hin

HB

ri

■4

fip

A-"

SE3

"'?w

!'_C ______

Fig. 1238. Erdgeschoss.

7////////A ~r

I-Fm/m////..YA—V/////////////A—W/m/A—mS

<■

LEi

flO    ;

;fj

!__________

<v

Ir 1

_—i

I -IL-

.9

:======o!=======:

®n

I:r—|r

Jr........r

1l—f

I-.........--+

„I

il

Fig. 1239. Kellergeschoss.

Der sich der linken Seite des

sich der Dämpfer (/), der Kartoffelelevator (e) und Treppen, welche zum Kartoffelkeller bezw. zur Kartoffelwäsche und zu dem über dem Apparaten-und Maschinenraum befindlichen Dachboden führen. In letzterem sind 2 Wasserbehälter (x) übereinander aufgestellt. Der vom Apparaten- und Maschinen-Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

schneidende Hefekammer ist vom Apparaten- und Maschinenraum zugänglich. In ihr sind aufgestellt 8 Hefebottiche mit beweglicher Kühlung (o), der Hefemaischapparat mit Kühlung (p) und 4 Mutterhefeeimer (y).

Apparaten- und Maschinenraumes anschliessende und

38

von ihm zugängliche 1 stockige Anbau enthält nach hinten das Kesselhaus für 2 Dampfkessel (a) und noch vorn ein Kontor, sowie den Spirituswiegeraum mit Flügelpumpe (/), Fasswage (v) und Laderampe. Unter dem Kontor und Wageraum liegt der Spiritus-

Über dem Gärraum, Hausflur, Quellraum und der Hefekammer ist die Wohnung¹ des Brennmeisters angeordnet und das über dieser befindliche Dachgeschoss dient als Gerstenboden.

r;

!4 Mi, ilf- M

Tm

¹¹ ILn M.

ii

c*³

rh

mm

' nir I !■ 13111 IM

[.Bjg|§p

ii

: jf

«\\J

Fig. 1240. Längsschnitt.

* & *

lill

frs _

liiijJWii i. "i j!|j :.

■

;    11,1; -j|;|

jji. n j ;

ii-ü

WB

Fig. 1241. Vorderansicht.

Fig. 1238—1241. Spiritusbrennerei für einen täglichen Betrieb von 4 x 30001 Gärbottichraum. (System Paucksch, Berlin-Friedrichsberg.)

keller, welcher von aussen zugänglich ist und einen Sammelbehälter (u) besitzt. Die geräumige Unterkellerung des Apparaten- und Maschinenraumes, Gärraumes usw. dient als Malzkeller. Der hinter diesem befindliche einstöckige Anbau ist der Kartoffelkeller mit Kartoffelschwemme und -Wäsche (d).

„Anhang.“

Die Hauptriicksichten bei der Dampf kesselanlage und -Einmauerung und beim Schornsteinbau.

Die in den landwirtschaftlichen Fabrikanlagen angewendeten Dampfkessel sind gewöhnlich Flammrohr- oder Cornwallkessel. Dieselben bestehen aus einem langgestreckten Zylinder- oder walzenförmigen Kessel, dessen Heizfläche dadurch vergrössert wird, dass in demselben ein oder zwei Flamm- oder Feuerrohre der Länge nach hineingelegt und mit

Ausser den glattwandigen Flammrohrkesseln verwendet man auch seit längerer Zeit vielfach Kessel mit einem oder zwei gewellten Flammrohren (Fig. 1246), welche durch ihre Form bei verhältnismässig geringer Blechstärke eine überraschend grosse

Sil .

i,

mei

}>

_W.

Fig. 1243. Querschnitt.

Fig. 1242. Längsschnitt.

Fig. 1242 und 1243. Einflammrohrkessel mit Planrost. (Kletzsch, Coswig i. Sa.)

Die Flammrohre nehmen gewöhnlich den

beiden gewölbten Böden des Hauptkessels so vernietet sind, dass die Flammrohre vorn und hinten offen sind.

Rost (Planrost) für Steinkohlen-, Braunkohlen- oder

Widerstandsfähigkeit und eine um 1,15 fach grössere Heizfläche als die glatten Flammrohre besitzen und durch die Wellenform die Mischung der brennenden mit den noch rauchenden Gasen bewirken, wodurch

~l

m.

|J

__

_ ‘___ __

'///////$'■

Fig. 1244. Längsschnitt.

Fig. 1244 und 1245. Zweiflammrohrkessel mit Planrost. (Kletzsch, Coswig i. Sa.)

Fig. 1245. Querschnitt.

Torffeuerung oder einen Treppenrost für erdige, pulverige Braunkohle auf.

Kessel bis 50 qm Heizfläche erhalten gewöhnlich 1 Flammrohr, welches dann seitlich im Kessel angeordnet wird. Einen solchen Einflammrohrkessel zeigen die Fig. 1242 und 1243. Kessel über 50 qm Heizfläche werden mit 2 Flammrohren und 2 Rosten versehen (Fig. 1244 und 1245). Die beiden Flammrohre müssen aber dann mindestens 75 cm Durchmesser erhalten, andernfalls wird auch für grosse Kessel nur ein Flammrohr bis zu 1,5 m Durchmesser gewählt.

die Entzündung letzterer befördert und eine bessere Ausnutzung des Brennstoffs erreicht wird.

Fig. 1246. Gewelltes Flammrohr.

Eine noch wesentlichere Verbesserung des Wellen-; rohrflammkessels erreichte die A.-G. Paucksch,

38*

mit ihrem neuen Wellstufen-

ifft

Fig. 1247. Wellstufenrohrkessel für l und 2 Flammrohre (Längsschnitt).

■>"? 1

•§ L

jj '

mm

ml

iü

Mm

SSS

mm

Landsberg a. W. rohrkessel für 1 und 2 Flammrohre (Fig. 1247). In einem den Übergang vom vorderen zum hinteren Wellrohrteile vermittelnden Brenntrichter von stufen

rohrartiger Anordnung und mit sichelförmigen Vorsprüngen werden die Verbrennungsgase durch eine

gesättigter Dampf

Heissdampf

Ik

lag

Wirbelung der Feuergase zum Nachverbrennen gezwungen. Ferner ist der Kessel durch das hintere engere Wellrohr sehr bequem befahrbar und schliesslich wird das Kesselspeisewasser durch eine Speisewasserrinne so stark erhitzt, dass es in der Rinne den Kesselstein als Pulver ausscheidet. Ausserdem lässt die Rinne Luft und Kohlensäure entweichen, die das gewöhnliche Wellrohr zerfressen sollen.

Der Wellstufenrohrkessel ist zugleich mit einem Dampfüberhitzer ausgerüstet, welcher heute bei fast allen neuen Kesselanlagen Anwendung findet. Derselbe hat die wesentlichen Vorteile, dass das im Dampf mit fortgerissene Wasser verdampft und der Dampf vollkommen getrocknet wird, wodurch er in den Rohrleitungen weniger Wärme verliert und kein Kondenswasser bildet, so dass die Dampfmaschine weniger Dampf und der Kessel weit weniger Brennstoff verbraucht als ohne einen Überhitzer.

Der Wellstufenrohrkessel mit 1 Flammrohr wird in 6 Grössen von 31,1—55,3 qm Heizfläche, 6,45 bis 10 m Kessellänge, 1,6—1,8 m Kesseldurchmesser gebaut, derjenige mit 2 Flammrohren in 11 Grössen von 61,6—124,6 qm Heizfläche, 7,72—13,3 m Kessellänge und 2—2,3 m Kesseldurchmesser. Die Dampfleistung beträgt 26—28 kg für 1 qm Heizfläche und 1 Stunde bei 70 °/₀ Brennstoff-Ausnutzung.

Überall, wo ganz kesselsteinfreies Wasser vorhanden ist oder das Wasser vorher gereinigt wird, Holz oder Torf gefeuert werden soll und wo mit beschränkten Raumverhältnissen zu rechnen ist, empfiehlt sich der Feuerröhrenkessel (Fig. 1248).

Ein solcher hat nicht ein oder zwei Flamm- oder Feuerrohre, sondern eine grosse Zahl enger, den

Kessel der Länge nach durchziehender Feuerrohren, welche ca. 40—75 mm äusseren Durchmesser und nur 1—2 mm Wandstärke besitzen. Die Feuerung wird entweder unter dem Kessel oder besser vor demselben angelegt. Da die Heizgase durch die vielen Köhren sehr verteilt werden, und letztere sehr dünnwandig sind, so wird der Brennstoff, namentlich Holz, sehr gut ausgenutzt und eine schnelle Dampfentwickelung erzielt. Da die innere Reinigung des Kessels schwierig ist, so wird in der Mitte der Feuerrohren ein freier Raum zum Befahren des Kessels belassen.

Einzelne Fabriken, z. B. Paucksch, bauen den Röhrenkessel mit herausziehbaren Röhren (Fig. 1248), wodurch eine zweckmässige leichte Reinigung des Kessels ermöglicht wird. Dieser Kessel wird in 20 Grössen von 18,9—145,8 qm Heizfläche, 1,84 bis 5,61 m Kessellänge, 1,255—1,885 m Kesseldurcli-messer mit 40—94 Stück Feuerrohren von 64 bis 76 mm lichter Weite geliefert. Die Dampfleistung beträgt 10—12 kg für 1 qm Heizfläche und 1 Stunde bei 75 °/₀ Brennstoff-Ausnutzung.

il

111

fr

«j^astiLi

ESim"””

W@!ü

Fig. 1248. Feuerröhrenkessel mit ausziehbaren Röhren (Längsschnitt).

Die Feuerroste werden in Planroste und Treppen roste unterschieden. Fig. 1249 zeigt einen Planrost mit geraden, glatten, gusseisernen Stäben; dieselben sind am einfachsten, leicht zu reinigen und am billigsten. Planroste mit eigenartig geformten Stäben und Querfugen (Polygonroste und andere), welche heute in verschiedenster Ausführung vor-

£4

-—T<

'////

kommen, lassen sich infolge der Querfugen schlecht I hängt von der Stückgrösse des Brennstoffes ab. Die reinigen, auch sind sie teurer als die gewöhnlichen freie Rostfläche beträgt bei Steinkohlen ¹/₄—¹/s, bei Planroste, so dass ihre Verwendung nicht zu empfehlen    Koks ¹/₃—¹/₂, bei Braunkohlen ¹/₅—¹/₃, bei Torf und

ist. Der Planrost wird meistens schräg, d. h. geneigt    Holz ¹/₆—¹/₅ der ganzen Rostfläche,

verlegt und mit einem Fülltrichter versehen, so dass der Brennstoff auf den Rost selbsttätig nachschurrt, in dem Mafse, in welchem er abbrennt. Indes eignet sich der geneigte Planrost nur für nicht backende, noch schlackende und leicht entzündliche Stückkohlen.

.    6,0—9,0 kg Dampf.

• 6;0-8,0 „

. 2,5-4,5 „

. 2,5-3,5 „ •    1,5-3,0 „

für kleine

Fig. 1249. Planrost mit glatten Stäben.

Für schwer entzündliche, geringwertige Kohlen eignet sich recht gut der Treppenrost (Fig. 1250). Derselbe besteht aus stufenartig angeordneteu breiten Roststäben, welche auf an den Wangen (IV) angegossenen Vorsprüngen (V) aufruhen. Von den Kohlen, welche aus dem Fülltrichter unter fortwährender Luftzuführung abwärts gleiten, bleiben auf allen Roststäben etwas glühende liegen, welche

■//

■*/k

mM

cW|vri

fr

wm

m.

Fig. 1250. Treppen- oder Stufenrost.

zur schnelleren und sicheren Entzündung der darauf fallenden frischen Kohlen dienen. Jedoch ist der Treppenrost nur für geringwertige Kohlen brauchbar, weil dieselben immer teilweise zwischen den Roststäben durchfallen und hier weiterbrennen, so dass Fettkohlen die Roststäbe bald verbrennen würden.

Die Summe der Zwischenräume der Roststäbe, durch welche die zur Verbrennung nötige Luft durcli-strömen kann, wird freie Rostfläche genannt. Das Grössenverhältnis dieser zur gesamten Rostoberfläche,

Die Lichtweite der Rostspalten ist je nach der Beschaffenheit des Brennstoffes verschieden, sie wird um so grösser, je stückreicher der Brennstoff ist und • umgekehrt und beträgt bei Steinkolilenkleiu

3—4 mm, bei gewöhnlichen (Würfel-) Kohlen 6 bis 10 mm, bei Steinkohlen 20 mm, bei Koks je nach Stückgrösse 15—25 mm, bei Braunkohle 5—8 mm (wenn stückreich 12 mm), bei Torf 15 mm und bei Holz 5—7 mm.

Das Gewicht des Brennstoffes, welches auf je 1 qm Rostfläche in 1 Stunde verbrennt, beträgt bei mittelguten Steinkohlen 50 kg (bei langsamer Verbrennung), 75 kg (bei normaler) und 100 kg (bei starkem Zug), bei Koks 160 kg (im Mittel), bei Braunkohlen 100—160 kg, bei Torf und Holz 160 bis 180 kg.

An freier Rostfläche erfordert 1 kg stündlich verbrannter Brennstoff bei Steinkohlen 0,005, Koks 0,004, Braunkohlen 0,003, Holz und Torf 0,002 qm. Die erforderliche Rostfläche für je 1 qm Kesselheizfläche beträgt bei Steinkohlen 0,04, bei Koks 0,04, bei Braunkohlen 0,05, bei Holz 0,05 und bei Torf 0,07 qm.

Die Erzeugung der Dampf menge aus 1 kg Brennstoff ist je nach dessen Heizart eine verschiedene. Nach vielen ausgeführten Versuchen gibt: 1 kg gute Steinkohle 1 „ Koks ....

1 „ Braunkohle .    .

1 „ trocknes Holz .

1 „ trockner Torf .

Die Heizfläche eines gewöhnlichen Dampfkessels beträgt je nach dem Dampfverbrauch der von ihm gespeisten Dampfmaschine 1—2 qm für 1 effektive Pferdekraft. Der Dampfverbrauch für 1 Stunde und 1 P. S. ist sehr verschieden Maschinen höher als für grosse, für niedrige Kesselspannungen grösser als für hochgespannte Dämpfe, ferner ist er abhängig vom Expansionsgrad. Z. B. beträgt der Dampfverbrauch bei 7—8 Atm. Druck je nach der geringeren oder grösseren Anzahl der Pferdekräfte: bei einzylindrigen Auspuffmaschinen 28—16 kg, bei einzylindrigen Kondensationsmaschinen 15—11 kg und bei Verbundmaschinen mit Kondensation 10—7¹/₂ kg für 1 Stunde und 1 P. S.

Die Dampfkessel-Einmauerungen werden stets nach besonderen Zeichnungen der Maschineningenieure ausgeführt und sind mit vollkommen dichtem, die Hitze zusammenhaltendem Mauerwerk herzustellen. Die dazu verwendeten Ziegel müssen

recht- und scharfwinkelig und möglichst ebenflächig sein, um recht dünne Mörtelfugen zu ermöglichen.

Als Mörtel dient ein aus Ton und Sand mit Wasser hergestellter stein- und knötchenfreier Brei, in welchen die Ziegel mit den auf- und aneinander zu legenden Flächen nur eingetaucht und, nachdem der überflüssige Mörtel von letzteren abgeflossen ist, aneinander gefügt werden; bei dem Aufträgen des Mörtels mit der Kelle entstehen zu dicke Fugen.

Das den unmittelbaren Einwirkungen des Feuers ausgesetzte Mauerwerk wird zweckmässig mit einer dünnen breiartigen Mischung aus 3 Teilen trockenem Lehm und 1 Teil Kochsalz mit schwachem Essig überzogen.

Die Vermauerung der feuerfesten Ziegel (Schamottesteine) erfolgt mit feuerfestem Mörtel (Schamottemehl und magerer Ton), und die Wände der Züge sind mit möglichst glatten Flächen herzustellen.

Ein äusserer Abputz des mit vollen und dichten Fugen errichteten Rohgemäuers ist nach seiner Austrocknung zur Vorbeugung von Wärmeverlusten sehr zu empfehlen.

Alle Roststäbe müssen lose auf ihren Trägern ruhen, also weder nach der Länge noch nach der Breite eingespannt werden, damit sie sich bei ihrer Erhitzung ausdehnen können. Der dazu an ihren Köpfen erforderliche Raum soll 5—6 mm betragen; wird dies vernachlässigt, so biegen und krümmen sich die Roststäbe.

Im Falle die in der Kesseleinmauerung erforderlichen Reinigungslöcher in den Zügen nicht durch gusseiserne, mit feuerfester Masse ausgefüllte Kästen verschlossen werden, muss man die ganze Öffnung bis an den eigentlichen Zug mit Ziegeln versetzen.

Der Querschnitt der Zugkanäle kann in dem Mafse, als sich die Heizgase abkülilen und einen geringeren Raum einnehmen, bis zum Schornstein verringert werden. Gewöhnlich macht man den Zugquerschnitt von der freien Rostfläche abhängig und gibt, falls 3 Züge vorhanden sind, dem ersten Zug s/₄, dem zweiten J/₂ und dem dritten und dem Schornstein ¹/₃ der freien Rostfläche.

Dampfkessel-Schornsteine müssen stets höher sein als die in unmittelbarer Nähe stehenden Gebäude oder Bäume und besonders als sehr nahe Berge.

Die Höhe und die lichte Weite der Schornsteine kann nach der Grösse der Kesselheizfläche und der Art des Brennstoffes bestimmt werden.

(Siehe nachfolgende Tabelle.)

Schornsteine unter 20 m (bis 16 m) Höhe genügen wohl noch für kleinere Anlagen, jedoch empfehlen sich solche nicht in Rücksicht auf eine womögliche spätere Vergrösserung der Dampfanlage und auf die durch einen höheren Schornstein erwachsenden unbedeutenden Mehrkosten.

Heizfläche

des

Dampfkessels

Schornstein

höhe

Lichte Weite in Meter für

Steinkohle

tim

O O O O O O C3< O O« O O' O Cs< O

20

20

20

23

25

25

26

27

28

30

32

33

35

35

L" P p p © o p p p p p p p p oPoo gc'gc -Pi P V. aV‘Po''b' b'

oi

erdige

Braunkohle

ö'ö'ö' öoo' cT ö'ö'cT öö i-TtJ

iO »O    >o

iO CC CO [> I> l>- QO

ooc

Oi Qi

Eisenblech-Schornsteine werden nur für vorübergehende Zwecke und bei schlechtem, für massive Schornsteine nicht genügend tragfähigen Untergrund verwendet. Sie rosten indes durch die Einwirkung der Heizgase bald durch (Dauer nur ca. 20 Jahre).

Auch empfiehlt es sich, die Blechschornsteine zur Verhütung der durch die bessere Wärmeleitungs-fähigkeit des Eisens verursachten Abkühlung und geringeren Zugwirkung doppelwandig herzustellen.

Massive oder gemauerte Schornsteine müssen mit grosser Sorgfalt ausgeführt werden, um denselben bei ihrem im Verhältnis zur grossen Höhe nur sein-geringen Querschnitt die erforderliche Widerstandsfähigkeit gegen die Heizgase und den Winddruck zu geben.

Die günstigste Querschnittsform der Schornsteine ist die runde, weil sie den geringsten Umfang besitzt, eine drehende Bewegung des Rauches veranlasst, mithin den Abzug des letzteren befördert, ferner weil sie nach allen Seiten hin gleiche Standhaftigkeit besitzt und dem Winddruck die geringste Angriffsfläche darbietet. Des weiteren wird der runde Schornstein am billigsten, da er das wenigste Material bedarf, auch sieht er am gefälligsten aus.

Hiernach ist es am zweckmässigsten, Schornsteine und ihre Unterbauten nur mit rundem oder mindestens achteckigem Querschnitt aufzuführen.

Nach Hotop können folgende Mittelwerte als Konstruktionsregeln für runde Schornsteine benutzt werden:

1.    Verhältnis der Fundamentsohle in der kürzesten Ausdehnung zur ganzen Höhe wie 1 zu 8 bis 1 zu 7.

2.    Breite des Unterbaues in der kürzesten Ausdehnung zur Höhe über dem Gelände wie 1 zu 10 bis 1 zu 11.

3.    Höhe des Unterbaues zur Gesamthöhe wie 1 zu 5 bis 1 zu 4.

Das eigentliche Schornsteinmauerwerk muss nur aus gut gebrannten Steinen, niemals aus bleichen oder scharf gebrannten Ziegeln aufgeführt werden.

4.    Dossierung oder Verjüngung des Hauptkörpers auf 1 m 1,8—2 cm.

5.    Höhe der Stockwerke oder Absätze hängt vom lichten Schornsteindurchmesser ab und bedarf einer genauen Stabilitätsberechnung; für das erste Stockwerk kann man

bei    einem Durchmesser von    0,60    m    10—12    m    Höhe,

24-25 „

annehmen.

Für zwischenliegende Durchmesser lassen sich die denselben entsprechenden Höhen leicht feststellen.

6. Die oberste Wandstärke beträgt 1 Stein, jede untere ist ¹/₂ Stein stärker zu machen. Bei Form-steinen genügt ¹/₄ Stein Vergrösserung der Mauerstärke.

Eine etwa zum Schutz des unteren Mauerwerkes gegen die unmittelbare Einwirkung der Heizgase dienende innere Verblendung aus feuerfesten Ziegeln muss mit einem aus 1 Teil Schamottemehl und 1 Teil magerem Ton gefertigten Mörtel hergestellt werden.

Bei sehr starker und anhaltender Feuerung wird zwischen der inneren Verblendung und dem Schornsteingemäuer eine Luftschicht angeordnet, welche an ihren beiden Enden mittels wagerechter, durch das äussere Schornsteinmauerwerk hindurch reichender Kanäle mit der äusseren Luft in Verbindung tritt und dadurch ein Entweichen der heissen Luft bewirkt (Fig. 1251).

JC

7.    Die lichte Öffnung des Schornsteines muss überall gleich gross sein, weil ein verengerter Schornsteinquerschnitt die Reibung des Bauches an den Wänden vergrössert und damit den Bauchabzug verzögert. Übrigens haben nach der „Schweizer Bauzeitung“ umfangreiche Versuche ergeben, dass eine stete Zunahme des inneren Querschnittes nach oben hin die Zugkraft des Schornsteines sehr fördert.

Fig. 1251. Dampfschornstein-Mauerwerk mit Luftschicht.

Fig. 1252. Lotrechte Aufführung des Schornsteines unter Anwendung einer Schablone.

8.    Die Raucheinmündung in den Schornstein darf nicht zu nahe über der Fundamentsohle angelegt werden, weil sonst der Boden auf der Einmündungsseite durch die Wärme derart ausgetrocknet werden kann, dass er sich zusammendrückt und an dieser Stelle eine Schornsteinsenkung verursacht.

Bunde Schornsteine werden aus Formsteinen aufgeführt; letztere haben wegen der Schornsteinverjüngung verschiedene Grösse; z. B. bedarf man zu einem 25 m hohen Schornstein 5—6 Sorten.

Die Grösse der Steine wird durch den Durch

messer des obersten Ringes jedes Stockwerks be-

9.    Bei der Anlage zweier oder dreier Einmündungen — bei grösseren Schornsteinen — muss die die Einmündungen voneinander trennende Mauerzunge nicht quer vor die Öffnungen, sondern in der Diagonale zwischen letzteren gezogen werden, um den Bauchabzug nicht zu hindern.

Bei der Verwendung von lagerhaften Bruchsteinen zu den Fundamenten müssen die grössten j stimmt, wobei sehr enge Stossfugen anzunehmen sind, und lagerhaftesten Steine an die Ecken und Aussen-    damit die Fugen der unteren Schichten desselben

kanten verlegt werden; die Bruchsteinschichten im    Stockwerks nicht zu starke Stossfugen erhalten.

Um die Schornsteine mit der ihnen bestimmten

Bankettinnern sind im regelrechten Verbände mit möglichst wenig hydraulischem Mörtel und dichten Verjüngung lotrecht aufzuführen, verwendet man Lagerfugen herzustellen. Am besten sind Zement-    eine 1,6—2,5 m lange hölzerne Schablone (Fig. 1252),

beton -Fundamente.

deren beide Längsseiten in demselben Verhältnisse

Der meistens mit quadratischem Querschnitt lot-    voneinander abweichen, als die Umfassungswände

recht aufgeführte Schornsteinunterbau oder -sockel    des Schornsteins konvergieren, und versieht dieselbe,

ist zur Entfernung der sich in ihm ansammelnden    um ihre lotrechte Stellung beim Gebrauche einhalten

Flugasche, Buss usw. an einer Seite mit einer 60 cm    zu können, mit einem Senklot. Anstatt letzterem

im Quadrat grossen überwölbten Öffnung zu versehen,    benutzt man besser eine oben auf der Schablone be-

welche an der Innen- und Aussenseite x/₂ Ziegel    festigte Röhrenlibelle. An Stelle der Schablone

kann man sich auch anderer Hilfsmittel bedienen,

stark in Lehmmörtel versetzt wird.

auf die wir hier jedoch nicht weiter eingehen können.

Werden zur Aufführung der Schornsteine äussere Rüstungen gemacht, so dürfen dieselben mit dem Mauerwerk nicht in Verbindung gebracht werden; sie sind sicher und kreuzweise zu verstreben, um bei auf sie einwirkenden Stürmen nicht zu schwanken.

Um solche kostspielige Rüstungen zu ersparen, mauert man solche Schornsteine von innen „über die Hand“ und schafft die erforderlichen Baustoffe mittels eines Hebezeuges entweder im Innern des Schornsteins oder ausserhalb hinauf. Eine derartige Ausführung setzt sehr tüchtige Maurer und zur völlig freien Bewegung letzterer im Schornstein einen lichten Durchmesser von mindestens 0,8—1 m voraus.

Ein anderes, vielfach übliches, unter dem Namen Lütticher Methode bekanntes Verfahren, Schornsteine von jeder beliebigen Höhe und bis zu einem lichten Durchmesser von 0,8 m herab ohne Rüstung zu bauen, besteht im wesentlichen darin, dass man bei der Aufführung des Schornsteins in Entfernungen von 6 Ziegelschichten übereinander Steigeisen einmauert, und in diese dann den Krahn zum Heben der Baustoffe einsetzt, verkeilt und den Fortschritten des Baues entsprechend höher rückt. Auf den Steigeisen kann der Schornstein auch späterhin zum Zweck notwendiger Reparaturen bestiegen werden.

Ein innerer und äusserer Putz fällt bei Schornsteinen fort, und es muss deshalb sämtliches Schornsteinmauerwerk nicht nur durchweg volle Fugen erhalten, sondern die Aussenflächen sind sogar sehr sorgfältig auszufugen.

Der Schornsteinkopf ist mit einer Zementschicht, besser aber und dauerhafter mit fest unter sich verklammerten Sandsteinplatten oder verbolzten gusseisernen Plattenkränzen gehörig abzuwässern.

Auch empfiehlt, es sich, jeden Schornstein mit einem Blitzableiter zu versehen.

3. Ziegeleien.

A. Das Aufsuchen uud Prüfen der Toue, die Lage der Ziegelei.

Eine zweckmässig und selbst in beschränkter Ausdehnung angelegte Ziegelei bringt dem Landwirt heute einen grösseren Gewinn als die den wechselnden Konjunkturen weit mehr unterworfenen Spiritusbrennereien, Brauereien, Zucker- und Stärkefabriken. Bei der Anlage einer Ziegelei kommt es in erster Linie auf das Vorhandensein der für die Herstellung von Ziegelsteinen, Dachpfannen usw. brauchbaren Ton- oder Lehmsorten an, auf welche hin die Bodenverhältnisse zu untersuchen sind. Die Unter-sucliung derselben geschieht bei nicht zu hartem Boden bis zu einer Tiefe von 2 m mit kleinen stählernen runden Handbohrern, welche mittels Hammers eingetrieben werden und, nachdem sie mit der Hand her ansgezogen worden sind, in der an ihrem unteren Ende befindlichen Rille so viel Masse des durclistossenen Bodens mit herausbringen, dass man sich von dessen Beschaffenheit überzeugen kann. Bei der Untersuchung in grösseren Tiefen bedient man sich des Löffelbohrers, welcher mittels eines am oberen Ende angebrachten Griffes von zwei Mann in die Erde eingedreht und je nach der Tiefe mit angeschraubten Verlängerungsstücken versehen wird, und beim Herausnehmen in dem löffelartig gestalteten Ende die zur Prüfung genügende Probe aus der tiefsten Stelle des Bohrloches enthält.

Die gewonnenen Proben des Tones sind zunächst durch Befühlen darauf zu prüfen, ob derselbe fett oder mager ist, d. h. ob er wenig Sand enthält und im angefeuchteten Zustande plastisch ist, oder ob er viel Sand besitzt und deshalb bröcklig, nicht form-fähig ist.

Sodann ist der Ton auf Reinheit, besonders auf das Vorhandensein von Kalkstücken dadurch zu prüfen, dass man verdächtige Steine in verdünnte Salzsäure legt, in welcher sie sich bei stattfindendem kräftigen Aufbrausen und durch ein allmähliches Auflösen als Kalk zeigen. Derartig mit Kalkknollen oder -Nieren durchsetzte Tone sind nicht brauchbar und dürfen nur bei vollständiger Ermangelung eines besseren Tones verwendet werden.

Von einem brauchbaren Tone sind nun zunächst Probeziegel anzufertigen, welche für Handbetrieb mittels Handstrichs, für Maschinenbetrieb aber durch Maschinen hergestellt werden müssen. Die Probeziegel sind bei dem teils im Freien, teils in geschlossenen Räumen stattfindenden Trockenen auf ihr Schwinden zu beachten. Verlieren sie während des Trocknens mehr als ¹/₁₆ ihrer Länge, so ist der Ton zu fett, ist das Schwindmafs geringer, so handelt es sich um einen mageren Ton. Im ersten Falle muss der Ton durch Zusatz von kalkfreiem Sand oder mageren Lehmsorten gemagert werden, im zweiten Falle werden ihm fettere Tonsorten beigemischt, oder ein Teil der Tonmasse wird durch Schlämmen vom Sand befreit.

Bezüglich der Wahl der Lage für eine kleine landwirtschaftliche Ziegelei ist zu beachten, dass ausser dem Vorhandensein brauchbarer Tone und Magerungsmittel eine hinreichende Menge von Wasser zur Verfügung steht, dessen Bedarf sich, je nach dem Wassergehalt der Tone und ihrer Verarbeitungsart, auf 200 und 500 1 für je 1000 Normalziegel beläuft, indes noch weit höher ist, wenn die Tone geschlämmt werden müssen.

B. Die Zurichtung des Rohstoffes.

Ferner soll der Bauplatz für die Ziegelei kein Handelt es sich um die Herstellung besserer tiefliegender, feuchter sein, und es erweist sich ein    Ziegelwaren, wie Dachfalzziegel, Verblender, Drän-

solcher in unmittelbarer Nähe beim Wirtschafts-    röhren usw., so empfiehlt sich stets ein Sümpfen

liof in Hinsicht auf die Zufuhr der Roh- und Brenn-    des vorher durch ein Walzwerk und zuweilen noch

Stoffe, sowie der Abfuhr der Ziegel dadurch als sehr    durch einen oder mehrere Tonschneider gegangenen

zweckmässig, dass man durch Anlage schmalspuriger    Tones in besonders gebauten und überdeckten Kellern,

Bahnen die sonst teure Beförderung auf Feldwegen    in welchen er schichtenweise eingebracht und nur

umgeht.    dann mit Wasser benetzt und, wenn erforderlich, mit

Magerungsmitteln versehen wird, falls er durch keine Tonschneider gegangen ist.

In neuerer Zeit hat man vom Lagern und Sümpfen des Tones vielfach Abstand genommen, indem er, frisch gegraben, mittels einer der noch späterhin zu beschreibenden Vorbereitungsmaschinen verarbeitet wird.

1. Das Graben, Überwintern und Sümpfen des Tones.

Das bei tieferer Tonausgrabung sich ansammelnde und sehr lästige Wasser wird bei geringer Menge und bis zu 6 m Grubentiefe und genügendem Gefälle, mittels Hebers oder Handpumpe entfernt, andernfalls muss das Wasser durch Pumpen entfernt werden, welche mittels Windes (Windräder), besser durch Dampf (entweder durch eine Betriebsmaschine oder besondere Dampfmaschine) betrieben werden. Anstatt letzterer kann man sich auch der durch Dampf betriebenen kolbenlosen Pumpen (Pulsometer usw.) bedienen. Die Herbeischaffung des zum Betriebe nötigen und wenn nicht in erforderlicher Menge vorhandenen Wassers geschieht mit den vorigen Betriebsvorrichtungen, in neuerer Zeit auch durch

Das Graben, Überwintern und Ausfrieren des Tones in Haufen sind vorzügliche Mittel für die innigste Mischung der fetten und mageren Tonteilchen miteinander, für die gleichmässige Durchdringung der Masse mit Feuchtigkeit und die Aufweichung aller löslichen Knoten. Das Graben findet im Herbst und Winter statt und besteht in einem einfachen Umstechen des Tones, falls die Tongruben in unmittelbarer Nähe der Ziegelei liegen. Der gegrabene Ton wird in eine, nach Erschliessung des Tonlagers und erfolgter Abraumentfernung etwa 3 m breite, genügend lange und 3 m tief ausgehobene Grube geworfen, und zwar möglichst locker, damit Frost und Feuchtigkeit um so leichter in den gegrabenen Ton eindringen und dieser dadurch um so besser auswintern kann.

Widders.

2. Die Bearbeitung des Rohstoffes mittels Traden, Walzinühlen, Tonschneidern usw.

Die weitere Bearbeitung der Rohstoffe geschieht in Ziegeleien mit Handstrich durch Handkraft oder Göpelbetrieb. Magerer, Feuchtigkeit leicht auf-nehmender Ton wird zuweilen in kleinen Ziegeleien auch mit der Hacke bearbeitet. Der einmal aufdielen benutzt, sind für weite Entfernungen auf    gehackte und mit Wasser begossene Ton wird so

festliegenden oder transportablen Feldeisenbahnen ; lange mittels Hacken umgearbeitet, bis er eine laufende eiserne Kippwagen (für Motoren-, Pferde-    ziemlich gleichartige Beschaffenheit angenommen hat.

und Handbetrieb) meist gebräuchlich.

Falls wegen Arbeitermangels keine genügenden    etwas verbessert; der erweichte Ton wird vom

Mengen gegrabener Ton im Winter beschafft werden    Arbeiter in aufeinanderfolgenden Schichten von

konnten, oder die Erzeugung der Ziegel einen nicht    15 cm auf einem gedielten, mit Rändern versehenen

vorausgesehenen, grösseren Umfang annimmt, so kann    Tretplatz ausgebreitet und diese einzeln vom Arbeiter

durch das sog. Sommern des Tones für das nötige    mit blossen Füssen durchgetreten, dabei von den

Material gesorgt werden. Dasselbe geschieht dadurch, ! etwa vorhandenen Steinen. Wurzelstücken, Kalk-dass man nach Entfernung des Abraumes den Ton stücken befreit, und der Masse, falls nötig, noch auf Spatenstichtiefe ausgräbt, ihn umwirft, oder    Wasser zugesetzt.

beides vorteilhaft durch einen Rasentorf-Pflug vor- Das Durchtreten erfolgt in einigen Gegenden nimmt, und den durch das 1. oder 2. Verfahren    auch durch Pferde oder Ochsen, allein dann werden

gewonnenen Ton durch Sonne und Luft trocknen lässt.    Steine, AVurzeln usw. nicht entfernt, welche der

Bei einer weit entfernten Lage der Ziegelei von Petroleum-, Spiritus- und Benzinmotoren, oder in der Tongrube, welche eine Beförderung mit Fuhr- der Nähe eines Flusses auch mittels hydraulischen werk oder Feldeisenbahn erfordert, ladet man den während des Winters nach der Ziegelei gebrachten Ton in der Nähe des Arbeitsplatzes in Halden ab, bringt die verschiedenen Tone und Magerungsmittel übereinander und begiesst sie, wenn nötig, mit Wasser. Während man für kleine Beförderungen auf kurze Entfernungen am zweckmässigsten und billigsten in neuerer Zeit anstatt hölzerner eiserne oder stählerne Schubkarren auf ebensolchen Karr-

Die letztere wird durch das Treten des Tones

r.

in

Fig. 1253. Tonschneider (lotrechter Schnitt).

Arbeiter beim Durchtreten findet, herausliest und dadurch die Masse verbessert.

Da das Treten des Tones durch Menschen eine höchst mühsame und gesundheitsschädliche Arbeit ist, durch Pferde und Ochsen aber nicht zweckentsprechend verrichtet werden kann, so hat man in verschiedenen grösseren Ziegeleien Norddeutschlands die Bearbeitung des Tones durch sog. Traden eingeführt. Dieselben haben folgende Einrichtung:

An den Gangbaum eines Pferdegöpels, welcher sich um einen, in der Mitte einer runden, gut abgepflasterten, ca. 0,5 m tiefen und 7 m im Durchmesser grossen Vertiefung stehenden Pfahl dreht, sind 2 Bäder derart befestigt, dass man sie nach

jedem Umgang der Pferde durch eine einfache mechanische Vorrichtung immer mehr vom Mittelpunkte verschieben oder demselben zurücken kann, so dass im Verlaufe der Arbeit alle Stellen der Trade durch die Bäder befahren werden. Durch gehörige Belastung letzterer und hinreichend häufiges Überfahren des Tones und der entsprechenden Magerungsmittel werden beide gehörig vermischt und verarbeitet. Nachdem der Inhalt einer Trade gehörig durchgearbeitet ist, bringt man den Gang-baum nebst Bädern nach einer zweiten inzwischen gefüllten Trade. Zuweilen erfolgt auch der Betrieb der Traden durch Dampfkraft mittels Drahtseilübertragung.

Eine äusserst zweckmässige und heute fast überall angewandte Vorrichtung zum Mischen und Kneten der Bohmasse ist der sog. Tonschneider (Fig. 1253). Derselbe besteht aus einem hohlen, lotrecht stehenden eisernen Zylinder von 0,6—1 m lichtem Durchmesser und etwa 2 m Höhe, welcher unten durch einen wagerechten, drehbaren Boden (c) verschlossen, oben trichterförmig erweitert und mit daran schliessendem, oben offenen, zylindrischen Aufsatz (ö) versehen ist. In der Mitte befindet sich eine lotrecht drehbare Welle (b), mit daran sitzenden Messern, welche in einer Schraubenlinie Übereinandergreifen und dadurch den Ton durchschneiden und ihn mit gleichförmigem und vollem Druck nach unten verschieben. Alle herabgedriickte bezw. gezogene Masse wird von dem drehbaren Boden (c) herumgedreht und von unten nach der im Zylindermantel befindlichen Ausflussöffnung (e) befördert. Der Tonschneider wird mittels eines an der Welle befindlichen Göpelbaumes von einem oder zwei Zugtieren, oder durch Dampf- bezw. Maschinenkraft in Bewegung gesetzt.

Neben dem Tonschneider befinden sich 2 Baumabteilungen zum Sümpfen des Tones, und eine dritte, in welcher das im Tonschneider gehörig gemengte und von oben nach unten gepresste Material selbsttätig hineingelangt. Enthält der Ton feste, nicht aufweichbare Knollen, Steine usw., so lässt man ihn durch ein Walzwerk oder Walzmühle gehen, in welcher der Ton schnell und billig bearbeitet wird. Das Walzwerk besteht aus zwei hohlen, genau abgedrehten Hartguss- oder Stahlwalzen, welche bei Hand- oder Göpelbetrieb 15—25 cm Durchmesser und 50—70 cm Länge, hingegen bei Maschinenbetrieb 50—100 cm Durchmesser bei möglichst beschränkter Länge, erhalten und auf parallelen Achsen in wagerechter oder etwas geneigter Bichtung ruhen. Der Zwischenraum zwischen den beiden Walzen ist mittels Stellschraube von 1—8 mm verstellbar. Ein hölzerner Trichter über den Walzen nimmt den vorher gehörig gesümpften Ton auf. Die auf den Walzenwellen befestigten, unter sich gleich oder ungleich grossen Zahnräder drehen sich in entgegengesetzter Bichtung, packen das eingeworfene Material und ziehen es durch den beliebig eng zu stellenden Walzenzwischen-raum. Bei gleichem Durchmesser der Zahnräder findet nur ein Zerdrücken der Knoten, bei ungleichem Durchmesser der Bäder, welcher ein schnelleres Drehen der einen Walze bewirkt, ausserdem noch ein Zerreiben, ein gründliches Durcheinanderarbeiten des Tones statt.

Ziegeleiingenieur Bock konstruierte ein Walzwerk mit konisch geformten Walzen, welches eine sehr grosse Fassungskraft besitzt und das zu walzende Material infolge der ungleichen Umfassungsgeschwindigkeit der Kegelwalzen vollständig zerreibt.

Zur Zerkleinerung sehr harter Bestandteile dienen die sog. Brechwalzen, Kollergänge, welche sehr verschiedenartig konstruiert sind.

Die im Ton in grosser Menge enthaltenen schädlichen Beimengungen, als Kalk, Mergel, Schwefelkies, Wurzeln usw., werden nicht zerkleinert, sondern bei kleineren Tagesleistungen mittels besonderer Maschinen, sog. Tonreiniger, ausgeschieden. Dieselben bestehen aus Klappen oder Siebvorrichtungen (aus dünnem, gespanntem Stahldraht), welche am Mantel eines Tonschneiders angebracht sind. Zur Beinigung grubenfeuchter Tone bedient man sich einer ziemlich schnell drehenden, lotrechten Welle,

weiche mit Armen versehen ist und den Ton gegen ein trichterförmiges Sieb schleudert, durch dessen halten die Schlämmgruben nur 2—3 m Tiefe und Maschen der gereinigte Ton durchdringt, während kleine Abmessungen. Da man nach Ablauf des klaren die Verunreinigungen aus der unteren Trichter- Wassers, welches sich über dem Tonschlamm in einer

Soll nur wenig Ton geschlämmt werden, so er

öffnung herausfallen.

3. Das Schlämmen des Rohstoffes.

der Gruben angesammelt hat, den letzteren selbst zum Einsümpfen des übrigen Rohstoffes benutzen kann, so reichen für gewöhnlich 2—4 Schlämm

gruben aus.

Zum Schlämmen des gesamten Rohstoffes oder einer grossen Menge desselben sind bedeutend mehr und grössere Schlämmgruben erforderlich, welche zur Beförderung der Wasserverdunstung nur 0,75—1 m Tiefe erhalten.

Das Schlämmverfahren, welches darin besteht, dass der unreine Ton durch besonders konstruierte Rührapparate in Wasser aufgelöst wird, wodurch das feine blättrige Gefüge des Tones, welches seine gleichmässige Bearbeitung erschwert, aufgehoben und der entstandene Tonschlamm von allen Ver

unreinigungen, welche zu Boden sinken, befreit wird, wendet man für grössere Tagesleistungen an.

Der in dem Rührapparat, Schlämmaschine, gereinigte Tonschlamm fliesst von hier in langen Rinnen in sog. Schlämmgruben, in welchen er das

Wasser allmählich durch Verdunstung verliert und j langsamen Trocknens des Tonschlammes erst im verarbeitungsfähig wird; die in der Maschine zu Boden gesunkenen Verunreinigungen (Steine, Holz, Laub,

Wurzeln usw.) werden durcliDrahtsiebe zurückgehalten.    wachsen von Unkräutern in der Grube und gegen

Die Schlämm aschinen kommen in zweierlei Verkrusten der Tonschlammoberfläche 5 cm hoch

mit Sand bestreut werden. Durch Umgraben und reihenweises Aufhäufeln des Schlammes oder durch

runden, 2—5 m weiten, gemauerten Behälter, in    Vermischung desselben mit einem trocknen Tonpulver

dessen Mitte die stehende Welle angebracht ist,    lässt sich das Austrocknen bezw. die Bearbeitungsweiche mit selbsttätig rührenden Armen versehen    fähigkeit des Schlammes beschleunigen. Die beim

ist. Eine andere Konstruktion beruht darauf, dass    Schlämmverfahren benötigte Wassermenge beträgt

an den Armen lose hängende Rechen oder leicht    das doppelte bis dreifache des Tones,

bewegliche, sichelförmig gebogene Eisen angebracht sind, die bei der Ablagerung der Verunreinigungen höher gestellt werden, bezw. von selbst nach oben ausweichen können. Sobald sich viele Steine an-

Bei

Bauart vor, solche mit stehender Welle und mit wagerechter Welle. Die erste Art besteht in einem

gesammelt haben, muss der Betrieb unterbrochen und der Behälter geleert werden. Schlämmaschinen mit liegender Welle haben einen durch eine Zwischenwand in zwei Abteilungen zerlegten eisernen, länglichen, viereckigen Behälter, durch dessen beide Abteilungen die mit Messern versehene wagerechte Welle durchgeht, welche in der ersten Abteilung den unreinen Ton mit wenig Wasser lockert, in der zweiten aber den Ton mit mehr Wasserzusatz vollständig in Schlamm auflöst, welcher dann nach Passieren einer rotierenden Siebtrommel vollständig gereinigt nach der Sclilämmgrube abfliesst. kleineren Maschinen wirft man den unreinen Ton mit der Schaufel herein, bei grösseren werden die vollen Karren selbst umgekippt. Maschinen für den Kleinbetrieb werden durch Pferde- oder Ochsengöpel, solche für den Grossbetrieb durch Dampfkraft mittels Drahtseilübertragung betrieben.

Die Grösse und Bauart der Schlämmgruben hängt von der Art der Fabrikation und der Beschaffenheit des Schlammes ab.

Damit das Wasser teils in das Gelände versickern, teils verdunsten kann, erfordert die Anlage der Schlämmgruben einen sandigen Untergrund und eine dem Wind ausgesetzte, freie Lage. Die vollgeschlämmten Gruben müssen, da sie infolge des

Jahre darauf entleert werden können, auf dem halbgetrockneten Schlamm zum Schutz gegen das An-

C. Das Formen der Ziegel.

Dasselbe geschieht entweder mit der Hand oder mit besonderen Ziegelformmaschinen. Das erste Verfahren, der sog. Hand strich, ist das älteste und einfachste und wird teils wegen seiner geringen Anlagekosten, teils wegen der Gleichwertigkeit der Handstrichziegel mit den Maschinenziegeln, falls erstere aus gut vorbereitetem Ton geformt und hart gebrannt sind, heute noch in den meisten landwirtschaftlichen Ziegeleibetrieben angewendet.

Der Handstrich wird in vielen Gegenden Deutschlands von den sehr geübten Lippern (Lippe-Detmold) als besonderes Gewerbe betrieben.

Das Handstrichverfahren besteht darin, dass hölzerne oder eiserne Formen mit der weichen, streichbaren Tonmasse gefüllt und oberhalb glatt abgestrichen werden. Um das Ankleben des Tones in der Form zu vermeiden, wird dieselbe vor dem Füllen entweder in Sand oder in Wasser getaucht und unterscheidet man demnach den sog. Sandstrich und den Wasserstrich.

Bei ersterem Verfahren hat die Einzel- oder Doppelform einen Boden, bei letzterem Verfahren

Eine eiserne Sandstrich-Doppelform zeigt

Oy

Oy

Oy

Oy

'Q

Oy

*0

o_

Oy

NA

NA

nicht.

Fig. 1254.

Beim Sandstrichverfahren wird die gefüllte Form vorsichtig auf der geebneten und fest gestampften Erde umgekippt; der herausgleitende Stein verbleibt nun, durch die Besandung seiner freiliegenden fünf Flächen

Oy

'Oy

Oy

'Oy

'Oy

'Oy ■ Oy

/'Oy

Oy

Fig. 1254. Eiserne Sandstrick-Doppelform.

gegen das Eissigwerden in Sonne und Wind geschützt, einige Tage liegen. Sodann werden die Steine zum besseren Trocknen in Bahnen aufgekantet und schliesslich auf sog. Bänken, welche mit den Streichtischen gleichlaufen, 8—9 Schichten hoch aufgestellt und oberhalb mit dachförmigen Stroh- oder

Oy

Oy

o.

Oy

Oy

Fig. 1255. Hölzerne Wasserstrlcli-Einzelform.

Eohrmatten, Brettern oder Ziegeldächern seitlich durch Stroh- oder Eohrmatten gegen Eegen geschützt. Zwischen je zwei Bänken ist ein Abfuhrweg nach dem Ziegelofen vorzusehen.

Die beim Wasserstrich angewendete bodenlose, gewöhnlich hölzerne Einzelform zeigt Fig. 1255.

Nachdem die vorher genässte Form auf dem Streichtisch gefüllt und oberhalb glatt abgestrichen

ist, wird dieselbe hochkantig gedreht und die Ziegel entweder auf der geebneten Erde oder auf Brettchen abgesetzt und auf diesen in Trockengerüsten aufgestellt. Nachdem die Ziegel einige Tage getrocknet haben und alsdann aufgekantet sind, werden sie einige Tage später in regelrechten Haufen, sog. Schränken, aufgestellt.

Für kleinen Handstrichbetrieb verbindet man den Streichtisch unmittelbar mit dem Tonschneider, bei grösserem Betrieb mit durch Pferde- oder Dampfkraft betriebenen Tonschneidern benutzt man auf Gleisen fahrende Streichtische.

Anstatt des Handstriches wendet man besonders zur Herstellung besserer Ziegel (Form- und Profilsteine) das sog. Schlagen der Ziegel an, bei welchem man die Form vorher gut einölt, steifen Ton einbringt und die Masse mit einem Hammer kräftig schlägt, bis die Form völlig ausgefüllt ist.

Zur Herstellung schärferer Kanten und ebener Flächen werden die halbtrockenen Handstrichsteine zuweilen abgerichtet, geklopft, indes seltener nachgepresst, weil die nachgepressten Ziegel zu langsam trocknen.

Die Anwendung von Ziegelmascliinen empfiehlt sich nur dort, wo die Herstellung von Voll-, Holfi-und Formziegeln in grosser Ausdehnung und bei dem Mangel an Arbeitern betrieben werden soll; sie erfordert stets grosse Kapitalkraft. Die heute allgemein benutzte Ziegelmaschine ist die sog. Strangpresse, von Schlickeysen erfunden und im Laufe der Jahre bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit vielfach verbessert.

Bei der Strangpresse wird der in ihr selbst gut vorbereitete Ton durch ein der Ziegellänge und -Höhe genau gleiches Mundstück als ununterbrochener, scharfkantiger und ebener Strang herausgepresst und dieser mittels eines vor dem Mundstück beweglich angebrachten Abschneidebügels, in welchen Stahldrähte gespannt sind, in einzelne Ziegel zerschnitten.

Der Pressapparat zum Herausdrücken des Tonstranges besteht entweder aus einem wagerecht liegenden Tonschneider (besonders bei älteren Maschinen), oder aus zwei gegeneinander arbeitenden Walzen, oder der vorher präparierte Ton wird mittels eines Stempels aus einem geschlossenen Kasten herausgepresst. Zur Herstellung von Ziegel aus halbtrockenem und selbst aus ganz trockenem Ton, welche indes den aus frischem Ton gepressten Ziegeln an Güte nachstelien, werden in neuerer Zeit sog. Halbtrockenpressen und Trockenpressen gebaut, die jedoch in landwirtschaftlichen Ziegeleien noch nicht eingeführt sind.

Der geeignetste Betrieb für die Ziegelmascliine ist die Dampf kraft, und zwar für grössere Betriebe die feststehende Dampfmaschine mit besonderem

Kessel, für landwirtschaftliche Ziegeleien die Lokomobile.

Durch geringsten Dampf- und den geringsten Kohlenyerbrauch zeichnen sich in erster Linie aus die Verbundmaschinen mit Kondensation, sodann solche ohne Kondensation und schliesslich die Hoch-drnckmascliinen. Bedarf man grösserer Betriebskraft, so benutzt man die Verbundmaschine, welche von 16 P. S. an gebaut wird, und bei dem Vorhandensein des erforderlichen Wassers für die Kondensation möglichst eine Verbundmaschine mit Kondensation. Für kleinere Betriebe eignet sich besonders die leichter zu bedienende Hochdruckmaschine. Neuerdings werden auch Dampfmaschinen und Lokomobilen mit Heissdampf, sowie Sauggasanlagen mit Gasmaschinen in Ziegeleien verwendet.

Ebenso wichtig wie die richtige Wahl der Maschine ist ihre Behandlung und Unterhaltung.

bequemen Nachsehens und zum Schmieren letzterer abnehmbar sein.

7.    Alle losen, klappernden Teile sind sofort zu beseitigen.

8.    Kleinere Reparaturen sind gleich zu machen, da sie so am billigsten werden und die Maschine desto besser vor weiterem Verfall schützen.

9.    Der Maschinenraum muss in Ordnung, reinlich und sauber gehalten werden.

D. Das Trocknen der Ziegel.

Gewöhnliche Handstrichziegel, zuweilen auch ganz gewöhnliche Maschinenziegel, werden heute noch vielfach im Freien, nach dem bereits beschriebenen Verfahren, getrocknet. Da dieses jedoch sehr von der Witterung abhängt, bei anhaltend schlechtem Wetter mit bedeutenden Verlusten an Zeit und

i¹f

13

ZL

7.r

T.r~

»-

mw

JZ

KODE

3t

Fig. 1256. Grundriss.

Bock¹) gibt folgende Winke, wie eine Maschine vor frühzeitiger Abnutzung zu schützen ist:

1.    Die Anstellung eines wirklich sachverständigen zuverlässigen Maschinenwärters.

2.    Grösste Sauberkeit aller Maschinenteile.

3.    Regelmässige, tägliche, mindestens aber jede Woche 1 malige gründliche Reinigung derselben.

4.    Regelmässiges Schmieren durch Schmiergefässe.

5.    Regelmässiges Nachsehen aller beweglichen Teile, Untersuchung derselben auf ihre Abnutzung, Nachsehen der Lager, Nachziehen der Lagerschrauben, Anbringen von Ölfängern usw.

6.    Die die Unfälle verhütenden Schutzvorrichtungen müssen bei stillstehender Maschine zum Zweck des

Material verbunden ist, so ist das Trocknen der Ziegel in geschlossenen Trockenschuppen vorzuziehen. In neuerer Zeit ist man beim Ringofenbetrieb dazu übergegangen, das Trocknen der Steine in Trockenkammern vorzunehmen, welche entweder neben oder über dem Ringofen angebracht und durch die vom letzteren oder einer Dampfheizung ausstrahlende warme Luft erwärmt werden, wodurch die Trockenzeit bedeutend abgekürzt und die Gefahr des Erfrierens, welcher die im Freien oder in Schuppen zu trocknenden Steine ausgesetzt sind, ganz vermieden, sowie schliesslich an Arbeitskraft gespart wird, da die Steine nicht mehr die weite Beförderung nach den Trockenschuppen erfordern.

1. Die Trockenschuppen.

Dieselben müssen in möglichst einfacher, billiger, jedoch solider Bauart ausgeführt und auf vollkommen trocknem Untergrund, sowie in nordsüdlicher Richtung erbaut werden; letzteres, damit die Längsseiten dem Wind und der Sonne ausgesetzt sind.

p’

,!

Fig. 1257. Querschnitt.

TT

mm nun nimm

mm malm mm

Einen zweckmässig konstruierten Trockenscliuppen für kleine Ziegeleien, ganz aus Rundholz errichtet, zeigen die Fig. 1256—1258. Derselbe ist 4 m tief, 11 m lang und enthält iu der Länge drei, teils von aussen, teils von 2 Gängen aus vollzulegende Doppelgerüste, deren Ständer zugleich die Dachstützen bilden.

Brettchen, die auf den Gerüstlatten ruhen. Bei Handstrichziegeln nimmt jedes Brettchen einen solchen flachkantig, bei Maschinenziegeln indes zwei dieser hochkantig, nebeneinander gestellt auf.

Für grössere Ziegeleien verwendet man anstatt vieler kleiner Schuppen zweckmässig nur einige grossräumige von etwa 15—20 m Tiefe und entsprechenden Längen.

Einen solchen Schuppen von 15 m Tiefe und 26,5 m Länge zeigen die Fig. 1259—1261.    Die

Das Trocknen der Ziegel erfolgt auf

Fig. 1258. Längsschnitt.

Fig. 1256—1258. Trockenschuppen für kleine Ziegeleien.

II

j_____

JL

JL

Fig. 1259. Grundriss.

Doppelgerüste sind in der Anzahl von 15 Stück nach der Tiefe angeordnet und die Ziegel werden

Die ganz offen bleibenden Schuppenwände werden in den einzelnen Gefachen mit verstellbaren

Fig. 1260. Querschnitt.

stücken, welche von gleich starken, lotrecht an die Pfettenstiele befestigten, kleinen Lattenstückchen unterstützt werden.

hölzernen Jalousien oder Laden versehen, um durch beliebiges Öffnen bezw. Scliliessen derselben den Luftzug zu regeln bezw. die Steine gegen Schlagregen zu schützen. Fig. 1263 und 1264

ii!!

liü

iw

HS

nrmm

imnnrm

H4mH4ffnrfn

■IT

ajuuuum

mnnrnni

ULBJjJjJIJtJjJjijij Ijl nnnnnnrm™

UjtBBEBSKU'rUINLUB

f

b bb b mjjjj

ür

IMill

Tim]

innnnnr

juloiimmI

KfSTSTTff]

TT

Fig. 1261. Längsschnitt.

Fig. 1259—1261. Trockenschuppen für grössere Ziegeleien.

mittels auf Schienengleisen laufender Handkarren zu den Gerüsten gefahren. Der neben dem Gleise befindliche gerüstfreie Raum dient zur Aufspeicherung

Fig. 1263. Grundriss.

.At-

>*>

Fr-

!L

ii

k-

A-

• terr:

i!

ipT

ih

5J

Bfe

Pr

| k •"=!

jp j

Z&szß

It I

ih I

; »--v

\i

\'i

Fig. 1262. Isometrische Darstellung der Gerüstkonstruktion.

V\

Ul

Fig. 1264. Querschnitt.

Fig. 1263 und 1264. Verstellbare hölzerne Jalousie.

bezw. zum Nachtrocknen der ganz- oder halbtrocknen Ziegel. Aus der Fig. 1262 ist die isometrisch dargestellte Detailkonstruktion des Gerüstes ersichtlich; die vier Traglatten ruhen auf stärkeren Querlatten-

zeigen den Grundriss und Querschnitt, Fig. 1262 auch die isometrische Ansicht einer Jalousie, welche ausserhalb des Schuppens mittels der die Brettchen verbindenden Leiste beliebig geregelt werden kann. Die gewöhnlich zur Beförderung frischer Ziegel nach den Schuppen dienenden dreirädrigen Handkarren fassen 32—40 Stück und laufen auf Federn, während die für trockene Ziegel bestimmten Karren keine Federn besitzen. Bei Anwendung vieler Trockenschuppen ist stets die Anlage fester oder transportabler Feldeisenbahngleise am zweckmässigsten, welche dann, wie beim obigen Schuppen, mit vierrädrigen Wagen befahren werden. Gegenwärtig haben automatische Wagen zur Beförderung der frischen Ziegel, welche nicht nochmals angefasst zu werden brauchen, vielen Anklang gefunden.

Die Anzahl und Grösse der Schuppen richtet sich nach der Menge der in einem Sommer zu trocknenden Steine, und da jeder Schuppen im Sommer, je nachdem die Witterung ungünstig oder sehr günstig ist, 5—6 bezw. 10—12 mal belegt werden kann, so müssen bei einer jährlichen Erzeugung von z. B. einer Million Ziegel die Schuppen zur Aufnahme von 100 000 bis 200000 Steinen genügen.

durch eine nur geringe Kraft erfordernde Hebevorrichtung, einen sog. Elevator, bewirkt.

Fig. 1266 zeigt den Querschnitt einer über einem Erdringofen (in der Erde stehender Ofen) ohne Gewölbe befindlichen Trockenanlage.

Das sehr flache Dach der eingeschossigen Trockenanlage ist so konstruiert, dass die Gerüststiele gleich

HÜ 6. w

Efj

2. Die Trockenanlagen.

Künstliche Trockenanlagen, in welchen die frisch geformten Steine mittels der vom Brennofen ausstrahlenden warmen Luft oder von einer Dampfheizung getrocknet werden, sind seit etwa 45 Jahren, in Gestalt von besonderen Trockenöfen (Kanaltrockenöfen), in unmittelbarer Verbindung mit dem Brennofen oder in dessen Nähe, oder schliesslich als Trockenkammer unmittelbar über dem Gewölbe des Bingofens, in verschiedenartiger Konstruktion ausgeführt worden. ' 1

Erfahrungsgemäss haben die über den Bingöfen angebrachten Trocken-    |

kammern sich noch am besten bewährt    f—

und sind auch im Vergleich mit den Trockenöfen einfacher und billiger, da es zur Anlage der Kammern nur nötig ist, das den Bingofen gegen Begen    ***

schützende Dach etwas breiter und höher

Fig. 1265. Trockenanlage über einem gewölbten Ringofen (Querschnitt).

zeitig die Dachstuhlsäulen bilden, und dass die Dachflächen in eine grosse Anzahl kleiner Sheddächer zerfallen, deren Firste mit einem Schlitz zum Abzug der feuchten Luft versehen sind. Auch hier werden die zu trocknenden Ziegel mittels eines an der Ziegelpresse aufgestellten Elevators nach oben befördert und zu 80—100 Stück gleichzeitig mittels eines

L—-«i

Li-

anzulegen, um die entsprechende Menge Fig. 1266. Trockenanlage über einem Erdringofen obne Gewölbe (Querschnitt), frischer Ziegel unterzubringen.

Fig. 1265 zeigt den Querschnitt einer von Bock sowohl über kleinen Ziegelöfen für Handstrich, als auch über gewölbten Bingöfen mit Maschinenbetrieb mehrfach ausgeführte und sehr bewährte Trockenanlage. Das Heraufschaffen der in gleicher Höhe mit der Ofensohle mittels Handstriches bezw. Strangpresse hergestellten Ziegel nach der hohen, fast bis zum Dachfirst ausgenutzten Trockenanlage und das Wiederherunterschaffen der getrockneten Ziegel wird

automatischen Transportwagens abgenommen und auf den beiden an den Längsfronten der Trockenanlage angeordneten Wegen in die Trockengerüste befördert.

Bei den über dem Ofen befindlichen Trockenkammern werden Trockengerüste angewendet, deren Konstruktion im allgemeinen dieselbe ist wie die des früher abgebildeten und beschriebenen Gerüstes in den Trockenschuppen. Besondere Bücksicht ist noch darauf zu nehmen, dass auch hier die Dach-

Fig. 1268. Grundriss.

binderstiele als Gerüstständer mitbenutzt werden. Die von unten heraufströmende Wärme findet durch die auf den einzelnen Balkenlagen der übereinander befindlichen Trockenböden angebrachten starken Lattenfussböden einen ungehinderten Durchgang.

Zur ständigen Abführung der feuchten Luft aus allen Trockenkammern über dem Bingofen muss auf dem Dachfirst eine regelbare Lüftungslaterne angebracht werden. Fig. 1267 zeigt den Querschnitt derselben; die auf beiden Längsseiten an den Laternenstielen drehbar befestigten Jalousiebrettchen sind unter sich durch eine Gelenkstange derart ver-während man im Frühjahr und Herbst zum Schutz der Kälte gut schliessende, eiserne Fenster anwendet. Dieselben sind um ihre lotrechte Achse drehbar, untereinander durch eine an ihren Enden durch Gewichte beschwerte Kette verbunden, welche eine beliebige Stellung der Fenster ermöglicht; die Fenster dürfen nur auf der Windseite geöffnet werden.

m⁻

J=>

A/

KJ

Fig. 1267. Lüftungslaterne (Querschnitt).

DDJDJD

buuden, dass sich beim Scliliessen der Jalousien auf einer der beiden Seiten (in der Figur auf der linken Seite), welches mittels der Hand durch eine Schnüre oder Kette geschieht, die Jalousien auf der anderen Seite selbsttätig öffnen, so dass die feuchte Luft zwischen den nach innen geneigten Brettern ungehindert abziehen kann.

Der Trockenanlage muss auch frische Luft von aussen zugeführt werden, da die aus den leeren, noch warmen Bingofenkammern entströmende Luft meist allein nicht zur rechtzeitigen Trocknung aller Ziegel genügt. Für Trockenanlagen, welche nur im Sommer benutzt werden, genügt die Anbringung der bei den Trockenschuppen bereits beschriebenen Jalousien,

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Fig. 1269. Seitenansicht.

Die zur Verwendung kommenden Türen sind am zweckmässigsten nach aussen aufschlagende Flügel-

39

türen; für Fachwerksgebäude empfehlen sich besonders I und von einem anderen in der Trockenanlage

stehenden Arbeiter abgenommen und auf die Trans-

Schiebetüren.

Die Heraufbeförderung der frischen Steine nach portwagen gestellt, den über den Ringöfen befindlichen Trockenanlagen geschieht meistens mit Hebevorrichtungen, und

Die Hebevorrichtungen für Handziegeleien sind im allgemeinen den durch Dampfkraft betriebenen Elevatoren ähnlich.

^ ETr'Tia

X:

fr

]l—C-O

Kl Kl

ti

Hl

Tr

::

ÜJ

IS

Fig. 1271. Seitenansicht.

Fig. 1271 und 1272. Tragbrett.

Fig. 1272. Vorderansicht.

Eine sehr einfach konstruierte, leicht zu bedienende, aber nur für 1 Streichtisch ausreichende Hebevorrichtung für Handstrichziegeleien, welche in Süddeutschland viel angewendet wird, zeigen die Fig. 1268—1270.

Dieselbe besteht aus einem vierkantigen Holzpfosten, welcher auf zwei gegenüber befindlichen Seiten mit je einem Schlitzbrett zur Auf- und Abbewegung eines Tragbrettes, des sog. Vogels, versehen ist.

Fig. 1271 und 1272 zeigen dasselbe in grösserem Mafs-stabe; die zur Aufnahme der Ziegel mit drei Paar Knaggen versehenen Tragbretter sind durch ein über eine obere Drehscheibe laufendes Seil miteinander verbunden. Die Bedienung der Hebevorrichtung geschieht von 2 Mann. Zur zwar bei Maschinenziegeleien mittels eines durch Verhütung des Heruntergleitens Dampfkraft betriebenen Elevators, der aus einer des nach oben gelangten und beladenen Vogels wird ununterbrochenen, in steter Bewegung befindlichen unter letzterem ein besonders konstruierter, nach Reihe von Hängeschalen besteht, welche die Steine    links und rechts beweglicher Riegel mit einem Hand-

nach oben befördern. Die letzten werden von einem    griff untergeschoben, welcher in Fig. 1278 im

Arbeiter bei der Strangpresse auf die Schalen gesetzt Grundriss dargestellt ist.

PtN

'CV

mmwA

Fig. 1270. Vorderansicht.

Fig. 1268—1270. Hebevorrichtung für Handstrichziegeleien.

Fig. 1273. Riegel zur Verhütung des Heruntergleitens des Tragbrettes.

Mit der Heraufbeförderung der frischen Ziegel    Regel nicht mehr als ²/₃ brauchbare Ziegel liefert,

werden gleichzeitig bereits getrocknete herunter-    welche jedoch hinsichtlich der Güte nicht mit den

gelassen. In grossen Ziegeleien und besonders bei    in besonderen Ziegelöfen gebrannten Steinen zu

der Anwendung eines Dampfelevators werden die    vergleichen sind.

getrockneten Ziegel mittels einer sog. Senk- Obgleich durch die unmittelbare Berührung der Vorrichtung heruntergelassen, welche aus 2 zur    zu brennenden Ziegel mit den Kohlen sehr wenig

Aufnahme der Karren dienenden Fahrstühlen besteht,    Brennstoff verbraucht wird, so hat man, um die

die durch einen über eine obere Gurtscheibe laufenden    nachteilige Verunreinigung der Ziegel durch Asche

Gurt miteinander verbunden sind und in einem    und Schlacken zu vermeiden, Feldöfen angelegt,

Führungsgerüst abwechselnd herauf- und hinabgehen,    deren untere als Schürgassen ausgebildete Kanäle

je nachdem der eine Karren leer, der andere be-    mit Holz gefeuert werden und bei denen ein Einladen ist.    streuen mit Kohlengrus vermieden wird. Bei dieser

Art des Feldbrandes ist aber die Leitung des Feuers schwierig, da dieselbe sehr von Wind und Wetter abhängt und einen höchst ungleiclimässigen Brand, teils zu stark gebrannte Ziegel (Schmolz), teils zu schwach gebrannte erzeugt.

Bei andauerndem Bedarf von gebrannten Ziegeln ist der Anlage eines besonders eingerichteten Ziegelofens stets der Vorzug zu geben. Dieselben werden zur möglichsten Zusammenhaltung der Hitze, aus schlecht wärmeleitenden Materialien, teils freistehend, teils in die Erde versenkt oder an Erderhöhungen angelehnt, erbaut, und zwar stets auf einer dem Grundwasser nie ausgesetzten Stelle.

Je nachdem diese Öfen zu einem nur zeitweisen, oder zu einem andauernden, ununterbrochenen Betrieb eingerichtet sind, unterscheidet man periodische Ziegelöfen und kontinuierliche Ziegelöfen.

E. Die Ziegelöfen.

Nachdem die Ziegel gehörig getrocknet sind, welches an ihrer hellen Farbe leicht zu erkennen ist, müssen dieselben zur Erreichung der gewünschten Festigkeit und Wetterbeständigkeit gebrannt werden. Das Brennen geschieht teils auf freiem Felde in sog. Feldöfen oder Meilern, teils in besonders eingerichteten Ziegelöfen.

Beim Brennen der Ziegel in Feldöfen, welches das einfachste und älteste Verfahren ist und sich nur dort empfiehlt, wo gebrannte Ziegel gar nicht oder nur unter grossen Anfuhrkosten zu beschaffen sind, sich aber guter Ton vorfindet und der Brennstoff billig zu haben ist, werden die lufttrockenen Ziegel auf einer ebenen, möglichst trockenen Stelle in Haufen oder Mauern, auf die hohe Kante neben-uud übereinander gestellt. Zunächst wird die ebene Stelle mit zwei Flachschichten gebrannter Ziegel bedeckt, auf welchen man aus gebrannten oder ungebrannten Ziegeln eine Anzahl Kanäle bildet, die mit Stückkohle gefüllt werden. Über den Kanälen werden nun die zu brennenden Ziegel hochkantig in Schichten und im Verbände aufgesetzt und zwischen alle Schichten und Spalten gesiebter Kohlengrus eingestreut. Dadurch, dass man die Ziegelschichten nach oben hin immer mehr abnehmen lässt, erhält der etwa 3,5 m hohe Ofen, je nachdem ob seine Grundform quadratisch oder rechteckig ist, die Form eiues quadratischen, bezw. rechteckigen Pyramidenstumpfes. Zur Vermeidung von Hitzverlust und damit die Glut gleichmässig durch den ganzen Ofen gelangt, bestreicht man seine vier Seiten mit Strohlehm und zündet alsdann die in den Kanälen befindlichen Stückkohlen an. Das Fortschreiten des Feuers aus den unteren Kanälen kann durch eine beliebige Abstellung der Luftzuführung geregelt werden. Die Ziegel werden aber dadurch, dass sie mit dem Brennstoff in unmittelbare Berührung kommen, und die Spalten zwischen den einzelnen Ziegeln teilweise durch Kohlen verstopft sind, durch anbackende Asche und Schlacken stark verunreinigt, zudem entsteht durch Schmolz und Bruch viel Verlust, so dass ein Feldofen in der

1. Die periodischen Ziegelöfen.

Der Konstruktion nach zerfallen dieselben in einfache und doppelte, oben offene oder überwölbte Öfen, ferner nach dem Brennstoff in Öfen für Holz-, Torf-, Steinkohlen- und Braunkohlenheizung. Die Grundform ist gewöhnlich das Rechteck, welche auch für die Aufstellung der Ziegel im Ofen die zweckmässigste ist. Einfache Öfen, mit Schürlöchern an einer Seite, erhalten bei Holzfeuerung höchstens 4,7 m, bei Torffeuerung höchstens 3,75 m, für Stein- und Braunkohlen nicht über 2,5 in lichte Breite. Doppelte Öfen, mit Sclmrlöchern auf beiden Seiten, erhalten bei Holzfeuerung bis 7,5 m, bei Stein- und Braunkohlenfeuerung nicht über 5,5 m lichte Breite. Die Ofenhöhe beträgt bei Holz- und Torffeuerung bis 5 m, bei Stein- und Braunkohlenfeuerung bis 4,5 m. Die Länge des Ofens hängt von der Anzahl der Schiir-löcher ab, grössere Ofenlängen als die von 7 Schürlöchern sind nicht zweckmässig, besonders bei Öfen mit Schürlöchern auf beiden Seiten, indem die Feuerung schwierig zu beaufsichtigen ist.

Die Umfassungswände eines Ziegelofens werden, je nach seiner Grösse, 1,5—2,5 m stark ausgeführt; kleine Ziegelöfen werden entweder ganz aus Lehm

39*

II

(Lehmstampfbau) oder aus Luftziegeln mit Lehmoder Mauersteinverblendung, grössere Öfen aus feuerfesten Ziegeln aufgeführt. Zur Verhinderung des Reissens der Mauern durch die Hitze ist der Ziegelofen mit starken Strebepfeilern zu versehen oder mit einem besonderen Holz-verbande zu umklammern. Eine andere Konstruktion ist die, dass die 0,6 m starken Umfassungswände mit einer zweiten, gleich starken Mauer, dem sog. Mantel, umgeben und der zwischen beiden verbleibende 0,6—1 m breite Zwischenraum mit einem schlecht wärmeleitenden Stoff (Asche, Sand) aus-gefüllt wird. Benutzt man die Luft als schlechten Wärmeleiter, so genügt ein Zwischenraum von 10—15 cm zwischen den beiden Mauern.

Die Grösse eines Ziegelofens hängt von der Anzahl der in ihm zu brennenden Ziegel ab. Nimmt man nun an, dass 256 Normalziegel oder 385 Dachpfannen (Biberschwänze) 1 cbm Ofenraum beanspruchen, so findet man die Ofen-länge, wenn man den kubischen Inhalt der einen Brand bildenden Ziegelware mit dem Produkt aus Höhe und Tiefe des anzulegenden Ortes dividiert. Im Falle Ziegel und Dachpfannen gleichzeitig gebrannt werden sollen, ist der von den über der Feuerung aufzusetzenden Ziegelschichten eingenommene Raum von dem Kubikinhalt des Ofens abzuziehen, der verbleibende Rest ist der Ofenraum für die Dachpfannen.

Die offenen, z. B. in Süddeutschland noch viel verwendeten Ziegelöfen haben gegenüber den gewölbten (d. h. oberhalb mit durchbrochenem Gewölbe geschlossenen)

Öfen den Vorteil geringerer Herstellungskosten, leichterer Beobachtung des Brandes, auch erzeugen sie infolge der geraden Wände weniger Bruch, jedoch bedürfen sie 25—30 °/₀ mehr Brennstoff als gewölbte Ziegelöfen, deren Feuerung sich leichter regeln lässt. In der Regel verbindet man zwei offene Öfen miteinander: während der eine im Brand begriffen ist, wird der andere gefüllt, so dass die Zwischenwand beider Ofen während der Betriebsdauer stets erwärmt bleibt.

Einen einfachen offenen Ziegelofen, wie solche heute noch häufig gebaut werden, stellen die Fig. 1274 bis 1276 im Grundriss, Querschnitt und Längsschnitt dar.

Die beiden Längsseiten besitzen je 7 gegenüberliegende Rostfeuerungen, welche, bevor der Ofen

r;.

[lizssk-

\—r -| ;

m.

HK

Ws

WMMM.

jUg

Fig. 1274. Grundriss.

lü

fm

Wa

W/Z

/

r'

Ifts

Fig. 1275. Querschnitt.

gefüllt wird, durch Kanäle, Schürgassen aus ungebrannten Steinen miteinander verbunden werden. Die Deckschichten der Kanäle werden allmählich übergekragt und bilden so eine feste und sichere Sohle zur Aufnahme der zu brennenden Ziegel.

Das Ein- und Auskarren der Ziegel geschieht durch je eine in den Giebelwänden angebrachte Tür,.

die bei passender Geländebeschaffenheit, wie es der Längsschnitt Fig. 1276 zeigt, in verschiedener Höhe

Ff

...........—

Fig. 1276. Längsschnitt.

Fig. 1274—1276. Einfacher offener Ziegelofen.

Während die offenen und mit durchbrochenem Gewölbe versehenen Öfen von unten geheizt werden, das Feuer aufwärts steigt und die Rauch- und Schmauchgase nach oben abzielien, streicht die Flamme bei dem Casseler Flammofen, eine Ofengattung, welche zuerst bei Cassel angewendet wurde und nach und nach bis gegen 1880 in Deutschland grosse Verbreitung gefunden hat, von vorn nach hinten durch die ganze Länge des Ofens, woselbst die Rauchgase in den dort befindlichen Schornstein entweichen. Ausserdem unterscheidet sich dieser Ofen, den wir in den Fig. 1277—1279 im Grundriss, Querschnitt und Längsschnitt darstellen, von den vorher beschriebenen Öfen durch seine langgestreckte Form und besonders dadurch, dass der Brennstoff abgesondert von den zu brennenden Ziegeln in Brand gesetzt wird. Der Brennstoff wird durch mehrere mit ausgemauertem Heizrahmen geschlossene

angeordnet werden und dadurch das Ein- und Ausbringen der Ziegel erleichtern. Die oberste Ziegellage erhält wie beim Feldofen eine Deckschicht aus zwei Ziegelflachschichten, oder aus Lehm oder Erde, welche zum Abzug der Rauch- und Schmauchgase mit mehreren Öffnungen versehen ist, die zur beliebigen Verteilung der Glut und zur Erzielung gleichmässigen Brandes nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden können. Das weit üb erstehende Walmdach ist mit einer Lüftungslaterne versehen; die Eindeckung desselben geschieht mit Dachziegeln. Die Öfen können für alle Arten Brennstoff eingerichtet werden, der Verbrauch desselben ist indes sehr gross, jedoch wird durch die gleichmässige Verteilung des Feuers über der ganzen Ofensohle und dadurch, dass das in den noch ungebrannten Steinen enthaltene, durch die Hitze ausgetriebene Wasser in Form von Wasserdämpfen nach oben entweicht, eine gleichmässig gebrannte Ware erzielt.

Zur Verringerung des Brennstoffverbrauches hat man den offenen Ofen mit einem durch Abzugslöcher durchbrochenen Gewölbe versehen, was bereits erwähnt wurde, oder man errichtete unter der Benennung Stockofen, Rundofen auch quadratische, rechteckige oder runde Öfen in mehreren Stockwerken, welche in einen kurzen Schornstein aus-

Jn

un

im

an

münden. Der untere Raum wird dann gewöhnlich zum Kalkbrennen verwendet, während die entweichende bedeutende Hitze noch genügt, um in den oberen Türen auf den Rost gebracht; letzterer wird vom Ofen-Räumen Ziegel gar zu brennen.

Fig. 1277. Grundriss.

raum durch eine unten lx/₂, dann 1, endlich oben

während des Brennens und zur nachherigen Beschleunigung des Abkühlens mit einer Anzahl Löcher versehen. Das Mauerwerk des Ofens besteht aus einem lx/₂ Stein starken inneren Kerngemäuer, welches den Ofen rings umgibt und scliliesst; darauf folgt eine 7—10 cm starke Isolierschicht und endlich ein äusserer Mantel aus Bruch- oder Ziegelsteinen. Der Ofen erhält kein Dach, die Gewölbe sind oberhalb nach beiden Seiten zur Ableitung des Regenwassers schräg abgepflastert; der Schürraum ist mit einem leichten Pultdach überdeckt.

nur ¹/₂ Stein starke durchbrochene Querwand, den sog. Ständer, welche aus feuerfesten Ziegelsteinen ausgeführt ist, getrennt. Durch die Durchbrechungen der Wand gelangt die Flamme allein in den Ofen, während der Brennstoff und die Schlacken vom Ofen zurückgehalten werden. Der Ofen wurde gewöhnlich

~■ -r - .1

e.-

s-

mm

Fig. 1278. Querschnitt.

r?\

Fig. 1279. Längsschnitt.

Fig. 1277—1279. Casseler Flammofen.

als Doppelofen für einen Inhalt von 15—30000 Normalziegeln gebaut, nimmt nach dem Schornstein hin an Breite und Höhe allmählich ab und mündet durch einen Rauchkanal (Fuchs) in den Schornstein, welcher von den beiden nebeneinanderliegenden Öfen gemeinschaftlich benutzt wird und zur Regelung des Zuges mit einem Schieber versehen ist. Das Gewölbe des Ofens ist zur Beobachtung des Feuers

Obgleich der Casseler Flammofen infolge der nicht unmittelbar stattfindenden Berührung des Brennstoffes mit den Ziegeln einen reinlicheren Brand liefert und auch weniger Brennstoff als der offene Ofen erfordert, so haften ihm doch die grossen Fehler an, dass die der Feuerung zunächst befindlichen Ziegel zu stark, die in der Mitte des Ofens gut und die am hinteren Ende befindlichen Ziegel zu schwach gebrannt sind und, dass die letzteren durch die sich auf ihnen niederschlagenden Wasserdämpfe, welche die an der Feuerung stehenden Ziegel infolge der Einwirkung der Hitze abgeben, erweicht und durch mitgerissene Flugasche verunreinigt werden.

Der in Fig. 1280 im Querschnitt dargestellte Ziegelofen mit überschlagender Flamme hat mit dem Casseler Flammofen insofern Ähnlichkeit, als auch hier die Heizungen durch feuerfeste Wände vom eigentlichen Ofenraum getrennt sind und mithin eine Berührung des Brennstoffes mit den Ziegeln vermieden wird. Die Flamme steigt jedoch von den Rosten zuerst lotrecht aufwärts gegen das Ofengewölbe und wird dann infolge Einwirkung des Zuges gezwungen, über die nicht bis zum Gewölbe reichende Feuerbrücke hinweg zur Sohle herabzuschlagen. Die Feuerbrücke wird zuweilen mit kleinen Durchbrechungen versehen, wie es auch Fig. 1280 zeigt, so dass die Flamme auch teilweise in wagerechter Richtung in den Ofen gelangen kann. Der Rauchabzug erfolgt durch die mehrfach durchbrochene Ofensohle in einen darunter liegenden nach dem Schornstein führenden Rauchkanal. Bei dieser Ofengattung ist die Wirkung der Stichflamme infolge der yeränderten Richtung der Feuergase nicht auf die der Feuerung zunächst befindlichen zu brennenden struktion der kontinuierlichen oder ring-Ziegel, sondern auf die Wände des Ofens gerichtet, förmigen Ziegelöfen, die gegen den früheren Brenn-und da sich ferner die grösste Hitze im oberen Ofen- stoffverbrauch nur noch ¹/4t—¹/₆ erfordern und vor teile ansammelt, so wird auch die Form der zu allem einen ununterbrochenen Betrieb ermöglichen, brennenden Gegenstände durch den Brennprozess nicht verändert, so dass sich dieser Ofen besonders zum Brennen von höhere Temperaturgrade bedürftigen Gegenständen, z. B. für Dachziegel, Rohre,

Diese grossen Übelstände veranlassten die Kon-

2. Die kontinuierlichen oder ringförmigen Ziegelöfen.

a) Die Einrichtung des Hoffinannschen Ringofens.

Bereits vom Ende des 18. Jahrhunderts ab sind mehrfach Ofenkonstruktionen versucht worden, welche einen ununterbrochenen Betrieb anstrebten, jedoch gelang es erst im Jahre 1858 dem damaligen Königl. Baumeister Friedrich Hoffmann in Berlin und dem Stadtbaurat A. Licht in Danzig, einen auf ununterbrochenem Betrieb beruhenden Ofen von ringförmiger Gestalt zu konstruieren, dessen Grundprinzip bis in die neueste Zeit bei allen Ofenanlagen bei-belxalten wurde und eine grosse Umwälzung im Ziegeleibetriebe hervorgerufen hat.

Bürgerstegplatten usw., eignet. Jedoch erfordert der Ofen durch die Kraft, welche das Nachuntenziehen der Flamme bewirkt und dadurch, dass ein grosser Teil der Wärme durch Erhitzen der Ofenwände ver-

loren geht, sehr viel Brennstoff.

Nach diesem Ofensystem sind manch andere, mehr oder weniger abweichend konstruierte Öfen aus-

/7

//

b_

/"

\\

Fig. 1281. Hoffmannscher Ringofen (ursprünglicher Grundriss).

Fig. 1280. Ziegelofen mit überschlagender Flamme (Querschnitt).

geführt worden. Von diesen ist besonders der runde Ofen von Bosch zu erwähnen. In der Peripherie des Ofenherdes befinden sich acht Feuerungen, welche ihr Feuer teils durch auf steigende Schlitzkanäle, an der Aussenwand gegen das Gewölbe, teils durch ein in der Mitte befindliches Steigerohr von feuerfesten Steinen gegen den Mittelpunkt des Gewölbes richten. Der Abzug der Rauchgase findet durch Öffnungen in der Ofensohle statt und werden dieselben in einem gemeinschaftlichen Kanal dem Schornstein zugeführt.

Durch die Verwendung kalter Speiseluft, d. li. der zur Verbrennung dienenden Luft, die erst in der Heizung selbst auf Kosten des Brennstoffes erwärmt wird, und durch das Verlorengehen eines grossen Teiles der erzeugten Wärme sowohl im Anfang wie bei Beendigung des Brandes erfordert der Betrieb der periodischen Öfen zu viel Brennstoff und ist somit sehr kostspielig.

Der ursprünglich von Hoffmann im Grundriss kreisförmig gebaute Ofen besteht der Hauptsache nach aus einem im Grundriss ringförmigen, im Querschnitt beliebig geformten Brennkanal (b, Fig. 1281), welcher zwar an verschiedenen Stellen von aussen zugänglich und beschickbar und an ebensoviel Stellen gegen einen im Zentrum stehenden Schornstein ver-schliessbar, im übrigen aber frei ist. Wird nun der Querschnitt des Brennkanals an irgend einer Stelle mittels eines in Falze eingesetzten Schiebers (b), anfänglich aus Eisenblech, später aus Papier, geschlossen, die zunächst davor gelegene Eingangstür und der zunächst dahinter liegende Rauchkanal geöffnet, alle übrigen Eingänge und Rauchkanäle aber geschlossen, so wird durch die im Schornstein aufsteigende Luftsäule ein Luftzug entstehen, indem die durch die geöffnete Tür in den Ofen eintretende frische Aussen-luft den Ofen in seiner ganzen Länge nach bis auf

die andere Seite des Schiebers durchstreichen wird, um alsdann durch den dort geöffneten Rauchkanal und den Kauchsammelkanal (a) in den Schornstein zu entweichen. Denkt man sich nun den Brennkaual

blieb; ferner Hessen sich gleich lange Ziegel nur schwierig in die einzelnen keilförmig gestalteten Ofenabteilungen einsetzen. Diese Mängel wurden durch die Wahl anderer Grundrissformen (Quadrat, Rechteck, Ellipse) mehr oder weniger beseitigt ; die von Hoffmann selbst zuerst angenommene rechteckige Form war noch mit halbkreisförmigen Endabteilungen versehen, welche, wie beim kreisförmigen Ofen als nachteilig wirkend, später beseitigt wurden, indem man die Enden der beiden langen Kanäle an den

mit den zu brennenden Ziegeln oder dgl. gefüllt, und zwar derart, dass der Luftzug in der ersten Kanal-liälfte bereits fertig gebrannte, in der Abkühlung begriffene Steine durchstreicht, demnächst das Feuer speist, welches durch Einstreuen des Brennstoffes in die glühenden Steinmassen von oben unterhalten wird, und auf der letzten Kanalhälfte durch frisch Schmalseiten des Rechteckes rechtwinkelig miteineingesetzte Steine zieht, um dann durch den offenen ander verbunden hat.

Diese Grundrissform hat sich gegenüber allen anderen am besten bewährt und wird bei allen Neu

Rauchkanal in den Schornstein zu entweichen, so

ist klar:

Der beim ursprünglich kreisförmigen Ringofen

1. dass die durch die offene Tür eindringende bauten angewendet, frische Aussenluft während des ersten Teils

beim Cassel er Flammofen zur Verschmauchung der 2. dass folglich die Luft imstande ist, die Wirkung    Steine, d. h. die wagerecht geführten Rauchgase ver-

des Feuers in noch höherem Grade zu ver-    dichteten sich zu Wasserdämpfen, welche die noch

nicht gebrannten Steine erweichen, so dass die auf ihren nassen Oberflächen sich ablagernde Flugasche mit festgebrannt wird.

Nach vielfach vergeblichen Versuchen, diese Ver

3. dass die Wärme der abgehenden Rauchgase auf ihrem Wege bis zum Schornstein noch an die hinter dem Feuer frisch eingesetzten Ziegel abgesetzt wird, wodurch dieselben austrocknen und schmauchungsgefahr zu beseitigen, gelang es erst sich so weit vorwärmen und erhitzen, dass zum

ihres Laufes die fertig gebrannten Ziegel ab- ! auf der Ofensohle stattfindende Rauchabzug führte wie kühlt und sich zugleich in hohem Grade erhitzt;

mehren ;

vollständigen Garbrand derselben nur eine kurze Zeit und eine geringe Menge Brennstoff erforderlich ist.

Da nun die an der offenen Tür zunächst stehenden iegel am meisten abgekühlt sind, so können dieselben ausgefahren und wieder durch frische, ungebrannte ersetzt werden. Der Abschluss des Ofens mittels des Schiebers kann vor der nächsten Tür hinter den frisch eingesetzten Steinen erfolgen, diese Tür kann geöffnet, die vorhergehende geschlossen werden und ebenso kann der nächste Rauchkanal geöffnet, der geöffnet gewesene geschlossen und das Feuer vorwärts geschoben werden. Durch stetige Wiederholung dieses Vorganges macht das Feuer wiederkehrend die Runde im Ofen, wie auch gleichzeitig das Ausfahren und Einsetzen der Ziegel ringsum ohne Unterbrechung stattfindet.

b) Andere Ringofenformen; Ringofen mit oberem Rauchabzug; Teilringofen.

Die ursprüngliche, kreisförmige Anlage ist insofern vorteilhaft, als die Aussenwand verankert und dadurch etwas schwächer als sonst ausgeführt werden kann. Jedoch haften der runden Form viele Mängel an, als zu hohe Baukosten, die Unmöglichkeit, jeden Bauplatz zu benutzen, ferner die Schwierigkeit des Betriebes, welche darin liegt, dass das Feuer an der inneren, kürzeren Ofenseite voreilte, während es an der äusseren, längeren Umfassungswand zurück-30 Jahre später, in den 80 er Jahren, den Ingenieuren Sielimon & Rost, einen Ringofen mit oberem Rauchabzug zu konstruieren und mit bestem Erfolg in Betrieb zu setzen. Die Rauchgase entweichen durch die im Gewölbe angebrachten Schürlöcher zunächst in ein wagerecht liegendes eisernes Rohr und aus diesem erst in den Rauchsammelkanal. Da durch

den oberen Rauchabzug ein Kondensieren der Rauchgase wie beim periodischen offenen Ziegelofen vollständig vermieden wird, so kommen heute nur noch Ringöfen mit oberem Abzüge zur Ausführung.

Der Schornstein wird bei den neueren langgestreckten Ringöfen am zweckmässigsten in der Mittelwand des Ofens oder in der Verlängerung der letzteren am Giebel, d. h. in der Mitte einer Giebelseite, angelegt.

Den Übergang zum Ringofen bildet der sog. Teilringofen, welchen wir in den Fig. 1282—1284 im Grundriss, Quer- und Längsschnitt darstellen.

Derselbe ist nur ein Teil eines Ringofens nebst dem Schornstein und kann infolge seiner Bauart später nach der im Grundriss punktierten Art und Weise zu einem vollkommenen Ringofen ausgebaut werden. Die Anlage eines solchen Ofens, der mittels seiner am einen Ende angelegten Rostfeuerungen einen dem Casseler Flammofen ähnlichen periodischen Betrieb ermöglicht und zweckmässig als Doppelofen angelegt wird, empfiehlt sich in den Fällen, wo die Erbauung eines vollkommenen Ringofens zu teuer wird, oder wo für die ersten Betriebsjahre kein grösserer

Absatz der Ziegel zu erhoffen ist. Wie aus dem Querschnitt in Fig. 1283 ersichtlich, ist der Ofen

Die Baukosten werden noch etwas niedriger bei Verwendung des Bingofens ohne Gewölbe, der sich

W/

,L

•p:

W'

hi

iü

. Äy ;

mmj

Wm

KP

1__f

Fig. 1282. Grundriss.

st

//

fl

Fig. 1283. Querschnitt.

NF

VI

WI

Pf

PI

TN

PP

UPS

* -PUP

Fig. 1284. Längsschnitt. Fig. 1282—1284. Teilringofen.

mit dem bereits früher erwähnten oberen Baucli-abzuge versehen.

sowohl als einfacher als auch als doppelter Teil-ringofen, über der Erde als auch in derselben (Fig. 1266) ausführen lässt.

c) Die Konstruktion des Ringofens.

Der Ofen muss zur Abhaltung der Grundfeuchtigkeit möglichst auf einem trockenen, durchlassenden Untergrund errichtet werden. Steht ein solcher Bauplatz nicht zur Verfügung, so muss der Ofen durch künstliche Isolierungen gegen die aufsteigende Grundfeuchtigkeit geschützt werden. Die sonst zur Isolierung im Hochbau angewenc^eten und gut bewährten Baustoffe haben sich bei Bingöfen teils nicht bewährt, teils sind sie zu kostspielig.

Eine wirksame Isolierung ist nur durch die Anlage von Luftschichten in Gestalt von gemauerten Kanälen unter der Ofensohle zu erreichen. Da die Kanäle an und für sich infolge der allmählich eintretenden Erwärmung den Erdboden austrocknen und dieser dann aus seiner Umgebung Wasser aufsaugt, welches verdunstet und nach Sättigung der Kanalluftschichten in den Ofen heraufsteigt, so lässt man sämtliche Kanäle in der Mitte des Ofens in einen mit dem Schornsteine verbundenen Querkanal ausmünden und

II

FTU-PTT

ft

versieht sie dann an den Giebelseiten des Ofens mit : Durchlochungen haben, denen Längen von 15, 20, 25 Luftzuführungskanälen.

Die während des Ofenbetriebes durch die nur an den Befeuerungsstellen etwas geöffneten Luftzuführungskanäle einströmende Luft treibt die entwickelten Wasserdämpfe nach dem Schornstein.

Zum Schutz gegen Regenwasser wird die Ofensohle zweckmässig etwa 0,5 m hoch über dem Gelände angelegt und der Ofen ringsum rampenartig ab gepflastert, um das Ein- und Auskarren der Ziegel zu erleichtern.

Das Ofenmauerwerk soll innerhalb aus guten, hartgebrannten Steinen (jedoch keine Klinker) ausgeführt werden. Die Ofengewölbe waren früher halbkreisförmige Tonnengewölbe, die recht haltbar

und 30 cm entsprechen, können die in Fig. 1285 dargestellten Verbände für 8 verschieden starke Schornsteinabsätze, von 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 und 50 cm Stärke, ausgeführt werden; die in der Fig. 1285 punktierten Linien geben den richtigen Steinverband an.

Die Kostfeuerungen, welche aus einem 35—40 cm breiten und 1,2—1,5 m langen Planrost bestehen und unter jedem Kost einen entsprechenden Aschen-

4-

Fig. 1286. Unterstütztes Ringofen-Ziegeldach.

/oW

%Y'

A--

graben erhalten, werden am zweckmässigsten in der Mitte eines der beiden Ofenlängsseiten und am besten möglichst tief an der Ofensohle angelegt, letzteres, damit das Feuer besser an der Ofensohle vorläuft.

Vom Koste aus wird der Einsatz, d. h. die im Verbände in Form von Heizschächten bezw. Heizschränken aufgestellten frischen Ziegel, im vorderen Teil des Ofens in Glut gebracht. Das Weiterbrennen derselben erfolgt dann durch den von oben her durch die Schürlöcher in den glühenden Einsatz eingeschütteten Brennstoff.

©c

r”

Fig. 1285. Ziegelverbände für 8 runde Schornsteinabsätze.

steinen. Man hat deshalb jetzt meistens die Gewölbe in Stichbogenform mit x/₃ Pfeilhöhe aus gewöhnlichen hart gebrannten Ziegelsteinen ausgeführt. Die Gewölbe müssen in der Querrichtung des Ofens zum Ausgleich gegen die durch die Wärme bewirkte Ausdehnung des Ofenmauerwerkes kräftige Widerlager erhalten; das Mantelmauerwerk des Ofens ist in der Längsrichtung, in welcher es durch die Ausdehnung verlängert wird, anstatt mit den früher ge- nicht in Berührung stehende Unterstützungspfeiler bräuchlichen Trockenfugen mit sog. Delinungsfugen

sind, da sie hauptsächlich nur einen lotrechten Druck, hingegen wenig Schub ausiiben, jedoch erfordert ihre Anfertigung eine grosse Anzahl von besonderen Form-

zu mauern.

Der Ringofenschornstein wird am besten und billigsten rund hergestellt. Mit 4 verschiedenen keilförmigen Formsteinen, welche 6, 9, 12 und 15

Fig. 1287. Freitragendes Ringofen-Ziegeldach.

Das den Kingofen gegen Regen schützende Dach wird zweckmässig vor Beginn des Ofenbaues aus-geführt. Die Dachstützen dürfen niemals auf den äusseren Ofenkanten aufruhen, da sonst die ganze Dachkonstruktion infolge der durch die Wärme verursachten Ausdehnung des Ofemnauerwerkes in Mitleidenschaft gezogen würde. Zur Unterstützung etwaiger, auf der Mittelwand des Ofens stehender Dachstützen sind besondere, mit dem Ofenmauerwerk

aufzumauern.

Einige zweckmässige Dachkonstruktionen zeigen die Fig. 1286—1289.

Fig. 1286 stellt ein mit gewöhnlichen Dachziegeln eingedecktes Dach über einem kleinen Ringofen dar.

16500 „ 21000 „ 24000 „ 27 000 „ 30000 ..

„ 20 „

„    50    „

1%

13 „

32 „

14 „

10 „

00 C ]

Dasselbe hat einen weiten Überstand, die inneren Dachstützen stehen auf der Ofemnittelwand, die äusseren hingegen neben dem Ofen auf Fundamentpfeilern. Fig. 1287 zeigt ein freitragendes, hohes,

'15......;

Fig. 1288. Unterstütztes Ringofen-Pappdach.

weit überstehendes Falzziegeldach. Fig. 1288 stellt ein unterstütztes, Fig. 1289 ein freitragendes Pappdach dar. In ähnlicher Weise wie die unterstützten Dachziegel- und Falzziegeldächer sind auch die-

Fig. 1289. Freitragendes Ringofen-Pappdach.

jenigen auszuführen, welche als Trockenräume dienen sollen (vgl. Fig. 1265).

¹

Als vorzügliches Spezialwerk über die Anlage von Ziegeleien sei hier empfohlen:

Bock, Die Ziegelei als landwirtschaftliches und selbständiges Gewerbe. Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin 1905, welches u. a. als Quelle benutzt wurde.

d) Die Grösse des Bingofens.

Die Grösse eines Ringofens, d. h. die Grösse und Anzahl seiner Abteilungen oder Kammern, hängt von der beabsichtigten Tagesleistung ab. Man soll den Ofen nicht unnötig grösser anlegen, als diese es erfordert, da ein zu grosser Ofen durch die entstehenden grösseren Baukosten das Betriebskapital unnötig belastet.

Die Abteilungen müssen so gross sein, dass jede die täglich zu brennende Menge Ziegel auf nehmen kann. Für den kleinsten Betrieb müssen die Abteilungen, aus praktischen Gründen, mindestens je 3000 Ziegel, für mittleren Betrieb je zwischen 6 bis 15000 Ziegel fassen.

Für die Berechnung der erforderlichen Abmessungen einer Abteilung ist anzunehmen, dass 1 cbm Ofenraum 300 Stück Normalziegel (25 x 12 x 6,5 cm) fasst.

Die Anzahl der Abteilungen richtet sich ganz nach dem zu brennenden Rohstoff. Für ganz kleine Ringöfen genügen 8—10, für mittleren Betrieb 12—14 Abteilungen; für Öfen, in welchen bessere Ware gebrannt werden soll, müssen 16—18 Abteilungen angelegt werden.

Die Länge der einzelnen Abteilung muss so gross sein, dass die Gesamtlänge des Ofenkanals mindestens 45 m beträgt; gewöhnlich beträgt dieselbe 60 m.

e) Die Vorteile, die Leistungsfähigkeit und die Baukosten der Bingöfen.

Die Ringöfen haben gegenüber allen anderen Ziegelöfen folgende grosse Vorzüge:

1.    sie gestatten es, mit wenig Brennstoffmenge in kurzer Zeit eine grosse Anzahl guter einfacher Ziegel, bei sorgfältiger Behandlung auch Verblender, Hohl- und Formziegel, Klinker, Dränröhren und Dachziegel aller Art zu brennen. Bei richtigem Betrieb lassen sich sogar naturfarbige, glasierte und engobierte Falzziegel im Ringofen ganz tadellos brennen. Das Blaudämpfen derselben, welches eine blaue, dunkelgraue oder schwarze Farbe bezweckt, muss indes in besonderen Öfen (Blaudämpfungsöfen) geschehen. Auch zum Brennen des Kalkes und Portland-zementes eignen sich die Ringöfen;

2.    sie ersparen ²/₃—³/₄ des Brennstoffes gewöhnlicher Ziegelöfen, da sie

3.    die abströmende Wärme in einem vorher nicht dagewesenen Grade zur Verwendung bringen;

4.    ihre Befeuerung ist einfach und ohne Anstrengung, ebenso

5.    die Beschickung leicht zu bewirken, da die Ziegel usw. im Ringofen nicht hoch übereinander zu setzen sind.

Die Baukosten sind bedeutend geringer als bei anderen gewölbten Öfen. Man kann im allgemeinen annehmen, dass ein Ringofen bei einer täglichen Leistungsfähigkeit von:

1.    3000 Ziegel oder rund 10 cbm etwa 10500 M.

6.    20000 kostet.

Von diesen Summen entfallen etwa: auf Erdarbeiten,

„ Isolierungsarbeiten,

„ Maurerarbeitslöhne,

„ Ziegelsteine (das Tausend 27 M.),

„ Maurermaterialien (Zement, Kalk),

„ Zimmerarbeitslöhne,

„ Bauholz, Bretter usw.,

„ Eisenarbeiten (meist Eisenguss),

„ Dachdeckungsmaterialien, einschl. Arbeitslohn,

„ Bauführungskosten,

„ Insgemein.

F. Beispiele ausgeführter Ringofenanlageii. Betriebskosten gegenüber den gewölbten Öfen, so

1. Kleiner Erdringofen ohne Gewölbe mit Trockenanlage für Handstrichbetrieb.

(Fig. 1290—1292.)

Dieser vom Ziegeleiingenieur Bock entworfene und für eine Jahreserzeugung von etwa 1 Million

dass bereits eine grosse Anzahl solcher gewölbeloser Öfen ausgeführt worden sind.

Der Ofen lässt sich natürlich nur bei ganz trockenem Untergrund vollständig in der Erde ausführen. Befindet sich jedoch der Grundwasserstand weniger als 3 m unter der Geländefläche, so muss

■0'

0"

■a

-----a

' ’S

.......b___0________a________a_-s

0 IM""T-i—Hl

.BL

Fig. 1290. Grundriss.

Fig. 1292. Längsschnitt.

Fig. 1291. Querschnitt.

Fig. 1290—1292. Kleiner Erdringofen ohne Gewölbe mit Trockenanlage für Handstrichbetrieb.

Fig. 1293. Kleiner Ringofen über der Erde, ohne Gewölbe, mit Trockenanlage für

Handstrichbetrieb.

Normalziegel bestimmte Erdringofen ohne Gewölbe gewährt durch den Fortfall des letzteren und der sonst erforderlichen breiten, massigen Umfassungs-wände eine wesentliche Verringerung der Bau- und

ein solcher Ofen über der Erde, wie Fig. 1293 zeigt, oder als gewöhnlicher gewölbter Ringofen erbaut werden.

Das Fehlen des Gewölbes ist für das Aus- und Einbringen der Ziegel eine Erleichterung, die jedoch durch das Einlegen und Abnehmen einer das Gewölbe ersetzenden Decke wieder ausgeglichen wird. Die Decke besteht entweder aus einer Ziegelflachschicht mit darüber verlegter dicht scliliessender Rollschicht oder aus zwei dicht schliessenden Flachschichten aus ungebrannten Ziegeln, auf welchen eine abdichtende, etwa 15—20 cm hohe Sandschüttung aufgebracht wird. Die Deckenziegel lassen sich häufig benutzen oder sie können, wenn gar gebrannt, mit verkauft werden.

An einer Giebelseite des Ringofens befindet sich ein lotrecht stehender, mittels Göpels antreibbarer

Tonschneider, welcher in der Mitte einer kreisrunden raum gebracht und erst am Ende des Jahres ge-4teiligen Sumpfgrube aufgestellt ist. 3 Teile dieser brannt.

Die vorbeschriebene Anordnung des Tonschneiders und der Trockengerüste kann auch bei Bingöfen über der Erde beibehalten werden.

2. Ringofen mit Trockenanlage für Maschinenbetrieb in Obernfelde bei Lübbecke i. W.

(Fig. 1294—1296.)

Dieser gleichfalls von Bock erbaute, landwirtschaftlichen Verhältnissen glücklich angepasste Bing-

Grube dienen als Sümpfe, der vierte zur Entnahme des vorbereiteten Tones, welcher mittels Handkarren auf den Streichtisch gelangt, der in den äusseren Gängen des Trockenschuppens fortwährend verschoben wird, so dass die Ziegel stets in die neben dem Streichtisch befindlichen leeren Gerüste abgesetzt werden können.

Die genügend getrockneten Ziegel werden zum Nachtrocknen auf der beweglichen Bingofendecke und

_n

jj^f

Hl

£.

ra

g).

Mm

fD j*.

wyy.

li

Sb.

g!

IT"

ji-mjP5eS

Al.

"Du

HIESilll

gl

nrr * *

Fig. 1294. Grundriss.

stets dort, wo der Einsatz unter ihr schon gebrannt ist, etwa mannshoch auf gestapelt. Von hier werden sie vollständig trocken, zum Teil handwarm unmittelbar dem Einsetzer zugereicht.

Die Trockengerüste müssen etwas mehr Ziegel als der Ofen fassen können. Die überschüssigen Ziegel werden entweder zum Fertigtrocknen mit auf der Ofendecke aufgestellt und dann in dem am entgegengesetzten Ende des Ofens befindlichen Lagerraum für trockene Ziegel hoch aufgestapelt oder bei gutem Trockenwetter sofort unmittelbar in den Lagerofen ist für eine Jahresleistung von 1 Million Stück-Ware, besonders von Verblendern, Dachziegeln und Dränröhren, zum geringsten Teil von Ziegelsteinen bestimmt.

Im Grundriss der unbeschadet des Betriebes mit geringsten Mitteln ausgeführten Anlage bezeichnet E, E den länglichen Bingofen mit zwei parallelen, an ihren Enden rechtwinklig miteinander verbundenen Brennkanälen, welche mit oberem Bauchabzug, System Siehmon & Bost, versehen sind. Der neben dem Ofen stehende Elevator {g) dient zum Herauf schaffen

-l!!i

e.

£2

T '    ~ " ■

y :>

SBS

e.

jjN.,

11

=4

:>•?

» ~

31T

s.

9

a.

: ■ t

/

/T

1

ü

ir n. irrn fl n n FT

:

mmm

H

!:!

-

/

im

c

g.

Fig. 1295. Querschnitt.

u

ft

iHfi

p :® Ä

i

'

P

r 0

5

ii

3

ye

:

n

=b

*

m

Ul

■

r“

3

A

J

i«

■

M-?EUE

W

m

4

"ÜT

r

«Id.

1

M flBßf

m

n^J

ff

<2>.

1

ä

ff

4]

i.

7"^“" ’J

es

4

—F

’"a"LU

Fig. 1296. Längsschnitt.

Fig. 1294—1296. Ringofen mit Trockenanlage für Maschinenbetrieb.

i-

b

h

der fertigen Ziegel in die über dem Ofen befindliche der nassen und trockenen Ziegel auf den einzelnen dreigeschossige Trockenanlage. Nachdem die Ziegel Böden dienen die schon früher erwähnten dreirädrigen hier getrocknet sind, gelangen sie durch ihr eigenes Karren.

3. Ringofen mit Trockenanlage für Maschinenbetrieb in Burghaun bei Fulda.

(Fig. 1297—1299.)

Diese in ihrer Gesamteinrichtung der vorigen sehr ähnliche Ziegeleianlage dient zur Erzeugung von etwa 1 Million verschiedener Waren und wurde gleichfalls von Bock erbaut. An die Giebelseite des mit hoher Trockenanlage versehenen Ringofens (C, C) schliesst der massive, den Maschinen- und Werkstattraum (A) und den Pressraum (B) ent-

HP

Jiih L a

iifni

<*

HÜ

e.

ÜPIP

um ii

-C'.

(2.

Sb.

1!

Mir

4.

Fig. 1297. Grundriss.

Gewicht mittels einer Senkvorrichtung (/) nach unten, während zugleich die leere Karre auf der zweiten Förderschale nach oben befördert wird. In Verbindung mit dem Ofen steht der Maschinen- und Werkstattraum (A) und der Pressraum (B), welche beide massiv umschlossen sind. In A bezeichnet a eine Feilbank, b die Lokomobile und c eine Kreiselpumpe, in B desgleichen d die Ziegelpresse, e das Walzwerk, f den Tonelevator, h die Transmissionswelle. In Verbindung mit dem Pressraum (B) steht das Walzwerkshaus (C), ein offener, mit Pultdach versehener Schuppenanbau; in demselben befindet sich eine Tonvorwalze (*). Mit den Räumen A und B steht in Verbindung das Kreissägehaus (/)), welches Fachwerkumfassung hat und mit den beiden genannten massiv umschlossenen Räumen unter einem Pultdach angeordnet ist. Das Kreissägehaus, welches zum Schneiden aller beim Bau der Ziegelei erforderlichen Hölzer zuerst erbaut wurde und später zum Schneiden des reichen Holzbestandes des Gutes dienen soll, ist mit zwei Kreissägen (k, k) ausgestattet, von welchen j die grössere zur Bearbeitung schwerer Bauhölzer, die kleinere für leichte Bauhölzer, Bretter, Gerüstlatten usw. dient. Das Sägewerk (D) steht durch eine Tür mit dem Maschinenraum (A) in Verbindung, um die Späne als Brennstoff für die Lokomobile zu benutzen, j Von den beiden an den Schmalseiten des Sägewerkes angebrachten grossen Türen dient die eine zum Hereinbringen der rohen Hölzer, die andere zum Hinausschaffen der Schnittware. Die Lokomobile ist für den gemeinschaftlichen Betrieb des Sägewerkes und der Ziegelei bestimmt und kann im Winter während des Stillstandes der Ziegelei zum Sägewerksbetrieb allein benutzt werden. Die Transmissions welle (//, h) ist unterirdisch verlegt, so dass der Holzverkehr nirgends gestört wird.

haltende Anbau mit Pultdach. Im Raume A befinden sich die Feilbank (a) und die Lokomobile (b), im Raume B eine Ziegelpresse (c), in Verbindung mit dieser bezw. über derselben ein einfaches Walzwerk (d), welches zur Vorbereitung für den aus leichtem Lehm bestehenden, vorher genügend überwinterten Rohstoff völlig ausreicht. Der letztere wird mittels Schiebkarren über die Laufbrücke (h) in einen über dem Pressraum gelegenen Raum geschafft und hier unmittelbar in das Walzwerk geschaufelt; aus diesem gelangt der Ton in die darunter stehende Presse. Die frischen Ziegel werden mittels des vor dem Abschneideapparat stehenden Elevators (e) nach der Trockenanlage heraufgeschafft. Die Kreissäge (f) steht unter der Laufbrücke an

Der Ziegeleibetrieb ist derart, dass der vorher im Winter gegrabene, im Freien gesumpfte, also verarbeitungsfähige Ton in das leicht zugängliche Walzwerkshaus (C) gelangt, und hier in die im Keller aufgestellte Vorwalze (V) eingeschüttet wird. Nachdem der Ton die Walze passiert hat, fällt er auf den unter letzterer befindlichen Gurtelevator (/), und wird von diesem in schräger Richtung nach oben befördert, wo er in das kleine feingestellte Glattwalzwerk (e) und nach hier geschehener Durcharbeitung in die Ziegelpresse (d) gelangt. Der vor derselben befindliche Abschneideapparat reicht in das Hauptgebäude hinein, so dass die fertigen Ziegel unmittelbar durch den neben ersterem stehenden Elevator (g) nach den in Fachwerk ausgeführten Trockenböden geschafft werden können. Zur Beförderung

der Aussenwand des Pressraumes. Kreissäge, Walz- J den Selbstbedarf oder als lohnende Absatzware auf werk und Presse werden mit der kleinen Trans- | allen landwirtschaftlichen Ziegeleien angefertigt

werden können, erfordern einen von allen Klumpen, Steinen und anderen fremden Stoffen gut gereinigten, geschlämmten und tüchtig durchgekneteten Ton, welcher am besten mittels des Tonschneiders zubereitet wird. Gewöhnlich geschieht dies indes mit einer besonderen, mit jeder Dränröhrenpresse verbundenen Vorrichtung. Sehr vorteilhaft ist die Beimischung von Ziegelmehl zum Ton, da die Rohre dadurch schnell austrocknen, sich nicht verziehen und beim Brennen nur wenig schwinden.

Durch die Ziegelmehl-Beimischung werden die Rohre ver-klinkert, somit haltbar, und es findet bei denselben das Einsaugen des Wassers nicht wie bei porös gebrannten Rohren durch die Poren, sondern durch die Stossfugen statt. Um das gefährliche Eindringen von Wurzeln durch die Eugen zu verhindern, müssen die Rohre möglichst dicht schliessen, deshalb also gerade und winkelrecht gebrannt sein.

Das Formen der Rohre geschieht mittels besonderer, verschiedenartig konstruierter Dränröhrpressen, von denen als bekannteste die von Hatcher, Clayton, Randeil, William und Whitehead zu nennen sind. Die gepressten Röhren müssen sodann noch geputzt werden, dies geschieht derart, dass die beiden Rohrenden mit einer genau hinein passenden, mit Handgriff versehenen und stets nass gehaltenen Holzrolle glatt und rund gerollt werden, wodurch auch die Endflächen glatt und winkelrecht werden.

Das Brennen der Röhren geschieht am besten im Ringofen in der Art, dass die mit kleinen Röhren gefüllten grossen lotrecht stehend, hingegen der Rest der kleineren Röhren liegend gebrannt werden.

AA f

-i

U,

jVl

c-x

7V

Fig. 1298. Querschnitt.

~Äf:-

JL_

■//

□ru

‘Sm

Fig. 1299. Längsschnitt.

Fig. 1297—1299. Ringofen mit Trockenanlage für Maschinenbetrieb.

missionswelle {g) betrieben, mithin ist der ganze Betrieb höchst einfach.

„Anhang."

Die Erzeugung der Dränröhren.

Die Dränröhren, welche zur Entwässerung kalter Felder, ferner zu Wasserleitungen, Abzügen usw. für

4. Kalksamlziegelfahriken.

Das seit Mitte des vorigen Jahrhunderts immer mehr entwickelte, zurzeit fast vollendete und verhältnismässig einfache Verfahren, aus Kalk und Sand Ziegel herzustellen, welche die Eigenschaften guter gebrannter Lehmsteine besitzen, eignet sich dann für den Landwirt als ein durchaus gewinnbringender

Dampfaustritt i

/n

Dn/npfeintrz/t

AhUüihaJm

Nebenerwerb, wenn er über den dazn geeigneten Sand verfügt, die Anlage nach modernen Gesichtspunkten eingerichtet und ein genügend grosses und leicht erreichbares Absatzgebiet für die erzeugten Ziegel in Angriff genommen wird.

Dadurch, dass die Kalksandziegel nicht wie die Lehmziegel gebrannt werden, vereinfacht und beschleunigt sich die Erzeugung ungemein, es kann der Betrieb das ganze Jahr hindurch unabhängig vom Wetter stattfinden, was gerade für den Landwirt von grosser Bedeutung ist, indem er einen Teil seiner Leute im Winter in lohnender Weise zu beschäftigen vermag.

Der geeignetste Sand ist stets ein möglichst reiner, scharfer Quarzsand von verschiedener Korngrösse, der meistens in gegrabenem Zustande, also ungewaschen verarbeitet wird. Sand, der viel Lehm oder Ton in grösseren Stücken enthält, muss vorher gesiebt werden. Als Kalk empfiehlt sich nur ein guter, fetter, d. h. mindestens 75% reinen Ätzkalk (Kalziumoxyd) enthaltender Weisskalk, welcher nur allein imstande ist, die Kieselsäure des Sandes möglichst aufzuschliessen, zu lösen, um dadurch eine chemische und feste Verbindung von Kalk und Sand, d. h. Kalziumhydrosilikat herbeizuführen. Stark magnesiahaltige Kalke (Dolomite) lassen sich nur nach dem später zu erörternden Kalkhydratverfahren verarbeiten.

feuclitigkeit besitzt, vorzuziehen ist, um so mehr, als es weit billiger ist.

Der Kalk und Sand werden im Verhältnis von etwa 7—10 % zu 93—90 % in einer Mischmaschine innigst vermischt und die so gewonnene Mörtelmasse sofort in Stempelpressen unter grossem Druck zu Ziegeln geformt, welche auf Plateauwagen gesetzt werden, die mittels einer Schiebebühne vor dem sog. Erhärtungskessel (Fig. 1300) gebracht und auf Schienen in diesen hineingefahren werden. Die Erhärtungskessel sind 8—18 m lange, 1,8—2 m weite Dampfkessel, welche nach geschehener Füllung mit Steinwagen dampfdicht geschlossen werden und denen dann Hochdruckdampf von 8 Atm. vom Betriebskessel zugeführt wird, welcher binnen 8—9 Stunden die vollständige Versteinerung der Ziegel bewirkt. Durch den Hochdruckdampf wird die Kieselsäure des Sandes aufgeschlossen, gelöst und eine Überführung

\SidurhaisvaM

LI

WWW]

Fig. 1300. Erhärtungskessel.

fManometer

gebrannt sein; für grosse Anlagen empfiehlt sich die Errichtung eines eigenen Kalkofens, um den Ätzkalk möglichst billig zu beschaffen.

Die Herstellung der Kalksandziegel geschieht nach dem Ätzkalkverfahren und nach dem Kalk

hydratverfahren. Bei ersterem wird der gemahlene Ätzkalk mit Sand von feuchter Beschaffenheit, erforderlichenfalls unter weiterem Zusatz von Wasser vermischt und durch die Sandfeuchtigkeit in sog. Silos, Löschtrommeln oder dgl. gelöscht und so die Verkieselung (Erhärtung) der Masse angebahnt. Beim Kalkhydratverfahren wird der Kalk vorerst in einer Löschtrommel oder in sog. Löschkästen durch Wasserzusatz und unter Dampfdruck abgelöscht, sodann fein pulverisiert und mit Sand von nur mässig feuchter Beschaffenheit vermischt.

Das erstere Verfahren ist stets und allein dort am Platze, wo es sich um die Verarbeitung dauernd stark-feuchter Sandmassen handelt, während das letztere dort, wo der Sand keine grosse Durchschnitts-

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Der zu verwendende Kalk muss stets frisch derselben in das unlösliche, die grosse Festigkeit der

Steine bewirkende Kalziumhydrosilikat herbeigeführt. Ein etwa noch übrig gebliebener Teil des Ätzkalkgehaltes der Ziegel wird, sobald diese aus dem Kessel an die Luft kommen, durch die Luftkohlensäure in harten kohlensauren Kalk verwandelt, wodurch die Steine den Endgrad der Härte erreichen.

Das spezifische Gewicht der Kalksandziegel beträgt 2,5, sie sind also so schwer wie Sandstein. Die zulässige Druckbeanspruchung guter Kalksandziegel schwankt zwischen 7—14 kg/qcm. Die geringe Dauerhaftigkeit mancher Kalksandziegel wird gewöhnlich durch folgende Umstände verschuldet:

1. der gebrannte Kalk war magnesiahaltig (Dolomit-kalk), 2. der Kalk war nicht gut, nicht vollständig gelöscht, 3. der Sand war unrein und 4. die Steine wurden nicht stark genug gepresst.

Zur Herstellung von je 1000 Ziegeln im Normalformat (6,5 x 12 x 25 cm) sind etwa 2% cbm gegrabener, aufgelockerter Sand und etwa 175—200 kg Kalk erforderlich. Die Herstellnng von 1000 Kalk

40

sandziegein erfordert eine Arbeiterscliiclit zu etwa 3 M. Lohn, 2x/₄ cbm Sand zu etwa 0,68 M. (wo Sandgrube in der Nähe der Fabrik), 200 kg gebrannten Kalk zu etwa 3,6 M., 100 kg Kohlen zu etwa 2 M. und an Schmiermaterial, Beleuchtung usw. etwa 0,22 M., so dass die Herstellungskosten etwa

9,5 M. betragen, welche sich jedoch durch den für Amortisation, Reparaturen, Ersatzteile usw. anzusetzenden Mindestbetrag von 2 M. auf etwa 11,5 M.

die Fabrik zweckmässig an einem dieser erbaut und der Sand dann mittels Feldbahn herangeschafft.

Die Fabrikanlage soll in möglichst kleinem Umfang, aber jederzeit vergrösserungsfähig und in baulicher wie maschineller Beziehung möglichst einfach und übersichtlich gestaltet werden. Die Maschinen können grösstenteils in einem niedrigen billig zu errichtenden Fachwerksgebäude untergebracht werden, so dass nur der verhältnismässig kleine Mörtelauf-

A.

I»

im

Sii

•L.

H®-!

4-

E«ES

Fig. 1301. Grundriss.

erhöhen. Die örtlichen Material- und Lohnpreise sind allerdings sehr verschieden, doch ist es leicht, nach vorigen Angaben die Berechnung der Herstellungskosten für den Einzelfall vorzunehmen.

Die Lage der Kalksandziegelfabrik muss eine bequeme Zufuhr von Kohlen, Kalk und eine bequeme Abfuhr der fertigen Ziegel gestatten. Grenzt das Sandlager unmittelbar an Strasse, Eisenbahn oder Wasser, so wird die Fabrik selbstverständlich unmittelbar auf dem Sandlager errichtet, ist dieses aber weit entfernt von den Verkehrswegen, so wird bereitungsraum als 2 geschossiger Massivbau auszuführen ist. Für kleine Anlagen von 400—600000 Steinen Jahreserzeugung genügt eine sehr einfache maschinelle Einrichtung, und zwar eine Handpresse zum Formen und Pressen von täglich 2000 und mehr Steinen, und zum Betrieb der erforderlichen Kalk-und Sandmischmaschine ein Göpel oder kleine Lokomobile; noch mehr verbilligt sich die Anlage, wenn das Mischen der Rohstoffe durch Handbetrieb geschieht. Eine solche kleine, in einem bereits vorhandenen Raume auf stellbare maschinelle Einrichtung

lässt sich schon je nach Grösse und Leistungsfähigkeit für 8000 bis 13000 M. beschaffen.

Die Ausführung und Einrichtung von Kalksandziegelfabriken soll nur bewährten Spezial-lnascliinenfabriken übertragen werden. Von solchen sind u. a. zu nennen: Paucksch, Landsberg a. W. und Kommnick, Elbing (Westpreussen).

In den Fig. 1301 bis 1304 veranschaulichen wilden Normalplan einer Kalksandziegelfabrik nach dem Ätzkalkver-f ähren von Paucksch.

Das Gebäude ist zum grössten Teil ein 1 stockiger billiger Fachwerksbau zur Aufnahme der Maschinen und Kessel und zum kleinsten Teil ein 2- bezw. 3 geschossiger Massivbau, der als Mörtelaufbereitungsraum und Pressraum dient.

Die Lage und 'Anordnung der Räume und der Betriebsgang sind folgende:

An der linken oberen Ecke liegt der Raum zum Mahlen des Kalkes. Hier wird der vorher mittels Steinbrecher oder der Hand vorgebrochene ungelöschte Stück- oder Ätzkalk mittels des Elevators (■G) der Kugelmühle (F) zugeführt und in dieser zu feinem Pulver zermahlen. Neben den Mahlraum liegt der Raum für den Dampfkessel (A) und die Kohlen und zwischen beiden Räumen der Raum für die Betriebsmaschine (B). Der fein gemahlene Ätzkalk wird an der Kugelmühle in einer bestimmten Gewichtsmenge

Ää

fl

v?/

Wxi

IJ;./

Fig. 1302. Querschnitt nach C—D.

n n n n n h fl

P\ :

lll

lö

Fig. 1303. Längsschnitt nach A—B.

■1

0'

Fig. 1304. Vorderansicht.

Fig. 1301—1304. Kalksandziegelfabrik nach dem Ätzkalkverfahren.

40*

Die noch vorhandene Sandfeuchtigkeit bahnt das Löschen des Kalkes an, welches erst nach gründlicher Durchmischung der beiden Stoffe durch Zusatz von Wasser aus dem im Dachgeschoss befindlichen Behälter (M) vollendet wird. Das pressfertige Mischgut gelangt nun durch eine untere Öffnung der Maschinen auf die im Erdgeschoss befindlichen beiden liegenden Steinpressen (E, E), welche jede 900—1000 Steine in 1 Stunde liefern. Die fertigen Steine werden nun auf Plateauwagen gesetzt und mit diesen in die beiden Erhärtungskessel (C, C) eingefahren und, wie schon beschrieben, mittels 8 Atm. Dampfdruckes vollständig gehärtet.

in Säcke abgewogen und diese werden wie auch in diesen durch starke Verdunstung entstehende der Sand in Lowrys mittels eines Aufzuges (Fahr- Dampf dringt zugleich mit den Feuergasen in den Stuhles) in das Dachgeschoss des Mörtelaufbereitungs- Ofen ein und schützt auch die Roststäbe vor schneller raumes heraufbefördert. Der Sand gelangt nun Zerstörung durch die grosse Hitze, durch die Fülltrichter in die beiden Aufbereitungs

in rostlosen Öfen wird der Wasserdampf auf andere geeignete Weise eingeführt, jedoch darf der Brennstoff nicht etwa angefeuchtet werden, weil dessen so dass sich das nunmehr zugesetzte Atzkalkpulver Heizwirkung sonst leiden würde, mit dem Sand schnell und vollkommen vermischt.

maschinen (.D, D), in denen er erhitzt und in kürzester Zeit einen grossen Teil seiner Feuchtigkeit verliert,

5. Kalköfen.

A. Das Brennen des Kalkes.

Das Brennen der kohlensauren Kalksteine (kristallinischer Kalkstein — Marmor —, dichter Kalkstein, Kalkmergel, Dolomit, Kalktuff, Kreide) bezweckt bei angemessen hohen Temperaturen eine Trennung der sich verflüchtigenden Kohlensäure von der Kalkerde (Kalzium), welche in der für die Bautechnik, Industrie und Landwirtschaft wertvollen Form von Ätzkalk (Kalziumoxyd) gewonnen wird.

Das Austreiben der Kohlensäure aus dem Kalkstein und dem Kalkofen muss schnell erfolgen, es wird dies durch einen lebhaften Wechsel der den Kalk umgebenden Luft erreicht, während beim Brennen in kohlensäurereicher Luft nur wenig Kohlensäure ausgetrieben wird. Auch wird das Entweichen der Kohlensäure durch das Vorhandensein von Wasserdampf beschleunigt.

Es empfiehlt sich daher, anstatt trockner, d. h. nach dem Brechen lange an der Luft gelegener Kalksteine, möglichst nur frisch gebrochene, grubenfeuchte Steine mit lufttrocknem Brennstoff in den Ofen zu bringen. Da die im Kalkstein enthaltene Feuchtigkeit jedoch früher entweicht als die Kohlensäure, so ist es auf jeden Fall viel wirkungsvoller, während der Zersetzung des Kalksteines den Wasserdampf so in den Ofen einzuführen, dass er die zu brennende Masse von unten nacli oben durchdringt. Zu diesem Zweck bringt man unter dem Rost Wasserbehälter an, der

Die Brenntemperatur erfordert eine besondere Aufmerksamkeit beim Brennen von Kalksteinen, welche mit Ton, Kieselsäure, Eisenoxyd und Alkalien verunreinigt sind, da solche bei zu hoher Temperatur an der Oberfläche versintern, d. h. eine glasartige dichte Oberfläche annehmen, so dass die Kohlensäure nicht aus den Kalksteinen zu entweichen vermag. Ein solches Erzeugnis wird totgebrannter Kalk genannt, er ist für die Bereitung von Luftmörtel ganz untauglich, da er sich nicht löschen lässt. Derartig gesinterter Kalk kann nur zur Bereitung von hydraulischem Mörtel verwendet werden. Bei zu niedriger Brenntemperatur wird die Kohlensäure nicht ganz ausgetrieben, der Kalk ist halbgar gebrannt und löscht sich nicht vollständig.

Zur Beschickung des Kalkofens sollte man nur möglichst gleichmässige Stücke verwenden, oder zur Vereinfachung der Arbeit die grossen Kalksteine dem Feuer zunächst, die kleinen hingegen entfernter, an die Wand und nach oben hinbringen, da erstere die Kohlensäure weniger schnell abgeben als letztere.

Der Brennprozess verläuft im Anfang in der Weise, dass Wasser- und Kohlendämpfe als dicker, dunkler Rauch entweichen, welcher beim späteren Durchschlagen der Flamme eine mehr violette Farbe annimmt und allmählich heller wird, wo alsdann die Zersetzung des Kalkes, das Austreiben der Kohlensäure, eintritt.

Beim Anfang des Brandes muss die Temperatur eine den besonderen Eigenschaften des zu brennenden Kalksteines angepasste, möglichst mässige, allmählich fortschreit ende sein, um den Kalkstein zn schmauchen, d. h. von seiner Feuchtigkeit langsam zu befreien und ihn zu erwärmen. Bei einer im Beginn des Brandes zu schnell gesteigerten Temperatur werden die Kalksteine gesprengt, wodurch die aufgesetzten Feuer- oder Schürgassen einstürzen, folglich der Zug im Ofen gehemmt wird.

Die Temperatur wird nun allmählich bis zur Weissgluthitze etwa 1300° C. gesteigert und dieselbe längere oder kürzere Zeit unterhalten. Die Dauer der Brennzeit hängt von vielen Umständen ab, kleinere Öfen brennen in 30—40 Stunden aus, grössere erfordern eine längere Zeit, je nach der Beschaffenheit des Kalksteines, des Brennstoffes, der Witterung und der Ofenbauart.

Feuerung.

Ein besserer Brand und weniger Brennstoffverbrauch wird durch die eigentlichen Kalköfen er-Der abgekühlte Kalk wird dann sobald als möglich reicht, deren Umfassungswände aus festem Mauer-aus dem Ofen herausgezogen, da er sonst aus der werk ausgeführt werden. Nach beendigtem Brande atmosphärischen Luft mit grosser Begierde Feuchtig- lässt man die periodischen Kalköfen erkalten, um den keit aufnimmt und dann ganz oder teilweise zerfällt. Kalk herauszunehmen, während in den kontinuierlichen Öfen das Brennen ohne Unterbrechung vor sich geht, indem der gar gebrannte Kalk von Zeit zu Zeit unten teilweise herausgezogen und in dem

Das Kalkbrennen geschieht entweder in Feld- Mafse, wie dieses geschieht, von oben wieder rohes öfen (Gruben, Meilern) oder in eigens dazu erbauten ; Gestein nachgefüllt wird.

Öfen, welche für Holz-, Torf-, Braunkohlen-, Steinkohlen-, Koks- und Gasfeuerung eingerichtet, und je nachdem man zeitweise (periodisch)oder andauernd (kontinuierlich) brennen will, verschiedenartig konstruiert sind, und hinsichtlich der Befeuerungsweise unterschieden werden können in:

Den Garbrand der Steine erkennt man teils an der weissen Farbe, dem heftigen Weissglühen der Steine, in welchem sie unter der Decke als eine gleichsam wollige, lockere Masse erscheinen, teils an der Raum- und Gewichtsveränderung derselben, indem sie durch das Entweichen von Kohlensäure und Wasser kleiner und leichter werden. Dieses sog. Schwinden der Kalksteine ist nach der Beschaffenheit derselben verschieden, meistens beträgt es 44 °/0 des Gewichtes und 10—20 °/₀ des Rauminhaltes. Nach Beendigung des Brandes muss der gebrannte Kalk allmählich abkühlen, da durch eine zu schnelle Abkühlung nicht selten ein Zerspringen desselben eintritt.

B. Die verschiedenen Arten der Kalköfen.

a) Öfen mit Rostfeuerung oder doch mit festliegendem Herde (Öfen mit lotrechter langer Flamme);

ß) Öfen mit wechselweiser Beschickung von Kalk und Brennstoff (Öfen mit lotrechter kurzer Flamme), sowie

y) Öfen mit wagerechter Flammenbewegung.

1. Feldöfen.

Unter dieser Bezeichnung versteht man alle diejenigen einfachsten Brenneinrichtungen, welche ohne gemauerte Wände, ohne besondere Heiz Vorrichtung in der Form von Meilern über der Erde oder grubenartig in der Erde angelegt werden, und die bei der Natur des heute als Industrie schwunghaft betriebenen Kalkbrennereigewerbes nur noch bei niedrigen Brennstoffpreisen und geringem Kalkbedarf in vom Verkehr abgelegenen Gegenden zur Anwendung gelangen, in welchen sie den nächstgelegenen Ortschaften Bau-und Düngekalk liefern.

Der einfachste Feldofen ist der Meiler; das Brennen in demselben geschieht derart, dass man Kalk- und Brennstoff in abwechselnden Lagen in der Form eines Bienenkorbes oder Kegels aufschichtet und dann den Meiler an seiner ganzen Oberfläche mit einer Lehmschicht bedeckt, um das Ausstrahlen der Hitze zu vermeiden. Die Meiler ergeben einen sehr hohen Prozentsatz ungar gebrannten Kalkes.

Ein besseres Erzeugnis und weniger Brennstoffverbrauch erreicht man mit den Gruben; diese sind von zylinder-, trichterförmiger oder prismatischer Gestalt und werden in die Erde hineingegraben oder in der Grube entweder abwechselnd mit Brennstoff aufgeschichtet, und dieser von unten auf entzündet, oder man überwölbt den Boden der Grube mit Kalksteinen, füllt den verbleibenden Raum mit Kalksteinen aus und unterhält unterhalb des Gewölbes die

2. Kalköfen für zeitweisen Betrieb.

Nach der Bauart teilt man sie ein in liegende und stehende, letztere werden auch Hoch- oder Schachtöfen genannt.

Der liegende Kalkofen, welcher aus einem länglich-viereckigen, mit dicken, feuerfesten Mauern umgebenen, überwölbten Raume besteht, kommt nur selten vor. Solche Öfen sind nur zum gemeinschaftlichen Brennen von Kalk und Ziegelsteinen geeignet, indem man ersteren im unteren Teil, letztere im oberen Teil des Ofens brennt, welchen man auch wohl durch ein durchbrochenes, die Flamme des unteren Ofens durchlassendes Gewölbe in zwei Hälften abteilt, man brennt dann die oben befindlichen Ziegelsteine mit der verlorenen Wärme der unteren Kalkofenabteilung. Zum zeitweiligen Brand von Kalk und Ziegelsteinen, besonders bei einem kleinen Betrieb nach beiden Richtungen hin, eignet sich am besten der unter dem Namen Kasseler Flammofen bekannte Ziegelofen.

Zum Brennen von Wiesenkalk und Kreide kann man nur den liegenden Kalkofen benutzen, da die wie Ziegelsteine geformte Rohmasse wegen ihrer geringen Druckfestigkeit nicht die grosse Belastung, wie sie in den Schachtöfen vorhanden ist, ertragen kann. Die liegenden Öfen haben keinen Rost und eignen sich mithin nur für Holzfeuerung.

Die Schachtöfen haben die Form eines zylinder-, trichter- oder birnenförmigen Schachtes und sind teils ohne, teils mit Rostfeuerung versehen. Für erstere dient als Brennstoff nur Holz, für letztere Steinkohlen

wWm.

fm illlll

W:

mm

V J

itHS !* I

ismn

t.

Fig. 1305. Periodischer Schachtofen ohne Rost (lotrechter Schnitt).

einzelner periodischer Kalköfen befassen, schicken wir an dieser Stelle einige

allgemeine Gesichtspunkte voraus, betreffend die | erzeugt, so müssen die Öfen mit Ausnahme der Anlage und Konstruktion der Kalköfen für frei bleibenden, periodischen und kontinuierlichen Betrieb.

Der beste Ofenquerschnitt für den Schachtofen ist der kreisförmige, weil in einem solchen das Feuer und die Hitze sich viel gleichmässiger verteilen können als in einem reckteckigen, und weil die kreisförmige Ofenwandung dem Drucke der nach aussen strebenden Kalksteinsäule einen grösseren Widerstand entgegensetzt. Das vom Feuer berührte innere Mauerwerk des Kalkofens muss aus feuerfesten Steinen bestehen, besonders bei kontinuierlich betriebenen Kalköfen müssen beste Schamottesteine gewählt werden, welche mit fettem Lehm- oder Schamotte-mörtel und engem, sorgfältigen Fugenwechsel zu vermauern sind; bei Öfen mit unterbrochenem Betriebe kann man schon eher von einer grossen Feuerfestigkeit des inneren Mauerwerkes absehen, da die grösste Hitze hier stets nur kurze Zeit einwirkt.

Braunkohlen und Torf. Da der Verbrennungsraum in den rostlosen Öfen grössere Abmessungen annimmt als für eine sparsame Verbrennung günstig ist, so wendet man heute fast überall auch für Holzfeuerung Roste an. Schachtöfen, bei welchen die Erhitzung des Kalksteines durch die Flamme und heissen Feuergase des auf einem oder mehreren Rosten verbrennenden Heizstoffes stattfindet, nennt man daher auch Öfen mit langer Flamme. Schachtöfen, die abwechselnd mit wagerechten Lagen von Kalk und Brennstoff gefüllt werden, heissen Öfen mit kurzer Flamme; bei ihnen wird die Hitze des Brennstoffes mehr unmittelbar an die Kalksteine übertragen, und da die Verbrennung zwischen den Kalksteinlagen und in den verbleibenden engen Hohlräumen vor sich geht, so wird eine eigentliche Flammbildung verhindert. Die Öfen mit kurzer Flamme haben den Vorzug, dass sie während des Brandes keine besondere Beaufsichtigung erfordern und dass der Betrieb bei richtiger Wahl des Brennstoffes, z. B.

Koks, infolge der innigen Berührung desselben mit dem Kalk ein sparsamer ist. Allerdings wird der gebrannte Kalk durch Asche und Schlacken des Brennstoffes stark verunreinigt und geht, falls er Verunreinigungen, wie Ton, Quarz usw.> enthält, mit der Asche leicht sinternde Verbindungen ein. Die Schachtöfen mit langer und mit kurzer Flamme dienen ohne wesentliche Änderung auch für kontinuierlichen Betrieb.

Bevor wir uns mit der Beschreibung

Zur Standfestigkeit und Dauer des Ofens und zur möglichsten Einschränkung des Wärmeverlustes müssen die Mauern möglichst stark ausgeführt werden. Damit die durch die grosse Hitze hervorgerufenen Bewegungen des inneren Mauerwerks unabhängig vom äusseren geschehen können, soll man die inneren Xernmauern durch eine ¹/, Stein breite Luftisolierschicht von dem Umfassungsmauerwerk trennen. Dies hat den weiteren Vorteil, dass etwaige Beschädigungen der inneren Wände auch bequemer und rascher ausgebessert werden können, indem man ohne Rücksicht auf den Verband mit den Umfassungsmauern nur die beschädigten Steine auszuwechseln hat. Die durch die grosse Hitze bewirkte Ausdehnung des Mauerwerkes wird durch kräftige eiserne Reifenanker bedeutend abgeschwächt.

Da die Einwirkung heftiger Winde auf freistehende Kalköfen einen mangelhaft gebrannten Kalk

«SA

r VV'<

S * -

te üi

Hü

in

uni!

mg

MHHl

zum Abzug der Gase dienenden Gicht vollständig unter Dach und Fach gebracht werden.

Die Feuerroste müssen eine genügend grosse Oberfläche haben, damit eine gewisse Menge Brennstoff in einer Zeiteinheit auf denselben verbrannt werden kann, ferner müssen die Rostspalten zum Durchlass der erforderlichen Luftmenge eine genügende Weite besitzen. Im allgemeinen ist anzunehmen, dass die Summe der Rostspalten bei Holz- und Torffeuerung ¹/₅—¹/₇, bei Steinkohlenfeuerung x/₃ der ganzen Rostfläche betragen muss. Die Rostspalten erhalten bei Holzfeuerung eine Weite von 7—8 mm, bei Torf eine solche von 15—20 mm, bei erdiger Braunkohle nicht über 4 mm, bei steinartiger Braunkohle 10 mm. Bei Steinkohlenfeuerung werden die Roststäbe je nach der Beschaffenheit ersterer 5 bis 10 mm weit angelegt. Am geeignetsten ist der Planrost mit einfach-kräftigen Roststäben; bei seitlicher

Feuerung mit Braunkohlen kann auch der Treppenrost verwendet werden.

Fig. 1305 stellt einen periodischen Schachtofen der gewöhnlichsten Art ohne Rost dar. Der zylinderförmige Schacht wird aus Ziegelsteinen gemauert und ist an der Vorderseite über der Sohle mit einem gewölbten Schürloch zum Einbringen des Brennstoffes versehen. Der Ofen hat meistens eine Höhe von 3 m, einen oberen lichten Durchmesser von

-J«

Fig. 1306. Grundriss.

CN

mmW,

KT*

31

hgjrt

WM

Fig. 1307. Lotrechter Schnitt.

Fig. 1306 und 1307. Periodischer Schachtofen ohne Rost.

2 m, einen unteren von 1,8 m und eine Wandstärke von ca. 1 m. Zur Stütze des Gemäuers dienen ausserhalb vorgelegte Strebepfeiler. Es ist vorteilhaft, mehrere Öfen nebeneinander und in einem Hügelabhang oder im Abhang des Kalksteinbruches anzulegen, wodurch eine Mauer für zwei Öfen gemeinschaftlich dient und die Kalksteine bequemer in die obere Öffnung (Gicht) gebracht werden können, als wenn der Ofen einzeln und freistehend über dem Gelände erbaut wird. Zur Beschickung des Ofens wird wie beim Feldofen über der Ofensohle ein über

wölbter hohler, nach dem Schürloch hin offener Raum aus regelmässigen grösseren Kalksteinen gebildet, welcher für die Befeuerung des Ofens dient. Alsdann füllt man den übrigen Raum des Ofens durch die Gicht mit Kalksteinen, deckt dieselben endlich mit einer Schicht wenn möglich flacher Steine ab, in der man Rauchabzugsöffnungen ausspart und zündet zuletzt den Ofen mit Reisigholz an.

Fig. 1306 und 1307 stellen im Grundriss und lotrechten Schnitt einen anderen periodischen Schachtofen ohne Rost dar. Über der Feuersohle (a) wird in einer Höhe von ca. 1,25 m das Gewölbe (b) über einer Bretterleere aus grösseren Kalksteinen hergestellt und dann der übrige Raum des Schachtes mit Kalksteinen derart ausgefüllt, dass hinreichende Zwischenräume für den Durchgang der Flamme frei bleiben.

Um die Flamme möglichst nach der inneren Ofenumfassung hinzuleiten, werden in die Kalksteinbeschickung Holzscheite (c) eingelegt, welche nach ihrem baldigen Verbrennen Zugkanäle bilden. Die Öffnung (e) dient zum Einbringen des Brennholzes. Ein solcher Ofen von 5 m Höhe, 2 m oberem und

2,5 m unterem Durchmesser erfordert etwa 72 Stunden Brennzeit und auf 1 Raumteil gebrannten Kalk 2—3 Rauniteile Buchenscheitholz. Auch diese Öfen werden zweckmässig in das Erdreich hineingebaut, stehen sie indes, wie im vorliegenden Falle, frei, so sind zu ihrer Abstützung Strebepfeiler (d, d) anzubringen.

Einen periodischen Schachtofen mit Planrost für Torf-, Braunkohlen- oder Steinkohlenfeuerung und mit eiförmigem Schacht zeigen die Fig. 1308 u. 1309 in Grundriss und Schnitt.

Über dem Rost (a), dessen Stäbe in den Kerben eines Eisenringes 1,3 m hoch über der Aschenfallsohle (c) liegen, wird zunächst in bekannter Weise ein Kalksteingewölbe hergestellt und der Schacht dann wie früher ausgefüllt. Zur Befeuerung des Ofens und zum Ausbringen des gebrannten Kalkes dient die von dem überwölbten Raume (e) her zugängige Schüröffnung (d). Das Kerngemäuer (/) besteht aus feuerfesten Steinen, das Aussenmauer-werk (g) aus gewöhnlichen Ziegel- oder Bruchsteinen. Die üblichsten Mafse eines solchen Ofens sind: 5,7 m Gesamthöhe, 2,4 m grösster Durchmesser, 0,8 m Gichtdurchmesser, 0,5 m Gichthöhe und 1,5 m Rostdurchmesser.

Zum Garbrennen erfordert dieser Ofen 18—36 Stunden, die Menge des gebrannten Kalkes beträgt 60—64 cbm und die Menge des verbrauchten Torfes durchschnittlich 2 cbm auf 1 cbm gebrannten Kalk.

Das aus Kalksteinen über dem Rost herzustellende Gewölbe kann man nebst dem Rost bei den vorher besprochenen und ähnlichen Ofenkonstruktionen,

In die Kalkstein-Füllung werden an passenden Stellen Holzscheite eingesteckt, die verbrennend Fig. 1310 zeigt den Schnitt    durch einen perio-    Hohlräume bilden, welche die Hitze nach den Wänden

wenigstens bei Holzfeuerungen, auch durch eine Über-    Kalksteine derart aufgefüllt, dass ihre Stärke vom

Wölbung des Aschenrauines mit einem flachen, durch-    Mittelpunkt des Ofens bis zum Umfang an Grösse

brochenen Gewölbe aus feuerfesten Steinen ersetzen; abnimmt, damit der Brand möglichst gleichmässig wird, ein solches hat infolge seiner Öffnungen die Wirkung eines eisernen Rostes.

dischen Kalkofen, welcher aus    zwei übereinander-    leiten und dadurch gleichmässig verteilen. Nach der

befindlichen eiförmigen Schachtabteilungen besteht,    Füllung des Ofens wird die Luke des oberen Aschenmittels welcher es möglich ist,    einen guten Brand    loches bis auf ein kleines Loch, welches nach Be

i¹

lieben geöffnet werden kann, um den Fortschritt der Heizung an der Mündung der oberen Abteilung zu beobachten, zugemauert. Da die unteren Steine früher als die oberen gar gebrannt sind, so giesst man, um das Totbrennen derselben zu vermeiden, nach 20 bis 40 ständigem Brennen in den vor dem Rost stehenden Behälter (K) Wasser. Der durch die ausstrahlende Rostglut hervorgebrachte Wasserdampf verhindert

11

mm,

F]

Hü F

-ir-z—t. r .i-j-

ÜÜÜ

Fig. 1308. Grundriss.

li

■hhv

Fig. 1310. Periodischer Doppel-Schachtofen (lotrechter Schnitt).

Zur Füllung des Ofens wird wieder über dem Rost das in der Fig. 1310 punktiert angedeutete Kalksteingewölbe errichtet und auf demselben die

mm

Fig. 1309. Lotrechter Schnitt.

Fig. 1308 und 1309. Periodischer Schachtofen mit Rost.

ei sehr wenig Brennstoffverbrauch zu erhalten. Die günstigsten Hauptmafse des Ofens sind: grösster Durchmesser (A, A) 3,55 m, Durchmesser (B, B) (Spitze der gebrannten Ladung) 2,25 m, Durchmesser (Z>, D) (Spitze der gebrannten Ladung) 1,55 m, Stärke des Mauerwerkes bei E, E 2 m, bei E, F

1,6 m.

nicht nur das Totbrennen, sondern erleichtert auch die Entbindung von der Kohlensäure.

Nach Beendigung des Brandes in der unteren Abteilung beginnt man mit der Feuerung in der oberen Ofenhälfte. Diese hat keinen Rost, es werden daher die Reisigbündel aufrecht auf den gebrannten Kalk der unteren Abteilung gestellt. Während der Feuerung im oberen Herde belässt man nur eine 10 cm weite Öffnung am unteren Aschenloch, während das obere Aschenloch geschlossen wird. Der Brand der oberen Abteilung ist gleichmässiger zu bewerkstelligen, als in der unteren. Nach Beendigung desselben hört man zu feuern auf, schliesst alle Öffnungen möglichst luftdicht und beginnt 12 Stunden später den Ofen zu entleeren. Der Ofen erforderte bei 85¹/₂ stündiger Heizung für beide Abteilungen durchschnittlich 802 kg Holz auf 1 cbm gebrannten Kalk.

Wie schon früher erwähnt, nennt man alle periodischen Schachtöfen mit Rostfeuerung oder doch mit einem festliegenden Herde Öfen mit langer

Flamme, im Gegensatz zu den Schachtöfen mit kurzer Flamme.

Die Form dieser Öfen ist meistens die eines Trichters, ihre Beschickung- findet derart statt, dass man auf dem Bost zunächst eine gewisse Menge leicht entzündlichen Brennstoff und auf dieser eine Lage des zur Verwendung kommenden Brennstoffes ausbreitet; auf diese folgen dann miteinander abwechselnde Schichten von Kalksteinen und Brennstoff.

nachdem der Ofen bis zur Hälfte gefüllt ist. Hat das Feuer die Höhe des Ofens erreicht, so bedeckt man die Stellen, wo sich die Glut zeigt, mit Erde, um dieselbe gleiclnnässig über den ganzen Ofen-quersclmitt zu verteilen. Ein etwa 8 m hoher, unten 1 m, oben 2,75 m im Lichten weiter Ofen erfordert eine mittlere Brennzeit von 3—4 Tagen. Der gebrannte Kalk wird teils von unten durch das Schiir-loch, teils von oben, wenn er auch hier abgekühlt ist, ausgebracht.

liehen Betrieb dienen, wenn man den gar gebrannten und teilweise abgekühlten Kalk an der Schiiröffnung des Ofens abzieht und den durch das Nachsinken des noch nicht gar gebrannten Kalkes entstehenden leeren Kaum in abwechselnden Lagen mit Kalk und Kohle wieder ausfüllt; selbstverständlich muss der

vB

Das Anziinden des Ofens erfolgt bereits

Hi

Mi

Uly

HP®

II

I,:

V- ' Bfp

.....üi

3. Kalköfen für ununterbrochenen Betrieb.

Während die periodischen Kalköfen den Nachteil haben, dass sie sich nach beendetem Garbrennen des Kalkes bis zur nächsten Füllung vollständig abkühlen und bei jedem neuen Brande mit dem Auf-wande einer gewissen Menge von Brennstoff erhitzt werden müssen, ferner die Hitze der rotglühenden Kalksteine unbenutzt nach der Beendigung des Brandes verloren geht, so dass die periodischen Öfen nur dort vorteilhafte Anwendung linden, wo das Kalkbrennen, wie z. B. in der Landwirtschaft, als Nebengewerbe betrieben wird, haben die kontinuierlichen Öfen den Vorteil einer ununterbrochenen, fortlaufenden Betriebsweise, die von allen Zufälligkeiten der periodisch betriebenen Öfen befreit ist.

Der ununterbrochene Betrieb führt zu einer be-

Fig. 1311. Grundriss.

(l

ä. m

b\

i __

111

deutenden Brennstoff-Ersparnis, zu einer gleich-mässigeren Beschaffenheit des gebrannten Kalkes, die Nutzwirkung ist mindestens 50 °/₀ höher als bei den periodischen Öfen, auch ist eine wesentliche Arbeitsersparnis im Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit vorhanden.

Wie bei den periodischen Öfen, so treten auch bei den kontinuierlichen solche mit langer, mit kurzer, sowie mit wagerechter Flamme auf, welche entweder wie der Kingofen aus einem in sich Ofenschacht eine für den kontinuierlichen Betrieb

ÜI

fl

' . ■Mil l__

Fig. 1312. Lotrechter Schnitt.

Fig. 1311 und 1312. Kontinuierlicher Schachtofen (Rüdersdorfer Ofen,) mit Rost.

zurückkehrenden Brennraum oder aus einer Anein- genügende Höhe besitzen.

anderreihung einzelner durch Brennkanäle miteinander Unter den kontinuierlichen Schachtöfen mit Rostverbundener kleiner Öfen oder Kammern bestehen. feuerung und langer Flamme nimmt der Rüders-Die Konstruktion der ununterbrochen betriebenen dorfer Ofen, der zuerst auf den Kalkwerken bei Schachtöfen unterscheidet sich von derjenigen der Rüdersdorf eingeführt wurde, eine hervorragende periodischen Öfen oft nur wenig.    Stelle ein.

So kann der periodische Schachtofen mit kurzer Einen solchen Ofen zeigen die Fig. 1311 und Flamme ohne wesentliche Änderung für kontinuier- 1312 im wagerechten und lotrechten Schnitt. Der

Füllschacht (C), welcher aus zwei verschieden grossen, I menge entstehende Raum durch frische Steine ausschlanken Kegeln besteht, die mit ihrer Basis auf- gefüllt, einanderstehen, hat von der Sohle bis zur Gicht

Die Tagesleistung

12—14 m Höhe, einen Gichtdurchmesser von 1,9 eines 3 schürigen Ofens bis 2,2 m, einen Durchmesser in der Höhe der beläuft sich auf 9000 kg Feuerungen (b) von 2,8 m und einen Sohlendurch- | Stückkalk, diejenige

messer von 2 m.

Das aus Ziegelsteinen erbaute Kernmauerwerk (d) ist bis auf 8 m Höhe mit einer Verblendung aus feuerfesten Steinen versehen, welche im untersten Teil l¹/₂, in der Mitte 1 und im obersten Teil ¹/₂ Stein stark ist. Das Kernmauer werk ist mit einem aus

iPB

-b

n-

eines 4 schürigen auf mehr als 11000 kg und die eines 5 schürigen Ofens bis 15 000 kg.

Kalksteinen erbauten Kegelmantel (e) isoliert, zwischen welchen sich zur Vermeidung der Wärmeausstrahlung nach aussen und zur Ermöglichung einer Ausdehnung des Mauerwerkes (d) ein 15 cm breiter, mit einem schlechten Wärmeleiter, z.B. Asche, Sand, ausgefüllter, besser aber frei bleibender Zwischenraum befindet. Das ganze Schachtmauerwerk wird schliesslich noch mit dem sechsseitigen Mauermantel (B, B) umgeben, zwischen beiden befinden sich mehrere gewölbte Räume (p, p). Die Öfen werden je nach der Anzahl der vorhandenen Feuerungen oder Schüren 3-, 4-oder 5 schürig genannt. Im vorliegenden Falle sind 3 gleich weit voneinander entfernte Feuerungen (6, b, b) vorhanden, welche einen aus durchlöcherten feuerfesten Tonplatten bestehenden Rost besitzen, welcher bei f von einem kleinen Gurtbogen getragen wird. Dem bei g durch eine Tür verschliessbaren Feuerraum wird die Verbrennungsluft mittels des Kanals li zugeführt und kann hier nach Bedarf geregelt werden. Die Asche fällt in den unterhalb des Rostes liegenden, mit einer Tür (s) verschlossenen Aschenfall (*) und kann von hier nach dem Raum E gezogen und schliesslich entfernt werden. Zum Abziehen des gebrannten Kalkes dienen die Abzüge a, welche in der Mitte zwischen 2 Feuerungen liegen und mit Verschlusstüren versehen sind.

Zur Erleichterung des Kalkausziehens ist die Ofensohle nach den Abzügen hin leicht geneigt. Vor den Abzügen befinden sich die Kanäle (k, &), welche beim Ausziehen des glühenden Kalkes die den Arbeitern sonst sehr beschwerlich fallende heisse Luft in die Kammern (p) entweichen lassen. Beim Anfeuern des Ofens wird zuerst der untere Schachtteil mit Kalksteinen angefüllt, alsdann in den Abzügen (a, ö) Feuer angezündet und dieses so lange unterhalten, bis der Kalk gar gebrannt ist. Sodann wird der Ofen allmählich mit rohem Kalkstein ganz gefüllt, die Türen (a, a) dicht geschlossen und die Rostfeuer (Z>, b) angezündet, welche regelrecht in Gang erhalten werden. Die über den Feuerungen zuunterst liegenden Steine werden, sobald sie gar gebrannt sind, d. h. stets nach etwa 12 Stunden, ausgezogen und der durch das Herunterfallen der nächstliegenden Stein-

Fig. 1313. Grundriss nach e—f.

Zu den Schachtöfen mit langerFlamme gehören auch die Gas -Schachtöfen, welche mit Generatorgas gefeuert werden. Sie haben vor den gewöhnlichen Schachtöfen den Vorteil, dass sie nur geringwertigere Brennstoffe und bedeutend abgekürzte

s.v "

■gl

~c—

ISPs

Fig. 1314. Lotrechter Schnitt nach a—b.

Brennzeit erfordern und besonders bei Brannkolilen-gasfeuerung einen ausgezeichneten Atzkalk liefern und keinen oder nur sehr wenig Rauch entwickeln.

Öffnungen (d, d) in den Ofen. Die Gaseinströmung wird mittels der in den Kanälen (b, b) befindlichen Schieber (e, e) und die bei den Abzügen (/,/) eintretende Verbrennungsluft hier geregelt. In der Höhe der Öffnungen (d, d) findet durch die Berührung des Gases mit der von unten aufsteigenden Luft, die sich an dem gebrannten Kalk erhitzt, die Verbrennung statt. Der Schacht hat eine quadratische Grundform, er kann jedoch auch mit gebrochenen Ecken oder eliptisch ausgeführt werden. Die in den Schachtmauern angebrachten Öffnungen (g, g) dienen zum Abstossen festgeklemmter Kalksteine. Dieser Übel-stand wird am besten durch eine stark konische Ausführung des oberen Schachtes vermieden. Der Sattel (c) muss sehr stark konstruiert werden, da er nicht nur einer sehr hohen Temperatur, sondern auch der Abnutzung durch die an ihm heruntergleitenden Kalksteine ausgesetzt ist. Der Schacht hat vom Sattel bis zur Gicht 10 m Höhe, einen lichten Durchmesser in der Sattelebene von 3,2 x 3,9 m und an der Gicht 2,0 x 2,6 m; er fasst 150 cbm Kalksteine, welche Menge leicht und ohne Nachteil bis auf 250 cbm vermehrt werden kann.

Infolge der Erzeugung eines sehr guten Kalkes hat dieser Ofen in der Rübenzuckerfabrikation Eingang gefunden, welche denselben auch zur Gewinnung von Kohlensäure benutzt. Der erste Gasschachtofen wurde von Siemens & Steinmann in Dresden konstruiert und hat allen folgenden Konstruktionen als Vorbild gedient.

Die beim Siemens-Steinmannschen Ofen auf die Leistungsfähigkeit nachteilig einwirkende, auf zu langem Wege vorsichgeliende, seitliche Gasein-

■

Hl

/

V/\

3§gg

v mj

l I

MiinillliiilM

Fig. 1315. Lotrechter Schnitt nach c—d. Fig. 1313—1315. Nehsescher Gasschachtofen.

Strömung, bei welcher sich (las Gas abkiihlt und dadurch brennbare Bestandteile in Form von Teer, auch Wasserdampf und andere für den Verbrennungseffekt schädliche Stoffe absetzt, geschieht bei dem von Nehse konstruierten Schachtofen auf kürzestem Wege im Mittelpunkte des Ofenschachtes.

Die Fig. 1313—1315 stellen den Nehse sehen Gaskalkofen dar. Das von Generatoren erzeugte Gas wird dem Ofen durch den Kanal (a) zugeführt, steigt von hier die lotrechten Kanäle (b, b) aufwärts und gelangt unterhalb des Sattels (c) durch die

Die zum periodischen Betrieb dienenden Schachtöfen mit kurzer Flamme, d. li. mit zwischen den Kalksteinen eingeschichtetem Brennstoff, können auch für einen ununterbrochenen Betrieb benutzt werden, wenn man sie nur entsprechend höher und in besserer Bauart mit feuerfester Kernmauer-Auskleidung anlegt. Da bei diesen Öfen die an der Gicht entweichende Menge Wärme oft sehr gross ist, so hat man versucht, diese in verschiedener Weise noch für andere Zwecke auszunutzen, z. B. zum Heizen von Dampfkesseln, Retortenöfen, zur Leuchtgaserzeugung, Gewächshäusern, zum Trocknen von Ziegelsteinen usw. Derartige Anlagen werden jedoch immerhin so umständlich, dass von einem eigentlichen Vorteil keine Rede sein kann.

Die einfachste und beste Form für einen kontinuierlichen Schachtofen mit kurzer Flamme ist die eines Trichters oder umgekehrten Kegels, wie sie der in den Fig. 1316 und 1317 abgebildete Ofen zeigt. Der Schacht (A) ist von der Sohle bis zur Gicht 7,85 m hoch und hat einen unteren lichten Durchmesser von 2,82 m, einen oberen von 4,86 m. Der oberhalb gegen Abnutzung mittels einer verankerten Gusseisenplatte geschützte Abrutschkegel (b) ist 1,6 m hoch und hat einen unteren Durchmesser von 1,88 m, einen oberen von 0,31 m. Die Abzugsöffnungen (c, c) sind 0,53 m breit und 0,63 m hoch; sie führen in den überwölbten, 2,5 m breiten und 3,76 m hohen Gang (e), welcher zur Entfernung der heissen Luft mit den Kanälen (d, d) versehen ist. Die Tagesleistung eines solchen Ofens beträgt 11 cbm gebrannter Kalk, bei 3 cbm Steinkohlenverbrauch.

tWM

mm

r°-i

HÜ

§1

mm

\i

I!

Wü

Unter den Kalköfen für ununterbrochenen Betrieb — und zwar als Ofen mit wagerechter Flamm-bewegung — ist der Bingofen zu nennen, welcher

grössere Kosten als dasjenige eines Schachtofens; doch werden die Mehrkosten beim Bingofenbetrieb dadurch wieder völlig ausgeglichen, dass das Er-

■1

Fig. 1316. Grundriss.

Fig. 1316 und 1317. Kontinuierlicher Schachtofen.

Fig. 1317. Lotrechter Schnitt.

ausser zum Brennen von Ziegelwaren auch in der Kalk- und Zementindustrie eine hervorragende Bedeutung gewonnen hat.

Die vorwiegend wagerechte Bichtung der Feuergase bedingt ein besonderes Einsetzen der Kalksteine im Ofen, damit die natürliche Zugrichtung nicht gestört wird; andernfalls würde die Flamme den Einsatz nicht durchziehen, sondern oberhalb desselben unter dem Ofengewölbe entweichen. Das Beschicken eines Bingofens erfordert mehr Sorgfalt und etwas

Zeugnis ein gleichmässiger und schärfer ausgebranntes ist als beim Schachtofen.

Schliesslich erwähnen wir noch den dem Bingofen im wesentlichen ähnlichen Ofen mit Gasfeuerung von Bührer, welcher sehr einfach ist und sich vielfach bewährt hat, sowie den Kanal-ofen von Bock, welcher in ähnlicher Weise wie der Bingofen gefeuert oder auch zweckmässig für Gasfeuerung eingerichtet werden kann und bei geringem Brennstoffverbrauch einen vorzüglichen Kalk liefert.

XIII.

Gewächshäuser.

a) das Kalthaus.

c) das Warmhaus. Es dient zur Kultur tropischer Pflanzen und erfordert eine durchschnittliche Temperatur von 11—25° C. Je nach der Verschiedenheit der den Pflanzen zuzuführenden unterscheidet

man das

Die

A. Allgemeines.

Zur Unterbringung der verschiedenartigen, ausländischen, an ein wärmeres Klima gewöhnten Pflanzen, sowie der einheimischen, im Winter zum Treiben einer künstlichen Erwärmung bedürftigen Gewächse dienen die Gewächshäuser.

Nach der Höhe der erforderlichen Temperatur teilt man dieselben ein in:

Es dient hauptsächlich zur Aufnahme immergrüner Gewächse, Gesträuche und Baumarten, welche während unseres Sommers im Freien gedeihen, jedoch im Winter eine durch künstliche Erwärmung hervorzubringende Temperatur von 2,5—5° C. erfordern.

Hierhin gehört auch die Schutz- oder Sonnenwand (Sonnenhaus), welche den Zweck hat, die an einer Wand gezogenen feinen Obstspaliere (Aprikosen, Pfirsichen, Wein usw.) nur durch Einwirkung der Sonnenstrahlen vor Kälte zu sichern und das Reifen der Früchte zu beschleunigen ;

b) das gemässigte oder lauwarme Haus. Es nimmt die Gewächse aus den südlichsten Gegenden der gemässigten und aus den nördlichen der warmen Zone auf, welche bei uns im Sommer noch im Freien gedeihen, im Winter jedoch eine durchschnittliche Temperatur von 10° C. erfordern;

Feuchtigkeitsgrade trockene und das feuchte Warmhaus;

d) das Treibhaus. In demselben soll im Gegensatz zu den Gewächshäusern das Blühen der Pflanzen und das Treiben der Früchte vor der natürlichen Zeit erreicht werden; für Pfirsichen und Pflaumen dient das gemässigte Warmhaus,

für Wein das trockene Warmhaus und für Ananas usw. das feuchte Warmhaus.

Ausser der vorstehenden Einteilung der Gewächshäuser nach ihren verschiedenen Erwärmungsgraden kann man dieselben auch, je nachdem sie zur Aussaat und Anzucht oder mehr zur Erhaltung der Pflanzen dienen, in Anzuchts - bezw. Kulturhäuser und in Erhaltungshäuser unterscheiden, ersteren werden kleine Kalt- bezw. gemässigte Warmhäuser und kleine Warmhäuser, die letzteren grosse Kalthäuser usw. genannt.

Der Bauplatz und die Lage.

Die Gewächshäuser sind auf trockenem, grundwasserfreiem, etwas erhöhtem, gegen Nord- und Westwinde möglichst geschütztem Platze zu erbauen; aus diesem Grund ist das Anlehnen an Terrassen zu empfehlen.

Die Nähe von Fabriken ist des Rauches wegen zu vermeiden, da dieser nicht nur den Pflanzen schadet, sondern auch die Glasscheiben allmählich undurchsichtig macht.

Die Lage ist bei Häusern mit einseitiger Glasfläche (Pultdach) im allgemeinen von Nord nach Süd, die zweiseitiger Glasfläche (Satteldach) von Ost nach West zu wählen, jedoch weicht dieselbe je nach der Art der Häuser mehr oder weniger von diesen Hauptrichtungen ab; dieselbe wird später bei den einzelnen Häusern besonders erwähnt werden.

B. Der Bau und die allgemeine Einrichtung der Gewächshäuser.

a) Die allgemeine Anordnung.

Die Grundrissform. Als solche ist das Rechteck am besten, da es nicht nur die einfachsten Konstruktionen, sondern auch die übersichtlichste Aufstellung und Pflege der Pflanzen ermöglicht und

--»fo--

•1*

Fig. 1318. Querschnitt eines kleinen Pultdachhauses.

V"■

5,1

14

-Jt»

die Vorrichtungen zum Lüften, Auf- und Zudecken und zum Beschatten sehr erleichtert.

Die räumliche Ausdehnung. Diese richtet sich ganz nach den Pflanzenarten, welche in dem betreffenden Hause gezogen bezw. untergebracht, werden sollen. Im allgemeinen sind grosse weite Räume den kleineren, wenn diese nicht durch die Kultur besonders vorgeschrieben werden, vorzuziehen. Die Länge der Häuser soll bei Warmwasserheizung 50 m nicht übersteigen, die richtige Länge ist 30—40 m. Bei grösserer Länge ist Dampfheizung anzuwenden.

Die Querschnittsform. Dieselbe hängt von der Art des Daches ab, und unterscheidet man Häuser mit Pultdach und Satteldach. Die ersteren

Drittel des Innenraumes liegt. Es gewährt den Vorteil einer grösseren Raumhöhe als beim gewöhnlichen Satteldach und einer besseren Beleuchtung des hinteren Raumes als das Pultdach.

Die Fig. 1321 und 1322 zeigen ein solches Haus ohne und mit vorderer Stehfensterwand. Einen ähnlichen Querschnitt, jedoch weit steilere Daclmeigung und nur geringe Tiefe zeigen die Häuser für Wein-und Fruchttreiberei (Fig. 1323).

Die Dachflächen sind fast ausnahmslos gerade bezw. ebene; gebogene Dachflächen bezw. Satteldächer von spitzbogenförmigem Querschnitt sind nur für Wein- und Fruchttreibhäuser in nördlichen Gegenden gebräuchlich.

Fig. 1319. Querschnitt eines kleinen Pultdachhauses mit vorderer Stehfensterwand.

Fig. 1320. Querschnitt eines kleinen Satteldachhauses.

- r i»--:-

■>

Fig. 1323. Querschnitt eines steilen ungleichseitigen Satteldachhauses.

Fig. 1321. Querschnitt eines ungleichseitigen Satteldachhauses.

Fig. 1322. Querschnitt eines ungleichseitigen Satteldachhauses mit vorderer Stehfensterwand.

haben einseitigen Lichteinfall, hohe innere Räume und eignen sich deshalb für Erhaltungshäuser.

Fig. 1318 zeigt den Querschnitt eines kleinen Pultdaches, Fig. 1319 den eines solchen mit moderner Stehfensterwand.

Die Satteldachhäuser gestatten den grössten Lichtzufluss, eine allseitige Benutzung der inneren Räume und sind für Anzuchtshäuser am zweckmässigsten.

Fig. 1320 veranschaulicht den Querschnitt eines kleinen Satteldachhauses.

Zwischen dem Pult- und dem Satteldache steht das auch sehr gebräuchliche halbe oder ungleichseitige Satteldach, bei welchem der First nicht über der Mitte, sondern etwra über dem zweiten

Der Neigungswinkel des Glasdaches. Derselbe ist von wesentlichem Einfluss auf das von aussen einfallende Sonnenlicht und auf die gleicli-mässige Verteilung der im Innern erzeugten künstlichen Wärme. Eine noch genügende Wirkung der Sonnenstrahlen und die vorteilhafteste Regelung der Wärmeverteilung lässt sich für die meisten Kulturen durch einen Dachneigungswinkel von 25—30° erreichen.

Im allgemeinen kann man folgende Neigungswinkel annehmen:

für Mistbeete und Schutzkästen 10—20°, für Kulturhäuser und auch teilweise für Fruchthäuser 25—30°

für Fruchthäuser, Talutmauern und ähnliches ! und zurzeit gebräuchlichste Bauart der Gewächshäuser.

50—60°.

zur Abhaltung der Kälte vom Innenraume möglichst zu beschränken. Am besten ordnet man längs der Hinterwand einen massiv umschlossenen, etwa 1,8 m breiten Zugangsraum an, welcher zugleich als Heizraum, Geräteraum usw. dient, oder an den Giebeln einen mit Doppeltüren versehenen Vorbau, grösseren Anlagen werden die Häuser in parallelen Reihen an einer oder beiden Seiten eines gemeinschaftlichen Ganges angeordnet.

Zum Schutz gegen die Kälte kann man auch die Sohle des Hauses 0,5—1 m tief in das Erdreich versenken.

Sie ist dadurch zu erreichen, dass sämtliche infolge Die Eingangstüren. Die Zahl derselben ist ihrer Anordnung leicht faulenden Konstruktionsteile,

also Sparren, Unterzüge usw., aus Eisen, hingegen die Sprossen der Verglasung aus amerikanischem Pitchpine- oder aus Teakholz hergestellt werden.

b) Die Bauart.

Die Umfassungsmauern werden gewöhnlich nur 1 Ziegelstein stark hergestellt, und die inneren Flächen, an welchen sich viel Feuchtigkeit niederschlägt, mit verlängertem Zementmörtel verputzt oder die Fugen mit Zement verstrichen.

Die Konstruktionsteile der Glasflächen können aus Holz oder aus Eisen bestehen. Das    Schenkel aus Eisen bezw. aus

Holz ist zwar billig und ein schlechter Wärmeleiter,    eisernen „Reformschuhen“

jedoch hat es, der feuchtwarmen Luft ausgesetzt, nur    bestehen, derart, dass der

geringe Dauer, stärkere Hölzer verringern nicht nur    untere Schuh des oberen

die Lichtfläche, sondern reissen oder schwinden, und    Fenstersauf den oberen Schuh

die entstehenden Risse und Sprünge begünstigen den    des unteren Fensters über-

Eintritt der Feuchtigkeit ins Holz und werden zu    greift. Durch diese An-

Brutstätten für Insekten. Einigermassen sind diese    Ordnung wird eine unver-

Nachteile durch Anstrich und Imprägnieren zu mildern.    wüstliche Dauerhaftigkeit,

Am geeignetsten sind Pitchpine- und Teakholz da    praktische Handhabung und

sie der Feuchtigkeit am besten widerstehen.

Um dem Faulen des Holzes vorzubeugen, werden die Sprossen u. a. von E. Zimmer mann, Altona, am Bei unteren Ende nicht verzapft, sondern über die zur Verwendung gelangende !_- oder T-Eisenscliwelle bezw. LJ-Eisenrinne mit Traufblecli übersclmitten und durch Hirnholzschrauben oder Sprossenwinkel befestigt. Die Sprossen werden ausserdem mit Scliweiss-wasserrinnen versehen, wodurch dem lästigen Tropfenfallen vorgebeugt wird (Fig. 1824). Das Holzwerk wird gewöhnlich nur gefirnisst und bedarf erst nach Jahren eines Farbenanstriches.

Ausserordentlich bewährt hat sich das von Melil-

„Reformfenster“ ohne Zapfen und Scheren, dessen unterer und oberer

liorn, Schweinsburg, Kgr. Sachsen, erfundene abnehmbare bezw. auflegbare hölzerne

Fig. 1324. Hölzerne Ver-glasungssprosse mit Schweisswassen innen.

eine vollständig dichte, gegen

Eindringen von Zugluft und Regenwasser sichernde

ein Verschieben oder Aufheben durch starke Stürme

vereitelt.

Bei der gegenwärtig fast ausschliesslichen Verwendung eiserner Dachkonstruktionen und hölzerner Fenster legt man letztere entweder auf den Flansch

Das Eisen besitzt bei kleinen Abmessungen bedeutende Festigkeit, Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit j Auflage der Fenster auf die Mauern erreicht, sowie und gewährt eine grössere Glasfläche, jedoch verursacht das durch den Temperaturwechsel hervorge-

rufene Ausdehnen und Zusammenziehen des Eisens

ein häufigeres Springen der Scheiben, ferner führt das grosse Wärmeleitungsvermögen des Eisens im Winter zur Verdichtung der Wasserdünste an den der 1-Eisensparren oder auf den oberen Flansch der inneren Eisenflächen und im Sonnenbrand zur starken j J_-Eisensparren.

Diedo p pelteVer glas ungode r Doppelfenster

Erwärmung der Eisenteile, so dass die herabfallenden kalten Tropfen und die Hitzestrahlen auf die darunter welche die Erwärmung der Häuser (Warm- und Ver-befindlichen Pflanzen nachteilig einwirken.    mehrungshäuser, Wintergärten usw.) erleichtert, die

Die Tropfen können allerdings in kleinen unter    Ersparnis des kostspieligen Auf- und Zudeckens mit

den Sparren anzubringenden Blechrinnen aufgefangen    Deckläden ermöglicht und dadurch auch das Zer-

und abgeleitet und die Eisenteile gegen die durch    brechen der Scheiben verhütet, hat jedoch den Nach-

die Niederschläge entstehende starke Rostbildung    teil, dass sich zwischen ihr Staub, Russ usw. an-

durch einen guten Anstrich (Bessemerfarbe) geschützt    setzen, welche die Glasscheiben trüben und dadurch

die Helligkeit beeinträchtigen und dass die Anbringung einer reichlichen Lüftung erschwert wird. Diese Übelstände lassen sich dadurch vermeiden, dass man leicht entfernbare Doppelfenster, z. B. das

werden.

Eine Verbindung des Holzes mit dem Eisen, welche die Vorteile beider bietet, ohne ihre Nachteile zu besitzen, gewährt die praktische, dauerhafteste

Sonnenstrahlen, unter welchem Winkel sie auch auftreffen und von welcher Seite sie einfallen mögen, ohne Schlagschatten- und Brennpunktbildung durch den ganzen Raum hin gleichmässig zerstreut (Fig. 1327), so dass hierdurch die Entwickelung der Pflanzen viel gleichmässiger wird. Die Häuser mit geripptem Rohglas brauchen deshalb nur bei sehr starker Sonnenwirkung beschattet, „schattiert“ zu werden, während dies bei den anderen Glasarten, besonders dem schlierigen Rohglas, stets erforderlich ist, dessen Schlieren unter gewissen Bestrahlungen fast wie Brenngläser wirken.

Mehlhorn sehe Reformfenster, verwendet. Die Doppelverglasung und Doppelfenster sind übrigens bei Anwendung des von Mehlhorn erfundenen und sehr bewährten Oberheizsystems für die Zentralheizung (siehe S. 649) nicht mehr erforderlich, da mit diesem alle ungedeckten, einfach verglasten Häuser vollständig gleichmässig von oben nach unten zu

Die Glastafeln werden dachziegelartig, von unten beginnend, mit 10—20 mm breiter Überdeckung übereinandergelegt und in den Sprossen mit gutem Leinölfirniskitt abgedichtet; zuweilen werden auch die Überdeckungsstellen zweier Tafeln mit Kitt abgedichtet.

mm

Fig. 1325. Schlagschatten unter rheinischem Tafelglas.

erwärmt werden können, wodurch auch die lästige Schweisswasser-Tropfenbildung an einfachen Glasflächen aufhört.

Die Verglasung geschah bislang meistens mit ⁴ ₄ oder ⁶/₄, d. h. 2—2,5 oder 3—3,5 mm starkem rheinischem Tafelglas oder mit dem weit haltbareren, 6 mm starken glatten (schlierigen) Rohglas, welche

Fig. 1327. Licht unter geripptem Rohglas; keinerlei Schlagschatten.

Fig. 1326. Brennpunkt« unter glattem (schlierigem) Rohglas; bemerkbarer Schlagschatten.

sich aber beide nicht bewährt haben. Das erste bildet starken Schlagschatten (Fig. 1325) und das zweite bewirkt ausserdem noch zahlreiche Brennpunkte (Fig. 1326), wodurch sie die gleichmässige Zerstreuung der Sonnenstrahlen durch den ganzen Raum verhindern.

Benutzt man aber statt dessen das auf der einen (unteren) Fläche gerippte Rohglas, welches zuerst von Mehlhorn angewendet wurde, so werden die

Bei der Verglasung von Standfensterwänden und wenig geneigten Glasflächen hängt man die oberen Tafeln, namentlich grosse schwere, auf die unteren mit Zink- oder Kupferhäkchen ein, welche am besten in die Kittfugen gelegt werden. Da die äusseren Verkittungen sehr leiden, so müssen die Glasscheiben bei schwer zugänglichen Dächern hoher Häuser so befestigt werden, dass sie bei zerstörten Kittfugen nicht vom Winde abgehoben werden können. Die Zugänglichkeit der Dachflächen wird durch sog. Laufgalerien bewirkt, welche auch beim Bedecken gute Dienste leisten.

Die inneren Türen werden wie die äusseren nur im oberen Teil verglast und am besten als Schiebetüren ausgeführt.

In neuerer Zeit werden auch häufig die Wände und Dächer von Wintergärten und kleinen herrschaftlichen Gewächshäusern aus Glasbausteinen ausgeführt, und zwar die Wintergärten gewöhnlich unter Verwendung von Fassoneisen zu ihren Ecken, die Gewächshäuser jedoch ohne dieses, indem sie in

einfach-praktischer Weise mit spitzbogenförmigem Querschnitt auf einem gemauerten niedrigen Sockel ausgeführt werden. Die Glasbausteine von regelmässiger und länglich sechseckiger und flaschenartiger Form (Falconnier-Glasbausteine) und von rechteckiger Gestalt (Faust-Glasbausteine) gewähren sehr viel Licht in zerstreuter Strahlung und sind infolge ihrer Hohlräume sehr schlechte Wärmeleiter, ausserdem sehr dauerhaft und von hübschem Aussehen.

c) Die Beschattungsvorrichtungen.

Dieselben dienen zur Abhaltung der starken Sonnenstrahlen im Frühjahr und Sommer. Man

Fig. 1328. Hölzerne Rollschattendecke.

verwendet dazu zusammenrollbare Tücher, Matten und Decken. Zu den Tüchern benutzt man grob gewebte, gewöhnlich 1,28 m breite Leinwand (Juteleinen), von der nach Bedarf zwei oder mehrere Bahnen zusammengenäht und an den Enden mit

von Zimmermann, Altona, zu beziehende Roll-schattendecke „Herkules“. Diese wird aus bis zu 6 ni langen, 25 x 5 mm starken Pitchpinestäbchen und mit 8, 9, 10, 11 und 12 mm weiten Stabzwischenräumen gefertigt. Die Stäbchen sind durch starke gut verzinkte gestanzte Bandeisenschnallen miteinander verbunden, welche nicht nur weit haltbarer als Drahtketten sind, sondern auch infolge ihres sehr geringen Vorstehens über die Holzlläche ein viel dünneres, dichtes und leichteres Aufrollen der Decke zulassen als wie Decken mit Drahtketten.

Das Aufrollen der Tücher, Matten und Decken geschieht derart, dass die nach der Traufe geführten Schnüren oder Kettchen von hier gezogen, oder von einer oberen Laufgalerie aus geleitet werden. Leinwand, Rohrstengel und Holzstäbe, letztere am besten aus Pitchpineholz, können auch in der Fenstergrösse entsprechend grosse leihhte Holzrahmen fest ! eingespannt werden, sog. Schattenrahmen. Die Holzstäbe sind dreikantig, von 2,5 cm Seitenbreite und werden mit 8—12 mm breiten Zwischenräumen auf den Rahmen genagelt. Die nicht rollbaren, aber abhebbaren Schattenrahmen eignen sich besonders gut für Frühbeetkästen.

An sehr breiten, ebenso an hohen und polygonalförmigen Häusern lassen sich die rollbaren Schattenvorrichtungen nicht gut anbringen, man behilft sich deshalb bei diesen mit einem wetterfesten dicken Anstrich der Glasflächen, welcher aus in Milch gelöster Schlämmkreide oder besser aus Kalkmilch unter Zusatz von etwas Quarkkäse besteht und in beiden Fällen mit ein wenig Ultramarin oder Waschbläue abgetönt wird.

ijg

d) Die Läden.

11 fTci

Fig. 1329. Hölzerne Rollschattendecke „Herkules“.

Hohlsäumen zum Durchstecken der Stangen versehen werden; dieselben werden mit Schnüren auf- und abgerollt.

Die Matten bestehen aus Kokosfasern oder aus mit Bindfäden durchflochtenen Schilfrohrstengeln, und die Decken, welche sich am besten bewährt haben, aus mittels Drahtketten usw. verbundenen, mit Ölfarbe angestrichenen Hartholzstäbchen (Holzrouleau). Fig. 1328zeigt eine von Mehlhorn, Schweinsburgi. S., fertig zu beziehende praktische hölzerne Rollschattendecke, deren Pitchpinestäbchen mit gut verzinkten Drahtketten verbunden sind. Die Stäbchen sind 2 mal mit grüner Ölfarbe angestrichen. Noch zweckmässiger erscheint uns die in Fig. 1329 abgebildete,

Engel-Scliubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Dieselben dienen zum Abhalten starker Kälte und nur in Gegenden mit niedriger Durchschnittstemperatur. Man unterscheidet Deckläden, welche auf die liegenden Fenster bezw. Dachflächen aufgelegt, und Vorsetzläden, welche vor die Standfenster gesetzt werden.

Die Deckläden, welche der Fensterlänge entsprechend höchstens 4 m lang und 25—30 cm breit sein dürfen, bestehen aus 2 cm starken, allseitig gehobelten Pitchpinebrettern, welche gegen das Werfen und Reissen auf ihrer unteren Fläche durch zwei oder drei 10 cm breite, aufgenagelte Querleisten gesichert werden. Auf der oberen Brettfläche befestigt man an einer Kante eine 6 cm breite Deckleiste derart, dass sie den Brettrand halb überragt und die beim Zusammenstoss zweier Läden beim Auflegen entstehende Fuge überdeckt. Zur Sammlung und Ableitung des Regenwassers stösst man mit dem Kehlhobel in die obere Brettfläche nach ihrer Länge

41

zwei Rinnen. Auf den Dachflächen nietet inan blöder __l -Eisen oder Flach eisen auf, in welche die Läden mit auf ihrer Rückseite befestigten Haken eingehängt werden.

Bei Häusern mit sehr niedriger oder ohne Standfensterwand benutzt man anstatt der schmalen Läden auch etwa 1,25 m breite, welche aber schwer lian-tierbar sind und deshalb am Dachfirst eine Laufgalerie erfordern. Die Vorsetzer entsprechen der Höhe der Standfenster und werden durch Vorreiber festgehalten oder in ein am Oberrahmen der Standfensterwand befestigtes und mit dem Rahmen einen Falz bildendes i -Eisen eingeschoben, während die Unterkante der Vorsetzer hinter kurze, auf dem Sockel eingemauerte Eisenstifte gesetzt wird.

Da die Anschaffung und Unterhaltung der Läden selbst sehr teuer ist und dies noch mehr die Arbeitskräfte zum Zu- und * Ab decken, so ist man bislang immer mehr vom Decken abgegangen. Verwendet man das Kapital für die Deckläden noch mit auf die Heizanlage und die Löhne für die Arbeitskräfte auf den Brennstoff, so erspart man sogar noch etwas und erreicht dazu viel kräftigere Pflanzen und stärker gefärbte Blumen als in abgedeckten Häusern. Das Abdecken ist nur zeitweise für Treibereien und einfache kalte Überwinterungshäuser für im Winter weder wachsende noch blühende Pflanzen erforderlich und, wie eingangs erwähnt, als Schutz gegen grosse Kälte in sehr ungünstigen Gegenden.

C. Die innere Einrichtung.

Die Pflanzen finden gewöhnlich in Kulturhäusern von etwa 3—3,5 m Tiefe ihren Platz in zwei an den Wänden feststehenden gemauerten oder eisernen Flachbeeten oder in einem solchen und auf einer Wandstellage oder auf zwei der letzteren, während sie bei etwa 4,5—6 m Gebäudetiefe ausserdem auf einer mittleren Stellage und meistens bei allen Kulturhäusern auch noch auf einigen unter der Glasdecke angebrachten Hängebrettern untergebracht werden. Zwischen den Beeten und Stellagen verbleiben dann je nach der Gebäudetiefe 1 oder 2 freie Verkehrsgänge, während in Wintergärten und Schauhäusern, welche hauptsächlich zum Aufenthalt von Personen dienen, die Bewegungsräume erweitert, hingegen die Aufstellungsplätze für die Pflanzen mehr beschränkt werden.

a) Die Flachbeete.

Für hohe Pflanzen legt man dieselben in Höhe des Hausfussbodens, bei niedrigen Pflanzen über demselben an, um die Pflanzen der Glasdecke näher zu bringen. Die Wände der sich dann bis 1 m hoch über dem Fussboden erhebenden und 1—1,25 m breiten Flachbeete bestehen gewöhnlich aus schwachem Ziegelzementmauerwerk oder Zementbeton, welche im unteren Teil mit Öffnungen versehen sind. Die Beete werden durch eine feste (Beton- oder Monier-) Decke in einen oberen niedrigen Kasten, das eigentliche Fiaclibeet, abgeteilt, welcher die Erde auf-nimmt, und in einen unteren hohen Hohlraum, der zur Aufnahme der Warmwasserheizröhren dient (Fig. 1330).

b) Die Stellagen.

Man unterscheidet tafelförmige, gewöhnlich an den Fensterwänden, zuweilen auch in der Mitte aufgestellte 1 m hohe und 1—1,25 m breite Stellagen (Fig. 1330—1332) und treppen- oder terrassenförmige Stellagen mit 20 cm hohen, 30 cm breiten Absätzen, welche bei einseitigem Gange 1,25—1,65 m (Fig. 1331), bei zweiseitigem 1,6—2,6 m Breite erhalten (Fig. 1332). Unter den Stellagen sind die Heizrohren angeordnet (Fig. 1330). Die Stellagen bestehen heute meistens ganz aus Eisenkonstruktion, wie dies die vorstehenden Abbildungen zeigen, und werden mit dünnen Monieroder Betonplatten, Pitclipinebrettern oder verzinkten Eisenblechplatten zur Aufnahme der Topfpflanzen belegt. Die Töpfe stehen indes nicht unmittelbar auf den Platten, sondern auf einer dünnen Schicht Koksklein. Die Fig. 1331 und 1332 zeigen auch die Anordnung von Hängebrettern, welche mittels verzinkter starker Drähte oder Bandeisen an den gparren aufgehängt werden.

c) Die Gänge.

Dieselben erhalten in Kulturhäusern meistens 70 cm, selten bis zu 1 m Breite, in Gewächshäusern für Handelsgärtnereien und in Wintergärten 1—1,25 cm Breite; in letzteren sind ausserdem freie Sitzplätze anzuordnen. Die Gänge erhalten wegen der Feuchtigkeit ein Pflaster aus Klinkerrollschicht oder einen Belag mit Stein- oder Tonfliesen auf Zementbeton oder diesen allein. Auch ist die Chaussierung der Gänge mit einer starken Sanddecke zweckmässig und freundlich, da die letztere öfters erneuert und durch Kehren reinlich gehalten werden kann; der Fussboden unter den Flachbeeten und Stellagen wird gewöhnlich nicht gepflastert.

d) Die Wasserversorgung.

Das zum Begiessen und Bespritzen der Pflanzen dienende Wasser soll annähernd die Wärme des Gewächshauses haben und tunlichst nur Regenwasser, mindestens Flusswasser sein, weil manche Pflanzen das Brunnen- nnd Leitungswasser wegen seines Ge-lialtes an vielen gelösten Mineralstoffen nicht vertragen können und sich weniger gut entwickeln als mit reinem Eegenwasser begossene Pflanzen. Es ist deshalb alles Eegenwasser von den Gfewäclis-

Die Behälter bestehen aus Ziegelzementmauerwerk, am besten aus Zementbeton. Damit das Wasser die annähernde Hauswärme annimmt, dürfen die Behälter mit den Aussenwänden nicht in Berührung kommen.

■i

//

r—

-t-

mm!

-i-

-f-

n,

Fig. 1330. Querschnitt eines Satteldachhauses.

'V

3:

3,uoni

r° b

f—

LJ

ö'

1,30

*-0,70-5

7,65

0.70m

3,50

7,00

-0,70 5

2,60

■0,70-%-.7,00-

/,00 m.

6,0001

W'

>f

J.50

Fig. 1331. Querschnitt eines Pultdachhauses.

Fig. 1332. Querschnitt eines Satteldachhauses.

liausdächern in Binnen, am besten in solchen aus U-Eisen aufzufangen und entweder in einem im Hause aufgestellten genügend grossen Behälter oder bei Eaummangel in einen ausserhalb frostfrei angeordneten Behälter zu leiten; im letzteren Falle wird das Wasser mittels Flügelpumpe in fahrbare Fässer gepumpt.

Das Licht muss möglichst ferngehalten, jedoch der Luftzutritt nicht abgesperrt werden.

Das gelungene Bestreben, die Gfewächshauskon-struktionen den in der Neuzeit immer mehr betriebenen verschiedenartigen Spezialkulturen bezüglich des erforderlichen Feuchtigkeitsgehaltes möglichst anzu-

41*

passen, d. h. durch geringere Dachneigungen den Feuchtigkeitsgehalt der Hausluft zu erhöhen und durch steilere zu vermindern, führte auch zu den Versuchen, die Spezialkulturen einheitlich zu be-giessen. Das ist nun Mehlhorn in Schweinsburg mit seiner Patent-Spreng- und Regen-Einrichtung vorzüglich gelungen, die darin besteht, dass das von den Glasdächern aufgefangene und in Behältern gesammelte Regenwasser mittels Pumpe der Patent-Spreng- und Regen-Einriclitung zugeführt wird. Das Wasser kann je nach dem Bedürfnis der Pflanzen noch vorher durch Hindurchfliessen eines sog. Boilers auf eine bestimmte Temperatur vorgewärmt werden. Durch die eigenartige Konstruktion der Spreng-Einrichtung, die wir leider hier nicht abzubilden vermögen, wird ein feiner gleiclimässiger Feuchtigkeitsniederschlag erzielt, der gleichzeitig die Luft stark durchfeuchtet, welche dadurch gesund und rein bleibt und so Pflanzenkrankheiten verhütet. Diese Vorrichtung gewährt ausser dem grossen Nutzen noch eine bedeutende Arbeitsersparnis gegenüber dem bisherigen zeitraubenden und mühevollen Verfahren, die Gewächshaus- und Frühbeetanlagen regenförmig zu begiessen.

/'

/d

//

//

//

Fig. 1333. Dachklappfenster znr Einzellüftung mittels Hehels und Zugkettchens.

e) Die Lüftungsanlagen.

Die Erneuerung der Luft in den Gewächshäusern ist ebenso wie Licht und Wärme eine Hauptlebensbedingung für die Pflanzen und muss derart stattfinden, dass die frische Luft allmählich, d. h. nicht zu schnell und bei kaltem Wetter etwas vorgewärmt eingeführt und die verdorbene Luft allmählich abgeführt wird.

Die Lüftungsarten für die einzelnen Gewächshäuser sind verschieden und richten sich gleichfalls nach den Kulturen.

Die einfachste Lüftung der Kalthäuser geschieht durch das Öffnen der Fenster. Zu diesem Zweck werden im Dache, in der Nähe des Firstes, einzelne Klappfenster, seltener Schiebefenster, und in den Stehfensterwänden einzelne Klappfenster angeordnet nnd entweder jedes für sich mit der Hand bezw. mittels Hebels oder Zugkettchens oder, was weit zweckmässiger ist, alle gleichzeitig durch Zentralantrieb geöffnet und geschlossen.

Fig. 1333 zeigt ein vom Eisenwerk Schott, Breslau, konstruiertes praktisches Klappfenster zur Einzellüftung mittels Hebels und Zugkettchens und Fig. 1334 ein von derselben Firma herrührendes Klappfenster mit praktischem Zentralantrieb. Mehl-horn, Schweinsburg, wendet beim Zentralantrieb der Klappfenster den sog. Exzelsiorverschluss an (Fig. 1335), der vermöge seiner Zahnstangen, die über an einer Welle angebrachte, sog. Nadelräder,

Fig. 1334. Dachklappfenster mit Zentralantrieb.

f NP

\ *Jk

'HV

Fig. 1335. Dachklappfenster mit Zentralantrieb (Exzelsiorverschluss).

Die Fig. 1387 und 1838 zeigen zwei derartige Fenster, von denen das erste zweckmässiger ist, weil bei diesem die Frischluft nach oben gelenkt wird, wodurch namentlich starker Wind die Pflanzen nicht so verheerend treffen kann wie beim zweiten Fenster.

laufen, vollständig dicht schliesst und ein ausserordentlich leichtes Öffnen und Schliessen einer grossen Anzahl von Fenstern auf einmal ermöglicht.

Wenn der Zentralantrieb für die Dachklappfenster namentlich in grossen bezw. hohen Gewächshäusern

•i

Fig. 1336. Stellwand-Klappfenster zur Einzellüftung mittels Stellstange.

ausserordentlich praktisch, kaum entbehrlich ist, so erscheint er nicht gerade erforderlich für die bequemer erreichbaren Klappfenster der Stehwände, welche sich wenigstens in kleineren Häusern einzeln mittels Stellstangen regeln lassen. Fig. 1336 zeigt

Warm- und Treibhäuser bedürfen keiner solch ausgedehnten Lüftung, aber einer genügend vorgewärmten Frischluft in der kalten Jahreszeit. Man verwendet bei ihnen zur Einführung der Frischluft Standwandfenster eigenartiger Konstruktion und Mauer- oder Luftklappen und zum Abzug der verdorbenen Luft bei Pultdachhäusern in der Rückwand hoch angelegte Luftzüge oder Klappfenster und bei Satteldachhäusern die verschiedenen Arten der Firstlüftung.

Fig. 1339 zeigt ein von Mehlhorn konstruiertes Standwandfenster mit unterer Drehachse (a—a), oberer Öffnung (b) und keilförmigen Blechwangen (c); das Fenster lässt sich 10—15 cm weit nach innen zu öffnen. Durch die Blechwangen wird die frische Luft nach oben gelenkt, so dass sie nicht unmittelbar die Pflanzen treffen kann. Auch vermag sie sich bei kalter Aussenteinperatur an dem über der Lüftungsöffnung angeordneten Heizrohr (d) etwas zu erwärmen. Sie nimmt so ihren Weg an der inneren Dachglasfläche nach oben, wobei sie zugleich die Wärme und schlechte Luft des Hauses mit sich fortzieht, so dass bei geöffneter Firstlüftung die Ent

fr!

fr

[)■

r'

[TT* *

rf

ff

pF

Fig. 1338.

Fig. 1337.

Fig. 1337 und 1338. Stellwand-Klappfenster mit Zentral-antrieh (Exzelsiorverschluss).

Fig. 1339. Stehwandfenster mit unterer Drehachse.

eine solche Anordnung, wie sie u. a. das Eisenwerk Schott, Breslau, liefert. Für grosse bezw. sehr lange Häuser mit vielen Stehwand-Klappfenstern empfiehlt sich allerdings wieder der Zentralantrieb, besonders der Mehlhorn sehe Exzelsiorverschluss.

lüftung des Hauses an sehr schwülen Tagen eine vollständige wird.

Die Mauer- oder Luftklappen bringt man am besten als “L-förmig geführte, 14 x 21 cm weite Kanäle in 2 m weiten Abständen in den Sockelmauern an

und so, dass die eintretende Frischluft sich an den können auch Lüftungsfenster in der Rückwand anunter den Stellagen oder Flachbeeten angeordneten : gelegt werden. Fig. 1342 zeigt ein von Schott, Heizrohren etwas vorwärmen und dann an der Innen- Breslau, konstruiertes praktisches Fenster für Handantrieb.

Fig. 1340. Mauer- oder Luftklappe mit Handantriel).

fläche der Sockelmauer vorbei in die Höhe steigen kann. Die äusseren Kanalöffnungen erhalten engmaschige, verzinkte Drahtgeflechtverschlüsse, die

Fig. 1343. Patent-Firstlüftung „Nizza“.

Vi^Jrithtund T- v mit

***£*ndtr l/crkutig,'

Ü.

»gf»

Fig. 1341. Mauer- oder Luftklappe mit Zentralantriel).

inneren Regelungsschieber, welche entweder einzeln mit der Hand (Fig. 1340) oder sämtlich mittels Zentralantriebs (Fig. 1341) gehandhabt werden. Ähnliche

Bei Satteldachhäusern geschieht die Luftabführung durch die Firstlüftung, welche man bislang in verschiedenartigster und vielfach recht zweckmässiger Weise und für Zentral- und Handbetrieb konstruiert hat. Als ideale Firstlüftungen müssen wir die folgenden eigenartigen neuen Konstruktionen der

O.

v3f

if

Fig. 1344. Schneckenradantriel). Fig. 1345. Rechts geöffnet.

Fig. 1346. Links geöffnet.

Fig. 1344—1346. Firstlüftung „Duplex“ mit Zentralantrieh.

Fig. 1342. Rückwand-Lüftungsfenster für Pultdachhäuser, für Handbetrieb.

Kanäle mit Hand-, besser Zentralantrieb, können für die Abführung der verdorbenen Luft in Pultdachhäusern, und zwar an der höchsten Stelle der massiven Rückwand angeordnet werden. Anstatt der Kanäle schon oft genannten Firma Mehlhorn, Schweinsburg, bezeichnen. Fig. 1343 zeigt uns die bei jeder Witterung tätige Patent-Firstlüftung „Nizza“ mit Zentralantrieb, welche gleichzeitig Luft ab- und zuführt, ohne Zugluft zu erzeugen; sie kennzeichnet sich äusserlich als eine durchlaufende Firstlaterne.

auf

Die Fig. 1344—1346 zeigen die Firstlüftung Dnplex, die sich nach der Windrichtung links oder rechts auf die ganze Firstlänge mittels Zentralantriebs bezw. Schneckenradantriebs öffnen lässt. Fig. 1347 veranschaulicht endlich die für kleinere Kulturhäuser sehr geeignete Firstlüftung Unita, welche sich auch

Fig. 1347. Firstlüftung „Unita“ mit Zentralantrieb.

auf ganze Firstlänge mittels Zentralantriebs einmal öffnen und schliessen lässt.

D. Die Heizungsanlagen.

Die Heizung der Gewächshäuser erfolgt heute gewöhnlich nur mittels der Zentral-Warmwasserheizung, welche durch milde Erwärmung und geringe Strahlung der wärmeabgebenden Heizrohren den Pflanzen am zuträglichsten ist.

Der wichtigste Teil der Anlage ist der zur Wasser-erwärmung dienende Kessel, welcher nebst dem erforderlichen Brennstoffvorrat in einem besonderen Heiz- oder Kesselraum unterzubringen ist, der zweckmässig in einer Breite von etwa 2—8 m und in einer der Gewächshaustiefe entsprechenden Länge anzuordnen ist, und zwar bei kurzen und mittellangen Häusern an einem Giebel (siehe Fig. 1348), hingegen bei grossen bezw. langen Anlagen in deren Mitte. Die Anordnung des Raumes erfolgt dabei zu ebener Erde oder einige Stufen tief unter derselben.

Durch die Röhrenleitung muss eine gleichmässige Verteilung der Wärme in den Räumen bewirkt und deshalb die Röhren je nach der erforderlichen Heizfläche und Zweckmässigkeit von grösserem oder kleinerem Durchmesser gewählt werden. Durch die grössere Verschiedenheit in der Heizfläche und Längsausdehnung der Röhren lässt sich auch eine verschieden hohe Erwärmung der einzelnen Räume je nach ihrem Zweck mit Leichtigkeit erzielen.

Die Fig. 1348—1350 zeigen das Beispiel einer Heizanlage in Grundriss und Schnitten. Von dem Kessel (a), welcher in dem unter dem Arbeitsraum (K) gelegenen Kessel- und Kohlenlagerraum (/, L) aufgestellt ist, geht zunächst die Rohrleitung nach dem im höchsten Punkte, unter dem Dach, aufgestellten Ausdehnungsgefäss (d). Sodann erwärmt die Rohrleitung das im Warmhaus (F) angeordnete Yermehrungsbeet (N), das in der Mitte liegende Treibbeet (A/), den an seinem Ende befindlichen Wasserbehälter (H) und eine Wandstellage, ferner das Kalthaus (E) und das aussersalb des Gewächshauses liegende Treibbeet (G, G). Ausserdem ist in beiden Dachwinkeln je eine Abtauröhre (c) angeordnet; b, b sind Absperrventile.

Im allgemeinen müssen die Heizrohren frei im Hause liegen, selbst in Warmhäusern, damit ein freier Umlauf der erwärmten Luft stattfinden kann und die unbeabsichtigte Erwärmung der Stellagen und der darauf stehenden Töpfe unterbleibt, welche für manche Kulturen sehr schädlich ist. Vor allen Dingen müssen die Flachbeete und Stellagenplatten etwa 20 cm breit von den Aussenwänden abstehen, damit die aus den Heizrohren ausstrahlende Wärme unmittelbar an den Wänden entlang bis zur Glasfläche aufsteigen kann. Fehlt jedoch dieser Abstand, so bildet sich eine kalte, unbewegte Luftschicht über den Beeten und Stellagen. Auch müssen alle an den Wänden entlanglaufenden Röhren von diesen mindestens 3—4 cm weit abstehen, damit eine mittelbare Wärmeleitung vermieden wird.

Die vorerwähnten Abtauröhren haben den Zweck, die Eisbildung, namentlich bei ungedeckten Häusern, in den Dachwinkeln, überhaupt an den Glasflächen, zu verhindern. In grösseren Häusern und je nach der Aussentemperatur sind mehrere Abtauröliren erforderlich, und zwar in 3—4 m tiefen Häusern mit einer Temperatur von 4—7° C. je eine Abtaurölire im Firstwinkel und in der Mitte der Glasfläche, und bei Häusern von 4 bis über 8 m Tiefe noch ein weiteres Rohr. Häuser von 12° C. und mehr Wärme erfordern keine Abtauröhren, wenn nur die Heizrohren freiliegen und die erwärmte Luft alle Dachwinkel bestreichen kann, wodurch die Eisbildung meistens unmöglich wird. Der Durchmesser der Abtauröliren wird vorteilhaft geringer als derjenige der Heizrohren gewählt.

Die bewährtesten Röhren sind für grössere Durchmesser glatte gusseiserne Muffenrohre, welche infolge ihrer grösseren Wandstärke der Gewächshausfeuchtigkeit am besten widerstehen und infolge ihrer glatten Oberfläche leicht zu reinigen sind. Für geringere Rohrdurchmesser verwendet man stark-wandige schmiedeeiserne Muffenrohre. Die Verbindung erfolgt bei ersteren durch Stemmuffen, bei letzteren durch rechts- und linksgängige Muffen. Die Röhrenleitung ist in allen Räumen mit geeigneten Ventilen oder Drosselklappen für die entsprechende Wärmeregelung zu versehen, während die Hauptregelung

«

gesa

1

§

c E

F

a

•₍

t

c

!?

k

K

H

c

E

3

d

8

•••:

c

i

¥A

:

c

s

>-

telvi

[!

£

>.

iflj

v

: />

6

D

G

G

Fig. 1348. Grundriss.

4

m

m

■c

;

rc

c

l

G

■•]

i "TT ’

FT

rT:    ?

.•<■:'• • • • •

' '•

1

■

r=.

L    jül

Fig. 1349. Querschnitt nach A—B.

Fig. 1348—1350. Heizungsanlage eines Gewächshauses.

Fig. 1350. Querschnitt nach C—D.

■r

#1>:

C0?' V'"*

fö;

>s:j

V/

0, /•• ••'

mm ///

v*-

£

lM⁰

■

/

/

%

"y'O

,4

1

i

4'

i

1

i

t> •:•■■ I

JiZi&ir,

Fig. 1351. Graphische Darstellung des

CD

tr

Cd

d

o

rg

C/2

■

O

CD

g-

ST

uz

1

I

am Kessel durch höhere oder niedrigere Erwärmung des Wassers erfolgt.

Eine bedeutende Verbesserung bezw. vollständige Umwälzung der Gewächshausheizung erreichte Melil-liorn vor einigen Jahren durch sein Ob er hei z-system. Er ging bei dieser Reform von dem Gesichtspunkte aus, dass „in der Art und 'Weise der Wärmezufuhr vor allen Dingen auch die Wirkung der Sonnenstrahlen im WHnter nacligealimt bezw. ergänzt werden müsse“. Mit anderen Worten: er bewirkte die Wärmezufuhr nach seinem System von obenher in das Blattwerk der Pflanzen, wodurch zugleich die denselben oft so verhängnisvolle Abkühlung durch die Glasflächen aufgehoben und das „Schwitzen“ der Scheiben auf ein Mindestmass herabgesetzt wird. Fig. 1351 zeigt die nach dem Oberheizsystem in einem 7 m tiefen, 3,6 m im First hohen und 20 m langen Gewächshaus getroffene Anzahl und Verteilung der Heizrohren unter den Dachflächen usw. und die graphische Darstellung ihrer Wärmekurven, welche auf Grund vieler wissenschaftlichen Beobachtungen und Messungen konstruiert sind und die gleichmässige Verteilung der Wärme von oben nach unten deutlich angeben.

Die vorstehende Heizanlage ist für eine Gewähr bei — 20° C. Aussentemperatur von folgenden Wärme-effekten in verschiedenen Höhenmessungen berechnet:

0,5    m    vom First nach unten gemessen + 24⁰ C.

Diese so allmählich von oben mit 24° C. nach unten bis auf 8° C. abfallenden Wärmegrade versetzen die Pflanzen in ein natürliches Wachstumsverhältnis. Jeder einzelne Rohrstrang kann von oben nach unten, je nach Bedarf, abgestellt und so die ganze Heizung geregelt werden.

Die Wahl eines geeigneten Heizkesselsystems ist von grösster Bedeutung, weil die Zuverlässigkeit und Sparsamkeit des Kessels, d. h. sparsamer Betrieb, Dauerbrand über Nacht und tunlichst grösste Betriebssicherheit einen massgebenden Einfluss auf den Erfolg jedes Gärtnereibetriebes ausüben.

Als bester und deshalb fast allgemein gebräuchlicher Heizkessel gilt der in den Fig. 1352—1355 abgebildete Strebelsche Original-Gegenstrom-Gliederkessel, welcher von der G. m. b. H. R. O. Meyer, Hamburg, in den Handel gebracht wird.

räume (IV) zur Aufnahme des Wassers dienen. Diese Glieder stehen oben und unten durch eingepresste

9 10

gf

Fig. 1352. Wagerechter Schnitt.

7i

■ mm

+ 22

+ 20 + 17

11 11

+ 14

n 11

11 11

12 I

i;

Fig. 1353. Querschnitt.

>!

ZS-

i---------

"lii

mm

Fig. 1354. Längsschnitt.

Der Kessel ist aus einer Anzahl aufrechtstehender O-förmiger Glieder zusammengesetzt, deren Hohl-

Rohrstutzen in durchgehender Verbindung miteinander und sind so ausgebildet, dass bei ihrer Zusammensetzung zu Kesseln Rauchkanäle (K) zwischen

Die

Beide sind u. a. von dem Eisenwerk

ihnen entstehen. Auf diese Weise wechseln in den Kesseln Wasserkanäle (IV) mit Rauchkanälen (K) ab. Die Endglieder tragen die erforderlichen Be- i dienungstiirchen und Reinigungsverschlüsse, die Kessel stehen auf einem eisernen Sockel, der seitliche Öffnungen hat. Die eine dieser dient zum Anschluss an den Fuchs, die andere zur Reinigung; letztere wird mit einer Klappe verschlossen. Das Mantelblech des Kessels ist mit einer dicken Kieselgur-Asbest-platte ausgefüttert. Diese und eine zwischen ihr und dem Kesselkörper befindliche Luftschicht schützen den Kessel gegen Wärmeverluste. Jedes Kesselglied ist mit allen Bestandteilen mit Rost, Füllraum, Aschenraum und Rauchzügen ausgestattet.

Kessel können daher in belieber Gliederzahl zusammengesetzt werden. Die starken Roste sind unmittelbar an die Glieder angegossen. Nach 8 jährigen

m 's

II

fei

Fig. 1355. Ansicht.

Fig. 1352—1355. Strebeiseher Original-Gegenstrom-Glieder-kessel.

Erfahrungen werden diese so stark vom Wasser gekühlt, dass sie auch bei längstem und stärkstem Betrieb durch das Feuer nicht im geringsten angegriffen werden, wohl aber infolge der Kühlung die Heizwirkung erhöhen und die Schlackenbildung mindern. Die Kessel werden aus bestem Gusseisen hergestellt, wodurch sie eine längere Dauer besitzen als schmiedeeiserne Kessel, die während des Sommers sehr durch Rost leiden. Der zweckmässigste Brennstoff ist Zechen- und Gaskoks oder Anthrazit, jedoch können auch alle anderen Brennstoffe verwendet werden.

Ausser dem Strebei sehen Gliederkessel kann noch der ihm sehr ähnliche National-Glieder-Kessel von rechteckiger Form und der runde National -Kessel,Modell „Premier“, sehr empfohlen werden.

Schott, Breslau, zu beziehen.

E. Beispiele ausgefulirter und projektierter Gewächshäuser.

Gewächshäuser, welche den Anforderungen der Neuzeit volle Rechnung tragen sollen, müssen nach Mehlhorn, Schweinsburg, der zweifelsohne führenden Firma auf dem Gebiete des modernen Gewächshausbaues, folgendermassen ausgeführt werden:

1.    die Bauart muss eine haltbare und billige sein,

2.    die Bedienung muss eine billige sein, d. h. es muss die grösste Sparsamkeit an Arbeitszeit und -kraft möglich sein,

3.    es muss die grösste Sparsamkeit an Schutz- und Heizungsmaterial möglich sein und

4.    es müssen alle Wachstumsbedingungen der Pflanzen bezüglich Wärme, Luft und Licht möglichst genau so erfüllt werden, wie die Pflanzen solche während des Wachstums in ihrer Heimat im Freien linden.

Diesen Anforderungen entspricht Mehlhorn durch seine verschiedenen, hier zum grössten Teil abgebildeten und besprochenen Reformkonstruktionen in der Gesamtbauart (Eisen und Holz) und in den sinnreichen Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs- und Befeuchtungseinrichtungen nsw. Die möglichste Ersparung an Arbeitszeit und -kraft im Betrieb der Gewächshäuser lässt sich dadurch erreichen, dass alle unnötigen Wege und Schritte in den Gewächshäusern erspart, die unnötigen Arbeiten fortfallen und die erforderlichen möglichst vereinfacht werden. Diese Grundsätze verwirklicht Mehlhorn in seinen grösseren Gewächshausbauten dadurch, dass er dieselben nach amerikanischem Vorbild in geschlossener Bauweise auf gemeinschaftlichen Zwischenwänden aneinander baut und mit einem entsprechenden Verbindungshaus versieht. Hierdurch wird

1.    an bebauter Grundfläche wesentlich gespart,

2.    der ganze Betrieb konzentrierter, alles leicht und schneller erreichbar,

3.    das tägliche Auf- und Zudecken der Glasflächen unnötig,

4.    im Winter die Beseitigung des Schnees überflüssig,

5.    kann nötigen Falles das Regenwasser bequem in Behältern gesammelt werden und

6.    können die Pflanzen im Hause den ganzen Tag über bei jeder Witterung ungestört gepflegt werden.

Die folgenden Beispiele teils ausgeführter, teils projektierter Gewächshäuser zeigen die Verwirklichung der Mehlhornschen Grundsätze.

Die Fig. 1356—1359 veranschaulichen eine grosse herrschaftliche Gewächshausanlage. Dieselbe besteht aus einem Warmhaus, temperierten Haus, Vermehrungshaus und Kulturhaus, welche alle der Länge nach aneinandergebaut und mit Satteldächern versehen sind. An der linken Front ist ein etwas höheres Pfirsich- und Weintreibhaus mit Vorhaus (Kesselraum) unter ungleichseitigem Satteldach anzugänglich. Das Überwinterungshaus ist unter ungleichseitigem Satteldach mit Patent-Firstlüftung, das Yermehrungshaus unter gleichseitigem Satteldach projektiert. Die Erwärmung geschieht nach dem Oberheizsystem.

/C_.

18M

{MaiM

‘tJK 2

---

Le

ioo™

6.00*

Z'UOU!

19 253

1.00 m

t.fOT

‘KW xUcUiO.

6.00™ ZWT

ZS.00B-

+J-

Fig. 1356. Grundriss.

i «32 &■

-*T

1.00”

Fig. 1357. Querschnitt nach a—6.

Fig. 1358. Querschnitt nach c—d.

.....

Fig. 1359. Schanbild.

Fig. 1356—1359. Grosse herrschaftliche Gewächshausanlage.

gebaut. Die ganze Anlage wird nach dem Oberheizsystem erwärmt.

Die Fig. 1360—1363 zeigen eine etwas kleinere herrschaftliche Gewächshausanlage, welche aus einem tiefen Überwinterungshaus und einem schmalen Vermehrungshaus besteht. Beide Häuser laufen in der Längsrichtung parallel zueinander und sind von einem seitlich angebauten höheren Verbindungshaus, welches einen tiefer liegenden Kesselraum enthält,

Die Fig. 1364—1366 zeigen eine kleine herrschaftliche Gewächshausaulage, welche einen Langbau darstellt, der links ein kürzeres Warmhaus mit am Giebel angebautem Heizraum und rechts ein längeres Kalthaus enthält. Die Anlage ist mit gleichseitigem Satteldach, Standfensterwänden und Oberheizanlage versehen.

Die Fig. 1367—1369 stellen noch ein kleines herrschaftliches Gewächshaus dar, welches aus einem

Ar-

ft

WB

WS-

Fig. 1361. Querschnitt nach a—b.

fl |!

nflimiiimimiiiimmmiiiniimmiiigrillliiiiii uiiiiiiiiiiiiii um 1111 iiiiiiiiiniiiiii|ii inmii um mimi

<752

4.%

+■

wa

z. 10m—^

<3<

■1

4-

■ff-J OOS—fj—

-'4.152-

1t

Fig. 1360. Grundriss.

Fig. 1362. Querschnitt nach c—d.

am

•i

laa^asääasi^sä

sss

r-—■

gÜ

Fig. 1363. Schaubild.

Fig. 1360—1363. Herrschaftliche Gewächshausanlage.

Jj

tflMWA

v.

---J

.TT«---

tr«~ ¹

Fig. 1364. Grundriss.

-<zv*

-*-

r-:

i.U* *|

i-—j

44-

ir

Fig. 1365. Querschnitt nach a—&.

ffi

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy>'yyyyyyyy: rrr

Fig. 1366. Schaubild.

Fig. 1364—1366. Kleinere herrschaftliche Gewächshausanlage.

tLr

ni⁵-

j:||

ilil

!=Ut

■f*—

2S OOOi

Fig. 1367. Grundriss.

Ä,

S. 7i?-

9. io£i-

Hern

'f

iS

<5

Fig. 1368. Querschnitt nach a— 6.

infam

Fig. 1369. Schaubild.

Fig. 1367—1369. Kleines herrschaftliches Gewächshaus.

•a

uijit

f rnnn

..........f..............r,M..

fnt

** 1 nr’' iÜ(iV iQCHilydulu?.

i\üt~

w*vw;

Hri

grtsi£

}0«*n

5«

siele

“t

/Z bS m—

+■

31,00m

Fig. 1370. Grundriss.

f³‘’~

<>«”•

&>

4 00

■*

i

•1,00

ii

fi

Fig. 1371. Querschnitt nach a—b.

Fig. 1372. Querschnitt nach c—d.

Fig. 1373. Querschnitt nach e—f.

iilliiiiü

ggs

!t-

ÄÄasü|»»ls3jaÄMil

»i

t'K

l/j

Fig. 1374. Schauhild.

Fig. 1370—1374. Herrschaftliche Gewächshausanlage mit Palmenhaus.

quadratischen Kalthaus, einen anschliessenden qna- Firstlüftung-. Die Heizung- erfolgt nach dem Ober-dratischen Warmhaus und einer grossen Arbeitsstube heizsystem. besteht, welch letztere zugleich als Heiz- und Kesselraum dient. Das Dach ist ein gleichseitiges Sattel- wächshausanlagen der Firma Z immer mann-Altona, dach mit Stehfensterwänden, welches über dem Warmhaus mit Patent-Firstlüftung versehen ist. Die Heizung erfolgt wieder nach dem Oberheizsystem.

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen 3 Ge-

Die Fig. 1375—1378 stellen ein kleines Gewächshaus dar, welches aus Warmhaus und Kalthaus mit an ersterem angebautem Yorhaus mit tiefer

JU i/*yt

¹ 'Vi'A    I'IV ~r’

Fig. 1375. Grundriss.

Fig. 1376. Querschnitt.

Fig. 1377. Querschnitt.

tgpg

Fig. 1378. V Orderansicht.

Fig. 1375—1378. Kleines Gewächshaus unter ungleichseitigem Satteldach.

\00

iFcwm-ßxvws

* .SB

ui

3£oM**v-

Fig. 1379. Grundriss.

Fig. 1380. Querschnitt durch das Kalthaus.

Fig. 1381. Querschnitt durch das Vorhaus.

Fig. 1382. Vorderansicht.

Fig. 1379—1382. Kleines Gewächshaus unter gleichseitigem Satteldach.

Die Fig. 1370—1374 zeigen eine herrschaftliche Gewächshausanlage mit Palmenhaus, welches als Querbau zwischen einem Pelargonienhaus und Warmhaus angeordnet ist. Am Giebel des Warmhauses ist der Heizraum mit tiefer stehendem Kessel angebaut. Alle Dächer sind gleichseitige Satteldächer mit vorderer Stehfensterwand und Patent

liegendem Kesselraum besteht. Das Dach ist ein ungleichseitiges Satteldach mit vorderer Fenstersteliwand.

Die Fig. 1379—1382 zeigen eine fast gleiche Anlage. Das Dach ist ein gleichseitiges Satteldach mit Fensterstehwänden. Das am Warmhaus liegende Vorhaus enthält ausser dem tiefer liegenden Kesselraum noch einen Kohlenkeller.

Die Fig. 1383—1386 veranschaulichen eine auf dem adeligen Gut Bossee, Mecklenburg, ausgeführte sämtlichen Räumen, welche unter ungleichseitigem

haus, einem Warmhaus und Kalthaus. Hinter diesen

w. otpf?

Pf¹

iWwM ^vwv.

Fig. 1383. Grundriss.

>r

rjTOT

Fig. 1384. Querschnitt durch das Weintreibhaus.

Fig. 1385. Querschnitt durch die Kulturhäuser.

1DT

§g2““i

CD

Fig. 1386. Vorderansicht.

Fig. 1383—1386. Grössere herrschaftliche Gewächshausanlage mit Palmenhans.

grössere Anlage. Dieselbe besteht in der Vorder- Satteldach liegen, befindet sich ein mit Pultdach abgefront aus einem Gärtnerzimmer, Weintreibhaus, deckter Schuppen, welcher einen Holz- und Kohlen-einem die Gebäudemitte einnehmenden kleinen Palmen- raum, Heizraum, Leuteraum und Schuppenraum enthält.

XIV.

Die Anlage von Durchlässen, Brücken, Quellfassungen, Brunnen, Pumpen, Wasserleitungen u. Einfriedigungen.

1. Die Durchlässe.

Die beim Erdbau, bei Ent- und Bewässerungsanlagen erforderlichen Durchlässe sind kleine Bananlagen, welche im Erdkörper, meistens Erddämmen, liegen und den Zweck haben, kleinere Wasserläufe quer durch letztere hindurchzuleiten. Alle der Entwässerung bezw. Durchleitung dienenden Durchlässe werden gewöhnlich im tiefsten Punkte des Dammes angeordnet und womöglich stets in lotrechter Richtung zur Längsrichtung des Dammes oder Einschnittes. Muss der Durchlass jedoch schief angeordnet werden, so darf der Winkel zwischen der Damm- und Durchlassachse nicht kleiner als 60° sein. Im allgemeinen beträgt die lichte Breite kleiner Durchlässe 0,3 bis zu 1 m, die lichte Höhe 0,5 bis zu 1,25 m, jedoch müssen die Abmessungen des Durchflussprofils für den Einzelfall stets nach der durchzuleitenden Wassermenge berechnet werden. Das Fundament oder die Sohle des Durchlasses besteht aus Pflaster, die Widerlagermauern aus Bruchoder Ziegelsteinen oder aus Zementbeton, ebenso die an dem Ein- und Auslauf anzuordnenden Flügelmauern.

Die Überdeckung der Durchlässe erfolgt bei kleineren Breiten entweder mit etwa 10—15 cm starken harten Hausteinplatten oder noch zweckmässiger mit den weniger starken Eisenbetonplatten. Solche Durchlässe nennt man Plattendurchlässe, Deckeldurchlässe.

Wird das Durchflussprofil breiter und höher, so werden die Durchlässe mit Tonnen- oder Kappengewölben von mindestens 30 cm Stärke überdeckt. Die gewölbten Durchlässe sind indes teuer und umständlich herzustellen, so dass sie in vielen Fällen durch die Röhrendurchlässe ersetzt werden können. Der Durchlass besteht hier meistens aus einem Stampfzementbetonrohr von eiförmigem Querschnitt, dessen Ein- und Auslaufe durch Parallel- oder Bö-

schungsfliigelmauern abgeschlossen werden (Fig. 1387 und 1388).

Fig. 1387. Querschnitt.

Hü

müj

i'

Fig. 1388. Ansicht.

Fig. 1387 und 1388. Röhrendurchlass aus Stampfbeton.

Ausser den in Erddämmen erforderlichen überdeckten Durchlässen sind noch hei Wassergräben,

1=

Z oa”

ji 03 t

'l’SO - •

■fi.' 6

ö~VMrr

SrTPiif;

\/>

Fig. 1389. Grundriss.

fpTTTlM i?.f IT

Fig. 1390. Daraufsicht.

Abzugskanälen in Feldern und Wiesen zum Zweck des Übergangsverkehrs für Personen und Fuhrwerke offene Durchlässe erforderlich, deren Oberkante

lfcD

<---<31'0----»-

42

mit der Krone der Grabendämme in einer Ebene liegt (Fig. 1389—1391).

Diese, eigentlich kleinste Brücken darstellenden Durchlässe werden bis zu 1 m Lichtbreite ausgeführt und, wie das Beispiel zeigt, in den beiden Widerlagermauern 0,5 m stark und 1 m hoch, in den Parallelflügelmauern 0,3 m stark aus Bruchsteinen hergestellt.

Die Überbrückung der 1 m breiten, 2,9 m langen Fahrbahn erfolgt mittels einfachen, starken Bohlenoder Pfostenbelags, welcher in Nuten der Wider<150 ll

$

Wm^

Fig. 1391. Querschnitt.

Fig. 1389—1391. Offener Durchlass.

lagermauern eingreift. Weit dauerhafter und tragfähiger als der hölzerne Belag ist ein solcher aus Steinplatten, besonders aus Eisenbetonplatten.

2. Die Brücken.

Bei Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen sind zur Verbindung der Ufer von offenen Gräben und Bächen Brücken von kleiner Spannweite ohne Zuhilfenahme von Mittelstützen (Pfeiler oder Joche) erforderlich.

Für die Anlage von Brücken ist besonders folgendes zu beachten:

a)    die Normalbreite des Wasserlaufes darf nicht eingeschränkt werden, demzufolge muss z. B. bei massiven Brücken die Entfernung der Widerlagermauern immer grösser sein als die Normalbreite des Wasserlaufes;

b)    die Brückenanlage muss dort geschehen, wo das Wasser seine Normalbreite hat;

c)    die Brückenöffnung muss so hoch sein, dass auch beim Höchstwasserstande alles Wasser durchfliessen kann;

d)    der Baugrund muss sicher sein und, wenn nicht, nur möglichst geringe Verbesserungskosten erfordern ;

e)    die Brückenbahn muss den Wasserlauf rechtwinkelig durchschneiden. Findet der Strassen-anschluss an die Brücke in einer Krümmung statt, so muss der Krümmungshalbmesser für

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

landwirtschaftliche Fuhrwerke mindestens 15 m betragen;

f)    die Brückenfahrbahn muss für einfache Bahn mindestens 3,2 m Breite erhalten;

g)    die Fahrbahn zu und auf der Brücke soll möglichst nur 2 °/₀, jedoch nicht über 6 °/0 Steigung erhalten.

Die für den Landwirt, Kulturtechniker und Forstmann in Betracht kommenden Brücken werden in Holz, Stein oder Eisen in einfachster Art ausgeführt.

a) Hölzerne Brücken.

Bei Holzbrücken werden die beiden Landpfeiler, Widerlager, in Rücksicht auf die geringe Dauer des Holzes, zumeist aus Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk auszuführen sein, so dass nur die eigentliche Brückenkonstruktion, also Tragbalken, Brückenbahn und Geländer, aus Holz bestehen. Fig. 1392—1395 zeigt eine solche Brücke für eine Spannweite von 6 m. Die Anlage der Landpfeiler und Widerlager ist aus den Abbildungen deutlich ersichtlich. Die Stärke der Widerlager muss sich stets nach ihrer Höhe richten und ist wie bei Futtermauern zu berechnen. Die Tragkonstruktion besteht aus 2 Kantholzschwellen, welche flachkantig auf je einem Absatz der Widerlagermauern auf ruhen, derart, dass sie zur Vermeidung baldiger Fäulnis in ihrer Länge nur stellenweise, d. h. jedesmal unter einem Tragbalkenkopf, auf einzelnen keilartig angearbeiteten Auflagern ruhen, zwischen welchen einzelne schwach geneigte Flächen das Regenwasser schnell ablaufen lassen. Die 5 Längsträger oder Brückenbalken sind mit einem Querschnitt von 19 x 27 cm, also in dem tragfähigsten Verhältnis von 5 : 7 und in Abständen von 1 zu 1 m auf den Schwellbalken verlegt, so dass eine 4 m breite Fahrbahn entsteht. Die Fahrbahn wird durch einen Belag von 15 x 15 cm starken, dicht aneinandergelegten Bohlen oder Pfosten gebildet. Bei starkem Verkehr muss man dem Belag eine etwa 10 cm starke Schotterschicht, Chaussierung, geben, welche dann 2 seitliche Saumhölzer erfordert. Der Brückenbelag muss bei starkem Fuhr verkehr alle 5 Jahre ausgewechselt werden, während die Brückenbalken höchstens eine 10 jährige betriebssichere Dauer besitzen. Das auf beiden Seiten angeordnete Geländer besteht aus 15 x 15 cm starken, 2 m weit voneinander entfernten Pföstchen, welche auf verlängerten Brückenbelagsbohlen eingezapft und verstrebt und mit einem 15 x 15 cm starken Holm verzapft sind.

Für die statische Berechnung der Holzstärken von Tragkonstruktionen kleiner Landbrücken kann als zufällige und eigene Belastung dieser insgesamt 400 kg/qm angenommen werden.

hi

kl

Jj=

b) Steinerne Brücken.

Die einfachste, kleinste steinerne Brücke (offener Durchlass) wird durch Widerlagermauern gebildet, deren geringe Spannweite mit gespaltenen starken Steinplatten überdeckt wird.

Ist die Spannweite jedoch grösser, so wird die Fahrbahn über den beiden Widerlagermauern durch eingespannte Gewölbe aus Bruch- oder Ziegelsteinen, Beton usw. gebildet; eine solche Brücke nennt man dann Bogenbrücke.

JJraafsich 2.

Z.3S 0^

sBlii

Die Pfeil höhe beträgt bei Kappengewölben bis zu 6 m Spannweite aus Ziegel- oder Werksteinen mindestens ¹/₁₂, bei Bruchsteinen x/₈ der Spannweite.

Die Gewölbeanfänger oder sog. Kämpfer liegen bei Tonnengewölben bis ²/₃ der Pfeilhöhe unter dem Höchstwasserspiegel und bei Kappengewölben in gleicher Höhe mit letzterem.

Die Gewölbestärke lässt sich bei gegebener Spannweite bei Bruch- und Werksteingewölben nach der Formel d = 0,0694 . r + 0,31 m, worin d die

jrfuerschnill.

aL *

--t.O — »j« i.O Ji /.o

(fruncZriss.

■>

VZ.

ailP

—h zz r rl

i.

Y i --

Fig. 1392.

Fig. 1393. .

Jjängen schnitt.

Jj ängenansich l,

z.o

s_

PI

Parallelflügel.

tiiip

±s

<o

'm

■J.a*

I-

Z.08

\-f.O

cP

v-r

-z.o

"i

rechtes Vfer.

Zinkes Ufer

Fig. 1394. Fig. 1392—1395.

Fig. 1395.

Hölzerne Brücke mit massiven Landpfeilern.

Bei Spannweiten bis zu etwa 6 m und genügender Konstruktionshöhe zwischen Sohle und Gewölbescheitel wTird man den Halbkreisbogen bezw. das Tonnengewölbe wegen seiner schönen Form und des geringeren Seitenschubes auf die Widerlager anwenden, sonst jedoch den Flach- oder Stichbogen bezw. das Kappengewölbe.

Für die Ermittelung der Abmessungen von Tonnen-und Kappengewölben mögen die folgenden Erfahrungssätze dienen:

Gewölbescheitelstärke und r den Bogenradius bezeichnet, leicht berechnen.

Beträgt z. B. der Radius eines Kappengewölbes von 5 m Spannweite 5 m, so würde die Gewölbestärke nach voriger Formel betragen 0,0694.5 -j- 0,31 = 66 cm. Da man für je 31—33 cm Stärke die Stärke 1 Ziegelsteins setzen kann, so würde das Gewölbe in Ziegelsteinen 2 Stein-Stärke erhalten, vorausgesetzt, dass das Gewölbe hintermauert und oberhalb abgeglichen wird. Ziegelgewölbe erhalten bis 6 m Spannweite,

köchjfc

gleiche Stärke im Scheitel wie im Kämpfer, während Bruchstein-Kappengewölbe vom Scheitel nach dem Kämpfer hin verstärkt werden müssen.

Die Widerlager mauern erhalten bei Tonnengewölben ¹/₅, bei flachen Kappengewölben ¹/₄—¹/3 der Spannweite als Stärke.

Die Flügelmauern erhalten meistens 90 cm Stärke; sie gehen von den Widerlagermauern unter 45° oder 90° ab, dienen zur Anschüttung der Uferböschungen und verhindern das Unterwaschen der Widerlagermauern von der Seite; sie werden meistens bis zur äusseren Gewölbe-Scheitelhöhe aufgeführt.

Die Fundamente der Widerlager- und Flügelmauern führt man als etwa 60 cm hohe Bankette aus, die bei Bruchsteinen je 15, bei Ziegelsteinen je 12 cm nach beiden Seiten vorspringen.

Die Fahrbahn soll mindestens 24—30 cm hoch über dem Gewölbescheitel liegen und nach der Mitte der Länge 2—3 °/₀ Steigung erhalten. Die Querwölbung der Bahn soll bei Beschotterung ¹/₅₀—:1/₄₀, bei Steinpflasterung ¹/₈₀-—¹/₇₀ ihrer Breite betragen.

gewölbe konstruierte Brücke dar. Dieselbe ist von Ziegelsteinen in Trassmörtel erbaut, das Gewölbe hat 4,69 m Spannweite, 0,58 m Pfeilhöhe und D/2 Stein Stärke. Die Fahrbahn ist 3,86 m breit, mit Kieschaussierung versehen, welche auf beiden Seiten mit Pflasterrinnen eingefasst ist; die Briistungs-mauer ist 0,8 m hoch.

Nach Friedrich¹) empfiehlt es sich sehr, die kleinen Brücken der Ent- und Bewässerungen aus

JBMr

Fig. 1397. Querschnitt.

wt

.V

1F

/M

Hi!

Ä.

Ht

fy69m

Hl

§m

mm

mm?-

Fig. 1396. Kleine Brücke mit halbkreisförmigem Tonnengewölbe.

üü

W iderlager, Sohle,

Die Beschotterung besteht aus einer 23 cm starken Kies- oder Feinschlagdecke, welche auf einem 5 cm starken Lehmschlag ruht, den man auf dem mit Ziegelmauerwerk abgeglichenen und mit Trass- oder Zementmörtel 2 cm stark übergossenen Gewölbe aufbringt. Die Steinpflasterung geschieht auf einer mindestens 25 cm starken Sandschüttung.

Die Brüstungsmauern werden 0,8—1,25 m hoch und 30—64 cm stark gemacht. Bei Ziegelsteinmauerwerk setzt man 1—l*/₂ Stein starke Füllungen zwischen in bestimmten Entfernungen angebrachte l¹,^—2 Stein starke Pfeiler; die Brüstungen werden am besten mit dünnen Haustein-platten abgedeckt.

Zu Brückenbauten dürfen nur harte, dauerhafte Steine und Zement- oder Trassmörtel verwendet werden. Fig. 1396 zeigt eine kleine, mit halbkreisförmigem Tonnengewölbe überwölbte Brücke zwischen hohen Ufern. Die Fahrbahn ist gepflastert und nach beiden Brückenenden hin mit Gefälle gedacht; das Brüstungsgeländer besteht aus Schmiedeeisen. Die Fig. 1397 und 1398 stellen eine mit flachem Kappen-mm

1

//

Fig. 1398. Grundriss.

Fig. 1397 und 1398. Brücke mit flachem Kappengewölbe.

Eisenbeton, und zwar nach der billigen und schnell herstellbaren Mel an sehen Bauart auszuführen.

Die Fig. 1399—1402 zeigen die Konstruktion einer solchen Melanbriicke.

Fundament und das nur 30 cm hohe Brüstungsgeländer sind aus Stampfzementbeton hergestellt. Das Melangewölbe, ein Kappengewölbe von 2 m Spannweite und 18 cm Pfeilhöhe, besteht aus mehreren

x) Friedrich, k. k. Hof rat, Prof., Kulturtechnischer Wasserbau, 2 Bde. 1907. Verlag von Paul Parey, Berlin. Dem vorzüglichen Werk wurden mehrere Abbildungen entnommen.

42*

der Gewölbeleibung entsprechend gebogenen und 70 cm weit voneinander aufgestellten 8 cm hohen I-Trägern.

*><

ao

-K

iSO

Die Zwischenräume der I-Träger sind auf Schalbrettern 8 cm stark einbetoniert und der fertige Gewölberücken ist mit Zementmörtel 2 cm stark übergossen. Die Brückenbahn besteht aus einer in der Mitte 20 cm starken Schotterschicht.

20Qo"Ik-

mmm

900 --»

■iODO^jT- -.....

Fig. 1399. Querschnitt.

<■ -

c) Eiserne Brücken.

Die Bezeichnung eiserne Brücken bezieht sich hier nur auf die an Stelle der hölzernen Tragbalken bei kleinen Brücken zur Verwendung kommenden eisernen Träger (Eisenbahnschienen und I-Träger).

Die Verwendung der Schienen und Träger empfiehlt sich sehr, da ihre Unterhaltungskosten und unter Umständen auch die Herstellungskosten, besonders der Schienen, niedriger sind als bei Holzbalken. Der Brückenbelag kann entweder wieder ein hölzerner sein, oder aber besser bezw. rücksichtlich der Dauerhaftigkeit billiger aus sog. Zores-

Fig. 1400. Querschnitt des Grabens.

KZ

2 2.

50

ic -o-b — *-----f-o ......(j-6 ->

Fig. 1403.

ISiw

.i.

10_

Pik--

s;

-0 6.

■i 0

■1-0

C fit

*LOO

Fig. 1404.

Fig. 1403 und 1404. Querschnitte von Brücken unter Anwendung von I" Trägern.

HP

Fig. 1401. Längsschnitt.

WS

2.67”’

i.2

Fig. 1402. Ansicht.

Fig. 1399—1402. Eisenbeton-Brücke. (System Mel an.)

Eisen hergestellt werden. Die Zor es-Eisen sind gewalzte Träger von -förmigem Querschnitt; sie werden, mit ihren Flanschen dicht aneinandergelegt, auf den I-Trägern befestigt und unmittelbar mit einer 10—20 cm starken Schotterschicht überschüttet.

Die Fig. 1403 und 1404 zeigen die Querschnitte einer Fussgängerbrücke und einer Fahrbrücke unter Anwendung von I-Trägern. Die Brückenbahn ist in beiden Fällen zunächst durch übergelegte hölzerne Querträger gebildet und auf diesen ein Bohlenbelag aufgebracht, welcher bei der Fahrbrücke noch eine Beschotterung der Fahrbahn erhalten hat. Die Geländer bestehen aus Eisen.

Die Fig. 1405—1407 zeigen eine eiserne Fahrbrücke über einen Bach. Dieselbe hat 5 m Spannweite und 3,14 m Fahrbahnbreite. Die letztere wird aus 5 I-Trägern Pr. Nr. 17 gebildet, welche, 75 cm weit voneinander liegend, mittels untergelegter Eisenplatten und Steinschwellen auf den 94 cm starken Widerlagermauern aufruhen und in dieser

mittels Spielraumes vermauert sind. Die Träger sind in der Mitte ihrer Länge untereinander verankert und tragen als Fahrbahn eine doppelte Lage von

-3,00-

<•

Fig. 1405. Grundriss.

t *— O.V

3,1*

~O.Zt

Fig. 1406. Querschnitt.

IXlXlXIXIXID^K

HocKstcr

3. Die Quellfassungen.

Soll die Wasserversorgung eines Wirtschaftshofes mittels Quellwassers erfolgen, so muss zunächst die Ergiebigkeit der Quelle durch mehrere Messungen zu verschiedenen Jahreszeiten, besonders im Anfänge des Herbstes und zu Ende des Winters, wo sie am geringsten ist, festgestellt werden. Liefert die an einer Stelle in ganzer Stärke auftretende Quelle mehr als den notwendigen Bedarf oder erscheint dieser stets ausreichend, dann kann die Quelle ohne weiteres gefasst bezw. eine Quellkammer oder Quellstube angelegt werden, deren Bauart sich einerseits danach richtet, ob die Quelle von unten oder seitwärts zutage tritt, andererseits danach, ob die Quelle aus dem Felsen oder führenden entspringt.

Tritt das Quellwasser jedoch an verschiedenen Stellen auf oder erscheinen auf einem Entwässerungsgebiet zelne grössere Quellen, so müssen besondere Sammelanlagen getroffen werden, welche am einfachsten aus einem System von Dränageröhren, besser aus gelochten Steingutröhren, bestehen.

In den folgenden Abbildungen sollen nur einige der einfachsten und gebräuchlichsten Quellfassungen vorgeführt werden.

m,

mm

aus wasser-Bodenschichten

ein-

} 'yTasserstand,

wm.

i§

'Mr*—i,io

Tritt die Quelle wie gewöhnlich seitlich an einem

Fig. 1407. Längsschnitt.

Fig. 1405—1407. Eiserne Fahrbrücke über einen Bach.

Bergabhange heraus (Fig. 1408 und 1409), so muss der Quelle durch einen Felseinschnitt bis zum gesunden anstehenden Fels nachge-Alsdann

6 cm starken Eichenbohlen; das Geländer besteht aus Schmiedeeisen.

gangen werden, wird das aus mehreren Felsspalten hervorquellende Wasser durch eine in den beiden Wandungen des Felseneinschnittes eingebundene kleine Stein-

mauer abgedämmt. Die Mauer wird aus Betou, etwa zwischen dem Felsen imd der mit Durchflussöffnungen 15—30 cm stark, hergestellt und hinter ihr eine kleine, etwa 45 x 45 bis 60 x 60 cm im Lichten weite und 50 cm hohe Quellkammer angeschlossen, deren 3 Wände mit Schlitzen zum Durchlässen des

Fig. 1408. Grundriss.

IL

versehenen bergseitigen Kammerwand ist unten mit Lehm ausgestampft und darüber mit reinem festem Steinschlag vollgepackt, welcher mit einem Lelim-schlag wasserdicht abgedeckt wird. Die ganz aus Beton gestampfte Quellstube hat nicht nur den Zweck, das Quellwasser zu fassen, sondern auch die mit eingespülten Sand- und Schlammteile zurückzuhalten, welche durch die obere wohl verschlossene Einsteigöffnung zeitweise entfernt werden. Zur Entlüftung der Kammer ist ein Saugrohr aufgesetzt. Quellstube enthält 1. eine Abfluss- oder Versorgungsleitung (A), welche bei hohem Druck aus gusseisernen Röhren, bei schwachem Druck aus glasierten Stein-gutmuffenröhren hergestellt und am Einlauf mit einem Seiher zur Abhaltung von Fremdkörpern versehen wird, 2. ein Entleerungsrohr (L) mit ziehbarem Ventil zum Leerlaufenlassen des Behälters und 3. ein Überlaufrohr (U) zur Ableitung des überschüssigen Wassers in das Entleerungsrohr.

Jede

j\\"

Fig. 1409. Längsschnitt.

Fig. 1408 nnd 1409. Einfache Quellfassung.

Wassers versehen sind. Aus der oberhalb mit einer Steinplatte abgedeckten und mit grobem Geschiebe, Schotter hinter- und überfüllten Kammer wird das Wasser in einer mit Gefälle verlegten Eisen- oder Steingutrohrleitung einer tiefer gelegenen Quellstube

Entlüftung

/Lehm

Bei kleinsten Wasserleitungen, für Gehöfte, kann die Quellstube zugleich als Sammelbehälter dienen, der dann die Stelle eines Hochbehälters vertritt. Die Fig. 1411—1413 zeigen eine solche von Heine-mann¹) ausgeführte Quellstube, welche aus Zementstampfbeton besteht und einen Fassungsraum von 2 cbm besitzt. Das von der Quellfassung zugeführte Wasser fliesst an der Rückwand des Sammelbehälters ein und kann 1,35 m hoch, d. li. bis zum Überlaufrohr, ansteigen; zur Entleerung des Sammelbehälters dient die Entleerungsleitung. Die Versorgungsleitung kann mit einem Zugventil von der Einsteigeschachtöffnung aus abgestellt werden; die Regelung der anderen Rohrschieber erfolgt auf dem Boden des Einsteigeschachtes. Eine derartige Anlage lässt sich einschliesslich der Metallarbeiten für rund 580 M. ausführen.

US)

Fig. 1410. Vereinigung einer Quellfassung mit der Quellstube.

zugeführt. Nach Herstellung der Quellfassung wird der Felseneinschnitt wieder zugeschüttet und oberhalb ein die Lage der Quellfassung angebender Markstein angebracht.

Fig. 1410 zeigt die Vereinigung einer Quellfassung mit der Quellstube. Die Quelle tritt wieder aus dem Bergabhang heraus; der Zwischenraum

Die Fassung von Quellen wird zuweilen auch nötig bei der Entwässerung von Grundstücken. Treten auf solchen vereinzelte grössere Quellen auf, so müssen sie einzeln gefasst und mit einem besonderen Dränrohrstrang unmittelbar in den Vorflutgraben geleitet werden.

Steigen solche Quellen lotrecht auf, so wird, wie die Fig. 1414—1416 zeigen, ein der Tiefe des abgesenkten Grundwasserspiegels entsprechender kleiner runder Schacht aus Ziegel- oder Bruchsteinen trocken, also ohne Mörtel, hergestellt, teils mit Steinschotter ausgefüllt, mit mehreren Steinplatten abgedeckt und schliesslich mit Schotter um- und überfüllt; aus dem Schacht führt dann der Dränröhren-Ableitungsstrang.

¹) Heinemann, Wasserleitungsprojekte für Landgemeinden, II. Aufl. 1909. Verlag von Paul Parey, Berlin.

Derartige Quellfassungen, besonders von grösserer Anzahl, lassen sich aus Mangel an verwendbaren Steinen, auch wie Fig. 1417 zeigt, in sehr einfacher Weise aus gelochten glasierten Steingutmuffenröhren herstellen, welche man 1,5 m tief unter dem Gelände

1=1 J -LJ

aoo

X.Ovs⁰

m ; »'l

2.70_

ii

m.

Fig. 1411. Grundriss.

Fig. 1412. Querschnitt.

Ao

OS

3. TO

oSsT'i

hP

BE

,,0,20

i

---OSO---

ir

020

ii

020

oh:

S=T

i!

i?

1LL

3=.

--- 120-----

Hi

yfo

Versorgungsleitung.

) Überlauf und Entleerung. Schieberkammerentwässeru ng.

Fig. 1413. Längsschnitt.

Fig. 1411—1413. Quellstube und Sammelbehälter aus Stampfbeton.

Y//2

w*

Pi

yA

Hl

Fig. 1414. Grundriss.

***»•<'>

, , ®    -6^ Bt

3r

v;

II

^etenfiler Yt/assers/^ i'ec/eZ^,

Vt

Fig. 1415. Querschnitt.

Fig. 1414—1416. Quellfassung.

Fig. 1416. Draufsicht.

I- '

-OST-

*W

■iS

■<

■s

stand

-W—

wmm-

ii

ii

Ü?

:>r^'

VA. ’c

fev®,

i&y

fix

es

lotrecht auf einigen Ziegeln oder Steinen aufstellt, oberhalb mit einer Steinplatte abdeckt und ringsum mit Geschiebesteinen umgibt. An der Seitenmuffe

Fig. 1417. Quellfassung mittels gelochter Steingutröhren.

des Rohres wird dann der Dränagerohrstrang angeschlossen.

4. Die Brunnen.

Dort, wo die wasserhaltenden Bodenschichten sehr durchlässig sind (Sand, Kies) und das Grundwasser in geringerer oder grösserer Tiefe mit schwachem Gefälle und geringer Geschwindigkeit dahinfliesst, wird dasselbe, um es an einem beliebigen Orte der Erdoberfläche nutzbar zu machen, am zweckmässigsten

fc

Lehm od. Ton

"\zwr Pumpe

mm

o?

EgSm

Fig. 1418. Brunnenkessel.

in senkrechten Fassungsanlagen, den Brunnen, gesammelt, und aus diesen mittels verschiedenartig betriebener Hebevorrichtungen (Pumpen) emporgehoben.

Es kommt also nur darauf an, durch Aufgraben eine Öffnung bis zu jener wasserführenden Schicht herzustellen und ihre Seitenwandung durch ein zylindrisches Mauerwerk aus Bruch- oder Ziegelsteinen, den sog. Brunnenkessel, gegen das Einstürzen zu sichern (Fig. 1418).

Vor Ausführung des Brunnenkessels ist zuerst seine Lage und erforderliche Tiefe durch Probebohrungen festzustellen. Der Wasserspiegel muss mindestens 4—5 m unter der Erdoberfläche liegen und der Saugkorb oder Seiher des Pumpensaugrohrs, welches das Wasser höchstens 7—8 m heraufbefördern kann, muss sich noch mindestens 1 m über der Brunnensohle befinden, da diese durch das Wasser sonst leicht aufgewühlt wird. Liegt der niedrigste Wasserspiegel mehr als 7—8 m unter der Pumpe, so muss man diese im Brunnen selbst und entsprechend tiefer auf stellen. Die Tiefe des Kesselbrunnens ist jedoch bis auf 25—80 m beschränkt, denn darüber hinaus wachsen die Kosten so übermässig, dass man dann den sog. Rohrbrunnen vorzieht.

Die Ergiebigkeit des Brunnens hängt nicht nur ab von der Beschaffenheit der wasserführenden Schichten und der Eintauchtiefe des Brunnens, sondern auch von der Grösse seiner Grundfläche und besonders von der Absenkungstiefe des Wasserspiegels im Brunnen gegenüber dem äusseren Grundwasserspiegel. Auf 1 qm Brunnenfläche rechnet man durchschnittlich ¹/₃—²/₃ 1 in 1 Sekunde durch die Sohle durchtretendes Wasser; gewöhnlich erhalten die Hausbrunnen 1—1,5 m lichten Durchmesser. Je mehr Wasser gepumpt wird, desto mehr nimmt die Absenkungstiefe bezw. der Fall des Brunnenwasserspiegels zu und desto grösser wird dadurch das Gefälle des Grundwasserspiegels und die Menge des Wasserzuflusses, trotzdem darf aber die Absenkungstiefe selbst in grobkiesigem Boden niemals mehr als

2.5    m betragen.

Die Ausführung eines Kesselbrunnens geschieht f olgendermassen:

Zunächst wird in lockerem Boden eine 3,75 bis 4,25 m im Lichten grosse und abgeböschte und im Lehm- und Tonboden zylinderförmig angeordnete Baugrube möglichst tief ausgeschachtet und auf der Grubensohle ein hölzerner, selten eiserner Brunnenkranz zur Aufnahme des Kesselmauerwerks verlegt. Der hölzerne Kranz besteht aus 3 insgesamt 30 cm starken Lagen von Ulmen- oder Buchenbohlen mit zentrischen Stossfugen und erhält eine Breite gleich der Stärke des Kesselmauerwerks. Damit beim Senken des Kessels die Reibung des Mauerwerks mit dem Erdreich möglichst verringert wird, lässt man den Brunnenkranz 3 cm breit nach aussen über das Mauerwerk vorstehen. Brunnenkessel von 1 bis

1.5    m lichter Weite werden 40—45 cm stark aus Bruchsteinen oder besser 1 Stein stark aus hart gebrannten Ziegelsteinen hergestellt. Am zweckmässigsten sind die besonders gefertigten keilförmigen Ziegelsteine (Kesselsteine), da diese zentrale, gleich starke Fugen gestatten, während gewöhnliche Ziegelsteine im äusseren Zylindermantel weit klaffende

mit einem Holzschacht umfasst, den man bis auf die Wassernähe abteuft; dann wird der Brunnenkranz gelegt und mit der Aufmauerung des Kessels begonnen, den man wie vorhin so tief versenkt, als Wassertiefe geschafft werden soll. Zuletzt wird der Kessel innerhalb des Schachtes bis zur Erdoberfläche heraufgemauert und dabei nach und nach der Schacht abgebrochen, das Holz heraufgeschafft und der Zwischenraum mit Erde, besser mit Fettlehm nachgefüllt.

Fugen ergeben, welche mit Ziegelsplittern ausgezwickt werden müssen. Als Mörtel ist hydraulischer Kalkmörtel oder Halbtrassmörtel (1 Teil gelöschter Kalk, l¹/₂ Teile Trass und lx/₂ Teile Sand) zu verwenden. Neuerdings führt man die Kessel auch vielfach aus Betontrommeln oder Eisenringen aus.

Ist der Brunnenkessel nur 3—4 m tief hinabzubringen, so mauert man ihn in dieser Höhe mit einem Male auf und versenkt ihn dann unter gleichzeitiger starker Belastung durch das Herausschaffen der unter ihm befindlichen Erde. Bei grösserer Tiefe wird der Brunnenkessel nur stückweise versenkt, d. h. es wird erst immer der untere Teil in die Erde versenkt, ehe weiter gemauert wird.

Die Erde unter der Kesselsohle wird anfangs durch l’oder 2 im Brunnen stehende Arbeiter mittels Schaufel gelöst und im Eimer mit Flaschenzug oder

Damit von oben und seitlich keine Verunreini

gpagl    w»|

Unaesenktef^Sm

gungen in den Brunnen eindringen können, wird jeder fertige Brunnenkessel bis auf 2—3 m Tiefe unter der Erdoberfläche mit einem 30—50 cm starken Tonschlag umkleidet, etwa 30 cm hoch über der Erdoberfläche hochgeführt, wasserdicht abgedeckt, am besten kuppelartig überwölbt und der Boden um den Brunnen herum etwas ins Gefälle gebracht und dicht abgepflastert. Soll der Brunnen nicht an seinem Standort benutzt werden, so muss das Wasser durch eine mindestens 1 m tief unter Erde liegende und am Einfluss mit einem Seiher versehene Rohrleitung bis zu der betreffenden Verbrauchsstelle geführt werden.

Bei grösseren Tiefen, d. li. über 30 m hinaus, verwendet man anstatt Kesselbrunnen die sog. Rolir-brunnen.

\-V:. Feiner Sand

VÄI

Fig. 1419. Durchlässiger Brunnenkessel.

Diese werden sowohl aus 3—8 cm weiten schmiedeeisernen Rohren hergestellt, die stündlich bis zu 9 cbm Wasser ergeben, als auch aus weiteren, durch Flanschen miteinander verschraubbaren gusseisernen Ringstücken, die dann stündlich bis zu 40 cbm Wasser ergeben.

Sobald aber feuchte Erde

Winde emporgezogen, oder Wasser eintritt, muss die schlammige Masse so lange mit dem Sackbohrer herausgeschafft werden, bis man reinen scharfen Sand angetroffen und die gewünschte Wassertiefe erreicht hat. Um ein möglichst gleichmässiges und lotrechtes Senken besonders tiefen Kesselmauerwerks zu bewirken, werden, damit dasselbe nicht abreisst, eiserne Anker oder miteinander verankerte Zwischenkränze in 3 m hohen Abständen eingelegt, die ebenso wie der Solilkranz 3 cm nach aussen vorstehen müssen (Fig. 1418 und 1419). Bei sehr feinsandigem Untergrund wird der Wassereintritt nicht nur durch die Kesselsohle, sondern zur grösseren Ergiebigkeit noch durch den Kesselmantel erreicht, indem man diesen durch eingemauerte Locli-steine oder Dränröhren oder durch mörtelfreie, kiesgefüllte Stossfugen durchlässig herstellt (Fig. 1419).

Muss das Versenken eines Brunnens bis auf 30 m

Die schmiedeeisernen Rohrbrunnen können bis zu 6 m Tiefe eingeschraubt werden; das unterste, mit Durchlochungen versehene Rohrstück erhält dann eine mit Schraubengewinde versehene Stahlspitze. Bis zu 10 m Tiefe und bei Anwendung von Druckwasser zum Einspritzen bis zu 20 m werden die Rohrbrunnen in weichem Boden eingerammt (Ramm-pumpen oder Abessinierbrunnen), bei noch grösserer Tiefe, in hartem Boden und bei über 8 cm Rohrweite eingebohrt und verrohrt.

Das Einrammen der 3^-8 cm weiten Rohrbrunnen geschieht derart, dass der Rammbär entweder auf den am Rohrende angebrachten Rammkopf oder auf einen im Rohre selbst befindlichen und auf dessen massive Stahlspitze wirkenden langen Stempel schlägt. Der über der Spitze befindliche untere, etwa 60 cm lange Rohrteil ist mit 3—6 mm weiten Löchern und Schlitzen versehen, und zum Schutz gegen Rosten verzinkt, vernickelt oder aus Kupfer hergestellt. Bei feinsandigem Untergrund wird das Tiefe und mehr geschehen und ist der Boden lockerer durchlochte Rohrstück zur Abhaltung des Sandes mit Sand, so wird die Brunnengrube zuerst bergmännisch einem    2—3 fachen kupfernen oder messingenen

13

je-

p."

lli

II

»lli vSl’ö I®* Ü11C

-jgg«

Fig. 1420. Vereinigter Kessel- und Rohrbrunnen.

Tressendralitgewebe umkleidet oder besser eine Kiesfilterschicht zum Zurückhalten des Sandes verwendet, weil das Gewebe sich leicht verstopft.

Derartige Filterrohrbrunnen werden in neuerer Zeit vielfach ausgeführt, jedoch müssen wir von ihrer Beschreibung absehen.

Das Zusammensetzen der einzelnen Bohrstücke erfolgt durch Zusammenschrauben, und es wird so lange weiter eingerammt, bis der Brunnen die nötige

Tiefe hat, um hinlängliches W asser zu liefern, worüber man sich durch zeitweises Hinablassen eines Bleilotes vergewissern kann. Das zuerst gepumpte Wasser ist noch sehr trübe, mit Erde und Sand verunreinigt doch erscheint bald reines und reichliches Wasser. Yor Beginn der Rammarbeit empfiehlt es sich zu vergewissern, ob überhaupt AVasser vorhanden ist und in welcherTiefe. Lässt sich die Röhre nicht tief genug einrammen, so zieht man sie mittels des dann aufwärts arbeitenden Rammwerkes heraus und rammt an einer anderen Stelle. Die Ramm-pumpe liefert besonders überall dort, wo die wasserführende Schicht auf Kies ruht, ein günstiges Ergebnis.

Sehr zweckmässig ist für plötzlich eintretenden grösseren AVasserbedarf die Verbindung eines Kesselbrunnens mit einem Rohrbrunnen (Fig. 1420), derart, dass man in der ins Grundwasser tauchenden Kesselsohle einen weiten Rohrbrunnen bis zu grosser Tiefe einbohrt.

5. Die Pumpen.

Die Pumpen dienen in der Landwirtschaft sowohl zum Heben des AVassers aus dem Brunnen für die Haus- und Hofwirtschaft, Molkerei, Brennerei usw., als auch zum Heben des AVassers bei der AATesen-bewässerung und Entwässerung, wenn es an natürlicher Vorflut fehlt, und endlich zum Heben der Jauche und anderer Flüssigkeiten. Sie werden für diese verschiedensten Zwecke in den mannigfaltigsten Konstruktionen ausgeführt, und zwar hauptsächlich als Kettenpumpen, Kolbenpumpen und Pumpen mit Kraftbetrieb.

a) Kettenpumpen.

Dieselben eignen sich infolge ihrer höchst einfachen Bauart, ohne die sich leicht verstopfenden Ventile der Kolbenpumpen, besonders zum Heben von Jauche und anderen mit festen Beimengungen stark verunreinigten Flüssigkeiten.

Der arbeitende Teil dieser Pumpen besteht aus einer endlosen, durch das Pumpenrohr über ein Gabelrad oder eine Rolle laufenden Kette, welche in etwa 30 cm weiten Abständen mit eisernen runden Scheiben, Tellern besetzt ist, welche die Flüssigkeiten nach einem am oberen Rohrende angebrachten Ausguss emporheben. Der Antrieb des Gabelrades erfolgt durch eine Kurbelwelle und die Aufstellung und Befestigung der Pumpe durch einen auf dem Rohr verschiebbaren gusseisernen Kreuzfuss, so dass der Ausguss beliebig hoch gerichtet werden kann; vorteilhaft ist nur eine Förderhöhe bis 6 m.

Die Kettenpumpen haben gegenüber den Flolben-pumpen folgende Vorzüge:

1.    das leichte Heben selbst dickflüssigster Schlammmassen, ohne ein Verstopfen der Pumpe;

2.    kein Einfrieren der Pumpe im Winter, da im Rohre keine Flüssigkeit stehen bleibt;

3.    kein Versagen der Pumpe, da sie keine empfindlichen Teile, wie Ventile usw., besitzt;

4.    leichte Beförderung und schnelle Aufstellung der Pumpe.

Der einzige Nachteil besteht in der ungünstigen, nur 30°/o betragenden Nutzwirkung. Die Pumpenfabrik AV. Garvens, Hannover, liefert solche Pumpen von 51 und 64 mm lichter Rohrweite mit einer Leistung von 70 bezw. 100 1 in der Minute.

b) Kolbenpumpen.

Die wesentlichsten Bestandteile dieser Pumpen sind der Kolben, der Zylinder und die Ventile. Durch das Aufziehen des in dem Zylinder luftdicht verschiebbaren Kolbens wird ein luftverdünnter Raum in ersterem erzeugt, durch welchen die Flüssigkeit in dem Saugrohr, dessen unteres Ende in der zu hebenden Flüssigkeit eintaucht, gehoben wird. Beim Niedergang des Kolbens wird durch den auf das angesaugte AVasser ausgeübten Druck das im Saugrohr eingeschaltete Säugventil geschlossen und das

über dem letzteren stehende Wasser gelangt nun durch ein im Kolben befindliches, sich unter dem Druck öffnendes Ventil in das Ausflussrohr. Solche Pumpen nennt man Säugpumpen.

Wird das aufgesaugte Wasser beim Niedergang des Kolbens durch ein 2. Ventil, das Druckventil, gepresst, so kann es je nach der aufgewendeten Antriebskraft zu beliebiger Höhe gedrückt werden. Die Bauart dieser Pumpen, der sog. Druckpumpen, findet u. a. bei den Dampfkesselspeise-Pumpen, Maiscli-und Schlempepumpen usw. Anwendung.

Die Saughöhe der Kolbenpumpe ist begrenzt, sie beträgt, infolge der Unmöglichkeit, mit der Kolbenbewegung eine vollkommene Luftleere zu erzeugen und wegen des gleichzeitigen Eindringens von Luft mit dem Wasser in das Saugrohr, in günstigen Fällen nur 7—8 in.

Werden in einer Saug- und Druckpumpe 2 Säugventile und 2 Druckventile angebracht, so dass die Pumpe sowohl beim Aufgang als auch beim Niedergang des Kolbens Flüssigkeit aufsaugt und drückt, so nennt man diese eine doppeltwirkende Saug-und Druckpumpe, die bei doppeltem Arbeitsaufwand auch die doppelte Leistung der einfachen Saug-und Druckpumpe besitzt. Die Kolben werden zur möglichsten Abdichtung durch eine Stopfbüchse geführt oder mit Leder oder Hanf gedichtet; die Ventile sind entweder mit Leder- oder Gummiauflagen versehene Klappenventile oder gusseiserne oder Hart-gummi-Kugelventile, welch letztere sofort zugänglich sind und sich besonders für dicke, unreine Flüssigkeiten empfehlen.

Eine der bewährtesten Kugelventilpumpen und besonders zum Jaucheheben verwendet ist die sog. Faul er pumpe. Die Kugelventile sitzen hier unmittelbar in dem Saugrolir übereinander und der mittels hölzernen Stiels auf und nieder bewegte Kolben erhält keine besondere Dichtung. Faulerpumpen werden u. a. von Garvens, Hannover, hergestellt, und zwar feststehende mit 51 und 64 mm Saug-und Steigrohrweite und einer Hubleistung von 1,6 bezw. 8,4 1 und drehbare mit einer Hubleistung von 1,6 1.

Ausser den feststehenden und drehbaren Saug-und Druckpumpen mit Kugelventilen werden auch zerlegbare, d. li. transportable, auf Stativ anzuordnende Pumpen und fahrbare mit Windkessel zur Erzeugung eines starken Strahles von Garvens hergestellt. Beide Pumpenarten sind mit Gummi-Saugscliläuchen versehen, so dass sie sich für viele Zwecke als Wasser-, Jauche-, Feuer- und Gartenspritzen sehr gut eignen.

An Stelle der gewöhnlichen Kolbenpumpen werden jetzt immer mehr Plungerpumpen verwendet, bei denen der aus einem langen, runden, massiven oder

hohlen Zylinder bestehende Plungerkolben sich in dem Pumpenzylinder ohne Anschluss an die Wandung auf und ab bewegt und nur am Deckel des Pumpenstiefels mit einer Stopfbüchse abgedichtet ist.

Da die Stopfbüchse stets sichtbar und zugänglich ist, so lässt sich der Plungerkolben weit leichter dicht erhalten als gewöhnliche Kolben.

Fig. 1421 zeigt eine freistehende, einfach wirkende Plungerpumpe für Kiemenbetrieb, wie sie u. a. von Eckert, Lichtenberg bei Berlin, gebaut werden. Diese Firma liefert ausserdem Plungerpumpen für

s«j

■j.

i ©)

I'¹

Fig, 1421. Freistehende, einfach wirkende Plungerpnmpe. (System Eckert.)

Kurbel- oder Exzenterantrieb, solche mit angekuppelter kleiner Dampfmaschine u. a.

Zu erwähnen sind schliesslich noch die Mem-branpnmpen, deren Ventile aus einer zwischen 2 Messinggussplatten verschraubten, sehr haltbaren Hartgummiplatte bestehen; diese Pumpen eignen sich bei grosser Leistungsfähigkeit besonders zum Heben unreiner Flüssigkeiten.

c) Pumpen mit Kraftbetrieb.

Um grosse Wassermengen in kürzester Zeit auf geringere oder grössere Förderhöhen zu schaffen

■I

■9

oder Wasser aus sehr tiefen Kessel- und Rohrbrunnen | zu heben, bedient man sich besonders konstruierter I Pumpen, welche mit irgend einem Motor (Dampf, Heissluft, Petroleum, Spiritus, Benzin, Ergin, Sauggas, Elektrizität, Wind, Wasser, Göpel) angetrieben werden.

Eine der bekanntesten dieser Pumpen ist die Zentrifugalpumpe, welche besonders zur Wasserhebung für Trockenlegungen und Bewässerungen usw. sehr viel angewendet wird, wenn das Wasser nicht in gewöhnlicher Weise oder durch Stauwerke zugeleitet werden kann.

Fig. 1422 zeigt eine von Eckert, Lichtenberg bei Berlin, gebaute Zentrifugalpumpe, welche je nach Grösse in einer Stunde 21000—250000 1 auf eine Höhe bis zu 25 m fördert. Die Pumpe besitzt keine

Will

pr“i

jjj

HI

■j"

—__^ _____

=^|

Fig. 1422. Zentrifugalpumpe. (System Eckert.)

Ventile, das Wasser wird einem in einem Gehäuse eingebauten, sich schnell drehenden Schaufelrad zugeführt, durch dieses nach dem Umfang des Gehäuses geschleudert und von hier aus einem tangential abgeleiteten Rohre weitergeführt. Die eine Seite des Gehäuses ist zum Aufklappen eingerichtet, so dass das Pumpeninnere jederzeit auf das bequemste gründlich gereinigt werden kann.

Die Saughöhe darf nur gering genommen werden, teils um das Eindringen der Luft möglichst zu verhindern, teils um einen Überschuss an äusserem Luftdruck zu erzielen. Aus diesem Grunde lässt man die Pumpe vielfach vollständig in das Wasser ein.

Die Nutzwirkung gut konstruierter Pumpen beträgt 60—70 °/₀.

Sehr bewährt haben sich auch die Rotationsoder Kreiselpumpen, welche gleichfalls keine Ventile besitzen. Als Kolben wirkt eine exzentrisch drehende zweiteilige Scheibe. Die Kraft wird nur durch eine einzige 'Welle übertragen; die Pumpe hat eine grosse Leistungsfähigkeit, bei geringer Tourenzahl. Die inneren arbeitenden Teile berühren sich nicht, wodurch rasche Abnutzung und Betriebsstörungen vermieden werden.

Zur Förderung des Wassers aus sehr tiefen Brunnen haben sich die mittels Luftdrucks arbeitenden Mammutpumpen ausserordentlich bewährt.

Fig. 1423 zeigt eine Mammutpumpenanlage, wie sie von A. Borsig, Berlin-Tegel, ausgeführt wird. Die Pumpe besteht aus einer Förder- und Druckluftleitung, welche beide an ihrem unteren Ende durch ein Fussstück verbunden werden. Bei kleineren und mittleren Förderröhren wird das erwähnte Rohrsystem auf ¹/₂—²/₃ seiner Länge mit dem Fussstück lotrecht in das Wasser eingetaucht. Durch Einführen von Pressluft durch die Luftleitung in das Fussstück steigt erstere infolge des Auftriebes in dem im Förderrohr enthaltenen Wasser empor und vermischt sich dadurch mit dem Wasser, so dass das spez. Gewicht der Wassersäule in der Förderleitung verringert wird.

Der Wasserspiegel im Förderrohr steigt nach dem Gesetz der kommunizierenden Röhren gegenüber dem äusseren Wasserspiegel und steigt infolge Zuführung einer entsprechend grossen Luftmenge über den Aus^ guss der Pumpe hinaus. Zur ununterbrochenen Arbeit der Pumpe ist also die ständige Zuleitung einer genügenden Wasser- und Luftmenge erforderlich.

Da die Mammutpumpen keine Ventile, überhaupt keine beweglichen Teile besitzen, so ist der Betrieb ein hervorragend sicherer. Auch ist die Bedienung die denkbar einfachste, da keinerlei Absperrvorrichtungen usw. oder Aufsicht erfordernde Teile vorhanden sind.

Eine ausserordentlich praktische Zentrifugalpumpe neuester Bauart mit elektrischem Betrieb ist die Haus wasserpumpe mit unmittelbar angekuppeltem Elektromotor der Siemens-Schuckert-Werke, Berlin (Fig. 1424).

Dieselbe dient zur Wasserversorgung von Gutshäusern, Landvillen, für gärtnerische Zwecke, Springbrunnen usw. und zeichnet sich aus durch überraschend geringen Raumbedarf, einfachste Bauart unter Fortfall von Stopfbüchsen und Ventilen, leichte Ingangsetzung unter Ersparung jeglicher Wartung.

Die grosse Umdrehungszahl der Pumpen, 925 in der Minute, ermöglicht die unmittelbare Kuppelung mit dem Elektromotor, der für Gleichstrom, Drehstrom und Einphasenstrom eingerichtet werden kann. Die Pumpe fördert 22 1 in 1 Minute bis auf 25 m

Höhe. Ein grosser Vorteil ist der Fortfall eines Hochbehälters, der dadurch erreicht wird, dass bei der Anlage jeder Wasserleitungshahn mit einem Schalter für den Elektromotor verbunden wird. Durch Öffnen eines Hahnes wird der Stromkreis für den Motor geschlossen und dieser pumpt so lange Wasser, bis der Hahn wieder geschlossen und dadurch tätige Steuerung; er ist von ausserordentlich einfacher Bauart, leicht zu montieren und leicht zu benutzen und kann überall aufgehängt werden, so dass er sich deshalb für Haus und Hof, zu Ent- und Bewässerungen usw. vorzüglich eignet, wenn nur die erforderliche Dampfmenge vorhanden ist. Pulsometer werden u. a. von Gebr. Körting, Hannover, für

SPSS?

Fig. 1423. Mammutpumpenanlage. (System Borslg.)

/.■

(S

S^WWvxxes'^

tu

n;

?#

1/

i,g.

| 'y Stromzuleitung Schalterhahn

im

i

al

kf

y\

Druckrohr

ig

Ablaufrohr

SS

.AU

/!

41S

Motor mit Pumpe

IS

S!

-Us

^y Saugrohr mit Kor b

4ti#

Fig. 1425. Schematische Gesamtanordnung einer elektrisch betriebenen Hauswasserleitung.

Fig. 1424. Elektrisch betriebene Hauswasserpumpe (im Keller eines Gebäudes). (System Siemens-Schuckert.)

der Strom unterbrochen wird. Fig. 1425 zeigt eine schematische Gesamtanordnung einer Hauswasserleitung mit den Schalterhähnen, welche den Vorteil hat, dass stets frisches Wasser vorhanden und nur bis zur Verbrauchsstelle zu pumpen ist.

Eine eigenartige Pumpenanlage, die das Wasser durch unmittelbaren Dampfdruck hebt, ist der Pulsometer. Er unterscheidet sich von der mittels Dampfmaschine betriebenen Pumpe durch die selbst-

Leistungen bis zu 6000 1 auf 5 m, 5300 1 auf 10 m, 4500 1 auf 20 m und 1600 1 auf 30 m Förderhöhe in 1 Minute gebaut.

Für kulturtechnische Zwecke und zum Heben des Wassers auf ziemlich grosse Höhe empfiehlt sich sehr der Pelton-Motor (Peltonrad) (Fig. 1426 und 1427). Er besteht aus einem gusseisernen Gehäuse, in welchem auf einer wagerechten Stahlachse das lotrechte Turbinen-Schaufelrad (R) befestigt ist.

schnellaufenden Maschinen oder zur

Im unteren Teil des Gehäuses mündet die Druckwasserleitung (Z) ein, welche das Wasser einer höher gelegenen Quelle oder eines höher messenden Baches zuführt und dasselbe aus dem mit Düsenansatz versehenen Strahlrohr (D) unmittelbar auf die Schaufeln auftreffen lässt, wodurch das Bad in grosse Umdrehungsgeschwindigkeit versetzt wird. Der Zufluss wird durch die Stellschraubenspindel (S) beliebig geregelt. Das ausgenutzte Abwasser fliesst in den Sockelraum (a) ab und gelangt von dort in eine Abflussleitung (A). Der Peltonmotor eignet sich zur unmittelbaren Kuppelung mit Pumpen (Plungerpumpen)

in einem Behälter gesammelt wird, fliesst in der Minute mit £)-Liter als Aufschlags- oder Betriebswasser durch die Triebrohrleitung (J), deren unteres Ende mit einem verschliessbaren Stossventil (B) versehen ist, in den um ein gewisses Mais (h) tiefer gelegenen Widder, welcher zur Sicherheit in einem gemauerten Schacht oder Maschinenhäuschen eingebaut ist.

Das Einströmen des Wassers in den Widder geschieht folgenderweise: während das Wasser aus dem offenen Stossventil ausfliesst, übt es gleichzeitig einen Druck gegen das Steigventil (V^ des Widders aus, hebt dieses, schliesst gleichzeitig das Stossventil

f.

k.......h .......J

1!

■m

Ist

-^-T—■

i---

ÜJ

±..i_

teu

________

-—A—’-j—ft;-----

VW,

r*r<rs*£

VVWVVVsA

’S

■Vi

wmm

Fig. 1426. Querschnitt.

Fig. 1426 und 1427. Pelton-Motor.

Fig. 1427. Längsschnitt.

Kraftübertragung mittels Kiemen, Zahnräder usw. Man verwendet Motoren von 2 bis zu 50 Atm. Wasserdruck, deren Nutzwirkung namentlich bei grossem Druck und grosser Umdrehungszahl eine hohe ist.

Dort, wo Wassergefälle eines Teiches, fliessenden Gewässers oder einer Quelle vorhanden ist, kann der sog. hydraulische Widder als einfachste, ganz selbsttätig arbeitende, also billigste Maschine zur Hebung und Weiterbeförderung des Wassers nach auf Anhöhen gelegenen Wirtschaftshöfen, Dörfern usw. verwendet werden.

Fig. 1428 veranschaulicht die schematische Anordnung einer Widderanlage. Das Wasser einer hoch gelegenen Quelle, eines Baches usw., welches und tritt dann in den Windkessel (IV) ein. In diesem wird die Luft durch das unter hohem Druck eintretende Wasser zusammengepresst und drückt durch ihr Bestreben, sich wieder auszudehnen, das Wasser durch die Steigrohrleitung (F) nach einem //-meter über dem Widder gelegenen Hochbehälter. Durch den Austritt des Wassers in den Windkessel und aus diesem in die Steigleitung wird der Wasser- und Luftdruck wieder ausgeglichen, d. li. das Steigventil schliesst sich, das Stossventil öffnet sich und der Vorgang beginnt von neuem.

Fig. 1429 stellt einen Widder im teilweisen Durchschnitt dar, in welchem das Triebrohr (A), das Stossventil (B), das Steigventil (Vj) und der Windkessel (IV) ersichtlich sind.

Die Leistung der Widder lässt sich annähernd nach folgender Gleichung berechnen:

ij (Nutzwirkung). Q (Aufschlagwasser in Litern in 1 Min.) . h (Gefälle desselben) = q (zu fördernde Wassermenge in Litern). (H [Förderhöhe derselben] + h [Gefälle derselben]).

lieben erforderlich, so können 2—4 Widder, bei stark schwankendem Wasserzufluss 2 und bei geringem 1 Widder mit 2 Ventilen und verschieden grossen Ausflussöffnungen aufgestellt werden.

Die Trieb- und Steigleitung muss stets so angelegt werden, dass sich in derselben keine Luftsäcke

—-y

<3

"f"

ff

Ir-

dtp

Fig. 1429. Hydraulischer Widder.

Fig. 1428. Schematische Anordnung einer Widderanlage.

Die günstigste Nutz wir kung des Widders erfolgt dann, wenn das Gefälle und die Länge der Triebrohrleitung sich wie 1:3 bis 1:4 verhalten, das geringste Triebgefälle 1 m, das stärkste 25 m beträgt und wenn sich das Triebgefälle und die Steigbilden; die Triebleitung muss gleich hinter der Quellsammelstube und vor dem Widder auf geringe Länge wagerecht liegen, damit bei leerem Hochbehälter das Stossventil oben und die Triebleitung gefüllt bleiben. Die Steigleitung muss ohne Abzweigungen und

z^EluJs

WM

Seiner

Tr*el>feifu,

Widder

Einlac/f

n9

JSchieberschacht.

=Me

Fig. 1430. Praktische Gesamtanordnung einer Widderanlage.

höhe wie 1:4 bis höchstens 1:8 verhalten. Je grösser das letztere ist, desto geringer wird die Nutzwirkung. Unter günstigen Umständen beträgt die Nutzwirkung 75—80 °/₀. Die grösste Betriebswassermenge für einen Widder beträgt am besten nur 200 1 in einer Minute. Ist eine grössere Wassermenge zum Wasser-

Hähne usw. unmittelbar in den Hochbehälter einmünden. Der Windkessel ist zur Erneuerung der Luft mit einem Hahn und die Trieb- und Steigleitung in der Widderkammer mit einem Schieber zu versehen.

Das sehr häufig eintretende Stehenbleiben des Widders wird meistens durch Undichtigkeiten der

Rohrverbindungen in der Triebleitung veranlasst, besonders bei grösserer Länge und bedeutenderer Druckhöhe derselben. Deshalb dürfen nur Gewindemuffen oder Flanschen verwendet werden und überdies ist die Triebleitung ganz unverrückbar zu montieren.

Die Fig. 1430 veranschaulicht endlich noch die praktische Gesamtanordnung einer Widderanlage, welche durch das angestaute Wasser eines Flusses betrieben wird. Das Wasser fliesst durch einen vor der Stauanlage angeordneten Einlauf in den Schieberschacht ein und aus diesem in die mit Seiher versehene Triebleitung, welche an ihrem Gefällende in den in einem Steigschacht eingebauten Widder einmündet. Das überschüssige Betriebswasser fliesst wieder aus dem Widderschacht durch einen kurzen Kanal in den Fluss zurück.

Die Widder werden in verschiedener Bauart angefertigt, u. a. sind die von Gebr. Körting, Hannover, Merkel jun., Dresden, und Kunz, Mähr.-Weisskirchen, zu empfehlen.

Die Berechnung der Leitungsfähigkeit eines

Q

Rohres geschieht nach der Formel F= —? worin F

den gesuchten Rohrquerschnitt in Quadratmeter, Q die stärkste Durchflussmenge in Kubikmeter und v die Geschwindigkeit von Q in Meter in 1 Sekunde bedeutet. Die geringste Geschwindigkeit v ist nicht unter 25 cm, aber auch nicht über 1 m anzunehmen.

Die Steingutmuffenröhren sind aus Steingut bezw. aus klinkerhart gebranntem Ton hergestellte, innen und aussen glasierte, 1 m lange und an einem Ende mit einem Gewinde, am anderen mit einer Muffe versehene Röhren, die weit billiger wie die gusseisernen Muffenröhren sind und deshalb gerade zur Ausführung von Wasserleitungen mit schwachem Gefälle, also unbedeutendem Druck, am meisten angewendet werden. Die Muffendichtung erfolgt entweder derart, dass zuerst der Zwischenraum zwischen der Muffe und dem Ende des nächsten Rohrstückes zur Hälfte fest mit Hanfstricken, darüber mit Letten

6. Die Wasserleitungen.

J-,

\nfstrick

I)ie Zuleitung des Wassers einer Quelle, eines fliesseuden Wassers oder eines Pumpbrunnens zum Wirtschaftshofe und zu den einzelnen Gebäuden erfolgt mittels Rohrleitungen, welche heilte fast ausschliesslich bei geringem Gefälle, also unbedeutendem Wasserdruck, aus glasierten Steingutmuffenröhren, hingegen bei bedeutendem Gefälle, also verhältnismässig hohem Druck, aus gusseisernen Muffenröhren hergestellt werden.

Die Rohrleitungen müssen frostfrei, mindestens 1,25 m tief unter der Erde und möglichst mit stetig gleichmässigem Gefälle verlegt werden, wobei man mit demselben leicht bergan und bergab gehen darf, aber stets nur so, dass kein Punkt der ganzen Leitung höher als die Quelle usw. liegt.

Die Röhren sind mit ihren dem Wasserlauf entgegengesetzten Muffen in ganzer Länge möglichst auf festem, gewachsenem Boden zu verlegen. Die Sohle des Rohrgrabens muss dem Gefälle entsprechend sorgfältig ausgehoben und an der Schnur nachgearbeitet werden. Bei nicht genügend fester Grabensohle sind die Röhren auf einzelne untergeschobene lagerhafte Steine zu legen und fest mit Erde zu unterstopfen und zu umfüllen. Ist die Grabensohle genügend fest, so sind nur einzelne kleine Löcher an den Rohr- bezw. Muffenenden für die Vornahme der Muffendichtung auszuheben (Fig. 1431). Bevor der Rohrgraben wieder fest mit Erde verfällt wird, muss die Leitung durch eine Wasserdruckprobe auf die Dichtigkeit der Muffen geprüft werden.

Fig. 1431. Muffendichtung gusseiserner Röhren.

(Ton) und zu oberst mit Zement oder zweckmässiger mit Asphaltguss ausgefüllt wird, oder noch besser, dass auf die Hanfstricke ein Gemenge von 1 Teil Teer und 2 Teilen Ton eingebracht oder, dass der ganze Zwischenraum mit Asphaltkitt ausgegossen wird.

Die gusseisernen Muffenröhren, welche für alle Wasserleitungen mit grossem Gefälle und hohem Druck die besten und billigsten Röhren sind, bestehen aus 3—4 m langen, stehend gegossenen, innen und aussen gegen Verrosten heiss asphaltierten Röhren, deren Muffen wieder gegen die Wasserlaufrichtung verlegt und mittels Hanfstricken und Blei gut abgedichtet werden. Die Dichtung erfolgt derart, dass man das mit gefetteten oder geteerten Hanfstricken mehrfach umwickelte untere Ende des zu verlegenden Rohres in die vorher sauber gereinigte Muffe des bereits verlegten Rohrstückes hineinschiebt, alsdann den Hanfstrick mittels des Strickeisens fest zusammentreibt und schliesslich den noch auf halbe Muffenlänge verbleibenden Zwischenraum mit geschmolzenem Weichblei ausgiesst (Fig. 1431). Zum Vergiessen umgibt man den Muffenkopf mit einem

weichen Tonmantel und bringt auf diesem eine trichterförmige Eingussöffnung an. Sobald das Blei erkaltet ist, wird der Ton entfernt und das Blei mittels Meisseis fest nachgestemmt.

Ausser den gusseisernen Muffenröhren werden zuweilen bezw. nur für vorübergehende Zwecke auch gusseiserne Fl an sch röhren verwendet, die, wenn sie auch teuerer als erstere sind, sich doch leichter verlegen und abdichten und wieder schneller auseinandernehmen lassen.

2. Bretterzaun mit stehenden Brettern.

(Fig. 1433.)

Dieser unterscheidet sich vom vorstehenden Zaune dadurch, dass in die Pfosten die Riegel (a) einge-

TT

1. Die Einfriedigungen.

Zur Umwährung von Höfen, Gärten, Wiesen, Weiden, Gehegen usw. dienen Einfriedigungen, welche man nach der Art der verwendeten Baustoffe und Ausführung unterscheidet in: Zäune, Mauern, Hecken, Erdwälle und Gräben.

Fig. 1432. Bretterzaun mit liegenden Brettern.

a) Zäune.

Sie umfassen jede aus Holz gefertigte Einfriedigung und werden sehr verschiedenartig ausgeführt. Obwohl sie an und für sich die wohlfeilsten Einfriedigungen sind, werden sie jedoch durch die häufigen Ausbesserungen und Erneuerungen auf die Dauer kostspielig.

1. Bretterzaun mit liegenden Brettern.

(Fig. 1432.)

Hierbei werden 15x15 cm-Pfosten von Eichen-, Lärchen- oder Akazienholz in 2—2,5 m Entfernung 0,75—1 m tief in die Erde gegraben und fest umstampft. Die über der Erde noch etwa 2 m hohen Pfosten werden mit 2,5 cm starken, sich von oben nacli unten überdeckenden, wagerecht liegenden Brettern (Stülpschalung) benagelt. Das unterste Brett bleibt zum Schutz gegen die Feuchtigkeit der Erde einige Zentimeter hoch von dieser entfernt; zweckmässiger wird es durch eine 5 cm starke Bohle ersetzt. Um den in der Erde stehenden Teil aller solcher Holzpfosten gegen Fäulnis zu schützen, wird derselbe mit erhitztem Karbolineum gründlich angestrichen und mit fettem Lehm oder Ton umstampft. Desgleichen empfiehlt sich ein mehrtägiges Eintauchen des Pfostenendes in Kalkwasser und nach Trocknen des letzteren ein Anstrich mit verdünnter Schwefelsäure, wodurch die Pfosten steinhart und sehr dauerhaft werden. Zur Abhaltung des Regenwassers wird das obere Pfostenende mit einem schräg liegenden Deckbrettchen benagelt.

Zum Widerstand gegen Nässe und Witterung erhalten alle Zäune am besten einen Anstrich mit gewöhnlichem, unter Umständen mit farbigem Kar-bolineum.

Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

blattet sind, an welche man die Bretter lotrecht, entweder nur aneinandergefügt oder besser gestülpt

Cl

ct

ct

ct

Fig. 1433. Bretterzaun mit stehenden Brettern.

wie in der Figur, festnagelt. Die oberen Pfostenenden sind wieder stark abzuschrägen, die Ober-

Hl

TT^

Fig. 1484. Bretterzaun in anderer Ausführung.

kanten der Riegel nur etwas, damit nirgends Wasser stehen bleibt; die unteren Bretterenden müssen einige Zentimeter hoch von der Erde entfernt bleiben, da sie sonst bald anfaulen.

43

3. Bretterzaun in anderer Ausführung.

(Fig. 1434.)

Die 10 x 13 bis 13 x 15 cm starken, 2—2,5 m voneinander entfernten und über der Erde 2 m hohen, sowie 0,75—1 m tief in erstere eingreifenden Pfosten verbindet man durch einen oberen und unteren entsprechend starken Eiegel, wobei der untere etwa 30 cm hoch von der Erde entfernt bleiben muss. Gegen Stiele und Eiegel werden 2,5—3 m starke gegen die Strasse und besteht aus etwa 2,5 m voneinander entfernten Pfosten und aus zwei angeblatteten Eiegeln, an welchen man 4 x 6 cm starke Latten in 8 cm weiten Abständen annagelt. Alles Holzwerk ist scharfkantig und glatt zu hobeln und erhält einen ein- oder mehrtönigen Ölfarben- oder Kar-b olineumanstrich.

Zur Einfriedigung von Wiesen, Koppeln, Weiden und Gehegen dienen:

•c

fr

ri

w////y&f7vwf

L___I

fl

Fig. 1435. Latten- oder Staketenzaun mit Holzpfosten.

£L

nnnnrrn Hin norm

I II

LU

■1

I i ii

TT

UTT

tR

TuT

gl

rm

jfcdfl

A-

Fig. 1437. Lattenzaun mit „Orkan“-Betonpfosten.

Fig. 1436. Latten- oder Staketenzaun mit Ziegelsockel und Ziegelpfeilern.

gemesserte oder gespundete Bretter lotrecht genagelt 5. Latten- oder Staketenzaun mit Ziegelsockel und die oberen Bretter- und Pfostenenden mit einem stark geneigten Deckbrettchen versehen. Durch Abhobeln aller Holzflächen, durch Abfasen der Pfosten-und Eiegelkanten und durch verschiedenfarbigen Schutzanstrich wird das Aussehen solcher Bretterzäune sehr gehoben.

4. Latten- oder Staketenzaun mit Holzpfosten.

(Fig. 1435.)

Diese zierlichere, 1,2—1,5 m hohe Einfriedigung dient hauptsächlich zur Abgrenzung des Gartens

und Ziegelpfeilern. (Fig. 1436.)

Dauerhafter und hübscher als der vorige Zaun ist ein solcher, bei dem die Holzpfosten durch einen etwa 70 cm hohen, 38 cm starken Ziegelsockel mit etwa 2,5 m weit voneinander entfernten, 38 x 38 cm starken Ziegelpfeilern ersetzt werden.

Die Latten werden zwischen doppelten Eiegeln vernagelt und die Enden letzterer mittels angeschraubter Flacheisen mit den Pfeilern verbunden; in die Pfeiler eingreifende Eiegelenden würden abfaulen.

6. Latten- usw. Zäune mit „Orkanu-Betonpfosten.

(Fig. 1437.)

Die verhältnismässig schnell abfaulenden Holzpfosten, die leicht vorrostenden Eisenstäbe, die plumpen, teueren Ziegelpfeiler lassen sich durch die seit kurzem hergestellten geraden und gekrümmten Zaunpfosten und -pfähle aus Eisenbeton, sog. „Orkan“-Betonpfosten (Grähn, Berlin-Pankow), in geradezu idealer Weise ersetzen.

Solche Pfosten sind nämlich weit billiger als alle anderen Pfosten, trotzdem von fast ewiger Dauerhaftigkeit ohne jegliche Ausgaben für Ausbesserungen und Erneuerungen, so dass sie sich zur Herstellung dauerhafter und praktischer Latten-, Bretter-, Drahtgeflecht-, Stacheldraht- u. a. Zäune und Gitter für Gehöfte, Wohnhäuser, Baumschulen, Weinberge, Gärten, Parkanlagen, Wiesen, Obstplantagen, Viehweiden, Koppelgehege, Geflügelhöfe, Wildparks usw. ebenso vorzüglich eignen wie als Einzelpfosten für Wegweiser, Wäsche- und Anbindepfosten, Laternen-, Baum- und Koppelpfähle, Warnungstafeln usw.

Die Fig. 1437 zeigt ein Lattenstaket, welches an Orkanbetonpfosten befestigt ist. Die Pfostenenden sind bogenförmig gekrümmt und mit mehreren Stacheldrähten bespannt, wodurch ein Übersteigen des Zaunes vollständig unmöglich ist.

Eine ähnliche Einfriedigung mittels Drahtgeflechts, welche sich besonders für Geflügelhöfe eignet, siehe Fig. 1447.

welche in 5—8 cm Entfernung voneinander 0,75 m tief in die Erde eingerammt werden, so dass sie etwa 1,25 m hoch über letzterer hervorstehen, und nagelt auf ihren oberen Hirnenden zum Zweck des Zusammen-

Fig. 1439. Plankenzaun.

haltens und zum Schutz gegen Regen ein fortlaufendes, nach beiden Seiten etwas vorspringendes und geneigtes Brett oder eine Schwarte.

9. Flechtzaun. (Fig. 1440.)

In 1,25—1,75 m Entfernung werden 6—8 cm starke, 1,5—2 m lange Rundholzpfosten 0,7 m tief in die Erde getrieben und auf einer Seite mit Weiden-Flechtwerk bekleidet, welches mit Weidenruten an-

7. Schleetzaun. (Fig. 1438.)

Hierbei werden in Abständen von 3—4 m zwei 8—10 cm starke, 1,25—1,5 m hohe Rundholzpfosten 0,75 m tief in die Erde gestellt, mit fettem Lehm fest

.w

Fig. 1440. Flechtzaun.

gebunden wird. Hat das Flechtwerk jedoch 3—4 cm Stärke, so werden die Zweige an die Pfosten genagelt und auf ihren oberen Enden mit einer aufgenagelten Deckleiste versehen.

43*

Fig. 1438. Schleetzaun.

umstampft und zwischen denselben dann 3—4 Latten wagerecht und in gleichen Entfernungen entweder mittels grosser Nägel oder Weidenruten befestigt.

8. Plankenzaun. (Fig. 1439.)

Man verwendet hierzu eichene oder kieferne • 10—13 cm starke Spalthölzer von etwa 2 m Länge,

10. Drahtzäune. (Fig. 1441—1447.)

Solche Zäune werden wegen ihrer einfachen, billigen Herstellung und Dauerhaftigkeit in verschiedener Ausführung immermehr angewendet, besonders für Viehweiden. In Entfernungen von 2,5 bis 3 m werden 12—15 cm starke Eichenstämmchen oder alte Eisenbahnschwellen etwa 70 cm tief fest eingegraben und ihre etwa 1,2—1,5 m hoch über der Erde hervorstehenden Teile nach Bedarf mit 3—6 verzinkten 4—5 mm starken Eisendrähten in wagerechter Richtung und zweckentsprechenden Abständen voneinander bespannt (Fig. 1441).

Die Drähte werden mittels übergeschlagener verzinkter Eisenkrampen und mit etwas Spielraum befestigt, gleichzeitig stramm angezogen und an den

m\my

Fig. 1441. Drahtzaun.

Eckpfosten scharf angespannt, indem man sie durch Umwickeln an letzteren befestigt. Dadurch sind die Eckpfosten einem starken Zug ausgesetzt und müssen deshalb im Erdboden möglichst tief angebracht und

Fig. 1443. Dieselben werden an dem einen Eckpfosten befestigt und am anderen derart angespannt, dass man an ihren Enden kurze Ketten (Schiffsketten) befestigt, welche dann, durch den durchlochten Pfosten hindurchgezogen, gehörig mittels eines hindurchgesteckten Hebels angespannt und durch starke eiserne Vorsteckstifte in der Spannung erhalten werden. Wenn die Drähte nach längerer Zeit wieder locker geworden sind, so lassen sie sich von neuem mit Leichtigkeit anspannen.

Noch einige weitere Beispiele zweckmässiger Drahtzäune zeigen die Fig. 1444—1446.

Der erste Zaun wird aus 3 Bunddrähten und 2 Latten, der zweite aus 3 Bunddrähten und 1 Stachel-

jee

|30r«

1,J°m

El

3 Ocm.

\50-60cm

Stckckel 6mkt

l. jo n,.

I-

*:

JOSOr-

VH

xJ

ly

Fig. 1442. Eckpfosten-Befestigung eines Drahtzaunes.

hem

ZOcm

ZOcm

sicher abgestrebt werden. Eine solche Befestigung zeigt Fig. 1442. Die Eckpfosten werden etwa 1 m tief auf einer Winkelschwelle aus 8 cm starken, etwa 1 m langen eichenen Bohlen befestigt und

50-60cm

Fig. 1444—1446. Koppeldrahtzäune.

draht gebildet, beide sind für Kühe oder Binder geeignet. Der dritte Zaun ist im unteren Teile, d. h. auf 1 m Höhe, mit starkem Drahtgeflecht verkleidet, über diesem mit einem Stacheldraht und einem Bunddraht versehen und empfiehlt sich für Schweineweiden. Alle übrigen Einzelheiten und Abmessungen gehen aus den Abbildungen deutlich hervor. Die Holzpfosten aller Koppelzäune sind, soweit sie im Erdreich stehen, zum Schutz gegen baldige Fäulnis mit erhitztem Karbolineum anzustreichen, mit Fettlehm zu umhüllen und darauf fest mit Erde zu um-Zur Einfriedigung von Gfeflügelhöfen, Gemüsegärten, Schonungen, Wildparks usw. emp-Eine andere sehr einfache und praktische An-    fehlen sich besonders verzinkte Drahtgeflechte, die

Spannung der Drähte an den Eckpfosten zeigt    zwischen hölzernen, 2—2,5 m weit voneinander

Fig. 1443. Praktische Drahtanspannung.

II

II

durch zwei Streben in ihrer lotrechten Stellung stampfen, erhalten.

stehenden Pfosten fest ausgespannt und unten durch runde oder vierkantige Stangen abgeschlossen werden.

Eine ausserordentlich praktische, sehr billige und unverwüstlich dauerhafte Geflügelhof-Einrichtung er-mittels eisernen Schubriegels verschliessbare Tür den Verschluss der Einfriedigungsöffnung.

Zuweilen erhalten die Koppelumhegungen lotrecht oder wagerecht sich öffnende Schlagbäume.

üI

B'imm

-------

i msmwm

LJ-j

Uli

fl:

.....

Fig. 1447. Drahtzaun mit gekrümmten „Orkan“-Betonpfosten.

reicht man durch die Befestigung verzinkter Drahtgeflechte an „Orkan“-Betonpfosten, deren obere bogenförmig nach innen gekrümmten Enden mit mehreren Drähten bespannt werden, wodurch das

Fig. 1450 zeigt einen besonders zweckmässig konstruierten Schlagbaum. An dem Balken desselben sind drei Latten lotrecht und beweglich angeschraubt und mit diesen sind in gleich weiten

m.

Fig. 1448. Einlassverschluss eines hölzernen Koppelgeheges.

lästige Überfliegen der Hühner vermieden wird (Fig. 1447).

Die Tore und Türen der Koppel- usw. Einfriedigungen werden nach Fig. 1448 am einfachsten

Zwischenräumen 2 Latten wagerecht und derartig beweglich verbunden, dass sie sich durch ihr eigenes Gewicht stets parallel mit dem Schlagbaum stellen und legen können, wenn dieser durch das an einem

Fig. 1449. Verschliessbare Tür eines hölzernen Koppelgeheges.

dadurch gebildet, dass man an den betreffenden Stellen die die Umwehrung bildenden Stangen aus den genügend weiten Pfostenlöchern herauszieht und sie beim Schliessen wieder in die Öffnungen des gegenüberstehenden Pfostens zurückschiebt.

Bei der Anordnung nach Fig. 1449 bildet dagegen eine vollständige auf einer Wendesäule ruhende und

Ende befestigte Gegengewicht in die Höhe gehoben wird. Die Enden der wagerechten Latten greifen bei herabgelassenem Schlagbaum in eine 6—8 cm tiefe, an der inneren Seite des Pfostens angebrachte Nut.

Der Schlagbaum muss an dem nicht belasteten Ende durch eine Federrast oder durch eine beweg-

liehe Nase an dem Torpfosten derart festgehalten werden, dass ein Reiter vom Sattel aus den Schlagbaum mit einfachem Handdruck lösen, öffnen und wieder schliessen kann.

v ,

*

v* *

t;

während von dem gegenüb erstehenden Pfosten unter 35° zwei je 1 m lange Zaun- oder Rickfache derart ausgehen, dass ein spitzwinkliger, etwa 1 m tiefer Raum entsteht. Die Tür legt sich innerhalb der Zaunfache an deren Endpfosten an. Beim Eintritt in den Raum wird die Tür an den inneren Pfahl gelegt und gibt, nachdem sich der Eingetretene in den Winkel des Raumes zurückgezogen und die Tür j an den äusseren Pfosten angelegt hat, nunmehr den Eintritt frei. Für das langgestreckte Grossvieh ist dagegen der Einlass undurchgehbar, weil sich dasselbe in dem spitzen Winkel des Raumes nicht umdrehen kann.

v.

W;-~

Vi.

Fig. 1450. Schlagbaum.

Fig. 1451 und 1452 zeigen in Grundriss und Ansicht einen zweckmässigen, keiner Aufsicht bedürftigen Eingangsverschluss eines Koppelgeheges.

Fig. 1451. Grundriss.

■=25

IP!

//

//

Fig. 1452. Ansicht.

Fig. 1451 und 1452. Eingangsverschluss eines Koppelgeheges.

Die etwa 2 m lang unterbrochene Einfriedigung wird an beiden Enden mittels eines starken Pfostens begrenzt. An einem der letzten befindet sich eine nach beiden Seiten bewegliche, 1,2 m breite Tür,

1>) Mauern.

1.    Aus runden Feldsteinen. Bei Überfluss an solchen Steinen werden die Mauern ohne Fundament in 0,6—0,9 m Stärke, bis 1,5 m Höhe in Lehm aufgeführt und die äusseren Fugen mit Moos verstopft.

2.    Aus gesprengten Feld- oder lagerhaften Bruchsteinen. Sie werden etwa 0,75 m tief funda-mentiert und erhalten bei 2 m Höhe 0,60 m Stärke oder bei 0,45 m Stärke 0,60 m im Quadrat starke, 2,5—3 m voneinander entfernte Verstärkungspfeiler. Die Abdeckung solcher Mauern erfolgt mit grösseren Bruchsteinplatten, mit Rollschichten aus hart gebrannten Ziegeln oder mit Zementestrich. Feld- oder Bruchsteinmauern erhalten zweckmässig Torpfeiler aus Ziegelsteinen; die Torflügel drehen sich am besten mit Zapfen in unteren Pfannensteinen; eingemauerte Torhaken und angebrachte Haspen sind nicht haltbar.

3.    Aus Ziegelsteinen. Ziegelmauern erhalten bis 4 m Länge und 3 m Höhe 1 Stein Stärke; bei grösseren Längen gibt man ihnen alle 2—3 m 13 cm vortretende, l¹/₂—2 Stein breite Verstärkungspfeiler. Über 3 m hohe Mauern erhalten l¹/₂ Stein Stärke. Die Abdeckung erfolgt mit einer Rollschicht aus harten Ziegelsteinen, welche dachförmig, nach einer oder beiden Seiten abgewässert, mit 3—4 cm Vorsprung in Zementmörtel verlegt und ausgefugt wird.

Die Mauerflächen werden gewöhnlich nicht glatt geputzt, sondern nur ausgefugt oder mit rohem Rappputz versehen.

Garten- und Hofmauern werden häufig durch besondere Anordnung gewöhnlicher hart gebrannter Ziegel durchbrochen ausgeführt (Fig. 1453) oder es werden mit Hilfe besonderer Formziegel gitterartig durchbrochene Mauern ausgeführt (Fig. 1454). Sie erhalten ¹/₂—1 Stein Stärke und in Entfernungen von 2,5—3,5 m nach einer oder beiden Seiten vortretende Verstärkungspfeiler.

4.    Aus Kalksandstampfmasse. Dieselben sind weit billiger als die vorigen Mauern, dabei sehr

Fig. 1454. Ziegelmauer mit gitterartigen Durchbrechungen.

dauerhaft und schön. Das Mischungsverhältnis der Kalksandstampfmasse und die Ausführung der Stampfarbeit erfolgt nach den auf S. 112 gegebenen Vorschriften. Die Fundamente sind 80 cm tief und 55 cm stark unter Verwendung von hydraulischem

Ml

»sag®

Fig. 1453. Ziegelmauer mit Durchbrechungen.

Kalk oder unter Zusatz von etwas Portlandzement oder fein gesiebter, gut ausgebrannter Steinkohlenasche zum Fettkalk der Stampfmasse auszuführen und die 2 m oder noch höheren Mauern 40 cm stark

zweckmässig und schön mit roten Biberschwanzdachziegeln in Kalkmörtel abgedeckt.

5. Aus Lelimstampfmasse. Lehmmauern erhalten nicht nur einen 50 cm hohen Steinsockel, sondern auch wegen ihrer Schwere ein gut gemauertes Fundament aus Ziegeln oder natürlichen Steinen. Auf dem 3—6 cm breit absetzenden Sockel mauert man noch 2—3 Schichten gebrannte Ziegel, damit das vom Sockelabsatz aufspritzende Wasser nicht die Lehmwand treffen kann und bringt auf der obersten Ziegelschicht ein Lage Asphaltisolierpappe an.

Die 2 m hohen Mauern stampft man 0,6—0,75 m stark entweder lotrecht oder etwas geböscht auf und deckt sie mit 25—30 cm im Quadrat grossen, die Mauer 5—7 cm weit überragenden Rasenstücken ab. Weit besser ist eine doppelte Abdeckung mit guten Dachpfannen in dicker Kalkmörtellage auf der vorher abgeschrägten, angefeuchteten und mit Ziegelbrocken gespickten Mauer. Wesentlich dauerhaftere

(oN /o\ yo\ yo\ /o^

EV

IZI

i' ¹

kV

Ti

VA

—:__—J-v!

\\

Fig. 1455. Ansicht.

*>

■ Sc+vvc+vtto niu

//

//

p=

LA

f/

-V-

LSSlj

rm

v*

4,7»

Fig. 1457. Querschnitt.

Fig. 1456. Grundriss.

Fig. 1455—1457. Grenzmauer System „Prüss“.

zu stampfen. Zur Belebung, Gliederung langer Mauern bindet man auf alle 5 m Länge einen 51 x 51 cm starken Pfeiler aus roten Ziegelsteinen ein, nach dem Hofe oder Garten hin „bündig“, d. h. in gleicher Flucht mit der Mauer, nach aussen hin etwa 10 cm vorspringend. Die unter 45° abgeschrägten Mauer- und Pfeileroberkanten werden und vor allem leicht und haltbar zu verputzende Lehmstampfmauern lassen sich nach der Paetzsehen Lehmdrahthauweise (S. 111) ausführen. Alle Lehmmauern erhalten aus Ziegeln gemauerte Torpfeiler.

6. Nach dem Grenzmauersystem „Prüss“ (Fig. 1455—1457). Die beste, d. h. vollkommen standrund sturmsichere, sehr dauerhafte und nicht nu

In diese Rollschicht

f.

J.

6) eine gute Heckenpflanze muss vom Boden ab bis zu ihrer Spitze hin dicht wachsende, sich leicht verflechtende, lange andauernde Zweige treiben, so dass diese eine dichte, nicht leicht zu durchbrechende Einfriedigung bilden, ohne dass sich die Zweige zu weit ausbreiten und zu dicht belauben, wodurch dann Schatten in einem zu weiten Umkreis zum Nachteil der Kulturpflanzen und des Graswuchses verbreitet wird.

verhältnismässig, sondern tatsächlich billigste Herstellung von Garten- usw. Mauern lässt sich nach dem System Priiss (Berlin, W. 9) erreichen, nach dem schon viele Einfriedigungen von Wirtschaftshöfen, Garten- und Parkanlagen usw. ausgeführt worden sind.

Die Ausführung erfolgt in der Weise, dass aus eisernen I- oder T-Trägern, Profil Nr. 12 oder 14, bestehende Pfosten in Abständen von etwa 3 m in Beton-Fundamentpfeiler, welche bis zu frostfreier Tiefe hinabgeführt sind, eingelassen werden, und dass dann zwischen diese Pfosten ¹/₄ oder x/₂ Stein starke Füllwände, fast ohne Fundamentierung, also freitragend eingespannt werden. Gegen den Erdboden kommt als Abschluss nur ein leichter Ziegel- oder Betonsockel, welcher etwa 25—30 cm tief in das Erdreich einsclmeidet. Die Füllwände bestehen aus einem x/₄ oder x/₂ Stein stark mit Ziegelsteinen oder Betonplatten usw. ausgemauerten 53 x 53 cm weitmaschigen Bandeisennetz, durch welches die Wand eben zu einer Art freitragenden Gitterträger wird und grosse Festigkeit erlangt.

Die Kosten betragen für den laufenden Meter einer z. B. 2,25 m hohen Wand von x/₄ Stein Stärke nur etwa 18 M. und für eine gleich starke mit Pfeilergliederungen (ummauerte I-Träger, Fig. 1556) versehene Wand für den laufenden Meter etwa 20,5 M., während eine entsprechende Wand in der gewöhnlichen Bauweise von 1 Stein Stärke mit 51 x 51 cm starken Pfeilern für den laufenden Meter etwa 29 M. kostet, also etwa 11 bezw. 8,5 M. teurer wird als die ¹/₄ Stein starke Prüsssche Wand.

7. Einfriedigungen aus Schmiedeeisen. Diese erhalten einen 0,6—0,9 m hohen, mit harten Ziegelsteinen abgerollten Sockel, oft noch in das untere Mauerwerk hinabreichend, bindet man in 2—2,5 m Entfernung Hausteinquadern ein, in welche die 3—4 cm im Geviert starken eisernen Geländerhauptstäbe eingelassen und mit Zement oder Blei vergossen werden. Zur Vermehrung der Standfestigkeit erhalten diese Hauptstäbe rückwärtige, mit ihnen vernietete oder verschraubte und im Sockel befestigte eiserne Streben. Gegen die Hauptstäbe kommen oben und unten doppelte, etwa 8x40 mm starke Flacheisenlängsschienen und zwischen diese in höchstens 15 cm Abstand die rund- oder quadrateisernen Zwischenstäbe, j Statt der Flacheisenschienen benutzt man auch häufig gleichschenkliges und zum Durchstecken der Zwischenstäbe durchlochtes Winkeleisen. Einfriedigungen aus Gusseisen sind weder dauerhaft noch schön.

c) Hecken oder lekende Zäune.

Diese bilden für Landgärten, Parkanlagen, Feldmarken, Weingärten, Wiesen, Eisenbahndämme usw. !

eine undurchdringliche, dauerhafte, äusserst billige und sehr schöne Einfriedigung.

Nach Hampels Gartenbuch für Jedermann sind folgende Gehölzarten zur Erzielung schöner, dauerhafter Hecken am besten geeignet:

Rainweide, Weissdorn, Weissbuche, Rotbuche, Cornelkirschbaum, gemeine Fichte und abendländischer Lebensbaum.

Im allgemeinen gelten bei der Auswahl der Gehölzarten folgende Gesichtspunkte: a) die Pflanze muss mindestens einige Jahrzehnte ausdauern;

ß) sie darf nicht gegen Kälte empfindlich oder sonst geneigt zum Absterben sein; y) die Wurzeln dürfen nicht zu weit um sich greifen und Schösslinge treiben, weil in diesem Falle die Kulturgewächse der Umgebung durch Verunreinigung und Nahrungsentziehung des Bodens leiden;

mm

*

Fig. 1458. Lebende Hecke.

Aus

dem letzteren Grunde müssen die Hecken sorgfältig unter der Schere gehalten werden; man lässt sie nicht höher als 1,5—2 m wachsen. Im 1. Jahre schneidet man sämtliche Pflanzen gleicli-mässig, ihrer Höhe und Stärke entsprechend, zurück, im 2. Jahre werden zeitig im Frühjahr die jungen Triebe auf 10—15 cm gleichmässig zurückgeschnitten und dies nun alljährlich zur selben Zeit wiederholt. Rainweide und Weissdorn schneidet man jährlich 2 mal, einmal im zeitigen Frühjahr, das andere Mal Ende Juli.

In den ersten 4—5 Jahren muss jede Hecke durch kleine Gräben, durch leichten Lattenzaun oder Kreuzstäbe (Fig. 1458) gesichert und geschützt werden. Gut gepflegte Hecken dauern 30—40 Jahre der Beschlag geht aus der Abbildung deutlich hervor.

d) Erdwälle und Gräben.

Erstere sind vorteilhaft, wenn bei ihrer Errichtung zugleich vor ihnen ein Graben entsteht und wenn der von beiden eingenommene Raum nicht wie

Fig. 1459. Heckentor.

Fig. 1460. Graben- und Wallprofil.

und werfen einen jährlichen nicht unbedeutenden Holzgewinn ab.

Fig. 1459 zeigt ein einfaches hölzernes Heckentor. Die Pfosten sind durch wagerechte Latten und Strebelatten untereinander verbunden und das Holzwerk ist mit verzinktem Drahtgeflecht überspannt;

bei den Mauern verloren geht, sondern zur Grasgewinnung dient. Die Gräben bilden nicht nur eine billige Abgrenzung für Äcker und Wiesen, sondern können gleichzeitig zum Abzug des Wassers benutzt werden. Fig. 1460 zeigt ein zweckmässiges Querprofil eines solchen Grabens mit Wall.

XV.

Umbau- und Wiederherstellungsarbeiten.

| u. dgl. überlastet werden. Die entstehenden Schuttmassen sind mit Wasser zu besprengen, um die für bie Arbeiter gefährliche Staubentwickelung zu verhindern. Der in oberen Geschossen entstehende Schutt und Steine werden am besten in Rutschen nach einem unter dem Ende der letzteren aufgestellten Wagen herabbefördert und der Schutt baldmöglichst fortgeschafft. Die vielfach zur Wiederverwendung Der Ausführung der Arbeiten muss eine genaue geeigneten Abbruchstoffe, wie Ziegel- und Werksteine, Untersuchung des Gebäudes vorausgehen, die sich Dachziegel, Eisenteile, Fenster, Türen, Treppen usw., auf alle Teile, besonders auf den Baugrund, die    sind vorher auf ihre fragliche Brauchbarkeit hin

Fundamente, Mauern und Wände, auf die Schorn-    genau zu untersuchen. Die noch brauchbaren

steine, Decken, Fussböden, das Dach, die Dachdeckung Steine sind mittels Hammers vom Mörtel gründlich und Treppen zu erstrecken hat. Die Untersuchung zu befreien und in Haufen aufzustapeln, wird manchmal zu dem Ergebnis führen, dass ein vollständiger Neubau zweckmässiger und verhältnismässig nicht teurer ist, wie ein schwieriger und umfassender Umbau oder wie eine zwecklos er-

1. Allgemeines.

Umbau- und Wiederherstellungsarbeiten gehören zu den zumeist vorkommenden ländlichen Bauausführungen und bereiten öfters technische Schwierigkeiten. Sie erfordern deshalb vollständige Sachkenntnis und 'in den meisten Fällen auch grösste Vorsicht.

scheinende Wiederherstellung eines doch baufällig gewordenen Gebäudes.

Die Ausführung der erforderlichen Abbruchsarbeiten muss mit grösster Vorsicht erfolgen, damit weder die Menschen noch das Gebäude Schaden erleiden. Alle Bauteile, die durch den Abbruch ihre bisherigen Unterstützungen verlieren, müssen gut lotrecht, schräg oder wagerecht abgesteift oder abgespreizt werden.

Das gleiche ist der Fall bei Ausbruchs arbeiten, d. li. bei der Anlage neuer und der Vergrösserung alter Fenster- und Türöffnungen, bei der Anlage von Öffnungen für Trägerauflager usw. Grösste Vorsicht ist auch erforderlich beim Unterfahren oder Unterfangen von Grundmauerwerk, bei der nachträglichen Ausschachtung neuer oder der Vertiefung alter Keller, beim Wegnehmen und Einziehen von Mauern und Stützen usw. Wände und grössere Bauteile dürfen nicht auf einmal umgeworfen oder niedergelegt werden, sondern nur stückweise, damit nicht Decken und Gewölbe durchschlagen werden und Menschenleben in Gefahr kommen. Hölzerne und gewölbte Decken dürfen nicht durch Schutt

2. Die wichtigsten Abbruchsarbeiten.

Das Abbrechen von Mauerwerk aller Art erfolgt mittels Spitzhacke und Brecheisens. Bei Bögen und Gewölben wird der Einsturz dadurch bewirkt, dass die Arbeiter, die auf von Mauer zu Mauer übergelegten Balken oder Trägern stehen, den Scheitel durchschlagen. Grössere Gewölbe müssen stückweise, von den Schildmauern her beginnend, abgebrochen werden. Nebeneinander liegende Gewölbe sind gleichzeitig abzubrechen, damit die Widerlagermauern durch einseitigen Schub nicht Umstürzen. Deshalb darf auch die Herausnahme der etwa vorhandenen Anker erst nach Abbruch der Gewölbe erfolgen.

Ausgemauerte Fachwerkswände werden erst auseinander genommen bezw. entriegelt, nachdem zuvor die Ausmauerung herausgeschlagen ist.

Bei hölzernen Balkendecken sind zuerst die Fuss-leisten und Dielung abzunehmen, deren Bretter trotz grösster Schonung infolge der Nagellöcher nur noch in untergeordneten Räumen wieder zu verwenden sind. Alsdann wird die vorher angenässte Auffüllung (Ausstakung) und der zuletzt abzuschlagende Deckenputz mittels Rutsche nach unten geschafft. Schliesslich werden die Balken an ihren Auflagern

Das Abbrechen von Dachstühlen darf nur von

gelöst, die Anker beseitigt und die Balken herabgeseilt.

Zimmerleuten geschehen und es ist dabei der umgekehrte Weg wie beim Aufstellen zu befolgen. Einstweilen freistehend bleibende Binder und Stuhlwände müssen gehörig abgestützt werden. Die gewonnenen Hölzer sind vorsichtig an Seilen herunterzulassen; ihre Wiederverwendung ist selten möglich.

Das Abnehmen der Dachziegel auf Satteldächern ist tunlichst zu gleicher Zeit auf beiden Dachflächen vorzunehmen, um einseitige, dem Dach gefährliche Belastungen zu vermeiden. Die abgenommenen Dachziegel werden am besten vorsichtig auf Butschen herabgelassen und gelangen am Fuss derselben auf eine Sandschiittung. Die noch brauchbaren Dachziegel werden ausgesucht und in Haufen aufgestapelt.

Gemauerte Treppen werden wie Mauerwerk abgebrochen, Hausteinstufen werden sorgfältig abgehoben und behufs weiterer Verwendung auf Seite gelegt. Bei den hölzernen Treppen werden nach vorheriger Entfernung der Geländer die ganzen Läufe oder Arme vorsichtig herausgenommen.

Fenster und Türen werden zuerst ausgehoben und behufs vielleichtiger Wiederverwendung auf Seite gestellt, dann werden die Blendrahmen, Futter und Verkleidungen abgenommen, die jedoch nicht weiter verwendbar sind.

Alle übrigen Teile des inneren Ausbaus, insbesondere die Installations-Einrichtung, Bohrleitungen, müssen, falls sie noch brauchbar sind, mit besonderer Vorsicht abgenommen werden.

brechung derselben bis auf den Kellerfussboden herabgeführt oder auf T- Träger gestellt werden, welche man über die Widerlagermauern des Gewölbes verlegt.

Die schrägen Absteifungen oder Streben sollen die Last der oberen Mauerteile, besonders aber den möglichen Seitenschub, aufnehmen und tunlichst in der Höhe einer Balkenlage angreifen. Bei Bögen und Gewölben bewirkt man die Absteifung durch eine teilweise oder vollständige Einrüstung, deren Stützen man auf festen Punkten auflagert. Der wichtigste Teil der schrägen Absteifungen sind die sog. Treibladen, d. h. die Schwellen, in welche die Streben eingreifen. Die Treiblade besteht, wie Fig. 1461 zeigt, aus einem etwa 1,5—2 m langen, 20 x 30 cm starken Balkenstücke, das in der Mitte einen lotrecht durchgehenden Schlitz besitzt, der ¹/₃ der Balkenbreite und 0,7-—1,2 m Länge erhält. In den Schlitz

;/

;/<

'W'//'.y>//

£—0,+o —5)f—0,₇₀ — 'S, io ——Q-yo—A

<——--—    Z,°“<

Fig. 1461. Anordnung einer Treiblade.

#.

3. Die Absteifungsarbeiten.

Man unterscheidet lotrechte Absteifungen (Steifen), schräge (Streben) und wagerechte (Spreizen). Ihre fest angetrieben. Damit die Treiblade nicht gleitet, Ausführung erfolgt mit beschlagenen Hölzern und mindestens 15 cm starken Bundhölzern, mit Bohlen, eichenen Keilen, eisernen Trägern, Schrauben und Hebeladen und den sonstigen Verbindungsstücken.

wird die mit einem abgerundeten Zapfen versehene Strebe eingelassen und durch mehrere Holzkeile — von denen der erste umgekehrt eingesetzt wird —

wird sie in den Erdboden eingelassen und mittels

4—6 eingeschlagener Holzpfähle festgehalten.

Die wagerechten Absteifungen, Spreizen, bezwecken beim Abbruch eines eingebauten Hauses das Abstützen Die lotrechten Absteifungen sollen die Last der    der Giebelwände der beiden Nachbarhäuser. Es ge-

Mauern, Decken usw. in senkrechter Bichtung auf    schieht dies dadurch, dass man zwischen den Wänden

eine feste Unterlage, d. h. auf die Schwelle mit    meist einfache Balken wagerecht zwischen Klebefester Unterlagsfläche (abgerammter gewachsener    pfosten einspannt und die Spannung durch Eintreiben

Boden) übertragen. Die Steifen und ihre Bähme    von Keilen zwischen Wand und Klebepfosten bewirkt,

dürfen nie gegen Wand- oder Deckenputz gestellt    Die Angriffspunkte des Balkens dürfen nur auf Frontwerden, sie müssen vielmehr die Mauer oder die    oder Mittelwände und Balkenlagen gerichtet werden.

Balken unmittelbar berühren. Der Druck einer Steife    Bei allen Absteifungen müssen die Steifen und Streben

darf niemals auf einen einzelnen, freiliegenden Balken    so weit angetrieben werden, dass sie die Last vollübertragen werden, sondern er ist durch eine Über-    ständig aufgenommen haben, bevor man die alte

lagsschwelle auf mehrere Balken zu verteilen, die,    Unterstützung abbricht. Das Antreiben muss jedoch

wenn erforderlich, noch von unten abzusteifen sind,    sehr vorsichtig erfolgen, damit Decken und Mauern

Bei Gewölben muss die Steife durch eine Durch-    nicht aus ihrer Lage bezw. Stellung geraten. Gut

angezogene Steifen und Streben müssen klingen, wenn man sie mit der Axt anschlägt. Das Fort-nehmen der Absteifungen muss mit grösster Sorgfalt und Aufmerksamkeit geschehen, derart, dass stets zuerst die lotrechten Steifen zu entfernen sind, hingegen die Streben erst dann, wenn die neu ausgeführten Bauteile ihre Last vollständig empfangen haben.

Bei nur geringer Tieferlegung eines Kellerfuss-bodens ist zunächst an der Mauer der Boden nur stückweise auszuheben und zugleich jedesmal das neue Fussbodenpflaster auf etwa 1 m Breite an der Mauer zu verlegen, und erst zuletzt die übrige Erde auszuschachten, um das mittlere Pflaster ausführen zu können (Fig. 1464).

Das Unterfahrungs-Mauerwerk ist stets von der neuen Grundmauer durch eine offen zu haltende

4. Die wichtigsten Unterfahrungs-arbeiten.

Y/s.

Das Unterfahren oder Unterfangen bezweckt die Tieferlegung und, wenn nötig, auch die Verbreiterung der alten Fundamentsohle. Es ist dies stets nötig, wenn neben den alten Nachbargrundmauern neue, tiefergehende Grundmauern ausgeführt werden sollen, oder wenn ein alter Keller vertieft oder ein nicht

Fig. 1463. Nicht erforderliches Unterfahren einer alten Grundmauer.

. 'VF

leKfcajj

«V - - r - A -    —’---,,

••?/ ‘ ~ X “T ~ J--i---I.

ES:

Vt '/y/X' yy

Fig. 1462. Erforderliches Unterfahren einer alten Grundmauer.

Fuge zu trennen, damit beide sich unabhängig voneinander setzen können (Fig. 1462 und 1463). Über die Grenze springende Nachbarbankette kann man bei gutem Mauerwerk abstemmen (Fig. 1462), oder man

über ihnen aus (Fig. 1463).

Das Ausschachten der Erde aus den Arbeitslöchern muss in eben genügender Grösse und am besten durch den Maurer geschehen, dabei ist die

belässt sie und kragt das neue Mauerwerk

r.

unterkellertes Gebäude nachträglich unterkellert werden soll. Das Unterfahren der alten Grundmauer ist, wie Fig. 1462 zeigt, stets dann erforderlich, wenn die Mehrtiefe (H) der neuen Grundmauer grösser ist als die Breite (B) der alten Nachbargrundmauer. Ist hingegen H ebenso gross oder kleiner als B und ist der Untergrund ein guter, so wird, wie Fig. 1463 zeigt, ein Unterfangen der alten Mauer nicht erforderlich.

Bei der Ausführung eines tieferen Kellers in einem Neubau, der an der Stelle eines eingebauten Hauses errichtet werden soll, muss das Unterfahren der alten Nachbargrundmauer und die Ausführung der neuen Kellermauern noch in dem alten abzubrechenden Hause erfolgen, weil durch dieses die Nachbarhäuser am einfachsten und sichersten abgesteift werden. Soll aber das alte Haus zuerst abgebrochen werden, so muss der Neubau so weit hochgeführt werden, dass er die Nachbarhäuser genügend verspannt; erst dann darf der neue Keller auf seine richtige Tiefe ausgeschachtet werden.

■\y

Fig. 1464. Geringe Tieferlegung eines Kellerfussbodens.

Erde unter der alten Grundmauer mit der Kelle zu entfernen. Über 1 m tiefe Ausschachtungsgräben müssen wie beim Kanalbau ausgesteift werden. Das Unterfahren der Mauern darf nur in ungefähr 1 m langen Stücken geschehen. Auftretendes Grundwasser darf bei sandigem Boden nur sehr vorsichtig, langsam ausgepumpt werden, da sonst der Boden aufgelockert wird und die Standsicherheit des Mauerwerkes in Gefahr gerät. Das Unterfalirungs-Mauerwerk muss aus hart gebrannten Ziegelsteinen oder Klinkern und Zementmörtel unter Beachtung des richtigen Ver-

werke u. dgl., abgefangen werden, ehe man die Wand usw. abbricht. Man hat dabei im allgemeinen so zu verfahren, wie bei der Herstellung von mit Trägern abzudeckenden Öffnungen. Die Entfernung der alten Teile darf aber in allen Fällen erst dann erfolgen, nachdem die neuen Bauteile ihre Lasten vollständig auf genommen haben.

bandes und schmaler Fugen ausgeführt und jedes fertiggestellte Stück der Unterfahrung sofort wieder mit Erde hinterfüllt werden.

5. Die wichtigsten Yeränderungs-uml Wiederherstelliingsarheiten an Mauern, Wänden, Stützen, Decken, Fussböden, Dächern usw.

Müssen neue Mauern und Wände eingezogen werden und sind für sie hinreichende Unterstützungen

oder abgesprengte Fachwerkswände oder als sonstige

nicht vorhanden, so sind letztere durch Mauern, Gurtbögen oder I-Träger zu beschaffen, oder die Bei Umbau- oder Veränderungsauf gaben muss j Wände sind als sich selbst tragende auf gehängte stets darauf gesehen werden, dass neues Mauerwerk in der Verbindung mit altem sich gar nicht oder    leichte Wände auszuführen, deren Last die Balken-

nur ganz wenig setzen kann. Um dies zu ermög-    iage aushalten kann. Wenn einer Obergeschossliehen, dürfen nur hart gebrannte Ziegelsteine und    fachwerkswand die Unterstützung genommen werden

Portlandzementmörtel verwendet und das Mauerwerk    s0]^ so muss sie nach vorausgegangener Absteifung

nur mit engen Fugen und bei grösserer Höhe ohne    der Balkenlage durch seitlich angebrachte Hänge-

eine Verzahnung mit dem alten Mauerwerk aus-    eisen in eine Hängewand umgewandelt werden, was

geführt werden.    aber nur möglich ist, wenn sich an den Stellen der

V⁷

Fig. 1465. Ersatz abgeschnittener Stiel- usw. Zapfen durch Winkeleisenlaschen usw.

Beim Durchbrechen einer neuen Öffnung ist zu- Hängeeisen keine Türen befinden, nächst, wenn nötig, das obere Mauerwerk abzusteifen, sodann sind lotrechte Schlitze für die neuen Leibungen und für die Widerlager des Bogens oder für die Auflager der überdeckungsträger auszubrechen. Darauf folgt das Einfügen des Bogens oder der Träger, das Herausbrechen des noch vorhandenen alten Mauerwerkes, die Ausführung der Fenstersohlbank oder Türschwelle und endlich die Aufmauerung der neuen Leibungen, die bei Ziegelsteinmauerwerk mit dem alten Mauerwerk zu verzahnen sind.

Vielfach sind bei äusseren Fachwerkswänden die angefaulten Grundschwellen zu erneuern. Nachdem man zuerst die Balkenlage abgesteift und die oberen Wände abgestrebt hat, sägt man die Zapfen der Stiele und Streben ab und schiebt dann, nachdem man die Stiele mittels Klammern am Bälim angehängt hat, die neue Schwelle ein und ersetzt schliesslich die abgeschnittenen Zapfen durch dreieckige Knaggen, Winkeleisenlaschen oder lange Nägel (Fig. 1465).

Da das Verfaulen der Grundschwelle meistens auf die fehlende Isolierschicht und die dadurch veranlasste

Werden in 1—1¹/₂ Stein starken Mauern neu anzulegende oder zu verbreiternde Öffnungen mit 2 I-Trägern überdeckt, so sind zuerst die Leibungen ohne Absteifen auszumauern. Dann durchstemmt man schlitzartig das alte Mauerwerk an den zu- ; künftigen Auflagerstellen der Träger und verlegt die Unterlagsplatten für diese. Hierauf stemmt man auf einer Mauerseite eine wagerechte und an Tiefe j höchstens ¹/₃ der Mauerstärke einnehmende Nut aus und schiebt nunmehr den Träger ein, der dabei nach unten frei liegend fest übermauert wird. Ebenso verfährt man auf der anderen Mauerseite mit dem zweiten Träger und bricht dann das alte Mauerwerk unter den Trägern fort. Beim Verlegen von mehr als zwei I-Trägern muss das obere Mauer

werk stets abgesteift werden.

Durchnässung des Sockelmauerwerkes zurückzuführen Sollen Öffnungen in Fachwerkswänden hergestellt    ist, so muss dieses vor dem Verlegen der neuen

werden, so schlägt man zuerst die Ausmauerung    Schwelle neu hergestellt und mit bester Asphalt-

heraus, sägt die überflüssigen Riegel ab und schiebt    isolierpappe abgedeckt werden. Sind nicht nur die

dann die erforderlichen neuen Sturz- und Sohlbank-    Schwelle und die Stiel- und Strebenzapfen verfault,

riegel mit Sturzversatz seitlich ein.    sondern auch die unteren Teile der Hölzer bereits

Soll eine belastete Wand, Säule oder ein Pfeiler    angegriffen, so schneidet man sie am besten fort und

entfernt werden, so muss zuerst die betreffende Last bringt neue Zapfen an. durch neue tragende Teile, wie Unterzüge, Hänge- neue

Alsdann schiebt man die

Schwelle ein, erhöht das alte Sockelmauerwerk

bis unter diese und bringt zuletzt zwischen Sockel und Schwelle die Isolierpappe an (Fig. 1466).

Die Wiederherstellungs- und Ausbesserungsarbeiten an Mauern und Wänden erstrecken sich gewöhnlich darauf, dass man aus dem Lot gewichene Wände wieder gerade richtet, oder sie zum Schutz gegen weiteres Ausweichen mit sicher fundamentierten und mit der Wand gut verbundenen Strebepfeilern abstützt. Sodann erstrecken diese Arbeiten sich noch auf die Beseitigung von Bissen der Mauern, auf die Ausbesserungen usw. von Putz, Anstrich, die Beseitigung von Feuchtigkeit usw. Bei Bissen, die zufolge Untersuchung durch Fundamentsenkung veranlasst sind, kann ein blosses Verschmieren gar nichts nützen, solange nicht das Grundübel beseitigt ist.

Als Veränderungs- und Wiederherstellungsarbeiten an Decken und Fussböden möchten wir nur die folgenden, häufiger vorkommenden erwähnen.

k-S

yfJ

Hill I I Ml IIIIIIIIIII lii ll I ll IIII

Fig. 1466. Teilweises Abschneiden verfaulter Stielenden, teilweise Schwellauswechselung usw.

Will man in alten Kellergewölben Stichkappen einfügen, so geschieht dies nach Aussteifung des Gewölbes und Ausbrechen der erforderlichen Öffnung auf einer gut unterstützten Schalung. Muss bei der vorzunehmenden Vergrösserung eines Baumes oder bei einem Anbau an denselben gleichzeitig die Balkendecke vergrössert werden, so geschieht dies dadurch, dass man die Balken durch angesetzte Stücke verlängert, die Stossstellen mit Stichklammern fest verbindet und durch Gurtbogen, I-Träger oder Wechsel unterstützt.

Handelt es sich um die Vermehrung der Tragfähigkeit bei Holzbalkendecken, so müssen die einzelnen Balken verstärkt werden. Dies geschieht dadurch, dass man sie entweder mit der Länge nach angeschraubten, etwas gesprengten Bohlen armiert, mit Kreuzstakung oder mit sich kreuzenden Flacheisenankern versieht. Kreuzstakung erfordert jedoch eine gute Querverankerung der Balken, da sie sonst seitlich ausweichen. Liegen die Balken, wie zuweilen in Ställen, weit voneinander, so lassen sich auch leichte Zwischenbalken, Halbholzbalken, einziehen.

Sind Balkenköpfe angefault, besitzen sie aber noch gesundes Kernholz, so werden die Köpfe dadurch verstärkt, dass man an ihren beiden lotrechten Flächen 6—8 cm starke, etwa 1,5—2 m lange Bohlen annagelt oder anschraubt. Vollständig verfaulte Balkenköpfe müssen jedoch abgesclmitten werden und die so verkürzten Balken auf hölzerne oder eiserne Unterzüge verlegt werden, die man durch Auskragungen, Kragsteine oder Wandpfosten, und bei Fachwerkswänden durch Knaggen unterstützt.

Gedielte Fussböden in nicht unterkellerten Wolm-räumen, die zuweilen zu kalt sind, lassen sich am einfachsten dadurch verbessern, dass man die Dielung mit Papierfilz, Asphaltpappe oder dgl. belegt und darüber eine zweite Dielung anbringt.

Klaffende Dielenfugen, die infolge des Schwindens des Holzes entstehen, werden durch Ausspänen, besser durch Auskitten beseitigt.

Soll ein alter Fussbodenanstricli erneuert werden, so darf der zu verwendenden Ölfarbe kein Bleiweiss zugesetzt werden, da ein solcher Anstrich sich bald wieder abläuft.

Bei Dächern schadhaft gewordene Hölzer, wie Stulilrähme, Kehlbalken, Sparren, lassen sich meistens unschwer auswechseln. Angefaulte Sparrenfüsse müssen entweder auf erforderliche Länge durch angenagelte oder angebolzte Bohlen armiert oder ganz abgesclmitten und durch neue angeblattete Füsse ersetzt werden. Die wieder hergestellten Sparrenfüsse werden ausserdem zweckmässig noch mit Unterschiebungen verstärkt. Bei der Auswechselung und Ausbesserung derjenigen Dachteile, die irgendwelchen Schub ausüben, muss für Aufheben desselben durch Absteifungen, Notzangen u. dgl. gesorgt werden.

Die Ausbesserung schadhafter Dachdeckungen muss so schnell wie möglich erfolgen, da undichte Dächer für die Gebäude von grosser Gefahr sind. Bei der Umdeckung alter Dächer dürfen nur die risselosen und sonst gut erhaltenen Dachsteine wieder verwendet werden. Jedoch ist dies nur dann lohnend, wenn noch mindestens die Hälfte aller Dachsteine brauchbar ist.

Nachtrag.

(Einzusclialten bei „Rindviehställe“, S. 302.)

Im übrigen geschieht die Ausführung der Türeu nach S. 250—252.

6 a. Die Türen.

6 b. Die Fenster.

Die gesamte Fensterfläche soll je nach Art der Ställe etwa ¹/.₂₀—¹/₁₅ der lichten Stallgrundfläche betragen; Mastviehställe müssen eine geringere Beleuchtung erhalten. Die Fenster sind zum möglichst tiefen Lichteinfall, also mit der Sohlbankoberkante

Bei Längsreihenstellung des Viehes ordnet man stets zwischen je etwa 10 Haupt Vieh, also in Entfernungen von 12—13 m, eine Tür an; bei Ställen mit Querreihen erhält jeder zwischen zwei Viehreihen befindlicher Düngergang eine Tür, welche demnach etwa 8,4—9 m von Mitte zu Mitte auseinander liegen. Die Türen macht man zweiflügelig,

1,5 m breit und mindestens 2 m hoch; sie müssen stets nach aussen aufsclilagen und in einem Anschlag j etwa 2,2—2,5 m hoch über dem Stallfussboden, liegen. Der eine Türflügel erhält zweckmässig ¹/₃,    dicht unter der Decke tunlichst anzuordnen. Die

der andere ’²/₃ der lichten Türweite als Breite. Noch    Anzahl und Lage der Fenster ist bei Längsreihenzweckmässiger werden die Türen in halber Höhe    Stellung wenig beschränkt, während sie sich bei

geteilt, der untere Flügel bleibt dann geschlossen,    Querreihenstellung dadurch ergibt, dass in beiden

während der obere in der warmen Jahreszeit zum    Fronten über jedem Futtergang und in der Hinter-

Zutritt der Luft und des Sonnenlichtes geöffnet    front über jedem Düngergang je ein oder zwei

wird.    Fenster und über den Düngergangtüren ein Oberlicht

Alle inneren Türen werden 0,95-—1 m breit und 2 m hoch, Düngerwagentore und Tennentore 2,8 bis 3,2 m breit und 2,5—3 in hoch angeordnet.

anzubringen ist.

Über die Ausführung der Fenster siehe S. 252 bis 257.

A.

Sachregister.

Antriebs- und Arbeitsmaschinen 191,2.

Anzuchts- oder Kulturhäuser

637.2.

Arbeiterwohnhäuser 456,1. — Baderaum 459,2.

— Beispiele ausgeführter

467.2.

— Bodenraum 458,2.

— Decke 460,1.

— Einfamilienhäuser 468,1. — Eingangsflur 458,2.

— Fenster 460,2.

— Fussboden 460,1.

— Grundrissgestaltung 467,2.

— Heiz-, Koch-, Back- und Räuchervorrichtungen

461.1.

—    innerer Ausbau 459,2.

—    innere Wandflächen

460.2.

— Keller 458,2.

— Küche, Wohnkiiche

458.1.

— Lage und Bauart 456,1. — Räumlichkeiten 457,1.

— Schlafkammer 457,2.

— Stallraum 459,1.

— Trinkwasserbeschaffung

459.2.

— Türen 460,2.

— Wasch- und Backhaus 459,2.

— Wohnstube 457,1.

— Zweifamilienhäuser

476.1.

Arbeitsmaschinen, Aufstellen 193,2.

Arbeitszimmer des Herrn in Gutsbesitzer-Wohn-häusern 503,1.

Archiv in Gutsbesitzer-Wohnhäusern 503,2. Asphalt 38,1.

Asphaltbeton - Fussboden

269.1.

Asphaltdachpappen 39,1. Engel-Schubert, Landw. Bauwesen. 9. Auflage.

Abbruchsarbeiten 682,2. Abessinier-Brunnen 665,2. Abfallröhren 511,2. Abnutzungstabelle für den Neubauwert 50.

Abort der Bauernhäuser

491.1.

Abortanlagen der Gutsbesitzer - W ob n hä,user

511.2.

Aborte 450,2.

—    der Gutsbesitzer-Wohn-häuser 506,1.

Abortgruben 512,1. Abortlüftung 512,2. Abortsitz 511,2.

Abortsitze, geruchfreieöl 2,1. Aborttonnen 512,1. Abortzelle 511,2. Absenkungstiefe 664,2. Absteifungsarbeiten 683,1. Abtauröhren 647,2. Ahlbornscher Kühlapparat

540.2.

Alfa-Dampfturbinen-Separa-toren 543,2.

Alfa - Laval - Separatoren

543.1.

„Alfa'‘-Scheune 166,1. Alfa-Separatoren für Handbetrieb 543,2.

Anbindevorrichtungen für Pferde 284,2.

—    für Rindvieh 308,2. Aneinanderbau von Stall und

Wohnung 57,2.

Anstrich für feuchte Kellerräume 36,2.

—    für feuchte Wände

36.2.

—    für Wettergiebelmauern 36,2.

Anstriche 35,2. Antigermin-Karbolineum

20.1.

Antinonnin - Karbolineum

20,1.

Asphaltestrich 38,2. Asphaltfalzpappe 39,1. Asphaltfilzplatten 38,2. Asphaltisolierpappe 38,2. Astra-Butterfertiger 548,2. Ätzkalkverfahren 625,1. Aufgraben 91,2. Auflagerung und Verankerung der J-Träger 243,1. Aufrahmungsraum 541,2. Aufrahm verfahren 541,1.

—    holländisches 541,1.

—    holsteinisches 541,1.

—    Swartzsches 541,2.

Bansen 168,1.

—    Abmessungen 170,1. Bansenfussböden 177,1. Baracke für Schnitter 482,1. Basalt 3,2.

Basaltlava 3,2.

Basküle-Verschluss 509,1. Bauart der Arbeiterwohnhäuser 456,1.

—    und Aufbau der Bauernhäuser 489,1.

—    der Gewächshäuser 639,1.

—    der Gutsbesitzer-Wohn-

häuser 502,1.

— mit Zentrifuge 542,1. Bauchrollen 252,1. Aufsuchen und Prüfen der | Bauerngehöfte, Geschichtliche Entwickelung 53,2. Aufzucht der Kücken 410,1. Bauernhaus, Stellung zu Aufzuchtkästen für Kücken

Tone 600,1.

410,2.

Aufzugsvorrichtungen für Speicher 206,1. Ausheben der Baugrube 97,2. Auslaufhöfe für Hühner

den Stallgebäuden 491,2.

Bauernhäuser 489,1.

—    Abort 491,1.

—    Bauart und Aufbau der

489.1.

— Eingangs- und Hausflur

491.1.

Auslauföffnungen in Hühner- — freistehende, Beispiele

499.2.

— Fremdenstuben 491,1.

— Küche 490,2.

— Mägdekammer 491,1.

— Räucherkammer 491,1. — Räumlichkeiten 489,2.

-— Schlafräume 490,1.

— Speisekammer 490,2.

— Unterkellerung 491,2.

Back- und Waschhäuser — mit angebauten Stallungen usw., Beispiele 491,2. — Wäschetrockenboden

415,2.

Ställen 417,2.

Auslauftürchen, automatisches 418,1.

Auslaugen des Bauholzes

20,1.

Automatische Tränke 311,2.

B.

227,1.

Backofen 229,1.

Backöfen, eiserne 230,1. Backofensohle 229,1.

— Grösse 230,1.

Backstube 230,2.

Baderaum für Arbeiterwohnhäuser 459,2.

Badezimmer in Gutsbesitzer-

491,1.

— Waschküche 490,2.

— Wohnstuben 490,1. Bauernhöfe, Gesamtanlage kleiner 57,2.

— Gesamtanlage mittelgrosser 58,2.

— Neuerrichtung 56,2. Balkenstärke, Tabelle 120,1. Baugrund 90,2.

— Untersuchung 91,2.

Wohnhäusern 505,2.

Bandeisen 25,2.

44

Deckenstützen in

Bauholz, Aufbewahrung

18,2.

—    Dauerhaftmachung und Mittel 19,1.

—    Merkmale der Trockenheit 18,2.

Bau- oder Steinschutt, Ein-rammen von 93,2. Baustoffe, Beschaffenheit

89.2.

Bauvertrag 88,2. Beamtenwohnräume in Molkereigebäuden 552,2. Becherelevator 574,1. Bedarf an Maurermaterialien

107.2.

Beleuchtung der Ställe

252.2.

Beleuchtungsanlagen 517,1. Benoid-Gasapparat 517,2. Bergfeuchtigkeit 1,2. Beschattungsvorrichtungen

641.1.

Bessemerfarbe 37,1. Besteigbare Schornsteine

106.1.

Beton 115,1. Betonbestandteile 115,2. Betongewölbe 245,2.

—    Stampfen derselb. 116,1. Betonmischung 115,2. Betonpfosten 451,2. Betonschüttungen 93,2. Betonverarbeitung 116,1. Betonwände, Stampfen derselben 116,1.

Betriebskraft der Ziegelmaschinen 604,2. Betriebskräfte, verschiedene für Zentrifugen 552,1. Beuten 444,1. Biberschwanzdach 129,1. Biberschwänze 129,1. Bibliothekzimmer in Gutsbesitzer - W olinhäusern

503,2.

Bienenhäuser 442,2, 445,2.

—    Platz zur Aufstellung der 442,2.

Bienenhütte 446,2. Bienenpavillon 446,2. Bienenschuppen 447,1. Bienenstöcke 443,1.

—    Unterbringungderselben in Bienenhäusern, -pavil-lons, -schuppen 445,2.

Billardzimmer in Gutsbesitzer - Wohnhäusern

503,2.

Bimsbeton 116,2.

Bimsstein 4,1.

Binder 104,2.

Blei 30,1.

Bleiholzzementdächer 38,2. Bleimennig 30,2. Bleipappdächer 38,2. Bleiweiss 34,2. Blockverband 105,1. Bocklogen 367,2.

Bockscher Kanalofen zum Kalkbrennen 636,2. Bodenraum in Arbeiterwohnhäusern 458,2. Bodenspeicher 202,1.

—    Raumermittelung 202,1. Bohlen 17,2.

Böhmische Eindeckung

130.1.

Bohnenmühlen 194,2 Boschscher Ziegelofen 615,1. Boudoir in Gutsbesitzer-Wohnhäusern 503,2. Boxes 277,1.

Brandmauern 106,1. Brandmauertüren 252,1. Brechwalzen 602,2.

Brennen des Kalkes 628,1. Brennerei, Dampfkesselgrösse 586,1.

—    Dampfkraft in der 568,2.

—    Dampfmaschinengrösse

586.1.

—    elektrischer Betrieb

586.2.

—    Grösse und Raumbedarf der 569,1.

—    Kohlenverbrauch 586,2.

—    Nebenräume 587,1.

—    Räume zur Darstellung der Maische 572,1.

—    Wasserbedarf 587,1.

—    Wasserbehälter 586,2. Brennereianlagen, Beispiele

ausgeführter 587,2. Brennereien 567,2.

—    Dampfkesselbaus 585,2.

—    Räume zur Gärung der Maische 578,2.

Brennereigebäude, Lage und Bauart 568,1.

Brennholz, Raumbedarf

214.2.

Bretter 17,2.

Bretterdächer 127,2. Brettertüren 250,2. Bretterzäune 673,1. Brieftaubenböden 422,2. Bronze 31,1.

Bruchsteine, Bedarf an

101.2.

Bruchsteinmauern, Anfertigung der 101,2.

Bruchsteinmauerwerk, lagerhaftes 103,2.

—    ohne durchgehende Lagerfugen 104,1.

Brücke, Melansche 659,2. Brücken 657,1.

—    eiserne 660,2.

—    hölzerne 657,2.

—    steinerne 658,1.

Brunnen 664,1. Brunnenkessel 664,1.

—    durchlässiger 665,1. Brunnenkranz 97,2, 664,2. Brunnenziegel 6,2. Brutapparate 409,1. Brutkästen 408,2. Bruträume 408,2.

Buche 16,1.

Buchten in Schweineställen

381.1.

Buchten- bezw. Grundrissanordnung in Schweineställen 382,2. Buclittürchen 387,1. Buchtwände der Schweineställe 386,1.

Bührerscher Gaskalkofen

636.2.

Butterbereitungsräume

545.2.

Butterfass mit Temperier-Yorriclitung 547,1. Butterfässer für Kraftbetrieb

546.2.

Butterfertiger,, Astra“ 548,2. Butterknetmaschine 548,2. Butter knetraum 548,1. Butterlagerkeller 548,2. Buttermaschinen oder -fässer

545.2.

Butterungsraum 545,2. Butterungs- und Knetmaschinen 548,2.

C.

Casseler Flammofen 613,2. Cornwallkessel 595,1.

D.

Dach der Hühnerställe

419,1.

Dachdeckmaterialien, Neigungswinkel der 123,1. Dachklappfenster 644,2. Dachlichtbeleuchtung 253,1. Dachpappe, Güte der 140,2. Dachpfannen 131,1. Daclipixpappe 144,1. Dachziegel, Haupterfordernisse der 128,1,

Dächer 123.

—    für Ringöfen 618.2.

—    der Ställe 265,1. Dämpfer, Grösse 574,2.

—    gebräuchliche Formtypen

574.2.

—    (Henzedämpfer) 574,2.

—    -Ummantelung 576,1. Dampfkessel 193,2. Dampfkesselanlage, Hauptrücksichten bei der 594,2.

Dampfkessel-Einmauerung, Hauptrücksichten bei der

597.2.

Dampfkesselgrösse in Brennereien 586,1. Dampfkesselbaus in Brennereien 585,2.

Dampfkessel-Schornsteine

598.1.

—    Konstruktionsregeln

598.2.

—    Tabelle über Abmessungen der 598,2.

Dampfkessel- und Dampfmaschinenraum in Molkereigebäuden 552,1. Dampfkraft, erforderlich in Molkereigebäuden 552,1.

—    in der Brennerei 568,2. Dampfkraftbetrieb, Vorteile

75.1.

Dampflokomobile 197,2. Dampfmaschine, Aufstellen

192.2.

—    liegende 192,2. Dampfmaschinengrösse in

Brennereien 586,1. Dampfmenge, Erzeugung derselben 597.2. Dampfniederdruckheizung

513.2.

Dämpfraum in Brennereien

574.1.

Dampfstralil-Exliaustor 576,1 u. 2.

Dampfüberhitzer 596,1. Dampfverbrauch 597,2. Dänisches Butterfass 546,1. Dauer der Gebäude 45,1. Dauerbrandöfen 513,1. Dauerfarben 57,1. Deckbaum 125,1.

Deckbrett 125,1.

Decke

Schafställen 368,2.

—    in Arbeiterwohnhäusern

460.1.

—    in Hühnerställen 418,2.

—    in Rindviehställen 300,2. Deckeldurchlässe 656,1.

Decken der Ställe 235,1.

—    in Schweineställen 383,2. Deckendächer 330,2. Deckengewölbe, Isolierung

der 101,2.

Deckenputz in Ställen 239,1. Deckknüppel 125,1. Deckläden 641,2.

Decknadel 125,1. Dephlegmator 583,1. Dessauische Feime 154,2. Destillation der Maische, Raum zur 582,2. Destillierapparat, kontinuierlicher 583,1.

—    periodischer 583,1. Destillierapparate 582,2. Deutsche Normalprofile, Tabelle 27,2.

Diamantfarbe 35,1.

Diastase 569,1.

Dichter Kalkstein 4,2. Dichtungsmittel 39,1.

Dielen 168,1.

Diemen, Vorteile vor Scheunen 73,1.

Diemenhäuser 156,1. Diemenhof, Lage, Grösse, Einfriedigung 73,2. Differenzialrollen 176,1. Donathsche Hohlsteinwand

119,2.

Doppeldach 130,1.

—    Bedarf an Material 130,2. Doppelfenster 508,2.

Doppel- und dreilagiges

Pappdach 142,2.

Doppel-J-Träger, Berechnung 26,1.

Doppelschachtofen, periodischer zum Kalkbrennen

632.1.

Doppelverglasung 639,2. Doppelziegelöfen 611,2. Dörritpflaster 303,1. Dörritsteinpflaster 268,1. Draht, Bedarf an 109,1. Drahtanspannungen 676,1. Drahtglas 32,1. Drahtglasfenster 255,1. Drahtglasscheiben, eingemauerte 255,2. Drahtseilleitungen 191,2. Drahtseilübertragungen, Regeln für 198,1. Drahtstifte 28,1.

Drahtzäune 675,2. Drängraben 212,2. Dränieren 212,2. Dränröhren, Erzeugung der

624.1.

Dränröhrenpressen 624,2. Dreiquartier 104,2. Dreschmaschine, Raumbedarf 216,1.

Dreschmaschinen 194,1. Drillmaschine, Raumbedarf

216,1.

Druckpumpen 667,1. Druckventil 667,1.

Dünger, Liegenlassen desselben 323,2.

Düngerausräumung, Wagen zur 323,1.

Düngerstätten 448.

—    Anlagebedingungen

448.1.

—    Bauart 448,2.

—    Beispiele ausgeführter

451.2.

—    Lage, Grundform 448,1.

—    Raumbedarf 448,2.

—    Schutz gegen Traufwasser, Sonne und Luft

449.1.

- Sohle 449,1.

—    Überdachung 449,2.

—    zweiteilige 450,1. Düngerwagen, Raumbedarf

215.2.

Dunstsauger 260,1. Dunstschlot aus Asphaltpappe 261,1.

—    hölzerner 259,2. Dunstschlote auf gewölbten

Decken 260,2. Dunstsichere Abdeckung gewölbter Stalldecken

245,1.

Durchlässe 656,1.

—    gewölbte 656,1.

—    offene 656,2. Durchschnittsgewichte der

wichtigsten Frucht- und Samenarten 202,2.

E.

Ebene Massivdecken, gebräuchlichste 247,2.

Ebenes Pappdach 141,2.

Eckertscher Henzedämpfer

575,1.

Edeltanne 15,1.

Egge, Raumbedarf 215,2.

Eiche 16,1.

Einfamilienhäuser für Arbeiter 468,1.

Einflügelige Türen 510,1.

Einfriedigungen 673,1.

— massive 678,2.

Eingangsflur in Arbeiterwohnhäusern 458,2.

Eingangs- und Hausflur der Bauernhäuser 491,1. Einmauerung der Dampfkessel 597,2.

Einquellen der Gerste 570,2. Einsatz 618,2.

Einzelheiten der Eisenkonstruktion bei Stalldecken 241,1.

Eisbehälter, Anlage guter

220,1.

Eisen 23,1.

Eisenbetonbau 116,2. Eisenbetonbauten, Ausführung der 117,1. Eisenbetonbrücken 659,2. Eisenblech 27,1. Eisenblech-Schornsteine

598.2.

Eisenbrücken 660,2. Eisendraht 28,2. Eisenersparung bei massiven Stalldecken 240,2. Eisenkitte 39,2. Eisenziegelwände 117,2. Eiserne Backöfen 230,1.

—    Kochherde 515,2.

—    Nägel 28,1.

—    Öfen 513,1.

—    Räucherkammern 233,2. Eisgruben 221,1.

Eishäuser 224,2.

Eishütten 221,2.

Eiskeller 222,2.

Eiskühler 578,2.

Eismieten 220,2.

Elektrische Krafterzeugung

und Übertragung 198,2.

—    Kraftübertragungs- und Beleuchtungsanlage84,2.

Elektrischer Betrieb 198,1.

—    Betrieb in Brennereien

586.2.

—    Kraftbetrieb, Vorteile

84.2.

Emaillefarben 36,2. Englische Doppeldeckung

140.1.

Englischer Schiefer 139,2. Entenställe 420,1. Entkuppelungs - Vorrichtungen 308,2.

Entrahmen durch Zentrifugalkraft 542,1. Entschalungsapparat 578,2. Erdbögen 96,2.

Erdbohrer 91,2.

Erdgruben 211,1.

Erdpfeiler 96,2.

Erdringofen ohne Gewölbe

620.1.

Erdwälle 681,2. Erhaltungshäuser 637,2. Erhärtungskessel 625,2. Ermittelung des Bauwertes von Gebäuden 47,1. Erntewagen, Raumbedarf

215,2.

Erzeugung des Spiritus

568.1.

Espagnolette -V erschluss

509.1.

Exzelsior-Verschluss 644,1.

F.

Fache 168,1. Fachwerkswände 106,2. Fällen des Bauholzes 17,1. Fallennester 408,1.

Fällzeit, Kennzeichen derselben 17,1.

Falzziegel, Erkennungszeichen guter 132,2. Falzziegeldach auf Pappunterlage 134,1.

—    Materialbedarf 137,1. Falzziegeldächer 132,2. Falzzieldeckung. Vorteil

135.1.

Farben 33,1.

Fasanenställe 424,2. Faulerpumpe 667,1.

Feimen 150,1.

—    Grösse, Rauminhalt

150.2.

Feimengerüst mit drehbarem Dach 155,2. Feimengerüste 153,2. Feimenhäuser 156,1. Feimenstühle 151,2. Feldöfen zum Kalkbrennen

629.1.

—    zumZiegelbrennen.611,1. Feldscheunen, geschlossene

162.2.

—    geschlossene, Entwürfe

164.2.

—    mit Heu- und Getreideaufzügen 166,1.

—    mit Längshochfahrt

165.2.

—    offene 156,1.

—    offene, Dachbinderbeispiele 157,2.

—    offene, Entwürfe usw.

157.2.

—    Umwandung 163,1. Feldsteinmauerwerk 102,1.

—    mit Verblendung 103,1. Feldsteinpflaster 268,1. Felsboden,Fundamentierung

auf 92,1.

44*

392.2.

Futterschlot,    besteigbarer

316.2.

Futterschüttvorrichtung 286,1.

Futtertenne in Rindvieh- Gegenstrom - Gliederkessel,

Strebeischer 649,1. Gelbmessing 31,1. j Gemässigtes oder lauwarmes Haus 637,1.

Genossenschafts - Molkereien

118,2.

Förstersteine 118,2.

-— mit Eiseneinlagen 248.

FränkischesBauernhaus53,2.

Fremdenstuben der Bauern- Fütterungseinrichtungen für | Geripptes Rohglas 640,1.

Tauben 423,1.

Fenster der Arbeiterwohn-häuser 460,2.

—    in Gutsbesitzer-Wohnhäusern 508,1.

—    in Hühner stallen 417,2.

—    in Pferdeställen 272,1.

—    in Rindviehställen 687,2.

—    in Schafställen 369,2.

—    in Schweineställen 385,2.

—    mit aufgehendem Pfosten

508,2.

—    mit feststehendem Pfosten 508,2.

Fensterhlei 30,2. Fensterglas 31,2. Fensterverschlüsse 509,1. Ferkelbuchten 393,1. Ferkeltröge 391,1. Feuerfeste Ziegel 6,2. Feuerröhrenkessel 596,1. Feuerroste 596,2. Feuerschutz des Holzes 22,2. Feuerschutzmittel des Eisens

29.1.

Feuerspritze, Raumbedarf

214.1.

Feuerungen, Abstand von Holzwerk 106,1. Feuerungsanlage nach v. d.

Goltz 462,2.

Fichte 15,2.

Filterrohrbrunnen 666,1. Findlinge 1,1.

Finnischer Anstrich 36,2. Firstlüftungen 646,2. Flachbeete 642,1. Flacheisen, Gewichtstabelle 26,1 u. 2.

Flachschicht 104,2.

Flach werke 129,1. Flammofen, Casseler 613,2. Flammrohr, gewelltes 595,2. Flammrohrkessel 594,2. Flankenschläger 274,2. Flanschröhren 673,1. Flechtzaun 675,2. Fluatanstrich 34,1. Fluatieren 35,2.

Flügeltore 173,2. Fohlenställe 287,2.

Föhre 15,1.

Formen der Ziegel 603,2. Formkästen 109,2. Försterdecke 248,1. Förstersche Patentwand

häuser 491,1.

Fremdenzimmer in Gutsbesitzer-Wohnhäusern

506.2.

Frischluftbedarf des Viehes

261.2.

Frischluft - Ventilationsheizung 513,2.

Frucht- und Sainenarten-Durchschnittsgewichte

202,2.

Fundamente, Tiefe 93,1.

—    und Sockel, Anlage der

98,2.

Fundamentierung 90,2.

—    auf Erdpfeilern mit Erdbögen und auf Senkbrunnen 96,2.

—    auf mittelmässigem und schlechtem Baugrunde

93.1.

—    auf natürlichem festem Boden 92,1.

Fussboden der Arbeiterwohnhäuser 460,1.

—    in Hühnerställen 418,1.

—    in Pferdeställen 267,2.

—    in Rindviehställen 302,2.

—    in Schafställen 369,2.

—    in Schweineställen 384,1. Fussbodenplatten 6,2. Futterböden, Beleuchtung

257.1.

—    der Pferdeställe 286,1.

—    der Rindviehställe 320,2.

—    der Schafställe 372,1. Futtergerüste in Rindviehställen 310,1.

Futterkammer in Pferdeställen 285,2.

—    in Rindviehställen

316.2.

Futterküche in Rindviehställen 316,2.

—    in Schweineställen

Ställen 316,1.

—    in Schafställen 372,1.

—    für Schweihe 393,1. Futtertische in Pferdeställen

282,2.

Futtertröge in Schweineställen 389,2.

Futter- und Trinkgefässe für Hühner 414,1.

G.

Gänge in Gewächshäusern

642,2.

Gänseställe 420,1.

Ganzholz 17,2.

Gärbottiche, Anstrich 580,2.

—    Aufstellung 580,2.

—    Baustoff 580,2.

—    Form 580,2.

—    Grösse 580,1.

Gärbottichkühlung, mechanische 581,2.

Gärbottich - Plankühler

581,1.

Gärraum 578,2.

—    Beleuchtung 580,1.

—    Decke 580,1.

—    Fussboden 579,2.

—    Grösse 580,1.

-    Höhe 579,2.

—    Lüftung 579,1.

-    Wände 580,1.

Gasbeleuchtung 517,1.

Gaskraftmaschinen, feststehende 193,2.

Gasschachtofen zum Kalkbrennen 634,2.

Gastpferdeställe 287,1.

Gebäude für landwirtschaftlich-technische Hauptgewerbe 538.

—    zur Aufstellung der Antriebs- und Arbeits-mascliinen und diese selbst 191,2.

—    zur Unterbringung des Viehes 234.

Geflügelmast- und Zuchtanstalten 424,1.

Geflügelställe 404,1.

—    Beispiele ausgeführter Anlagen 425,1.

- Höhe 404,2.

—    Lage 404,1.

—    Masträume 412,2.

—    Raumbedarf 404,2. Geflügel - Stopfmaschine

424,1.

544.2.

— Beispiele ausgeführter

553.2.

Geräteschuppen 215,2.

Gerolle 1,1.

Gerste, Einquellen derselben

570.2.

Gesamtkosten verschiedener Gebäude nach Quadratmetern 45,1.

Gesamtquerschnittsgrösse der Luftzufülirungska-näle und Dunstschlote

261.2.

Geschiebe 1,1. Geschirrkammern 286,2. Geschirrputzraum 286,2. Geschlossene Feldscheunen

162,2.

Gesindezimmer in Gutsbesitzer - Wohnhäusern

506.2.

GestülptesBretterdachl27,2. Gestütanlagen 287,2. Getreidefeime-, -miete 150,2. Getreide- oder Kornspeicher

201.2.

Gewächshäuser 637.

—    ausGlasbausteinen 640,2.

—    Bauplatz und Lage

637.2.

—    Beispiele ausgeführter und projektierter 650,2.

—    Beschattungsvorrichtungen 641,1.

—    Dachneigungswinkel

638.2.

—    doppelte Verglasung oder Doppelfenster 639,2.

—    Eingangstüren 639,1.

—    Flachbeete 642,1.

—    Gänge 642,2.

—    Glasarten 640,1.

—    Grundrissform 637,2.

-— Heizungsanlagen 647,1.

—    innere Türen 640,2.

—    Konstruktionsteile der Glasflächen 639,1.

—    Läden 641,2.

—    Lüftungsanlagen 644,1.

—    Querschnittsform 638,1.

—    räumliche Ausdehnung

638.1.

—    Spreng- und Regeneinrichtung 644,1.

—    Stellagen 642,2.

—    Umfassungsmauern

639.1.

—    Wasserversorgung642,2.

—    Zentral-Warmwasserheizung 647,1.

Gewichte hölzerner und massiver Stalldecken

250.1.

Gewöhnungsstall für Kücken

412.1.

Gutsbesitzer-Wohnhäuser, j Häckselmaschinen 194,2. Arbeitszimmer des Herrn ; Haferquetschen 194,2.

Hakenfalzzementziegel

137.2.

Halbholz 17,2.

Handbohrer 600,2.

- Beispiele ausgeführter Handstrich 603,2.

Hänge- und Gleisbahnen in Rindviehställen 313,2. Hartglas 32,1.

Hartguss 23,1.

Haupttreppe 510,2.

Häuser für Wanderarbeiter usw. 481,2.

Hausflur, Diele der Gutsbesitzer-W ohnhäuser

502.2.

Hausschwamm 20,2.

— Rechtsfrage 22,2.

— Vorsich tsmassregeln gegen den 21,1.

— Vertilgung des 22,1. Haustüren 510,1. Hauswasserpumpe mit Elektromotor 668,2. Hauswasserleitung, elektr. betriebene 669,1.

—    mittels Luftdrucks 516,1. Hebelkäsepresse 550,1. Hebevorrichtungen für

Ziegel 608,1, 610,1. Hecken 680,1.

— Gehölzartenauswahl zu

680.2.

Heckentor 681,1. Hefebottiche, Anzahl und Grösse 582,1.

Hefebottichkühlung, mechanische 582,1. Hefekammer 582,1.

— Temperatur, Grundfläche, Bauart 582,1 u. 2. Heiz- und Kochofen, Posener 461,2.

Heiz-, Koch-, Back- und Räuchervorrichtungen in Arheiterwohnhäusern

461.1.

Heizungsanlagen der Gutsbesitzer-Wohnhäuser

512.2.

—    der Gewächshäuser

Häckselkammer 285,2.

— in Rindviehställen 316,1. | — Explosionen 575,1.

Gewölbte Stalldecken, gebräuchlichste 244,2.

Gips 5,1, 12,2.

—    Bedarf an 109,1. Gipsestrich 13,1.

Gipsmörtel 12,2.

Glas 31,1.

—    Güte 32,1.

Glasarten 31,2. Glasbausteine 8,2, 32,2. Glashausteinfenster 256,2. Glasdach, Neigungswinkel

638.2.

Glaserkitt 39,1.

Gleitrollen 175,2, 252,1. Glimmerschiefer 2,2. Glucken, künstliche 410,1. Glut- oder Grudeherde 466,1. Gneis 2,2.

Goltz, v. d., Feuerungsanlage

462.2.

Göpel 199,2.

Göpelschuppen 199,2. Goudron, Anstrich 36,1. Gräben 681,2.

Graben des Tones 601,1. Granit 2,1.

Grenzmauersystem „Prüss“

679.2.

Grobkalk 5,1.

Grossbauernhöfe, Gesamtanlage 61,1.

Gruben zum Kalkbrennen

629.2.

Grude- oder Glutherde

466.1.

Grundfeuchtigkeit, Mittel gegen das Aufsteigen usw. 99,1.

Grundieren 34,2. Grundmauer, Unterfahren einer alten 684,1. Grundmauern, Isolierung der

99.2.

Grundschwelle, falsche und richtige Anordnung 99,2. Grupen 322,2.

Gussasphalt 38,1 u. 2. Gusseisen 23,1. Gusseisen-Muffenrohrleitungen 672,1. Gusseiserne Ankerkopfplatten 242,2.

—    Säulen 243,1.

—    Säulen, Berechnungstabelle 23,2.

—    Stallfenster 253,1. Gutsbesitzer - Wohnhäuser

502.1.

—    Abortanlagen 511,2.

—    Aborte 506,1.

503,1.

Archiv 503,2.

— Badezimmer 505,2. Bauart 502,1.

518.1.

Bibliothekzimmer 503,2. Billardzimmer 503,2.

—    Boudoir 503,2.

—    Fenster 508,1.

—    Fremdenzimmer 506,2.

—    Gesindezimmer 506,2. Hausflur, Diele 502,2.

—    Heizungsanlagen 512,2.

—    innerer Ausbau 508,1.

- Küche 506,2.

—    Küchenfeuerungen

515.2.

—    Lage 502,1.

—    Lage der Schlafzimmer

505,1.

—    Räume 502,2.

—    Saal 503,2.

—    Schlafzimmer der Eltern

505,1.

—    Schlafzimmer der grösseren Kinder 505,2.

—    Schlafzimmer der Kinder

505.1.

—    Schrank- oder Kleiderkammer 505,2.

—- Speisekammern 507,2.

—    Speisezimmer 504,1.

—    Spül- und Aufwaschküche 507,1.

—    Treppen 510,2.

—    Türen 509,2.

—    Vorratskellerräume

507.2.

—    Wasserversorgungs- und Beleuchtungsanlagen

516.1.

Gutshöfe mit Kraftbetrieb

75.1.

—    mit Kraftbetrieb, Beispiele von Lageplänen

76.1.

—    mit Scheunen 64,1.

—    ohne Scheunen, mit Diemenhöfen 73,1.

—    mit Scheunen, Beispiele von Lageplänen 66,2.

—    ohne Scheunen, mit Diemenhöfen, Beispiele von Lageplänen 73,2.

H.

647.1.

Heizungs- und Lüftungsvorrichtungen in Käsekellern 551,1.

Henze (Kartoffeldämpfer)

574.2.

Henzedämpfer, Deckelverschluss 575,2.

Heuboden der Pferdeställe

286,1.

—    der Rindviehställe 320,2.

—    mit„Alfa“-Ablader321,l. Heufeime 150,1.

Heurechen, Raumbedarf

216,1.

Heu- und Getreideaufzüge

167.1.

Hochöfen zum Kalkbrennen

629.2.

Hoffmannscher Abluft- und Zuluftschlot 263,1.

—    Ringofen 615,2.

Hof Scheunen 168,1. Hohlstrangfalzziegel 136,2. Holländische Feime 154,2. Holländisches Aufrahmverfahren 541,1.

Holsteinisches Aufrahmverfahren 541,1.

—    Butterfass 546,1.

Holz 13,1.

—    Kennzeichen der guten und der fehlerhaften Beschaffenheit 16,2.

—    physikalische Eigenschaften 13,1.

Holzanstriche 19,1. Holzbrücken 657,2. Holzdecke mit Betonfuss-boden 238,2.

Hölzerne Stalldecken 235,2. Holzfussböden nicht unterkellerter Räume, Isolierung der 101,1. Holzkitte 39,2. Holzklotzpflaster 269,2. Holzrost 95,1.

Holzspliss 129,2.

Holzteer 19,2.

—    Anstrich 35,2. Holzzementdach 145,2.

—    -Eindeckung 146,1.

—    Materialbedarf 147,2. Holzzementpapier 146,1. Hordenmälzerei 571,2. Hourdis 6,2.

Hühnerhöfe 415,2. Hühnerleitern 404,2. Hühner, Sitzstangengerüste

404.2.

Hühnerställe 404,2.

—    Bruträume 408,2.

—    Dach 419,1.

—    Decke 418,2.

—    Fenster, Türen und Auslauföffnungen 417,2.

—    Fussboden 418,1.

—    Futter- und Trinkge-fässe 414,1.

Kartoffelwäsche 572,2.

Käsebereitungsräume 549,1. Kohlensäure - Kältemaschi-Kaseinfarhenanstrich 34,1.

Kochherde 515,2.

nen 541,1.

Kohlenverbrauch in Brenne-

Käsekessel 549,2.

Käsekitt 39,2.

Käseküche 549,1. Käse-Nachreifungskeller 571,2.

stellungskosten 625,2.    Käsepressen 550,1.

—    spezifisches Gewicht und    Käsetrocken- und Salzraum

Druckbeanspruchung

625.2.

Kalksandziegelfabrik, Lage der 626,1.

—    maschinelle Einrichtung

626.2.

—    Normalplan 627,1.

Kalksandziegelfabriken

624,2.

Kalkschlackenbetontenne

reien 586,2. Kolbenpumpen 666,2. Kollergänge 602,2. Kolonnenapparate 582,2. Kompostieren 449,2. Könensche Voutenplatten-decke 249,2.

Kontinuierliche Kalköfen

629.1.

I — Ziegelöfen 615,2. Kopfsteinpflaster 268,1. Kopfstück 104,2. Koppeldrahtzäune 676,2. Koppelgehege, Eingangsverschluss eines 678,1. — Tore und Türen der

677.1.

Korb raufe für Schafe 371,2. Korksteine 8,2.

Korn- oder Getreidespeicher

201.2.

Kornspeichergehäude, ausgeführte 207,1. Krankenställe 287,1, 322,1,

372.2.

Kreide 5,1.

Kreiselpumpen 668,2. Kreissäge 194,2. Krempziegeldach 132,2. Kreuzholz 17,2. Kreuzverband 105,1. Krippen, feststehende 304,2,

327.2.

—    in Pferdeställen 277,2.

—    in Rindviehställen 304,1.

—    niedrige 305,2.

—    verstellbare 305,2, 325,1. Krippenmuscheln 279,2. Krippenschüsseln 279,2.

—    erhöht liegende 305,1. Kronendach 130,2.

— Bedarf an Material 131,1. Krummstroh 32,2. Kugelventile 667,1. Kuhstaken 310,1.

Kupfer 29,2.

Kupferblech 29,2.

Kutsche, Raumbedarf 214,1. Küche der Bauernhäuser

490.2.

—    in Gutsbesitzer - Wohnhäusern 506,2.

— Wohnküche in Arbeiterwohnhäusern 458,1. Küchenfeuerungen 515,2. Kochherd für Gutsgesinde Kücken, Gewöhnungsstall

412,1.

Hiihnerställe, Lüftung und Heizung 419,1.

—    Schlaf- und Legeräume

404,2.

Wände 417,1.

— Wetterschuppen 415,2. Hürden für Schafe- 367,2. Hydraulischer Kalk 10,2.

-    Widder 670,1. Hydrophor 516,2. Hygroskopisch 1,2.

I.

Imprägnieren des Bauholzes

20,2.

Innere Wandflächen der Arbeiterwohnhäuser 460,2.

Innerer Ausbau der Arbeiterwohnhäuser 459,2.

- Ausbau der Gutsbesitzer-Wohnhäuser 508,1.

Isolierschichten 99,1.

Isolierte Dächer für heubodenlose Ställe 330,2.

J.

Jaucheablauftöpfe 271,2. Jauchebehälter 450,1. Jauchepumpen 666,2. Jaucherinnen in Pferdeställen 270,1.

—    in Rindviehställen 303,2.

—    in Schweineställen 384,2. Jungviehställe 322,1.

K.

Kachelherde 515,2. Kachelöfen 513,1. Kälberställe 321,2.

Kalk, Bedarf an 108,2.

—    Bedarf bei der Mörtelbereitung 10,1.

—    totgebrannter 628,2. Kalkbrennen 628,1. Kalkfarbenanstrich 33,2. Kalk-Feldöfen 629,1. Kalkhydratverfahren 625,1. Kalklöschen 9,1.

Kalkmörtel 9,1.

Kalkofen, Rüdersdorfer

633.2.

Kalköfen 628,1.

—    Anlage und Konstruktion 630,1.

—    für ununterbrochenen Betrieb 633,1.

—    für zeitweisen Betrieb

629.2.

—    liegende 629,2.

—    stehende 629,2.

Kalksandmasse 113,1. Kalkstandstampfbau 112,1. — Kosten des 114,2. Kalksandstampfmauern, Stärke der 114,1. Kalksandziegel 7,1, 624,2 Erhärtung der 625,2.

- Rohstoffbedarf und Her-

177.2.

Kalkschlackenstampfbau

114.2.

Kalksteine, Schwinden der

629.1.

Kalktuff 5,1. Kaltbrüchigkeit 25,1. Kältemaschinen 541,1. Kalthaus 637,1. Kaltwasserfarben 33,2. Kaltwasserkühlbehälter

539.2.

Kaninchenställe 441,1.

— Bauart 441,1.

—    hölzerne 441,2.

—    massive 442,1. Kaninchenzucht 441,1.

j Kappengewölbedecke zwischen Gurtbögen 244,2.

—    zwischen T-Trägern

245.1.

Karholineum 19,2, 36,1.

— Avenarius 36,1.

—    farbiges 19,2. Karrenschuppen 215,2.

— Bauart 216,1.

— Beispiele von Dachbindern 216,2.

— Binderentfernung 216,1. — Raumbedarf 215,2. Karren- und Geräteschuppen mit Kornspeicher 218. Kartoffelhebevorrichtungen

573.1.

Kartoffelkeller 211,1, 393,1.

-    Grösse 212,1.

—    in Brennereien 572,1. Kartoffelschwemme 572,2. Kartoffel-Vorratskasten

574.1.

| Kartoffelwage 574,1.

550.1.

Käse-Vorreifungskeller

550.2.

— Heizungs- und Lüftungsvorrichtungen 551,1. Käse-Vor- und Nachreifungskeller, Kühlanlage

551.2.

Kastenwände 275,1. Kautschuk 39,2. Kautschuk-Dachkitt 39,2.

| — -Dachlack 39,2.

— -Isolierplatten 39,2. Keller in Arbeiterwohn-

häusern 458,2. Kellerdränage 212,2. Kellerfussboden, Tieferlegung 684,2.

Kellerhals 213,2. Kellermauern, Isolierung der

100,1.

Kellersohle, Schutz gegen Grundwasser 100,2. Kellerventilationsanlage

213.1.

Kesselbrunnen 664,2. Kesselsteine 664,2. Kettenpumpen 666,2. Kettenringhalter 309,1. Kiefer 15,1.

Kies- und Sandboden, Fundamentierung auf 92,2. Kinneischer Abluft- und Zuluftschlot 263,2. Kipptröge für Schweine

391.1.

Kitte 39,1.

Klappenventile 667,1. Klappfenster 644,1. Kleinesche Decke 247,2. Klemmpfosten 176,1. Klinker 6,1.

Klinkerpflaster 268,1, 303,1. Klosetts 511,2.

Klotzbauten 443,1. Knauersche Zementeisen-

Konsoldecke 250,1. Knechtekammern 321,2,

285,1.

515,2.

! Maiskolben-Trockenschup-pen 200,2.

Malzhorden 571,2.

Malzkeimung 571,2.

Malzkeller (Malztenne)569,l.

— Beleuchtung 570,1.

— Decke 569,2.

Raumbedarf — Fussbodenbelag 569,2.

— Grösse und Höhe 569,2. Mittelbauholz 17,2. — Grundform 569,2.

— Lüftung 570,1.

— Wände 569,2.

Luftein- und -abführung, j Mammutpumpen 668,2.

Mansardendach 265,1.

Mansfeldsche Feime 153,2.

Marmor 4,2.

Maschinengebäude 194,2.

Maschinenhaus in Verbin -

Kückenaufzucht 410,1. Kühlanlage in Käsekellern

551,2.

Kühlanlagen 540,2.

Kühlen, Durchlüften und Keimfreimachen der Milch 539,2. Kühlschlangen 581,2. Kühlvorrichtungen, künstliche 581,1.

L.

Lack-Dauerfarbe 37,1. Lackfirnisse 37,2.

Läden 641,2.

Lärche 15,1.

Lage der Gebäude in bezug auf die Landwirtschaft und das Feld 52,1.

- der Gebäude auf den Wirtschaftshof 65,1.

—    des Wirtschaftshofes

52,2.

Lagerfuge 104,2. Lagermetall 31,1. Lagerstock 444,1. Landwirtschaftliches Bauwesen im allgemeinen

40.1.

Langraufen f. Schafe 370,2. Langtennen 168,1.

Latten 17,2.

Lattenfussböden, gesperrte

329.1.

Lattentüren 251,2. Lattenzäune 674,1. Lattierbäume 272,2. Laubhölzer 16,1.

Läufer 104,2.

Lauf stalle 277,1. Lawrencescher Milchkühler

540.1.

Legekästen, regalartige Anordnung ders. 407,1. Legenester 406,1.

Lehm 8,2.

—    Bedarf an 109,1. Lehmboden, Fundamentierung auf 92,2.

Lehmdrahtwände 111,2. Lehmestrich 177,1. Lehmguss 23,1. Lehmstampfbau 109,2. Lehmstampfmauern, Stärke der 111,1.

Lehmstampfwände, Putz der

111.1.

—    Nachteile 111,1.

—    Vorteile 110,2. Lehmsteine 7,1. Lehmsteintenne 177,2.

Leimfarhenanstrich 33,2. Leinöl 34,2, 37,1. Leinölfirnis 34,2, 37,2. Leistendach 141,2. Lichtkästen 99,1. Lochziegel 6,1. Löffelbohrer 600,2. Lokomobile

216,1.

Loriotscher Mörtel 12,2. Ludowici-Falzziegel 133,2. Luftbrüter 409,1.

zweckmässige 258,2.

Luftklappen 645,2.

Luftsauger 260,1.

Luftsteine 7,1, 110,2.

Lüftung der Ställe 257,1.

—    künstliche 257,2.

—    natürliche 257,2.

—    wagerechte 257,2.

—    nach Hoffmann 263,1.

—    nach Kinnei 263,2.

—    nach Muir 262,1.

—    nach v. Tiedemann 263,2. und Heizung in Hühnerställen 419,1.

Lüftungsanlagen in Gewächshäusern 644,1.

Lüftungsflügel 253,1.

Lüftungslaterne 609,1.

Luftwärme d. Ställe 264,2.

Luftziegel 7,1.

Luftzuführungskanäle258,2.

—    und Dunstschlote, Anzahl und Abmessungen

261,2.

Luken in Kornspeichern

204,2.

Lütticher Methode 600,1.

M.

Mägdekammern 321,2.

—    der Bauernhäuser 491,1. Mahlgänge 194,2. Mähmaschine, Raumbedarf

216,1.

Maischbottich mit Qualmrohr-Exhaustor u. Henze-dämpfer 578,2. Maischedarstellung, Räume zur 572,1.

Maischedestillation, Raum zur 582,2.

Maischegärung, Räume zur

578,2.

Maischraum 576,1.

—    Bauart 576,1.

—    Grösse 576,1.

—    Lage 576,1.

Maischung 576,2.

düng mit Kornspeicher und Strohscheune 196,2. Maschinennägel 28,1. Maschinenpappe 140,2. Massive Dächer, Asphaltpappe - Abdeckung derselben 145,1.

— Stalldecken 240,1. Mastkäfige 412,2. Masträume in Geflügelställen 412,2.

Mast- und Zuchtanstalten für Geflügel 424,1. Matratzenstreu 268,2. Mauerabtreppung 105,2. Mauerfrass 107,1.

Mauerkitt 39,2. Mauerklappen 645,2.

Mauern zur Einfriedigung

678,2.

Mauerrohr 32,2. Mauerverzahnung 105,2. Maurermaterialien, Bedarf an 107,2.

Mechanische Gärbottichkühlung 581,2.

— Hefebottichkühlung

582.1.

Mehlhorns Oberheizsystem

649.1.

Mehlhorns Reformfenster

639.2.

Meiler zum Kalkbrennen

629,1.

Melanbrücke 659,2. Melaphyr 2,2. Membranpumpen 667,2. Messing 31,1.

Messingblech 31,1. Messingdraht 31,1. Metalldächer 148,1.

Metalle 23,1.

! Metalllegierungen 31,1.

Mieten 150,1.

Milch, Verwertung der

538,1.

Milchannahme- und -aus-gaberaum 545,1. Milchfarbenanstrich 34,1. Milchkühlapparate 539,2. Milchkühlraum 322,2.

Mitteldeutsches Bauernhaus

55.1.

Molkereigebäude 538,1.

—    Bauausführung der

553.1.

Baukosten der 553,1.

—    Beamtenwohnräume

552.2.

—    Beispiele ausgeführter

553.2.

—    Butterbereitungsräume

545.2.

—    Dampfkessel- u. Dampfmaschinenraum 552,1.

—    der Zentrifugenraum

545.1.

—    die einzelnen Räume der Zentrifugenmolkereien

544.2.

—    die verschiedenen Auf-rahniverfahren; das Zentrifugalverfahren 541,1.

—    Einrichtung und Lage derselben 538,2.

—    erforderliche Dampfkraft

552.1.

—    Käsebereitungsräume

549.1.

—    Kühlen, Durchlüften und Keimfreimachen d. Milch

539.2.

—    Spül- und Waschküche

551.2.

—    Wasserleitung 552,2. Monier-Eisengerippe 247,1. Monier - Kappengewölbe,

Decke 246,2. Monierwand 117,1.

Montejus 584,2.

Moos 33,1.

Mörtel, Bedarf an 108,1. Mörtelbereitung, Regeln derselben 9,2.

Mosaikplatten 6,2. Muffendichtung 672,1. Muffenröhren 672,1. Muirscher Abluft- und Zuluftschlot 262,1. Muldenblei 30,2. Muldenkippwagen 314,1. Müllerkitt 39,2. Mutterhefeeimer 582,1.

an

N.

Nackenriegel 310,1. Nadelhölzer 15,1.

Nägel, Bedarf an 109,2.

— eiserne 28,1.

Nasse Fäule 19,1.

National - Gliederkessel

650.1.

Nebenräume der Brennereien

587.1.

- der Pferdeställe 285,1.

in Rindviehställen 316,1. Nebenstoffe 31,1. Nebentreppe 510,2. Nehsescher Gasschachtofen

635.1.

Nesterbankgerüst 406,2. Neutralasphaltestrich 38,2. Neutralasphaltkitt 39,2. Neuwert der Gebäude 45,1. Niederländisches Bauernhaus 54,2.

Nistkästen in Taubenschlägen 421,2. Normalplan einer Kalksandziegelfabrik 627,1. Nutzholz, Raumbedarf 214,2.

0.

Oberheizsystem nach Mehlhorn 649,1.

Oberlichtbeleuchtung 253,1. Oderbruch-Gehöft 55,2. Öfen, Anschluss derselben den Schornstein 512,2.

—    mit eisernem Heizkasten

513.1.

—    Stellung derselben 512,2. Offene Feldscheunen 156,1. Öle 37,1.

Ölfarben 34,1. Ölfarbenanstrich auf Holz

34,2.

—    auf Eisen 35,1.

—    auf Kalkputz und Stein

35.1.

—    auf Zementputz 35,1. Ölkuchenbrecher 194,2. „Orkan“-Betonpfosten451,2,

675.1.    677,1.

Ostholsteinisches Bauerngehöft 55,2.

Ostseeküste-Gehöft 54,2.

P.

Pächter- und Wirtschaftshäuser 533,1.

Paddocks 288,1.

Pappdach auf Leisten 141,2.

Pappdach, doppel- und dreilagiges 142,2.

—    ebenes 141,2. Pappdachanstriche, weisse

und farbige 145,1. Pappdächer 140,2.

—    nicht abtropfende 144,1.

—    provisorische 144,2. Papp-Dunstschlote 261,1. Pappkiesol-, Pappkies- und

Papprasendach 143,2. Pasteurisieren 541,1. Patent-Asphalt-Bleiisolier-pappen 30,2, 38,2. Patent-Bleiisolierpappen

38.2.

Patentfarben 36,2. Patent-Karbolineum „Barol“

19.2.

Patent-Milch-Zentrifuge „Lanz“ 543,2.

Pauckscher Henzedämpfer

574.2.

Pelton-Motor 669,2. Peltonrad 669,2.

Periodische Kalköfen 629,1.

—    Ziegelöfen 611,2. Pfahlrost 95,2. Pfannenbleche 148,1. Pfannendach 131,1.

—    Bedarf an Material 132,1. Pferde, Anbindevorrichtungen 284,2.

—    Aufstellung derselben

266.2.

—    Standabgrenzungen

272,2.

—    Tränken der 284,1. Pferdefuttertische 282,2. Pferdekrippen 277,2. Pferderaufen 281,2. Pferdeställe 265,2.

—    Beispiele ausgeführter Anlagen 289,1.

—    Fenster 272,1.

—    Fussboden 267,2.

—    Jaucherinnen 270,1.

—    Lage 265,2.

—    Nebenräume 285,1.

—    Baumbedarf 265,2.

—    Stallgassenbreite 266,2.

—    Stallgassenpflasterung

270,1.

—    Stallhöhe 266,1.

- Türen 272,1.

—    Wände und Decken 267,2. Pflug, Raumbedarf 215,2. Pitchpine 15,2.

Plankenzaun 675,1. Plankühler 581,1.

Planroste 596,2.

Plattendurchlässe 656,1. Plinte 98,2.

Plungerpumpen 667,1. Polenbaracken 481,2.

Poröse Ziegel 6,2.

Porphyr 2,2. Portlandzement 10,2. Porzellan-Emaillefarbe 37,1. Posener Heiz- und Kochofen 461,2.

Probepfähle 92,1. Probeziegel 600,2. Profileisen 26,1. Provisorische Pappdächer

144.2.

Prüfen uml Aufsuchen der Tone 60*0,1.'

Prüsssches Grenzmauersystem 679,2.

Prüsssche Patentwand

118,1.

Psychrometer von August

551.2.

Pulsometer 669,1. Pultdachhäuser 638,1. Pumpen 666,1.

— mit Kraftbetrieb 667,2. Putenställe 419,2.

Putz auf Lehmstampf-wänden 111,1.

<!•

Quadratscheunen 169,1. Quadratstall 300,1.

Quadrat- und Rundeisen, Gewichtstabelle 25,1 u. 2. Qualmrohr und Exhaustor, innere Anordnung 578,2. Quarzfels 2,1. Quellfassungen 661,2. Quellkammer 662,1. Quellstock, doppelter 570,2. Quellstöcke 570,2.

—    Aufstellung der 571,2.

—    eiserne 571,1.

—    Grösse der 571,1.

—    massive 570,2. Quellstube 662,1. Quertennen 168,1.

R.

Rabitzdrahtgeflecht 28,2. Rabitzkonstruktion 117,2. Radabweiser 252,1. Rahmkammer 545,2. Rammpumpen 665,2. Rassehühnerställe 415,2. Rauchabzug, oberer bei Ringöfen 616,2.

Räucherkammer 230,2.

—    in Bauernhäusern 491,1.

—    im Dachboden 231,1.

—    im Kellergeschoss 232,1. Räucherkammern, eiserne

233.2.

Rauchfang 106,1. Rauchmantel 106,1.

Raufen für Schafe 370,2.

—    in Pferdeställen 281,2. Räume der Gutsbesitzer-

Wohnhäuser 502,2. Räumlichkeiten der Arbeiterwohnhäuser 457,1.

—    der Bauernhäuser 489,2. Reformfenster von Mehlhorn

639.2.

Regulierfüllöfen 513,1. Reitbahnen 287,1.

Remisen 214,1.

Reserve - Geschirrkammer

286.2.

Rheinisches Fensterglas31,2. Rindvieh - Anbindevorrichtungen 308,2.

Rindviehstall, Futtergerüste

310.1.

Rindviehkrippen 304,1. Rindvieh-Laufställe 327,2. Rindviehställe 297,2.

—    Aufstellung des Viehes

299.1.

—    Beispiele ausgeführter Anlagen 334,1.

- Decke 300,2.

—    Fenster 687,2.

—    Fussboden 302,2.

—    Hänge- und Gleisbahnen

313.2.

—    Höhe 298,2.

—    Jaucherinnen 303,2.

—    in welchen das Vieh angebunden, der Dünger täglich herausgeschafft wird 297,2.

—    Lage 298,2.

—    Längsreihen 299,1.

—    mit gesperrten Latten-fussböden 329,1.

—    Nebenräume 316,1.

—    niedrige Krippen, kurze Stände und Grupen 322,2.

—    ohne Heuboden 321,1,

330.1.

—    Querreihen 299,2. Raumbedarf 297,2.

—    Standfussboden - Anordnung 303,1.

—    Tränkvorrichtungen

311.1.

- Türen 687,1.

Rüben- und Kartoffelkeller 317,2, 372,1. Rübenkeller 211,1. Ruberoidpappe 144,1. RüdersdorferKalkofen 633,2. Rundofen 613,1. Rundraufen für Schafe 371,2. Russische Röhren 105,2. Russischer Anstrich 36,2.

S.

617.2.

—    mit oberem Rauchabzug

616.2.

-    ohne Gewölbe 620,1.

—    teil weis er 616,2.

—    zum Kalkbrennen 636,1. Ringöfen, Baukosten 619,2.

— Vorteile 619,2.

schuppen für 201,2. Sand- oder Herdguss 23,1. Sandschüttungen, Fundamentierung auf 94,2. Sandstand 303,2. Sandstand-Fussboden 269,1. Sandsteine 2,2.

Sandstrich 603,2.

Satteldach, Höhenunter

schiede 123,1. Satteldachhäuser 638,1. Satten 541,1.

Saughölie 667,1. Säugpumpen 667,1.

Saug- und Druckpumpe, doppeltwirkende 667,1. Säugventil 666,2. Säulenfussplatten 243,1. Säulenkopfplatten 241,2. Schablonenschiefer,    Ein

deckung 139,1. Schachtöfen zum Kalkbrennen 629,2.

Schachtspeicher 209,2. Schafe, Tränken der 372,1. Schäferschlafstätten 372,2. Schafhürden 367,2. Schafraufen 370,2. Schafstall, Decke; Deckenstützen 368,2.

—    Wände 368,1.

Schafställe 367,1.

—    Beispiele ausgeführter Anlagen 372,2.

—    Fussboden 369,2.

—    Höhe und Tiefe 367,2.

—    Lage 367,1.

—    Nebenräume 372,1.

—    Raumbedarf 367,2.

—    Stalleinteilung 367,2.

Fenster 369,2.

—    Wärme u. Lüftung 370,1. Schaukel- uiid Wiegebutterfässer 547,2.

Scheune, Lage 168,1. Scheunen, Beispiele ausgeführter 179,2.

—    Flügeltore 173,2.

—    Flügeltorverschluss 175,2.

—    Konstruktion des Dach-

verbandes 179,1.

—    Luftzüge 172,2.

—    mit einer Mittellangtenne 187,2.

—    mit einer Seitenlangtenne 183,2.

—    mit Langtennen 183,2.

—    mit Quertennen 179,2.

—    mit zwei Mittellangtennen 189,2.

—    mit zwei Seitenlangtennen 185,1.

—    quadratische 191,1.

—    Raumbedarfsberechnung

170.1.

—    Schiebetore 175,2.

—    Schiebetorverschluss

176.2.

—    Torradeschwelle 173,1.

Scheunendächer 179,1.

Scheunenfundamente 172,1.

Scheunenquerschnitt, Ermittelung des günstigsten 170,2.

Scheunentore 173,1.

Scheunenwände 171,1.

Schiebefenster 508,2.

Schiebetore 175,2.

Schiebetüren 251,1, 510,1.

Schiefer, W etterbeständig-keitsprobe 138,1.

Schieferdächer 138,1.

Schiffspech 38,1.

Schilfrohr 32,2.

Schindeldächer 126,2.

Schindeln 126,2.

Schlackensteine 7,2.

Schlackenzement 12,1.

Schlafkaminer in Arbeiterwohnhäusern 457,2.

Schlafräume der Bauernhäuser 490,1.

Schlafstellen der Schafknechte 372,2.

Schlaf- und Legeräume in Hühnerställen 404,2.

Schlafzimmer der Eltern in Gutsbesitzer - Wohnhäu -sern 505,1.

Rindviehställe, Wände 300,2.

—    zum Liegenlassen des Düngers 323,2.

Ringelwalze, Raumbedarf

215,2.

Ringkorb 443,1.

Ringofen 615,2.

—    Dächer 618,2.

—    Grösse derselben 619,1.

—    Hoffmannscher 615,2.

—    Konstruktion desselben

Saal in Gutsbesitzer-Wolin-

häusern 503,2. Sächsisches Bauernhaus 53,2. Säemaschinen, Raumbedarf

216,1.

Saftheber 584,2.

—    Leistungsfäliigkeit619,2.    Sägeblöcke 17,2.

Sammelbehälter 662,2.

Ringofenanlagen, Beispiele    Sammelmassen,    Trocken-

ausgeführter 620,1.

Ringofenformen 616,1.

Ringofen-Schornsteine, Ziegelverband für 618,1.

Ritterdach 130,2.

Roheisen 23,1.

Rohglas 32,1.

Rohr 32,2.

—    Bedarf an 109,1.

Rohrbrunnen 665,2.

Rohrdach, Bedarf an Material 126,1.

Rohrdächer 123,2.

Röhrendurchlässe 656,1.

Rohrgewebe 32,2.

Rohrkühler 540,1.

Rohrleitungen 672,1.

Rohrsteine 261,1.

Rollenblei 30,2.

Rollenpappe 140,2.

Rollschattendecken 641,1.

Rollschicht 104,2.

Roll- und Plättstube 228,2.

—    und Sturzbutterfässer

547.1.

Romanzement 10,2.

Ross, Leitfaden für die Ermittelung des Bauwertes

47.1.

Rost- und Feuerschutz eiserner Träger und Säulen

244.1.

Rostschutzmittel des Eisens

28,2.

Rotationspumpen 668,2. Rotbrüchigkeit 25,1. Rotbuche 16,1. Rotierbutterkneter 548,2. Rotmessing 31,1.

Rottanne 15,2.

Schafställe, Tore, Türen und j Schlafzimmer der grösseren

Kinder in Gutsbesitzer-Wohnhäusern 505,2.

— Lage, in Gutsbesitzer-Wohnhäusern 505,1. Schlagbaum 677,2. Schlagbretter 274,2. Schlagbutterfässer 546,1. Schlage- oder Schüttebretter

176.2.

Schlämmen des Tones 603,1. Schlammgrube 573,2. Schleetzaun 675,1.

Schleifen der russischen Röhren 106,1.

Schlempe 568,2, 584,2. Schlempebehälter 584,2.

— Bauart und Grösse 585,1. Schlempe-Montejns 584,2. Schlempepumpe 584,2. Schlesisches Bauerngehöft

55.2.

Schleuderverfahren 542,1. Schlieriges Rohglas 640,1. Schlitten, Raumbedarf

214.1.

Schlupftüren 510,1. Schmiedeeisen 24,1. Schnitterhäuser 481,2. Schornsteine 105,2.

Schrank- oder Kleiderkammern in Gutsbesitzer-Wohnhäusern 505,2. Scliraubenhebel-Käsepresse

550.1.

Schraubenmuttern- usw. Ge-wichtstabelle 26,1 u. 2. Schrotmühlen 194,2. Schuppendacheindeckung

138.2.

Schuppenpanzerfarbe 37,1. Schürgassen 611,2. Schürlöclier 611,2.

Schutz- oder Sonnenwand

637.1.

Schwachbauholz 17,2. Schwarten 17,2. Schwarzblech 27,2. Schwebebäume 274,2. Schwedischer Anstrich 36,2. — Holzteer 35,2. Schweinebuchten 381,1,

389.2.

Schweinehof 393,2. Schweineställe 381,1.

— Beispiele ausgeführter Anlagen 394,2.

— Buchten- bezw. Grundrissanordnung 382,2.

— Buchtwände 386,1.

— Decken 383,2.

er.

Schweineställe, Fussboden, Jaucherinnen 384,1.

—    Höhe, Wärme usw. 382,1.

—    Lage 381,1.

—    Nebenräume 392,2.

—    Raumbedarf 381,1.

—    Stallgassen 382,1.

—    Türen, Fenster, Lüftung

385,2.

—    Wände 383,1. Schweinesuhlen 394,1. Schweinetröge 389,2.

—    Abmessungen 389,2. Schwellauswechslung 685,2. Schwellrost 95,1. Schwemmsteine 7,2. Schwinden der Kalksteine

629.1.

—    des Tones 600,2. Selbsttränke 311,2, 372,1. Semptalinpappe 144,1. Senkbrunnen 97,1. Senkkästen 96,2. Senkvorrichtung für Ziegel

611.1.

Separatoren 542,2.

Setzstufe 511,1. Siegena-Zentrifuge 544,1. Siegener Pfannenbleche

148.1.

Siemens - Steinmannscher Gasschachtofen 635,1. Sikkativ 34,2.

Silospeicher 209,2. Sitzstangengerüste 404,2. Sockel, Anlage des 98,2. Sohlbankausführung 254,2. Sommereiche 16,1. Sommergetreide, Raumbedarf 170,2.

Sommern des Tones 601,1. Spandächer 127,1. Speicheranlagen, ausgeführte 207,1. Speicherdach 205,2. Speicherluken 204,2. Speisekammer der Bauernhäuser 490,2.

Speisekammern in Gutsbesitzer - Wohnhäusern

507.2.

Speisezimmer in Gutsbesitzer - W ohnhäusern

504.1.

Spiralrohrkühler 581,2. Spiritusbrennerei - Anlagen, Beispiele ausgeführter

587.2.

Spiritusbrennereien 567,2. Spirituserzeugung 568,1. Spirituskeller 583,2.

Spiritusmessapparate 584,1. Spiritus-Sammelbehälter

584.1.

Splissdach 129,1.

—    Bedarf an Material 130,1. Spreizen 683,1.

Spreng- und Regeneinrichtung in Gewächshäusern

644.1.

Sprungherd 516,1. Spundwände 96,2.

Spül- und Aufwaschküche in Gutsbesitzer-Wohnhäusern 507,1. Stäbchengestell von Berlepsch 443,2.

Stabeisen 25,1.

Stahl 24,1.

Staketenzäune 674,1. Stalldächer 565,1. Stalldecken 235,1.

Ställe, erforderliche Eigenschaften 234,1. Stallfenster 252,2.

—    Verschluss 254,2. Stallfenstereinsetzung 254,2. Stallüftung 257,1. Stalluftwärme 264,2. Stallmauern, Isolierung der

100.1.

Stallraum bei Arbeiterwohnhäusern 459,1. Stallscheune 459,2. Stalltüren 250,1.

Stallwände 234,1. Stammholz, Einteilung 17,2.

—    Rücksichten bei Ankauf

18,1.

—    Zurichtung des 18,1. Stampfasphalt 38,1. Stampfbauten 109,2. Stampfen der Betongewölbe

116,1.

-— der Betonwände 116,1. Standabgrenzungen der Pferde 272,2.

Ständer 614,1.

Ständerstock 445,1. Starkbauholz 17,2.

Stärke der Kalksandstampfmauern 114,1.

—    der Lehmstampfmauern

111,1.

—    der Ziegelmauern 104,2. Stegzementdielendecke

248,2.

Stehwand-Klappfenster

645,1.

Steifen 683,1.

Steigungsverhältnisse der Treppen 511,1.

Steinbohrer 91,2. Steinbrücken 658,1.

Steine 1,1.

—    künstliche 5,1. Steingutfliesen-Fussboden-

belag 269,2. Steingut-Muffenrohrleitungen 672,1. Steinkitte 39,2.

Steinkohlen, Raumbedarf

214.2.

Steinkohlenteer 19,2.

—    Anstrich 35,2. Steinpfiastertenne 178,1. Stellagen, tafel- und treppenförmige 642,2.

Stellmacherwerkstatt, Raumbedarf 214,2. Stellung des Bauernhauses zu den Stallgebäuden

491.2.

—    der Deckenstützen in Rindviehställen 300,2.

Sterilisieren 541,1.

Stiel- usw. Zapfen, Ersatz abgeschnittener 685,2. Stockofen 613,1.

Stoltesche Stegzementdielendecke 248,2. Stossbutterfässer 546,1. Stösse der T- Träger auf Säulen 241,2.

Stossfuge 104,2. Strangfalzziegel 135,2.

—    Eindeckung 136,1. Strangpresse 604,2. Strebeischer Original-

Gegenstrom-Glieder-kessel 650,1.

Strecker 104.2.

Streckmetall 28,1. Streugelass in Schweineställen 393,1.

Stroh 32,2.

Strohdach, Bedarf an Material 126,1.

Strohdächer 123,2. Strohelevator, Raumbedarf

216,1.

Strohkörbe 443,1.

Strohpupp en 131,1. Strohpuppenlirst 125,2. Stückmessing 31,1. Stufenlänge 511,1. Stülpdecke 237,2.

Stülpkorb 443,1.

Sümpfen des Tones 601,1. Swartzsches Aufrahmverfahren 541,2.

Syenit 2,1.

T.

Tabaksblei 30,2. Tabaksscheunen 200,1. Tafelherd 516,1. Tafelkippwagen 314,1. Tagsteine 1,1.

Talutmauern 636,1.

Tanne 15,1.

Tasse 168,1.

Taubenschläge 420,1.

—    Ausflugsöffnungen 421,1.

—    Beleuchtung 421,2.

—    Fussboden 420,2.

—    Fütterungseinrichtungen 423,1.

—    Grösse 420,2.

—    Höhe 420,2.

—    Nistkästen 421,2.

—    Wände und Decke 421,1. Teere 38,1.

Teilringofen 616,2.

Tenne, Abmessungen 170,1. Tennen 168,1. Tennenbalkenlage 178,1. Tennenfussböden 177,1. Tennenwand 178,1. Terpentinöl 37,2. Terrastdecke 238.2. Tiedemann, von, Lüftung

263,2.

Tiefställe 323,2. Tilgungsbetrag der Gebäude

45.1.

Tischlerkitt 39,2.

Ton, Treten des 601,2. Tone, Aufsuchen und Prüfen der 600,1.

—    Graben, Überwintern und Sümpfen der 601,1.

Tonnenaborte 512,1. Tonnenraum 512,1. Tonnensystem 512.1. Tonreiniger 602,2. Tonröhren 6,2.

Tonschiefer 3,2. Ton-Schlämmgruben 603.1. Ton-Sclilämmaschinen

603.1.

Tonschneider 602,1. Tonwalzwerk 602,2.

Torf, Raumbedarf 214,2. Torläufer 174,2.

Toröffnung bei Fachwerksscheunen 173,2. Torschwengel 175,2. Trachyt 4,1.

Traden 602,1.

Tränken der Pferde 284,1. Tränkvorrichtungen in Rindviehställen 311,1. Transportschnecke 573,2.

Überdachung der Düngerstätten 449,2.

Übergangskalksteine 4,2.

Überwintern des Tones 601,1.

Umbau- und Wiederlier- ! Wagen Stellungs-Arbeiten 682. Umwandung der Feldscheunen 163,1.

Universal-Glutdoppelof en

466.1.

Unterfahren 684,1.

Unterfahrungs-Arbeiten

684.1.

Unterhaltungskosten der Gebäude 45,1.

Unterirdische Gewölbe, Isolierung der 101,2.

Unterkellerung der Bauernhäuser 491,2.

Düngeraus-

Trass 4,2.

Trassmörtel 12,1.

Treibhaus 637,1.

Treibladen 683,2.

Treppen der Gutsbesitzer-Wohnhäuser 510,2. Treppenroste 597,1. Treppen-Steigungsverhält-nisse 511.1.

Treten des Tones 601,2. Trinkgefässe für Hühner

414.1.

Trittstufe 511.1. Trockenanlagen, künstliche für Ziegel 608,1. Trockengerüste für Ziegel

607.1.    608,2.

Trockenschuppen für Maiskolben 200.2.

—    für Sammelmassen 201,2.

—    für Ziegel 605,2. Trockenfäule 19,1.

Trocknen der Ziegel 605,2. Trogabsperrklappen usw.

387.1.

Tröge für Schweine 389,2. Turbinen 199,1. Turbinen-Schaufelrad 669,2. Türen der Arbeiterwohnhäuser 460,2.

—    der Gutsbesitzer-Wohnhäuser 509,2.

—    in Hühnerställen 417,2.

—    in Pferdeställen 272,1.

—    in Rindviehställen 687,1.

—    in Schweineställen 385,2.

—    Tore in Schafställen

369.2.

—    verdoppelte 250,2.

—    Verschluss 251,2.

U.

Y.

Veränderungs- und Wiederherstellungs-Arbeiten 685.

Verbandhölzer, Lieferung der 18,2.

Verdichten des Erdreichs

93.1.

Verdingung der Bauten

88.1.

Verlängerter Zementmörtel

12,2.

Verwertung der Milch 538,1. Verzinktes Eisenblech 27,2. Verzinntes Eisenblech 27,2. Viehring 451,1. Viehringsäulen 451,2. Viehställe 234. Viktoria-Butterfass 547,2. — Voutendecke 250,1. Visitiereisen 91,2.

Vogel 610,2.

Volieren 424,2. Vormaischbottich 576,2.

—    mit Entschalungsapparat 578.2.

—    mit Flügelrührwerk und Schlangenrohrkühler von Eckert 577,2.

—    mit Stabrührwerk und Kühlvorrichtung von Eckert 576,2.

—    mit Stabrührwerk und Schlangenrohrkühlung von Paucksch 577,2.

Vorratskellerräume in Gutsbesitzer-Wohnhäusern

507,2.

i Vorsetzläden 641,2. Vulkanische Produkte 12,1.

W.

Waben, bewegliche 443,2. — unbewegliche 443,1. Wage- und Abfertigungsraum 584,2.

zur

räumung 323,1. Wagenremisen 214,1.

— Bauart 214,2. Wahnkantiges Holz 18,1,

90,1.

Walzenkorb 443,1. Walzmülile für Ton 602,2. Wände mit Luftschicht

106,2.

Wanderarbeiter-, Schnitteroder Polenbaracken und -Häuser 481,2. Wanderarbeiter- usw. Häuser, Bauart der 481,2.

Wanderarbeiter- usw. Häuser, Beispiele ausgeführter 483,1.

Wandkanäle 258,2. Wandputz 107,1.

Warmhaus 637,1. Warmwasserheizung 514,2. Wärterraum in Schweineställen 393,2.

Wasch-, Back- und Schlachthäuser 227.

Wasch- und Backhaus für Arbeiterwohnhäuser

459.2.

Wäschetrockenboden der Bauernhäuser 491,1. Waschkessel-Einmauerung

228,1.

Waschküche 228,1.

—    der Bauernhäuser 490,2. Waschmaschinen für Kartoffeln 572,2.

Wasserbedarf für ein Gehöft

53.2.

—    in Brennereien 587,1.

—    in Ziegeleien 600,2. Wasserbehälter in Brennereien 586,2.

Wasserbetriebskraft 198,2. Wasserbrüter 409.1. Wasserfarben 33,1. Wasserglasanstrich 34,1. Wasserkraftanlage 198,2. Wasserkühler 578,2. Wasserleitung in Molkereigebäuden 552,2. Wasserleitungen 672,1. Wasser- und Luftkühler

578.2.

Wassermörtel 10,1. Wasserspül-Aborte 511,2. Wasserstrich 603,2. Wasserversorgung der Gewächshäuser 642,2. Wasserversorgungs- und Beleuchtungsanlagen der Gutsbesitzer - Wohnhäu -ser 516,1.

Wasserziervögel - Ställe

424.2.

Weichselniederungs - Gehöft

56.2.

Weissbuche 16,1. Weissmessing 31,1. Weisstanne 15,1.

Wellblech 27,2. Wellstufenrohrkessel 596,1. Wendeltreppe 511,2. Westfälisches Bauernhaus

54,1.

Wetterschuppen für Hühner

415.2.

Widder, hydraulischer 670,1. Widderanlage, Gesamtanordnung einer 672,1. Wiederherstellungsarbeiten 682, 685.

Wiegebutterfässer 547,2. Windbretter 124,2. Windelboden, gestreckter

236.2.

—    gestreckter mit Hartgipsestrich 238,1.

—    gestreckter mit Luftum-spielung 236,2.

—    gestreckter mit unterer Pappschutzdecke 238,2.

—    gestreckter mit unterem Verputz 239,1.

—    gestreckter mit unterer Verschalung 236,2.

Windkästen 124,2. Windkessel 670,2. Wintereiche 16,1. Wintergetreide, Raumbedarf

170.2.

Wirtschaftshof, Grösse,Form usw. 64,1.

Wirtschafts- und Pächter-liäuser 533,1.

Wohnhäuser für Arbeiter

456.1.

—    für Bauern 489,1.

—    für Gutsbesitzer 502,1. Wohnstube in Arbeiterwohnhäusern 457,1.

Wohnstuben der Bauernhäuser 490,1.

Wohnzimmer der Kinder in Gutsbesitzer - Wohnhäusern 505,1.

Wöterkeimer Dachpfalzpfanne 134,2. Wurzelkeller 211,1.

W urzelschneidemaschine

194.2.

Y.

Yellowpine 15,2.

Z.

Zachariaskratze 573,1. Zäune 673,1.

Zement, Bedarf an 108,2.

—    Bedarf bei der Mörtelbereitung 11,2.

Zementbeton, Anwendung

115.1.

—    Eiseneinlagen 117,1. Zementbetonfussboden268,2,

303.2.

Zementbeton -Kappengewölbedecke 245,2. Zementbetontenne 178,1. Zementdielen 8,1. Zementfussbodenplatten 8,1. Zementhohlquader 8,1. Zementhohlziegel 8,1. Zementkunststein 8,1. Zementmörtel 11,1. Zementpflastersteine 8,1. Zementsandstampfbaull5,l. Zementschlackenstampfbau

116,1.

Zementsteine 7,2. Zementziegeldächer 137,1. Zentralheizungen 513,2. Zentrifugalpumpe 668,1.

—    mit elektr. Betrieb 668,2. Zentrifugalverfahren 542,1. Zentrifugen 542,2.

—    Aufstellung der 545,1.

—    verschiedene Betriebskräfte derselben 552,1.

Zentrifugen-Molkereien, die einzelnen Räume 544,2.

Zentrifugenraum 545,1. Ziegel, Formen der 603,2.

—    Hebevorrichtungen für

608,1, 610,1.

—    Trockenanlagen, künstliche 608,1.

—    Trocknen der 605,2. Ziegeldächer 128,1.

—    Gewichte, Einheitspreise usw. 135,2.

Ziegeldrahtgeflecht 28,2. Ziegelei, Wasserbedarf

600,2.

Ziegeleien 600,1.

—    Lage der 600,2. Ziegel-Feldöfen 611,1. Ziegel-Halbtrockenpresse

604,2.

Ziegelmaschinen 604,2.

—    Betriebskraft der

604,2.

Ziegelmauern, Stärke derselben 104,2.

Ziegelmauerwerk, Verbandregeln 104,2.

Ziegelofen, Casseler 613,2.

—    doppelter 611,2.

—    einfacher, offener 611,2.

—    mit üherschlagender Flamme 614,2.

—    von Bosch 615,1. Ziegelöfen 611,1.

—    Grösse und Bauart derselben 611,2.

—    kontinuierliche 615,2.

—    periodische 611,2.

—    überwölbte 612,1. Ziegel-Rundofen 613,1. Ziegel-Senkvorrichtung

611,1.

Ziegelsteine 5,1.

—    Bedarf an 107,2. Ziegelsteinmauern 104,2. Ziegeltrockengerüste 607,1,

608,2.

Ziegeltrockenpresse 604,2. Ziegeltrockenschuppen

605,2.

Ziegelverhand für Ringofen-Schornsteine 618,1.

Ziegelwände mit Eisenein--lagen 117,2.

Ziergeflügelställe 424,2.

Zimmerkochofen, Kaiserslautern 466,2.

Zimmerkonstruktionen, Hauptrücksichten hei

119,2.

Zinkblech 29,2.

Zinkbleche, Tabelle 30,1 und 2.

Zinkweiss 34,2.

Zinn 31,1.

Zöllnersche Spanneisen-Voutendecke 250,1.

Zoncafarbe 37,1.

Zores-Eisen 660,2.

Zuckerahorn 16,2.

Zugkanäle 598,1.

Zweifamilienhäuser für Arbeiter 476,1.

Zweiflügelige Türen 510,1.

Zweiquartier 104,2.

Zylinderkühler 540,1.

Zypresse 15,2.

HBLiflTEKÄ püurraisrii

k luit 6 w—

II

WYOZIALY POL1TECHN1CZNE KRAKOW

BIBLIOTEKÄ GLOWNA

L. inw,

Druk. U. J. Zam. 356, 10.00*3.

3SM

isgcjgg

Biblioteka Poiitechniki Krakowskiej

Ktt

KESS

jBsiaifSSaa

100000298896

SS

rraimi