SK

WYDZIALY fnLlTECHNICZNE KRAKOW

BIBLIÖTEKA GtÖWNA

L. inw.

PWMW t

Actien - Gesellschaft

ür

Beton- u. Monierbau

BERLIN W 9, Potsdamerstr. 10/11

Zweiggeschäfte:

DRESDEN, ESSEN a. R., HAMBURG, LEIPZIG, KÖNIGSBERG i. Pr., STUTTGART

Eisenbeton und Beton

für Hoch- und Tiefbauten jeder Art

Brücken für Straßen- und Eisenbahnen. Wehr- und Schleusenbauten. Ufer- u. Stützmauern.

Behälter jeder Art und Größe.

Durchlässe, Kanäle, Kellerdichtungen, Fundierungen. :: Speicher, Silos, feuerfeste Tresore, Wände, Dächer usw. usw.

Koenen’sche Decken

(starkwandige Eisenbetonröhren), für Eisenbahn- und Chausseedurchlässe usw.

Damm-Röhren

Ei

Bibliotek

a p°Mechniki Krak

irfähle

ul

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PROMETHEUS

Frankfurt a/Main - Bockenheim

Größte Dauerhaftigkeit t

Sofortige Betriebsbereitschaft zu jeder Zeit!

WI

MB

Kein Ruß! Kein Rauch! Keine Feuersgefahr !

SrT-

___

II

Elektrisches Bügeleisen.

Elektr. Heizofen (Kupfer mit Messing).

Elektrischer Wasserkocher.

Elektrische Koch- und Helzuppurute für häusliche und gewerbliche Zwecke

Extrunnfertl$un$en Jeder Art und jeden Umfanges

Preislisten auf Verlangen gratis und franko!

Vertretungen in allen größeren Städten des ln- u. Auslandes

Zweigfabriken im Ausland

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ii

DÜSSELDORF ° (DEHRHAHH17

•Je

10

MZ

sb?

ftV

Vorzüglichstes isolirendes

^Baumaterial

zur Herstellung von

^Heissluffkammern u.Canälen,

_______ J)ACHISOURUNGEN,

l|P^ Fussbodenisolirungen,

LEICHTEN ZWlSCHENWÄNDEN,ETC.

zur ßek/e/dung Aa/fer, /euch/er Wände,

zum SGHUTZgegen HITZEKÄLTESCHALLETG.ETC.

. für Eis-u. Kühlkeller.

yv:z.F.

■■

WML-

■■

EIGENE KONTORE:

BERLIN NW23, Brückenallee 23, HAMBURG, Banksstr. 46, BRESLAU I, Margaretenstr. 6, HALLE a/S., Blücherstr. 5, STUTTGART, Urbanstr.33, ROTTERDAM, Hoogstraat 242

Kosten-Berechnungen

für

Hochbauten

Begründet von

C. Schwatlo

weiland Negierungs- und Baurat,

Ordentl. Professor an der Technischen Hochschule in Berlin 16. gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage

Bearbeitet und herausgegeben von

H. Winterstein

Stadtbauinspektor in Charlottenburg

Ausgabe 1910/1911

öffentlichen Arbeiten. JJ

Leipzig

Verlag von Otto Spamer

Q X

Jfr P

Kommandit-Gcscllschaft

J.Qast

LO

Q£— -1

► T3

- 5* ⁰

-C

~o

CO

Berlin - Lichtenberg

Hiß

«iS

Universal-

BHI SicherheiTs-‘

yy

Stufenbelag

»II -1.1.L J.„.!..:m

Deutsches Reichs-Patent Nr. 129 360

=?=s= Obenstehende Abbildung:

mm

Stufenbelag der Bahnhofstreppe Fürstenbrunn nach 3 jäh-:: :: riger Benutzung von etwa 14 Millionen Passanten :: ::

Hersteiluni ln Stahl». Messing, mit u. ohne Proftlkunte

Druck der Sparnerschen Buchdruckerei in Leipzig.

Äkc. Nr.

Ml}

1J

Vorwort.

Als die Verlagsbuchhandlung I. I. Arnd in Leipzig auf Vorschlag des Berliner Architektenvereinsvorstandes mich mit der Bearbeitung der 16. Auflage von Schwatlos Kostenberechnungen beauftragte, war es mir von vornherein klar, datz nicht nur eine Umarbeitung fast aller Teile, sondern auch eine Neueinteilung des ganzen Stoffes erforderlich sein würde, wenn anders man überhaupt noch Wert darauf legen wollte, den Inhalt des Buches mit seinem Titel in Übereinstimmung zu halten. Das Buch hatte bereits im Laufe der Zeit einen Umfang angenommen, der nicht gut überschritten werden konnte, dabei bedurften die eigentlichen Kostenangaben an allen Orten einer neuzeitlichen Ergänzung, es blieb also nichts weiter übrig, als alles was mit Kostenberechnungen nicht mittelbar oder unmittelbar zusammenhing, in der neuen Auflage gänzlich herauszulassen. So sind Angaben aus der Baukonstruktionslehre, aus der Statik, aus der Bauausführungskunde und anderes fortgefallen. Diese Teile erschienen auch um so eher entbehrlich, als sie die betreffenden Gebiete der Natur der Sache nach doch nicht vollständig behandeln konnten. Auch die Abdrücke wichtiger Bestimmungen sowie die Musterbeispiele von Kostenanschlägen mutzten schlietzlich fortbleiben, es ist jedoch in Aussicht genommen, in der nächsten Auflage ein neues Musterbeispiel in möglichst gedrängter Form wieder aufzunehmen.

Es wird vielleicht Verwunderung erregen, wenn aus diesem Gesichtspunkt heraus nicht auch die Baustoffkunde ausgemerzt ist, sondern autzerdem die „besonderen Bedingungen" sogar neu hinzugefügt sind. Hierfür waren zwei Gründe matzgebend, einerseits sind beiderlei Angaben zur Erläuterung der Kostenpreise unbedingt erforderlich, denn die Preise erhalten erst ihre Bedeutung, wenn man weitz, von welcher Güte die betreffenden Arbeiten und Lieferungen angenommen sind. Andererseits war es möglich, diese Gebiete wenigstens in genügender Vollständigkeit darzulegen, d. h. in solcher Vollständigkeit, wie sie der Zweck, nämlich die Erläuterung der Preise erheischte. Es sind deshalb auch bei den besonderen Bedingungen alle Bestimmungen, welche im Grunde nichts weiter sind als Ordnungsvorschriften, wie die Bestimmungen über die Fristen, die Haftung usw. fortgelassen und ihnen deshalb nur die Bezeichnung „Technische Bedingungen" gegeben worden.

War so die Hauptrichtschnur für die Neueinteilung der 16. Auflage gegeben, so mutz zu der Behandlung der einzelnen Teile noch folgendes gesagt werden.

Während in der früheren Auflage die Kostenüberschläge im neunten Abschnitt mit etwa 50 Seiten abgemacht waren, ist ihnen in der neuen Auflage der ganze erste Teil des Buches mit über 120 Seiten eingeräumt worden. Trotz dieses beträchtlich erhöhten Umfanges war es aber doch nicht möglich, die Kostenüberschläge für alle vorkommenden Gebäudegattungen in dem einmal festgelegten Rahmen wiederzugeben, sondern es konnte nur eine kleine Auswahl der gebräuchlichsten Gebäudearten gegeben werden. Zum Ersatz dafür soll eine vollständige Behandlung aller Arten von Gebäuden als gesondertes Buch mit einem Gesamtumfang von 400 Seiten nebenher herausgegeben werden. Die Gründe, weshalb diesen Kostenüberschlägen eine so sehr erhöhte Wichtigkeit beigemessen worden ist, sind im Buch selbst auseinandergesetzt. Meines Wissens ist hier zum ersten Male in der Weise versucht worden, die Ursachen klarzulegen, durch welche die Kostenunterschiede von Gebäuden hervorgerufen werden. Die Untersuchungen, in welcher Höhe die einzelnen Umstände die Baukosten zu beeinflussen imstande sind, dürften dem Fachmann nicht ganz wertlos sein. Das; ein tieferes Eindringen in die Frage, wie beispielsweise die Arbeitslöhne auf die zeitliche und örtliche Verschiedenheit der Baukosten einwirken, auch schließlich in sozialer Beziehung nicht ganz ohne Bedeutung ist, möge nur nebenbei bemerkt werden. Wenn dank den heute in Veröffentlichungen zur Verfügung stehenden Unterlagen ein Anschneiden dieser Fragen überhaupt erst möglich war, so ist der Unterzeichnete andererseits doch vollständig darüber klar, daß zur richtigen Lösung dieser Fragen weit umfangreichere Unterlagen gehören, welche die Zukunft erst noch beschaffen muß, und zwar muß dazu die jüngste der Wissenschaften, die statistische Wissenschaft gründlich zur Mitarbeit herangezogen werden, um erst einmal einen Grundstock einwandfreie Zahlen beizubringen.

Ist das für die einleitenden Untersuchungen, welche in den Abschnitten A, B, C des ersten Teiles behandelt sind und u. a. auch noch einen neuen Vorschlag für die Aufstellung von Taren bringen, der Fall, so ist für den Hauptabschnitt des ersten Teiles, nämlich Abschnitt D wenigstens schon teilweise eine nach statistischen Grundsätzen zusammengestellte ergiebige Fundgrube in den statistischen Nachweisungen der unter Mitwirkung von Staatsbaubeamten ausgeführten Hochbauten vorhanden. So unschätzbar diese Fundgrube ist, so hat sie leider bisher an dem Abelstand gelitten, daß sie erst verhältnismäßig spät zur Veröffentlichung kommt, andererseits nur für Gebäudegattungen Aufschluß gibt, welche durch den Staat gebaut werden, während für solche Gebäude, welche lediglich von Gemeindeverwaltungen oder vo-n Privaten gebaut werden, wie Feuerwachen, Warenhäuser usw. keine Angaben vorhanden sind.

Die vor einiger Zeit geschaffene Zentralstelle des deutschen Städtetages, sollte sich einmal die Frage vorlegen, ob es nicht am Platze ist, eine gemeinschaftliche Veröffentlichung von Bauten der Gemeindeverwaltungen nach dem Muster der genannten staatlichen statistischen Nachweisungen ins Leben zu rufen.

Wenn heutzutage in irgendeiner Gemeinde ein Neubau errichtet werden soll, und den Gemeindevertretern erscheinen die Kosten zu hoch, so werden Umfragen an andere Gemeinden gerichtet. Diese Umfragen dürften in den seltensten Fällen von wirklichem Wert sein, denn den Antworten fehlt meist eine genügend vorbereitete und festgelegte gemeinsame Unterlage, der eine rechnet so, der andere so. Und trotzdem häufen sich die Umfragen, das Bedürfnis ist also nachweisbar vorhanden. Aufgabe eines großen Verbandes wie des deutschen Städtetages dürfte es sein, eine Befriedigung dieses Bedürfnisses in die Hand zu nehmen.

Handelte es sich bei den aus den statistischen Nachweisungen entnommenen Beispielen nur darum, den in diesen Nachweisungen enthaltenen Schatz einem größeren Kreise mehr zugänglich zu machen und eine größere und leichtere Ausnützung dieses Schatzes anzubahnen, so darf um so weniger hier verschwiegen werden, daß die aus anderen Quellen entnommenen Kostenangaben sicherlich der gemeinsamen Unterlage entbehren, also doch nur mit Vorsicht aufgenommen werden dürfen, aber trotzdem erschienen auch diese Angaben wichtig, weil sie in keinem anderen Buch in einer derartigen Zusammenstellung zu finden sind, dem Fachmann aber in schnellster Weise eine gewisse Übersicht gewähren und ihn darüber unterrichten, wo er in Zeitschriften und Büchern Vorgänge finden kann. Leider fehlt es nämlich auch noch in unserem Fach an einem brauchbaren Nachschlagewerk, welches über alle neuesten Veröffentlichungen von Bauausführungen die nötige Auskunft gibt.

Da die hier gegebene Sammlung ganz von Grund aus neu aufgestellt werden mutzte, so haften ihr selbstverständlich auch noch autzer den bereits erwähnten Ungenauigkeiten manche andere Mängel an, welche hoffentlich in späteren Auflagen immer mehr beseitigt werden können. So war es leider aus rein äutzerlichen Gründen nicht immer möglich, die allerneusten Veröffentlichungen einzureihen, obwohl es ja selbstverständlich gerade hier von grötztem Wert ist, auf die allerneuste Zeit zurückzugreifen.

Eine derartige Zusammenstellung von Gebäudekosten hätte Schwatlo selbst in den ersten Auflagen der Kostenberechnungen einfach aus dem Grunde nicht geben können, weil zu seiner Zeit kaum genügend Unterlagen dazu vorhanden waren, aber auch der zweite Teil des jetzigen Buches, welcher eigentlich den Gesamtinhalt des alten „Schwatlo" ausmachte, hat eine ganz neue Umarbeitung erfahren. Nicht nur dadurch, datz die bereits oben erwähnten Abschnitte der Stoffkunde und der besonderen Bedingungen stückweise in sie hineingearbeitet worden sind, sondern auch durch eine neue Anordnung der Titel. Auch für diese Änderung sind die Gründe ausführlich im Anfang des zweiten Teils auseinandergesetzt.

Wenn in dem obigen die Vorteile der Statistik so hervorgehoben sind, so mag es auf den ersten Blick verwunderlich erscheiiten, datz hier eine neue Anordnung der Titel in Vorschlag gebracht ist, die in bezug auf die Statistik nur eine größere Verwirrung hervorzubringen scheint. Aber die alte Einteilung der Titel ist nach meinem Gefühl nicht mehr haltbar und vor allem wird sich auf ihr keine gesunde Statistik mehr aufbauen lassen, weil einzelne Hauptarbeiten der neuzeitlichen Bauweise noch keine feste Stätte in der alten Einteilung gefunden haben. Allerdings ist eine solche Statistik auch erst dann möglich, wenn die neue Titeleinteilung in weiteren Kreisen Geltung gewonnen hat. Davon sind wir aber anscheinend noch weit entfernt. Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten wird jedenfalls bei nächster Gelegenheit Änderungen in dieser Beziehung vornehmen, Entscheidungen sind aber wohl noch nicht darüber getroffen. Vielleicht verursacht die vorliegende Auflage des „Schwatlo" einen weiteren Meinungsaustausch in der Fachpresse und trügt so zur Klärung der immerhin nicht unwichtigen Frage mit bei. Die Hauptschwierigkeit, das möge auch hier noch betont werden, hat die Gebührenordnung für Architekten dadurch in die Frage hineingebracht, datz sie die Arbeiten des Rohbaus und des Ausbaus in einer Weise getrennt hat, die von Unzuträglichkeiten nicht ganz frei ist. Vielleicht könnte auch an die Gebührenordnung selbst in dieser Beziehung einmal die bessernde Hand angelegt werden, jedenfalls mutz aber bald etwas geschehen, um aus dem Wirrwarr herauszukommen, und an dem „Schwatlo" soll es schlietzlich nicht liegen, datz er einseitig an seinen Vorschlägen festhält, sobald von anderer Seite eine Neueinteilung der Kostenanschlagstitel angebahnt wird, welche eine übersichtliche Veranschlagung und eine einheitliche Statistik ermöglicht.

Datz schlietzlich die Umarbeitung aller Teile im Sinne einer Verdeutschung aller nur irgend entbehrlicher Fremdwörter erfolgt ist, wird hoffentlich als Verbesserung anerkannt werden.

Wenn ich zum Schluß noch dankend hervorheben möchte, daß die Verlagsbuchhandlung mir zur Verwirklichung aller Neuerungen den weitesten Spielraum gelassen hat, so möchte ich auch andererseits an dieser Stelle nicht versäumen, allen Fachgenossen meinen besten Dank auszusprechen, welche mich durch einzelne Angaben in der Durchführung meiner Absichten unterstützt haben. Ein derartiges Sammelwerk ist darauf angewiesen, daß ihm von vielen Seiten Körnchen zugetragen werden, möge auch für die weiteren Auflagen eine derartige Hilfe nicht fehlen, sie wird, von wo und wie sie auch kommen möge, dankbar angenommen werden.

Charlottenburg, den 28. Juni 1909.

Winterstein.

Quellennachweis.

Besondere Unterlagen, welche für Kostenberechnungen von Hochbauten wichtig sind, aber wegen ihres größeren Umfangs in dem vorliegenden Buche nicht zum Abdruck gelangen konnten, sind:

a) als Sonderdrucke des Verlages W. Ernst & Sohn, Berlin, erhältlich:

Allgemeine Bestimmungen, betreffend die Vergebung von Leistungen und Lieferungen. Gültig ab 1. Januar 1906, nach dem Erlasse V. D. 21 100 vom 23. XII. 05. Reichsformat, 12 S. Geheftet.

Einzelpreis 30 Pf., 25 Stück 6 M., 50 Stück 10 M., 100 Stück 17,50 M. und Postgeld.

Hieraus einzeln:

Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen. Reichsformat, 2 Seiten.

50 Stück 2 M., 100 Stück 3 M. und Postgeld.

Anweisung für die Behandlung der ausführlichen Entwürfe und Kostenanschläge zu Hochbauten vom Jahre 1898. Nebst zugehörigen Formeln und Anlagen sowie einer farbigen Tafel. Sonderdruck aus der Dienstanweisung für die Lokalbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung. 76 Seiten, gr. 8. 1905. Geh. 1,50M.

Anweisung zur Herstellung und Unterhaltung von Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen. Ausgabe

1909. Reichsformat. (Amtlich.) Geheftet

etwa 3,60 M.

Bestimmungen über die Bauart der von der Staatsbauverwaltung auszuführenden Gebäude, unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit. Reichsformat. 1892. Geheftet    1,50 M.

1 M.

Bestimmungen vom 16. Mai 1890 — III 8686 — über die Aufstellung von statischen Berechnungen zu Hochbaukonstruktiouen sowie über die hierbei anzunehmenden Belastungen bzw. Beanspruchungen, gr. 8. 20 Seiten mit 12 Abbild. 1899. Geheftet

Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten vom 24. Mai 1907. Amtliche Ausgabe. Reichsformat. 21 Seiten mit 15 Abb. Vierte, ergänzte Ausgabe.

1908.

0,60 M.

Bestimmungen, Allgemeine, für die Vorbereitung, Ausführung und Prüfung von Bauten aus Stampfbeton. Aufgestellt vom Deutschen Ausschuß für Eisenbeton 1908. Zweite Auflage. 1909. Geh. 0,40M.

50 Erempl. 17,50.; 100 Erempl. 30 M. zuzügl. Postgeld.

A. Normen für vergleichende Druckversuche mit Stampfbeton (Laboratoriumsversuche). Aufgestellt

vom Deutschen Ausschuß für Eisenbeton 1908. Zweite Auflage. 1909. Geheftet 50 Erempl. 6 M.; 100 Erempl. 10 M. zuzügl. Postgeld.

0,15 M.

0,15 M.

B. Bestimmungen für Druckversuche bei der Ausführung von Bauten aus Stampfbeton. Aufgestellt vom Deutschen Ausschuß für Eisenbeton. 1908. Zweite Auflage. 1909. Geheftet 50 Erempl. 6 M.; 100 Erempl. 10 M. zuzügl, Postgeld.

Polizeiverordnung, betreffend die bauliche Anlage und die innere Einrichiung von Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen Versammlungsräumen in Preußen. Reichsformat. Ausgabe 1909. 2,50 M.

Vertragsbedingungen, Allgemeine, für die Ausführung von Staatsbauten. Nach dem Erlaß des Ministers der öffentl. Arbeiten vom 17. Januar 1900, Illb 601. (In Reichsformat.)

Einzelpreis 30 Pf., 50 Stück 4 M. und 50 Pf. Postgeld. 100 Stück 7 M. und 50 Pf. Postgeld. Vertragsbedingungen, Allgemeine, für die Ausführung von Leistungen oder Lieferungen. Nach dem Erlaß des Ministers der öffentl. Arbeiten vom 17. Januar 1900, IIIb 601. (In Reichsformat.) Einzelpreis 30 Pf., 50 Stück 4 M. und 50 Pf. Postgeld. 100 Stück 7 M. und 50 Pf. Postgeld.

b)    in dem Taschenbuch der Hütte, herausgegeben vom akademischen Verein „Hütte" e. V. 20. Auflage. 3 Bde. 1908 (Verlag von Ernst u. Sohn, Berlin, 20 M.), auffindbar:

Tafeln der Potenzen, Wurzeln, natürlichen Logarithmen, reziproken Werte, Kreisumfänge und Kreisflächen, sowie sonstiger Zahlenwerte. Band I.

Inhalte und Flächen von Körpern. Band I.

Spezifische Gewichte. Band I.

Münztafeln sowie Maße und Gewichte. Band I

c)    im „Deutschen Baukalender", herausgegeben von der „Deutschen Bauzeitung". Berlin. Preis 3,5 M., auffindbar:

Stempelkosten.

Post-, Telegraphen- und Fernsprechgebühren.

d) irrt „Zentralblatt der Bauverwaltung", aufzufinden:

Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement. Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 27. Juli 1887. — „Zentralbl. d. Bauverw." 1887. S. 309.

Zentralbl. d. Bauverw. 1891.

Desgl.: Abänderung durch Erlaß vom 19. Februar 1902. — Zentralbl. d. Bauverw. 1902. S. 113. Bedingungen für die Ausführung größerer Eisenkonstruktionen, Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 26. November 1891.

ROMUL 5AU6LUFT-VACUUM-ENT

STAUBUN6SANIAGEN on jyJTEn «HAUER

D R PATEKT AU$IAND5B6T

DIE BESTEN DERWELT

RÖPNERuhüLLER mfliSART

Inhalts-Verzeichnis.

Seite

Erster Teil.

Kostenüberschläge von Nutzeinheiten.

Einleitung..............

A. Kostenüberschläge nach Nutzeinheiten 1

1.    Kosten des Grundstücks........

2.    Kosten des Baues..........

3.    Kosten der Einrichtung........

4.    Kosten einzelner Bauarbeiten nach Nutzeinheiten ..............

5.    Jährliche Unkosten..........

a)    Die Zinsen ...........

b)    Die Abschreibung^ oder Tilgungskosten 13

c)    Die Kosten für die bauliche Unterhaltung ....

d)    Die Betriebskosten

1.    Die Kosten der Beheizung ...    18

2.    Der Wasserbedarf........

3.    Der Lichtbedarf ........

4.    Wege und Gart enunterh altung .    26

5.    Reinigung...........

Seite

51

10

11

12

12

16

17

23

23

26

B.    Kostenüberschläge nach bebauter Flüche

und unbebautem Raum.......

Bestimmungen über die Berechnungen der

bebauten Grundfläche und des Rauminhalts von Hochbauten ...........

C.    Besondere Einflüsse auf die Baukosten 31

a) Die Einflüsse der Bauweise.....

1.    Massivziegelbau.........

a)    mit Außenputz........

b)    mit Außenverblendung aus Handstrichsteinen ..........

c)    mit Außenverblendung aus Lochverblendern .........

2.    Massivbruchsteinbau.......

3.    Betonbau mit 40 cm starken Außenwänden ............

4.    Betonbau mit 25 cm starken Außenwänden ............

6. Betonhohlsteinbau........

11.    Wellblechbaracken

27

29

31

33

33

35

36

36

39

39

39

45

. .    45

45

47

49

12.    Zerlegbare Holzbaracken

1.    Massivziegelbau.........

a)    Mit Außenputz........

b)    Mit Außenverblendung aus Handstrichsteinen . ..........

c) J9tit Außenverblendung aus Loch

verblendern

2.    Massivbruchsteinbau

3.    Betonbau mit 40 cm starken Außenwänden ............

4.    Betonbau mit 25 cm starken Außenwänden ............

5.    Betonhohlsteinbau........

Vankgebäude............

Bauhütten und sonstige Baulichkeiten für

den Baubetrieb..........

Gasthöfe..............

Geschäfts- und Handelshäuser, Kaufhäuser,

Warenhäuser...........

Saalbauten.............

Schornsteine für Fabriken.......

Vereinshäuser............

Werkstätten und Fabriken.......

Wirtshäuser.............

Wohnhäuser.............

Zweiter Teil. Einzelpreise.

75

75

76

.    76'

.    77

77

78

78

79

80

80

81

83

85

87

89

93

97

99

100

102

104

Einleitung................

Fuhr- und Frachtkosten.........

1. Förderkosten auf Wegen durch Pferdefuhrwerke ..............

a)    Die Kosten des Fuhrwerks.....

b)    Die Zugleistung..........

c)    Förderkosten bei geringen Entfernungen

bis 2,5 km............

d)    Förderkosten bei geringen Entfernungen

über 2,5 km...........

e)    Kosten des Auf- und Abladens . . . 139

124

132

132

132

133

137

138

Seite

2.    Kosten der Frachten auf preußischen und

unter preußischer Verwaltung stehenden Eisenbahnen.............

a)    Grundsätze für die Frachtberechnung . 140

b)    Frachtsätze............

3.    Kosten der Frachten auf Flüssen und Kanälen ................

140

149

151

Rohbau.

152

Titel I. Erdarbeiten

a)    Arbeitsdauer. .

b)    Tagelöhne, Werkzeuge und Geräte . . . 155 | c) Ausschachten der Baugrube ...

d)    Aushub der Grundmauergräben .... 159

e)    Ausschöpfen des Grundwassers

f)    Wegschaffen hinderlicher Gegenstände . . 161

g)    Hinterfüllung der Grundmauern .... 161

h)    Wegschaffen der ausgegrabenen Erde . . 162

i)    Sonstige Erdarbeiten

153

. 156

160

162

162

Titel II a. Maurerarbeitert Technische Bedingungen . .

Preise..........

1.    Maurertagelöhne . . .

2.    Geräte.......

3.    Baugerüste.....

Preise für Einzelarbeiten .

a)    Grundmauern ....

b)    Aufgehendes Mauerwerk

c)    Rohre und Schlitze im Mauerwerk . . 173

d)    Verblendung......

e)    Versetzen von Werkstein.

f)    Vermauern von Holzwerk

g)    Vermauern von Eisen .

h)    Gewölbe........

i)    Pflasterungen, Treppenstufen .... 178

k)    Mauerungen für Kessel, Maschinen, Back-

öfeit u. a..............

l)    Freistehende Schornsteine und Rauchkanäle ..............

162

167

167

169

169

170

170

. 171

173

174

175

176

176

179

180

183

Titel II b. Maurerbaustoffe

A.    Bruch- und Feldstein. .

B.    Mauersteine......

Arten.......

Massenberechnung . .

Preise.......

C.    Sonstige künstlich hergestellte Steine . . 196

a)    Schamottesteine, feuerfeste Steine und

Platten. . . . '..........

b)    Kalksandstraße...........

c)    Zementsteine, Kunststeine......

d)    Kalkschlackensteine.........

e)    Rheinische Schwemmsteine.....

f)    Kunsttuffsteine..........

g)    Schwertspatleichtsteine.......

h)    Gipsdielen............

i)    Lehmsteine............

k)    Torfsteine............

l)    Korksteine............

m)    Glasbausteine...........

n)    Dübelsteine............

D. Kalk- und Zementmörtel.......

a)    Fetter Kalk (Weißkalk).......

b)    Wassers-hydraulischer) Kalk.....

c)    Zement.............

d)    Sand..............

e)    Mörtel..............

f)    Lehm..............

183

185

185

187

192

196

198

198

198

198

200

201

201

201

201

201

201

201

202

202

205

205

209

210

217

Titel III. Zementarbeiten.......

1.    Die Baustoffe............

2.    Massenberechnung des Bedarfs an Zement,

Sand, Sites und Schotter.......

3.    Tafel für Flußeisenstäbe mit rundem Querschnitt ................

4.    Technische Bedingungen für die Ausführung von Eisenbetonarbeiten......

5.    Besondere Bedingungen für die Ausführung von Massivdecken und -wänden . . 227

6.    Rüstungen und Schalungen, Rohstoffe. . 230

7.    Kosten der Betonbereitung

8.    Betonmauerwerk ohne Eiseneinlagen . . 235

9.    Betondecken ohne Eiseneinlagen .... 236

10.    Eisenbetondecken...........

a)    Die einzelnen Deckenarten.....

b)    Preise der Eisenbetondecken.....

11.    Steindecken.............

12.    Eisenbetonstützen...........

13.    Richt tragende Wände, Decken, Dächer,

Einfriedigungen............

14.    Kunststeinarbeiten ...........

a)    Vetonsteine............

b)    Architekturteile ..........

c)    Treppen.............

d)    Rauch- und Lüftungsrohre.....

e)    Gefäße und Ähnliches.......

Titel IV. Steinmetzarbeiten ......

Gesteinsarten..............

a)    Harte Werksteine..........

b)    Mittelharte und weiche Werksteine . . 264

c)    Konglomerate, Crezzien, Tuffe.... 266 Technische Bedingungen Tagelohnsätze, Preise der Werkzeuge . . . 270

Preise der Werksteine irrt Bruch......

Einzelpreise..............

a)    Arbeiten trt Granit, Porphyr, Basalt

u. dgl................

b)    Arbeiten in Sandstein, Kalkstein u. dgl. 276

c)    Arbeiten in Marmor........

d)    Instandsetzung und Abbruch der Steinmetzarbeiten ............

Titel V. Zimmerarbeiten........

Das Holz...............

Bauholzarten.............

Gewicht und Dauer der Bauhölzer . . . 288 Einteilung der Bauhölzer nach ihrem Querschnitt ...............

Einteilung der Hölzer nach ihrer Bearbeitung und Güte...........

Holztafeln..............

Technische Bedingungen für Zimmerarbeiten 296 Technische Bedingungen für die Herstellung von Stabfußböden in Asphalt Preise des Bauholzes ....

Preise der Zimmerarbeiten

1.    Zimmerertagelöhne, Geräte und Nägel 307

2.    Herrichten des Holzes........

3.    Balkenlagen, Hänge- und Sprengewerke,

Dachverbände...........

4.    Fachwerkswände, Holzwände und Verschlüge ..............

5.    Fußböden, Fußleisten und Schalung . 313

6.    Zargen, Überlagsbohlen, Dübel . . . 317

7.    Gesimse, Bekrönungen.......

8.    Entfache Türen und Fenster ....

220

224

224

231

237

237

245

253

256

256

257

269

260

261

261

262

262

262

262

267

271

273

276

285

286

287

287

287

289

290

291

300

304

307

308

310

312

318

319

321

322

325

327

332

332

334

336

340

341

342

343

345

345

346

347

348

348

349

354

366

360

364

365

367

368

368

369

369

369

369

371

371

373

375

379

381

385

385

385

386

387

387

388

388

389

389

390

C.    Semptalindach.........

D.    Pappolein-Blebedach mit aufgepreßter Biesschicht und Drahtspannung. 391

392

393

393

. 393

393

394

395

396

397

397

397

397

397

398

400

400

404

405

405

407

410

410

410

412

412

412

414

415

416

418

418

418

tel

Seite

9.    Verbundene Rüstungen, Absteifungen

und Lehrbögen...........

10.    Verschiedenes............

11.    Abbruchsarbeiten und Instandsetzungen 322

Titel VI. Schmiede- und Eisenarbeiten . 324 Gußeisen, Schmiedeeisen und Stahl.... 324

A.    Einheitliche Benennung von Eisen und

Stahl.......

B.    Gußeisen......

C.    Schweiß- und Flußeisen

1.    Rohes Schmiede- oder Stabeisen. . 332

2.    Band- und Flacheisen.

3.    Quadrat- und Rundeisen

4.    Winkeleisen .....

5.    T-Eisen.......

6.    T-Eisen.......

7.    H-Eisen.......

8.    I-Eisen.......

9.    Breiiflanschige Differdinger I-Träger 344

10.    Quadranteisen ....

11.    Zoreseisen (Belageisen)

12.    Handleisteneisen. . . .

13.    Alte Eisenbahnschienen zu Bauzwecken 346

14.    Pfeilereckenleisten

15.    Treppenstufen-Schutzleisten .... 347

16.    Bleche.............

A.    Tafelblech..........

B.    Wellblech ...........

C.    Das Weißblech oder verzinnte

Eisenblech ..........

Technische Bedingungen.........

Preise für Schmiede-, Walz- und Gußeisen. 360

1.    Tagelöhne, Werkzeuge

2.    Träger, Stützen, Fachwerk, Dachverbände 362

3.    Bleineisenzeug...........

4.    Treppen.............

5.    Fenster und Oberlichte.......

6.    Pfeilerecken, Mauerschutzecken ....

7.    Verschiedenes............

Titel VII. Dachdeckerarbeiten......

A.    Schieferdächer............

Herkunft des Schiefers.......

Bedarf an Schiefer........

Gewichte.............

Technische Bedingungen.......

Preise...............

B.    Ziegeldächer.............

Technische Bedingungen.......

Preise...............

C.    Dächer aus Zementsteinen.......

1.    Zementziegel...........

2.    Eternitschiefer...........

D.    Blebedächer............

Arten:

1.    Dach-, Teer-, Asphalt- oder Steinpappe .............

2.    Pappolein...........

3.    Dachfilz . . ...........

4.    Superator...........

5.    Semptalin...........

6.    Wasserdichte Leinenstoffe.....

7.    Holzzement...........

8.    Bedachung „Dachperle"......

9.    Asphaltdächer..........

Technische Bedingungen.......

A.    Deckung mit Dachpappe .....

B.    Holzzementdach.........

Seite 391

Preise.......

a)    Steinpappedächer

b)    Holzzementdächer

c)    Leinwanddächer .

d)    „Rer"-Flintdächer ' e) Asphaltdächer . .

E.    Stroh-, Rohr- und Schindeldächer . . . 394 Arten:

a)    Strohdächer..........

b)    Rohrdächer...........

c)    Schindeldächer..........

Preise...............

a)    Stroh- und Rohrdächer......

b)    Schindeldächer und Schindel-Wand-

bekleidungen..........

F.    Metalldächer ............

Arten:

A.    Bleidächer...........

B.    Bupferdächer ..........

Technische Bedingungen.......

Preise...............

G.    Glasdächer.............

Titel VII b. Blempnerarbeiten

Das Zink..........

Preise...........

Bedarf an Zink zu Bedachungen .... 407

Das Zinn..........

Preise...........

Technische Bedingungen ....

Preise...........

a)    Tagelöhne, Werkzeuge .

b)    Dacheindeckungen in Zink

c)    Zinkeindeckungen für Holzzementdächer 414

d)    Abdeckung von Gesimsen.....

e)    Dachrinnen, Abfallrohre und sonstige

Rohre .............

f)    Sonstige Arbeiten........

Titel VIII. Sonstige Rohbauarbeiten . . 418 A. Ausführungen zum Schutz gegen Feuchtigkeit

1.    Ausführungen mit Gußasphalt . . . 418

Technische Bedingungen Preise.......

2.    Ausführungen mit Asphaltpappe. . . 419

3.    Ausführungen mit wasserdichtem Mör-

420

4. Ausführungen mit wasserdichter Anstrichmasse.............

B.    Ausführungen zum Schutz gegen Wärme

und Balte..............

1.    Stakerarbeiten..........

Technische Bedingungen.....

Preise.............

2.    Ausführungen mit Borkstein und Borkplatten ..............

Technische Bedingungen.....

Preise.............

3.    Bunsttuffstein...........

4.    Wärmehaltende Füllstoffe.....

C.    Ausführungen zum Schutz gegen Schall

und Erschütterungen.........

D.    Ausführungen zum Schutz gegen Blitzgefahr, Blitzableiter.........

421

423

423

425

426

427

427

427

428

429

429

436

436

437

437

437

438

441

443

444

444

452

458

458

461

463

465

466

468

474

474

476

481

481

482

483

484

486

486

487

491

492

492

493

494

496

496

497

497

498

498

500

502

. 504

505

505

Titel XL Ausbau in Metall

Die Metalle.......

Technische Bedingungen .

Preise.........

1.    Tagelohnsütze und Werkzeuge. . . . 511

2.    Beschläge der Fenster.......

a)    Einheitspreise der gebräuchlichsten

Einzelteile..........

b)    Preise vollständiger Fensterbeschläge 519

. . 524

511

524

533

533

533

534

537

538

539

539

540

540

541

541

542

544

544

547

547

547

548

lq io io ir;

550

550

550

551

551

Seite

Technische Bedingungen für Blitzableiteranlagen ........., . . .

Preise der Lieferungsgegenstände. . . 430

Titel IX. Ausbau in Putz und Stein . . 436

A.    Putz- und Stückarbeiten .

Gips.........

Stuckmarmor.....

Skagliola.......

Stuccolustro......

Rohr und Rohrgewebe .

Putzdraht.......

Putzdrahtgewebe ....

Technische Bedingungen .

Preise.........

a)    Tagelöhne und Werkzeuge .... 443

b)    Preise der Baustoffe.

c)    Preise für Puh arbeiten

d)    Preise für Drahtputzarbeiten . . . 448

e)    Preise für Gipsdielarbeiten.... 449

f)    Preise von Stückarbeiten.....

B.    Fugenlose Beläge..........

Technische Bedingungen......

Preise................

Steinholzfußböden.........

Estriche..............

C.    Plattenbeläge und Platten-Wandverklei-

dungen ...............

Technische Bedingungen......

Preise..............

a)    Plattenbeläge aus natürlichem

Stein............

b)    Plattenbeläge aus Marmor. . . 466

c)    Plattenbeläge aus uugebranntem künstlichen Stein.

d)    Plattenbeläge aus gebranntem Ton 470

e)    Plattenbeläge aus Glas .... 472

Titel X. Ausbau in Holz

Tischlerarbeiten.....

Technische Bedingungen

Preise........

Tagelöhne und Geräte Arbeitslohn ausschließlich Lieferung . . 481 Preise der Einzelteile von Fenstern in

Kieferholz.......

Preise von fertigen Fenstern

a)    Stückpreis für kleinere Fenster . . 483

b)    Quadratmeterpreis für größere Fenster

c)    Besondere Fensterausführungen . 485

d)    Balkontüren . .

e)    Fensterklappläden Preise der einzelnen Türteile in Kieferholz 487

1.    Die Tür selbst ...

2.    Türfutter.....

3.    Türbekleidungen . .

4.    Verdachungen . . .

Preise vollständiger Türen Trennungswände, Glasabschlüsse . . . 494

Wandsockel (Lambres), Wandbekleidungen

(Paneele)......

Heizkörperverkleidungen .

Holzdecken . . . . . . .

Fußböden .......

Preise einschl. Lieferung Treppen........

Seite

Preise einschl. Lieferung des Kiefernholzes 498

a)    Belagstufen

b)    Treppen mit aufgenagelten Leisten 500

c)    Eingestemmte Treppen

d)    Aufgesattelte Treppen

e)    Geländer, Spindeln, Handgriffe . 502 Säulen, Gesimse u. a. . .

Preise einschl. Lieferung Bildschnitzerarbeiten, Holzbildhauerarbeiten 505 Instandsetzungen

. 506 . 506 . 508

511 511

3.    Beschläge der Türen . . .

a)    Einheitspreise der gebräuchlichsten

Einzelteile..........

b)    Preise vollständiger Türbeschläge. 529

4.    Instandsetzungen . . .

1.    Fenster......

2.    Türen......

5.    Stab- und Rolläden .

Technische Bedingungen

Preise.......

Tagelohnsätze und Arbeitslohn . . . 355

a)    Stab- oder Sommerläden . . 536

b)    Holzrolläden ........

c)    .Stahlblechrolläden......

Kunstschmiedearbeiten..........

Preise von Einzelteilen........

Gitter und Geländer........

a)    Preise nach qm und m.....

b)    Stückpreise..........

cj Preise nach Gewicht......

Kunsttreibarbeiten, Punzarbeiten, Ziselierarbeiten, Kunstgußarbeiten in Bronze und Tupfer, sowie auch galvanoplastische Arbeiten ................

Preise ohne Bildhauerentwurfskosten . 542

Titel XII. Ausbau in Glas

Das Glas........

Technische Bedingungen für Glaserarbeiten 544 Glassorten und Glaspreise.......

1.    Das gewöhnliche grüne Glas. . . .

2.    Das gewöhnliche halbweiße und weiße

Fensterglas............

3.    Das sogenannte rheinische Glas . . 547

4.    Das Rohspiegelglas oder Rohglas . 548

5.    Das Spiegelglas.........

6.    Das geschliffene und geätzte Glas,

Musselinglas...........

7.    Das gebogene Glas.......

8.    Das buntfarbige Glas......

9.    Opaleszentglas..........

10.    Kathedralqlas, dünnes Rohqlas . . 550

11.    Antikglas' . .

12.    Butzenscheiben

13.    Riffelglas oder Ornamentglas . . . 550

14.    Hartglas

15.    Drahtglas .

16.    Glasbausteine

17.    Kellerlinsen (Schiffsaugen) .... 553

Seite

553

553

554

554

554

558

IQ IQ

559

562

662

Ol IO

568

570

571

577

578

579

581

586

586

- 586

IQ IQ IQ

589

589

589

591

593

593

598

598

602

602

605

605

606

607

610

Ci Ci

614

623

. 623

624

624

626

627

627

628

630

. 632 . 632

633

635

. 635

636

636

637

638

638

638

638

639

639

640

. 640

640

641

. 642

642

643

647

649

649

649

649

649

650

650

650

651

18.    Glasprismen......

19.    Elektroglas ......

Preise von Glaserarbeiten . .

1.    Tagelohnsätze und Geräte

2.    Preise einschl. Lieferung

a)    Kitt- und Leistenverglasung . . . 554

b)    Bleiverglasungen, Kunstverglasun-

gen

c)    Messingverglasung.......

d)    Elektrolytverglasung......

e)    Glasmosaiken .x........

f)    Glasdächer..........

1.    Preise einschl. Lieferung des Glases, aber ausschl. d. Sprossen 559

2.    Preise enrschl. Glas u. Sprossenlieferung

Titel XIII. Anstrich- und Malerarbeiten 562

Die Anstrichfarben...........

Die Bindemittel............

a)    Aus Stoffen des Tier- und Pflanzenreichs ...............

b)    Aus Stoffen des Steinreichs ....

Anstrichmittel für besondere Zwecke .... 567 Technische Bedingungen Preise........

a)    Tagelohnsätze, Gerüste und Geräte . . 570

b)    Arbeitspreise mit Lieferung Besondere Ausführungsweisen .

1.    Vergolden, Versilbern und Bronzieren 677

Preise .............

2.    Sgraffitte, Fresko- und ähnliche Malereien ...............

Titel XIV. Klebe- und Spannarbeiten . 581 Tapeten

Technische Bedingungen für Tapezierarbeiten 584 Technische Bedingungen für Linoleumarbeiten 584 Preise.........

a)    Tagelöhne.....

b)    Preise an Arbeitslohn

c)    Preise einschl. Lieferung der Tapete . 587

a) Einzelheizungen ...........

1.    Kachelöfen............

Technische Bedingungen für Töpferarbeiten ...........

Preise.............

a)    Tagelöhne . ........

b)    Arbeitslöhne ohne Lieferung . 593

c)    Lieferung ohne Arbeitslohn .    594

d)    Lieferung und Arbeitslohn . . 596

2.    Schamottetonöfen

3.    Eiserne Ofen . .

4.    Eiserne Kochherde

a)    Plattenherde .

Preise der eisernen Herde . . . 603

b)    Gaskochherde

c)    Grudeherde

5.    Zubehörteile zu Ofen und Schornsteinen 606

a)    Ofenzubehör . .

b)    Schornsteinzubehör

Seite

b)    Zentralheizungen

Technische Bedingungen für Heizanlagen 610 Vergleich der verschiedenen Heizungsarten . . .

Preise . . .

a)    Tagelohnsätze

b)    Einzelpreise für Zentralheizungsanlagen 614

c)    Sonstige Heizungsarten

1.    Kanalheizung . . .

2.    Luftheizung ....

3.    Gasheizung ....

4.    Elektrische Heizung.

Titel XVI. Wasseranlagen, Aborte ... 627

A.    Brunnen und Pumpen

a)    Kesselbrunnen. . .

Preise für Brunnenbedeckungen. . 628

b)    Röhrenbrunnen ....

c)    Pumpen.......

Preise für Pumpen .

Holzpumpen ....

Eiserne Pumpen . . Ausbesserungsarbeiten an Pumpen 634

B.    Wasserleitungs- u. Entwässerungsanlagen 635

Technische Bedingungen Nebenleistungen . .

Ausführung irrt allgemeinen.... 636 Umfang der Ausführungen .... 636 Werkstoffe. .

a)    Gußrohre

b)    Schmiedeeiserne Röhren . . . 637

c)    Sonstige Metallrohre .... 637

d)    Tonrohre.....

f)    Hähne und Schieber

g)    Überzüge.....

h)    Dichtungsstoff. . .

i)    Anstrich......

Bedingungswidrige Lieferungen . . 638

Dichtungen.....

Verlegung der Rohre Befestigung der Hähne

Rohrgräben.....

Herstellung von Mauerwerk .... 640 Wiederherstellung von Pflaster . . 640 Berechnung Kosten . .

Metallrohre .

1.    Gußeiserne Muffen- u. Flanschenrohre ............

2.    Formstücke dazu........

3.    Gußeiserne Abflußrohre.....

a)    Deutsche Abflußröhren . . . 647

b)    Schottische Abflußröhren. . . 647

c)    Deutsche Normalabflußröhren. 648

d)    Deutsche Normalabflußröhren. 648

4.    Schmiedeeiserne Rohre.....

5.    Stahlrohr, Mannesmannflansch en-

stahlrohr...........

6.    Eisenblechrohr. ........

7.    Bleirohre...........

a)    Bleiabflußrohre.......

b)    Bleidruckrohre für Niederdruck. 649

c)    Bleidruckrohre für Hochdruck . 650

8.    Kupferrohr . .

9.    Zinnrohre. . .

10.    Mantelrohre. .

11.    Aluminiumrohre

651

051

651

653

654

654

654

654

655

655

655

. 655

656

656

656

656

656

657

657

657

657

659

. 662

. 664 . 665

667

669

677

681

682

685

685

6S9

. 689

689

. . 690

691

691

693

. 694

696

697

698

703

703

707

Seite

712

716

722

722

723

723

724

725

726

726

730

732

732

735

737

737

738

740

743

745

745

746

747

747

752

752

Geländeherrichtungs-

754

754

755

755

758

760

761

762

762

767

767

770

771

771

776

780

780

781

782

782

782

783

783

783

Seite

12.    Zinkrohr

13.    Rohre aus Metallegierungen. . 651 Nichtmetallische Rohre .

1.    Steinzeug-, Tonrohre

2.    Zementrohre . . .

3.    Holzrohre.....

Preise einschl. Arbeitslohn

Rohrleitungen ....

Muffendruckrohr . . . Druckrohr-Formstücke .

Gußabflußrohre . . . .

Abfluß-Formstücke . . .

Gasrohr.......

Verzinktes Schmiederohr ..... 656 Bleidruckrohr. . . .

Bleiabflußrohr. . .

Bleiabfluß-Formstücke Kupferrohr ....

Zinkdunstrohr . . .

Steinzeugrohr . . .

Tonrohr- Formstücke Rohrgräben ohne Wasserbewältigung 657 Mauerdurchbrüche Schläuche ...

Schlauchverschraubungen.....659

Hähne . . .

Hydranten .

Wasserschieber für Druckleitungen. . 663 Absperrschieber mit Abflußleitungen. 663 Einbauten in die Leitungen.... 664 Regenrohr-Syphons . Einrichtungsgegenstände Badeeinrichtungen . .

Abortanlagen ....

Pißeinrichtungen. . .

Ausbesserungen an Aborten .... 677 Warmwasserversorgungsanlagen . . 678 Asche-, Müll- oder Kehrichtschlucker. 679

Titel XVII. Beleuchtungsanlagen . . . 681

A.    Gaslichtanlagen ....

Technische Bedingungen Preise mit Arbeitslohn Rohrleitungen . . .

Lampen und Lampenteile .... 687 Einfache Beleuchtungskörper.... 688

Kronleuchter........

Ausbesserungen......

B.    Elektrische Lichtanlagen.....

Technische Bedingungen . . .

Preise von Leitungen und Zubehör . 691 Leitungsdraht und Kabel

Gummischnüre.....

Jsolierrohr und Zubehör.....692

Bogenlampen . .

Glühlampen. . .

Dynamomaschinen Akkumulatoren. .

Elektromotoren für Kleinbetrieb . . 698 Kosten von elektr. Beleuchtungsanlagen mit eigenem Kraftwerk ......

Kosten von elektr. Beleuchtungsanlagen im Anschluß an öffentliches Kraftwerk 701

Titel XVIII. Kraft- und Meldeanlagen . 703 A. Meldeanlagen . . .

a)    Klingelanlagen .

b)    Hausfernsprecher

c)    Turm- und Gebäudeuhren

d)    Elektrische Zentraluhrenanlagen . . . 715

e)    Kirchenglocken

f)    Läutevorrichtungen für Kirchenglocken 722

g)    Feuermeldeanlagen . .

h)    Wagen........

B. Kraftanlagen.......

Flaschenzüge, Winden .

Aufzüge.......

Aufzüge zum Handbetrieb Wasserdruckaufzüge . . .

Elektrische Aufzüge . . .

Aufzüge mit elektr. Druckknopfsteuerung 726 Entstäubungsanlagen

Nebenanschlag A. Grundstückskosten . . . 732 Tiefere Gründungen

1.    Grundbauarbeiten des Zimmermanns. 732

a)    Tagelöhne und Geräte

b)    Listen für Grundbauarbeiten . . . 733

c)    Fangedämme ....

d)    Schalungen, Bollwerke

e)    Bohlenwände ....

f)    Hölzerne Spundwände

g)    Holzreste ......

h)    Senkkosten.....

2.    Grundbauarbeiten ohne Holz .... 745

a)    Sandschüttung. . .

b)    Betonschüttung . .

c)    Eisenbetonpfähle . .

d)    Eiserne Spundwand

e)    Gesenkte Brunnen .

f)    Eiserne Brunnen .

Abbruchsarbeiten.....

Nebenanschlag B. kosten....

a)    Geländehöhenanpassung . .......

b)    Geländeabgrenzungen........ .

1.    Holzzäune ............

2.    Drahtzäune............

3.    Eiserne Gitter...........

4.    Grenzmauern...........

c)    Geländebefestigung..........

1.    Wege und Straßen........

2.    Bürgersteige ...........

Technische Bedingungen für Pflaster-

arbeiten ...........

Preise.............

1.    Tagelohnsätze und Geräte . . 770

2.    Fuhrlöhne

3.    Rohstoffe,

4.    Arbeitspreise ohne Lieferung. 773

5.    Arbeitspreise einschl. Lieferung 774

6.    Genauere Berechnung einiger Ausführungen

d)    Geländebepflanzung . .

Technische Bedingungen Preise.......

1.    Gartengewächse und Gartenerde. 781

2.    Tagelohnsätze .

3.    Lohnarbeiten .

4.    Baumpfähle usw

5.    Spaliere . . .

6.    Gartenwege. .

7.    Unterhaltung .

784

784

. 787

790

792

795

795

795

796

797

797

799

801

802

803

805

808

814

. 814

816

817

817

821

821

830

836

838

838

838

838

839

Seite

Nebenanschlag C. Betriebsanlagen außerhalb der Gebäude . .

1.    Dampfkesselanlagen . .

2.    Koch- und Waschanlagen

a)    Kochgefäße ....

b)    Waschgefäße....

Nebenanschlag D. Kosten für lose Einrichtungsgegenstände ...........

a)    Bleibende Einrichtung........

Vorhänge.............

Fahnen. Flaggen ..........

Lose Feuerlöschgeräte........

Stalleinrichtungen.........

Böttchergeräte...........

Kirch enausstattung en........

Kassenräume............

b)    Wechselnde Einrichtung........

1.    Allgemeine Ausstattung für Wohn- und

Schlafräume...........

2.    Ausstattung für Freisitze, Hallen usw. 807

3.    Kleiderablagen

4.    Amts- oder Geschäftszimmer . . . . 809

5.    Schulräume

Seite

a)    Schulbänke

b)    Schultafeln

c)    Sonstige Klasseneinrichtung.... 816

d)    Zeichensaaleinrichtung

e)    Turnhalleneinrichtung

Nebenanschlag E. Baubetriebskosten . . . 821

1.    Entwurf und Bauleitung.......

Gebührenordnung der Architekten und

Ingenieure............

Bestimmungen über zivilrechtliche Verantwortlichkeit ..........

2.    Bauüberwachung und sonstige persönliche

Kosten ...............

3.    Bauzinsen, Gebühren und Abgaben    .    .    837

4.    Bauhütten und sonstige Baulichkeiten    .    .    837

5.    Hilfsanlagen . . .

a)    Hausmodelle. .

b)    Anfahrlstraßen.

c)    Baubrunnen .

6.    Schuhvorkehrungen

7.    Heizen, Beleuchten, Reinigen des Baues 839

Mit „REX“ Flint-Dach eingedeckt

=ö

I.

-»I

(D

FZ

■«

'S

N.

CD

(D

pp-Ti—-

■'S

M:

REX” Flint-Dach

— 1,8°

r~l

b) Örtliche Einflüsse auf die Kosten.

Deutsche

Terranova - Industrie

Glasdach

Eisenbahn die Leistungen gegen die in dem Nebengeb

Preise.

Grfinzweig & ßarfmann

1. Berechnung. 1 Faß bzw. Tonne wiegt 170 kg netto

1 Spanner oder Flechter „ „ „ „ „ „

Rheinische Schwemmsteine

5. Forsterdecke.

8,00—

4. Tafel über die Ergiebigkeit von Sägeblöcken.

1 qm desgl., 4 cm stark, wie vor 

2. Ungleichschenklig rundkantig.

e) Erläuterungen.

b) Dachpfannen

8,01 „

50 Ji.

6,00— 7,00 „ 7,00—12,00 „ 8,00—15,00 „

Olivenholz aus Spanien, 1 cbm .

3,0 cm stark

olioert, einem Hebelbaskül oder Treibriegel, Hebel

6. Das geschliffene und geätzte tolas2, Musselingl

1 Stück zweireihiges Glied von Radiatorenheizkörpe

121,00 „

12,00 M.

6,00 8,00 10,00

c) Bleidruckrohre für Hochdruck.

Abortanlagen.

Der Stromverbrauch einer Bogenlampe ist 1,25—0,40

Man unterscheidet an einer Glocke 4 Hauptteile'

g) Holzroste.

C) Pechmakadam und Asphaltschotterstraßen.

Alle Apparate, Hähne usw. müssen möglichst glatt u

d) Zeichensaaleinrichtung.

Näheres über einige Besonderheiten im Baufach.

4,

Korkplatten 425.

Asphaltkitt.

Fettfänge aller Art.

Leuchter für alle Lichtarten.

Treppengeländer.

Christoph & Unmack, N.-S., TTiesky 0.=C.

Turmuhren

Reform-Kessel

•I

REX” Flint-Dach

eine solide Bedachung für Staats- und Kommunalbauten, Militär- und Eisenbahnbauten, Fabriken, Walz- und Hüttenwerke, Gießereien, Maschinen- und Kesselhäuser, Brennöfen, Chemische Werke, Lagerhallen, Speicher, Schuppen, Brauereien, Mühlen, Landwirtschaftliche Gebäude, Scheunen, Stallungen, Geflügelhäuser, allein upd isoliert stehende Gebäude, Wohnhäuser und Villen. Für jede Dachneigung, steile und flache, auf Holzschalung und Betondachung. Kein Teer,, kein Teeren, kein Abtropfen selbst bei Tropenhitze! Klebemasse ist streichfertig, daher kein Kochen von Teer. Leichte, schnelle und saubere Verlegung; Ersparnis an Arbeitslohn. Das zur Verlegung nötige Zubehör befindet sich im Innern jeder Rolle.

Geruchlos I Beständig gegen Säuren und Laugen, Dämpfe und Gase. Widerstandsfähig gegen Feuer.

Zur Isolierung von Fundamenten, Brücken, Tunnels, Kasematten usw.

— ,,REX“ Fllnt-Dach hat sich in allen Klimaten unter schwierigsten Verhältnissen bewährt! —

II

IBEX” Bau- und Merpaplere

für Kälteanlagen (Schlachthäuser, Markt- und Fischhallen, Molkereien, Brauereien), zäh und elastisch, luft- und wasserdicht, beständig gegen Hitze und Kälte, Säure und Gase, geruchlos, eignen sich überall da, wo es darauf ankommt, einen luft- und feuchtigkeitsdichten Abschluß

herzustellen.

Elliesen & Michaelis, Hamburg XI, Holzbrücke

Zweighaus in London.

Preiskatalog gratis und franko!

Dampfmischer,

D. R. P., für Vs sowie Vs cbm Trommelfüllung, mit aufmontiertem Kessel, sowie Dampfmaschine, welche gleichzeitig andere Baumaschinen antreiben kann,wie Aufzugswinde, Bandsäge, Pumpe

usw.

. jlg ;

FW

toaft

X*

Betonmischer, D. R. P., mit aufmontiertem Benzinmotor, welcher gleichzeitig andere Baumaschinen antreiben kann, _Aufzugswinde, Kreissäge, Pumpe usw.

Moderne

tJ

zu Kauf und Miete:

11

k . fl

•kt.«

Bauaufzüge

Dampfwinden

Motorwinden

Räderwinden

Friktionswinden

Baulokomobilen

Beton- n. Wel

lt

D. R. P.

Dampf winde für 1000—2000 kg Tragkraft, gleichzeitig als Baulokomobile verwendbar.

Dampfwinde, dient als Aufzugswinde, Rammwinde, Baulokomobile usw., Tragkraft 500—2000 kg.

jgr

Betonmischer, D. R. P., fahrbar.

Betonmischer, D. R. P., stationär, für Kraftantrieb.

Alisemeine Baumaschinen-BedarFs-Geseilsch. m. b. H. Leipzig C.

Ingenieurbesuch frei!

Erster Teil.

Kostenüberschläge von Hochbauten.

Einleitung.

In unserer Zeit wird gezählt und gerechnet mehr denn je. Man ermittelt die Anzahl der Bazillen in einem Wassertropfen, man hat gelernt, die Zahl der Staubteilchen in einem Kubikzentimeter Luft festzustellen. Die statistische Wissenschaft hat auf vielen Gebieten mit ihren Zahlenreihen reiche Erfolge gezeitigt.

Es ist unserer rechnenden Zeit vorbehalten geblieben, die Mietshäuser der Städte als Handelsware zu betrachten, die man heute kauft und morgen verkauft. Der Erbauer solcher Häuser mutz deshalb während des Baus bei jeder Gelegenheit rechnend abwägen, durch welche Matznahmen er die Baukosten vermindert, den Kaufpreis dagegen erhöht.

Umgekehrt gehört es heutzutage schon zu den seltensten Ausnahmen, wenn es einem Bauherrn auf die Kostensumme gar nicht ankommt. Höchstens als Ausflutz mehr oder weniger launenhafter Wünsche überreicher Sonderlinge sind solche Fälle in unsern Tagen noch denkbar. Datz man Wohltätigkeitsanstalten auch heute noch anfängt zu bauen, ohne auch nur annähernd zu wissen, wie und wann man eine genügende Geldsumme zusammengebracht haben wird, ist ein Fall, der nur scheinbar die obige Behauptung widerlegt, denn gerade hier verlangt der Bauherr von seinem Baumeister, selbst wenn er ihm für Entwurf und Bauleitung „der guten Sache wegen" wenig oder gar nichts vergütet, eine denkbar höchste Leistung bei geringsten Kosten.

Mit nur wenigen Ausnahmen bildet also heutzutage die Kostenfrage bei jedem Bau die Hauptfrage, und zwar selbst bei Bauten, welche nicht als reine Nützlichkeitsbauten anzusehen sind, nicht ganz mit Unrecht.

Ehre dem Künstler, der mit unbeschränkten Mitteln ein höchstes Werk der Kunst zu schaffen versteht, Ehre aber auch dem, der selbst bei geringen Mitteln seinem Werk den Stempel eines echten Kunstwerks aufzudrücken imstande ist.

A. Kostenüberschläge nach Nutzeinheiten.

Die Kostenfrage tritt bei einem Bau nicht einmal an den Baumeister heran, sondern unausgesetzt sowohl bei jeder Entwicklungsstufe der Vorarbeiten als auch auf Schritt und Tritt während des Baus selbst. Immer und immer wieder hat er von anderen Gesichtspunkten aus sich mit den Kosten zu befassen.

Schon beirrt ersten Auftauchen eines Baugedankens wird der Baumeister bereits nach der Gesamtkostensumme gefragt: Eine Gemeinde beabsichtigt, eine Schule, ein Krankenhaus oder eine andere gemeinnützige Anstalt zu errichten. Über die Notwendig-

Schwatlo XVI.

feit im allgemeinen ist man bereits im klaren, Bauplatz, Bauprogramm, kurz alle Unterlagen fehlen indessen noch gänzlich, trotzdem taucht bereits die Frage über die Gesamtkosten auf, denn es müssen, ehe man an die ersten eingehenden Vorarbeiten herantreten kann, zuerst die nötigen Mittel, sei es im Jahreshaushalt oder durch eine Anleihe zur Verfügung gestellt werden. Wie oft scheitern schon hier die schönsten Pläne, wieviel nutzlose Arbeit ist schon an zu früh aufgestellten Entwurfsbearbeitungen verschwendet worden, weil eben einfach nachher die Mittel nicht aufgebracht werden konnten!

Ein solch unnötiger Aufwand an Arbeit und Kosten für verfrühte Entwurfsbearbeitungen sollte schon aus nationalökonomischen Gründen möglichst vermieden werden, wenngleich nicht verkannt werden kann, daß solche vorzeitigen Arbeiten mitunter notwendig sind und ihren Zweck dadurch hinreichend erfüllen, das; sie für den Bau die nötige Stimmung machen.

Liegt ein solcher Grund nicht vor, so lassen sich tatsächlich die wenigen Vorfragen, um die es sich bei diesem ersten Stand der Baufrage handelt, auch ohne irgendwelche Zeichnungen beantworten, sobald genügende Angaben ähnlicher Bauausführungen zur Verfügung stehen.

In Betracht kommen nämlich nur folgende drei Fragen:

1.    Kosten des Grundstücks;

2.    Kosten des Baus;

3.    Kosten der Einrichtung.

Dazu kommt für einzelne Bauten, für welche die späteren jährlich wiederkehrenden Ausgaben sofort bei Gründung des Unternehmens von Bedeutung ist, auch noch die vierte Frage, wieviel Unterhaltungs- und Betriebskosten durch den Bau beansprucht werden.

Es ist erster Zweck dieses Buches, dem Fachmann zur Beantwortung dieser 4 Fragen die nötigen Unterlagen an die Hand zu geben, sie bedürfen deshalb einer eingehenden Besprechung.

1. Kosten des Grundstücks.

Erundstückskosten sind ganz außerordentlich verschieden, sie bewegen sich je nach ihrer Lage zwischen 1 Pf. und mehr als 2000 M. für 1 qm. Der Hauptunterschied in diesen Preisen ist durch die örtliche Lage des Grundstücks bedingt, es ist deshalb unmöglich, Regeln aufzustellen, durch welche man in der Lage wäre, für jedes Grundstück den Wert zu ermitteln.

Trotzdem soll aber versucht werden, wenigstens einige Anhaltspunkte für die Wertermittlung zu geben.

Wenn irgend ein Verein einen Aussichtsturm an irgend einer Stelle, etwa auf der Hohe eines Berges, wo der Grund und Boden womöglich weder für landwirtschaftliche noch für forstliche Zwecke verwertbar ist, errichten will, so wird er, wenn er nicht Schwierigkeiten anderer Art dabei zu überwinden hat, das erforderliche Grundstück erwerben können, ohne daß er tief in die Vereinskasse hineinzugreifen braucht: Ist der Ertragswert nämlich wie angenommen gleich Null, oder nahezu gleich Null, so kaun der Grundstückswert, wenn er nicht auch gleich Null angenommen wird, höchstens noch in einem gewissen Liebhaberwert bestehen. Das ist aber immerhin als Ausnahme zu betrachten. In den meisten Fällen wird sich der Erundstückswert in weiterer Entfernung von Ortschaften nach dem Ertrage richten, den die Land- oder Forstwirtschaft aus dem Boden herauswirtschaften kann, besonders wenn das Grundstück erst in dem Augenblick des An-

laufe der land- oder forstwirtschaftlichen Ausnutzung entzogen wird. Höchstens wirkt auch bereits in diesem Falle die mehr oder minder günstige Zugänglichkeit des Grundstücks auf den Preis ein.

Nun schätzt man irrt allgemeinen je nach der Höhe des Ertrages

. 0,01—0,10 «Ä . 0,10—0,30 „

. 0,30—0,50 „

1 qm Waldboden auf........

1 qm Ackerboden auf........

1 qm Wiesenboden und Gartenland auf

ein. Selbst das beste fruchtbarste Gartenland hat demnach im Vergleich zu dem oben angegebenen Höchstwert eines Baulandes immer noch einen sehr geringen Wert. Die Steigerung des Bodenwertes hängt deshalb auch gar nicht mehr mit der Höhe des landwirtschaftlichen Ertrages zusammen, sondern sie richtet sich vielmehr nahezu ausschließlich nach dem Mietsertrage, welchen die auf dem Grundstücke zu errichtenden Gebäude abwerfen können.

Man kann sagen, daß der Mietsertrag von Gebäuden, welche mitten im Wald- oder Ackerlande oder in ganz kleinen Ortschaften, abgesehen von zeitweisen Schwankungen, welche durch jeweiligen Mangel oder Überfluß an Gebäuden hervorgerufen wird, sich lediglich nach den Gebäudekosten richten müßte, denn die Grundstückskosten sind hier, wie wir gesehen haben, so gering, namentlich im Vergleich zu den Eebäudekosten, daß sie kaum von Einfluß sind.

Dieses Verhältnis bleibt auch noch für größere Ortschaften bestehen, solange noch große anbaufähige Landstrecken zur Verfügung stehen und demgemäß das Angebot von Grundstücken die Nachfrage bedeutend überwiegt.

Anders entwickelt sich dagegen die Sache in den größeren Städten und in deren Umgebung. Hier hat der Bodenwucher verstanden, die größere Anfrage nach günstig gelegenen Wohn- oder sonstigen Räumen auszunutzen, um die Erundstückswerte in die Höhe zu treiben. Ein anderer Umstand hat aber noch wesentlich dabei mitgeholfen.

Nach dem preußischen Baufluchtliniengeseh vom Jahre 1875 sind die Gemeinden festzusetzen berechtigt, „daß an Straßen oder Straßenteilen, welche noch nicht gemäß den baupolizeilichen Bestimmungen des Ortes für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt sind, Wohngebäude, die nach diesen Straßen einen Ausgang haben, nicht errichtet werden dürfen."

Weiter bestimmt dieses Gesetz, daß nur in einigen wenigen Ausnahmefällen dem Grundeigentümer eine Entschädigung zusteht, wenn durch Festsetzung neuer Baufluchtlinien Grundstücksteile der Bebaubarkeit entzogen werden.

Am wichtigsten ist jedoch der nachfolgende § 15:

„Durch Ortsstatut kann festgesetzt werden, daß bei der Anlegung einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon bestehenden Straße, wenn solche zur Bebauung bestimmt ist, sowie bei dem Anbau an schon vorhandenen bisher unbebauten Straßen und Straßenteilen von dem Unternehmer der neuen Anlage oder von den angrenzenden Eigentümern — von letzteren, sobald sie Gebäude an den neuen Straßen errichten — die Freilegung, erste Einrichtung, Entwässerung und Beleuchtungsvorrichtung der Straße in der dem Bedürfnis entsprechenden Weise beschafft, sowie deren zeitweise, höchstens jedoch fünfjährige Unterhaltung bzw. ein verhältnismäßiger Beitrag oder der Ersatz der zu allen diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten geleistet werden. Zu diesen Verpflichtungen können die angrenzenden Eigentümer nicht für mehr als die Hälfte der

Straßenbreite, und wenn die Straße breiter als 26 m ist, nicht für mehr als 13 m der Straßenbreite herangezogen werden.

Bei der Berechnung der Kosten sind die Kosten der gesamten Straßenanlage, bezw. deren Unterhaltung zusammen zu nehmen und den Eigentümern nach Verhältnis der Länge ihrer die Straße berührenden Grenze zur Last zu legen."

Das Gesetz hatte hauptsächlich den Zweck, eine wilde planlose Bebauung zu verhindern, welche die Straßenunterhaltungslasten der Gemeinden ohne großen Nutzen für die Gesamtheit zu unerschwinglicher Höhe heraustreiben würde. Schließlich hat sich jedoch aus dem Gesetz als Regel herausgebildet, daß die Gemeinden in den an und für sich schon im Aufblühen begriffenen Orten überhaupt keine Straßen mehr auf ihre Kosten herstellen, sondern warten, bis sämtliche oder einige Anlieger den Antrag stellen und gleichzeitig nicht nur das gesamte Straßengelände der Stadt unentgeltlich zur Verfügung stellen, sondern auch die Kosten der Straßenherstellung übernehmen, um ihre Grundstücke „baureif" zu machen.

Es ist selbverständlich, daß diese Ausgaben dem Grundstück zur Last gelegt werden müssen, denn sie haften an ihm. Wir wollen uns deshalb klarzumachen versuchen, in welcher Höhe sie den Einheitspreis des Grundstücks zu verteuern imstande sind.

Nehmen wir zuerst eine Verkehrsstraße mit der üblichen Breite von 22 m, so haben die Anlieger auf jeder Seite einen 11 m breiten Streifen abzutreten. In neueren Bebauungsplänen sind die Blockbreiten selten größer als 80—90 m, die Baugrundstückstiefen bei gleicher Teilung also im allgemeinen nur 40—45 m. Unter der Voraussetzung also, daß ein Grundstück nach Abtretung des 11 m breiten Straßenstreifens noch 44 m Tiefe hat, ist das Grundstück um Vs kleiner geworden. Der Preis von 5 qm rechnet sich also auf 4 qm um; oder mit anderen Worten der Einheitspreis eines Grundstücks, welcher vor Abtretung des Straßenlandes 200 JL betrug, ist nach Abgabe des Straßenlandes mit f. 200 = 250 M. in Ansatz zu bringen.

Ist diese Flächenverminderung um ¹/₅ gewissermaßen als eine normale anzusehen, so wächst sie bei flachen Grundstücken leicht auf ¹/i an, kann aber auch bei Eckgrundstücken sogar nicht selten die Hälfte oder mehr als die Hälfte betragen.

Was zweitens die Straßenherstellungskosten betrifft, so wollen wir zunächst wieder eine 22 rn-Straße betrachten, welche in einen 11 m breiten Fahrdamm von bestem Asphaltpflaster und zwei Bürgersteige von je 5,5 m Breite eingeteilt werden soll.

DieHerstellung der halben Straßenbreite erfordert auf 1 m Länge etwa folgende Kosten:

11 M.

11,0 qm Boden um durchschnittlich 50 cm aufzuhöhen und einzuebnen, qm IM. =

5,5 qm bestes Stampfasphaltpflaster auf 20 cm starkem Beton, qm 22 JL = 121 „

1    m Granitbordschwelle

2    qm Granitplatten. .

12 „

qm 17 JL =

34 „

178 JL

rd. 3 qm Mosaikpflaster .... für Baumkränze, Gasleitung usw

qm 2 M. =

Dazu für die Flächen an den Straßenkreuzungen etwa 10 v. H.......

Kanalisationsherstellungskosten (einmalige Beiträge 20—100 JL, nämlich etwa 20 JL für kleine Städte, 30—60 JL für mittlere und 60—100 M. für große)

200 JL 20 M.

50 „

270 JL

Das macht also für ein Grundstück von 40—45 M. auf das Quadratmeter etwa 6 M. mehr.

Wenn man von Ausnahmen absieht, dürfte demnach ein Meistbetrag von etwa 10 M. für das Quadratmeter als Erhöhung infolge der Straßenherstellungskosten anzunehmen sein. Um auch einen Mindestbetrag zu ermitteln, soll ein anderes Beispiel gewählt werden, welchem eine möglichst billig herzustellende Straße zugrunde gelegt wird, nämlich eine 13 m breite Straße mit 7 m breitem chauffiertem Fahrdamm:

57,50 JL

6.5    qm Boden durchschnittlich 20 cm aufzuhöhen und einzuebnen ...............

3.5    qm chauffierten Fahrdamm herzustellen

1 m Bordsteine.............

3 qm Mosaikpflaster...........

Dazu für die Flächen an den Straßenkreuzungen 8 v. H Kanalisationsbeitrag.................

Hiernach wird als Mindestsatz also etwa 1 JL für 1 qm in Ansatz zu bringen sein.

Seitdem die Grundstückspreise den voraussichtlichen Mietserträgen angepaßt werden, hat man sich aber nicht nur daran gewöhnt, die Straßenregelungskosten auf den Grundstückspreis aufzuschlagen, sondern man fügt dem Erundstückspreis auch noch alle sonstigen Kosten hinzu, welche erforderlich sind, um das Grundstück bebauungsfühig zu machen.

Dazu gehört hauptsächlich:

1.    der Abbruch etwa vorhandener Gebäude;

2.    der Auf- oder Abtrag von Boden, um das Gelände in eine zur Bebauung bequeme Höhe zur Straße zu bringen;

3.    die tiefere Gründung der neuen Gebäude bei tiefer liegendem Baugrund.

Der Grund, weshalb man diese Kosten streng genommen dem Grundstückspreis zuschlagen muß, ist klar: erst durch diese Zuschläge wird der Preis des einen Grundstücks mit dem Preis eines anderen wirklich vergleichbar. Ein Grundstück, dessen Kaufpreis im ersten Augenblick billig erscheint, stellt sich unter Umständen sehr teuer, wenn man die obengenannten Kosten dem Kaufpreis noch hinzufügt. Es ist deshalb von größtem Wert, derartige Kosten sofort möglichst genau einschätzen zu können.

Was die Abbruchskosten betrifft, so wird darüber in dem nächsten Abschnitt Näheres gesagt, hier sei nur darauf hingewiesen, daß der Abbruch natürlich auch ebensogut mit einem Erlös endigen kann, um welchen alsdann die Grundstückskosten gekürzt werden müssen.

Den Auf- oder Abtrag eines Gebäudes rechnet man in Wirklichkeit nur selten zu den Grundstückskosten, nämlich nur dann, wenn es sich um erhebliche Summen handelt. Wenn man nicht zur Veränderung der Geländehöhe durch den erforderlichen Anschluß an eine Entwässerung oder durch die Notwendigkeit, eine günstige Anfahrt zu erzielen, gezwungen ist, wird man im allgemeinen vielfach durch die Anordnung des Baus noch in der Lage sein, höhere Kosten für An- oder Abfuhr zu vermeiden. Ist dagegen in der Tat eine größere An- oder Abfuhr unvermeidlich, so können die Kosten nur unter Beachtung aller örtlichen Verhältnisse richtig eingeschätzt werden, da sie zu sehr verschieden sind, je nachdem An- oder Abfuhrstellen in der Nähe oder erst in größerer Entfernung vor-

Handen sind. Vor allem sprechen aber auch noch andere Umstände mit, nämlich ob nicht aus den umgekehrten Bedürfnissen benachbarter Grundstücke Vorteil gezogen werden kann, derart, daß die Kosten sich auf beide Grundstücke verteilen. So hält es vielfach durchaus nicht schwer, namentlich in größeren Städten, die erforderliche Anhöhung eines Grundstücks nahezu umsonst zu erreichen, da innerhalb großer Städte Absatzgebiete für überflüssigen Boden stets schwer zu finden ist, die betreffenden Besitzer demnach froh sind, wenn sie den Boden unentgeltlich abladen können.

Am wichtigsten ist die Kostenfrage jedoch bezüglich der etwa erforderlichen tieferen Gründung.

Nach einigen neueren Ausführungen kann man überschläglich für 1 qm bebauter Fläche und für jedes Meter, um welches der gute Baugrund zu tief liegt, etwa 6—10 Ji. Mehrkosten rechnen. Größere Mehrkosten als 10 M. für das Quadratmeter Fläche und Meter Höhe kommen nur da vor, wo mit ganz besonderen Schwierigkeiten, namentlich starker Wasserbewältigung oder Absteifung anstoßender Häuser zu rechnen ist, oder wo man aus besonderen Gründen eine durchgehende Grundplatte herzustellen gezwungen ist.

Die so ermittelten Kosten wird man nun noch auf die gesamte Grundstücksfläche zu verteilen haben. Bei großstädtischer Bebauung wird die bebaubare Fläche im allgemeinen nicht mehr als 70 v. H. der Grundstücksfläche ausmachen, die Mehrkosten betragen deshalb in diesem Falle auf das Quadratmeter Grundstücksfläche und jedes Meter Mehrhöhe rd. 4—7 Ji., während bei landhausmäßiger Bebauung etwa 2,5—4,0 Ji. zu rechnen sind.

Selbstverständlich geht man sicherer, wenn man eine genauere Berechnung der Eründungsmehrkosten an der Hand eines festen Entwurfes vornehmen kann.

Wenn nun auch die auf das Grundstück zu verrechnenden Kosten des Straßenlandes, der Straßenherstellung und der tieferen Gründung in manchen Fällen ganz erhebliche Summen darstellen, der überwiegende Teil des Gesamtwertes wird sich doch aus dem Mietsertrag ergeben.

Eine zweizimmerige Wohnung mit Küche und Zubehör läßt sich nach den heutigen Baupreisen als Teil eines Mietshauses immer noch für etwa 5000 Ji. herstellen. Rechnet man wie üblich eine Verzinsung von 6v. H., so beanspruchen die Baukosten von 5000 Jii allein einen Mietsertrag von 300JC Läßt sich nun annehmen, daß die betreffende Wohnung in der gegebenen Lage einen Mietsertrag von 380 Ji. bringen wird, und steht bei den übrigen Wohnungen der Mietspreis zu den Baukosten in demselben Verhältnis, so läßt sich daraus sehr einfach ermitteln, wie hoch der Erundstückswert zu bemessen ist. Da für den Grund und Boden nur eine Verzinsung von 4 v. H. angenommen zu werden braucht — bauliche Unterhaltung, Tilgung usw. kommen für den Grundstückspreis in Fortfall — so entsprechen die Mehreinnahmen von 80 Ji einem Kapital von 2000 Ji. Wo fünfstöckige Gebäude errichtet werden dürfen und die Grundstücksfläche zu etwa 70 v. H. bebaubar ist, erfordert eine Zweizimmerige Wohnung von etwa 70 qm einen Erundstücksanteil von rd. 20 qm.

In unserem Beispiel kann demnach das Grundstück bis auf 100 Ji. für das Quadratmeter bewertet werden. Wird dieser Wert tatsächlich bezahlt, so folgt daraus, daß bei einem wirtschaftlichen Niedergang und länger andauernden Mietsrückgängen sofort auch der Wert der Grundstücke herabgedrückt wird, daß aber bei stets steigenden Mietspreisen, wie in den letzten Jahren, bei einem Hausverkauf trotz der Verminderung des Bauwertes infolge des Alters der Regel nach ein Gewinn von etwa 5—10 v. H. abfällt.

Das gewählte Beispiel zeigt, daß der Wert des Grundstücks selbstverständlich von der

Bebauungsmöglichkeit abhängt. Da wo nur landhausmäßige Bebauung zulässig ist, also nur etwa 30—40 v. H. der Grundstücksfläche bebaut werden darf, ist der Wert selbstverständlich ein geringerer als da, wo großstadtmäßige Bebaunng mit fünf Geschossen und zu etwa 70 o. H. der Grundfläche zulässig ist.

Und doch werden die Grundstücke in dem Landhausvorort Grunewald bei Berlin bereits seit einigen Jahren mit 70 M. für das Quadratmeter bezahlt.

Diese außergewöhnliche Höhe hat noch einen besonderen Grund, nämlich den, daß in dem Vorort Grunewald eine sehr viel geringere Steuer erhoben wird als in Berlin und den anderen Vororten. Ein Mann mit einem Einkommen von 100 000 M. wird in Grunewald für ein Grundstück von etwa 1000 qm lieber 30 000 Jli. mehr, also etwa 1200 M. jährlich mehr an Zinsen bezahlen als anderswo, wo er ungefähr statt 2500 M. 4000 M. Gemeindeabgaben zu entrichten hat.

Kann man im allgemeinen die Preise von 100—400 Jli. für Wohnungsgrundstücke schon als ganz außergewöhnlich ansehen (Kurfürstendamm in Charlottenburg etwa 400 Jli.), so erklären sich die darüber hinausgehenden Preise von 400—2000 jli. wohl durchweg aus den hohen Laden- und Geschäftsmieten. Gehen die höheren Wohnungsmieten fast immer noch Hand in Hand mit einer besseren und kostspieligeren baulichen Ausführung, so trifft das bei Ladenmieten durchaus nicht immer zu. Hier wird lediglich die günstige Geschäftslage bewertet, und hier steigen die Preise schließlich zu einer ganz außerordentlichen Höhe (Leipziger Straße und Friedrichstraße in Berlin 2000 Jfl.).

Bei den Läden steigt der Preis auch ganz besonders noch an den Straßenecken. Allerdings werden auch sonst Eckgrundstücke, und zwar selbst bei landhausmäßiger Bebauung höher bewertet, und zwar schon deshalb, weil der Regel nach auf Eckgrundstücken eine umfangreichere Bebauung durch die Baupolizeiordnung zugelassen wird. Man bewertet deshalb irrt allgemeinen Eckgrundstücke im Einheitssatz um mindestens 25 v. H. höher als die angrenzenden Grundstücke.

Aus all diesen Auseinandersetzungen geht hervor, daß zu einer einigermaßen genauen Schätzung von Erundstückspreisen eine genaue Kenntnis der örtlichen Verhältnisse gehört.

Hat man nun aber durch örtliche Erkundigungen den Einheitspreis für ein geeignetes Grundstück ermittelt, so ist damit noch nicht die Frage 1 über die Kosten des Grundstücks beantwortet, es gehört hierzu noch die Ermittlung eines anderen Faktors, nämlich der erforderlichen Größe des Grundstücks. Ist die Ermittlung des Einheitspreises für das Grundstück kaum technischer Natur, so kann für die Festsetzung der erforderlichen Grundstücksgröße der Baumeister schon kaum entbehrt werden. Auch die sonstigen Eigenschaften bedürfen der technischen Begutachtung, in diesem Buche haben wir jedoch nur mit denjenigen Eigenschaften des Grundstücks zu tun, welche auf die Kosten von Einfluß sind, und das ist außer dem bereits bisher Gesagten hauptsächlich nur noch die Größe des Grundstücks.

Wenn Bauplan und Skizzen bereits vorliegen, ist es nicht schwer, die erforderliche Größe des Grundstücks anzugeben; zu einer Zeit, wo aber noch nichts von allem vorhanden ist, ist man lediglich auf Vergleiche mit ausgeführten ähnlichen Bauanlagen angewiesen. Nun sind aber der Möglichkeiten zu viele, es wird selten vorkommen, daß man Beispiele von ganz gleichem Raumerfordernis findet. Einzelne Beispiele sind noch dazu sowieso wenig maßgebend, erst eine Summe von gleichen Beispielen gibt durch den aus ihnen zu ermittelnden Durchschnitt ein genügend sicheres Vorbild. Es gibt nun aber doch eine Möglichkeit, auch Beispiele von ungleichem Umfang für den Vergleich verwertbar zu machen.

Diese Möglichkeit besteht darin, dasz man alle Beispiele auf eine Einheit bringt, und zwar auf die sogenannte Nutzeinheit.

Was ist Nutzeinheit? Unter Nutzeinheit versteht man diejenige Anzahl von Personen, sonstigen Lebewesen oder Sachen, für welche ein Bau eingerichtet ist oder ausreichen soll. So ist bei Kirchen die Gesamtsumme der Nutzeinheiten diejenige Personenanzahl, für welche in der Kirche Platz vorhanden ist, bei Krankenhäusern die Zahl der Krankenbetten, welche aufgestellt werden können, bei Schulen die Zahl der Schulkinder, welche Platz finden, oder auch die Zahl der Klassen, welche zum Unterricht vorhanden sind, bei Bücherspeichern die Zahl der Bände, welche untergebracht werden können, bei Fabriken die Zahl der Arbeitsplätze, bei Schlachthöfen die Zahl der täglich möglichen Schlachtungen, bei Stallungen die Zahl der unterzubringenden Tiere usw.

Eine Anzahl von unter sich ganz verschieden großen Kirchen gibt uns also die Möglichkeit, Durchschnittswerte herauszurechnen, welche für neu zu errichtende Kirchen von wiederum anderer Größe brauchbare Anhaltspunkte geben, wenn man die Durchschnittswerte für die Nutzeinheit ermittelt. Selbstverständlich sind derartige Nutzeinheitswerte nicht in jedem Falle sofort verwendbar: ein Krankenhaus für 1000 Betten erfordert nicht die 10 fache Erundstücksgröße wie ein Krankenhaus für 100 Betten, in den meisten Fällen wird es sich aber schon nicht um so weit auseinandergehende Zahlen handeln. Bei einer geringen Anzahl von Nutzeinheiten wird man natürlich meist die Werte höher nehmen müssen. Es ist selbstverständlich, daß ein Pferdestall für zwei Pferde mehr Grundstücksfläche erfordert und eine bedeutend höhere Nutzeinheits-Kostensumme ergibt, als die Werte ergeben, die man aus einem Pferdestall von 200 Pferden für jedes Pferd berechnet.

In dem nachfolgenden Abschnitt werden bei den einzelnen Eebäudearten nach Möglichkeit alle in Frage kommenden, auf die Nutzeinheit sich beziehenden Werte gegeben werden- Es kommt aber auch vor, daß dem Baumeister sogar obliegt, die Anzahl der Nutzeinheiten erst festzustellen. Diese Zahl ist nämlich in vielen Fällen unmittelbar abhängig von anderen bekannten Zahlen, so daß bei Kenntnis der betreffenden Erfahrungssätze die Zahl der Nutzeinheiten ohne weiteres errechnet werden kann. So wird die Zahl der für eine zu erbauende Kirche zu rechnenden Kirchenbesucher nach Erfahrungsregeln aus der Seelenzahl der Gemeinde ermittelt, desgleichen die Zahl der zu errichtenden Krankenbetten aus der Zahl der Einwohner des zugehörigen Bezirks.

In vielen Fällen fehlen allerdings in dieser Beziehung noch die nötigen Erfahrungssähe, man hat sie bisher nicht aufgestellt oder sie sind schwer zu ermitteln, es dürfte aber einleuchten, daß genauere Untersuchungen in dieser Beziehung nicht wertlos sein würden, denn auch für die weiteren nunmehr zu erörternden Fragen sind die Nutzeinheitswerte von größter Bedeutung.

2. Kosten des Baues.

Bei der ersten überschläglichen Berechnung der Baukosten, die wiederum nach Nutzeinheiten erfolgt, pflegt man den Begriff Baukosten allgemeiner zu fassen, als wenn man in weiterem Verlauf der Bauangelegenheit die eigentlichen Gebäudekosten nach Quadratmetern oder Kubikmetern berechnet.

Bei der Berechnung nach Nutzeinheiten kommt es darauf an, dem Bauherrn einen Überblick über die Gesamtsumme seiner Ausgaben zu geben. Wenn man diese nicht

schon zu sehr in Einzelzahlen zersplittern will, so ist es angebracht, in die Summe der Baukosten alles das mit einzubegreifen, was nicht nur für das oder die Gebäude, sondern auch für die Eesamtbauanlage in Frage kommt; und zwar soweit diese der Bauherr nach ortsüblichem Brauch etwa seinen Mietern gegenüber zu leisten hat.

Dieser Ortsgebrauch kann allerdings in einzelnen Orten verschieden sein. So ist es heute noch am Rhein in einzelnen Gegenden üblich, daß die Anschaffung der Ofen und Kochmaschinen Sache des Mieters ist. Hier würden also die Kosten für die Öfen und Kochmaschinen nicht zu den Baukosten hinzuzurechnen sein. Allgemeiner üblich ist die Beschaffung der Beleuchtungskörper seitens der Mieter. Bezüglich der Gardinenhaken ist der Ortsgebrauch auch verschieden, ebenso bezüglich äußerer Sonnenschutzvorhänge u. ct.m. Trotzdem sind diese Gegenstände, welche verschiedenem Ortsgebrauch unterworfen sind, mit Ausnahme der Ofen für den Nutzeinheitspreis nicht von so außerordentlicher Bedeutung. Es wird deshalb genügen, wenn man für den Anfang, wo über derartige Einzelheiten der Natur der Sache nach noch keine bestimmten Abmachungen getroffen werden können, den Einheitspreis lieber zunächst etwas höher ansetzt, damit zunächst einmal Mittel für diese zweifelhaften Punkte vorhanden sind, schon weil nichts einen unangenehmeren Eindruck macht, als wenn man im weiteren Verlauf der Angelegenheit gezwungen ist, für jede kleine hinzukommende Anschaffung die Gesamtbausumme erhöhen zu müssen.

Bei den weiter unten folgenden „Kostenangaben der einzelnen Eebäudegattungen" sollen in der Baukostensumme der Regel nach enthalten sein:

a)    die Kosten aller erforderlichen Baulichkeiten innerhalb des Baugrundstückes. Dabei ist für alle Bauten, abgesehen von untergeordneten Nebenanlagen (Lauben, Holzställen u. a.), eine massive Ausführung angenommen mit einer dem Zweck des Baus entsprechenden äußeren und inneren Ausgestaltung, welche den heutigen allgemeinen Anforderungen durchaus entsprechen muß. Ob dabei im einzelnen Falle Sammelheizung, Licht- und Wasserversorgung usw. mit einbegriffen ist oder nicht, ist da, wo es zweifelhaft sein könnte, besonders erwähnt.

Einbegriffe?: auf alle Fälle sind solche Kosten, welche zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar zur Ausführung des Baues notwendig sind, wie alle Rüstungen, Modelle, Baubuden zur Unterbringung der Arbeiter während des Baus usw.

b)    Die Kosten für die erstmalige Herrichtung der nicht bebauten Teile des Grundstücks, also Pflasterung, Gartenanlagen, sowie auch die Einfriedigung des ganzen Grundstücks.

c) Die Kosten für die Entwurfsbearbeitung — bei Wettbewerben auch die Kosten des Wettbewerbs — Bauleitung und Abrechnung, Bauüberwachung, Bauunterhaltung während der Dauer des Baus, Baugebühren, Reisegelder usw.

Nur die Bauzinsen sind in der Regel nicht mit einbegriffen, weil sie in vielen Fällen, beispielsweise bei allen staatlichen Gebäuden, nicht in Anrechnung gesetzt werden. Da es sich jedoch da, wo sie in Anrechnung gebracht werden, meist um eine nicht unwesentliche Summe handelt, wird es sich empfehlen, die Frage, ob oder ob nicht, schon frühzeitig zu klären und gegebenenfalls die Summe für die Bauzinsen, welche sich nach den später folgenden Angaben (S. 66) überschläglich leicht ermitteln läßt, besonders einzusetzen.

Nicht mitenthalten sind in den Baukosten: a) die Grundstückskosten;

b)    die Kosten aller Anlagen außerhalb des Grundstücks, wie Pflaster der öffentlichen Straßen, Wasserzuleitung usw.;

c)    die Kosten für eine etwaige tiefere Gründung.

Zu b und c vgl. das auf Seite 4 und 6 Gesagte;

d)    die Kosten für ganz besonders künstlerische Ausstattung, welche über den Rahmen des Üblichen hinausgeht;

e)    die Kosten der Gas- und Elektrizitätsmesser, wenn es üblich ist, daß diese leihweise gegen Miete vorgehalten werden;

f)    die Kosten der inneren Einrichtung. Nur bei solchen Gebäuden, wie Mietshäusern, bei denen es üblich ist, daß die innere Einrichtung vom Mieter besorgt wird, so daß hier eine besondere Angabe über innere Einrichtung sich erübrigt, ist es üblich, die wenigen, trotzdem vom Bauherrn mitzubeschaffenden Einrichtungsgegenstände wie Treppenläufer, Teppichklopfstange, Aschkästen usw. mit in die Baukosten einzubegreifen.

3. Kosten der Einrichtung.

Bei fast allen Gebäuden, mit Ausnahme der Mietshäuser, wie bereits oben erwähnt, hat der Baumeister auch bei der Beschaffung der inneren Einrichtung mehr oder weniger mitzuwirken, zum mindesten wird er bei Aufstellung der ersten Kostenanschläge beteiligt sein, da zu dieser Zeit vielfach der eigentliche Fachmann hierfür, nämlich der spätere Leiter der Gebäudeanlage oder der Anstalt noch fehlt. Es sind deshalb, wo dies möglich, den „Kostenangaben der einzelnen Gebäudegattungen" Mittelsätze für die Kosten der inneren Einrichtung beigefügt.

Auch hier würde wieder festzulegen nötig sein, was unter „innerer Einrichtung" zu verstehen ist. Die Unterscheidung, ob ein Gegenstand zum Bau selbst oder zur inneren Einrichtung gehört, ist um so wichtiger, als sie nicht nur für den Kostenanschlag, sondern auch später bei der Benutzung des Gebäudes noch von Bedeutung ist, da die Unterhaltung des Baus von der Unterhaltung der inneren Einrichtung getrennt gehalten werden muß, meistens auch ganz anderen Personen oder Dienststellen obliegt. Trotzdem ist eine genaue Auseinanderhaltung sehr schwer möglich. Man hat wohl als Grundsatz aufgestellt, daß alles, was mit dem Bau fest verbunden ist, als zum Bau gehörig zu betrachten ist. Dieser Grundsatz gibt in vielen Fällen einen guten Anhalt: ein Waschtisch, welcher mit Wasserleitung und Entwässerung fest verbunden ist, gehört zum Bau, ein Waschtisch dagegen, welcher nicht an die Leitungen angeschlossen ist, also heute hier und morgen dort hingestellt werden kann, gehört zur Einrichtung. Schon bei Badewannen ist es nicht mehr so einfach, trotzdem daß man diese neuerdings nicht mehr mit den Leitungen in feste Verbindung bringt, wird man sie an denjenigen Orten zum Bau zugehörig betrachten, wo sie der Vermieter vorzuhalten pflegt. Noch auffälliger ist es bei Easkronen, welche sicherlich mit dem Gebäude fester in Verbindung gebracht sind als jede Zimmertür, die nur aus ihren Angeln gehoben zu werden braucht. Die Easkronen in den Fluren und Treppenhäusern muß der Hausbesitzer liefern, sie gehören zweifellos zum Bau, in den Zimmern der Wohnungen muß sie der Mieter beschaffen, hier können sie deshalb gar nicht zum Bau gerechnet werden. Soll man nun in einem Krankenhause ebenfalls die Beleuchtungskörper der Flure und Treppen zum Bau und die der Zimmer zur Einrichtung rechnen? Hier rechnet man

sie zweifellos sämtlich besser zum Bau, aber es ist ebenso auch zuzugeben, daß in diesen und in ähnlichen Fällen hauptsächlich nach dem örtlichen Brauch verfahren werden muß, der selbstverständlich im Laufe der Zeit auch Wandlungen durchmacht. So gehörten früher und am Rhein teilweise auch noch heute die Gardinenhaken nicht zur Wohnung. Allmählich hat der Hausbesitzer selbst gemerkt, daß es für ihn vorteilhafter ist, wenn er sie zum Bau rechnet, und so rechnet man sie heute fast durchweg zum Bau. Die auf den Haken zu befestigenden Gardinenstangen gehören dagegen zur Einrichtung und sind Sache des Mieters. Wer weiß aber, ob hier nicht auch einmal eine Änderung eintritt?

Ist die Unterscheidung zwischen Bau und Einrichtung eine schwierige, aber da, wo die Einrichtung ebenfalls von derselben Verwaltungsstelle besorgt wird, schließlich nur eine Frage, welche in bezug auf den Kostenpunkt weniger von Bedeutung ist, denn es ist gleich, ob die Kosten aus dem Bau oder der Einrichtung bestritten werden, so hat die Abgrenzung nach einer anderen Richtung hin auch eine Bedeutung in bezug auf den Kostenpunkt, so z. B. ob die gesamte Kleidung der Anstaltsinsassen aus allgemeinen Mitteln bestritten werden muß oder nicht. Derartige Fragen lassen sich ebenfalls im allgemeinen nicht beantworten. In Krankenhäusern wird die Kleidung für die Kranken wohl durchweg auf Kosten der Anstalt beschafft, aber schon bei der Kleidung für die Beamten greifen die größten Verschiedenheiten Platz. Bei Schulerziehungsanstalten wird sich die von der Verwaltung zu beschaffende Einrichtung selten auf die Kleidung der Zöglinge erstrecken, bei den Schulen ist es aber wieder eine andere Grenze, welche zu Schwierigkeiten Veranlassung gibt, nämlich die Grenze zwischen Einrichtung und Lehrmitteln. Namentlich die Einrichtung der physikalischen Hörsäle gibt hier zu unterschiedlichen Auffassungen leicht Veranlassung, die schließlich weniger nach dem, was richtiger ist, sondern nach dem, was sich gerade als üblich herausgebildet hat, entschieden wird.

Trotzdem ist aber das zweifelhafte Feld auch hier nicht so groß, daß es bei der überschläglichen Kostenermittlung schwer ins Gewicht fallen dürfte. Man wird auch hier gut tun, zunächst nicht zu knapp zu schätzen, und nachher bei Aufstellung des genauen Kostenanschlags die streitigen Punkte bereits zum Austrag bringen. Durch Namhaftmachung einzelner Gegenstände von größerem Wert soll jedoch schon unter den „Kostenangaben der einzelnen Eebäudegattungen" gerade auf die zweifelhaften Gegenstände möglichst aufmerksam gemacht werden.

4. Kosten einzelner Bauarbeiten nach Nutzeinheiten.

Mit Hilfe des Begriffes der Nutzeinheit können wir aber nicht nur die Kosten ganzer Gebäude oder deren Einrichtung überschlägig ermitteln, sondern wir sind auch in der Lage, uns die Kostenermittlung für gewisse Bauarbeiten, wie insbesondere für Rohr-legearbeiten, für elektrische Anlagen u. a. wesentlich zu erleichtern.

Wenn die Kostenermittlung dieser Anlagen nach Nutzeinheiten auch erst innerhalb der genauen Kostenanschläge erfolgt, so müssen wir doch schon an dieser Stelle darauf eingehen, und zwar aus einem rein äußerlichen Grunde, weil es sich nämlich empfiehlt, die einzelnen Mittelpreise nach Nutzeinheiten bereits in diesem ersten Teil des Buches unter den einzelnen Gebäudegattungen mit anzufügen.

Die genauen Kosten für die Herstellung der Wasserleitungs- und Lichtanlagen sowie der elektrischen Anlagen lassen sich erst genau ermitteln, wenn für alle diese Arbeiten genaue Sonderentwürfe aufgestellt sind, welche die Feststellung jeder einzelnen Rohroder Drahtlänge ermöglichen.

Nun fehlt es in den meisten Fällen zur Aufstellung dieser Sonderentwürfe während der allgemeinen Entwurfsbearbeitung nicht nur an der nötigen Zeit, sondern derartige Sonderentwürfe wären auch an und für sich zu der Zeit noch verfrüht, weil gerade für diese Anlagen bei der weiteren Durcharbeitung des Bauentwurfs und während der Ausführung selbst noch meist so viel Änderungen sich ergeben, daß die zu früh bearbeiteten Sonderentwürfe schließlich für die Ausführung doch mehr oder weniger nutzlos sein würden. Man geht deshalb immer mehr dazu über, für die obengenannten Arbeiten selbst in den genauen Kostenanschlägen nur Summen aufzuführen, welche auf Mittelpreisen nach Nutzeinheiten beruhen. So werden bei Wasseranlagen die Gesamtkosten nach den Mittelpreisen für je eine Zapfstelle berechnet, bei Gasleitungen bildet die Zahl der Gasauslässe die Summe der Nutzeinheiten, bei elektrischen Lichtleitungen die Zahl der Anschlußstellen. Nun ist es ja ohne weiteres klar, daß derartige Einheitspreise sehr verschieden sein müssen, denn in einem Hause, wo sehr viel Zapfstellen unmittelbar nebeneinander angebracht werden, sind die Kosten für die gesamten Leitungen, und zwar auf die Zapfstellen verteilt, natürlich wesentlich geringer, als in einem anderen Hause, wo nur sehr wenig Zapfstellen, aber in weiten Entfernungen voneinander vorhanden sein müssen.

Die Nutzeinheitspreise für diese Einzelanlagen haben deshalb auch nur Wert, wenn sie sich auf ähnliche Verhältnisse beziehen; man wird also nicht die Leitungskosten je eines Easauslasses, welche sich bei einem Wohnungsbau ergeben haben, unmittelbar auf einen Kirchenbau übertragen können. Aus diesem Grunde müssen wir diese Nutzeinheitssätze nach den einzelnen Gebäudegattungen getrennt angeben, und daher bringen wir sie bereits in diesem Teil des Buches.

Trotzdem werden auch die Nutzeinheilssätze, welche ähnlichen Gebäuden entstammen, mit Vorsicht zu verwenden sein, da auch bei den gleichen Gebäuden große Verschiedenheiten eintreten können. Zu bemerken ist auch, daß bei diesen Einheitspreisen die Kosten für die Anschlüsse an die öffentlichen Leitungen nicht mit enthalten sind.

5. Jährliche Unkosten.

Die Frage nach den jährlichen Unkosten eines Baus wird nicht immer sofort aufgeworfen, meist wird sie sogar erst kurz vor Fertigstellung des Baus angerührt, wenn es sich um die Bereitstellung der Mittel für den Haushalt handelt. Die Frage ist auch in ihrem vollen Umfang nicht einmal durchweg technischer Natur, immerhin wird ein Baumeister mitunter gezwungen sein, auch über die Ausgaben von weniger technischer Natur sich zu äußern, es dürften deshalb auch hierüber Angaben erwünscht sein.

Die jährlichen Unkosten, welche durch die Benutzung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage entstehen, sind im einzelnen folgende:

a) Die Zinsen des gesamten Anlagekapitals. Diese Zinsen stellen sich entweder als die Zinsen einer Anleihe dar, beispielsweise bei städtischen Gebäuden, oder als Hypothekenzinsen bei Privatgebäuden; erstere betragen zurzeit etwa 47₈—4% v. H.,

letztere für Hypotheken an erster Stelle 4,5 v. H., für Hypotheken an zweiter Stelle 47₂-5 v. H.

b) Die Abschreibungs- oder Tilgungskosten. Diese sind nötig, damit in dem Augenblick, in welchem ein Gebäude abgebrochen werden mutz, das Anlagekapital bereits getilgt ist. Die Höhe der Abschreibungs- oder Tilgungskosten richtet sich demnach nach dem Zeitraum, innerhalb dessen ein Gebäude benutzbar bleibt. Dieser Zeitraum sollte, wenn man eine volle wirtschaftliche Ausnutzung der verwendeten Kostensumme erreichen will, so lange dauern, als das Gebäude bei guter, sorgfältiger Unterhaltung in seinem Bestand erhalten bleiben kann. Das ist bei Holz- und Fachwerkbauten ein Zeitraum von mindestens 70 Jahren, bei Massivbauten in der üblichen Ausführung mindestens 100 Jahre, bei Massivbauten in besonders dauerhafter Ausführung (öffentliche Gebäude in gutem Werkstein) mindestens 200 Jahre. Nur bei solchen Gebäuden, welche durch die Art ihrer Benutzung einer besonders starken Abnutzung unterliegen, vermindern sich diese Fristen ausnahmsweise. So wird die Dauer massiver Backöfen auf dem Lande nur auf etwa 20 Jahre, die Dauer von hölzernen Abtrittsgebäuden höchstens auf 50 Jahre zu bemessen sein. Heutzutage kommt es aber auch immer häufiger vor, datz man die Tilgungs- nicht der Lebensdauer des Bauwerks gleichsetzen kann, sondern datz sie von vornherein bedeutend kürzer bemessen werden mutz. So bei allen Gebäuden, welche nur vorübergehenden Zwecken dienen, wie z. B. Baubureaus und alle Notbauten, welche nach Fertigstellung des endgültigen Baus wieder abgerissen werden müssen, Bauten, welche nur auf ermietetem Gelände errichtet werden und nach den Bestimmungen des Mietsvertrags am Schluß des Mietsverhältnisses wieder beseitigt werden müssen, u. a. m.

Aber auch abgesehen von diesen Fällen wird man heute mehr als früher bei unserer schnell fortschreitenden Entwicklung damit rechnen müssen, datz ein Gebäude schon eher abgerissen werden mutz, als es sein baulicher Zustand verlangen würde. Es sollen damit nicht die Fälle gemeint sein, bei denen ein noch in gutem Zustand befindliches Gebäude abgerissen wird, weil eine Stratze aus Verkehrsrücksichten verbreitert werden mutz, eine Eisenbahn angelegt wird, oder weil auf der Stelle von Wohnhäusern plötzlich ein Warenhaus, eine Fabrik, ein öffentliches Gebäude errichtet werden soll. Derartige Fälle sind nicht voraussehbar und können deshalb auch für die Höhe der Tilgung nicht in Rechnung gezogen werden. Aber man mutz heute mehr als früher damit rechnen, datz ein Gebäude ganz allgemein für seine eigene Zweckbestimmung schneller veraltet als früher.

Wohnhäuser ohne neuzeitliche Einrichtungen, wie Sammelheizung, Aufzüge usw., können durch die Errichtung neuer Häuser in der Nachbarschaft, welche den Anforderungen der Neuzeit mehr entsprechen, plötzlich stark in ihrem Werte sinken, Schulen und Verwaltungsgebäude können in ihrer Verwendbarkeit plötzlich stark leiden, wenn durch irgend ein Gesetz oder einen Beschluß Änderungen eingeführt werden, welche auf die Anforderungen an die Räumlichkeiten bedeutend einwirken. Fabrikanlagen können durch eine einzige neue Erfindung in ihrem Werte erheblich einbüßen, weil der Betrieb in ihnen den Wettbewerb mit neuen Anlagen nicht mehr aufnehmen kann. Neue Wohnhäuser werden abbruchsreif, weil die Gegend, welche bisher Wohngegend war, sich zu einer Geschäftsgegend umwandelt. Alle diese Fälle kann man ja allerdings auch nicht auf Jahre vorher berechnen, aber die Häufigkeit dieser Fälle sollte doch Veranlassung geben, datz man die Tilgungsdauer ganz allgemein möglichst niedrig bemitzt. So schreibt

die Regierung neuerdings bei städtischen Anleihen auch verhältnismäßig kurze Tilgungsfristen vor, nämlich mindestens 1 v. H., für gewisse Anlagen sogar noch mehr (Kanalisation mindestens 1% o. H., Straßenanlagen mindestens 2 v. H.).

Allerdings ist hierbei wohl auch die Erwägung maßgebend, daß nicht abzusehen ist, ob nicht die Zukunft noch ganz neue Anforderungen an die Gemeinden stellt, so daß es für die Finanzkraft der Gemeinde gut ist, wenn sie einen nicht zu langen Wechsel auf die Zukunft zieht.

Nach alledem wird man gut tun, mit der Tilgungsdauer niemals über einen Zeitraum von 50 Jahren hinauszugehen; will man aber im einzelnen Falle mit der nötigen Sorgfalt vorgehen, so bleibt nichts anderes übrig, als die Gesamtanlagekosten je nach ihrer geringeren oder größeren Abnutzung zu teilen. Was bisher gesagt worden ist, bezog sich nämlich streng genommen nur auf die Gebäudeanlage. Die Erundstückskosten können eigentlich bei der Bemessung der Tilgungssumme ganz außer Ansatz bleiben, denn das Grundstück nutzt sich nicht ab. Nach den heutigen Verhältnissen braucht man auch kaum mit einer Wertverminderung zu rechnen, da im Gegenteil die Grundstückswerte im allgemeinen durchweg steigen. Wenn trotzdem den Städten für Erundstücksankäufe eine ziemlich hohe Tilgung vorgeschrieben wird, so hat das zweifellos ebenfalls nur den Zweck, daß die Gemeinden nicht allzuviel Schuldenlasten ansammeln. Andererseits muß man aus den Gebäudekosten diejenigen Summen aussondern, welche einer ganz besonders starken Abnutzung ausgesetzt sind, wie hauptsächlich alle Maschinenanlagen. Wo diese im Verhältnis zu den sonstigen Gebäudekosten nur einen kleinen Bruchteil ausmachen, ist es allerdings ebenso angebracht, die jährlichen Unterhaltungskosten irrt ganzen so hoch zu bemessen, daß mit deren Hilfe auch eine Erneuerung der Maschinen zur angemessenen Zeit vorgenommen werden kann; wo aber die Maschinenanlagen von größerem Umfang sind, vor allem also bei Maschinenhäusern selbst, wird man für die Kosten der Maschinen-und ähnlichen Anlagen einen besonderen Tilgungssatz annehmen, und zwar ist hierfür durchschnittlich ein Tilgungssatz von 10 v. H. üblich, welcher einer Lebensdauer von etwa 8 Jahren entspricht. Nähere Angaben hierüber finden sich bei den einzelnen Gebäudegattungen, vgl. namentlich die Angaben über Fabriken.

Die gebräuchlichen Tilgungstafeln, welche für die Berechnungen bei Geldanleihen irrt Gebrauch sind, sind meist gar nicht für derart hohe Tilgungssätze aufgestellt. Für bauliche Anlagen kann aber manchmal ein noch viel höherer Tilgungssatz nötig werden, wenn nämlich Gebäude von vornherein nur für eine kürzere Zeitdauer errichtet werden, wofür bereits oben einige Fälle angeführt wurden. Noch häufiger tritt der Fall ein, daß Gebäude oder Gebäudeteile nur auf eine kürzere Zeit angemietet werden, und daß infolgedessen diejenige Kostensumme, welche zur besonderen Herrichtung der Räume erforderlich wird, innerhalb der Mietszeit getilgt werden muß. Der so ermittelte Tilgungssah ist alsdann der Miete zuzurechnen.

Für alle diese Fälle ist die nachstehende Zusammenstellung verwendbar, welche unter der Voraussetzung aufgestellt ist, daß die Zahlungen nur jährlich erfolgen, und daß die Schuldsumme jährlich um den Tilgungsbetrag einschließlich der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen, jedoch nur in ganzen Zahlen, verkürzt wird.-Jn der Zusammenstellung ist die zur Tilgung erforderliche Anzahl der Jahre angegeben und ferner der Restbetrag, welcher beim letzten Jahre noch außerdem zurückgezahlt werden muß.

Tilgung

von

1118 K S i? 8 i g iq 8 g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

OOOHHHrH(N(M(M(^cOcO^ iO CO l> 00 05 O (N iO OO' CO (N

'—i i—I i—I H (M CO

Tilgungszeiten für Werte bei einer jährlichen

Verzinsung von

3,0 v. H.

3,5 v. H.

4,0 v. H.

4,5 v. H.

5,0 v. H.

Tilg.-    Schuld-    Tilg.-    Schuld-    Tilg.-    Schuld-    Tilg.-    Schuld-    Tilg.-    Schuld-

Dauer    rest    Dauer    rest    Dauer rest    Dauer rest    Dauer    rest

in    von je    in    von je    in    von je    in    von je    in    von je

Jahren    100 JL    Jahren    100 JL    Jahren    100 JfL    Jahren    100 JL    Jahren    100 JL

©CSSISggggSSgSgS&'SgS

^ CO    _

^ § y 5 1

ro‘ -    ⁵

§ Zs-

CP « ®

LS 3

f g Z-•......—---—-

H -£ to OS 00 S co 00 1-,    pp wp (ä MO #. M M O M OM

2. | 4, §2»§oS§2gäSSSS5SSgmS'gSSb§

| Or®.

ALL

05 00 I> CO IO ^ co

OJ ^ Ü1 OI -q 00 CO

8 5,

2 2^ PP P P P P P P PP P w H p ÜX WM M O M W w to W

k5S&»wm“2S2 & S & 2 m S'oV§'"2'® S h

MMK)lsDb31s5b5WOJÜ5^^ÜX^ <lCs)HKI^00 00OC0O3H<iO3Kl

g cs _

je, "

OT¹ O CP

W^ÜICioooiXiOhojüi

So -P^^paxoo^x^oxppaxco*.oxt>500^oa5000H^

f 3- oS§SgS^8ri§2gg'S L £ S 8 8 ri 5 £ 8 g g

P Ö-------------

-ö 51

3 co -----:__

S    P    P

^    P    ^    ^    ^    02    05    bO    05    Qi    O)    02    O O)    Ox    Ox    CO    ^    ^

5    ro    S    “    ®    g    2    g    £    g    ►    fe    g    g    “    S    S'u'o'S    S'®    S    §S    S    g

K 6#------

3 I ^ o, ^ oo <o <o £ 5 E £ £ g £2 g & gi 53 § g g? £ g g Ü «

■ ~ : ------—-:—:— -:-: :-—-----

—*    “+l

<-*    $©    oo    h-i    I_i

g    s    e    2    g    s    &    g.    s    g    §g    £2    s    g    §    § g -    g    g    lg    s    «    «    $3    s

'S <v

Außer den Zinsen muß für je 100 JL Kapital zur Tilgung aufgewendet werden:

Die Tilgung soll beendet sein in

bei einem

von

3,0 v. H.

3,5 v. H. 4,0 v. H.

4,5 v. H.

2 Jahren

10

15

49,261

23,904

15,465

11,247

8,723

20

5,376

25

30

3,722

2,867

40

2,101

50

1,326

60

70

80

0,886

0,613

0,433

90

0,311

0,225

0,164

OOOOOOmm|;505W00müiw©

\ s n n

ÜiQQOOiOOOJÜJ^lKIOiCO^OH^^O

Ov in Ov oq_ m oi co ^ t> q cd    h 7—i o

P CO~ vO~ O 00 ^ GO (P H t-h' o o" ö* © © ©*

48,913

23,437

14,901

10,689

8,137

4,811

3,187

2,243

1,639

0,934

0,560

0,345

0,216

0,137

0,087

0,055

5,0 v. H.

48,780 23,202 14,706 10,473 7,950 4,634 3,024 2,095 • 1,461 0,827 0,477 0,282 0,169 0,102 0,062 0,038

6,0 v. H.

48,544

22,857

14,354

10,118

7,586

4,296

2,718

1,822

1,264

0,646

0,344

0,187

0,103

0,057

0,031

0,017

c) Die Kosten für die bauliche Unterhaltung. Hierzu rechnet man die Ausgaben für alle diejenigen baulichen Arbeiten, welche nötig sind, um einen Bau in gutem baulichen sowie brauchbaren Zustand zu erhalten. Da wo es sich um Feststellung dieser Kosten für einen Haushaltsplan handelt, versteht man allerdings im engeren Sinne nur diejenigen Kosten darunter, welche dem Eigentümer zur Last fallen, nicht aber solche, welche der Mieter zu leisten hat. Im allgemeinen sind diese letzteren nur gering, sie beschränken sich meist auf den Ersatz zerbrochener Fensterscheiben und auf das Bohnen und Wachsen von Stab- und Parkettfußböden, während die Anstrichunterhaltung gewöhnlicher Fußböden Sache des Eigentümers ist.

Zur baulichen Unterhaltung gehört danach vor allem die Instandhaltung der Wände, Dächer, Fußböden, Decken, Türen, Fenster, Heizungsanlagen, Wasser-, Gas- und elektrischen Anlagen, ferner auch die Erneuerung des Anstrichs an allen Bauteilen und die Erneuerung an Tapeten. Für diese letzteren sind bei fiskalischen Bauten bestimmte Zeiträume festgesetzt, innerhalb welcher nur eine Erneuerung statthaft ist; werden sie in kürzeren Fristen nötig, so ist der Nutznießer zu den Kosten verpflichtet. So darf bei Militärbauten Kalk- oder Leimfarbenstrich vor 3 Jahren, Olfarbenanstrich vor 6 Jahren und Tapezierung vor 9 Jahren nur ausnahmsweise erneuert werden.

Man unterscheidet im übrigen auch noch bei der baulichen Unterhaltung laufende Arbeiten, d. h. solche, die in jedem Jahr mehr oder weniger in gleichmäßigem Umfang auszuführen sind, und außergewöhnliche Arbeiten, welche nur in sehr großen Zwischenräumen notwendig werden. Dazu gehört selbstverständlich die Erneuerung ganzer Gebäudeteile. Eine solche Erneuerung ist insofern ganz anders zu behandeln, als durch sie der bauliche Zustand nicht nur auf gleicher Höhe gehalten, sondern gewissermaßen verjüngt wird. Auch die Umdeckung der Dächer kann man noch zu den außergewöhnlichen Arbeiten rechnen, schon weil eine solche Umdeckung meist auf eine mehr oder weniger vollständige Neueindeckung hinausläuft.

Als Umdeckungsfristen für die einzelnen Dacheindeckungen kann man etwa folgende Zeiträume annehmen:

Schindeldächer von weichem Holz . . „    „ hartem Holz . .

. .    15 Jahre

20

Strohdächer Rohrdächer Zinkdächer.

Ziegeldächer

Die Kostenhöhe der laufenden Unterhaltungsarbeiten wird in der Regel nach Hundertsteln der Neubaukosten geschätzt und schwankt zwischen 0,2 und 2 v. H. Genauere Angaben sind bei den einzelnen Eebäudegattungen gemacht, hier sei nur noch erwähnt, daß auf die Höhe dieses Satzes folgendes von Einfluß ist.

1. Die Art der Ausführung des Baus. Je dauerhafter ein Bau hergestellt ist, um so weniger Unterhaltungskosten wird er verursachen. Im allgemeinen sind die Mittel zur dauerhafteren Ausführung auch immer die teureren. Die Verwendung höherer Kosten für einen Bau bringt also in den meisten Fällen den Vorteil mit sich, daß die Unterhaltungskosten um so geringer werden. Aus diesem Grunde macht sich vielfach eine teurere Ausführung im Laufe der Zeit bezahlt, so der Massivbau gegenüber dem Holzfachwerk, die Verwendung von Granitstücken an Stelle von Eisensäulen, welche

25

30

30

40

einen fortgesetzt guten Anstrich erfordern, die Herstellung von kupfernen Dachrinnen an Stelle von Zinkrinnen usw.

Natürlich kommen auch umgekehrt Fälle vor, wo billigere Mittel auch geringere Unterhaltungskosten nach sich ziehen: Asphaltfutzboden auf Fluren erfordert beispielsweise fast gar keine Unterhaltungskosten.

Im Zusammenhang mit der Art der Ausführung steht der zweite Einfluß:

2.    Das Alter des Baus. Ein Bau kann mit noch so dauerhaften Baustoffen errichtet sein, eine unbegrenzte Dauer hat kein Baustoff. Ein Bau kann noch so fest ineinander gefügt sein, im Laufe der Zeit lockert sich selbst das festeste Gefüge. Der Einfluß des Alters kann deshalb auch selbst durch eine noch so sorgfältige Unterhaltung nicht ganz aufgehoben werden. Mit zunehmendem Alter müssen notwendigerweise die Unterhaltungskosten größer werden, und Zwar sowohl die laufenden, als auch ganz besonders die außergewöhnlichen, bis schließlich die Unterhaltungskosten so groß werden, daß sie mit dem dadurch erreichbaren Zweck nicht mehr im richtigen Verhältnis stehen. Das ist der Zeitpunkt, wo aus wirtschaftlichen Gründen ein Abbruch erfolgen muß.

3.    Die Lage des Baus ist natürlich ebenfalls von Einfluß. Da, wo ein Bau stark dem Wind und Wetter ausgesetzt ist, wird der Zeitpunkt, zu welchem ein Abbruch wirtschaftlich geboten ist, bedeutend eher eintreten. Die Kosten der Unterhaltung verteilen sich auf eine kürzere Spanne Zeit, sind also für das Jahr größer.

4.    Die Art der Benutzung. Ein Gebäude, welches einer starken Benutzung unterliegt, erfordert selbstverständlich mehr Unterhaltungskosten als ein Gebäude, welches wenig benutzt wird. Ist es bei den dem Wetter stark ausgesetzten Bauten hauptsächlich das Dach, welches größere Unterhaltung erfordert, so drückt sich eine starke Benutzung ganz besonders in den höheren Kosten für die Unterhaltung der Fußböden aus. So ist bei Schulklassen schon nach 15—20 Jahren gewöhnlicher Kiefernholzfußboden derart abgenutzt, daß er höchstens nur noch als Blindboden für einen darüber anzubringenden sogenannten Verdopplungsfußboden zu verwenden ist. In Kasernen, Postschalterräumen, Bahnhofshallen würde Kiefernfußboden eine noch geringere Zeit dem größeren Verkehr Widerstand leisten. Hier macht sich deshalb ein härterer, wenn auch teurerer Fußboden unbedingt bezahlt.

In welcher Weise Neuerungen auch noch nebenbei auf die bauliche Unterhaltung einwirken können, beweist u. a. das Stauböl, welches bereits seit einer Reihe von Jahren umfangreiche Verwendung gefunden hat, um in vielbenutzten Räumen, wie besonders Schulklassen den Staub in der Luft zu vermindern. Es wird vereinzelt behauptet, daß die Verwendung dieses Stauböls eine schnellere Abnutzung der Fußböden zur Folge habe. Das dürfte aber doch wohl noch nicht so feststehen, wohl aber hat sich eine andere Folgeerscheinung bemerkbar gemacht, nämlich die, daß Wände und Decken bedeutend länger im Anstrich frisch bleiben, weil ja eben der Staub, der Wände und Decken im Laufe der Zeit schwärzt, lange nicht mehr in dem Umfang vorhanden ist.

d) Die Betriebskosten. Die hauptsächlichsten Betriebskosten, welche mit der Benutzung eines Gebäudes in Zusammenhang stehen, sind die Kosten:

1.    für die Beheizung,

2.    „ den Wasserbedarf,

3.    „    „ Lichtbedarf,

4.    „ Wege- und Gartenunterhaltung,

5.    „ die Reinigung u. a.

Schwatlo XVI.

1. Die Kosten der Beheizung.

Auf die Höhe der Heizungskosten ist von Einfluß:

a) die örtliche Lage.

Nach A. v. Humboldt und anderen nimmt die mittlere Temperatur bei höher gelegenen Orten um etwa 0,5° C auf je 100 m Höhe ab, und zwar erfolgt bei allmählichen Erhebungen in Tälern oder auf Hochebenen die Abnahme langsamer als bei steilen Hebungen des Geländes auf einem Berggipfel. Infolge der Lage auf den verschiedenen Breitengraden beträgt der Unterschied der normalen Jahrestemperatur zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Ort in Deutschland nach Dove etwa 5° C.

Nach 36jährigen Beobachtungen der Jahre 1848—1882 betrug die wärmste und die kälteste Temperatur einer fünftägigen Zeitdauer nach Hellmann:

in Memel .

„ Breslau. „ Görlitz .

„ Stettin .

„ Berlin .

„ Kiel . .' „ Hannover „ Darmstadt „ Kleve. .

.    + 17,9° und - 3,6°

+ 18,9°

+ 20,6°

+ 18,4°

-    3,0°

-    2,6°

— 1,8°

- 1,2°

— 0,3°

,, +0,1°

..    + 0,3°

„ +0,8°

Die Angaben für Berlin sind deshalb so hoch ausgefallen, weil die Abmessungen in der Mitte der Stadt gemacht sind, die Temperaturen sind in der näheren Umgebung reichlich um 1° niedriger.

Die statistischen Ermittlungen über die mittleren Monatstemperaturen können insofern für die Ermittlung der jährlichen Heizkosten verwertet werden, als sie Aufschluß geben über die erforderliche Jahresleistung der Heizung.

Wenn man nämlich den Unterschied zwischen der mittleren Zimmerwärme und der mittleren Monatswärme für das ganze Jahr feststellt, so erhält man eine Zahl, mit welcher man die bei jeder Zentralheizungsanlage zu berechnenden Wärmeverluste multiplizieren muß, um die Jahresleistung einer Heizungsanlage zu ermitteln.

Nun würde man aber eine zu hohe Summe erhalten, wenn man nicht erst noch den Unterschied der beiden Temperaturen durch Abzüge vermindern würde, und zwar erstens, weil die hauptsächlichste Heizleistung gewöhnlich für diejenigen Stunden des Tages erforderlich wird, an denen die Außentemperatur höher ist, als die mittlere Temperatur des ganzen Tages, und zweitens weil auch die schwächer zu beheizenden Räume den Durchschnitt der Zimmertemperatur herunterdrücken.

Die mittlere Monatstemperatur schwankt in den einzelnen Orten

„    9,8    „    14,1°

für April zwischen 4,7 und 10,1° ,. Mai

„ September „ 12,8 „

„ Oktober    „    6,6 „

Die Tatsache, daß im mittleren Deutschland im Mai und September nur noch zeitweise geheizt wird, läßt den Schluß zu, daß man zur Ermittlung der durchschnittlichen Jahresleistung gegenüber der mittleren Monatstemperatur nur einen Wärmegrad von

+ 13° gegenüberzustellen hat. Die so ermittelten Gesamttagesleistungen wird man aber, um auf Stundenleistungen zu kommen, selbst bei Dauerbetrieb nicht mit 24 zu multiplizieren brauchen, da selbst bei Dauerbetrieb die Zimmertemperaturen in den Nachtstunden bedeutend herabsinken, es wird vielmehr genügen, wenn man — für Wohnräume — das 20fache der Tagesleistungen rechnet.

Diese Stundenleistungen sind in der nachfolgenden Zusammenstellung für einige Orte ermittelt. Mit ihrer Hilfe könnte man aus der für den Entwurf einer Zentralheizanlage notwendigen Wärmeverlustermittlung ohne weiteres die erforderlichen Heiz-kosten ermitteln, wenn in diesen Wärmeverlustberechnungen alle einzelnen Teile mit demselben Wärmeunterschied berechnet würden. Das ist aber nicht der Fall, da bei den Wärmeverlusten nach anderen Räumen hin geringere Wärmeunterschiede in Ansatz gebracht werden müssen. Indessen sind diese Posten besonders bei Gebäuden, in welchen alle Räume geheizt werden, wenig ausschlaggebend, und die Zahlen lassen sich trotzdem sehr wohl verwerten, um einen Vergleich der Höhe der Heizkosten in verschiedenen Orten — bei sonst gleichen Verhältnissen — zu ermöglichen. Wenn danach in Berlin in einem Winter 100 M. Heizkosten aufgewendet werden, so betragen sie — gleichgute Heizungsanlage, gleiche Bauweise und gleiche Brennstoffkosten vorausgesetzt — lediglich wegen der größeren oder geringeren Außenkälte in:

108 Mo. 104 „

Memel. . Königsberg Köslin . . Posen . . Görlitz . . Breslau. Stettin .

Erfurt

133 M.

Kiel

135 „

Hannover Kleve . . Trier . . Darmstadt

96 „

125 „

93

117 „

87 „

115 „

86 „

115 „

110 „

Noch günstiger dürfte sich Straßburg i. E. stellen.

Natürlich kann es vorkommen, daß man selbst innerhalb ein und desselben Ortes je nach der mehr oder weniger geschützten Lage des einzelnen Hauses die Heizungskosten um 10—20 v. H. anders schätzen muß.

Tatsächlich werden im übrigen die rein rechnerisch ermittelten Kostenunterschiede nicht so groß sein, da in kälteren Gegenden schon durch die Bauart des Hauses ein größerer Schutz gegen die Kälte, also eine Herabminderung der Heizkosten erstrebt wird. Wir kommen damit auf die Einflüsse, welche

b) die Bauart der Gebäude auf die Heizkosten hat.

Welche Ersparnisse an Heizkosten sich durch eine andere Bauart erzielen lassen, läßt sich in jedem einzelnen Fall genau berechnen, und zwar mit Hilfe der Zahlenwerte, welche der Berechnung der Wärmeverluste zugrunde gelegt werden und außerdem derjenigen Zahlenwerte, nach welchen wir bereits eben die Unterschiede der Heizkosten von Wohnhäusern in den einzelnen Orten festgestellt haben. Wir geben deshalb nunmehr in der nachfolgenden Zusammenstellung diese Zahlen selbst, und zwar nicht nur für Wohnhäuser, sondern auch für Behördenhäuser, für Schulen und für Kirchen. Dabei ist für Behördenhäuser wegen der höchstens lOstündigen Benutzung nur eine 15stündige Heizdauer und wegen der etwa 30 Sonn- und Feiertage eine Verminderung der Monate um 2 Tage, für Schulen wegen der etwa 8stündigen Benutzung eine 12stündige Heiz-

bauet und wegen der Ferien eine weitere Verminderung um noch 3 Tage gerechnet. Bei den Zahlen für Kirchen sind nur 5 Tage im Monat gerechnet, mit Rücksicht jedoch auf den unterbrochenen Betrieb, trotz der geringeren erforderlichen Raumtemperatur eine lOstündige Heizdauer.

Summe der monatl. Temperatur-

Anzahl der jährlichen Heizstunden mal Temperaturunterschied in

Behördenhäusern

30 Monatstage 28 Monatstage 25 Monatstage 5 Monatstage unterschiede 20 Tagesstunden 15 Tagesstunden 12 Tagesstunden 10 Tagesstunden

Wohnhäusern

Schulhäusern

Kirchen

Memel .... Königsberg i. Pr. Köslin .... Posen .... Görlitz .... Breslau .... Stettin ....

87,5

87,4

80,5

75,6

74,0

73,1

71,1

Erfurt

69,6

Kiel

66,9

Berlin . Hannover Kleve . . Trier . . Darmstadt

64,5

61,9

60,2

56,2

55,8

52 500 52 440 48 300 45 360 44 400 43 860 42 660 41 760 40140 38 700 37 140 36120 33 720 33 480

36 750 36 708 33 810 31 752 31080 30 702 29 862 29 232 28 098 27 090 25 998 25 284 23 604 23 436

00 O

000

OOOOOOOOOOO

Die oft aufgeworfene Frage, ob in Schulen die Mehrkosten für Doppelfenster nicht schon durch die Ersparnis an Heizlosten aufgebracht werden, läßt sich danach wie folgt beantworten.

Nach den vom preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten für die Berechnung von Zentralheizungen eingeführten Zahlenwerten, welche für Fenster allerdings der Natur der Sache nach nur als sehr überschlägige Werte angesehen werden können, läßt 1 qm einfaches Fenster 5,0 — 2,3 — 2,7 Wärmeeinheiten mehr durch als ein Doppelfenster, also jährlich z. B. in Posen bei einem Schulgebäude 22 680- 2,7 — 61 236 WE. Da nun, wie wir später sehen werden, 1 kg Steinkohle etwa 3500 nutzbare WE. erzeugt, so sind für jedes qm einfache Fenster im Jahr rund 17,5 kg Steinkohle oder bei einem Preis von 2,5 Pf. für 1 kg rund 44 Pf. mehr erforderlich als für 1 qm Doppelfenster. Berechnet man die Mehrkosten eines Doppelfensters mit 20 JL für das Quadratmeter, so werden immerhin 2 v. H. der Zinsen diese Anlage durch die Ersparnisse an der Heizung gedeckt. Bei einem Wohnhaus in Königsberg erhöhen sich die Ersparnisse indessen schon auf 1 JL = 5 d. £>. Verzinsung.

Zweites Beispiel. In der Nähe von Stettin soll in besonders freier Lage ein Einzelwohnhaus erbaut werden, es fragt sich, inwieweit die Mehrkosten für die Verstärkung der Außenwände von 38 auf 51 cm schon durch die Ersparnis an Heizkosten gedeckt werden.

Der Unterschied der Wärmedurchlässigleit der beiden fraglichen Wandstärken beträgt 1,30— 1,10 — 0,20 WE. Bei der besonders freien Lage wird die Jahresleistung noch um 25 v. H. höher anzunehmen sein, also 1,25-42 660-0,2 — 10 887 WE. Bei gleichen Kohlenpreisen wie oben erspart demnach jedes Quadratmeter der stärkeren Wand rund 8 Pf. im Jahr an Heizkosten. Die Mehrkosten im Betrage von etwa 3 JL. machen sich also um die Hälfte bezahlt.

Größere Unterschiede als durch die Bauart des Gebäudes kann

c) durch die Art der Heizanlage selbst und durch die Wahl der Brennstoffe und deren Preise hervorgerufen werden.

Es ist allgemein bekannt, daß durch alle unsere Feuerungsanlagen der in den Brennstoffen wirklich enthaltene Heizwert nicht sehr ergiebig zur Ausnutzung kommt.

Recknagel hat festgestellt, daß von den verbrannten Brennstoffen durchschnittlich nutzbar abgegeben wurden

65 v. H.

bei Warmwasserheizung mit Koksfüllfeuerung

„ Niederdruckdampfheizung mit Koksfüllfeuerung .....50 „ „

65 „ „

„ Anthrazitdauerbrandöfen zur Versorgung mehrerer Räume von einer Feuerstelle aus „ Kachelöfen ohne Füllfeuerung mit Kohlenheizung ....    25 „ „

Bei den gebräuchlichen Gasöfen wird eine Ausnutzung bis zu 80 v. H. erzielt. Neuere Öfen¹ wollen bis zu 95 v. H. Heizwirkung nachweisen. Dabei ist jedoch nicht zu vergessen, daß bei der Gasbereitung selbst schon etwa 20 v. H. an Heizwert verloren geht.

Nach den der „Hütte", dem „Gesundheitsingenieur" u. a. Werken entnommenen Heizwerten kann man bei heutigen Durchschnittspreisen etwa folgende Nutzleistungen der einzelnen Brennstoffe annehmen.

Heizstoff

Holz . . . Torf . . . Braunkohle

kg

Briketts .

Oberbayr. Molassekohle Steinkohle.....

Englische . . Ruhr- ob. Saark Briketts . .

Gaskoks.....

Holzkohle (C 311C0₂)

Anthrazit.....

Masut......

Petroleum . . . . Spiritus 00 vol.

Heizgas .....

Elektr. Kraft . . .

cbm

KW.

Heizwert

WE.

im Durchschnitt

Davon

nutzbar

Preis für den Brennstoff

WE.

1000

nutzbare

WE.

in Pf. in Pf.

Heizkosten von 100 cbm umbauten Raumes im Jahr (2 Milk. WE.)

JUL

2820—4100

3800—4000

2700—5580

4800—4900

3 000

3 800

3 600

4 800

0,5

0,5

0,5

0,5

ist o

2,10

5200

5 200

0,5

5630—7840

5630—7610

6420—7840

7750

7000—7110

4800—5000

6 500

7 000

0,5

0,5

865

0,95

3,0

3,2

3,2

5,2

20

27

12

40

co o o o

CO

co

co

co

<TO CO '00 02

co o7 ^

co ^7    00    00

00

00    CO

t—l    Dl

CO    l—L

00 üi w ^ O O ts2 05

Uber die Betriebskosten von Zentralheizungen und auch deren Anlagekosten hat das Ministerium der öffentlichen Arbeiten 1892 in der Zeitschrift für Bauwesen statistische Nachweisungen veröffentlicht, welche indessen für die heutigen Verhältnisse etwas veraltet sind, — sie umfassen die Jahre 1875—1890 — da sowohl die Preise sich wesentlich

geändert haben, als auch die Ausführungsarten der Zentralheizungen sich wesentlich vervollkommnet haben. Aus diesem Grunde wird deshalb auf eine Wiedergabe der Ergebnisse verzichtet und vorgezogen, einige neuere Zahlen anzuführen.

Das sächsische Landesmedizinalkollegium hat 1903 die täglichen Betriebskosten für 100 cbm zu heizender Räume wie folgt ermittelt:

0,16 JL

Dampfwasserheizung . 0,15 „

Dampfluftheizung. . . 0,15 „

Über die Heizkosten im Vergleich zur Größe der Gebäude hat Stadtbauinspektor Meyer an den städtischen Gebäuden in Charlottenburg für die beiden Winter 1904/05 und 1905/06 Untersuchungen angestellt. Danach betrugen die jährlichen Brennstoffkosten auf 100 cbm umbauten Raumes

bei Ofenheizung und Brikettfeuerung (100 kg = rund 1,40 JL) als Mittelwert aus 2 Schulen (Grenzwerte: 14,72—19,55 JL).........

„ Warmwasserheizung und Kohlenfeuerung (100 kg = 2,50 JL) als

Mittelwert aus 3 Schulen (11,60—13,80 JL)............

„ Warmwasserheizung und Koksfeuerung (Ibl Koks — 0,80 JL) als Mittelwert aus 5 Schulen (7,85—12,15 JL).........

desgl. als Mittelwert aus 1 Behördenhaus (13,35—14,15 JL) desgl. als Mittelwert aus 3 Wohnhäusern (10,80—17,40 JL) bei Niederdruckdampfheizung und Koksfeuerung als Mittelwert aus 2 Schulen (8,8—10,65 JL)....................

Aus diesen Werten geht hervor, das; Ofenheizung um 100 v. H. und Warmwasserheizung um 10 v. H. teurer war als Niederdruckdampfheizung. Im übrigen ist zu beachten, daß die Preise noch um 7 v. H. für das Holz zum Anfeuern und um 20 v. H. infolge der eingetretenen teureren Preise zu erhöhen sind.

Rechnet man danach die so erhöhten Preise auf Neubauwerte (16,00—20,00 JL) für das Kubikmeter umbauten Raumes um, so werden diese naturgemäß noch unsicherer, dürften aber immerhin für eine erste oberflächliche Ermittlung ausreichen.

Danach sind auf je 1000 JL Neubaukosten an jährlichen Heizkosten zu rechnen:

Luftheizung

Heißwasserheizung . .0,13 JL. Heißw asserluftheizung . 0,13 „

17,26 JL

13,15 „

-    10,67 „

-    13,75 „

-    14,84 „

9,74 „

bei Ofenheizung . .

im Durchschnitt „ Warmwasserheizung ....    10,00—18,00 „

14,00 „

„ Niederdruckdampfheizung . .    11,00—20,00 „

15,50 „

im Durchschnitt

im Durchschnitt

in Wohnhäusern in Behördenhäusern in Schulen 18,00—28,00 JL 12,00—19,00 JL. 9,00—14,00 JL. 24,00 „

16,00 „ 8,50—10,50 „ 9,50 „ 7,20—12,20 „ 10,00 „

12,00 „ 5,00— 9,00 „ 7,00 „ 5,50—10,00 „ , 7,70 „

Liegt bereits die genaue Wärmeverlustberechnung für ein Gebäude vor, so findet man nach einem allgemein gebräuchlichen Erfahrungssatz die für einen Winter erforderliche Koksmenge in kg, wenn man die Anzahl der stündlich erforderlichen Wärmeeinheiten mit 0,45 multipliziert.

Allen bisherigen Erörterungen ist eine mittlere Wintertemperatur zugrunde gelegt. Der Unterschied zwischen den gewöhnlichen kältesten Temperaturen und den außer-

gewöhnlichen beträgt etwa 12—18°. Nimmt man für eine derart außergewöhnliche niedrige Temperatur selbst nur einen Zeitraum von 3 Wochen an, also etwa ein Zehntel der Jahresheizdauer, so werden sich dadurch die Heizkosten für einen außergewöhnlich strengen Winter um rund 10—20 v. H. höher stellen. Wirkliche Ermittlungen hierüber sind nicht bekannt. Dagegen hat man in Amerika festgestellt, daß ein neues Schulgebäude im ersten Jahre 10 v. H. mehr Brennstoffe verbraucht als in den folgenden, was durch den im Mauerwerk noch vorhandenen Wassergehalt wohl erklärlich erscheint.

2. Der Wasserbedarf.

Die Menge des Wasserbedarfs ist hauptsächlich von der Benutzung des Gebäudes abhängig und deshalb sehr verschieden. Nähere Angaben hierüber können daher nur bei den einzelnen Gebäudegattungen gemacht werden. Uber den Wasserverbrauch ganzer Städte werden bei den Wasserwerken nähere Aufschlüsse gegeben. Auch der Preis des Wassers ist ein sehr verschiedener. Wir wollen den Fall hier nicht weiter erörtern, wo der Wasserbedarf noch ohne bare Betriebskosten gedeckt wird, weil er sich heute nur noch auf wenige kleinere Orte beschränkt und weil selbst für Anstaltsansiedlungen von weniger als 1000 Personen, wie für Irrenanstalten usw., heutzutage die Einrichtung besonderer Wasserwerksanlagen unabweisbares Bedürfnis ist. In 43 größeren Städten Deutschlands betrug 1903 der Preis eines Kubikmeters Wasser zwischen 3,3 und 24,8 Pf. Als Durchschnittspreis kann man 16 Pf. betrachten. (Die Gesamtausgaben, also ausschließlich Verzinsung des Anlagewertes, haben bei diesen Werken 0,7—9,8 Pf., im Mittel etwa 4 Pf. betragen.)

3. Der Lichtbedarf

steht zwar an und für sich mit der Größe des Hauses in gewisser Beziehung, noch mehr als die Größe des Hauses sind aber für die Höhe der Beleuchtungskosten die Ansprüche an den Grad der Helligkeit und die stündlichen Einheitskosten der betreffenden Lichtquelle maßgebend.

Für den Grad der Helligkeit gibt es zwar ebenso wie für die Wärme ein wissenschaftliches Einheitsmaß, nämlich die Normalkerze, indessen ist die Zahl der Normalkerzen leider nicht so leicht ablesbar wie die Wärmegrade am Thermometer, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die Lichtstärke von der Entfernung der Lichtquelle abhängt, also an jeder Stelle eines Raumes eine andere ist.

Auch der Anspruch des Menschen ist in bezug auf Licht lange nicht so gleichbleibend und gleichmäßig wie der Anspruch an Wärme. Das menschliche Auge hat sich so schnell an die stärkeren Lichtquellen der neuen Zeit gewöhnt, daß wir längst nicht mehr mit der Lichtstärke auskommen, bei der unsere Vorfahren die feinsten Arbeiten zustande gebracht haben. Ob und wieweit dieses Lichtbedürfnis auch in Zukunft noch mehr wachsen wird, läßt sich nicht ermessen.

Aus all diesen Gründen ist es wohl auch zu erklären, daß genaue Ansprüche in bezug auf die Stärke der künstlichen Beleuchtung — die natürliche kommt in diesem Zusammenhang nicht in Frage — wenig oder gar nicht festgelegt sind, allgemein bekannt ist nur die Forderung Cohns aus Breslau, nach welcher auf den Plätzen der Schüler mindestens 10 Meterkerzen Helligkeit vorhanden sein soll. Neuerdings scheint es, als ob man diese Helligkeit nicht mehr für ganz ausreichend ansehen möchte. Übrigens kommt es bei der

Beleuchtung in den Gebäuden auch durchaus nicht immer auf die Stärke der Lichtquelle an, besonders in allen Nebenräumen, Fluren, Treppen usw. genügt das Vorhandensein einer bestimmten Anzahl von Lichtquellen, die Stärke derselben ist alsdann immer ausreichend. Infolgedessen darf man auch bei der Berechnung, welche Beleuchtungsart sich im Betrieb am billigsten stellen wird, nicht ausschließlich nach den Einheitskosten auf 1 Meterkerze gehen, sondern man mutz auch die Betriebskosten je eines Beleuchtungskörpers unabhängig von seiner Lichtstärke in Betracht ziehen.

Die Zahl der Lampen oder gar die Zahl der Gesamtkerzenstärken in einem Gebäude schon vor der Entwurfsbearbeitung etwa nur nach der Zahl der Nutzeinheiten oder nach der Eesamtkostensumme einigermatzen richtig zu schätzen, ist kaum möglich, genügt doch beispielsweise bei großen Fluren für je 100 cbm umbauten Raumes eine Flurlampe, während unter Umständen schon für einen Vorflur kleinster Abmessungen, also etwa 6 cbm, ebenfalls eine Lampe erforderlich ist.

Auch selbst bei einem fertigen Gebäude aus der Zahl der angeordneten Lampen unmittelbar den Jahresverbrauch an Beleuchtungsstoff zu errechnen, ist kaum möglich, da es schwierig ist, vorher festzustellen, wieviel Stunden jede Lampe leuchten wird. Die Brenndauer ändert sich auch außerdem zu leicht infolge außerordentlicher Benutzungen, die nicht vorauszusehen sind.

Die Militärverwaltung hat in ihrer Earnisonverwaltungsordnung Höchstzahlen für die Brennstunden im Jahr festgesetzt, nämlich:

1220—1340 für Wohnstuben,

3700

„ Wachtstuben,

3500

„ Flur, Treppen, Aborte usw.,

1650

„ Stratzeulaterneu.

Die Höchstzahl für Wohnstuben wird für andere als militärische Betriebe kaum verwendbar sein, während die übrigen Angaben immerhin auch für andere Anstalten einen Anhalt zu geben vermögen. Im übrigen ist man jedoch bei den Voranschlägen für den Jahresbedarf lediglich auf die Angaben über die Gesamtkosten bei ähnlichen Anstalten angewiesen, von denen einige Zahlen, soweit solche überhaupt bekannt sind, bei den einzelnen Gebäudegattungen gegeben werden sollen.

Eine weitaus größere Fülle von Angaben als über die Gesamtbedarfsmenge an Leuchtstoff steht dagegen über den Verbrauch an Leuchtstoff innerhalb einer Stunde und die Kosten für eine Brennstunde und eine Normalkerzenstärke zur Verfügung. Fast jede Verbesserung an einer Lampe — und auf welchem Gebiet werden heutzutage mehr Erfindungen gemacht, als auf dem Gebiet der Beleuchtungstechnik? — wird mit der Behauptung angepriesen, daß durch sie die Lichtstärke erhöht, die Kosten aber vermindert würden. Gas und Elektrizität laufen sich gegenseitig den Rang ab. Dabei beruhen die Kohlenberechnungen jedesmal auf anderen Grundpreisen, so daß es schwer ist, aus diesen allgemeinen Berechnungen wirklich das Günstigste für einen besonderen Fall herauszufinden. Kostenangaben ohne gleichzeitige Auskunft über die Verbrauchsmenge oder über den zugrunde gelegten Einheitspreis sind daher von zweifelhaftem Wert. Im nachfolgenden sind aus dem Grunde nur Angaben wiedergegeben, bei denen auch die Verbrauchsmenge feststeht, so daß für jeden einzelnen Fall die wirklichen Kosten durch Einsetzen des Ortspreises für den Leuchtstoff jederzeit umgerechnet werden können.

Bei einer Benutzung von 1000 Stunden:

Licht-

Lichtart

stärke

des Lichtkörpers

je einer Hefnerkerze

Ge-

HK

Lichtstoff

verbrauch

Licht

stoff

kosten

Unter*

halt-

JL

kosten

JL

Lichtstoff-

verbrauch

Licht-

stoff

kosten

JL

Unter«

halt

samt

kosten

kosten

JL

JL

A. Petroleum-, Spiritus- und Azetylenbeleuchtung. (Bostenannahme für 1 1 Petroleum: 0,20 M. (1 kg = 0,23 Jl); für 1 1 Spiritus: 0,30 M.; für 1 cbm Azetylen 1,50 JUL) Petroleumdochtlicht:

a)    Großer Rundbrenner⁴)    .    .

b)    Doppelflachbrenner⁴) . . .

c)    Bleiner Rundbrenner⁴) . .

Petroleumglühlicht²)......

Spiritusglühlicht⁴).......

Azetylenlicht²).........

Azetylenglühlicht²).......

I I Oi I M 05 OO I I Ol O bO 05

225 1 125 1 100 1

125 1

45

25

20

37,5

2,25

1,25

1,00

4,50

2,7 1

0,54

0,03

0,57

. 4,0 1

5,0 1

1,5 1

2,1 1

1,0 cbm 0/4    „

0,78

0,04

0,82

1,00

0,30

0,63

1,50

0,60

0,05

0,06

0,12

0,30

0,12

1,05

0,30

0,75

1,80

0,72

Schnittbrenner²) Rundbrenner²) .

B. Steinkohlengasbeleuchtung. (Bostenannahme für 1 cbm:

cbm

0,15 M.)

2,55

0,05

1,50

70

bestes⁴)

90

Juwelbrenner⁴) . . .

Lucaslicht 0.....

Lucaskompressorlicht ³) . Hängendes Glühlicht⁴)

40

420

1250

90

125 cbm 125 „ 100 „ 500 „ 1000 „

18,75

18,75

15,00

75,00

150,00

15,00

3,75

3,75

3,00

15,00

14,00

3,00

bestes . .

110

13,50

2,70

1,8    ff

1.4    „

2.5    ,, 1,2 „ 0,8 „ 1,1 „ 0,8 „

0,27

0,03

0,05

0,21

0,38

0,18

0,12

0,17

0,12

Q/04

0,07

0,04

0,02

0,03

0,02

C. Elektrische Bogenbeleuchtung. (Bostenannahme für 1 Bogenlampe⁴), 20 Amp

4700 900 KW. 360,00

*),

1750 400

160,00

146

58,4

Radiantel ^), 5 Amp........

Polartype 5), 10 „    .......

Liliputbogenlampe (S. u. H.), 2 Amp.

Bohlenfaden Glühlampe Nernstlampe Osmiumlampe der D. G. A. G. . .

Tantallampe.........

(Siemens Schuckertwerke)

Zirkonlampe.........

(Hollefreund & Co., Berlin)

Wolframlampe........

(Sirius Bolloidlampe, Osramlampe, Osminlampe, Zenitlampe usw.)

D. Elektrische G lüh lich tb e leuch tung^). Brenndauer Bosten einer L.

:}

660

2000

1500

500

1000

M.

4,00

2,50

4,00—6,00

3,00—5,00

3500 bis 3600 W.

1,40 bis

1,44

1700

1500

1700 bis

1800 W. 1000 bis 1200 W.

1000 „

0,68

0,60

2,00

2,60

0,68 bis

0,72

0,40 bis

0,48

0,40

1,67

1,67

8,00 bis

12,00

3,00t)t5

5,00

2,25

2,29

8,40

12,48

5,40

0 Journal für Gasbel. 1901. S. 570. ²) Ges. Ingenieur. 30. April 1902. ³) Starklichtgesellschaft m. b. H., Berlin SW. 68, Ritterstr. 44. ⁴) Viel Licht, G. m. b. H., Berlin C. 19, Wallstr. 13.    ⁵) Earbone-

Lichtgesellschaft, Berlin NW. 87, Erasmusstr 2. ⁶) Nach Votz-Quedlinburg und Zinck-Halberstadt (Journal für Gasbel.).

4. Wege- und Gartenunterhaltung.

Jährliche Unterhaltungskosten für 1 qm Schotterbefestigung.

Holzpflaster.....

Asphaltpflaster . . , Kleinpflaster . . . . Steinpflaster . . . .

0,10 JL 0,08 „

0,06 „

0,04 „

0,02 „

Unterhaltung gärtnerischer Anlagen im Durchschnitt für 1 qm ....    0,10 JL

5. Reinigung.

Reinigung der Jnnenräume durch Scheuerfrauen jährlich f. d. cbm umbauten

Raumes.............................

dazu für Scheuerlappen, Besen usw...................

Fußböden zu bahnen . . desgl. mit Stauböl zu ölen Reinigung der Fenster durch Reinigungsgeschäfte jedesmal f. d. qm Fenster-

f. d. qm f. d. qm

O rH IO xH i—I O rH O

cT cT cT cT

desgl. für 10 malige Reinigung irrt Jahr und für 20 Kubikmeter umbauten Raumes

0,50—1,00 „

Die Reinigung großstädtischer Straßen kostet jährlich 0,22—0,27 JL f. d. qm, die Beseitigung von Schnee und Eis 0,03—0,12 JL, beides zusammen: bei Asphaltstraßen rund .

„ Pflasterstraßen rund .

„ Schotterstraßen rund .

0,40 JL 0,25 „ 0,12 „

Reinigung der Straßen und Wege innerhalb größerer Anstaltsgrundstücke ...........................

Reinigung der Bürgersteige einschließlich Schnee und Eisbeseitigung durch Reinigungsgesellschaften f. d. qm (in Düsseldorf) rund . . . desgl. durch die Pförtner bei Sondervergütung f. b. qm (in Charlottenburg) ....

Teppichreinigung

Polster- und Teppichreinigung durch Vakuumvorrichtungen für den Tag Reinigung und Wäsche von Gardinenvorhängen einschließlich Ausbesserung an den Schnüren, Ab- und Anhängen usw. für das Stück

Reinigen von Abortgruben...................

Abfuhr und Entleerung von Aborttonnen............

Reinigen der Schornsteine, Öfen und Herde.

Als Kehrtare sind jetzt an vielen Orten folgende Preise eingeführt:

Für das Fegen eines Schornsteins, welches jährlich mindestens sechsmal zu erfolgen hat, ist als Jahresbetrag zu zahlen:

bei einem Gebäude von 1 Stockwerkshöhe 0,70 JL

0,85 „

1,10 „

1,25 „

1,40 „

f. d. qm

0,04 JL

0,60 „

0,20 „ 0,10— 0,25 „ 50,00 „

1,00 „ 20,00—30,00 „ 1,75- 2,00 „

ül ^ co

Für ein einmaliges Fegen eines Schornsteins, auch Backschornsteins und gewerblichen Schornsteins, ist zu zahlen:

bei einem Gebäude von 1 Stockwerkshöhe 0,15 M.

0,15 „ 0,20 „ 0,25 „ 0,30 „

Für das Reinigen der Züge einer Kochmaschine sind zu zahlen: in kleinen Wohnungen

ft

ft

CO

ft

OI

ft

0,10 M.

„ mitteten und größeren Wohnungen ....    0,15 „

Für das Reinigen der Unterzugsmaschinen in Privatküchen

0,50 M.

6. Abgaben, Beiträge, Steuern.

Technischer Art sind hier lediglich die Jahresbeiträge für die Kanalisation, dieselben schwanken nach dem Handbuch der Jngenieurwissenschaften zwischen 0,8 und 6,00 A für je 1 m Grundstücksbreite.

B. Kostenüberschläge nach bebauter Fläche und umbauten Raum.

Haben die auf Grund der Saheinheit ermittelten Angaben den Erfolg gehabt, daß der Bau beschlossen ist, so beginnen die ersten Entwurfsarbeiten, um die Brauchbarkeit der Grundstücke festzustellen und um die Ausführbarkeit des inzwischen aufgestellten Bauprogramms zu prüfen.

Sobald sich diese ersten Entwurfsbearbeitungen zu einer annehmbaren Lösung gestalten, die eine Weiterbearbeitung wünschenswert erscheinen läßt, so wird für den Entwerfenden sofort die Frage von Wichtigkeit, ob diese Lösung auch in bezug auf den Kostenpunkt befriedigt. Namentlich wenn zur Erlangung geeigneter Entwürfe ein Wettbewerb ausgeschrieben wird, ist es für denjenigen, welcher sich an dem Wettbewerb beteiligt, von größter Wichtigkeit, sofort mit leichter Mühe festzustellen, ob sein Grundgedanke sich in dem vorgeschriebenen Rahmen hält oder nicht. Denn bei den meisten Ausschreibungen ist die Jnnehaltung der ausgesetzten Endsumme zur Hauptbedingung gemacht, es bedeutet also vergebliche Arbeit, wenn jemand blindlings einen ihm gut scheinenden Grundgedanken durcharbeitet und er merkt erst am Ende seiner Arbeit, daß die zur Verfügung stehende Kostensumme bedeutend überschritten wird.

Wie schützt man sich da vor derart unnötiger Arbeit? Für jede einzelne Grundriß-lösung, die man heute aufstellt und morgen wieder verwirft, langatmige Kostenberechnungen aufzustellen, verbietet sich von selbst, ist auch gar nicht einmal möglich, denn dazu gehören schon wieder vollständig durchgearbeitete Zeichnungen. Hier hilft uns wiederum eine Einheitsberechnung, dieses Mal aber nicht mehr nach Nutzeinheiten, sondern nach Baueinheiten, nämlich nach der Flächeneinheit (qm) oder nach der Raumeinheit (cbm). Will man also eine Grundrißlösung sofort daraufhin prüfen, ob sie mit den verfügbaren Kosten in Übereinstimmung steht, so muß man zunächst eine Berechnung der bebauten Fläche und noch besser eine Berechnung des umbauten Raumes d. h. des durch das fertige Gebäude eingenommenen Luftraumes aufstellen. Derartige Berechnungen sind in den meisten Fällen nicht sehr umfangreich, im Gegenteil fast

stets durch wenige Zahlen erledigt. Hat man nun aus einer größeren Anzahl ausgeführter ähnlicher Bauten, deren Kostensumme bekannt ist, einen mittleren Durchschnittspreis für 1 qm bebauter Fläche oder 1 cbm umbauten Raumes sich ermittelt, so kann man mit Hilfe dieses Einheitspreises und der Flächen- und Raumberechnung schon ziemlich sicher die voraussichtlichen Kosten des geplanten Baues schätzen.

Man setzt bei dieser Art Schätzung voraus, daß die Kosten stets im selben Verhältnis zur Größe des Gebäudes stehen, das ist natürlich nur unter gewissen Einschränkungen der Fall. Bei den Einheitskosten nach Quadratmeter-Grundfläche können selbstverständlich immer nur solche zum Vergleich herangezogen werden, bei welchen die Gebäudehöhe gleich oder wenigstens annähernd gleich ist; die Berechnung nach Kubikmetern umbauten Raumes hat deshalb den Vorzug größerer Sicherheit, weil in der Summe der Kubikmeter bereits die Höhe des Gebäudes enthalten ist, man kann dies aber auch ebenso wieder als Nachteil ansehen, denn für ein turmartiges Gebäude ist nicht der Einheitssatz für das Kubikmeter umbauten Raumes ohne weiteres anwendbar, der aus einem in der Grundfläche weit ausgedehnten aber niedrigen Gebäude verrechnet ist. Ebenso klar ist es auch, daß bei einem ganz kleinen Gebäude der aus einem ganz großen Gebäude errechnete Einheitspreis nicht zutreffen kann, daß für ein Stallgebäude der Einheitspreis eines Aussichtsturmes, für ein Schulgebäude der Einheitspreis eines Wohngebäudes nicht maßgebend sein kann. Man wird deshalb nur Einheitspreise gebrauchen können, welche aus Gebäuden von annähernd gleicher Größe und Gebäuden derselben Zweckbestimmung ermittelt sind. Diesen Forderungen sollen die Einheitspreise in den nachfolgenden „Kostenangaben der einzelnen Gebäudegattungen" nach Möglichkeit Rechnung tragen. Inwiefern dabei die Einheitspreise infolge besonderer Umstände noch einen Zuschlag erfordern, soll in dem folgenden Abschnitt ausführlicher besprochen werden, hier an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß die Einheitspreise nur dann für eine einigermaßen brauchbare Schätzung geeignet sind,

1.    wenn die Berechnung der bebauten Fläche und des umbauten Raumes genau nach denselben Grundsätzen erfolgt, und

2.    wenn der Umfang der gesamten Baukostensumme, aus welcher der Einheitspreis errechnet ist, stets genau derselbe ist.

Die unter 1. angeführte Bedingung könnte im ersten Augenblick selbstverständlich erscheinen, ist es aber tatsächlich nicht, die vielen Besonderheiten, die an jedem Bau vorkommen, machen vielmehr die Einhaltung einer Anzahl von Regeln unbedingt erforderlich.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß eine nur durch vorgelegte Treppenstufen bebaute Erundstücksfläche mit ihren Kosten in bezug auf die Grundflächeneinheit keinen Vergleich bieten kann für die Grundfläche des eigentlichen Gebäudes, daß ein Kubikmeter umbauten aber nicht ausgebauten Dachraumes nicht so viel kosten kann, als ein Kubikmeter Jnnenraum, welcher z. B. in einzelne Badezellen eingeteilt ist.

Gilt die Fläche unter einem weitausladenden Hauptgesims als überbaute Fläche? Ist ein Vorplatz, welcher nur mit einem Glasdach überdeckt ist, als umbauter Raum aufzufassen? In all diesen Fragen ist eine einheitliche Behandlung, eine Regel unbedingt erforderlich, wenn die Einheitspreise einen Vergleichswert haben sollen.

Das preußische Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat derartige Regeln aufgestellt. Da die statistischen Nachweisungen über die unter Mitwirkung der Staatsbau-

beamten vollendeten Hochbauten nach diesen Regeln aufgestellt sind und diese die umfangreichste Fundgrube für die hier in Frage kommenden Einheitspreise bilden, so dürfte es das natürlichste sein, wenn auch von anderen Seiten diese Grundsätze eingehalten würden, leider ist das aber nicht überall der Fall. Sie lauten folgendermaßen:

Bestimmungen über die Berechnungen der bebauten Grundfläche und des Rauminhalts

von Hochbauten.

(Dienstanweisung für die Lokalbaubeamten der Staatshochbauverwaltung. Berlin 1898. Ernst & Sohn. S. 198.)

Die bebaute Grundfläche und der Rauminhalt von Hochbauten ist bei Vorentwürfen, ausführlichen Entwürfen, Jahresrapporten, statistischen Nachweisungen und Veröffentlichungen folgendermaßen zu ermitteln.

1.    Bei Berechnung der bebauten Grundfläche sind die Abmessungen des Erdgeschosses zugrunde zu legen. Kleine und niedrige Anbauten, die irrt Verhältnis zum ganzen Gebäude von unwesentlicher Bedeutung sind, wie Freitreppen, Kellerhälse usw. sind dabei fortzulassen; dagegen sind Anbauten von der Höhe des Erdgeschosses, ferner bei Kirchen die Vorhallen, Sakristeien, auch die Strebepfeiler, bei Turnhallen die Vorräume, Kleiderablagen und Geräteräume zu berücksichtigen.

2.    Bei Berechnung des Rauminhaltes ist die bei der Flächenberechnung gewonnene Zahl mit der Höhe des Gebäudes von der Oberkante des Fundamentes bis zur Oberkante der Umfassungsmauern zu multiplizieren. Haben einzelne Teile des Gebäudes verschiedene Höhe, so ist in der vorangegebenen Weise für jeden Gebäudeteil der Rauminhalt festzustellen.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

a) Bei unterkellerten Gebäuden oder Gebäudeteilen ist die Höhe von der Oberkante des Kellerfußbodens, bei nicht unterkellerten von der Oberkante des untersten Bankettes an, jedoch nicht tiefer als 1,0 m unter Erdoberfläche zu rechnen.

Ist ein Bankettabsatz nicht vorhanden, so ist ein ideelles Bankett anzunehmen und für dieses 0,50 m von der Fundamenthöhe in Abzug zu bringen. Liegt die Kellersohle irrt wesentlichen in der Höhe der Erdoberfläche» so ist das Gebäude nach Art der nicht unterkellerten zu behandeln.

b)    Reichen die Fundamente einschließlich der Bankette bei nicht unterkellerten Gebäuden tiefer als 1,50 m unter die Erdoberfläche, oder bei unterkellerten tiefer als 0,60 m unter die Oberkante des Kellerfußbodens herab, so sind die Kosten dieser tiefer geführten Fundamente ebenso wie diejenigen der künstlichen Gründung von den Kosten des Gebäudes zu trennen und besonders in Ansatz zu bringen.

c)    Die Höhe wird bis zur Oberkante der Umfassungsmauern, bei überhängenden Dächern bis zur Unterkante der Dachschalung, bei Pultdächern bis zur Oberkante der niedrigeren Umfassungsmauer gemessen.

Sind bei Kirchen die Türme, Chöre, Schiffe usw. fortlaufend mit Giebeldreiecken bekrönt, so ist die Gesamthöhe bis zur halben Höhe der Dreiecke zu rechnen.

d)    Bei Berechnung des Rauminhaltes von Türmen kleiner und mittelgroßer Kirchen ist die bebaute Grundfläche im Erdgeschoß gemessen zugrunde zu

legen und diese mit der Gesamthöhe zu multiplizieren, auch wenn sich der Grundriß in den oberen Geschossen ändert.

Dasselbe gilt von Strebepfeilern.

e)    Für ein ganz oder teilweise ausgebautes Dachgeschoß, ferner für alle über die Oberkante der Umfassungsmauern sich erhebenden Bauteile, als Attiken, Ziergiebel, Türmchen, Kuppeln, reich ausgebildete Dächer, aus Werkstein hergestellte Turmhelme usw. ist, soweit diese Teile nach Vorstehendem bei der Berechnung noch nicht berücksichtigt worden sind, der Gebäudehöhe eine entsprechende Mehrhöhe hinzuzusetzen. Dieser Höhenzuschlag ist so zu ermitteln, daß der dadurch vermehrte Rauminhalt bezüglich der Kosten im wesentlichen den Mehrkosten der genannten Bauteile entspricht.

f)    Große innerhalb der Gebäude liegende, mit Glas bedeckte und vom Erdgeschoß an durch mehrere Geschosse reichende Höfe oder Hallen sind bis zu zwei Drittel ihres Rauminhaltes in Abzug zu bringen.

Während durch diese Bestimmungen ein genauer Anhalt für die Aufstellung der

Massenberechnung gegeben ist, läßt sich der Erlaß über die zweite Frage, was unter „Baukosten" zu verstehen ist, nicht aus. Die Festsetzungen hierüber sind in sonstigen Erlassen und Bestimmungen verstreut. Allerdings ergibt sich die Umgrenzung der Baukosten auch nahezu von selbst, wenn man erstens alle diejenigen Kosten fortläßt, deren Höhe von den eigentlichen baulichen Kosten vollständig unabhängig ist, und zweitens diejenigen, welche auch nicht im Verhältnis zu der Größe des Baues wachsen oder abnehmen.

Aus dem ersten Grunde fallen also selbstverständlich nicht nur die Grundstückskosten selbst, sondern auch alle diejenigen Kosten fort, welche nach den Ausführungen auf Seite 4—7 den Grundstückskosten zuzurechnen sind, nämlich alle Straßenkosten und sonstigen Kosten, welche für Anlagen außerhalb des Grundstückes aufzuwenden sind, sowie auch die Kosten für eine tiefere Gründung wegen der bereits oben auseinandergesetzten Gesichtspunkte.

Soweit ist die Berechnung nach Flächen- und Raumeinheiten ihrem Kostenumfang nach in Übereinstimmung mit der Berechnung nach der Nutzeinheit. Während es nun aber bei der Berechnung nach der Nutzeinheit im übrigen aus besonderen Gründen angebracht war, den Begriff der Baukosten möglichst weit zu fassen, sprechen hier Gründe größerer Genauigkeit dafür, möglichst alle diejenigen Kosten herauszulassen, deren Höhe unabhängig ist von der Größe des Gebäudes. Dazu gehören nicht nur alle Anlagen außerhalb des Grundstücks, sondern auch alle Kosten außerhalb des Gebäudes. Das sind vor allem die Kosten für die Befestigung oder Bepflanzung der unbebauten Flächen, für die Umwehrung des Grundstücks, die Entwässerungsanlage der Hofflächen, für kleinere Nebengebäude, Stallungen oder sonstige Anlagen auf dem Grundstück. Denn alle diese Kosten stehen ihrer Höhe nach nicht in einem unmittelbaren Verhältnis zur Größe des Baues selbst, ihr Zu- oder Abnehmen ist nicht einzig und allein von der Größe des Baues selbst abhängig, sondern auch noch von andern Umständen.

Für Vergleichszahlen sind deshalb diese Kosten nicht brauchbar, ebensowenig wie die Kosten von größeren Maschinenanlagen.

Die preußische Staatsbauverwaltung läßt nun aber aus anderen Gründen noch zwei weitere Posten aus den für den statistischen Vergleich ermittelten Baukosten heraus, nämlich die Kosten für die Entwurfsbearbeitung und auch teilweise für die Bauleitung

sowie zweitens für die Bauzinsen, und zwar letztere, weil die Staatsverwaltung Bauzinsen überhaupt nicht in Anrechnung bringt.

Die Bauzinsen aus den Vergleichszinsen herauszulassen, wurde übrigens bereits oben bei den Berechnungen nach Nutzeinheiten vorgeschlagen. Dieselben Gründe treffen auch hier wieder zu, so daß bei den Einheitspreisangaben der einzelnen Gebäudegattungen die Bauzinsen stets außer Betracht gelassen sind, dagegen sind bei den Einheitspreisen der einzelnen Gebäudegattungen wie bekannt, die Kosten für Entwurf und Bauleitung noch besonders angegeben, um hier vor schwer sich rächenden Versehen zu schützen.

Nachdem das Ministerium der öffentlichen Arbeiten eine ganze Zeitlang alle Bauleitungskosten aus der Bausumme herausgenommen und aus einem gemeinsamen Bestand entnommen, werden neuerdings die sogenannten sächlichen Bauleitungskosten auf den betreffenden einzelnen Bau gebucht. Zu diesen sächlichen Bauleitungskosten gehören auch die Gehälter der nicht festangestellten Techniker und Hilfskräfte,- während die übrigen Gehälter nach wie vor aus dem allgemeinen Staatssäckel bezahlt werden.

Man wird deshalb zu beachten haben, daß alle weiterhin angegebenen Kosten von Staatsbauten noch um 2—4 v. H. für Entwurf und Bauleitung zu erhöhen sind.

Noch schwieriger ist wiederum auch hier eine scharfe Umgrenzung der Baukosten in bezug auf die Frage, was zum eigentlichen Bau und was zur inneren Einrichtung zu rechnen ist. In dieser Beziehung kann nur auf das bereits früher Gesagte (Seite 8—11) hingewiesen werden, denn das, was dort in bezug auf die Berechnung nach Nutzeinheiten gesagt ist, gilt auch hier.

C. Besondere Einflüsse auf die Baukosten.

Nachdem in den beiden ersten Abschnitten dargetan ist, nach welchen allgemeinen Regeln sich ein Kostenüberschlag für ein auszuführendes Bauwerk aufstellen läßt, wird in dem folgenden Abschnitt zu untersuchen sein, inwiefern die gefundene Kostenüberschlagssumme für jeden besonderen Fall noch durch Zuschläge oder Abstriche geändert werden mutz, um den voraussichtlichen Kosten durch die Schätzung möglichst nahe zu kommen.

Die nach den beiden ersten Abschnitten entwickelten Einheitssätze können natürlich nur bei ganz regelmätzigen Verhältnissen zutreffen. Solche Fälle sind aber selten, fast immer wird man den besonderen Umständen entsprechend die angegebenen Einheitssätze erhöhen oder ermätzigen müssen. Es soll versucht werden, für die Höhe dieser Abänderungen ganz bestimmte Anhaltspunkte zu geben.

Entsprechend den drei Fragen: „wie, wo und wann?" kann die Erhöhung oder Ermätzigung der Einheitskosten hervorgerufen werden

a)    durch die Art und Weise wie gebaut werden soll,

b)    durch örtliche Verhältnisse,

c)    durch zeitliche Verhältnisse.

a) Die Einflüsse der Bauweise.

Datz es für die Kostenhöhe eines Bauwerks von größter Bedeutung ist, ob mit dem Bau ein vorübergehender Zweck nur ganz notdürftig erfüllt oder ob derselbe Zweck

Wir betrachten zunächst die Kostenunterschiede, welche durch die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten des Rohbaus eintreten können und geben zu dem Zweck im nachfolgenden nach den hauptsächlichsten Bauausführungsarten möglichst kurz zusammengedrängte Kostenanschläge für ein Gebäude mit drei stets gleich großen Räumen, welche als Wohnung oder auch zu Dienstzwecken verwendet werden können. Die Räume sind besonders als Diensträume für einen größeren Neubau verwendbar, und so dürften die Kostenanschläge nicht nur einem wissenschaftlichen Zwecke dienen, sondern auch hier und da unmittelbar für die bei jedem größeren Neubau auftauchende Frage verwertbar sein, welche Ausführungsweise für die vorübergehenden Zwecke derartiger Diensträume sich am günstigsten stellt.

für eine möglichst lange Zeitdauer mit der denkbar größten Vollkommenheit erreicht werden soll, bedarf keines weiteren Beweises, es fragt sich nur, wie hoch dieser Unterschied in jedem einzelnen Falle einzuschätzen ist.

Um hierfür zu zahlenmäßigen Werten zu kommen, müssen wir die Kosten für den Rohbau und für den Ausbau getrennt betrachten. Was unter Rohbau und Ausbau zu verstehen ist, ist in der Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure (s. Zweiter Teil: Nebenanschlag E) genau festgelegt, so daß wir hier nur darauf zu verweisen brauchen.

Daß für einen solchen Kostenvergleich nicht die Außenmaße des Gebäudes, sondern die Abmessungen der Jnnenräume für alle einzelnen Bauweisen gleich gewählt werden mußten, ist selbstverständlich, weil dadurch nur die erforderliche Mehr- oder Minderstärke einer jeden Bauweise in bezug auf den Geldpunkt richtig zum Ausdruck kommt. Ebenso selbstverständlich ist es aber, daß trotzdem nicht alle einzelnen Bauweisen genau dasselbe leisten. Würde es noch denkbar sein, die Wandstärken eines Holzhauses so zu wählen, daß sie in bezug auf Wärmeschutz dasselbe leisten als eine 38 cm starke massive Wand, so würden deshalb beide Eebäudearten doch noch nicht auch dieselbe Leistung in bezug auf Standsicherheit, Dauer, Abbruchswert usw. gewähren. Eine nackte Kosten-gegenüberstellung allein läßt also niemals eine richtige Entscheidung über zwei verschiedene Bauweisen zu, es ist dazu vielmehr immer noch eine gegenseitige Abwägung aller einzelnen Eigenschaften erforderlich, und nur eine dieser Eigenschaften ist die für die Ausführung erforderliche Kostensumme.

Es ist auch nicht möglich, alle einzelnen Ausführungsarten in der nachfolgenden Zusammenstellung aufzuführen, im großen ganzen sind nur diejenigen Bauarten in Betracht gezogen, welche für die Ausführung der Wände und Dächer in Frage kommen. Für die Fußböden und Decken sind alsdann, wo sonst angängig, solche Ausführungsarten gewählt, welche mit der Bauart der Wände möglichst zusammenpassen. Bei Bauausführungen selbst wird man auf eine derartige Abereinstimmung durchaus nicht den Hauptwert legen. Es fällt niemandem ein, in einem Gebäude nur der massiven Außenwände wegen auch nur massive Zwischendecken auszuführen, man wird deshalb auch die einzelnen Teile der nachfolgenden Kostenanschläge noch verschieden untereinander zusammenstellen können und so eine unendlich große Anzahl von Bauweisen erzielen können.

Die Einheitspreise der Kostenanschläge sind Berliner Preise.

1. Massivziegelbau.

a) mit Außenputz.

sss

?°o.

Nr

<x

T"

Sst

Y038

«) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten

[2 • (10,50 + 5,86) • 0,51 + 5,86 • 0,25 + 2 • 0,82 • 0,13] • 1,0 + 30 v. H. für Böschung und Arbeitsraum = 23,88 cbm.

1.    23,9 cbm Boden auszuschachten und teilweise wieder zu hinterfüllen

[2 • (10,50 + 5,86) • 0,51 + 5,86 • 0,25 + 2 • 0,82 • 0,13] • 0,50 = 9,19 cbm.

2.    9,2 cbm Mauerwerk des untersten Absatzes herzustellen, im

cbm 4,00 M.

[2 ■ (10,38 + 6,0) • 0,38 + 6,0 • 0,12 + 2 • 0,70 • 0,13] • 0,80 = 10,68 cbm.

3.    10,7 cbm Mauerwerk unter der Erde, desgl. cbm 4,50 JL. [2 • (10,38 + 6,0) • 0,38 + 2 • 0,70 • 0,13] • 3,15 + 6,0-0,12 • 3,0

= 41,94 cbm.

4.    41,9 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses, desgl. cbm 5,00 JL

6,0 • 3,0 = 18,0.

5.    18,0 qm % Stein starke Wand, Zulage zu Ziff. 4 qm 0,50 „

2 • 1,5 = 3,0 m.

6.    3,0 m Schornstein über Dach.....

6,0 • (5,0 + 4,5) = 57,0 qm.

7.    57,0 qm Ziegelpflaster zwischen den Grundmauern, qm 0,80 „

2 • (10,38 + 6,76 + 2 • 0,13) • 0,30 = 10,44 qm.

8.    10,4 qm Sockelputz

Schwatlo XVI.

cbm 1,00 JL.

23,90 JL

Arbeitslohn

36,80 „

48,15 „

209,50 „

9,00 „

m 5,00 „    15,00 „

45,60 „

qm 1,00 „    10,40 „    398,35 JL

Übertrag 398,35 Ji

2 - (10,38 + 6,76 + 2 - 0,13) - 3,15 = 109,62 qm.

9. 109,6 qm Außenputz des Erdgeschosses .... qm 0,60 „ [2 - (5,0 + 6,0 + 4,0 + 1,95) + 4,5 + 3,08 + 1,37] • 3,00 - 2 • 2 • 1,0 • 2,0 = 120,55 qm.

10.    120,6 qm inneren Wandputz 5,0 • 6,0 + 4,0 - 4,5 + 1,95 • (3,08 + 1,37) = 66,67 qm.

11.    56,7 qm Deckenputz auf massiven Decken . . . qm 0,60 „

9,19 + 10,68 + 41,94 + 2 • 0,38 • 0,44 • 1,50 = 62,31 cbm. Davon ab 7 - 0,8 - 1,70 - 0,38 + 1,0 • 2,5 • 0,38 + 2 - 1,0 • 2,0 - 0,12 =

65,76 Ji

qm 0,50 Ji. 60,30 „

34,02 „

5,05 „ 57,26 cbm.

57,26 - 400 + 57,0 • 31 + 3 o. £. für Bruch = 25 415.

12. 25,4 Tausend Ziegelsteine anzuliefern 57,26 - 280 57,0 • 25 + 10,4 - 20 (109,6 + 120,6 + 56,7) • 17

25,00 M. 635,00 M.

= 16 033

= 1 633 = 4 877

22 543

Dazu 3 v. H. Verlust = rund 23,2 cbm.

13.    23,2 cbm Mauer- und Putzmörtel ....

6,0 • 9,62 = 57,72 qm.

14.    57,7 qm Massivdecke zwischen eisernen Trägern, einschließlich Vorlagen dieser letzteren

57,72 mal im Durchschnitt 0,10 — 5,77 cbm.

15.    5,8 cbm Schlackenbetonauffüllung zur Herstellung der Dach-

cbm 10,00 Ji. 58,00 „

cbm 7,00 Ji 162,40 Ji

qm 4,60 Ji 265,42 „

Neigung

(4,5 + 1,95) - 3,0 = 19,35 qm.

16.    19,4 qm Drahtputzwand 2 • (10,38 + 6,0) • 0,38 + 6,0-0,12 + 2- 0,70 -0,13= 13,35 qm.

17.    13,4 qm Asphalttrennschicht

qm 4,00 „    77,60 „

qm 1,00 Ji 13,40 „ 1770,25 Ji

ß) Zimmer- und Stakerarbeiten.

13 - 6,0 = 78,0 in.

18. 78,0 m Lagerhölzer anzuliefern und zu verlegen, m 0,90 Ji. 6,0 • (5,0 + 4,5) = 57,0 qm.

70,20 Ji.

19. 57,0 qm Fußboden desgl,

2 • (6,0 -f 5,0 + 4,5 + 4,0 + 3,08 + 2 • 1,95 + 1,37) - 2 • 4 • 1,35 = 44,9 in.

qm 4,60 „    262,20 „

20. 44,9 in Fußleisten, desgl,

m 0,50 „    22,45 „    354.85 JL

y) Schmiede- und Eisenarbeiten.

4 • 6,5 • 63,8 = 1398,8 kg.

21.    1400 kg eiserne Träger zu liefern . . .

22.    Kleineisenzeug............

kg 16,00 JL 224,00 Ji.

30,00 „    254,00 JL

2379,10 Ji

8) Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

10,38 • 6,76 = 70,17 qm.

23.    70,2 qm Holzzementdach herzustellen . .

2 • (10,38 + 6,76) • 0,70 + rund 2,0 qm für Schornsteine — 26,0 qm.

24.    26,0 qm Zinkverkleidung

qm 2,00 JL. 140,40 JL.

Übertrag 2379,10 ,Ä

qm 4,501 117,00 JL

25. 35,1 m Rinne

2 • (10,58 + 6,96) = 35,08 .

m 4,00 „

140,40 „

2 • 3,0 = 6,0 m.

26. 6,0 m Abfallrohr

m 2,00 „

12,00 „    409,80 JL.

s) Sonstige Arbeiten.

27.    Tischler-, Schlosser und Elaserarbeiten

28.    Anstreicherarbeiten.........

29.    Ofenarbeiten...........

30.    Entwurf, Bauleitung und insgemein .

.    500,00    JL.

. 180,00 „

.    140,00    „

. 180,00 „ 1000,00 JL. Eesamtkosten 3788,90 JL rund 3790,00 „

b) mit Außenverblendung aus Handstrichsteinen.

1.—7. wie unter la Ziff. 1—7.............

vgl. unter la Ziff. 8 u. 9.

10,4 + 109,6 = 120,0 qm.

8.    120 qm Außenfläche des Gebäudes mit Ziegeln zu verblenden als Zulage

9.    120 qm desgl. zu reinigen und auszufugen . . qm 0,60 „ 10 u. 11. wie unter la Ziffer 10 u. 11.

vgl. unter la, Ziff. 8, 9 u. 6.

(10,4 + 109,6) • 80 = 9600 = 195

qm 1,00 M.

60,30 + 34,02 „

3.0 • 65

9795

dazu 2 v. H. für Verlust — rund 10 000.

12. 10 Tausend Handstrichsteine als Verblender zu liefern 48,00 JL vgl. unter la, Ziff. 12.

25,4 — 10,0 = 15,4 .

12 a. 15,4 Tausend Ziegelsteine vgl. unter la, Ziff. 13.

22 543 - [10,4 • (20 - 5) + 109,6 • (17 — 5)] -s- 3 v. H.

= rund 20,3 cbm.

25,00 „

387,96 JL.

120,00 JL 72,00 „ 94,32 „

480,00 JL

385,00 „

13.    20,3 cbm Mörtel........

14. —17. wie unter la, Ziff. 14—17.

ß) bis c) wie unter la, Ziff. 18—30

cbm 7,00 M. 142,10 JL

......414,42 „ 2095,79 M.

...... 2018,65    „

Gesamtsumme 4114,44 JL. rund 4110,00 „

3*

c) mit Anßenverblendung aus Lochverblendern.

Statt Ziff. 12 u. 12a sind erforderlich:

12. 4800 Stück Riemchen.....für das Tausend 40,00 Ji 192,00 Ji'.

12a. 4800    „ Halbe

12b. 600

„ Dreiquartiere . . . „    „

12c. 21,4 Tausend Ziegelsteine . . „    „

mithin mehr 1063 — (480 + 385) — 198 Ji

60,00 „

80,00 „ 25,00 „

288,00 „ 48,00 „ 535,00 „

1063,00 Ji.

Gesamtsumme 4312,00 Jli rund 4310,00 „

2. Massivbruchsteinbau.

¹

Prometheus-Element-Gasofen, E. Meurer, Dresden.

W/mm—

r~l

Xns

■Ji

/O */S~

a) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten.

[2 • (10,55 + 5,90) - 0,50 + 5,90 • 0,25 + 2 • 0,80 • 0,05] • 1,00 + 30 v. H. für Böschung und Arbeitsraum — 23,62 cbm.

1. 23,6 cbm Boden auszuschachten und teilweise wieder zu hinter-

cbm 1,00 Ji 23,60 Ji

füllen

[2 • (10,55 + 5,90) • 0,50 + 5,90 • 0,25 + 2 • 0,80 • 0,15] • 0,50 — 9,08 cbm .

2.    9,1 cbm Bruchsteinmauerwerk des untersten Absatzes herzu-

stellen, an Arbeitslohn

cbm 4,00 Ji. 36,40 „

[2 • (10,45 + 6,0) • 0,40 + 6,0 • 0,15 + 2 • 0,70 • 0,15] • 0,80 — 11,42 cbm .-

3.    11,4 cbm Bruchsteinmauerwerk unter der Erde, cbm 4,50 Ji. 51,30 Ji.

[2 • (10,45 + 6,0) • 0,40 + 2 • 0,70 - 0,15] • 3,15 + 6,0-0,15-3,0= 44,81 cbm.

4.    44,8 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses . . . cbm 5,00 „    224,00 „

335,30 Ji.

5.    u. 6. wie unter la, Ziff. 5 u. 6.

6,0 - (5,0 + 4,5) = 57,0 qm.

7. 57,0 qm Pflaster zwischen Grundmauern aus Steinschlag-

qm 0,80 M. 45,60 „

beton

2 ■ (10,55 + 6,90 + 2 • 0,15) • 0,30 = 10,65 qm.

8.    10,7 qm Sockelputz

2 • (10,45 + 6,80 + 2 • 0,15) • 3,15 = 110,57 qm.

9.    110,6 qm Außenputz des Erdgeschosses . . . .qm 0,60 „ 10 u. 11. wie unter la, Ziff. 10 u. 11.

9,08 + 11,42 + 44,81+ 2 • 0,38 • 0,44 • 1,50 Davon ab 7 - 0,8 - 1,70 • 0,40 + 1,0 - 2,5 • 0,40 + 2 • 1,0 • 2,0 • 0,15

qm 1,00 „

= 65,81

= 5,41 60,40

1,3 • 60,40 + 57,0 - 0,20 + 3 v. H. = 92,6 cbm. 12. 92,6 cbm Bruchsteine . .

(60,40 + 57,0 - 0,20) • 330 10,7 - 20

(110,6 + 120,6 + 56,7) • 17    = 4 894

= 23 694

214

28 802

dazu 3 v. H. Verlust — rund 29,6 cbm. 13. 29,6 cbm Mauer- und Putzmörtel .... 6,0 • 9,65 = 57,9 qm.

14. 57,9 qm Massivdecke

Übertrag 335,30 M. 24,00 M.

10,70 „

66,36 „

94,32 „

cbm 10,00 M. 926,00 JL

cbm 7,00 M. 207,20 M.

qm 4,60 „    266,34 „

57,9 0,10 = 5,79 qm.

15.    6,8 cbm Schlackenbeton.......

16.    wie unter 1, Ziffer 16 Drahtputzwand

2 • (10,45 + 6,0) • 0,40 + 2 • 0,70 • 0,15 + 6,0 • 0,15 — 14,27 qm.

cbm 10,00 „    58,00 „

...... 77,60 „

17. 14,3 qm Asphalttrennschicht

qm 1,00 Mo. 14,30 „ 2125,72 M.

ß) Zimmer- und Stakerarbeiten

wie unter 1., Ziff. 18—20

354,85 Mo.

y) Schmiede- und Eisenarbeiten wie unter 1., Ziff. 21 u. 22......

254,00 M.

S) Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

10,45 • 6,80 = 71,06 qm.

23.    71,1 qm Holzzementdach

2 • (10,45 + 6,80) • 0,70 + rd. 2,0 = 26,0 qm.

24.    26,0 qm Zinkabdeckung

qm 2,00 M. 142,20 M.

qm 4,50 „    117,00 „

25.    35,3 m Rinne . . .

26.    wie unter 1., Ziff. 26

2 • (10,65 + 7,0) = 35,3 qm.

m 4,00 „    141,20 „

..... 12,00 „    412,40 M.

e) Sonstige Arbeiten wie unter 1., Ziffer 27—30. . . .

. .    1000,00    M.

Gesamtsumme 4146,97 M. rund 4150,00 „

3. Betonbau mit 40 cm starken Außenwänden.

(Erundrißabmessungen wie beim Bruchsteinmassivbau.)

a) Erd-, Beton- und Asphaltarbeiten.

1. wie unter 2., Ziff. 1 (Erdarbeit) wie unter 2., Ziff. 2 u. 3,

23,60 JL

9,08 + 11,42 = 20,5 cbm.

2. 20,5 cbm Stampfbeton 1 : 8 unter der Erde Baustoffe (1 t Zement 6 JL., 1 cbm Sand

4 JL., 1 cbm Kies 5 JL) .......

Arbeitslohn und Schalung. ......

= 15,60 JL = 4,40 „

20,00 JL. 410,00 JL.

Vgl. unter 2., Ziff. 12.

60,40 - 20,50 (siehe Ziff. 2) = 39,9 cbm.

3. 39,9 cbm Stampfbeton 1 : 6 im Erdgeschoß

Baustoffe............. .

Arbeitslohn.............

Schalung (0,80 JL. für das qm) ....

18,00 JL

Ol Ol

28,00 JL. 1117,20 JL

Vgl. unter 2., Ziff. 8—10.

10,65 + 110,57 + 120,55 + 2 • (0,38 + 0,44) • 2 • 1,50 — 246,69 qm.

4. 248,7 qm äußere und innere Wandflächen zu behan-

qm 0,50 M.-    123,35 JL.

dein

6,0 - (5,0 + 4,5) • 0,15 = 8,55 cbm.

5. 8,55 cbm Unterbeton unter dem Fußboden des Erdgeschosses 1 : 12:

Baustoffe . Arbeitslohn

12,60 JL.

3,40 „

16,00 JL 136,80 JL

6,0 • 9,65 = 57,9 qm.

6.    57,9 qm Eisenbetonbalkendecke bei 6 m Spannweite einschließlich Putz der Unterseite.......

7.    u 8. Wie unter 2., Ziffer 15 u. 16 ... .

6,0 - (5,0 + 4,5) = 57,0 qm.

qm 8,50 JL. 492,15 JL. ..... 135,60 „

9. 57,0 qm fugenlosen Fußboden . . . 10. Wie unter 2., Ziff. 17 (Asphaltarbeit)

qm 5,00 JL 285,00 „

14,30 „ 2738,00 JL

ß) Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

11. wie unter 2., Ziff. 23—26

412,40 JL

y) Sonstige Arbeiten.

12. wie unter 1., Ziff. 27—30

1000,00 JL. Gesamtkosten 4150,40 JL rund 4150,00 „

4. Betonbau mit 25 cm starken Außenwänden.

Grundritzabmessungen wie beim Verblendfachwerksbau (f. Zeichnung zu 6).

-x) Erd-, Beton- und Asphaltarbeiten.

[2 • (10,24 + 5,88) • 0,38 + 2 • 0,82 • 0,26 + 5,88 • 0,12] • 1,0 . — 13,39 cbm.

1. 13,4 cbm Boden auszuschachten und teilweise wieder zu

qm 1,00 JL 13,40 JL

hinterfüllen

13,39 • 1,30 = 17,41 cbm. 2. 17,4 cbm Stampfbeton 1 : 8 unter der Erde wie bei 2 a..............

[2 • (10,12 + 6,0) • 0,25 + 2 • 0,70 • 0,26 + 5,88 • 0,12]

•    3,15 - (7 • 0,8 • 1,7 • 0,25 + 1,0 • 2,5 • 0,25 + 2-1,0

•    2,0 - 0,12) = 28,76 - 3,01 = 25,75 cbm.

3. 25,8 cbm Stampfbeton 1 : 6 im Erdgeschoß

Baustoffe............

Arbeitslohn...........

Schalung (0,80 M. für das qm) . .

cbm 20,00 „    348,00 „

18,00 JL 5,00 „ 7,00 „

30,00 M. 774,00 M.

[2 • (10,24 + 6,62) + 2 • 2 • 0,26] • 0,30 = 10,43 qm [2 - (10,12 + 6,50) + 2 • 2 • 0,26] • 3,15 = 107,98 „

=    4,92

= 120,55 „

2 - (0,38 + 0,44) • 2 • 1,50 wie unter 1., Ziff. 10

4. 243,9 qm äußere und innere Wandflächen zu behandeln

243,88 qm

qm 0,50 Jl. 121,95 Jl.

5,86 • (4,93 + 4,43) - 0,15 = 8,22 cbm.

5. 8,2 cbm Unterbeton wie unter 3., Ziff. 5 . . cbm 16,00 „

6—9. wie unter 3., Ziff. 6—9..............

2 - (10,12 + 6,0) - 0,25 + 6,0 • 0,12 + 2 • 0,70 • 0,26 — 9,14 qm.

131,20 „ 912,75 „

10. 9,1 qm Asphaltraumschicht

qm 1,00 M. 9,10 „ 2310,40 Jl.

ß) Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

11. wie unter 2., Ziff. 23—26

412,10 „

y) Sonstige Arbeiten.

12. wie unter 1., Ziff. 27—30

1000,00 „

Gesamtsumme 3722,80 JL rund 3720,00 „

5. Betonhohlsteinbau.

(Erundritzabmessungen wie beim Verblendfachwerksbau.) «) Erd-, Beton- und Asphaltarbeiten

1.    wie bei 4., Ziff. 1 (Erdarbeit)............

2.    wie bei 4., Ziff. 2 (unter der Erde)..........

wie bei 4., Ziff. 3.

13,40 JL 348,00 „

351,40 JL

. 3. 25,8 cbm Mauerwerk aus Betonhohlsteineu

herzustellen: Betouhohlsteine.....

Arbeitslohn.......

Übertrag 351,40 M. 30,00 M.

4,00 „

34,00 Jl. 877,20 JL.

wie bei 4., Ziff. 4.

4. 243,9 qm äuhere und innere Wandflächen zu behandeln .........

5—10. wie bei 4., Ziff. 5—10

qm 0,25 M. 60,98 JL ...... 1053,05 „ 2352,63 JL.

ß) Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

11. wie bei 4., Ziff. 11

412,40 Jl

y) Sonstige Arbeiten.

12. wie bei 4., Ziff. 12

. . ,    1000,00    Jl.

Gesamtsumme    3765,03 JL

rund    3770,00 „

6. Verblendetes Holzfachwerk.

.r

i/i.

sä

\\

<x) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten.

[2 • (10,24 + 5,88) • 0,38 + 2 • 0,82 • 0,26 + 5,88 • 0,12] • 1,0 + 30 v. H. für Böschung und Arbeitsraum = 17,41 cbm.

1.    17,4 cbm Boden auszuschachten und teilweise wieder zu

hinterfüllen

cbm 1,00 JL.    17,40 Jl.

[2 • (10,24 + 5,88) • 0,38 + 2 • 0,82 • 0,26 + 5,88 • 0,12] • 1,3 .

2.    17,4 cbm Mauerwerk unter der Erde herzustellen, an Ar-

beitslohn

cbm 4,50 JL    78,30 „

[2 • (10,12 + 6,0) • 0,25 + 2 • 0,70-0,26 + 5,88 • 0,12] • 3,25

— 29,67 cbm.    _

3.    29,7 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses desgl. cbm 5,50 JL 163,35 „    259,35 JL

4. wie unter L, Ziff. 5

Übertrag 259,35 M.

9,00 M.

2 • i • 6,50 • 0,96 • 0,25 = 1,56 cbm.

5.    1,6 cbm Mauerwerk der Giebeldreiecke . . . cbm 6,50 Ji.

6.    wie unter 1., Ziff. 6 (Schornsteine)..........

5,86 - (4,93 + 4,43) = 54,85 qm.

10,40 „ 15,00 „

7.    54,9 qm Ziegelpflaster

2 - (10,24 + 6,62 + 2 • 0,26) - 0,30 = 10,43 qm.

8.    10,4 qm Sockelputz

qm 0,80 Ji. 43,92 „

qm 1,00 „

2 • (10,12 + 6,50 + 2 • 0,26) • 3,25 + 2 • 6,60 • 0,48 = 117,65 qm. 9. 117,7 qm Außenputz, Arbeitslohn wie unter 1. Ziff. 10.

10. 120,6 qm inneren Wandputz auf Fachwerkswänden

qm 0,60 Ji.

qm 0,70 „

10,40 „

70,62 „

84,42 „

wie unter 1. Ziff. 11.

11. 56,7 qm Rohrdeckenputz..........

17,41 + 29,67 + 1,56 + 2 • 0,38 • 0,44 • 1,50 Davon ab 7 - 0,8 - 1,7 - 0,25 + 1,0 • 2,5 - 0,25 + 2-1,0 • 2,0-0,12 ferner das Bauholz der Fachwände (siehe unten) ........

= 3,49

qm 1,20 „ = 49,14

68,04 „

= 3,83    7,32

41,82

41,82 - 400 + 54,9 - 31 + 3 v. H. für Bruch = rund 1900. 12. 19,0 Tausend Ziegelsteine zu liefern 41,82 - 280 54,9 • 25 + 10,4 • 20 (117,7 + 120,6) - 17 + 56,7 - 20

25,00 Ji. 475,00 Ji.

= 11 610

= 1 581 = 5 185

18 376.

Dazu 3—4 v. H. Verlust — rund 19,0 cbm.

13.    19,0 cbm Mauer- und Putzmörtel ....

14.    wie unter 1. Ziff. 16 (Drahtputzwand) . .

2-(10,24+ 5,88) -0,38 + 2-0,82-0,26 + 6,88 -0,12= 13,39 qm.

15.    13,4 qm Asphalttrennschicht

cbm 7,00 Ji. 133,00 M. ...... 77,60 „

qm 1,00 Ji. 13,40 „ 1270,15 Ji.

ß) Zimmer- und Stakerarbeiten. 11 • 6,24 + rund 2,36 — 71,0 m.

16.    71,0 m Dachbalkenlage zu verlegen . . .

71 • 0,14 • 0,20 = 1,988 cbm.

17.    1,988 cbm Balkenholz zu liefern.....

Fachwände.

4 • 2 • (9,86 + 6,24 -4 • 6,00 - 2 • 3 • 1,12 34 • 2,90 + 6 • 3,60 Giebel und Dachstiele.

4 • (0,50 + 0,76)

m 0,50 Ji. 35,50 Ji.

cbm 60,00 „ 119,28 „

0,70) = 123,20 = 17,28 = 120,20

5,04

Übertrag 265,72

154,78 M. 1270,15 M.

Dachverband.

Wetten 3 - 11,12 - 0,70

Kopfbänder 6 - 1,0 Sparren 2 • 15 • 3,96

— 32,66

6.00

= 118,80

423,18

18. 423,2 m Fachwerks- und Dachverbandhölzer zu verlegen

(123,20 + 17,28 + 120,20 + 5,04) • 0,12 • 0,12 = 3,827 cbm 32,66 • 0,12 - 0,14 6,00- 0,10 • 0,10 118,80- 0,10- 0,12

m 0,60 «Ä 253,92 JL.

— 0,547 .. = 0,060 „ = 1,426 „

5,860 cbm

19.    5,860 cbm Verbandholz zu liefern

20.    wie unter 1. Ziff. 18—20    . . .

cbm 50,00 JL. 293,00 JL ...... 354,85 „

21. 57,0 qm Deckenschalung

6,0 • (5,0 + 4,5) = 57,0 qm.

qm 1,40 JL. 79,80 „

22. 88,1 qm Dachschalung

11,12 • 2 • 3,96 = 88,07 qm.

qm 2,50 „

220,25 „

2 • (11,12 + 2 • 3,46) - 0,50 = 18,04 qm.

23. 18,0 qm Unteransicht des Dachüberstandes zu Hobeln

qm 0,60 JL 10,80 JL.

24.    36 Stück Sparren- und Pfettenköpfe zu gliedern a 1,00 „

25.    57,0 qm Stakung herzustellen

qm 1,20 „

36,00 „

68,40 „ 1471,80 JL.

'/) Sonstige Arbeiten.

26.    Kleineisenzeug........

27.    88,1 qm Pappdach auf Schalung

..... 30,00 JL

qm 1,10 JL 96,91 „

2 • 11,12 • 0,40 + rund 2,0 qm für den Schornstein = 10,9 qm.

28. 10,9 qm Zinkabdeckung

qm 4,50 JL. 49,05 JL

2 • 11,12 = 22,24 m.

29. 22,2 m Rinne

m 4,00 „    88,80 „

2 • 3,0 = 6,0 m.

30.    6,0 m Abfallrohr..........

31.    Tischler-, Schlosser- und Glaserarbeiken

32.    Anstreicherarbeiten........

33.    Ofenarbeiten..........

34.    Entwurf, Bauleitung und insgemein

Gesamtsumme 4018,71 JL. rund 4020,00 „

'i.

r-

7. Ausgemauertes Holzfachwerk, a) Mit Pappdach.

itt-SAsfs

Vz

oa

/2

ln

,;'//////." zz.xv/v

1*.

9⁹⁶

a) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten.

[2 • (10,0 + 5,88) • 0,25 + 2 • 0,82 • 0,39 + 5,88 • 0,12] • 1,0 + 40 v. H. für Böschung und Arbeitsraum = 13,01 cbm.

1.    13,0 cbm Boden auszuschachten und teilweise wieder zu hinterfüllen

2 • (10,0 + 5,88) • 0,25 + 2 • 0,82 • 0,39 + 5,88 • 0,12) • 1,3

— 12,08 cbm.

2.    12,1 cbm Mauerwerk unter der Erde herzustellen, an Arbeits-

cbm 5,00 M. 60,50 „

[(2 - 9,86 + 3 • 6,0) • 0,12 + 2 • 0,70 • 0,39] • 3,25 = 16,51 cbm.

3.    16,5 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses desgl., cbm 6,00 M.

2 • | • 6,24 • 0,92 • 0,12 = 0,69 cbm.

4.    0,7 cbm Mauerwerk der Eiebeldreiecke desgl., cbm 7,00 Ji.

(2 • 9,86 + 3 • 6,0 - 2 • 0,70)-3,25 + 2- + 6,24-0,92 = 123,77qm.

5.    123,8 qm y₂ Stein starke Wand, Zulage zu Ziff. 3 u. 4

qm 0,50 Jl. 61,90 „ 15,00 „

cbm 1,00 M. 13,00 M.

lohn

99,00 „

4,90 „

6. wie unter 1. Ziff. 6 (Schornstein) . . . .

5,88 - (4,94 + 4,44) = 55,15 qm.

7.    55,2 qm Ziegelpflaster

2 • (9,98 + 6,36 - 2 • 0,39) - 0,30 = 10,27 qm.

8.    10,3 qm Sockelputz

qm 0,80 M. 44,16 „

qm 1,00 M.    10,30    „

2 (9,86 + 6,24 + 2 - 0,39) - 3,25 + 2 - 6,24 • 0,46 = 115,46 qm.

9. 115,5 qm Außenputz auf Fachwerk herzustellen, anArbeits-

qm 0,80 M.    92,40    „

.....    84,42    „____

.....    68,04    „ 553,62 14

lohn

10.    wie unter 6 Ziff. 10 (Wandputz)

11.    wie unter 6. Ziff. 11    ....

Übertrag 553,62 M.

12,08 + 16,51 + 0,69 + 2 • 0,38 - 0,44 • 1,50 = 29,78. Davon ab (7 - 0,8 • 1,7 + 1,0 • 2,5 + 2 • 1,0 • 2,0) • 0,12

= 1,92

ferner das Bauholz der Fachwände s. u. = 3,82

5,74

24,04.

24,04 • 400 + 55,2 -31 + 3 d. £. f. Bruch = rund 117,00. 12. 11,7 Tausend Ziegelsteine zu liefern 24,04 • 280 55,2 • 25 + 10,3 - 20 (11,55 + 120,6) - 17 + 56,7 • 20

. 25,00 JL 292,50 JL = 6 731 = 1 586 = 5 148

13 465

Dazu 3—4 v. H. für Verlust — rund 13,9 cbm.

13.    13,9 cbm Mauer- und Putzmörtel desgl. . . cbm 7,00 JL.

14.    wie unter 1. Ziff. 16 (Drahtputzwand).........

2• (10,0 + 5,88)-0,25 + 2-0,82 0,39 + 5,88-0,12) = 9,29qm.

15.    9,3 qm Asphalttrennschicht

97,30 JL 77,60 „

qm 1,00 JL 9,30 „ 1030,32 JL.

ß) Zimmer- und Stakerarbeiten.

16. u. 17. wie unter 6. Ziff. 16 u. 17 . . . Fachwände wie unter 6. Ziff. 18. 123,20 + 17,28 + 120,20 Giebel und Dachstiele 4 • (0,48 + 0,72) Pfetten 3 • 10,86 - 0,70 Kopfbänder 6 • 1,0 Sparren 2 • 14 • 3,82

154,78 JL

= 260,68

4,80

= 31,88 = 6,00 = 106,96

410,32

18. 410,4 m Fachwerks- und Dachverbandshölzer zu verlegen

(123,20+ 17,28+ 120,20+4,80)-0,12-0,12 = 3,823 cbm

= 0,536    „

= 0,060 „ = 1,284    „

m 0,60 JL 246,20 JL

31,88 • 0,12 • 0,14 6,0 - 0,10 - 0,10 106,96-0,10-0,12

10,86 • 2 - 3,82 = 82,97 qm.

22.    83,0 qm Dachschalung desgl.

2 - (10,86 + 2 • 3,32) • 0,50 = 17,5 qm.

23.    17,5 qm Unteransicht des Dachüberstandes zu hobeln

qm 0,60 JL

Stück 1,00 „

19.    5,703 cbm Verbandholz zu liefern

20.    wie unter 6. Ziff. 20......

21.    wie unter 6. Ziff. 21    .....

24.    34 Stück Sparrenköpfe zu gliedern

25.    wie unter 6. Ziff. 25 (Stakung) .

5,703 cbm

cbm 50,00 JL. 285,15 JL ......    364,85    „

...... 79,80    „

qm 2,50 JL. 207,50 „

10,50 „

34,00 „

68,40 „ 1441,18 JL

2471,50 JL.

y) Sonstige Arbeiten.

Übertrag 2471,50 M.

...... 30,00 JUL

qm 1,10 M. 91,30 „

26.    Kleineisenzeug .

27.    83 qm Pappdach 2 -10,86 • 0,40 -h rund 2,0 für die Schornsteine — 10,69 qm.

qm 4,50 M. 48,15 „

28. 10,7 qm Zinkverkleidung

29.    21,7 m Rinne.....

30.    tote unter 6. Ziff. 30—34

2 - 10,86 = 21,72 m.

b) Zinkdach.

m 4,00 „    86,80 „

.....1012,00 „ 1268,25 M.

Gesamtsumme 3739,75 JL rund 3740,00 „

80,80 qm Zinkdach Davon ab

10,86-2-3,72 = 80,80 qm.

qm 4,00 M. 323,20 JL

1. Minderkosten der Maurerarbeiten für die Giebelwände (ge-

rund 10,40 M. „    7,00    „

„    12,30    „

ringere Höhe).............

2.    desgl. für die Schornsteine (geringere Höhe)

3.    Minderkosten des Dachverbandes.....

der Dachschalung......

5. Kosten der Pappdacheindeckung.....

„ Zinkverkleidung.......

4.

6.

c) Englisches Schieferdach auf Lattung.

1.    Mehrkosten der Maurerarbeiten für die Eiebelwände (größere

Höhe)................

2.    desgl. für die Schornsteine (größere Höhe)

3.    Mehrkosten des Dachverbandes......

10,86 • 2 • 4,0 = 86,88 qm.

4.    86,9 qm Schieferdach auf Lattung 5,00 JL Davon ab:

siehe unter 7 a) Ziff. 22 (Dachschalung) ....    207,50 „

siehe unter 7 a) Ziff. 27 (Pappdach)

„    5,43 „

91,30 „

„    48,15 „    174,58 M.

Mehrkosten 148,62 JL rund 150,00 „

rund 20,80 M. „    7,00 „

„    12,30 „

„ 434,50 „    474,60 M.

91,30 „    298,80 „

Mehrkosten 175,80 Jl rund 180,00 „

d) Deutsches Schieferdach auf Schalung.

1. Mehrkosten der Maurerarbeiten für die höheren Giebelwände

2.    desgl. für die höheren Schornsteine ....

3.    Mehrkosten des Dachverbandes......

10,86 • 2 • 4,90 = 106,43 qm.

4.    106,4 qm deutsches Schieferdach auf Scha-

qm 5,50 JL

. 62,40 JL 28,00 „ 80,00 „

lung.........

Davon ab wie unter c).

585,20 „    755,60 JL.

....    298,80 „

Mehrkosten 456,80 JL rund 460,00 „

e) Ziegeldach.

1. Mehrkosten der Maurerarbeiten für die höheren Giebel-wände

rund 40,80 JL

2.    desgl. für die höheren Schornsteine. . . .

3.    Mehrkosten des Dachverbandes......

10,86 • 2 • 4,22 = 91,66 qm.

4.    91,7 qm Ziegeldach einschließlich Lattung als

qm 4,50 M.

„    14,00 „

„    23,00 „

Doppeldach.....

davon ab wie unter c)

412,65 „    490,45 M.

....    298,80 „

Mehrkosten 191,65 JL rund 190,00 „

8. Nicht ausgemauertes Holzfachwerk.

(Erundrißabmessungen wie in der Zeichnung zu 7.) a) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten.

1. wie unter 7. Ziff. 1 u. 2

73,50 JL

2 • 0,70 • 0,51 - 3,25 = 2,32 cbm.

2.    2,3 cbm Mauerwerk der Schornsteine einschließlich Putz herzustellen, an Arbeitslohn

3.    wie unter 7. Ziff. 6—8.

cbm 10,00 JL. 23,00 „ ...... 69,46 „

12,08 + 2,32 + 0,50 = 14,90 cbm,

14,90 • 400 + 55,2 - 31 P 3 v. H. für Bruch — rund 7900 Stück.

4.    7,9 Tausend Ziegelsteine zu liefern. . . . Zaus. 25,00 JL. 197,50 „

14,9 - 280 + 55,2 • 25 + 10,3 • 20 + [2 • 0,70 • 3,0 + 2 • (0,70 + 2 • 0,39) • 3,25] -17 + 3 v. H. für Verlust = rund 7200 1 = 7,2 cbm.

5.    7,2 cbm Mauer- und Putzmörtel siehe unter 7. Ziff. 9—11, 1155 • 120,6 + 56,7 = 292,80 ab 2 • 0,70 + 3,0 + 2 • (0,70 + 2 • 0,39) • 3,25

+ 2 -[7 -0,8 -1,7 + 2,5- 1,0]

ä cbm 7,00 JL 50,40 JL

= 37,84 254,96

6.    255,0 qm einseitig geputzte Drahtwand oder einseitig gehobelte Brettwand .

7.    wie unter 7. Ziff. 15

qm 3,00 JL 765,00 JL ...... 9,30 „ 1188,16 JL

ß) Zimmer- und Stakerarbeiten.

8. wie unter 7. Ziff. 16—18..............

(123,20 + 17,28 + 120,20 + 4,80) • 0,08 • 0,10 = 2,124

= 1,880

400,98 JL

0,536 + 0,060 + 1,284

9. 4,004 cbm Verbandholz zu liefern . . . 10. wie unter 7. Ziff. 20, 22—25 .....

y) Sonstige Arbeiten (rote bei 7).

4,004

cbm 50,00 JL 200,20 JL

675,25 „ 1276,43 JL 1268,25 „

Gesamtsumme 3732,84 JL rund 3730,00 „

9. Holz-Blockhausbau.

a) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten. 1. wie unter 8. Ziff. 1—5 und 7......

423,16 Mo.

ß) Zimmerarbeiten.

2 • (9,29 + 6,34) • 3,25 + 2-1 • 6,34 • 0,92 ab 2 • 0,70 • 3,25 + 2,40 • 1,0 + 7 • 0,8 • 1,7 = 16,47

_ 95,05

2.    95,1 qm Blockwand aus 8 cm starken Bohlen, qm 7,00 M.

6,34 • 3,25 - 2 • 2,0 • 1,0 = 16,61 qm.

3.    16,6 qm Blockwand aus 6 cm starken Bohlen, qm 6,00 „

2 • (9,60 + 6,02) • 3,25 + 2 • i • 6,34 • 0,92 = 107,36 — 2 • 0,70 • 3,25 + 2,4 • 1,0 + 7 • 0,8 • 1,7 = 16,47

90,89

Dazu wie bei 6. Ziff. 10 u. 11, 120,6 + 56,7 = 177,30

268,19

= 111,52

675,70 M.

99,60 „

4.    268,2 qm einseitig gehobelte Bretterwand . . qm 3,0 M.

5.    wie unter 7. Ziff. 16 u. 17..............

wie unter 7. Ziff. 18, 31,88 + 8,88 + 106,96 = 147,72 M.

6.    147,7 m Dachverbandholz zu verlegen . . . . m 0,60 „ wie unter 7. Ziff. 20

804,60 Mo. 154,78 „

88,62 „

0,536 + 0,009 + 1,284 = 1,829 cbm.

7. 1,829 cbm Dachverbandholz ZU liefern ... qm 50,00 M. wie unter 8. Ziff 10 . ................

y) Sonstige Arbeiten (rote bei 8).

91,45 M,

675,25 „ 2590,00 M.

1276,43 „ Gesamtsumme 4289,59 Mo. rund 4290,00 „

10. Ausgemauertes Eisenfachwerk.

(Grundritzabmessungen wie in der Zeichnung zu 7.)

«) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten.

1.    wie unter 7. Ziff. 1 u. 2...............

[2 • (9,86 + 6,0) • 0,12 + 2 • 0,70 • 0,39] -3,15 + 6,0 • 0,12 • 3,0

— 15,89 cbm.

2.    15,9 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses . . . cbm 6,00 M.

3.    wie unter 7. Ziff. 4.................

2 • (9,86 + 6,0 - 0,70) • 3,15 + 2 • | • 6,24 • 0,92 = 101,25 qm.

4.    101,3 qm % Stein starke Wand als Zulage . . qm 0,50 M.

5.    wie unter 7. Ziff. 6, 7 u. 8..............

2 • (9,86 + 6,24 + 2 • 0,39)-3,15 + 2- 6,24• 0,46 = 112,08qm.

6.    112,1 qm Außenputz auf Fachwerk....

7.    wie unter 7. Ziff. 10 (Wandputz) ....

-8. wie unter 1. Ziff. 10 (Deckenputz) ....

12,09 + 15,89 + 0,69 + 2 • 0,38 • 0,44 • 1,50 Davon ab (7.0,8 -1,7 + 1,0 - 2,5 + 2 - 1,0 - 2 - 0) - 0,12 = 1,92

qm 0,80 M.

= 29,17

27,25

73,50 M.

o o

io

50,65 „ 69,46 „

89,68 „ 84,42 „ 34,02 „

502,03 M.

27,25 - 400 + 55,2 -31 + 3. v. H. = rund 13 000. 9. 13 Tausend Ziegelsteine 27,25 • 280 55,2 • 25 + 10,3 • 20 (106,30 + 120,60) • 17 + 56,7 • 20 = 4 991

14 207 = 14 700

= 7 630 = 1 586

dazu 3—4 v. H. für Verlust

10.    14,7 cbm Mörtel ....

11.    wie unter 1. Ziffer 14, 15 u. 16 (Massivdecke)

12.    wie unter 3. Ziff. 9 (fugenloser Fußboden) .

13.    wie unter 7. Ziff. 15 (Asphalt) ......

ß) Schmiede- und Eisenarbeiten.

14. wie unter 1. Ziff. 21 (eiserne Träger) .

3 - 2 - (9,86 + 6,24 - 0,70) = 92,40 7 • 0,80 3 • 6,0

34 • 3,0 + 6 • 3,7

=    5,60

= 18,00 = 124,20

Übertrag 502,03 Ji. 25,00 Ji. 325,00 Ji.

cbm 7,00 Ji. 102,90 Ji.

1625,25 Ji.

224,00 Ji

240,20

240,2 m von durchschnittlich 15 kg Gewicht einschließlich der Winkel, Stiele usw. — rund 3600 kg.

36,00 Ji. 1296,00 Ji. 1520,00 Ji

15. 3600 kg Eisenverband, für 100 kg

y) Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

409,80 Ji.

16. wie unter 1. Ziff. 23—26

8) Sonstige Arbeiten.

17.    wie unter 1. Ziff. 27—30    . .

18.    Olfarbenanstrich des Eisenwerks

. .    1000,00 Ji.

24,00 „

Gesamtsumme 4579,05 Ji. rund 4580,00 „

Barackenbau.

AIs Barackenbauten bezeichnet man eine Reihe von Ausführungsarten, welche meist da verwendet werden, wo es sich um vorübergehende Bedürfnisse handelt. Man verlangt deshalb von ihnen, daß sie möglichst schnell errichtet werden, sowie leicht und ohne viel Kosten nach einer anderen Verwendungsstelle geschafft werden können, oder zum mindesten, daß die Baustoffe auch nach dem Abbruch noch einen möglichst großen Wert behalten. Die ersten Anschaffungskosten sind deshalb bei vielen Ausführungen, wie unten angegeben werden wird, durchaus nicht billiger als für Massiv- oder sonstige Ausführungsarten.

Natürlich kann man an derartige Barackenbauten auch keine solche Anforderungen stellen, als an die bereits besprochenen Bauarten, namentlich nicht in bezug auf die Dauer ihres Bestehens und auch auf den Schutz gegen die Witterungseinflüsse. Wo auf diese beiden Eigenschaften Gewicht gelegt werden muß, sind deshalb Baracken wohl stets wirtschaftlich unvorteilhafter als massive Ausführungsarten.

Als kennzeichnend für den Barackenbau sei bei den folgenden Berechnungen angenommen:

1.    daß die Grundmauern durch eine einfache Grundplatte ersetzt werden;

2.    daß keine gemauerten Schornsteine hergestellt werden, sondern die Rauchrohre unmittelbar durch das Dach geleitet werden, natürlich unter Beachtung der nötigen Sicherheitsmaßnahmen.

Je nach dem Verwendungszweck wird man im einzelnen Falle noch weiter gehen und:

1.    die Decke fortlassen und sich nur mit dem Dach begnügen;

2.    die Doppelfenster durch einfache ersetzen;

3.    als Fußboden die Grundplatte selbst benutzen;

4.    die Ofen fortlassen.

Da aber alsdann ein Vergleich mit den anderen Bauarten unmöglich wird, sind die Kosten für diese 4 Punkte miteinbegriffen, können jedoch leicht in Abzug gebracht werden.

11. Wellblechbaracken.

53

s/

a) Maurerarbeiten.

'    10,69 • 7,14 • 0,15 = 11,45 cbm.

1. 11,5 cbm Unterbeton für die Grundplatte im Mischungsver-

hältnis 1 : 12

cbm 16,00 JL 184,00 JL

10,69 • 7,14 = 76,33 qm.

2. 76,3 qm Oberfläche der Grundplatte mit Zement abzuziehen

qm 1,00 JL 76,30 JL

ß) Schmiede- und Eiseuarbeiten

wie unter 10. Ziff. 15.

240,0 • 15................

1 Firstpfette...............

4 Hängewerkszugstangen und sonstiges Eisen-Zeug .................

3600 kg 150 „

250 „

4000 kg 260,30 «Ä

Schwatlo XVI.

Übertrag 260,30

3. 4000 kg Eisenverband, für 100 kg......

[2 - (9,86 + 6,24) + 6,0 + 4,6 + 1,95] • 3,0 - (7 • 0,8 - 1,7 + 1,0 • 2,5 + 4 • 1,0 - 2,0)

2 • 10,46 - 3,62

36,00 Ji 1440,00 JL

= 113,93 = 75,73 189,66

4. 190 qm Wellblech für Wände und Dachflächen, qm 4,00 Ji 760,00 Ji 2200,00 Ji

y) Fußboden (rote unter 3. Ziff. 9).

285,00 „

S) Sonstige Arbeiten.

6. wie unter 1. Ziff. 25—30    ..............

6. dazu für die Durchführung von Blechschornsteinen durch das Dach........................

1152,40 Ji

100,00 „ 1252,40 Ji Gesamtsumme 3997,70 Ji rund 4000,00 „

Sollen Wände und Decken im Innern noch mit Dachputz versehen werden, so kommt hinzu: siehe 1. Ziff. 10 siehe 1. Ziff. 11 siehe 1. Ziff. 16

120,55 qm 56,67 „ 19,35 „

196,57 qm

7. 196,6 qm Drahtputz

qm 4,00 Ji 786,40 Ji

Gesamtsumme 4784,10 JL rund 4780,00 „

12. Zerlegbare Holzbaracken.

Derartige Baracken werden von besonderen Firmen* nach vielfach ihnen geschützten Bauweisen hergestellt. Um ein leichtes Auf- und Abbrechen zu ermöglichen, bestehen Wände, Decken und Dachflächen, sogar auch die Fußböden aus größeren Tafeln von etwa 1 m Breite und 2—4 m Höhe oder Länge. Bei den besseren Bauarten bestehen besonders die Tafeln der Wände aus mehrfachen Lagen Holz, Pappe, Asbest, Papier, Kork oder ähnlichen Baustoffen, zwischen welchen eine oder mehrere Luftschichten den Schutz gegen Wärme und Kälte wirksam vergrößern.

rund 260 Ji

..    410 „

Der Gesamtpreis einer Baracke in den Abmessungen wie in der Zeichnung zu 11. und in ähnlicher Ausstattung wie bei den vorherigen Bauweisen schwankt je nach der Einzelausführung etwa zwischen 2800 und 5000 Ji In diesen Summen beträgt der Preis: für die Grundplatte wie bei 11 für eine besondere innere Decke Der Mehrpreis der in den höheren Gesamtsummen mit enthaltenen Korkplatten für Außenwände und Decke beträgt rund 350 Ji.

Der Vorteil derartiger Baracken liegt, wie die obigen Kostenangaben beweisen» nicht in der keineswegs geringen Anschaffungssumme, sondern in der Billigkeit, mit welcher sie von einem Ort zum andern versetzt werden können. Das Abbrechen und

¹ Christoph & Unmack, A.-G., Niesky <O.-Lausitz): Lilienthal, Berlin-Gr. Lichterfelde, Marthastr. 5.

Wiederaufrichten an anderer Stelle kann man ohne die Frachtkosten mit etwa 5 bis 8 v. H. der Herstellungskosten (ausschließlich der Kosten für die Grundplatte) in Ansatz bringen, würde also in dem vorliegenden Falle 180—400 M. betragen. Dazu kommen noch die Kosten für die neue Grundplatte irrt Betrage von 260 Ji. Dieser letztere Posten läßt sich noch wesentlich vermindern, wenn man die Platte aus wieder verwendbaren einzelnen Betonstücken oder beispielsweise Stegzementdielen herstellt. Die Kosten für die Umlegung und das Neuvergießen derselben werden dann nur etwa 100 M. betragen.

Zusammenstellung.

Kostensumme für

Art der Ausführung

Grundmauern und Wände Fußboden

Decke und Ausbau Dach

Kosten im ~— Gesamt- Vergleich kosten- zum summen Massivbau auf 100 dt

1.    Massivziegelbau mit Holzzementdach:

a)    mit Außenputz.........

b)    mit Handstrichsteinverblendung . .

c)    mit Lochverblendern.......

2.    Massivbruchsteinbau desgl.......

3.    Betonbau desgl.: 40 cm st. Außenwände 25 „ „

4.

5.    Betonhohlsteinbau.........

6.    Verblendetes Holzfachwerk mit Pappdach

7.    Ausgemauertes Holzfachwerk

a)    mit Pappdach . ........

b)    „ Zinkdach..........

c)    „ engl. Schieferdach......

d)    „ deutsch. „    ......

e)    „ Ziegeldach.........

8.    Nicht ausgemauertes Holzfachwerk mit

Pappdach.............

9.    Holzblockhausbau desgl,.......

10.    Ausgemauertes Eisenfachwerk mit Holzzementdach ............

11.    Wellblechbaracken:

a)    ohne Drahtputzwände......

b)    mit Drahtputzwänden......

243 + 453 243 + 453 243 + 453 243 + 453 243 + 453

243 4- 453 243 + 453

243 + 453

260 + 355 260 + 355

co CD CO CD CO

1—I 1—1    1-1 T—I 1—1

O 05 O Ol 05

893

1505

1810

1753

2316

979

979

979

1128

1277

1304

1585

1320

1144

1089

1049

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

3788

4114

4312

4147

4150

3723

3765

4018

3740

3889

3916

4197

3932

3733

4290

4580

100,00

108,58

113,18

109,45

109,53

98,28

99,37

106,72

98,73

102,67

103,38

110,80

103,80

98,55

113,25

120,98

12. Zerlegbare Holzbaracken

260

--h rt? i

1000    3914    103,33

1000    4702    124,13

rd. 2800 rd. 70,00 bis 5000: bis 130,00

Es würde im höchsten Grade verfehlt sein, wenn man auf Grund der obigen Zu-sammenstellung für jede Art von Gebäuden feststellen wollte, welche Bauart in bezug auf die kosten den Vorzug verdient. Ein aufmerksamer Vergleich der obigen Kostenvergleiche wird vielmehr zu dem Schluß führen:

1. daß der Unterschied der Kosten wesentlich davon abhängt, in welcher Weise man die einzelnen Bauweisen im einzelnen durchführt. Eine vollständig gleiche Grundlage in bezug auf die erreichbare Gesamtleistung wird sich, wie schon oben bemerkt, nie erreichen lassen. Man beachte beispielsweise die Kosten des Betonbaues unter 3. und 4. im Verhältnis zum Massivziegelbau unter 1. Hier liegt lediglich der Unterschied in der Wahl der Wandstärke;

4*

2. ist aus der Zusammenstellung ersichtlich, dasz eine Bauweise für gewisse Bauteile wohl mit großem Vorteil in bezug auf die Kosten verbunden ist, für andere Bauteile aber umgekehrt sehr kostspielig sein kann. Man beachte z. B. den Vorteil, welcher sich in der Anwendung der Eisenbetonbauweise für die Herstellung von Dach und Decke selbst gegenüber einer Ausführung in Holz ausspricht, obgleich die bei beiden gewählte Dacheindeckung (Holzzement gegenüber Dachpappe) den Unterschied bereits stark vermindert;

3. muß aber vor allem darauf hingewiesen werden, daß der Kostenunterschied der einzelnen Bauweisen sich vollständig verändert, je nach den Ortspreisen der einzelnen Baustoffe.

Bei dem Massivbruchsteinbau betragen die Kosten für die Bruchsteine selbst 926 M. (bei 10 M. für das Kubikmeter), beim Betonbau unter 3. betragen die Kosten für Kies und Sand rund 480 M. (bei 4 M. für 1 cbm Sand und 5 M. für 1 cbm Kies). Hieraus erhellt, daß diese beiden Bauweisen, welche bei den Berliner Preisen der Baustoffe wegen ihrer Kostspieligkeit kaum in Frage kommen, an anderen Orten, wo die genannten Baustoffe sehr erheblich niedriger irrt Preise sind, womöglich sogar auf der Baustelle umsonst gewonnen werden, erheblich billiger werden können, als Ziegel-bauten, besonders wenn umgekehrt die Ziegelpreise an dem Orte beträchtlich höher sind, als in der Zusammenstellung angenommen ist. Ähnlich liegt der Fall bei Holzbauten, welche sich innerhalb waldreicher, aber ziegelarmer Gegenden selbstverständlich um ein beträchtliches billiger stellen werden, als die angestellte Vergleichsberechnung ergibt. Es möge deshalb nochmals darauf hingewiesen werden, daß diese Vergleichsberechnung ohne weiteres kein richtiges Bild zu geben imstande ist, daß sie vielmehr nur dazu dienen soll, durch Einsetzen der betreffenden Ortspreise hauptsächlich an Stelle der fettgedruckten Einheitspreise ohne größere Mühe einen annähernd zutreffenden Vergleich selbst aufzustellen.

Auf den Einfluß der örtlichen Baupreise kommen wir weiter unten noch einmal

zurück.

In der Zeitschrift „Beton und Eisen 1908, S. 241" ist eine ähnliche sehr beachtenswerte Gegenüberstellung der Herstellungskosten eines Lokomotivschuppens in den verschiedenen Bauweisen zu finden. Es handelt sich dabei zwar um Berechnungen, welche in Amerika angestellt sind; da aber Massen und Einheitspreise angegeben sind, so läßt sich ohne große Mühe durch Einsetzen der jeweiligen örtlichen Preise ermitteln, wie sich die Kosten der einzelnen Bauweisen bei uns zueinander verhalten. Der Kostenberechnung liegen folgende Einheitspreise zugrunde:

1000 Ziegelsteine.........

1 m Bauholz..........

100 kg Eiseneinlagen.......

100 kg Zement (1 Tonne = 6,12 Ji.)

1 cbm Sand..........

1 cbm Steinschlag........

38,60 0,32—0,38 „ 20,00 „

3,06

4,10

3,30

Die Zusammenstellung ist übrigens um so bemerkenswerter, als sie nicht nur auf die Herstellungskosten, sondern auch auf die durchschnittlichen Ausgaben für die ersten 10 Jahre eingeht. Sie legt dabei einen Zinsfuß von 6 v. H. zugrunde, so daß für

diesen Zeitabschnitt jährlich 10,4 v. H. für Zins und Abschreibung zu machen sind. Nach Ablauf der 10 Jahre ist dann der Buchwert auf 35 v. H. gesunken.

Dabei sind die angegebenen Preise in Mark für einen Maschinenstand berechnet und umfassen nur die Kosten für den Bau über der Erde, ohne Gründung, Rauchfänge, Dunstabzüge usw. Unter Nr. 4 ist dieselbe Ausführungsweise wie bei 3, aber für einen kleineren Bau angegeben. Die Abmessungen eines Standes betragen 27,4 m in der Länge, vorn 4,3 m, hinten 7,9 m in der Breite, vorn 7,9 m, hinten 6,1 m in der Höhe.

Bauweise

Herstellungskosten

Jahreskosten eines Standes in den ersten 10 Jahren

Dach

Wände

Dach-

deckung

Tor

säulen

JL,

JL

Dach, Träger u. Stützen

Wände

Putz Unvor-herge-

u. Anstrich sehenes

Jns-

ge-

samt

JL

JL

JL j 5 t>. £.

JL

Zms u.Tilg. 10,4 v. H.

Feuer-Versich er. 1,0 v.H.

Unter

halt.-

kosten

Ins-

ge-

samt

JL.

JL.

JL

JL

1. Eisenbeton f. 25—50 Stände

Stampf

beton

167 qm zu 1,80 JL

2. desgl.

Ziegel

mauer

werk

= 300 desgl.

3. desgl.

Drahtputz

= 300 desgl.

4. desgl. für 15—25 Stände

desgl.

= 300 desgl.

5. Holz

Ziegel

mauer

werk

= 300 167 qm

zu 2 JL

Eisen 32,8 cbm Eisenbeton zu 72 JL = 84    =2376

desgl. 31,8 cbm desgl. zu 72 JL = 84    = 2290

desgl.! 32,8 cbm desgl. zu 72 JL = 84    = 2376

desgl. 32,8 cbm desgl. zu 77,6 JL = 84    = 2545

2743 m Bauholz zu 0,55 JL

4,2 cbm Stampfbeton

zu 55 JL = 231

5000

Ziegel zu 67 JL = 335

13.4    qm Drahtputz zu 8,8 JL

= 118

13.4    qm desgl.

zu 8,8 JL = 118

Holz

5300

1050

1050

1050

1050

202

202

196

206

4243

4261

4121

4337

440

445

428

450

105

105

114

114

545

550

542

564

6. desgl.

Drahtputz

= 334

desgl.

= 63

desgl.

= 1510 2896 m Bauholz

zu 0,55 II.

7. desgl.

8. desgl.

bis zur Fensterbank Beton, sonst Holz

= 334 desgl.

= 63

desgl.

= 1590 desgl.

= 334    = 63

= 1590

Ziegel u. Eisenfachwerk = 525 33 qm Drahtputz zu 6,40 JL 60 m Holz zu 0,55 JL = 244 3,0 m Beton zu 40 JL. 90 rn Holz zu0.55 JL = 168

1050

1050

1050

174

164

160

3656

3445

3365

380

358

350

95

91

(1,2

v. H.)

108

105

126

134

580

575

592

Aus diesen Zahlen ergibt sich, das; bei den gewählten Einheitspreisen der Holzbau bedeutend billiger in der Herstellung, lediglich infolge der hohen Feuerersicherungs-gebühren aber höhere Jahreskosten beansprucht.

Aber nicht nur durch die Art der Ausführung, oder was beinahe dasselbe sagen will, durch die Wahl der Baustoffe, sondern auch durch die Form, welche man dem Gebäude in Grundriß und Aufriß zu geben beabsichtigt, werden die Kosten beeinflußt. Der beabsichtigte Zweck eines jeden Gebäudes ist die Schaffung eines oder mehrerer nach außen hin abgeschlossener Lufträume. Die Kosten des Bauwerks bestehen, abgesehen von den Kosten für die innere Einrichtung der Räume, wozu in diesem Falle auch die Einrichtung der Beleuchtung, Beheizung und der Wasserversorgung zählt, aus den Kosten für die Herstellung der die Lufträume umschließenden Flüchen. Es ist ohne weiteres klar, daß die Kosten dann am geringsten sind, wenn — bei gleicher Größe der Lufträume — die umschließenden Flächen am kleinsten sind. Die Mathematik lehrt uns, daß von allen Körpern die Kugel im Vergleich zu ihrem Inhalt die geringste Oberfläche hat. Die billigsten Bauwerke würden danach kugelförmige Bauten sein, wenn nicht andere Umstände vorliegen, welche einerseits die Ausführung kugelförmiger Bauwerke unmöglich machen, andererseits aber auch die Benutzung derartiger Jnnenräume im höchsten Grade beeinträchtigen würden. Bei einer Halbkugel, welche als Eebäudeform immerhin in gewissen Fällen nicht ganz unausführbar ist, ist die Oberfläche nur noch um 4,5 v. H. geringer als ein Würfel von gleichem Inhalt. Die Oberfläche eines Zylinders, dessen Höhe gleich dem Durchmesser seiner Grundfläche ist, ist nur um 3,3 v. H. geringer als ein Würfel von gleichem Inhalt. Die geringe Flächenersparnis bei Anwendung gekrümmter Flächen wird danach meist wohl schon durch die teurere Herstellung derartiger Flächen wieder aufgewogen, immerhin werden tatsächlich in vielen Fällen Kreis- und Kugelflächen mit Kostenersparnis angewendet (Gasbehälter, Schornsteine, Wassertürme, Zirkusgebäude u. a. m.); die Kostenersparnis wird dabei meistens noch dadurch erhöht, daß die runde Form in statischer Beziehung günstigere Ergebnisse erzielt.

Im allgemeinen wird es sich bei Bauten jedoch nur um ebene Begrenzungsflächen handeln, oder vielmehr, da rechtwinklige Ecken für die meisten Benutzungsarten am günstigsten sind, so wird lediglich das maßgebend sein, ob und inwieweit ein Gebäude von der günstigsten ebenflächigen Form, nämlich der Würfelform, abweicht.

Die den oben durchgeführten Kostenanschlägen zugrunde gelegten Grundrisse entsprechen nun allerdings durchaus nicht , einem gleichseitigen Würfel, wie diese Form sowieso auch verhältnismäßig selten anzutreffen sein wird. Trotzdem wollen wir an der Hand eines noch länger gestreckten Grundrisses, welcher gleich große Jnnenräume enthält, ermitteln, wie die Kosten bei dieser länger gestreckten Form sich erhöhen.

13. Langgestreckter Massivziegelbau.

a) Erd-, Maurer- und Asphaltarbeiten.

[2 • (13,67 + 4,36) • 0,51 + 4,36 • 0,25 + 2 • 0,82 • 0,13] • 1,0 + 30 v. H. für Böschung und Arbeitsraum

— 25,60 cbm.

1.    25,6 cbm Boden auszuschachten und teilweise wieder zu

cbm 1,00 M.

[2 - (13,67 + 4,36) • 0,51 + 4,36 • 0,25 + 2 • 0,82 • 0,13] • 0,50

= 9,85 cbm.

2.    9,9 cbm Mauerwerk des untersten Absatzes herzustellen, an

cbm 4,00 M.

hinterfüllen

25,60 M.

Arbeitslohn

39,60 „    65,20 M.

.+

mmmm=

r ■

fc

5"5-

. Übertrag 65,20 M.

[2 - (13,55 + 4,50) - 0,38 + 4,5 • 0,12 + 2 • 0,70 • 0,13] • 0,80 — 11,55 cbm.

52,20 M.

3. 11,6 cbm Mauerwerk unter der Erde desgl. . cbm 4,50 M.

[2• (13,55 + 4,50) - 0,38 + 2-0,70-0,13]-3,16+ 4,5-0,12- 3,0 — 45,41 cbm.

4.    45,4 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses desgl. cbm 5,00 M. 227,00 „

4,5 - 3,0 = 13,5 qm.

5.    13,5 qm % Stein starke Wand als Zulage zu Ziff. 4.

6,75 „

qm 0,50 „

2 • 1,5 = 3,0 m.

6. 3,0 m Schornstein über Dach

m 5,00 „

15,00 „

7. 57,0 qm Ziegelpflaster

4,5 • (4,0 + 8,67) = 57,02 qm.

qm 0,80 „

45,60 „

2 • (13,55 + 5,26 + 2 - 0,13) • 0,30 = 11,44 qm

8.    11,4 qm Sockelpuh

2 • (13,55 + 5,26 + 2 - 0,13) • 3,15= 120,14 qm.

9.    120,1 qm Außenputz des Erdgeschosses .... qm 0,60 „

qm 1,00 „

11,40 „

72,06 „

[2 • (6,67 + 4,50 + 4,0 + 1,95) + 4,50 + 1,37 + 3,08] - 3,0 - 2 • 2 • 2,0 • 1,0 = 121,57 qm.

10. 121,6 qm Innenputz

qm 0,50 M.

11. wie unter 1. Deckenputz.........

9,85 + 11,55 + 45,41 + 2 - 0,38 • 0,44 • 1,50 davon ab 7.0,8 1,70 • 0,38 + • 1,0 • 2,5 - 0,38 + 2 • 1,0 • 2,0 • 0,12

= 67,31

= 5,05

62,26 cbm

60,80 „ 34,02 ..

62,26 - 400 + 57,0 - 31 + 3 v. H. für Bruch

= 27 471

590,03 M.

12. 27,5 Tausend Ziegelsteine anzuliefern 62,26 • 280 57,0 • 25 + 11,4 • 20 (120,1 + 121,6 + 56,7) • 17 = 5 073

24 159

= 17 433 = 1 653

24,9

Übertrag 590,03 JL. 25,00 JL. 687,50 JL

dazu 3. v. H. für Verlust — rund

13.    24,9 cbm Mauer- und Putzmörtel ....

4,5 • 12,79 = 57,56 qm.

14.    57,6 qm Massivdecke zwischen eisernen Trägern einschließlich

Verlegen derselben ........

57,56 • i. D. 0,08 = 4,60 qm.

15.    4,6 cbm Schlackenbetonauffüllung . .

16.    wie unter 1. Ziff. 16 (Drahtputzwände)

2 - (13,55 + 4,50) • 0,38 + 4,5 • 0,12 + 2 • 0,70 • 0,13 = 14,44 qm.

17.    14,4 qm Asphalttrennschicht

cbm 7,00 J£. 174,30 JL.

qm 4,60 JL 264,96 „

cbm 10,00 JL 46,00 „ ....... 77,60 „

qm 1,00 JL 14,40 „ 1854,-79 JL

18. 81,0 m Lagerhölzer

ß) Zimmer- und Stakerarbeiten.

18 • 4,5 = 81,0 m.

m 0,90 JL. 72,90 JL

4,5 - (4,0 + 8,67) = 57,02 m.

19. 57,0 m Fußboden

2 - (6,67 + 4,5 + 4,0 + 2 • 1,95 + 4,50 + 1,37 + 3,08) — 2 • 4 • 1,35 = 45,22 in.

m 4,60 „    262,20 „

20. 45,2 in Fußleisten

m 0,50 JL 22,60 „    357,70 JL.

r) Schmiede- und Eisenarbeiten.

5 • 5,0 • 35,9 — 898 kg, rund 900 kg.

21.    900 kg eiserne Träger zu liefern . . . 100 kg 16,00 JL.

22.    Kleineisenzeug....................

144,00 „

30,00 „    174,00 JL

S) Dachdecker- und Klempnerarbeiten.

13,55 • 5,26 = 71,27 qm.

23. 71,3 qm Holzzementdach herzustellen . .

2 • (13,55 + 5,26) • 0,70+ rund 2,0 qm für Schornstein — 28,33 qm.

qm 2,00 M. 142,60 JL.

24. 28,3 qm Zinkverkleidung

qm 4,50 JL 127,35 „

2 • (13,75 + 5,46) = 38,42 m.

25.    38,4 in Rinne.........

26.    wie unter 1. Ziff. 26 (Abfallrohr)

m 4,00 „    153,60 „

..... 12,00 „    435,55 JL.

0 Sonstige Arbeiten

wie unter 1. Ziff. 27—30

. . 1000,00 „ Gesamtsumme 3822,04 JL rund 3820,00 „

Während danach die Gesamtoberfläche (Grundfläche, äußere Wandfläche, Dachfläche) etwa 5 v. H. mehr beträgt als die des Entwurfs zu 1. (262,64 qm gegen 249,94 qm) betragen die Mehrkosten nur etwa 0,8 v. H. Die Maurerarbeiten und Dachdeckerarbeiten sind zwar um 110 M., also rund 3 v. H. teurer, aber an den eisernen Trägern werden wegen der geringeren frei tragenden Länge 80 M. gespart. Man kann daraus wohl im allgemeinen schließen, daß eine wesentliche Verteuerung bei größeren Abweichungen an der Würfelform nur dann eintritt, wenn die Deckenspannweiten gleich bleiben oder womöglich größer werden. Vermindern sich aber die Deckenspannungen, so sind die Kostenunterschiede nur unwesentlich.

Eine ähnliche Berechnung ist in der Baugewerkszeitung 1904 Nr. 64 von Wilcke für eine Scheune von 7344 cbm = 410 Fuder von je 18 cbm Inhalt veröffentlicht. Danach hat die genauere Kostenermittlung für eine Scheune von 51 m Länge, 18 m Tiefe und 8,0 m Höhe — 7344 cbm eine Ausführungssumme von 12 500 Jii. ergeben, während eine Scheune von 36,0 m Länge, 24,1m Tiefe und 8,5 m Höhe ebenfalls = 7344 cbm bei denselben Einheitssätzen wegen der geringeren Masse der Baustoffe nur 11 000 JL erfordert hat. Hier hat also der langgezogene Grundriß eine Kostenvermehrung von 13,6 v. H. verursacht. Dabei sind die gesamten Umgrenzungsflächen nur um rund 7,0 v. H. größer als bei der billigeren Ausführung. Das Verhältnis zwischen der Größe der Umgrenzungsflächen und den Kosten ist hier also ein ganz anderes als bei dem oben durchgeführten Beispiel. Wenn die Berechnungen richtig sind — eine spätere Kostengegenüberstellung desselben Verfassers von Pultdachscheunen gegenüber Satteldachscheunen erscheint nicht ganz einwandsfrei — so muß der Preisunterschied seine Ursache haben einmal in der etwas größeren Höhe und andererseits hauptsächlich in einer günstigeren Anordnung der tragenden Holzteile, welche eine stärkere statische Beanspruchung ermöglicht, so daß die Holzmasse eine geringere ist. In der Tat sind bei der teureren Ausführung 17 v. H. Kubikmeter Holz mehr berechnet als für die billigere Scheune.

Ein für alle Fälle auch nur annähernd.zutreffender Teuerungszusatz für Bauten, welche wesentlich von der Würfelform abweichen, läßt sich also nicht aufstellen,- viel wesentlicher fällt jedenfalls ins Gewicht, durch welche Grundrißanordnung sich die knappste Grundfläche an Fluren und sonstigen Räumen erzielen lassen, deren größere Ausdehnung keinen weiteren Vorteil für die Benutzung der Räume einschließt.

Handelte es sich bisher darum, inwieweit eine Kostenersparnis bei den notwendigen Bestandteilen eines Gebäudes, d. h. beim Rohbau zu erzielen ist, so ist die weitere Frage, welche Unterschiede durch die verschiedentlichen Ausführungsweisen des Ausbaues, oder sagen wir, um den Begriff möglichst weit fassen zu können, der Ausstattung erzielt werden. Hier sind der Natur der Sache nach weit größere Unterschiede möglich. In den eigentlichen Rohbau wird niemand mehr Geld hineinstecken, als die Standsicherheit und die erwünschte Dauer des Gebäudes verlangt, da weitere Mehrausgaben ohne irgendwelchen oder nur mit ganz geringem Vorteil verbunden sein würden, die Mehrausgabe sogar nicht einmal sichtbar sein würde, wenn man sie in das Innere der Wände oder Decken vergraben würde.

Was anderes ist es mit dem Ausbau oder der Ausstattung. Bei dem oben durchgeführten Beispiel haben wir bereits gesehen, daß eine feinere Verblendung der Außenwände die Ausführung mit Putz um etwa 13 v. H. verteuert. Die einfachste Sandsteinverblendung würde jedoch schon eine Verteuerung um 30 v. H. verursachen, die sich

bei weniger einfachen Ausführungen leicht bis auf 100 v. H. steigern kann. Man sieht also, das; die Vergleiche der Einheitspreise für die Flächen- oder Raurneinheit sofort versagen, sobald die Ausstattung über das übliche Mas; hinausgeht. Selbst bei Fällen von anscheinend ganz ähnlicher Ausstattung können sich Preisunterschiede geltend machen, welche für die Gesamtkostensumme von größter Bedeutung sind.

Auch bei dem Ausbau im üblichen Sinne des Wortes treten starke Unterschiede auf. Während bei dem dürftigsten Wohnhausbau der Ausbau (im Sinne der Gebührenordnung für Architekten, siehe unter Bauleitungskosten) etwa 25 v. H. ausmacht, steigen die Kosten bei einer hochherrschaftlichen Villa bis auf 50 v. H. Damit ist indessen der Höhepunkt noch nicht erreicht, bei einem der am prächtigsten ausgestatteten neueren Gebäude, dem Weinhaus Rheingold, Berlin, betrugen die Kosten des Ausbaues 34,8 Ji. für das Kubikmeter, während die Kosten für den Rohbau einschließlich einer sehr schwierigen künstlichen Gründung 20,8 Ji. betrugen. Macht man für die künstliche Gründung einen Abzug von nur 3 Ji., so betrugen danach die Kosten für den Ausbau etwa 65 v. H. der Gesamtkosten.

b) Örtliche Einflüsse auf die Kosten.

Die Höhe der örtlichen Einflüsse auf die Baukosteu zeigt sich am deutlichsten bei den Kostenangaben über Forsthausbauten in den statistischen Nachweisungen des preußischen Arbeitsministeriums. Danach sind in demselben Jahre 1898 15 Förstereiwohngebäude genau in denselben Abmessungen nach einem Normalentwurf, und zwar sämtlich in Ziegelrohbau und mit Kronendach ausgeführt worden. Die Unterschiede in den Kosten dieser Gebäude sind also nahezu ausschließlich auf örtliche Preisunterschiede zurückzuführen. Der Durchschnittspreis dieser 15 Bauten betrug ohne die Nebenanlagen 10 308 Ji. (ohne Heizungsanlage 9902 Ji.). Die teuerste Ausführung erforderte 11 532 Ji. (11 072 Ji), also 11,9 v. H. (11,8 v. H.) mehr, die billigste 9036 Ji. (8638 M), also 12,4 v. H. (12,8 v. H.) weniger. Der teuerste Bau war um 27,6 v. H. (28,1 v. H.), also mehr als ein Viertel teurer, als der billigste. Von diesen 15 Bauten liegen 4 in der Provinz Brandenburg, 2 in Pommern, 6 in Posen, 2 in Sachsen, 1 in Hannover. Daß der Osten auch in baulicher Beziehung billiger ist als der Westen, ist zwar an und für sich nicht zu bestreiten, bei den angeführten 15 Bauten ist aber der Hauptkostenunterschied auf die mehr östliche oder westliche Lage nicht zurückzuführen, was schon dadurch erwiesen wird, daß sowohl die teuerste als auch die billigste Ausführung der Provinz Posen angehört. Es ist vielmehr zweifellos, daß der Hauptunterschied der Kosten nicht durch die Lage in verschiedenen Provinzen hervorgerufen wird, sondern durch die örtliche Lage des einzelnen Baues im engsten Sinne des Wortes; ja man kann behaupten, daß in ein und derselben Stadt der Unterschied der Kosten für einen gleichen Bau bedeutend größer sein kann, als wenn derselbe Bau im äußersten Westen oder im äußersten Osten Deutschlands errichtet wird. Die Kosten eines Baues werden vielmehr durch die Lage desselben zu guten Verkehrsstraßen, als durch seine allgemeine Lage innerhalb des Staates beeinflußt. Erst wenn, besonders in größeren Städten, in bezug auf Anfuhrwege ziemlich dieselben Verhältnisse vorliegen, wird man Bauten des Ostens und des Westens überhaupt gegeneinander abwägen können.

Uber den Einfluß der Anfuhrverhältnisse auf die Baukosten geben uns auch wieder die statistischen Nachweisungen die beste zahlenmäßige Auskunft. Danach schwankte der Wert der Fuhren bei den landwirtschaftlichen Bauten der Jahre 1898 und 1899

zwischen 2,8 v. H. und 20 v. H., und zwar bei Wohnhäusern zwischen 4,4 und 17,8 v. H., bei Scheunen, Speichern usw. zwischen 2,8 und 15,6 v. H. und bei Ställen zwischen 4,0 und 20 v. H.

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß man durch Verbesserung der Anfuhrverhältnisse die Baukosten um 10, ja 15 v. H. herabdrücken kann. Man wird sich namentlich bei größeren Bauausführungen außerhalb größerer Orte, also beispielsweise bei Heilanstalten, sehr wohl von vornherein überlegen müssen, ob man nicht behufs Verbilligung der Anfuhr schon vor Beginn des Baues bessere Zufuhrstraßen anlegen soll, deren Mehrkosten sich auf jeden Fall bezahlt machen, zumal die Verbesserung der Wege später sowieso für die Benutzung der Gebäudeanlage erforderlich wird. Ist letzteres nicht der Fall, handelt es sich vielmehr nur um die An- und Abfuhr größerer Bodenmassen oder die Anfuhr von Steinen, so wird eine einfache Rechnungsgegenüberstellung erweisen, ob sich die zeitweise Einrichtung einer Feldbahn lohnt oder nicht.

Aber auch noch etwas anderes lehrt uns der große Unterschied der Anfuhr

kosten.

Haben wir oben gesehen, daß bei Zugrundelegung Berliner Mittelpreise die Unterschiede der Bauweise, z. B. ob Massivbau oder Holzfachwerksbau gar nicht so erheblich sind, so sehen wir hier, wo wir die örtlichen Einflüsse auf die Kosten betrachten wollen, daß schon allein die Anfuhrkosten das Kostenverhältnis der einzelnen Bauweisen gänzlich umkehren kann. Wenn Holz womöglich auf dem Bauplatz selbst in ausreichender Menge zu haben ist, während Steine erst von weiterher angefahren werden müssen, ist der Holzbau selbstverständlich billiger als der Steinbau und umgekehrt. Allgemeine Angaben lassen sich hierüber natürlich nicht machen. Will man die Entscheidung wirklich nur von den Eesamtkosten abhängig machen, so bleibt nichts weiter übrig, als alle Ausführungsarten genau zu veranschlagen. Das wird unter Umständen mehr Arbeit und Kosten verursachen, als bei der Ausführung selbst herauskommt, man wird deshalb auch so vorgehen können, daß man zunächst einmal die Ortspreise in die im vorigen Abschnitt aufgestellten Kostenanschläge des Musterbeispiels Seite 33—51 einsetzt. Dadurch wird man schon ungefähr ein Bild erhalten, welche Bauweise an dem betreffenden Orte die billigere ist. Handelt es sich dabei nicht um reine Nützlichkeitsbauten, bei denen die heimischen Baustoffe, welche mit Gespann herbeigeschafft werden können, stets vorzuziehen sein werden, so bedarf es auch einer Ermittelung der Eisenbahn oder Wasserfrachten, über welche im Anhang dieses Buches das Erforderliche zu finden ist.

Außer der örtlichen Preisverschiedenheit der Baustoffe und ihrer Anfuhr wirkt aber auch noch die verschiedene Höhe der Arbeitslöhne auf die Gesamtkosten ein. Während die Anfuhrkosten in kleineren Städten und für entlegenere Baustellen sich vielfach höher stellen werden als in größeren Städten, deren ganzes Wachsen und Blühen ja meist aus dem Vorhandensein guter Verkehrsbedingungen beruht, gleicht sich der Eesamtunterschied der Kosten dadurch wieder aus, daß die Arbeitslöhne in der Regel wegen der kostspieligeren Lebenshaltung in den großen Städten höher sind als in weiterer Entfernung von diesen.

Das deutlichste Bild über die Unterschiede der Arbeitslöhne im Baugewerbe ergibt die nachfolgende Zusammenstellung von Stundenlöhnen für Maurer, Zimmerer und Handarbeiter, wie sie nach den 1908 und 1909 abgeschlossenen Tarifverträgen vereinbart sind. Die Zusammenstellung ist ermöglicht durch das Entgegenkommen des deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe, Berlin SW., Kochstr. 3.

Ort

Stundenlohn für

Einwohnerzahl Maurer

Zimmerer

Hand-

Arbeiter

Arbeitszeit irrt Sommer

Pf.

Pf.

Pf.

Std.

Altena . . . Nmberg . . Arnsberg . . Aschaffenburg Augsburg . . Barmen . . Berlin . . . Bielefeld . . Bochum. . . Bremen. . .

15 000

25    000 10 000

26    000 98 000

156 000 2 034 000 73 000 118 000 215 000

50

42

45

43

47

57

75

55

53—55

65

45

42

45

42

44

60

75

55

53—55

65

40

30

38

34

35

47

471/2-50

45

43—45

50

Breslau, Kreis I

„ II •

470 000

55

55

40

ff

50

50

35

Stieg......

Cassel......

Cöln.......

Güstern ......

Darmstadt . . . . Dortmund, Stadt .

Land. . Dresden, Stadt . .

Land . .

28 000 120 000 426 000 18 000 84 000 175 000

514 000

38

54

60

42

46

55

52

60

53—57

38

54

60

42

46

55

52

60

53—57

26—31

40—45

50

25—30

36

45

42

000000^0^000^0^0000^0000 r—I ^ r-i T-H rH    ^HrH    rH i-H rH    ,—| rH rH rH

IO'

49—59

40—57

Düsseldorf . . Duisburg, Stadt

253 000 192 000

60

55

63

55

50

45

Land

53

53

43

Eberswalde.......

Eisenach.........

Elberfeld........

Erlangen........

Essen, Stadt.......

Land.......

Frankfurt a. M., Stadt . .

Land . .

25 000 36 000 168 000 20 000 229 000

337 000

56

45

57

48

56

53

55

55

56

44

60

47

56

53

55

55

45

35

47

33

46

43

45

45

Freiburg i. B. . . .

Geldern.....

Gelsenkirchen, Stadt Land.

76 000 7 000 147 000

50

40

55

53

48

40

55

53

40

32

45

43

Gießen . . Elogau . . Gladbach . Eöttingen

27 000 23 000 61 000 36 000

40

39

51

35—37

34

39

51

25—27

41

O^aiciooaioc^oooooo'-Hoooooo

r“"lrH    i—ir-Hi—i    r—I    rH    r—t    r—I    T—l    ]—I    7—I    rH rH    1—I

fco'

Ort

Einwohner

zahl

Stundenlohn für

Maurer Zimmerer

Hand-

Arbeiter

Arbeits-Zeit im Sommer

Pf.

Pf.

Pf

Std.

Gotha . . . Grabow. . . Grünberg . . Guben . . . Hagen, Stadt Land

35 000 5 700 22 000 37 000 82 000

47

44

36

10

40

38

42

51

60

40    30—32

10

38

25

10

42    30—32

10

51

41

10

50

40

10

Hanau . Hamm . , Heidelberg. Herne . . Hildesheim Hirschberg. Hörde . .

44

Hof

Jena.......

Ingolstadt ....

Iserlohn.....

Jülich......

Kalkberge-Rüdersdorf Kaiserslautern . . .

Krotoschin.....

Langensalza ....

Leer.......

Leipzig......

Lippstadt.....

Lübeck ......

Lüdenscheid ....

Mainz......

Mannheim ....

Marburg.....

Metz.......

Meiningen .... Mühlheim a. Rh. .

München.....

Münster i. W. . . . Neu-Brandenburg .

Neutz.......

Norden......

Northeim......

Oberhausen.....

33 000

14 000 12 000 11 000 503 000 11 000

11 000 30 000 10 000 8 000 55 000

55

40

53

46

50

40

56

39

40

44

66

45

52

50

54

43

53

54

42

55

44

37

54

44

36

10

51

41

10

50

55

35

10

45

10

44—46    36—38

40

28

53

43

45

42

49

50

40

56

47

39

39

40

66

45

62

52

50

55

37

60

37

54

59

51

42

10

10

10

35

10

38

32

40

30

421/4-50

30—35

22

33

35

50—53

35

49

43

38

38—45

32

38

27—30

44

47

42

32

55—60    45

O b» xH xh CO iO

34

26—28

44

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ort

Einwohner-

zahl

Stundenlohn für

Maurer

Zimmerer

Hand-

Arbeiter

Arbeitszeit im Sommer

Pf.

Pf.

Std.

Oppeln .... Oschatz, Bezirk I

„ II

39 000

11 000

34

38

36

34

38

36

24

33

28

10

10

10

Osnabrück .....

Paderborn.....

Peine.......

Posen .......

Rathenow .....

Recklinghausen ....

Rheine.......

Reichenbach i. Schlesien

Rinteln.......

Rostock.......

Schweinfurt.....

Schwelm......

Schwerte......

Soest ........

Solingen......

Sonderburg.....

Spandau.......

Stettin........

Striegau . . Tilsit .... Tondern . . Uelzen . . . Unna . . . Verden . . . Vohwinkel. . Waldenburg . Warnemünde Wattenscheid Weimar . . Wernigerode Wesel . . . Wetzlar . . . Wiesbaden . Wilhelmshafen Witten . . . Wittenberg . Worms . . . Zwickau . .

60 000 27 000

17    000 136 000

23 000 45 000

12    500 26 000

5    000 61 000

18    000 19 000

13    000 17 000 55 000

6    000 70 000

231 000

14    000 40 000

5 000 10 000 16 000 10 000 14 000

17    000 4 000

25 000 32 000

20 000 46 000 69 000

50

44

46

53

48

54

47

37—41

40

53

48

55

51

45

58

55

73

55

36

45—60

52

50

50

48

57

35—40

53

53

44

43

50

48

60

44

45

45

44

46

53

48

54

47

37—43

38

53

46

55

51

45

60

55

73

55

36

48

52

50

50

48

60

35—40

53

53

43

43

50

40

48

60

55

44

48

40

36

38—39

28

40

44

37

32—34

34

38

37

45

41

35

50

45

45

30—38

26

30

45

45

40

38

47

25—28

38

43

35

34

40

34

40

50

45

34

35

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9/2

10

10

10

10

10

ioy₂

10

10

10

10

10

In den meisten Fällen erstrecken sich die vereinbarten Lohnsätze nicht nur auf die Orte selbst, sondern auch auf deren Vororte. Diese haben infolgedessen meist bedeutend höhere Preise als Orte mit der gleich großen Einwohnerzahl aber abseits von großen Städten.

Abgesehen von dieser Ausnahme ist indessen aus der Zusammenstellung klar ersichtlich, wie die Löhne mit der Größe der Städte wachsen.

Bei einer Durchschnittsberechnung nach der obigen Zusammenstellung ergibt sich als Stundenlohn:

für Maurer u. Zimmerer 57,5 Pf. 48 u. 75 „

für Handarbeiter

in Städten von mehr als 100 000 Einwohnern....

(schwankend zwischen..............

in Städten von 50—100 000 Einwohnern......

(schwankend zwischen..............

in Städten von 30—50 000 Einwohnern......

(schwankend zwischen..............

in Städten von weniger als 30 000 Einwohnern. . .

(schwankend zwischen..............

Die Löhne in Berlin sind gerade doppelt so hoch 10 000 Einwohnern.

Weniger klar treten die Unterschiede in bezug auf die Lage innerhalb des deutschen Reiches hervor. Man vergleiche in dieser Beziehung die ziemlich gleich großen Städte Augsburg (Lohnsätze 47, 44, 35 Pf.), Mainz (50, 50, 38 Pf.) und Lübeck (60, 60, 47 Pf.). Ferner Oppeln (32, 32, 24), das ganz in der Nähe gelegene Stieg (38, 38, 28,5), Gießen (40, 38, 34), Paderborn (44, 44, 36) und die gleich großen Städte des rheinisch-westfälischen Jndustriebezirkes (50, 50, 40).

Bei massiven Wohnhäusern in üblicher Ausführung machen die Arbeitslöhne ungefähr 30 v. H. der Gesamtkosten aus, darunter die Löhne für Maurer- und Zimmerarbeiten allein 15 v. H. Man kann nun annehmen, daß an den einzelnen Orten die Höhe der Stundenlöhne für Maurer und Zimmerer in demselben Verhältnis steht, wie die der übrigen Bauhandwerker. Wenn also der Maurerarbeitslohn 10 v. H. geringer ist, als in Berlin, so stellt sich bei gleichen Preisen der Baustoffe der gesamte Bau um 3 v. H. billiger als in Berlin, bei 50 v. H. Lohnunterschied um 15 v. H. billiger, also statt 20 M. für das Kubikmeter 17 JL

40 u. 60

48

42 u. 55

44

45

Pf.

40 u. 50) „

40

38 u. 48) „

38

34 u. 44) „

35

30 u. 40 ) „

38 u. 50 , als in kleinen Städten von

c) Zeitliche Einflüsse auf die Kosten.

In mehr als einer Beziehung kann auch die Zeit auf die Höhe der Kosten Änderungen hervorrufen.

Wir bewegen uns seit Beginn dieses Jahrhunderts fortlaufend auf einer stark ansteigenden Linie aller für das Leben in Frage kommenden Preise.

Calwer hat in den „Sozialistischen Monatsheften" herausgerechnet, daß seit 1895 der Nennbetrag des Lohnes für den in berufsgenossenschaftlichen Betrieben beschäftigten Vollarbeiter von 1895—1906 um rund 37—38 v. H., die Waarenpreise dagegen in der nämlichen Zeit um rund 25 v. H. gestiegen sind. Für die Jahre 1901 und 1906 rechnet er 22,3 v. H. und 7,2 v. H. als Steigerung heraus.

Was das Baugewerbe insbesondere anbetrifft, so ist der Stundenlohn für einen Maurergesellen in Berlin von 1900—1908 in ziemlich regelmäßigen Stufen von 55 Pf.

auf 75 Pf. gestiegen. Rur im Frühjahr 1908 waren die Löhne auf kurze Zeit niedriger als vorher.

Die bedeutendsten Firmen für elektrische Anlagen haben am 20. Okt. 1906 folgende Preissteigerungen von Rohstoffen ihres Geschäftszweiges veröffentlicht.

(Preis in Mark für 100 kg)

Preis am Preis am

Steigerung

gegen

Steigerung

gegen

Preis am

1. Jan. 1905    1. Jan. 1906    20 Okt. 1906 Anfang 1906 Anfang 1905

1.    Rohkupfer.....

2.    Rohzinn. .....

3.    Rohblei......

4.    Kupferblech ....

5.    Kupferdraht....

6.    Stangenkupfer . .

7.    Kupferrohr ....

8.    Messingblech. . . .

9.    Messingstangen . .

10.    Eisenblech.....

11.    Stabeisen.....

12.    Holz (je nach Verwendungszweck) . .

13.    Silber (Preis für l KZ)

14.    Platin „

147,50 275,— 26,50 169,— 169,— 176,— 197,— 135,— 125,—

14-

12,—

173,50

329,—

35,70

205, — 207,—

206, — 233,— 165,— 155,—

15,

13,—

216,— 404,— 40,50 240,— 242,— 244,— 268,— 190,— 180,— 19,— 17,—

24 % 23    „

13,4 „

17    „ 16,8 „

18    „ 15 „

15    „

16    „ 26,7 „ 30 „

46,4 o/o

47

52

42

43,2 „

39

3t>    ..

41

44

35.7    „

41.7    „

ff ff ff

83,50

2700,—

88,—

2900,—

95,— 4500,—

7 ..

55    „

Neben dieser allgemeinen Steigerung aller Preise treten mitunter auch noch einige plötzliche Preisschwankungen auf, welche meist auf Ringbildungen oder ähnliche Erscheinungen des wirtschaftlichen Lebens zurückzuführen sind. Es sei nur erinnert an die plötzliche Steigerung des Preises für Petroleum, für Linoleum (1900 stiegen die Preise plötzlich innerhalb 14 Tagen um 40 v. H.), für Stabeisen usw. Es waren dies außergewöhnliche Börsenpreise. Daß fast alle Rohstoffe für den Baubetrieb, insbesondere Mauersteine, Holz und Eisen den Schwankungen der Börse unterworfen sind, bedarf kaum noch besonderer Hervorhebung. Ein Baumeister, welcher in dieser Beziehung für seinen Bau alle günstig auftretenden Zeitumstände ausnutzen will, mutz schon ein ganz besonders ausgebildetes kaufmännisches Geschick haben.

Aber nicht nur die allgemeinen Zeitverhältnisse wollen betrachtet sein, sondern auch die Zeitumstände eines jeden einzelnen Baues sind auf die Kosten von Einfluß.

Von einem wesentlichen Unterschied der Kosten zwischen Sommer und Winter kann man allerdings kaum reden. Im Wint^ entstehen wegen der kurzen Tage und durch Frost hie und da Mehrausgaben, dafür sind die Löhne aber auch teilweise wieder geringer. Größere Bauten erfordern sowieso mehr Zeit als ein halbes Jahr. In den meisten Fällen richtet sich heute die Bauzeit nach dem Endpunkt der Fertigstellung. Da wo diese nicht so drängt, wird man auch heute noch am liebsten mit dem Frühjahr beginnen.

Ein Bau kann sich wesentlich verteuern sowohl wenn er sehr überhastet werden muß, als auch wenn er übermäßig langsam betrieben wird. Letzteres mag im ersten Augenblick unwahrscheinlich klingen, es sind indessen tatsächlich verschiedene Umstände, welche bei einer wesentlichen Verlangsamung des Baues verteuernd wirken. Zu-nächst werden die Bauzinsen höher. Unter Bauzinsen versteht man diejenigen Zinsen, welche die Barauslagen für einen Bau bis zu dem Tage fressen, wo eine Benutzung des Baues eintritt oder wenigstens möglich ist. Von da ab deckt die Miete oder da, wo es sich nicht um Mietsräume handelt, der Nutzungswert die Zinsen für das aufgewendete Kapital. Bauzinsen werden durchaus nicht bei allen Bauten in Rechnung gezogen. Der Staat kennt sie, wie bereits oben gesagt, bei seinen Bauten nicht. Kommunalverwaltungen berechnen sie wohl meist nur bei Anleihebauten, der gewissenhafte Kaufmann mutz sie dagegen bei seinen Bauten stets rechnen, denn das Geschäftskapital mutz stets Zinsen bringen. Für die Zeit, wo es keinen Nutzen bringt, müssen die Zinsen als Ausgaben gerechnet werden. Nimmt man an, datz die einzelnen Zahlungen für einen Bau sich auf die ganze Bauzeit ziemlich gleichmätzig verteilen, so erreichen die Bauzinsen im ganzen die Höhe des üblichen Zinsfutzes auf die Hälfte der Bauzeit berechnet. Bei einem Zinsfuß von 4 o. H. und einer Bauzeit von 1 Jahr werden also die Bauzinsen rund 2 v. H. betragen, erhöht sich die Bauzeit auf 2 Jahre, so betragen sie bereits 4 v. H. Man kann also hieraus leicht berechnen, um wieviel sich ein Bau durch Verlängerung der Bauzeit allein an Bauzinsen verteuert. Noch beträchtlicher ist diese Verteuerung natürlich, wenn man den Mietspreis für die während der längeren Bauzeit etwa notwendig werdende Vorhaltung anderer Räume (einschlietzlich der Räume für den Baubetrieb) in Betracht zieht.

Weniger ins Gewicht fallend für die Verteuerung durch Verlängerung der Bauzeit sind die Mehrkosten für die Vorhaltung der Geräte und Gerüste, für die längere Besoldung der zur Beaufsichtigung erforderlichen technischen Hilfskräfte, der Poliere, der Bauwächter, ferner die Mehrkosten für längere Beleuchtung und Beheizung des Baues. Immerhin sind diese einzelnen Punkte, besonders in ihrer Gesamtsumme, durchaus nicht zu unterschätzen. Durch eine Verlängerung der Bauzeit auf das Doppelte kann leicht eine Verteuerung von 5 v. H. eintreten.

Eine Verkürzung der Bauzeit würde nun umgekehrt in all diesen genannten Punkten eine Verbilligung verursachen, diese wird aber durch anderweitige Verteuerungen weit überholt. Schon aus dem bisher Gesagten geht hervor, datz die richtige sachgemäße Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Zeit von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, und datz Fehler der Bauleitung in dieser Beziehung Stockungen in der Weiterförderung und demgemäß Erhöhung der Kosten verursachen.

Noch größere Mehrkosten entstehen aber, wenn die Bauzeit selbst bei gewissenhaftester Ausnutzung der Zeit zu kurz ist, oder wenn infolge fehlerhafter Anordnungen die Fristen für einzelne Ausführungen zu kurz bemessen werden müssen. In beiden Fällen ist die Zuhilfenahme von Aberstunden oder sogar Nachtstunden erforderlich.

Wenn man sich nun fragt, um wieviel erstens die Bauzeit durch Zuhilfenahme der Nacht vermindert werden kann, so würde, lediglich rechnungsmäßig betrachtet, durch Arbeit während der ganzen 24 Stunden des Tages anstatt der üblichen Arbeitszeit von rund 9 Stunden die Bauzeit erforderlichenfalls um mehr als die Hälfte gekürzt werden können. Das ist aber in Wirklichkeit nicht erreichbar, und zwar erstens weil in den Nachtstunden im allgemeinen nicht so viel geschafft wird, und zweitens weil bei fast allen Arbeiten des Ausbaues die Anordnung von Nachtschichten weder für die Arbeiten in den Werkstätten noch für die Arbeiten auf dem Bau ausführbar ist. Beim Ausbau kann also höchstens durch einige Überstunden eine Zeitersparnis und Zeitabkürzung gewonnen werden, immer vorausgesetzt, datz die Zahl der Handwerker an

Schwatlo XVI.

und für sich bereits die höchstmögliche ist. Man kann demnach die Bauzeit durch Über-und Nachtstunden irrt Höchstfall um ein Drittel herabmindern. Nimmt man jedoch für die Lohnsteigerung selbst an, daß man die Hälfte aller Arbeiten durch Überstunden und Nachtschichten leisten kann, so würde, da Überstunden und Nachtarbeiten einen um 20 v. H. erhöhten Lohn erfordern, der Gesamtlohn um 10 v. H. höher werden, oder, da wie schon oben gesagt, die Arbeitslöhne etwa 30 v. H. der gesamten Baukosten ausmachen, diese letzteren um 3 v. H. steigen. Dazu kommen noch geringe Mehrkosten für die Vorhaltung der Baubeleuchtung während der Nacht, die aber nicht sehr ins Gewicht fallen. Wird dadurch andererseits infolge der Verkürzung der Bauzeit an Bauzinsen usw. beispielsweise 1 v. H. erspart, so betragen die Mehrkosten immer noch 2 v. H. Erweisen sich diese Zahlen für einen einzelnen Fall als richtig, was immer erst durch besondere Rechnungsaufstellung nachgewiesen werden müßte, so können andererseits in gewissen Fällen die Mehrkosten durch die Minderkosten an Zinsen aufgehoben werden, so bald nämlich die verloren gehenden Zinsen für den Erundstückswert hinzugerechnet werden und diese die übrigen Mehrkosten übersteigen. Bei den obigen Annahmen braucht beispielsweise der Grundstückswert nur etwa das Doppelte der Neubaulosten zu betragen, um die Mehrkosten an Lohn aufzuwiegen.

Da solche Grundstückspreise im Innern verkehrsreicher Stadtviertel durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören, so ist begreiflich, daß man auf solchen Baustellen durch Nachtschichten den Bau durchaus nicht verteuert, sondern vielmehr aus Rücksichten auf Ersparnis zu Nachtarbeit veranlaßt werden kann.

Ein ganz anderes Gebiet berühren wir, sobald wir den Einfluß der Zeit auf den Wert vorhandener Bauten betrachten. Wir verlassen damit den Bereich der Kostenveranschlagung und gehen zur Wertschätzung oder Tare über. Besaßt sich die Kostenveranschlagung mit dem voraussichtlichen Preis eines noch nicht bestehenden Gegenstandes, so kommt es der Werttare auf den Herstellungspreis nicht an, sie will vielmehr nur den augenblicklichen Wert eines Gegenstandes bemessen. Eigentümlicherweise geht trotzdem die Tare meist von der Veranschlagung der Neubaukosten aus und bestimmt alsdann die Höhe des durch die Zeit verursachten Minder- (oder Mehr-)wertes gegenüber dem Neubaupreis.

Taren werden erforderlich für:

a) Besteuerung, b) Beleihung, c) Versicherung gegen Feuer u. ä., d) Verkauf, e) Abbruch,

endlich auch nach erfolgtem Brande zwecks Festsetzung der Entschädigung.

Je nach dem Zweck der Tare muß diese den Bauwert oder den Nutzungswert feststellen. Beides sind ganz verschiedene Begriffe. Der Bauwert eines Gebäudes steht in engem Zusammenhang mit den Herstellungskosten, nur daß er die Wertveränderung, welche seit Herstellung des Gebäudes eingetreten ist, noch in Rücksicht zieht. Diese Mertveränderung tritt einmal infolge Abnutzung der einzelnen Bauteile ein, andererseits infolge höherer oder niedrigerer Preise für Arbeitslöhne und Baustoffe. Für den Bauwert sind die Preise maßgebend, welche zur Zeit der Wertschätzung bestehen. Sind diese höher als während der Errichtung des Gebäudes, so kann der Fall eintreten, besonders wenn das Gebäude gut erhalten ist, daß der Bauwert größer ist als der Herstellungspreis.

Der Nutzungswert ist dagegen von den Herstellungskosten vollständig unabhängig, namentlich bei solchen Gebäuden, welche von vornherein gar nicht dazu gebaut sind,

um einen Ertrag abzuwerfen, wie Kirchen, Schlösser usw. Bei diesen sann man überhaupt von einem Nnhnngswert nur in bedingtem Sinne sprechen. Bei anderen Gebäuden dagegen, welche der Natur der Sache nach gebaut sind, um etwas einzubringen, wie Fabritgebäude, Mietshäuser, Ställe usw., ist der Bauwert für die Bemessung des Nutzungswertes allerdings von maßgebender Bedeutung, aber nicht von ausschließlicher. Hier tritt zu dem Bauwert immer noch der Wert des Grund und Bodens vielfach in allein ausschlaggebender Weise hinzu. Eine alte Baracke, deren Bauwert womöglich vollstäudig gleich Null ist, kann durch ihre Lage in bester Geschäftsgegend einen den Bauwert um das Hundertfache übersteigenden Nutzungswert haben, während andererseits ein Mietshaus, welches vielleicht als ehemaliges Schloß immer noch einen ganz bedeutenden Bauwert darstellt, im Nutzungswert auf Null herabsinken kann, wenn die Gegend infolge irgendeiner eintretenden Veränderung — sagen wir infolge Errichtung einer die Gesundheit der Nachbarschaft schädigenden Fabrik — von Mietern plötzlich gemieden wird.

Bei den Taren zum Zweck der Besteuerung kommt es in den meisten Fällen lediglich auf den Nutzungswert an, nur in seltenen Fällen wird man den Bauwert gewissermaßen als Beweismittel mit heranzuziehen haben. Bei den Taren behufs Beleihung oder Verkauf ist es weder der Bauwert noch der Nutzwert, welcher maßgebend ist, sondern gewissermaßen ein Mittel zwischen beiden, nämlich der sogenannte Kaufwert. Derselbe unterscheidet sich von dem Bauwert dadurch, daß er den Wert des Grundstücks mit einbegreift, aber solche Teile des Bauwertes außer acht läßt, welche über den Rahmen des Milchen oder dessen, was der Käufer im allgemeinen nicht verlangt, hinausgehen und als Liebhaberwerte bezeichnet werden können. Daß auch die Kosten schwierigerer Gründung für den Kaufwert nicht in Betracht kommen, dürfte aus dem früher Gesagten ohne weiteres klar sein, da durch die Aufwendung der teureren Gründungskosten nur erst der Wert des Grundstücks, welcher ihm durch seine Lage zukommt, geschaffen ist. Mit dem Nutzungswert deckt sich der Kaufwert insofern nicht, als der Nutzungswert im großen ganzen nur nach dem augenblicklich zu erzielenden Nutzen berechnet wird, während der Kaufwert sich auch danach richtet, ob der Nutzen des Gebäudes in Zukunft so bleiben, oder ob er sich voraussichtlich ändern wird. Der Kaufwert kann deshalb sowohl niedriger sein als der Nutzungswert, als auch höher. In bezug auf die letztere Möglichkeit sei beispielsweise an den Fall erinnert, welcher sich im Innern großer Städte neuerdings öfter zu ereignen pflegt, daß zur Errichtung oder Erweiterung eines Kaufhauses der Ankauf benachbarter Wohnhäuser erforderlich wird. Während vorher der Kaufwert dem Nutzwert der Wohnhäuser uahezu gleich war, erhöht sich nunmehr plötzlich der Kaufwert nicht unbeträchtlich.

Die Besteuerungs-, Beleihungs- und Kauftaren sind also nur zum geringeren Teil technischer Natur, zum größeren Teil sind sie kaufmännischer Art, so daß ein näheres Eingehen sich erübrigt. Dagegen ist die Versicherungstare nahezu alleinige Sache des Technikers, da sie fast ausschließlich eine Berechnung des Bauwerts voraussetzt. Auf die Versicherungstare muß deshalb an dieser Stelle noch näher eingegangen werden.

Die Versicherungstaren gegen Brandschaden — um solche kann es sich im großen ganzen nur handeln — sind einmal zur Feststellung des Versicherungsbeitrages, andererseits zur Abschätzung eines bereits entstandenen Schadens erforderlich. Für den ersteren Zweck genügt im allgemeinen eine überschlägliche Schätzung nach Kubikmetern umbauten Raumes oder Quadratmetern bebauter Fläche. Diese Wertschätzung ist also genau so

aufzustellen, wie eine überschlägliche Kostenermittlung für einen zu errichtenden Bau, nur mutz bei dem Einheitspreis die Wertverminderung berücksichtigt werden, welche der Bau durch den Einflutz der Zeit oder seines Alters bereits erfahren hat. Eine weit genauere Berechnung wird erforderlich, wenn es sich um eine Brandentschädigung handelt, falls nicht in Ausnahmefällen eine gegenseitige Einigung der beiden Parteien, der versichernden und der versicherten, auf eine Pauschsumme zustande kommt. In der Regel werden bei Brandschäden ausführliche Anschläge genau nach Art der Kostenanschläge angefertigt, und es wird dann zum Schluß ein Abzug gemacht, um die durch das Alter des Baues bereits eingetretene Wertverminderung zum Ausdruck zu bringen.

Für die richtige Schätzung dieser Wertverminderung infolge der Abnutzung sind die verschiedensten Vorschläge gemacht worden, welche teils von wissenschaftlichen Gesichtspunkten, teils von Erfahrungsgrundsätzen ausgehen. Natürlich können und sollen alle diese Vorschläge nur einen allgemeinen Anhalt bieten, der für jeden einzelnen Fall der Anwendung doch noch sehr einer ändernden Berichtigung bedarf. Namentlich sind Berichtigungen der zunächst nach allgemeinen Gesichtspunkten aufgestellten Taxe mit Bezug auf das nötig, was und wieviel seit Fertigstellung des Baues geschehen ist, um den Bau im guten Zustande zu erhalten. Durch eine noch so sorgfältige Unterhaltung und Erneuerung einzelner Teile des Baues wird man allerdings niemals den Bauwert auf der Höhe des Neubauwertes erhalten können, man wird aber doch durch gute Pflege die Wertverminderung ganz beträchtlich hintanhalten können.

Die meisten Vorschläge benutzen als Grundlage ihrer Berechnungen die voraussichtliche Lebensdauer des betreffenden Gebäudes, wobei man unter Lebensdauer den Zeitraum versteht, nach dessen Ablauf das Gebäude trotz sorgfältiger Instandhaltung nicht mehr weiter ausgebessert werden kann, sondern abgebrochen werden mutz.

An und für sich ist zwischen Wertverminderung und Lebensalter eines Gebäudes zweifellos eine starke Beziehung vorhanden, jedoch sind sich die meisten Vorschläge umgekehrt auch darüber klar, datz die Wertverminderung nicht vollständig gleichmätzig mit jedem Jahre wächst, sondern datz sie zunächst langsamer, dann immer schneller verläuft.

Rotz bestimmt in seinem „Leitfaden für die Ermittelung des Bauwertes von Gebäuden" (Hannover, Schmor! und v. Seefeld) zunächst den jährlichen durchschnittlichen Abnutzungssatz eines Eebändewertes von 100 JL, indem er diesen Wert durch die Zahl der Jahre teilt, welche das Gebäude unter regelrechten Verhältnissen würde bestehen können. Er behauptet, datz jeder Sachverständige imstande sein mutz, die mögliche Dauer eines Gebäudes auf einen bestimmten Zeitraum zu bemessen.

Eebäudedauer von

100

150

200

usw. beträgt, bringt Rotz für das

ii %

I, % ii */-

II V₅ in Ansatz.

erste Fünftel der Eebäudedauer mit ³/s zweite dritte

vierte

fünfte

- 0,67 (f • 30 + f • 30 + f - 20) = 2066,67 JL,

Die Abnutzung eines Gebäudes von 5000 M. Neubauwert und einer Lebensdauer von 150 Jahren berechnet sich demnach für ein Alter von 80 Jahren wie folgt 5000

100

so datz der Wert des Hauses nach 80 Jahren noch 2933,33 M. beträgt.

In einer besonderen Tafel sind die Zahlenwerte des Klammerausdrucks für die hauptsächlichsten Fälle beigefügt.

Gegen diesen Berechnungsvorschlag ist dreierlei geltend zu machen.

Erstens wird bezweifelt, ob jeder Sachverständige wirklich die Dauer eines Gebäudes so genau bemessen farm, als Rotz annimmt.

Man hat für jede einzelne Gebäudegattung aus der Erfahrung heraus zwar eine ungefähre Lebensdauer ermittelt, welche in dem Abschnitt über die einzelnen Gebäudegattungen wiedergegeben sind. Will Rotz diese Erfahrungssätze ein für allemal der Berechnung zugrunde legen, gut, in Ermangelung sichererer Anhaltspunkte wird man sich mit einem derartigen Vorschlage einverstanden erklären können. Zweitens können die Einzelwerte der Tafel insofern nicht als richtig anerkannt werden, als bei ihnen der Endwert des Gebäudes nach Ablauf seiner Lebensdauer gleich Null gesetzt ist. Das ist auf keinen Fall zutreffend, denn selbst in dem Augenblick, wo das Gebäude nicht mehr als solches erhalten werden kann, oder wo die Unterhaltungskosten so hoch werden, datz die Erhaltung nicht mehr lohnt, bleibt noch ein Abbruchswert übrig. Es soll zugegeben werden, datz der Abbruchswert manchmal gleich Null werden kann, ja sogar datz der erforderliche Abbruch eines Gebäudes sogar noch Kosten verursachen kann, aber trotzdem kann nicht anerkannt werden, datz die Wertverminderung ganz gleichmätzig bis auf Null herabfällt. Mit dem Augenblick vielmehr, mit dem man zu dem Schlutz kommt, datz die Unterhaltungskosten den dadurch zu erzielenden Nutzen übersteigen, tritt plötzlich ein grötzerer Wertsturz ein, und zwar bis auf den Abbruchswert herunter. Der Wert, der bis zu diesem Zeitpunkt vorhanden war und jedenfalls beträchtlich über dem Abbruchswert liegt, lätzt sich allerdings allgemein schwer bestimmen, man könnte ihn höchstens dahin festlegen, datz man die Kosten für etwaige Erneuerungsbauten berechnet, welche nötig sind, um das Gebäude noch für eine längere Zeit am Leben erhalten zu können. Berechnet man dann den Bauwert, den das Gebäude nach dieser Erneuerung haben würde und vergleicht diesen Bauwert mit den Erneuerungskosten, so wird der Unterschied dieser beiden Summen den Bauwert vor der Erneuerung darstellen. Dieser Wert mutz aus dem Grunde bedeutend höher sein als der Abbruchswert, weil er an den noch gut erhaltenen Teilen des Gebäudes — und solche sind immer vorhanden, es ist undenkbar, datz alle Teile eines Gebäudes genau zum selben Zeitpunkt vollständig unbrauchbar zur weiteren Verwendung werden — den aufgewendeten Arbeitslohn noch als wirklichen Wert buchen kann, während mit dem Augenblick des Abbruchs der Wert der Arbeit, welche auf dem Bau selbst verrichtet worden ist, vollständig verloren geht, ja sogar umgekehrt der Arbeitslohn, welcher beim Abbruch notwendig wird, um die noch brauchbaren Baustoffe wieder neu verwenden zu können, ebenso Verschnitt und Bruch an den Baustoffen sogar als Verluste an dem durch den Abbruch erzielbaren Erlös zu verzeichnen sind. Man könnte deshalb sagen, datz die Höhe des Wertsturzes im Augenblick des Abbruchs sich zusammensetzt

1. aus den verloren gehenden Bauarbeitslöhnen, welche noch in dem bisherigen Bauwert enthalten sind;

2.    aus den Abbruchslöhnen:

3.    aus dem Wert von Bruch und Verlust der im Bau noch enthaltenen Baustoffe.

Es kommt übrigens hinzu, daß der Augenblick, in welchem ein Haus zusammenstürzen wird, also nur noch den Wert der in ihm enthaltenen Baustoffe darstellt, noch viel weniger anzugeben ist, als die ganze Lebensdauer eines Gebäudes selbst annähernd vorausbestimmt werden kann. Welcher Sachverständige wird die Verantwortung übernehmen, daß ein Haus noch genau fünf Jahre, oder genau fünf Wochen, oder genau fünf Tage stehen wird? Meist wird es doch so sein, das; ein Sturm oder ein Regenwetter oder auch nur eine einzige Überanspruchung seitens der Nutznießer ganz plötzlich und unerwartet Schäden zutage fördert, die einen sofortigen Entschluß nötig machen, da eine Wiederholung des Unwetters am nächsten Tage den Zusammenbruch befürchten lassen müßte. Bei einer sorgfältigen Instandhaltung darf es aber selbst bis zu einem solchen Verfall gar nicht kommen, eine vorsorgliche Aufsicht wird schon längst bevor selbst ein außergewöhnliches Ereignis eintritt, eingreifen und entweder durch außerordentliche Instandsetzungsarbeiten dafür sorgen, daß stets noch der zu fordernde Sicherheitsgrad vorhanden ist, oder daß das Haus abgebrochen wird. Also auch hier erst recht kein gleichmäßiger Verlauf des Bauwertes bis auf Null herunter, sondern schon längere Zeit vorher ein mehr oder weniger bedeutender Mertsturz!

Welchen Ausweg hat man nach dem Verfahren von Roß, wenn man einem Gebäude noch eine zwanzigjährige Dauer angesehen hat und nach dreißig Jahren ist es noch ganz gut im Stande, so daß es noch weitere zwanzig Jahre halten könnte? Nun, man hat sich dann in der Schätzung des Lebensalters geirrt, was ja vorkommen kann, und die besonderen Verhältnisse dieses einen Baues haben eine stärkere Abweichung von der allgemeinen Regel gegeben. Ganz gut, aber dann ist doch die Regel auch wiederum nicht sehr brauchbar, wenn die Einflüsse, welche diese Regel auch im einzelnen abändern, im Verhältnis zur Regel zu groß sind. Das ist nämlich

drittens gegen die Vorschläge von Roß einzuwenden, daß sie für die die normale Tare beeinflussenden besonderen Umstände nahezu gar keinen Anhalt geben. Es ist nur gesagt, daß außergewöhnliche Erneuerungen mit zwei Drittel ihrer Kosten der Bausumme hinzuzufügen sind.

Trotz dieser Unzulänglichkeiten soll nicht verkannt werden, daß die Tafel von Roß für die Verwendung ihre großen Vorzüge hat und bei Abschätzung von Brandschäden einen gut verwendbaren Anhalt gibt, besonders weil nach einem Brande sich vielfach nachträglich schwer feststellen lassen wird, in welchem baulichen Zustande sich das Gebäude eigentlich vorher befand. In dem Falle ist man ja darauf angewiesen, lediglich auf Alter und Dauer des Gebäudes die Tare zu gründen.

Trotzdem fragt es sich, ob man nicht auf den Umweg durch Bestimmung von Alter und Dauer ganz verzichten kann, und lediglich die Tare auf Neubauwert und jeweiligen Zustand der Erhaltung aufbauen kann, indem man feststellt, welche der einzelnen Bauteile oder Bauarbeiten minderwertig oder schon erneuerungsbedürftig sind. Natürlich zeigen sich auch hier für jede einzelne Gebäudegattung Verschiedenheiten. Ebenso wie sich aber die Erörterungen von Roß eigentlich nur auf Wohngebäude beziehen, so wollen wir im folgenden auch nur auf Wohnhäuser eingehen, besonders da andere Gebäude, abgesehen von den landwirtschaftlichen Gebäuden, auch nur in Ausnahmefällen in Frage kommen.

Die Wertverminderung eines Wohngebäudes nimmt in der Regel den Verlauf, daß zunächst die Anstreicher- und Malerarbeiten erneuerungsbedürftig werden, dann

kommen die Ofenarbeiten, sowie Teile der Gas- und Wasseranlagen. Je nach der Art der Ausführung und starken Benutzung kommen alsdann die Dacheindeckung und Fußböden, Türen und Fenster für eine gänzliche oder teilweise Erneuerung in Betracht. Der Wert aller dieser Arbeiten macht bei einem Massivneubau noch nicht 25 v. H. des Neubauwerts aus. Selbst mit Rücksicht darauf, daß Erneuerungsarbeiten im einzelnen immer teurer werden als Arbeiten beim Neubau, wird man eine Neuherstellung aller dieser Arbeiten nicht höher als 25 v. H. zu schätzen brauchen, weil die vorhandenen Teile doch noch immer zum Teil wieder benutzbar sind. Da andererseits alle diese Teile, selbst wenn sie an und für sich noch so erneuerungsbedürftig sind, die Lebensdauer des Gebäudes in keiner Weise zu beeinträchtigen brauchen, so kann man daraus für die Aufstellung einer Tare schon den einen Grundsatz herleiten, daß ein Wohnhaus immer noch mit mindestens 75 v. H. der Bausumme bewertet werden kann, solange an den tragenden Teilen (Wänden, Decken und Dachverband) noch keinerlei Spuren eines Verfalles zu bemerken sind.

Man wird also in diesem Falle die Schätzung stets zwischen den Grenzen 100 und 75 v. H. des Neubauwertes halten, je nachdem die genannten Arbeiten schon teilweise wieder erneuert oder erneuerungsbedürftig sind.

Alsdann kommt der zweite Zeitabschnitt, in welchem größere Wertverminderungen berücksichtigt werden müssen, weil bereits wichtigere Bauglieder Zeitschäden aufweisen. Hier kommen in erster Linie die eigentlichen Zimmerarbeiten in Frage, bei denen allerdings auch schon in kürzester Frist nach Fertigstellung des Baues sich Schäden bemerkbar machen können.

Namentlich ist die Entwertung eines Gebäudes durch Auftreten von Schwamm durchaus nicht an eine gewisse Zeit oder an ein bestimmtes Alter gebunden. Für gewöhnlich macht sich der Schwamm schon kurze Zeit nach Fertigstellung des Baues bemerkbar, er kann aber auch plötzlich nach langen Jahren auftreten. Ebenso hängt die Entwertung infolge Verfaulens von Holzteilen durchaus nicht immer von dem Alter des Gebäudes ab. Nur bei den außen zutage liegenden, nur wenig über dem Erdboden befindlichen Schwellen von Fachwerksbauten kann man sagen, daß sie nur ein ganz bestimmtes Alter, nämlich, falls sie nicht aus Eichenholz sind, etwa 10—20 Jahre austrauern. Bei allen anderen Holzteilen eines Gebäudes, welche im allgemeinen wesentlich besser gegen Witterungseinflüsse geschützt sind als die genannten Schwellen, ist jedoch die Zeit nicht von einer so ausschließlichen Bedeutung für die Wertverminderung. Wenn man die Lebensdauer eines einfachen Wohnhauses mit 100 Jahren bemißt, die eines anderen Wohnhauses mit 200 Jahren, so kann dies in keiner Weise besagen, daß in dem einen Hause das ganze Holz 100 Jahre, in dem anderen Hause 200 Jahre gebraucht, bis es infolge Verfaulens nicht mehr hält. Man kann vielmehr im allgemeinen bei jedem Hause verlangen, daß das Holz den stärkeren Witterungseinflüssen durch die Art der Bauausführung entzogen wird. An denjenigen Stellen, wo gegen diese Forderung gesündigt ist, machen sich bereits, wie bei den eben genannten Schwellen in 10—20 Jahren die Folgen bemerkbar. Wo aber das Holz in wirklich zweckentsprechender Weise geschützt ist, da hat es eine nahezu unbegrenzte Dauer. Mit anderen Worten, es kann auch gerade mit Bezug auf das in einem Gebäude steckende Holz der von Roß allgemein aufgestellte Grundsatz einer mit der Zeit in einem bestimmten Verhältnis fortschreitenden Entwertung nicht anerkannt werden: Wenn die Holzteile eines Gebäudes nach fünfzigjährigem Bestehen noch keine wesentlichen Schäden zeigen, so kann — selbst-

verständlich eine gute Unterhaltung, namentlich der Dachdeckung, vorausgesetzt — das Holzmerk nach weiteren fünfzig oder hundert oder noch mehr Jahren einen ebensolchen Wert haben, als beim fünfzigjährigen Bestehen des Baues.

Wir haben viele hölzerne Dachstühle, die mehrere hundert Jahre alt sind, deren Holz aber noch ebenso gesund und wohlerhalten ist, als ein Dachstuhl, welcher erst zwei Jahre steht. Gerade die Holzteile bedürfen also unter allen Umständen bei einer sorgfältigen Tare einer besonderen Untersuchung. Da wo das Holzwerk noch vollständig gesund ist und sich auch in der Form und Lage noch nicht verändert hat, wird man, selbst wenn das Haus noch so alt ist, irgendeine Mertverminderung in bezug auf das Holz kaum einzuschätzen brauchen. Wo dagegen Spuren von Schwamm oder Fäulnis oder auch von Verkrümmungen und starken Durchbiegungen sich zeigen, da wird man um so vorsichtiger und genauer den Schaden ermitteln.

Der Anteil des Holzwertes an der Eesamtbausumme ist je nach der mehr oder weniger massiven Bauausführung sehr verschieden, er schwankt zwischen 0 und 90 v. H. Bei den üblichen massiven Wohnhäusern mit Holzbalkendecken und Holzdächern beträgt er etwa 5—10 v. H., bei vollständigen Holzbauten für Wohnzwecke übersteigt er wegen der meist nicht in Holz hergestellten Grundmauern und wegen des inneren Ausbaus selten mehr als 60—70 v. H. Nähere Angaben sind in dieser Beziehung bei den einzelnen Eebäudegattungen gegeben, besonders bei dem Abschnitt über Wohnhäuser. An der Hand der angeführten Beispiele über die Kosten der einzelnen Titel wird man übrigens schon ziemlich sicher den Anteil des Holzwertes an dem gesamten Gebäude-wert schätzen können. Ist er sehr hoch und ist auch die notwendige Erneuerung umfangreicher, so wird man die Kosten dieser Erneuerung in den Einheitspreisen und also auch in der Gesamtsumme nicht viel höher einzusetzen brauchen, als wenn es überhaupt sich um einen Neubau handelt, während man bei einem niedrigen Satz des Holzwertes im Vergleich zum Gesamtwert und namentlich, wenn nur hier und da Erneuerungen in Aussicht stehen, die Erneuerungskosten der Zimmerarbeiten wegen der an den Mauern und sonstigen Bauteilen sich vermehrt nötig machenden Ergänzungsarbeiten, das Doppelte ja das Dreifache der Neubaupreise wird schätzen müssen. Gegenüber dem Neubauwert kann also die Tare schon allein bezüglich der Zimmerarbeiten eine Wertverminderung um 10—70 v. H. erfordern, wobei man, um dies nochmals zu wiederholen, das Alter des Gebäudes durchaus nicht als bestimmend betrachten kann.

Ganz andere Gesichtspunkte sind für die Berechnung der Wertverminderung an den Maurerarbeiten maßgebend. Bei den durch den Maurer, ausgeführten Teilen eines Hauses kommen zwar auch ähnliche plötzliche Erkrankungen vor wie der Schwamm beim Holz, aber diese Erkrankungen sind doch nicht so häufig und greifen auch nicht so seuchenähnlich schnell um sich. Auch machen sich die Krankheiten meist nur auf der Oberfläche geltend und dringen nur erst sehr allmählich in den Kern ein. So ist der Salpetergehalt von Mauersteinen selten so groß, daß die Tragfähigkeit des Steines ernstlich darunter leidet, oder daß die Verwendbarkeit des Gebäudes in Frage gestellt wird. Nur Steine, welche vorher auf längere Zeit für die Mauern eines Salzlagers Verwendung gefunden haben, scheinen für Wohnzwecke wirklich unverwendbar zu sein, so daß diese das Haus vollständig entwerten.

Für die Wertverminderung der Gebäude in bezug auf die Mauerteile kommen also weniger Krankheiten der Baustoffe als Veränderungen der Form in Betracht. Kranke Baustoffe werden durch gesunde erseht werden müssen, wenn nicht im Anfang der Krank-heit die Ursache derselben entfernt werden kann, so daß ein tieferes Eindringen vermieden wird. Bei Veränderungen in der Form des Mauerwerks gibt es außer der Erneuerung derselben noch zwei andere Mittel, um die Haltbarkeit aufrecht zu erhalten, nämlich erstens Verankerung, zweitens Verstrebung durch Errichtung von Widerlagern. Man wird sich in jedem einzelnen Falle für die Anwendung eines dieser drei Mittel entscheiden müssen; neben dem Kostenpunkt kommt auch noch das Aussehen in Frage. Durch Anwendung des ersten Punktes, allenfalls auch durch Anwendung des zweiten wird man das äußere Aussehen erhalten können, die Errichtung von Widerlagern wird vielfach wegen der damit verbundenen Verunstaltung nicht anwendbar sein.

Die Wertverminderung wird nun derart zu berechnen sein, daß man bei wenigen umfangreichen Schäden die Kosten ermittelt, welche zur Beseitigung dieser Schäden erforderlich sein würden, und diese an dem Neubauwert in Abzug bringt. Erstreckt sich die Erneuerung auf umfangreichere Teile, beispielsweise auf ein ganzes Stockwerk, so wird man die Kosten überschläglich leicht dadurch ermitteln können, daß man die Gesamtkosten der Maurerarbeiten schätzt und dann das Verhältnis des zu erneuernden Teiles zum Ganzen ebenfalls schätzungsweise bestimmt. Wenn man zum Beispiel durch Vergleich mit den bei den Gebäudegattungen gegebenen Angaben zu der Überzeugung gekommen ist, daß in dem einzelnen Falle die Maurerarbeiten mit 30 v. H. der Gesamtkosten zu veranschlagen sind und die Erneuerung ist lediglich auf der Wetterseite erforderlich, so wird ein Blick auf den Grundriß genügen, um ermitteln zu können, daß diese Erneuerung sich, sagen wir, auf ein Zehntel des ganzen Mauerwerks erstreckt. Man hätte danach die Erneuerungskosten mit 3 v. H. der Gesamtbaukosten in Ansatz zu bringen, außerdem darf man aber auch die Abbruchskosten und die Kosten, welche durch die Erneuerung an den Zimmer-, Dachdecker- usw. Arbeiten entstehen, nicht vergessen.

Wo bereits derartige größere Erneuerungsarbeiten sachgemäß und tüchtig zur Ausführung gekommen sind, braucht man rein vom Standpunkt des rechnenden Verstandes aus keinen Wertabzug mehr zu machen, denn die zur Erneuerung erforderlichen Kosten sind ja bereits aufgewendet und in das Gebäude hineingesteckt. Indessen jeder geflickte Gegenstand, und wenn er noch so gut geflickt ist, ist weniger wert als einer, bei dem noch keine Ausflickung nötig war. Eine Wertverminderung ist deshalb zweifellos damit begründet, daß die einzelnen Teile nicht mehr so gleichwertig sind als vorher. Bei einem bereits geflickten Bauwerk machen sich auch in den meisten Fällen schneller weitere Flickarbeiten nötig, kurz, die Berechtigung ist nicht von der Hand zu weisen, bei Bauten, welche bereits Erneuerungen über sich haben ergehen lassen müssen, selbst wenn die Erneuerung noch so tadellos und sorgfältig ausgeführt ist, einen gewissen Wertabzug zu machen. Einen ebensolchen Mertabzug wird man auch daun machen dürfen, wenn infolge anderer Verwendungszwecke Umbauten ausgeführt sind. Man wird nicht leugnen können, daß durch eingreifendere Umbauten das Gefüge des ganzen Gebäudes doch immerhin leidet und daß ein Gebäude überhaupt nur eine gewisse Anzahl von Umbauten durchzumachen imstande ist.

Die Durchführung eines kurzen Beispiels dürfte die so entwickelten Vorschläge am besten erläutern.

„Das Wohnhaus des Herrn N. N. in der Breiten Straße zu .... hat eine bebaute Fläche von 245 qm und einen umbauten Raum von 2230 cbm. Es besteht aus einem Keller-, Erd- und Obergeschoß. Das Dach ist nur teilweise ausgebaut. Die Wände sind durchweg massiv, das Kellergeschoß

ist überwölbt, die übrigen Zwischendecken bestehen aus Holzbalken. Das Dach ist durchweg mit Ziegeln gedeckt. Die Außenwände sind geputzt, der innere Ausbau entspricht den Ansprüchen eines herrschaftlichen Wohnhauses, die Heizung erfolgt durch Kachelöfen.

Danach kann der Neubauwert des Gebäudes mit 18 JL. für das Kubikmeter umbauten Raumes angesetzt werden, wovon etwa 6 JL — 33 o. §. auf den Ausbau zu rechnen sind. Also errechnen sich die gesamten Neubaukosten nach den augenblicklichen Preisen auf 18 • 2230 = 40 140 = rund 40000 JL.

Das Gebäude ist zum letztenmal vor fünf Jahren im Anstrich durchweg erneuert. Da die nächste Erneuerung erst in weiteren fünf Jahren erforderlich wird, so ist die Hälfte des Wertes der Malerarbeiten (5 v. H.)

in Abzug zu bringen ......................

Bei den Öfen wird in nicht allzulanger Zeit eine Erneuerung des größeren Teiles derselben unvermeidlich sein. Abzug etwa ²/a des Wertes

der Ofenarbeiten (3. v. H.)................ . .

Die Dachdecker- und Klempnerarbeiten (5 v. H.) sind zwar im allgemeinen gut unterhalten worden, auch sind schon einzelne kleinere Teile gut erneuert, trotzdem ist auf der Wetterseite in einigen Jahren eine Umdeckung erforderlich, auch hat die Regenrinne schon stark gelitten. Die

Wertverminderung wird deshalb auf % geschätzt..........

Bon den Gas- und Wasseranlagen ist die Bleirohrzuflußleitung nicht besonders sorgfältig ausgeführt gewesen. Die Emailüberzüge an den Ausgußbecken und Abortsitzen haben bereits stark gelitten. Der Wert der Neuanlage hat sich deshalb von 4 v. H. auf 2,5 v. H. vermindert.....

Die Tischler-, Schlosser- und Glaserarbeiten sind im allgemeinen noch in gutem Zustande, nur bei den besonders stark in Anspruch genommenen Türen ist eine Abnutzung festzustellen, ebenso haben die Wasserschenkel der Fenster auf der Wetterseite bereits gelitten. Die Kittfalze sind erneuerungsbedürftig. Der Wert, welcher im Neubaufalle auf etwa 7000 JL (17,5 v. H.)

zu schützen ist, dürfte sich um 1500 JL vermindert haben.......

Die Fußböden zeigen nur an den Ausgußstellen Spuren von Verfaulung. Minderwert etwa 20 qm zu 5 JL.............

Dagegen ist das Holzwerk soweit ersichtlich noch durchweg vollständig gesund und hat auch keine sichtbaren Veränderungen in der Form angenommen. Nur die außen sichtbaren Sparren und Pfetten an der Wetterseite zeigen Spuren von Verwitterung. Die schwierige Erneuerung dieser

Teile rechtfertigt einen Abzug von ................

An dem Mauerwerk sind Spuren von Mauerschwamm oder von Rissen nicht zu entdecken. Nur der Außenputz des Sockels hat durch die Erdfeuchtigkeit teilweise stark gelitten. Im Innern ist vor drei Jahren eine Wand zwischen zwei Zimmern entfernt worden. Die Ausführung ist im allgemeinen sachgemäß erfolgt, eine geringe Verminderung der Standfestigkeit des ganzen Gebäudes dürfte aber doch als Folge zu verzeichnen sein. Wertabzug etwa 5v. H. der Kosten der Maurerarbeiten (rund 12 000 A — 30 v. H. der Gesamtbaukosten).................

1000 JL

800 JL

1200 JL

600 JL

1500 JL

100 JL

700 JL

600 JL

Gesamtabzug 6500 JL.

Der augenblickliche Wert des ganzen Gebäudes ist mithin auf 40 000 - 6500 M. = 33 500 Jli

zu schätzen."

Es erübrigt noch, über die Abbruchstare und die Art der Berechnung des Abbruchswertes einiges zu sagen.

Der Abbruchswert eines Gebäudes ist ein von den augenblicklichen Zeitverhältnissen abhängiger Marktwert.

Da die Wiederbenutzung der aus einem Abbruch zu gewinnenden Baustoffe doch nur ein beschränkter ist, so kann bei einer größeren Zahl von Abbrüchen der Preis sehr sinken. Ein solcher Preissturz tritt ein, wenn behufs Durchlegung eines neuen Stratzen-zuges oder Verbreiterung eines bestehenden ganze Häuserreihen gleichzeitig dem Abbruch verfallen.

Im allgemeinen kann man für gut erhaltene Baustoffe, welche leicht Wiederverwendung finden, wie Ziegelsteine, Holzbalken, Eisen, in gangbaren Abmessungen etwa 60—70 v. H. des Neuwertes als Altwert annehmen.

Unter dieser Annahme wollen wir im nachstehenden noch die Berechnung der Abbruchswerte des oben durchgerechneten Musterbeispiels nach den einzelnen Bauweisen bringen, um auch in dieser Beziehung die Übersicht über die wirtschaftliche Seite der einzelnen Bauweisen zu ergänzen. Man wird ja manchmal die Wahl der Bauweise auch davon abhängig machen müssen, welche Bauweise einschlietzlich des Abbruchswertes die billigste ist.

Die Berechnung erfolgt der Gleichmäßigkeit halber genau nach den oben ausgerechneten Kostenanschlägen. In Wirklichkeit wird man sich in vielen Fällen mit einer überschläglicheren Berechnung begnügen können.

Vorbemerkung. Bei den nachfolgenden Berechnungen ist der vollständige Abbruch auch der Grundmauern vorgesehen, sowie die Abfuhr allen Schuttes, welcher aus dem Abbruch entsteht. Dagegen sind Erdarbeiten nach erfolgtem Abbruch nicht weiter in Betracht gezogen. Man wird über diese drei Punkte besondere Bestimmungen treffen müssen, weil vielfach die Herausnahme der untersten Grundmauern mehr Arbeitslohn erfordert, als die gewonnenen Baustoffe wert sind.

Wegen der Vordersätze vergleiche die entsprechenden Kostenanschläge Seite 31—53.

1. Massivziegelbau. a) Mit Außenputz.

Kosten

Erlös

Ziffer 11. des Kostenanschlages.

1.    57,3 cbm Mauerwerk abzubrechen, die noch brauchbaren Ziegel zu reinigen und aufzusetzen

2.    57 hm Ziegelpflaster desgl.

4,00

0,10

57,3 • 200 + 57 • 15 = 12 315.

3. 12,3 Tausend ganze Ziegelsteine zu verkaufen einschlietzlich Ab-

15,00

fuhr

0,5 - 57,3 + 0,03 • 57 = 30,36 cbm.

4.    30 cbm Ziegelstücke zu Kleinschlag zu zerkleinern .... 1,50

5.    58 qm Massivdecke einschlietzlich Ausfüllung abzubrechen und zu Ziegelkleinschlag zu zerkleinern

229,20

5,70

45,00

184,50

JL

Aus einem Kubikmeter Ziegeln wird wegen der entstehenden Zwischenräume etwa 1,3 cbm Ziegelkleinschlag gewonnen, aus einer 10 cm starken Hohlziegeldecke etwa 0,10 cbm Ziegelkleinschlag: 30,0 - 1,3 + 58,0 • 0,1 = 44,8 = rund 45,0 cbm

6.    45 cbm Kleinschlag zu verkaufen einschließlich Abfuhr .    3,00

7.    19,0 qm Drahtputzwand abzubrechen .

0,9 • 78 = 70,2 m

8.    70,0 m Lagerhölzer zu verkaufen . .

9.    57,0 qm Fußbodenbretter aufzunehmen und zu entnageln 0,30

0,9 - 57 = 51,3 qm

10.    51,0 qm Fußboden zu verkaufen ..........

11.    1400 kg Eisen desgl.................

12.    70 qm Holzzementdach zu entfernen.........

13.    26 qm Zinkverkleidung loszunehmen und zu verkaufen .    1,50

14.    35 m Rinne desgl

15.    60 m Abfallrohr .

16.    Tischler-, Schlosser- und Glaserarbeiten, Verkaufswert . . .

17.    Ofenarbeiten desgl...................

135,00

0,20

0,60

3,00

10,00

0,30

0,50

0,40

3,80

17,10

21,00

42,00

153,00

140,00

39,00

17,50

2,40

300,00

60,00

57,3 • 0,6 + 57 • 0,07 + 58 • 0,10 ----- 44,17

= 3,85

19,0 • 0,05 + 5,8 • 0,5 70,0 • 0,15

= 10,50

58,52

18. 60 cbm Schutt abzufahren

3,00

180,00

519,20 1073,40

Abbruchswert 1073,40 - 519,20 = 554,20 = rund 550 JL

b) Mit Austenverblendung aus Handstrichsteinen

wie bet 1 a..............

19.    Mehrwert von 5 Tausend Handstrichsteinen

20.    2 cbm Schutt, wegen des fehlenden Außenputzes weniger 3,00

519,20

15,00

6,00

1073,40

75,00

513,20 1148,40

Abbruchswert 1148,40 - 513,20 = 635,20 = rund 640 JL

c) Mit Autzenverblendung aus Lochverblendern

wie bet 1 a.........

Mehrwert von:

2400 Riemchen......

2400 Halben.......

600 Dreiquartieren .... Schutt 2 cbm weniger wie oben

519,20 1073,40

10,00

25,00

50,00

24,00

60,00

30,00

3,00

6,00

2. Massivbruchsteinbau.

M.

Ziffer 12 des Kostenanschlages.

1.    60,4 cbm Bruchsteinmauerwerk abzubrechen, die Bruchsteine zur Wiederverwendung zu reinigen

2.    57 qm Pflaster desgl......

4,00

0,15

241,60

8,55

3. 48 cbm Bruchsteine

0,8 - 60,4 — 48,32 — rund 48 cbm

9,00

432,00

0,2 • 60,0 = 12,08 = rund 12,0 cbm 4. 12 cbm Bruchsteine zu Kleinschlag zu zerkleinern. . . .    2,00

6. 58 qm Massivdecke wie bei 1 a............

12,0 • 1,3 + 57 • 0,06 + 58 • 0,10 = 24,82 = rund 25,0 cbm

6. 25 cbm Kleinschlag .......

7—11. Wie unter 1. Ziffer 7—11 . .

12. 71 qm Holzzementdach zu entfernen 13—17. Wie unter 1. Ziffer 13—17    .

0,30

3,00

0,30

24,00

17,40

20,90

21,30

7,05

335,00

418,90

60,4 • 0,6 + 57 • 0,07 + 58 • 0,10 = 45,03 19,0 • 0,05 + 5,8 - 0,5 71 - 0,15

= 3,85 = 10,65

59,53

18. 60 cbm Schutt abzufahren

3,00

180,00

Abbruchswert 1260,90 - 513,75 = 747,15 = rund 750,00 M.

513,75 1260,90

3. Betonbau mit 40 cm starken Außenwänden.

Ziffer 2, 3 u. 5 des Kostenanschlags

20,5 + 39,9 + 8,55 = 68,95 cbm.

1. 69 cbm Betonmauerwerk abzubrechen und zu Kleinschlag zu zerkleinern

8,00

2. 58 qm Eisenbetonbalkendecke desgl.......

(69 + 58 • 0,10) • 0,8 = 59,84 cbm.

1,00

552,00

58,00

3.    60 cbm Betonkleinschlag .

4.    57 qm fugenlosen Fußboden

5.    19 qm Drahtputzwand . .

3,00

0,10

0,20

05 CR

"oo V l

o o

180,00

15 • 58 = 870 kg.

6.    870 kg Eisen der Eisenbetondecke . . .

7.    wie unter 2. Ziffer 7—17......

15,00

130,50 42,20 753,90

(69 + 58 - 0,10) - 0,6 19,0 - 0,05 + 5,8 • 0,5 + 71,0 • 0,15 = 14,50

= 44,88

59,38

8. 60 cbm Schutt abzufahren

3,00

180,00

Ml,70 1064,40

4. Betonbau mit 25 cm starken Auszenrvänden.

Ziffer 2, 3u. 6 des Kostenanschlags. 17,4 + 25,8 + 8,2 — 51,4 cbm.

1.    51,4 cbm Betonmauerwerk abzubrechen und zu Kleinschlag zu zerkleinern ...................

2.    58 qm Eisenbetonbalkendecke desgl........

(51,4 + 58 - 0,10) - 0,8 = 45,76 = rund 46 cbm.

3.    46 cbm Betonkleinschlag......

4—7. wie unter 3. Ziffer 4—7    . . .

(51,4 + 58 • 0,10) • 0,6 19,0 • 0,05 + 5,8 - 0,5 + 71,0 - 0,15 = 14,50

48,82

= 34,32

7,00

1,00

359,80

58,00

3,00

51.70

138,00

884,40

8. 49 cbm Schutt abzufahren

3,00

147,00

616,50

1022.40

Abbruchswert 1022,40 - 616,50 = 405,90 = rund 410 M.

5. Betonhohlsteinbau.

Ziffer 2 und 6. 17,4 + 8,2 = 25,6 cbm.

1. 25,6 cbm Betonmauerwerk abzubrechen und ZU Kleinschlag zu zerkleinern

8,00

2.    25,8 cbm Betonhohlsteinmauerwerk abzubrechen, die noch brauchbaren Hohlsteine zu reinigen und aufzusetzen .

3.    58 qm Eisenbetonbalkendecke desgl......

(25,8 + 58 • 0,10) - 0,5 = 15,8 cbm.

204,80

3,00

1,00

77,40

58,00

4.    15,8 cbm Betonhohlsteine ............

25,6 • 0,8 + (25,8 + 58,0 - 0,10) • 0,5 = 36,28 cbm.

5.    36,3 cbm Betonkleinschlag ............

6.    wie unter 3. Ziffer 4—7    ............

20,00

316,00

3,00

51,70

108,90

884,40

25,6 - 0,6 + (25,8 + 58 - 0,10) - 0,4 = 28,00 19,0 • 0,05 + 5,8 - 0,5 + 71,0 - 0,15 = 14,50

42,50

7. 43,0 cbm Schutt abzufahren

3,00

129,00

520.90

1308,30

Abbruchswert: 1308,30 — 520,90 = 787,40 = rund 790 M,

6. Verblendetes Holzfachroerk.

1.    41,8 cbm Mauerwerk abzubrechen, die noch brauchbaren Ziegel

zu reinigen und aufzusetzen............. ,00

2.    55 qm Ziegelpflaster desgl.............. ,10

167,20

5,50

41,8 - 200 + 55 - 15 = 9185

3. 9,2 Tausend ganze Ziegelsteine

15,00

138.00

41,8 - 0,5 + 55 • 0,03 = 22,45 cbm.

4. 22,5 cbm Ziegelstücke zu Kleinschlag zu zerkleinern . . .

22,45 • 1,3 = 29,19 cbm.

1,50

33.75

5. 29,2 cbm Ziegelkleinschlag

3,00

87,60

M.

M,

0,20

6.    19,0 qm Drahtputzwand abzubrechen

7.    71,0 m Balkenholz aufzubrechen, Deckenputz und Skakung zu entfernen, die Hölzer zu reinigen . . . .

0,9 • 1,988 = 1,789 cbm.

0,40

3,80

28,40

8.    1,79 cbm Balkenholz..........

9.    423 m Verbandholz abzubrechen.....

0,9 - 5,86 — 5,27 cbm.

40,00

71,60

0,15

63,95

10.    5,27 cbm Verbandholz

11.    wie unter 1. Ziffer 8

30,00

158,10

42,00

57,0 + 57,0 + 88,1 = 202,1 qm.

12. 202 qm Fußboden, Decken und Dachbretter aufzunehmen und . zu entnageln

0,30

60,60

13.    51 qm Fußböden. .

14.    51 qm Deckenschalung

0,9 • 57,0 = 51,3 qm.

CO o

153,00

40,80

0,9 - 88,1 = 79,29 qm.

15.    79 qm Dachschalung...........

16.    57 qm Stakholz.............

17.    Kleineisenzeug..............

18.    88 qm Pappdach abzunehmen.......

19.    11 qm Zinkverkleidung..........

20.    22,0 m Rinne..............

21.    6,0 rn Abfallrohr ............

22.    Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Ofenarbeiten .

41,8 • 0,6 + 55 • 0,07 = 28,93 57,0 • 0,20 + 88 • 0,02 = 13,16

1,60

0,10

0,10

8,80

1,50

0,50

0,40

126,40

5,70

10,00

16,50

11,00

2,40

360,00

42,09

23. 42,0 cbm Schutt abzufahren

3,00

126,00

498,00

1223,10

Abbruchswert: 1223,10 - 498 = 725,10 = rund 730 M.

7. Ausgemauertes Holzfachwerk.

a) Mit Pappdach.

1. 24,0 cbm Mauerwerk abzubrechen, die noch brauchbaren Ziegel

4,00

0,10

zu reinigen und aufzusetzeti 2. 55 qm Ziegelpflaster desgl.

96,00

5,50

24,0 • 200 + 55 • 15 = 5625 .

3. 5,6 Tausend ganze Ziegelsteine

15,00

84,00

24,0 • 0,5 + 55 • 0,03 = 13,65 cbm.

4. 13,7 cbm Ziegelstücke zu Kleinschlag zu zerkleinern . . .

13,7 • 1,3 = 17,81 cbm.

1,50

20,55

5. 17,8 cbm Kleinschlag . . .

6—8. wie unter 6. Ziffer 6—8

3,00

32,20

53,40

71,60

M.

9. 410 m Verbandholz abzubrechen

0,15

61,50

0.9 - 5,703 = 5,133 cbm.

10.    5,13 cbm Verbandholz

11.    wie unter 1. Ziffer 8

. 30,00

153,90

42,00

57 + 57 + 83 = 197 qm.

12. 197 qm Fußboden, Decken und Dachbretter aufzunehmen und

zu entnageln .............

13 u. 14. wie unter 6. Ziffer 13 u. 14    . .

0,9 - 83 = 74,7 qm.

0,30

59,10

193,80

15. 75 qm Dachschalung.......

16 u. 17. wie unter 6. Ziffer 16 und 17 18. 83 qm Dachpappe abzunehmen . . 19—22. wie unter 6. Ziffer 19—22 . .

1,60

0,10

8,30

120,00

15,70

389,90

24,0 • 0,6 + 55 • 0,07 = 18,25 57,0 • 0,20 + 83 - 0,02 = 13,06

31,31

23. 31 cbm Schutt abzufahren

3,00

93,00

376,15

1124,30

Abbruchswert: 1124,30 - 376,15 = 748,15 = rund 750 M.

b) Mit Zinkdach

wie bei 7 a) .................

ab Ziffer 18..................

und 83 - 0,02 = 1,66 — rund 1,5 Schutt weniger . . Mehrwert von:

80,80 - 10,7 == 70,1 qm Zink.........

8,30

•    4,50

1,50

376,15 1124,30 12,80

135,155

363,35

1259,4

Abbruchswert: 1259,45 - 363,35 = 896,10 = rund 900 M.

c) Mit englischem Schieferdach

wie bet 7 a) .... ab: 83 qm Dachschalung

0,30 24,90

376,15

1124,30

75 „

1,60

120,00

83 qm Dachpappe Schutt wie bei 7 b)

0,10    8,30

4,50

37,70

338,45

zu: 86,9 qm Schieferdach ......

infolge des steileren Daches geschätzt

1,00

1004,30

86,90

5,00

d) Mit deutschem Schieferdach

tM}.

M.

wie bei 7 c) ............

zu: 106,4 qm Schieferdach auf Schalung infolge des steileren Daches geschätzt

338,45

2,00

338,45

1004,30

212,80

10,00

1227,10

Abbruchswert: 1227,10 - 338,45 = 988,65 = runb 990 M. e) Mit Ziegeldach

wie bei 7 c) ............

zu: 91,7 qm Ziegeldach.......

infolge des steileren Daches geschätzt

338,45

0,60

338,46

1004.30 55,00 10,00

1069.30

Abbruchswert: 1069,30 - 338,45 = 730,85 = rund 730 M.

8. Nicht ausgemauertes Holzfachwerk.

1.    14,9 cbm Mauerwerk abzubrechen, die noch brauchbaren Ziegel

zu reinigen und aufzusetzen............. ,00

2.    55 qm Ziegelpflaster desgl.............. ,10

ist

O O tO Ist

cT io*

3. 3,8 Tausend ganze Ziegelsteine

14,9 - 200 + 55 • 15 = 3805 .

15,00

57,00

14,9 • 0,5 + 55 • 0,03 = 9,10 cbm.

4. 9,1 cbm Ziegelstücke zu Kleinschlag zu zerkleinern . . .    1,50

9,10 - 1,3 = 11,83 cbm.

13,65

5.    11,8 cbm Kleinschlag.........

6.    255,0 qm Bretterwand abzunehmen . .

0,9 • 255 — 229,5 qm.

3,00

35,40

0,30

76,50

7.    230 qm Brettwand . .

8.    wie unter 6. Ziffer 6—8

1,60

7.

32,20

61,50

368,00

71,60

0,9 - 4,00 — 3,6 cbm.

10. 3,6 cbm Verbandholz .... 11—22. wie unter 7. Ziffer 11—22

30,00

67,40

108,00

761,40

14,9 • 0,6 + 55 • 0,07    = 12,79

57,0 • 0,20 + 83,0 • 0,02 = 13,06

25,85 .

23. 26 cbm Schutt abzufahren

3,00

78,00

394^35

1401,40

Abbruchswert: 1401,40 - 394,35 = 1007,05 = ruitb 1010,00 JL

9. Holz-Blockhausbau.

1—5. wie unter 8. Ziffer 1—5......

6. 268 qm Brettwand abzunehmen.....

0,9 • 268 = 241,2 qm.

0,30

78,75

80,40

92,40

7. 241 qm Brettwand

Schwatlo XVI.

.IC

8. wie unter 8. Ziffer 8

32,20

71.60

95,1 + 16,6 = 111,7 qm.

9. 112 qm Bohlwand abzunehmen ....

0,9 - 95,1 = 85,59 qm.

Ol

56,00

10. 85,6 qm 8 cm starke Bohlwand ....

0,9 - 16,6 = 14,94 qm.

428,00

11.    15 qm 6 cm starke Bohlwand......

12.    148 m Verbandholz abzubrechen . . . .

0,9 • 1,829 = 1,646 cbm.

O IO

O r—I

th* cT

60,00

22,20

13.    1,65 cbm Verbandholz . .

14.    wie unter 7. Ziffer 11—23

30,00

145,40

414,95

49,50

761,40

Abbruchswert: 1848,50 — 414,95 = 1433,55 = rund 1430 JL

10. Ausgemauertes Eisenfachwerk.

1.    27,3 cbm Mauerwerk abzubrechen, die noch brauchbaren Ziegel zu reinigen und aufzusetzen

2.    55 qm Ziegelpflaster desgl.

4,00

0,10

109,20

5,50

3. 6,2 Tausend Ziegel

27,3 • 200 + 55 • 15 = 6255 .

15,00

93,00

27,3 • 0,5 + 55 • 0,03 = 15,3 cbm.

4.    15,3 cbm Ziegelstücke zu Kleinschlag zu zerkleinern . . .

5.    wie unter 1. Ziffer 5.............:.

1,50

22,95

17,40

15,3 • 1,3 + 58 • 0,1 = 25,69 cbm.

6.    25,7 cbm Kleinschlag..........

7.    3600 kg Eisenverband zu lösen, für 100 kg

8.    3600 kg Eisen, für 100 kg.......

9.    57 qm fugenlosen Fußboden ......

10.    19,0 qm Drahtputzwand.........

11.    wie unter 1. Ziffer 12—17.......

3,00

2,00

10,00

0,10

0,20

77,10

72,00

360,00

5,70

3,80

21,00

27,3 • 0,6 + 55 • 0,07 + 58 • 0,10 19,0 • 0,05 + 5,8 - 0,5 + 70,0 • 0,15 =14,35

= 26,03

40,38

12. 40 cbm Schutt abzufahren

3,00

120,00

377^55

Abbruchswert: 949,0 - 377,55 = 571,45 = rund 570 JL

11. u. 12. Baracken.

Bei den Baracken kommt streng genommen ein Abbruchswert nicht in Frage, da die Baracken zwar den Vorteil haben, daß sie leicht abgebrochen werden können, trotzdem wegen ihrer hohen kosten aber nur dann Verwendung finden, wenn eine Weiterbenutzung an anderen Orten möglich ist. Ihre Einzelstücke werden nicht in Rohbau-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DÜSSELDORF-BERLIN

8 Spezial - Fabrikate: Itfj esl - Prismen

für begeh- und befahrbare Oberlichte,

O Ideal-Glasbausteine, feuersicher, eigenes, geschütztes System. Ideal-Dachsprossen, kittloses System.

- Behördlich zugelassen: --

I Mechano-Verglasung,

feuersicher

Glasdächer jeder Art, Lichtmarkisen und Fenster, Oberlichte und Stehborde für Schaufenster, Glastreppen, Eisen-

o o o o Konstruktionen jeder Art in Verbindung mit Glas. o o o o

Die Lieferung unserer Fabrikate § erfolgt

für Rheinland und Westfalen durch Rhein. Westfälische g Ideal Prismen G. m. b. H., O r Düsseldorf, Herzogstr. 85.

Tel. Nr. 1322;

für Hamburg, Bremen, Lübeck, g Holstein, Oldenburg und Nord- g hannover

durch Hamburger Ideal Pris- § men G. m. b. H., Hamburg, O

Bei den Mühren 91, Tel. Amt II    §

Nr. 1021;

für Königreich Bayern durch General - Vertretung § für Bayern Anton Recken- O dorfer, Nürnberg, Stefan- § Straße 2, Tel. Nr. 6362; für das übrige Deutsche Reich § durch Berliner Ideal Pris- g men Gesellschaft m. b. H., o Charlottenburg, Wallstr. 13, g Tel. Nr. 2095

und erbitten wir alle Anfragen § und geschäftlichen Korrespon- O denzen an obige Firma.

g Große A nlagen für Behörden und Private ausgeführt, g

Erste Referenzen!

Kosten-Anschläge, sowie Besuch unserer Vertreter bereitwilligst und kostenfrei.

O

o    o

oooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooo

UM

SS

MM

m ui

IM

ist

Mm

Deutsche

IdeaPPrismen-Geselllchaft

m. b. H.

st

Düfleldorf — Berlin

stoffe zerlegt, welche zur Wiederverwendung einer neuen Bearbeitung bedürfen, sondern das ganze Gebäude wird nur auseinander genommen, um ohne neuen Verschnitt und ohne Verlust an Baustoffen wieder zusammengesetzt zu werden. Man könnte danach mehr von einem Verkaufswert als von einem Abbruchswert sprechen.

Ein Verlust entsteht deshalb nur an der Grundplatte und an dem Arbeitslohn für das Auseinandernehmen und Zusammensetzen. Aber beides ist oben schon das Nähere gesagt.

D. Überschlägliche Kostenangaben von einzelnen Gebäudegattungen?

Bankgebäude.

Raumbedarf. Zimmer des Vorstandes, neben diesem bei größeren Banken noch Sitzungszimmer, Sprechzimmer, Makler- oder Börsenzimmer, sowie Räume für die durch den Vorstand unmittelbar beschäftigten Beamten.

Räume für die den Verkehr mit den Kunden abwickelnden Beamten (Buchhalterei und Kasse), deren Plätze durch Abfertigungstische von dem Platz für die Kunden getrennt sind.

Schatzkammern (Tresors).

Dienstwohnungen des Vorstandes und des Hauswarts.

Kosten. Die eigentlichen Bankräume nehmen im allgemeinen nur einen Teil des umbauten Raumes, meist noch nicht die Hälfte desselben ein, der größere Teil besteht aus Wohnräumen. Die Kosten auf das Quadratmeter bebauter Fläche und das Kubikmeter umbauten Raumes entsprechen daher im großen ganzen denjenigen von Wohnhausbauten in der nämlichen Ausführungsweise; es kommen nur noch die Mehrkosten für die diebessichere Herstellung der Schatzkammern und deren Ausstattung mit Geldschränken hinzu. Vgl. dieserhalb die im nächsten Abschnitt mitgeteilten Preise für Eeld-schränke. Unterhaltungskosten etwa 0,5 v. H. der Bausumme.

Ausgeführte Bauten.

1.    Rentenbank und Eichungsamt in Stettin. 1899. Architekt

Delius in Berlin. (Zentralbl. d. Bauv., 1901) bebaute Fläche 619 qm, umbauter Raum 10 300 cbm . einschließlich Nebenanlagen — Pflaster, Umwehrung usw. — (18 560 Jil) und innere Einrichtung (4320 Ji).

2.    Eeschäftsgebäude der König!. Seehandlung in Berlin.

1902. Architekten Kieschke und Bürde. (Zeitschr. f. Bauw., 1904.) Größe des Grundstücks 1847 qm, bebaute Fläche (einschließlich des Kassenhofes von 306 qm) 1564 qm, umbauter Raum 30 617 cbm............

Kosten für 1 qm 1 cbm

JUL

304,50

Mo.

18,30

593,00    30,20

Gesamt

kosten

M,

188 496

925 600

¹ Weitere Angaben über zahlreiche andere Gebäudegattungen findet man in dem Werk: Winterstein, Überschlägliche Kosten von Hochbauten. Verlag von I. I. Arnd, Leipzig.

6*

Kosten für 1 qm 1 cbm

Eesamt-

kosten

Die Schatzkammer enthält 447 qm nutzbare Fläche.

Dazu Nebengebäude (4600 J/L) und innere Einrichtung (55 000 M)....................

3.    Norddeutsche Grundkreditbank in Weimar. 1906. Architekten Erdmann und Spindler, Berlin. (Deutsche Bauzeitung, 1907.)

Im Erdgeschoß Läden, irrt I. Stock Geschäftsräume der Dank, irrt II. Stock Dienstwohnung des Bankdirektors. Werksteinbau, bebaute Fläche 306 qm, umbauter Raum 4740 cbm.....................

4.    Geschäftsgebäude der Diskonto-Gesellschaft in Frankfurt a. M. 1907. Architekten E. Jebens und Holzmann & Co. (Zentralbl. d. Baun., 1908.) Grundstück 1871 qm.

Im Kellergeschoß Schatzkammern und Kleiderablagen für die Beamten, Erdgeschoß und I. Stock etwa 180 Arbeitsplätze. II. Stock Wohnungen, bebaute Fläche 1767 qm, umbauter Raum 41 720 cbm............

59 600

523,00

32,50

160 000

850,00

36,00

1 500 000

Gebäude der Reichsbank.

1.    Reichsbankgebäude in Schleswig. 1901. Architekt Mühlke

(Zentralbl. d. Bauv., 1901.) Teils Verblendstein-, teils Putzbau, bebaute Fläche 332 qm...........

2.    Reichsbanknebenstelle in Lörrach in Baden. 1903. Archi

tekt Forschner. (Zentralbl. d. Bauv., 1904.) Wohnung des Bankvorstandes und des Kassendieners, bebaute Fläche 376 qm, umbauter Raum 4251 cbm.........

ohne Bauleitung.

Umwehrung und Pflaster (4400 M.) und innere Einrichtung (3400 M).....................

3.    Reichsbankgebäude in Würzburg. 1904. Architekten Emmerich in Berlin, Förtsch in Würzburg. (Zentralbl. d.

Bauv., 1905.)

2 größere Wohnungen zu 8 Zimmern, 1 kleinere zu 3,

bebaute Fläche 542 qm...............

Innere Einrichtung................

4.    Reichsbankgebäude irr Eisenach. 1905. Reichsbankbauinspektor Habicht in Berlin. (Rach eigenen Angaben des Erbauers.)

Größe des Grundstücks 884 qm (— 14144 M) Eckhaus.

Räume für 2 Vorstandsbeamte, 1 Kassierer, 18 Buchhaltereibeamte und 6 Kassendiener. 7zimmerige Wohnung des Vorstands, 4zimmerige Wohnung des Kassendieners, bebaute Fläche 458 qm, umbauter Raum 9160 cbm. ...    500,00

280,00

253,00

498,00

22,35

26,00

93 000

95 000

7 800

2 700 000 22 000

239 400

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

davon Steinmetzarbeilen 41 4000 M.

Innere Einrichtung.................

5.    Reichsbankgebäude in Hamm i. W. 1906. Architekt Habicht in Berlin (rote vor).

Grütze des Grundstücks 1541 gm. Freistehend. Räume für 2 Vorstandsbeamte, 1 Kassierer, 20 Buchhaltereibeamte und 6 Kassendiener. 7 zimmerige Wohnung des Vorstandsbeamten, 3 zimmerige Wohnung des Kassendieners, bebaute

Fläche 562 qm, umbauter Raum 10 400 cbm.....

davon Steinmetzarbeiten 72 800 M.

Innere Einrichtung ................

6.    Reichsbankgebäude in Kiel. 1906. Architekt Habicht in Berlin (rote vor).

Grütze des Grundstücks 1707 qm (96000 Ji). Eingebaut. Räume für 2 Vorstandsbeamte, 2 Kassierer, 18 Buchhaltereibeamte, 1 Geldzähler, 8 Kassendiener. 2 neun-zimmerige Wohnungen der Vorstandsbeamten, 1 vier-Zimmerige Wohnung des Kassendieners, bebaute Fläche

696 qm, umbauter Raum 15 300 cbm........

davon Steinmetzarbeiten 49 421 Ji

Innere Einrichtung ................

21 500

478,00

510,00

25,80

23,00

269 000

22 450

354 500

37 197

Bauhütten und sonstige Baulichkeiten für den Baubetrieb.

(Baubuden, Zementschuppen usw.)

1. Bauhütten, Räume für die Bauleitung.

Bezüglich der Kosten einer Bauhütte in den verschiedenen Ausführungsroeisen vergleiche die Ergebnisse des in dem ersten Abschnitt Seite 31—53 durchgeführten Beispiels, dessen Räume für die Ausführung eines Baues von 500 000—1 000 000 M. ausreichen.

Werden sämtliche Entwurfs- und Arbeitszeichnungen an anderer Stelle gemacht, so genügt auch ein kleines Gebäude, dessen Kosten etwa auf 2500—3000 Ji. zu veranschlagen sind.

Ehe man jedoch zu dem Bau eines solchen Gebäudes schreitet, roird man festzustellen haben, ob man nicht entweder durch Abmietung von in der Nähe des Bauplatzes gelegenen Räumen oder durch Erwerb vorhandener Baulichkeiten, welche man unter Umständen auf den Bauplatz versetzen kann, oder schlietzlich durch günstiges Angebot auf blotzes Vorhalten seitens eines geeigneten Unternehmers noch billiger fortkommt, und zwar nicht nur in bezug auf die Bauhütte selbst, sondern auch in bezug auf alle übrigen weiterhin zu besprechenden Baulichkeiten zum Baubetrieb.

Es sei hier nochmals auf die Vorteile hingewiesen, welche die zerlegbaren Barackenbauten (Firmen siehe Seite 50) dann bilden, wenn die bauausführende Behörde oder Firma Gelegenheit hat, nach Beendigung des einen Baus die Baracken für andere Bauten weiter zu verwenden.

2.    Polierbuden und Wächterbuden.

Eine Bude aus Holz mit Pappdach, 2,0 x 3,0 m groß, heizbar, kostet etwa 400 bis 500 Ji. Desgleichen in Wellblech 450—600 M.

3.    Unterkunftsräume für Bauarbeiter.

Durch Runderlas; vom 17. Juli 1907 hat das preußische Ministerium der öffentlichen Arbeiten Grundzüge für Polizeiverordnungen aufgestellt, welche die Arbeiterfürsorge auf Bauten betrifft.

Diese Bestimmungen sollen im allgemeinen Anwendung finden bei Hochbauten, wenn zur Zeit der Rohbauausführung einschließlich der Poliere und Lehrlinge mehr als 10 Personen gleichzeitig auf dem Bau beschäftigt sind. Während der Rohbauausführung vorübergehend tätige Arbeiter, wie Zimmerleute und Staker, werden in diese Zahl nicht eingerechnet.

„Zur Benutzung während der Arbeitspausen und bei ungünstiger Witterung, sowie zur Aufbewahrung von Kleidern, Lebensrnitteln und Eßgeschirr muß für die an Bauten beschäftigten Arbeiter ein allseitig dicht umschlossener, mit Fenstern genügend versehener, lüftbarer Unterkunftsraum geschaffen werden, der im Mittel mindestens 2,20 m irrt Lichten hoch sein muß und dessen Grundfläche derart zu bemessen ist, daß auf jeden am Bau dauernd beschäftigten Arbeiter (siehe oben) eine Fläche von mindestens 0,75 qm entfällt.

Der Unterkunftsraum muß mit festem Dielenfußboden versehen und in der kälteren Jahreszeit heizbar sein. Für die dauernd auf dem Bau beschäftigten Arbeiter sind in den Unterkunftsräumen Sitzplätze zur Verfügung zu stellen. Auch muß ihnen auf der Baustelle die Möglichkeit gegeben sein, Speisen und Getränke zu erwärmen."

In den am 12. Mai 1908 für das Berliner Maurergewerbe abgeschlossenen Arbeitsbedingungen ist vereinbart worden, daß die Größe des Unterkunftsraumes bei Beschäftigung von 11—15 Arbeitern im Mittel 10 qm, bei 16—20 im Mittel 14 qm, bei je 5 Arbeitern mehr mindestens um je 2,5 qm größer sein muß. Der Raum muß „dichte Seitenwände haben, welche im Winter mindestens aus doppelten Schalbrettern bzw. mit Pappe beschlagen oder aus gespundeteu Brettern bestehen müssen, ein wasserdichtes Dach, eine verschließbare Tür und einen hölzernen oder massiven Fußboden haben, welcher mindestens 10 cm über der jeweiligen Höhe des Hofes liegt."

Bei einem Bau von einer Kostensumme bis zu 100 000 Ji. wird man, wenn der Bau nicht ganz besonders stark betrieben wird, höchstens 30, bei einem solchen bis zu einer Million Kosten höchstens 100 Mann als gleichzeitig auf dem Bau beschäftigt anzunehmen Hachen. Man wird danach für ersteren einen Unterkunftsraum von rund 4,0 x 5,5 m, für letzteren einen von rund 7,5 X 10,0 m zu beschaffen haben.

Ersterer wird mit etwa 300 Ji., letzterer mit etwa 800—1000 M. zu veranschlagen sein. Desgleichen in Wellblech 700 M. bzw. 1800 Ji

3. Bauaborte.

Rach den bei den Unterkunftsrüumen angeführten „Erundzügen" müssen bei größeren Bauausführungen für die Arbeiter Aborte in solcher Zahl vorhanden sein, daß ein Sitz (Brille) höchstens für 25 Personen dient.

„Für am Bau beschäftigte Frauen sind besondere Bedürfnisanstalten zu errichten. Zwischen mehreren Sitzen sind Scheidewände zu errichten.

Die Aborte müssen möglichst entlegen von den Unterkunftsräumen, der Regel nach mindestens 6 m davon entfernt, aufgestellt werden; sie müssen genügend hell und derart eingerichtet sein, daß von außen nicht hineingesehen werden kann. Erforderlichenfalls sind an den Türen Blenden anzubringen. Die Aborte dürfen keine durchlässigen Gruben erhalten. Sie sind entweder an eine öffentliche Entwässerungsanlage vorschriftsmäßig anzuschließen, oder es müssen wasserdichte Tonnen, welche nach Bedarf fortzuschaffen und durch leere, mittels Kalkanstrichs desinfizierte Tonnen zu ersetzen sind, aufgestellt werden. Die Tonnen sind durch Sitz- und Stoßbretter zu verdecken.

Bei freier von Wohngebäuden entfernter Lage der Baustellen kann die Herstellung einer Erdgrube gestattet werden.

Bei den für die Arbeiter bestimmten Aborten ist ein Pißraum anzulegen. Außerdem ist in jedem Geschosse der Bauausführung ein Urineimer aufzustellen."

Die Arbeitsbedingungen für das Berliner Maurergewerbe vom 12. Mai 1908 schreiben für 20—30 Arbeiter zwei Sitze, für 40 drei, 60 vier, 80 fünf und darüber sechs Sitze vor. „Die Sitze sind aus vollständig abgedeckten und ausgeschnittenen Brillen herzustellen, die Seitenwände müssen dicht und zugfrei, das Dach wasserdicht sein."

Derartige Aborte sind auf 40—70 M. für den Sitz zu veranschlagen. (Vgl. auch unter Bedürfnisanstalten.)

5.    Zementschuppen.

Für einen größeren Neubau bis zu 1 Million Baukosten genügt ein Schuppen von 5 x 8 m und 3 m Höhe. Gestülpte Bretterwände und Pappdach. Kosten 300 bis 400 M.

6.    Kalkgruben.

Eine zweiteilige Kalkgrube von je 3 x 4 qm Fläche und 1,2 m Tiefe kostet 300 bis 350 M.

Bezüglich der Kosten für die sonstigen Erfordernisse beim Bau (Bauzäune, Brunnen, Bauwagen) vgl. die betreffenden Angaben im zweiten Teil.

Gasthöfe.

Logierhäuser, Unterkunftshäuser, Stifte.

Raumbedarf für einen Easthof zum vorübergehenden Aufenthalt.

Größe der Fremdenzimmer möglichst verschieden für 1, 2 und mehr Betten. Schlafzimmer mit besonderem Wohnzimmer. Schlafzimmer mit besonderem Badezimmer.

Als gemeinschaftliche Räume sind erforderlich ein oder mehrere Speisezimmer (Abmessungen siehe bei „Saalbauten"), Frühstückszimmer, Lesezimmer, Musikzimmer, Unterhaltungszimmer, Schreibzimmer. Geschäftsräume: Pförtnerzimmer, Hausknechtzimmer mit Gepäckraum, Zimmer für die Rechnungsführung, Zimmer des Gasthofleiters, Wartezimmer, Fernsprechraum. Wirtschaftsräume: Küche, Spülküche, Kaffeeküche, Speisenausgabe, Vorratsräume, Putzküche, Räume für die Angestellten.

Kosten. Bei Gasthöfen einfacherer Art sind die Kosten ein wenig höher als die von Wohngebäuden (20 M. für das Kubikmeter), bei den prunkvolleren Gasthöfen jedoch, welche für jedes Fremdenzimmer neben Zentralheizung und elektrischem Licht noch besondere Badezimmer, Fernsprecher usw. vorsehen, steigern sich die Kosten sehr erheblich, so daß die Kosten für das Kubikmeter umbauten Raumes auf 40—50 M. anwachsen können. Kosten für je 1 Fremdenbett von 1000 Ji. bei einfacher Ausstattung, bis zu 8000, 10 000 und noch mehr bei vollkommeneren Einrichtungen.

Ausgeführte Bauten, a) Gasthöfe für vorübergehenden Aufenthalt.

1.    Gasthof zürn goldenen Rotz, Halberstadt 1901. Archi

tekt Hagernann (Arch. Rundschau 1905) einschließlich Nebengebäude für Pferde, Wagen und Waschgelegenheit, bebaute Fläche 173 qm.......

2.    Parkhotel in Düsseldorf 1902, Architekt Kayser und v. Großheim (Arch. Rundschau 1903).

90 Zimmer mit 120 Betten ...........

bebaute Fläche 1090 qm . ...........

3.    Easthof in Berlin, Ecke Schützen- und Charlottenstraße, 1904. Architekt Michaelsen (Profanbau 1907). Grundstücksgröße 1390 qm.

124 Zimmer im 1.—4. Obergeschoß.......

Läden und Bierhaus im Erdgeschoß, bebaute Fläche 1120 qm..................

4.    Easthof „Stadt Hamburg" in Waren i. Meckl. 1904.

Architekten Krause und Korff in Laage. Durchweg massive Betondecken. Im Erdgeschoß: Gaststuben und 1 Speisesaal, im 1. und 2. Obergeschoß 24 Fremdenzimmer ...................

bebaute Fläche 530 qm.............

5.    Gasthof „Nonnenhof" in Wiesbaden. 1906. Architekten Friedrichs, Lücke und Dörr. (Profanbau, 1906.) Grundstücksgröße 541 qm.

Im Erdgeschoß Gastwirtschaft..........

Kosten für 1 qm 1 cbm

für das Bett

7 833

für das Zimmer

5 645

für das Zimmer

3 000

für das Zimmer

7 143

780

625

136

Gesaml-

kosten

250 000

850 000

700 000

72 000

oben 42 Fremdenzimmer mit 60 Betten.....

bebaute Fläche 433 qm, umbauter Raum 12 000 cbm

6. Easthof Adlon, Berlin, am Pariser Patz. 1907. Architekten Gause und Leibnitz.

305 Fremdenzimmer mit 400 Betten. Im Erdgeschoß Speise- und Gesellschaftssäle, Läden, bebaute Fläche 4675 qm

Kosten einschließlich Grundstückskosten und innerer Einrichtung ..................

für das Bett

5 000

für das Bett

42 500

690

25

300 000

17 000 000

b) Gasthöfe (Heimstätten, Stifte, Logierhäuser, Anterkunftshäuser) für längeren Aufenthalt (vgl. auch Altersstifte).

1. Marianum in München, Unterkunftshaus für beschäftigungslose Arbeiterinnen. 1901. Architekt Hoch-eder. (Blätter f. Arch. u. Kunsth. 1905).

Bebaute Fläche 697 qm, umbauter Raum 11 700 cbm (einschließlich innerer Einrichtung).

335,80 20

234 000

Kosten für

1 qm 1 cbm

Gesamt

tosten

M.

di

di

di

2.    Logierhaus Knoop in Sachsa int Südharz. 1903. Architekt Hartrnann in Berlin. (Zentralbl. d. Bauv., 1905.)

13 Logierzimmer für Sommerfrischler......

Wohnung des Wirts, bebaute Fläche 173 qm . . .

3.    Ledigenheim in Charlottenburg. 1907. Architekt R. Walter (eigene Angabe des Architekten).

1269

95,60

16 500

Geschäfts- und Handelshäuser» Kaufhäuser» Warenhäuser.

Der Handel erfordert drei Arten von Räumen. Erstens solche, in welchen die Handelsware nur aufbewahrt wird, zweitens solche, in welchen die Ware dem Käufer feilgehalten wird und drittens solche, in welchen der Kaufmann seine mit dem Handel verbundenen Schreibgeschäfte erledigt. In den wenigsten Fällen enthalten die dem Handel dienenden Gebäude nur eine dieser Raumarten, meist sind sie sogar noch mit einer vierten Art von Räumen, nämlich Wohnräumen, verbunden. Je nach dem Überwiegen der einen oder anderen Raumart unterscheidet man indessen:

a)    Speicher und Lagerbauten,

b)    Kaufhäuser, Warenhäuser und Markthallen,

c)    Geschäftshäuser, Bankhäuser, Börsen.

Bon diesen Gebäudearten sind die Speicher und Lagerbauten, die Markthallen und die Bankhäuser für sich an ihrem Ort behandelt worden.

Die Geschäftshäuser bieten in baulicher Beziehung, und deshalb auch in bezug auf die Kosten, wenig Unterschiedliches von sonstigen Gebäuden, wie z. B. Behördenhäusern oder Wohnhäusern, sie sind sogar selten nur für reine Geschäftszwecke gebaut, meist nur in einzelnen Teilen von Wohnhäusern nachträglich untergebracht. Oder sie sind mit Verkaufsräumen und Lagerräumen vereinigt, so daß der Unterschied zwischen ihnen und den eigentlichen Kaufhäusern mehr oder weniger verschwindet. Infolgedessen sind sie auch hier mit den letzteren vereinigt, während diejenigen, bei welchen die Wohnräume überwiegen, bei den Wohnhäusern mit erwähnt werden sollen.

Grundstücks- und Raumbedarf. Das größte Grundstück, welches lediglich einem Geschäfte dient, dürfte wohl das von Wertheim in Berlin, Leipziger Platz sein (16.560 qm). Für gewöhnlich haben auch die größeren Warenhäuser nur eine Grundstücksfläche von etwa 5—10 000 qm, welche selbstverständlich stets wegen der hohen Kosten bis aufs äußerste für den Bau ausgenutzt werden. Geschäftshäuser mittlerer Größe haben meist eine Grundstücksfläche zwischen 500 und 2000 qm. Ebenso ist auch der Raumbedarf ein äußerst wechselnder. In größeren Warenhäusern sind außer den Verkaufsräumen auch noch folgende Räume für die Besucher und für die Angestellten vorzusehen: Erfrischungsräume, Fernsprechzimmer, Räume für eine ärztliche Wache, Kleiderablagen, Aborte, Stallungen und Wagenschuppen, Maschinenräume.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind durch Ministerialerlaß vom 2. November 1907 für diejenigen Geschäfts- und Warenhäuser, in denen in mehr Geschossen als im Erdgeschoß und 1. Stock größere Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten werden, be-sondere Bestimmungen getroffen. Dieselben besagen, soweit sie die Raumanordnung betreffen, daß zwischen Keller- und Erdgeschoß Verbindungen durch Treppen und Warenaufzüge, durch feuerfeste Wände und feuersichere Türen (Eisenblech mit Asbest- oder Korkeinlage) nach beiden Geschossen hin abgeschlossen sein müssen. Wohnungen im vierten und Dachgeschoß sind überhaupt nicht gestattet, im übrigen nur dann, wenn besondere Treppen und Ausgänge nach Hof oder Straße vorgesehen sind, die gegen die Geschäftsräume durch feuerfeste Wände und Decken abgeschlossen sein müssen. Ausgänge im Erdgeschoß und Treppen müssen auf je 25 m Entfernung erreichbar sein und eine solche Breite haben, daß auf je 100 qm überbauter Grundfläche mindestens 0,3 m Ausgangsbreite bei einem Mindestmaß von 1 m entfällt. Ausgänge nach Höfen werden nur dann mitgerechnet, wenn die Höfe nicht weiter als 25 m von der Straße entfernt liegen und mit der Straße durch eine feuerfeste Durchfahrt verbunden sind, die mindestens halb so breit sind als alle Ausgänge auf den Hof, keinesfalls aber weniger als 3 m breit sein dürfen.

Verkaufsräume im Dachgeschoß, auch wenn es das dritte Geschoß ist, müssen eine gesonderte Treppe haben.

Ilm über den Umfang einer elektrischen Licht- und Kraftanlage in einem neuzeitlichen Warenhause einen Begriff zu geben, seien die Angaben der Firma Boswau & Knauer über das von ihr 1907 ausgeführte Kaufhaus des Westens in Berlin-Charlotten-burg hier wiedergegeben. Die Lichtanlage enthält:

5200 Glühlampen und Metallfadenlampen,

2700 Nernstlampen Bauart B,

225

„ A,

423 Differentialbogenlampen,

73 Jntensivflammenbogenlampen für die Schaufenster,

28 Sparbogen- und Steinkohlenlampen zur Beleuchtung besonderer Räume,

90 indirekte Bogenlampen für die Geschäftszimmer,

12 Bogenlampen für photographische Zwecke.

8751

Demnach kommt im Durchschnitt auf noch nicht 18 cbm umbauten Raumes 1 Lampe.

Die Kraftanlage umfaßt:

2 Motore zu je 60 PS = 120 PS für die pneumatische Kassenanlage,

„ 20 „ = 40 „ von zusammen 429 „ 15,5„ 15 „

5 „ 1,8„

„    „    Kompressoren,

22

„    „ Personen- und Lastenfahrstühle,

„    „    Kühlanlage,

„    „    Saugluftreinigungsanlage,

„    „    Pumpen,

„    „ Bewegung des versenkbaren Gitters am

Haupteingang,

TO fcO

20

„    „    Werkstatt,

n )) Küche,

„    „    Heizung und Lüftung, 59 Motore von zusammen 663,8 PS

Kosten. Bei Geschäftshäusern in bescheidener Ausführung wird man 20—25 JL auf das Kubikmeter umbauten Raumes rechnen müssen, bei größeren Warenhäusern in reicherer Ausstattung steigt dieser Preis bis zu 35 und 40 M.

Bauliche Unterhaltungskosten je nach dör Ausführung 0,75—1,25 v. H. der Bausumme.

Ausgeführte Bauten, a) Geschäftshäuser.

1.    Wilhelma-Geschäftshaus Berlin, Taubenstr. 1901. Architekten Solf und Wichards. (Zeitschr. f. Bauw., 1903.) Grundstück 1739 qm, Straßenfront 51,80 m. 6 Geschosse, Straßenseite in Werkstein

bebaute Fläche 1284 qm, umbauter Raum 30 750 cbm.

2.    Geschäftshaus der Allgemeinen Zeitung in München, Beyerstraße. 1901. Architekt M. Dülfer. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1903.)

6    Geschosse, davon die 2 oberen für Wohnungen. Werkstein und Eisen

bebaute Fläche 1240qm, umbauter Raum 28 557 cbm.

3.    Geschäftshaus der landwirtschaftlichen Feuer-Bersiche-rungs-Gesellschaft Dresden, Wiener Platz. 1902. Architekt 5k. Diestel. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1905.)

7    Geschosse, davon die oberen für Wohnungen. Werkstein. Eckhaus

bebaute Fläche 1140 qm, umbauter Raum 25 210 cbm.

4.    Geschäftshaus Stadt London, Berlin, Dönhoffsplatz. 1902. Architekten Kristeller und Sonnenthal. (Arch. Rundschau, 1903.)

bebaute Fläche 1223 qm..............

5.    Geschäftshaus vr. M. Albrecht, Hamburg. 1904. Architekt Erbe. (Profanbau, 1906.)

6 Geschosse. In den oberen Geschossen Wohnungen. Am Alsterdamm Sandstein, an der Ferdinandstraße Ziegelrohbau

bebaute Fläche 740 qm, umbauter Raum 20 000 cbm.

6.    Geschäftshaus der G. m. b. H. Automat. Berlin, Friedrichstraße 167/168. 1905. Architekt Bruno Schmitz. (Arch. Rundschau, 1906.)

Grundstück 320 qm (1 500000 M. = 4687 M. f. d. qm), Straßenseite 17 m breit aus Muschelkalk beb. Fläche 250 qm

7.    Geschäftshaus Hettlage in Köln a. Rh. 1905. Architekt C. Moritz. (Profanbau, 1906.)

Eckhaus in Werkstein. 5 Geschosse, im obersten kleinere Wohnungen

umbauter Raum 8540 cbm............

8.    Geschäftshaus Weißmann & Diehn. Berlin, Kronenstraße 43. 1905. Architekten Höniger und Sedlmeyer. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1906.)

Kosten für 1 qm beb. Fl.

1 cbm

Gesamt

kosten

JL

M.

M.

740,00

455,00

789,00

560,00

730,00

800,00

30,90

19,75

35,70

27,00

28,00

950 000

564 000

900 000

685 000

540 000

200 000

240 000

Kosten für 1 qm beb. Fl.

1 cbm

Gesamt

tosten

M.

6    Geschosse. Eckhaus in Werkstein

bebaute Fläche 500 qm, umbauter Raum 12 857 cbm. 9. Geschäftshaus Propfe L Co. in Hamburg. 1905. Architekten Rombatz und Jolasse. (Profanbau, 1906.)

7    Geschosse. Eckhaus in Werkstein

bebaute Fläche rund 500 qm, umbauter Raum 13 333 cbm

10.    Geschäftshaus Biermann, Hannover. 1906. Architekt A. Sasse. (Deutsche Bauzeitung, 1907.)

5    Geschosse. Putzbau, eingebaut

bebaute Fläche 510 qm..............

11.    Geschäftshaus in Berlin, Kommandantenstr. 86/86. 1906. Architekten Alterthum und Zadeck. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1907.)

6    Geschosse. Werksteinbau, eingebaut

bebaute Fläche rund 1000 qm, umbauter Raum 31818 cbm

900,00 36,00

450 000

800,00

243,10

700,00

30,00

22.00

400 000

120 000

700 000

b) Kaufhäuser, Warenhäuser.

1.    Kaufhaus Tietz, Berlin, Leipziger Str. 46—49. 1900. Architekt B. Sehring. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1901.)

5    Geschosse. Werksteinbau mit Eisen.

Nutzfläche 20 000 qm..............

bebaute Fläche 5500 qm............

2.    Kaufhaus Mar Müller, Berlin, Kronenstr. 27. 1901. Architekt Rathenau. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1901.)

6    Geschosse. Werksteinbau, eingebaut

bebaute Fläche 385 qm, umbauter Raum 7407 cbm .

3.    Kaufhaus Trunck L Co., Berlin, Kronenstr. 10. 1902. Architekten Hart und Lesser. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1902.)

6 Geschosse. Werksteinbau, eingebaut bebaute Fläche 518 qm.............

4.    Warenhaus Gebr. Heilbuth, Hamburg. 1903. Architekt R. Bahre. (Profanbau, 1905.)

4 Geschosse. Putzbau.

Nutzfläche 5000 qm ..............

bebaute Fläche 2200 qm, umbauter Raum 37 000 cbm

5.    Warenhaus Wertheim, Berlin, Leipziger Platz. 1904. Architekt A. Messel. (Zeitschr. f. Bauw., 1906.) Eröhe des Grundstücks 16 560 qm. 6 Geschosse. Eckhaus in Werkstein. 16 Personenaufzüge. 4000Beamte, bebaute Fläche 11 300 qm und 1730 qm glasüberdeckte

-sM

f.E

S-e

cs

250

100

909,00

520,00

405,00

5 000 000

27,00

200 000

210 000

448,00; 13,50

500 000

Höfe

10000000

1 qm

vÖ . £

1 qm beb. Fl.

1 cbm

Gesamt

kosten

M.

«Ä

M.

6.    Warenhaus I. Bormatz, Wiesbaden. 1905. Architekten Friedrichs und Lücke. (Profanbau, 1907.)

5 Geschosse, dreiseitig freistehend, Werksteinbau bebaute Fläche 500 qm.............

7.    Warenhaus Wronker, Mannheim. 1906. Architekten Rindsfützer und Kühn in Frankfurt et. M. (Profanbau, 1906.)

Grundstück 820 qm (Kosten 1 000 000 M).    6 Ge

schosse. Eckhaus in Werkstein bebaute Fläche 720 qm.............

8.    Kaufhaus des Westens, Berlin-Charlottenburg, Wittenbergplatz. 1907. Architekt Schaudt (Boswau und Knauer).

Grundstück 7688 qm. 7 Geschosse, dreiseitig freistehend. Werksteinbau, 13 Personensahrstühle. 6 Personen und Lastenaufzüge. 2 Speiseaufzüge. 1 Briefaufzug bebaute Fläche 5293 qm und 935 qm glasüberdeckte

Höfe, umbauter Raum rund 154 000 cbm . . .

450.00

640,00

225 000

380 000

6 000 000

Saalbauten (Konzerthäuser, Vereinshäuser, Festhallen).

0,66—0,60 qm 0,45—0,50 „ 0,75—1,00 „ 1,00—1,25 „ 2,70—3,50 „

Raumbedarf bezüglich der Säle für jede Person Zum Zweck des Hörens oder Sehens . . falls alle Personen sitzen sollen,' sonst. . zum Zweck des Speisens an Einzeltischen

an langen Tafeln..........

zum Tanzen für jedes Paar.....

Zum Speisen bedarf jede Person 0,50 m Tischlänge, 0,60 m ist bequem, 0,65 m weit, über 0,75 m sollte man nicht gehen. Tischbreite bei Raummangel 0,75 m, sonst mindestens 0,95 m bei Prunktafeln bis zu 1,25 m. Abstände der Tafeln mindestens 1,50 m, besser 1,80 rn und mehr.

Musikbühnen erfordern für jeden Musiker 1 qm, für jeden Sänger 0,45 qm Fläche.

Soweit nicht bei Sälen mit Bühnen die Bestimmungen über Theater Platz greifen, ist nach den ministeriellen Bestimmungen über die Verkehrssicherheit bei öffentlichen Versammlungssälen folgendes zu beachten. Die Abmessungen für jeden Sitz müssen mindestens 0,50 m in der Breite, 0,90 m in der Tiefe, bei Klappsitzen 0,80 m in der Tiefe betragen. Die Eangbreite mutz mindestens 0,90 m, übrigens 1 m für 120 Personen, betragen.

Nach diesen Bestimmungen darf der Futzboden derartiger Säle nicht höher als 12 m über Stratzengleiche liegen und höchstens 2 Galerien haben.

Ausgänge und Nebenräume müssen in ihren Abmessungen nach der Zahl der Per-feuert, welche der Saal faßt, bemessen werden, und zwar werden nach den Bestimmungen, wenn keine festen Sitzreihen vorhanden sind, auf 1 qm Saalfläche 2, auf 1 qm Galeriefläche 3 Personen, ausnahmsweise 1,5 und 2 Personen gerechnet. Wenn dabei mehrere Säle gemeinsame Vorräume und Treppen haben, so ist nur der größere Saal als vollbesetzt, die übrigen mit der Hälfte ihrer Fläche in Ansatz zu bringen. Danach mutz die erforderliche Türbreite

mit 1 m für je 120 Personen bis zu 600 Personen ,

bei 600—900 „ bei mehr als 900 Personen bemessen werden. Bei mehr als 600 Personen müssen Türen mindestens auf 2 Wandseiten vorhanden sein. Die Treppen- und Flurbreite ist

mit 1 m für 120 Personen bis zu 300 Personen

bei 300—900 „ bei mehr als 900 Personen

„ 135 „ 150

150

„ 200

zu bemessen; Mindestzahl der Treppen jedoch bei mehr als 300 Personen 2, Mindestbreite der Treppen 1,5 m, der Flure 2 m.

Breite der Durchfahrten je 1 m auf 200 Personen, wenn ein Hof vorhanden ist, der alle Besucher faßt, 1 m auf 300 Personen, Mindestbreite jedoch stets 3 m.

Raumbedarf für die Nebenräume des Saales:

1.    Mindestens 1 Raum für die Mitwirkenden bei Aufführungen (Stimmzimmer), bei weitergehenden Anforderungen nähert sich das Bedürfnis demjenigen bei Theatern (siehe daselbst);

2.    1 Vorsaal;

3.    Nebensäle für bestimmte Zwecke (Damen-, Erfrischungs-, Spiel-, Lese-, Speise-, Rauch-, Vortrags-, Ausstellungs-, Sitzungssaal;

4.    Kleiderablagen, Tischlänge 2—4 m für je 100 Personen, 7—8 qm Flächenraum hinter den Tischen für je 100 Personen;

5.    Waschräume und Aborte (1 Sitz für 150—600 Personen);

6.    Wirtschaftsräume und Wohnungen für den Wirt und den Pförtner.

Bei Festhallen, welche nur vorübergehend für ein kurzes Fest hergerichtet werden, aber für einen sehr starken Besuch zu berechnen sind, gestaltet sich der Raumbedarf anders, als Beispiel möge hierfür mitgeteilt werden, welche Räumlichkeiten zum

7. Deutschen Sängerbundesfest in Breslau 1907 auf einem 62 500 qm großem Festplatz (nach dem Zentralblatt der Bauverwaltung, 1907) errichtet sind:

1. 1 große Festhalle für 9000 Sänger und 13 000 Zuhörer mit einer Grundfläche von rund 5700 qm, wozu noch 1300 qm nutzbare Fläche auf eine Galerie kamen, so daß in dem eigentlichen Raum (abgesehen von den Umgängen) auf die Person eine Fläche von nur 0,32 qm entfiel. Dabei sind anscheinend gerechnet worden:

Für 9000 Sänger „ 6000 Stehplätze „ 7000 Sitzplätze so daß auf Gänge 1200 qm entfallen;

2.    1 Stimmzimmer, rund 100 qm groß;

3.    1 Lesesaal 60 qm;

4.    1 Zimmer für die Presse 60 qm;

5.    1 Zimmer für die Post;

je 0,20 qm — 1800 qm „ 0,20 „ = 1200 „

„ 0,40 „ = 2800 „

6.    10 Zimmer für Ausschüsse und Arbeiter;

7.    1 Feuerwache 60 qm;

8.    1 Sanitätswache;

9.    1 Polizeiwache;

10.    1 Erfrischungsraum 180 qm;

11.    1 Küchengebäude etwa 360 qm;

12.    1 Ausgabe für Speisen und Getränke, 270 qm mit 36 m langem Ausgabetisch. Ferner auf dem Festplatz:

13.    1 Weinhaus 900 qm;

14.    2 Bierhäuser je 360 qm;

15.    Aborte:

a)    Für Sänger    20    Sitze»    50 m    Rinne, 10 Waschbecken,

10

b)    „ Männer    20    „    50    „

10

c)    „ Frauen    36    „

Kosten bei einfachen Saalbauten ohne viel Nebenräume auf jeden Saalbesucher

200—300 Ji., bei Konzerthäusern 400—600 il, bei theatermäßig angelegten Gebäuden sind die Angaben unter Theater, bei Festhallen für vorübergehende Zwecke vgl. die Angaben über Ausstellungshallen.

Kosten für das Kubikmeter umbauten Raumes bei massiver Ausführung je nach Ausstattung 12—22 ,Ä.

Ausgeführte Bauten.

1.    Neues Gewandhaus in Leipzig. 1884. Architekten Gropius und Schmieden, Berlin (Handbuch der Architektur, 1901);

Großer Konzertsaal mit 1533 Sitzplätzen 722 qm Kleiner Konzertsaal mit 700 Sitzplätzen 265 qm bebaute Fläche 3470 qm, umbauter Raum

65 217 cbm.................

innere Einrichtung..............

2.    Stadthalle in Barmen. 1899. Architekt Hartig. (Deutsche Bauzeitung, 1900.) Großer Konzertsaal mit 770 qm Grundfläche, dazu Galerien 230 qm, Loggien 200 qm, Orchesterraum 140 qm;

Kleiner Saal 150 qm;

Easträume im Erdgeschoß 387 qm, dazu offene Hallen 306 qm;

Wirtschaftsbetriebsräume 511 qm;

Wohnung des Wirts und der Dienerschaft; bebaute Fläche 2623 qm, umbauter Raum

37 417 cbm................

innere Einrichtung (39 060 M), Entwässerung und

Einfriedigung (61 250 M)...........

Die Gebäudekosten verteilen sich wie folgt: a) Erd- und Maurerarbeiten. .

. . 190 735 Ji

1 Platz

M.

605

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

389,00

191,15

20,70

13,40

1 350 000 150 000

501 392

100 310

1 Platz

Jl

Kosten für

1 qm 1 cbm

M.

M.

Gesaml-

kosten

Jl

26 987 Jl. 24 462 „ 50 319 „ 58 034 „

1 639 „ 14 874 „ 8 971 „ 50 409 „ 74 967 „

b)    Zimmerarbeiten.........

c)    Dachdeckerarbeiten........

d)    Tischlerarbeiten.........

e)    Schmiede- und Schlosserarbeiten. .

f)    Glaserarbeiten..........

g)    Maler- und Anstreicherarbeiten . .

h)    Klempnerarbeiten........

i)    Stuck- und Terrazzoarbeiten . . . k) Heizung, Beleuchtung und insgemein

3. König!. Kurhaus in Reichenhall. 1900. Architekten Heilmann und Littmann. (Deutsche Bauzeitung, 1900);

Großer Konzertsaal mit 594 Sitzplätzen, 501 qm . Dazu 55 qm Orchesternische;

Tischlänge der Kleiderablage 18 m;

Gasträume 580 qm;

bebaute Fläche 2000 qm, umbauter Raum 21 685 cbm.................

665

200,00

18,40

399 000

4.    Hauptgebäude des Palmengartens in Leipzig. 1899. Architekten Schmidt & Johlige. (Blätter für Architektur und Kunst, 1901);

Fläche des gesamten Grundstücks 220000 qm; Davon 12 800 qm Teichanlagen, Gesamtkosten 2 000000 JL]

Hauptsaal .....

Speisesaal......

Nebensaal .....

Empfangssaal ....

Galerie.......

bebaute Fläche 3280 qm

5.    Kaiser-Friedrich-Halle in München-Gladbach. 1903. Architekten Werz und Huber in Wiesbaden. (Prosanbau, 1906);

bebaute Fläche 2015 qm ...........

Einschließlich innerer Einrichtung, Bühnenausstattung, Nebenanlagen und Zubehör.

6.    Neue Festhalle in Mannheim, Friederikenplatz. 1903. Architekt Bruno Schmitz. (Blätter für Architektur und Kunst, 1903);

Großer Festsaal im ganzen mit 3178 Sitz- und 1400

Stehplätzen, 2079 qm.............

Konzertsaal mit 1276 Sitz- und 300 Stehplätzen 884 qm ...................

244,00

800 000

397,00

800 000

1 Platz

M.

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamk-

kosten

JL

M.

Vorsaal 969 qm;

bebaute Fläche 6250 qm ...    .......

7.    Gebäude des Industrie- und Kulturvereins in Nürnberg, Frauentorgraben 49. 1905. Architekt v. Kramer. (Blätter für Architektur und Kunsthandwerk, 1907);

Hauptsaal 655 qm, Nebensaal 180 qm, Hochzeitssaal 120 qm;

bebaute Fläche 2816 qm, umbauter Raum 63100 cbm

8.    Gesellschaftshaus der Provinzialirrenanstalt in Johannisthal bei Süchteln. 1906. Architekt Baltzer. (Angabe des Architekten);

400 Sitzplätze ...... ..........

bebaute Fläche 763 qm, umbauter Raum 7906 cbm

9.    Weinhaus Rheingold in Berlin. 1907. Architekt Bruno Schmitz. (Deutsche Bauzeitung, 1907); Kaisersaal 580 qm, dazu Emporen 440 qm, Bankett-saal 250 qm;

im ganzen Raum für 4000 Personen......

bebaute Fläche 2653 qm, Kosten des Rohbaues. .

Kosten des Ausbaues.............

Einschließlich Maschinenanlagen (500 000 M).

10.    Festhalle in Landau i. d. Pfalz. 1907. Architekt

H.    Görke in Düsseldorf. (Deutsche Bauzeitung, 1908);

Großer Festsaal 563 qm, unten 716 Sitzplätze, im

I.    Rang 290 und 24 Plätze in den Bühnenlagen Vollständige Theaterbühne;

Kleiner Saal 141 qm;

bebaute Fläche 2900 qm............

11.    Hauptfesthalle für das 7. Deutsche Sängerbundesfest in Breslau. 1907. Architekten Wählich L Denner. (Zentralblatt der Bauverwaltung, 1907);

(Siehe Seite 94) 22 000 Personen . ......

bebaute Fläche 9040 qm 108 500 cbm.......

umbauter Raum

270

1000

800

8,00!

426,20

493,00

141,25

560,00

940,00

286,00

19,50

2 663 640

22,00

1 388 215

12,75    107 822

20,80

34,80

14000000

830 000

1,63    176 000

Schornsteine für Fabriken.

a) Gemauerte Schornsteine b

Die nachfolgende Zusammenstellung hat zur Voraussetzung, daß die obere Wandstärke der Schornsteine 12 cm beträgt und daß die Wandstärke nach unten hin alle 5 m

¹ Eustodis, Düsseldorf. Aug. Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. H. R. Heinicke, Chemnitz. Jos. Houzer, E. m. b. H., München. George Schreiber, Hannover, Burgstr. 40. Herrn. Spitta, Görlitz. Schwatlo xvi.

um 6,5 cm zunimmt, daß ferner der lichte Durchmesser von 5 zu 5 m nach unten hin um 10 cm zunimmt.

Kessel-

heiz-

fläche

Schorn

stein

höhe

über

Erdb.

Oberer

lichter

Durch

messer

Sockel-

seiten-

länge

des

cbm Mauerwerk

der

Sockel-verstär-Schaf- furtg

runden

der

Grund

mauern

zu-

fammen

qm

cm

tes

Kosten nach der Formel

K = H-d. 1,25 f. 1 m

Zus.

Kosten bei einem Durchschnittspreis von 40 Ji für das cbm Mauerwerk

f. 1 m

Zus.

rd. rd. rd.

M.

M.

M.

M.

1000

^^WWWCOMK)K)WK)K)mmmm

§ g g Z g o g g tz g 5 o g g g g

COCOlOlOt-OCOi—iCOOOCOint-OOO

S 25 £ § £ S? 5 5 5 E S S 8 S 2 g

l4^03t0i—i

P p ^ CD Ol b5 M p CO OO M 02 O OJ W

oooooooooooooooo

M CO M C2 M l\2 M 02 O CO M 02 O ^ ifi.

b b b w b ^ b m b m b oo b b m b

lOOOOlOOOO

CD (MV l> h b 0 CO l> 03 i—i(M(MCO^MiiOCDI>00

CM O O CM

m 02

CO 02

to fcO CO 1x2 05 -M

b ui b o> b oi w o üx ox

O    Ox O Cn -M

660

880

1080

1360

1660

1960

2 240 2 640

3 080

3    560

4    080 4 800 6 600 7 960 9 080

11 720

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, daß die alte Formel K = H • d • 1,25, bei der K die Eesamtkosten in JC, H die Höhe in m und d die lichte Weite in cm bedeutet, ungefähr mit einem Satz von 40 M. für das cbm Mauerwerk rechnet. Dieser Preis erscheint hoch, wenn gewöhnliche Ziegel zum Bau verwendet werden, immerhin wirken aber auf die kosten so viel einzelne Umstände ein, daß es für die Veranschlagung jedenfalls geraten erscheint, diese Preise zugrunde zu legen, wenn nicht aus besonderen Gründen sogar noch höhere Preise eingesetzt werden müssen. Vgl. dieserhalb die durchweg bedeutend höheren kosten der ausgeführten Schornsteine.

Neuerdings werden auch vielfach Schornsteine in Eisenbeton hergestellt. Namentlich sind in Amerika bereits zahlreiche derartige Ausführungen erfolgt.

b) Blechschornsteine.

Die Kosten von Blechschornsteinen stellen sich bei einem Einheitspreis von 36 Jil. für 100 kg Blech und 20 M. für 100 kg Gußeisen wie folgt:

Höhe

Durch

messer

Mittlere Gewicht d. Gewicht d. Blechstärke Bleches Grundpl.

Kosten

mm

kg

kg

JL

(N OO ^ O CD t—I r—I CM CO CO

tP    (M    h    O    iO

rH    ^    <50    02    i—I

O    O    O    O    r—I

-^1 02 ÜC CJ! ^ M Ol W O 05

200

1100

50

82

250

446

2650 550 5250 1100 9250 1400

1064

2110

Dauer der Blechschornsteine höchstens 25 Jahre.

Ausgeführte Bauten („Statist. Nachw.").

Mischgasanstalt Bahnhof Halberstadt. 1900 ........

Wasserstation Bonheide - Hergenrath (Köln). 1897 . . . .

Wasseranlage Bahnhof Saarbrücken. 1897 ........

Elektrizitätswerk Bahnhof Northeim. 1898 . .......

Tierärztliche Hochschule Hannover. 1899    .........

Elektrizitätswerk Bahnhof Neunkirchen. 1897 .......

Stettin. 1897    .........

Barmen - Rittersh. 1897 . . . .

Weihenfels. 1900    .......

Elberfeld - Döppersb. 1898. . .

Oppeln. 1899    .........

„ Binnenhafen Emden. 1899 ...... . .

Hauptwerkstatt Bahnhof Salbke-Westerhüsen (Magdeb.) 1900

rt

tt

Höhe

18

20

21

27

30

28

30

31

32

31

36

36,65

43

Kostens. Gesamt-Im§. kosten

JL

JL

43

773

86,7

98

177

120,3

138,7

241,2

64,5

67.4

80,6

165.6

246.6 417,4

3    610 3 882 7 236 2 000 2 157 2 500

5    962 9 040

17 950

Vereinshäuser.

Die kleineren Häuser entsprechen in ihren Kosten vollständig denjenigen von Wohnhäusern, die größeren kommen denen von Saalbauten näher. Vgl. daher Wohnhäuser, Saalbauten und Turnhallen.

Ausgeführte Bauten, a) Für studentische Vereine.

1.    Korpshaus der Rhenopalatia in München. 1899. Architekt Hans Erässel. (Deutsche Bauzeitung, 1901.)

Grundstück 633 qm.

bebaute Fläche 416 qm, umbauter Raum 8750 cbm . . .

2.    Korpshaus Brunsviga in Göttingen. 1900. Architekt Rathkamp. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1901.)

Grundstück 1267 qm (8000 JL).

bebaute Fläche 235 qm............... .

Umwehrung, Entwässerung, Gartenanlagen........

3.    Haus der Landsmannschaft Schottland in Tübingen. 1905. Architekt Arthur Müller in Stuttgart. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1907.)

bebaute Fläche 157 qm, umbauter Raum 2075 cbm . . .

4.    Haus der Landsmannschaft Hercynia in Jena. 1907. Arch. L. Hirsch. (Profanbau, 1909.)

bebaute Fläche 230 qm, umbauter Raum 3 500 cbm .... b) Für Sportvereine.

5.    Bootshaus des Ruderklubs Wiking in Niederschönweide bei Berlin. 1897. Arch.Rettig in Berlin. (Zentralbl. d. Bauv., 1900.) Größe des Grundstücks 5500 qm (80 000 M).

bebaute Fläche rund 900 qm, ohne innere Einrichtung . .

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

AL

JL

JL

366

183

319

261

rd.

100

18,50

24.10

17,10

160 000

43 000 2 000

50 000

60 000

90 000

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

JL

JL

JL

6. Bootshaus der Rudergesellschaft in Mannheim. 1901. Architekt Beutinger in Darrnstadt. (Deutsche Bauzeitung, 1902.) Bootsraunr 13 x 22. Im Obergeschoß Billard-, Lese-, Vorstands-, Damen-, Ankleidezimmer usw. Festsaal 8 x 15. bebaute Fläche 480 qm, umbauter Raum 3200 cbm . . .

100

15,00

48 000

Werkstätten und Fabriken.

Raumbedarf. Über die für die einzelnen Handwerker (Tischler, Schlosser, Glaser, Schneider, Schuhmacher, Sattler usw.) erforderliche Arbeitsfläche sind wenig Angaben vorhanden. Nach dem Profanbau 1908, Nr. 7, hat ein großes amerikanisches Werk ermittelt, daß folgende Werkstattflächen für je 1 Arbeiter erforderlich waren: Montageabteilung . . .

Gießereiabteilung . . .

Mod elltischlereiabteilung Schmiedeabteilung . .

Zeichensäle......

Eine deutsche Eisengießerei für mittleren und schweren Guß beschäftigte in Räumen von rund 1950 qm Grundfläche bei einer Jahresleistung von 4 000 000 kg Guß 150 Arbeiter, so daß 13 qm auf einen Arbeiter kommen, nach dem Deutschen Bauhandbuch genügen sogar 10 qm für jeden Former.

Im allgemeinen wird es weniger auf die Fläche als auf die Länge der Fensterwand ankommen. Falls man nicht mehrere Reihen von Arbeitsplätzen in der Tiefe des Raumes anordnen kann, wird man selbst bei Feinbetrieben auf jeden Arbeiter mindestens 1 m Fensterwandlänge annehmen müssen. Diese Breite steigert sich auf 2 m, in besonderen Fällen auch auf 3—5 m Länge.

Bezüglich der Beleuchtungseinrichtung in Fabrikgebäuden nimmt Zivilingenieur Wunderlich nach seinen Erfahrungen für jedes Quadratmeter Fläche (einschließlich Keller und Bodenräume) 6 Watt — 2 Normalkerzen für die Dunkelstunde im Jahr an. Bei einer Betriebszeit von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends rechnet er dabei 500 Brennstunden auf das Jahr.

rund 31 qm

22 „ »    33 „

17 „ „ 21 „

Baukosten. Bauingenieur Wodke in Stettin gibt folg. Mittelsätze für Neubauten an:

I. Gebäude mit Balkendecken (Holzstützen und Holzträgern).

Für 1 qm 50— 60 JL 70— 90 „

80—100 „

! 100—120 „

Bei 1 Geschoß einschließlich Keller „    2 Geschossen

Für 1 cbm

6—    7 JL

7— 10 „

8— 12 „ 10-14 „

II. Gebäude mit massiven Decken (Eisenträgern und Eisenstützen).

Für 1 cbm

10— 12 JL

11- 14 „

12- 15 „

13— 16 „

Bei 1 Geschoß einschließlich Keller „    2 Geschossen

Für 1 qm 70— 90 JL 80—100 „ 100—120 „

| 120—150 „

Gebäude in ausgemauertem, nur teilweise massiv verblendetem Fachwerk kosten für das Quadratmeter

ohne Geller 20—30 JL, mit Keller 35—55 JL.

Die Kosten von Shedbauten ohne Keller betragen bei einer Stockwerkshöhe bis zu 4 m, bei Verwendung von schmiedeeisernen Stützen und schmiedeeisernen Bindern durchschnittlich 26—35 JL f. d. Quadratmeter bebauter Fläche. Für Unterkellerung sind 13—20 Ji. f. d. Quadratmeter anzusetzen.

Aber Neubaukosten, Bestandsdauer und Unterhaltungskosten einzelner Fabriken macht der Profanbau, 1907, S. 92 unter der Voraussetzung massiver Bauweise und feuerfester Bedachung folgende Angaben:

Neubaukosten f. b. qm bebauter Fläche

für bas Erbgesch.

f. jeb. ob. Stockwerk

Unterhal-„ „    . tungstosten

Bestands- f. b. Jahr

bauet in nach Hun-Jahren

M.

M.

bertsteln ber Bausumme

Bandfabriken . . Druckfabriken. . . Kunstwollfabriken . Seidenzeugfabriken Webereien . . . . Shedanlagen. . . Appreturanstalten. Spinnereien . . . Teppichfabriken. . Bleichereien . . . Färbereien. . . .

37

32

30

28

28

40

30

33

30

30

25

o t> txT io oo

i—I r—I r—I i—I

00 O t-

r—I CQ r—I

Oi

100

100

80

80

75

65

60

60

60

50

50

0,80

0,80

0,75

0.60

1,00

1,00

1,20

1,00

1.00

2,00

1,50

im Durchschnitt

25—40

15—20

50—100 0,60—2,00

Über die Bestandsdauer und die jährlichen Unterhaltungskosten von Maschinen und ähnlichen Einrichtungen macht dieselbe Quelle folgende Angaben:

Bestandsdauer in Jahren

Unteryal-tungstosten f. d. Jahr nach Hundertsteln der Bausumme

Rohrleitungen.........

Eiserne Wasserräder......

Turbinen...........

Dampfmaschinen........

Weberei- und Zwirnmaschinen. .

Transmissionen........

Spinnereimas chinen.......

Wasserräder aus Eisen und Holz. Bleicherei- und Färbereieinrichtung

75

60

50

40

25

25

20

20

1,00

0,40

0,50

1,00

3,00

1,00

3,00

1,00

Unterhal-_ „    tungskosten

Jahren

Bestands- f. h. Jahr bauet in nach Hundertsteln der Bau-furrtme

Appreturmaschinen ....

Dampfkessel.......

Elektrische Lichterzeugung .

„ Kraftübertragung Werkzeuge und Geräte . . Riemen.........

Ol Ol o to fco OI

4.50

1.50

5,00

5,00

15,00

40,00

Aber Kraft- und Heizungskosten gibt Ingenieur K. Urbahn in einem kleinen, bei

I. Springer, Berlin, erschienenen Werke, „Ermittlungen der billigsten Betriebskraft für Fabriken", ausführliche Berechnungen. Namentlich hat er die Verwertbarkeit des Abdampfes für Heizzwecke genau untersucht.

Unter anderem hat er dabei auch ermittelt, welchen Einfluß die Art der Bedachung eines Fabrikgebäudes auf die Anlagekosten und auf die jährlichen Unkosten hat, indem er nicht nur die Kosten des Daches, sondern auch die für das Dach erforderlichen Heizanlagekosten in Betracht zieht. Für 1000 qm Dachfläche ermittelt er folgende Zahlen:

Doppeltes Teerpappdach ohne innere Verschalung

Doppeltes Teerpappdach mit zement-innererVer- dach schalung

Holz-

JL

Ji

A.    Heizung durch eine Niederdruckdampfheizungsanlage mit besonderen Kesseln

Anlagekosten................

Jährliche Gesamtunkosten..........

B.    Heizung mittels Abdampf.

Anlagekosten................

Jährliche Gesamtunkosten ..........

7320

8030

9170

1200

1130

960

6260

7460

8550

794

913

713

Wirtshäuser.

In größeren Städten nehmen Speise-, Wein-, Bier- oder Kaffeewirtschaften selten ganze Häuser ein, sie sind vielmehr in den meisten Fällen im Erdgeschoß von Wohnhäusern und Gasthöfen, im Kellergeschoß von Rathäusern usw. untergebracht, vgl. deshalb dort. Oder sie sind mit großen Sälen verbunden (s. Saalbauten). Eine wirkliche Eebäude-gattung nehmen Wirtschaften meist nur als Vereinshäuser (s. dort) und in ländlicher Bebauung ein. Die Kosten der letzteren, wenn sie nicht nur in leichter Bauart ausgeführt sind, unterscheiden sich aber auch hier nicht sehr von den Kosten für Wohnhausbauten.

An dieser Stelle seien deshalb nur einige Beispiele in ländlicher Ausführung an

geführt.

Ausgeführte Bauten.

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

M.

M.

1. Kleineres Kruggehöft ohne Saal nach „Ansiedlungsbauten der Provinz Posen von Fischer".

Kruggebäude, enthaltend 1 Laden, 2 Gaststuben, Küche und Spülküche, Wohnstube, 2 Kammern, Giebelstuben

190 qm zu 55 M.

Stallgebäude für 2 Pferde, 6 Gastpferde, 4 Kühe, 2 Schwei-

95 qm zu 28 M. 85 „    „ 10 „

10 500

nebuchten

Scheune

Nebenanlagen

2 700

850

850

14 900

2. Kruggehöft mit Saal (desgl.)

Kruggebäude ........

Saalanbau ........

Wirtschaftsgebäude.....

Schuppen .........

Umwehrungen, Abort, Brunnen

205 qm I 62,00 115 „ i 45,00 144 „    ! 21,00

40 „    8,00

12 700 5 200 3 000

300

1 200

22 400

3. Größerer Dorfkrug mit Saal und Fremdenstuben (desgl.) Kruggebäude mit 2 Gaststuben, 2 Wohnzimmern, Küche, im Dachgeschoß 4 Fremdenstuben, 1 Giebelstube mit 2 Kammern, irrt Keller Unterfahrt, Stallung für 5 Gast-

372 qm 170 „ 220 „

pferde, Aborte, Lagerkeller, Waschküche

Wirtschaftsgebäude........

Scheune.............

Umwehrung, Brunnen, Abort . . . .

50,00

28,00

10,00

21 700 4 800 2 200 1 700

30 400

4. Waldschenke in Hersfeld bei Fulda, 1903. Architekten Lehmann und Wolf in Halle a. S. (Bl. f. Arch. u. 1903.) 6 Räume und Küche bebaute Fläche

155 qm

129,00

20 000

5. Post- und Krughaus in Balow, 1903. Architekt F. Wagner, Rostock. (Wagner, Landw. Bauten.)

Kruggebäude Saalanbau.

212 qm, 1645 cbm 139 qm, 557 cbm

71,20

31,60

—4 JD

tr> i—i O oo

15 100 4 400

19 500

6. Waldwirtschaft auf der Ludwigshöhe bei Darmstadt, 1904. Architekt Hoffmann. (Zentralbl. d. Bauv. 1904.) bebaute Fläche 514 qm, umbauter Raum 5830 cbm . .

153,10 13,50

78 702

Wohnhäuser.

Raumbedarf für kleinere Wohnungen.

Über die Größe der Räume von Kleinwohnungen enthält der Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 31. August 1906 genaue Bestimmungen. Danach soll enthalten die Wohnung

1. für Arbeiter „ Unterbeamte „ mittlere Beamte 4—5

2—4 Räume mit 28,5—45 qm Nutzfläche „ 28,5—45 „ bis zu

2—4

68 „

In die Nutzfläche find mit einzurechnen:

Wohnzimmer, Küche, Speisekammer und Spülküche, dagegen nicht mit einzurechnen: Vorräume, Flure, Aborte, Balköne, Altane, Dachkammern. Zulässig sind

2—3 Dachkammern bei zwei Drittel aller Wohnungen zu 1. und 2., 4 Dachkammern bei Wohnungen für mittlere Beamte. In letzteren dürfen Speisekammern eingerichtet werden, in ersteren nicht. Küchenstuben sollen in der Regel nur in den Wohnungen zu

1. und 2. vorgesehen werden. Tiefe der Wohnräume mindestens 4,10 m Höhe bei 1) 3,0 m im fl. und 2) 2,8 m im fl., bei 3) 3,0 m irrt fl.

Breite der Treppenhäuser mindestens 2,30 m. In den dem Erlaß beigefügten Musterbeispielen sind die Nutzflächen folgendermaßen verteilt:

a) Bei Anordnung einer Küchenstube

und

1 Stube

2 Siuben

3 Stuben

Küchenstube .

Spülraum . .

Stube ....

Stube ....

Stube .... nutzbare Fläche bebaute Fläche

b) Ohne Anordnung einer Küchenstube

15,5—16,2 qm 15,1—18,4 qm 14,3—15,4 qm

0,9- 1,4 „

. 12,3

1,5 ..

15,7-16,4 „

0,7— 2,0 „ 13,5—14,8 „ 12,3-13,1 „

8.2    „

8,2    „

32,7—34,2 qm 44,8—45,0 qm 52,5 „    67,9—71,4 „

45,0 qm 70,0—70,2 „

bei

3 Stuben

3 Stuben

Küche.....

Stube .....

Stube .....

Stube .....

Speisekammer . nutzbare Fläche . bebaute Fläche .

7,3— 7,5 qm 10,6—11,2 qm

15.3    „    14,3—15,7 „

12.3    „

9,8—10,1 „

20,8    „

20,2    „

0,6— 2,0 „

4 Stuben 9,4—12,2 qm 10,3—20,0 „ meist

12,0—16,0 „ 0,5— 2,0 „

44,9 qm 67,9—68,0 qm 67,9—68,1 qm .    69,4—72,3 „    98,8—103,3 „    99,0—116,1 „

Die Militärverwaltung hat folgende Abmessungen festgesetzt:

Dienstwohnungen für Unteroffiziere u- a. f. Feldwebel

6— 8 qm 22 .,

15—18 „

8-10 „

Küche.....

Wohnstube . . . 1—2 Schlafstuben 1 Schreibstube .

6— 8 qm 18-22 „ 13—15 „

zus. 50—60 qm 66—76 qm

Eingeführt seit 1893

Bewährt bei Millionen von Quadratmetern Warnung vor wertlosen Nachahmungen !

•IL

ein wetterfestes Baumaterial für dekorative

Fassaden- & Innenputz-Arbeiten

sowie

Spezial-

Marke:

Estrich -Terranova „Secura“

zur Herstellung von porösen, schnelltrocknenden Estrichen, nur für

Linoleum - Belag geeignet.

Drucksachen, Putzmuster und alle Aufschlüsse

jederzeit kostenlos zur Verfügung!

Terranova - Industrie

Frankfurt a. M.

München

Freihung

Aspirator Company, <J. m. b. H.

HAMBURG

Drehbahn 45

Telegr. - Adr.: ASPIRATOR

Fernsprecher Amt IV. 8416

Dank-Konto: Filiale der Dresdener Bank

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Th

d Kostenanschläge und g § illustrierte Kataloge auf g □ Wunsch gratis zugesandt. □

MM

El.

WM

jSBlSSMy

ER

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

‘.na

ML

■US

Verwaltungs-

Viele Maschinen aufgestellt in Haushaltungen, Hotels, Restaurationen, Theatern, Bibliotheken, Sammlungen, Sanatorien, Krankenhäusern, Pensionen, Passagier - Dampfern, gebäuden, Autogaragen, Stallungen, in Druckereien zum Reinigen der Typenkasten, Teppichklopfereien usw. usw.

Stationäre Staubsauge-Maschinen

mit Motor-Betrieb,

für Elektrizität, Petroleum, Benzin, Gas. — Unsere Pumpen sind nach eigenem System ausgeführt; geringer Kraftverbrauch, höchste Leistungsfähigkeit, ohne Geräusch arbeitend. Solide, zuverlässige Konstruktion, so daß Beschädigungen am Apparat ausgeschlossen sind. Einfachste Bedienung, kein Fachmann erforderlich. — Hohes Vakuum, starke Luftansaugung.

Kleine transportable Maschinen

für elektrischen und Hand-Betrieb.

Bei der preußischen Schulverwaltung gilt als Raumbedarf für eine Lehrerwohnung

15 qm 2—5 qm 20 und 25 qm 12—15 qm

1 Küche . . .

1    Speisezimmer

2    Stuben . .

1—2 Kammern

zus.

74—80 qm

Eine der Kammern kann im Dachgeschoß liegen.

Der Normalentwurf für preußische Förstereien enthält

1 Küche....... .

1 Speisekammer ....

1    Stube........

2    Kammern von je 18 qm

1 Gesindestube.....

15 qm

2 ..

25 „ 36 .. 12

zus. 90 qm Nutzfläche

bebaute Fläche 123,5 qm, umbauter Raum 784 cbm.

Diese letzteren Abmessungen sind im allgemeinen als reichlich anzusehen. In den Mietshäusern größerer Städte, bei welchen wegen der teueren Preise eine Einschränkung der Maße mehr oder weniger geboten ist, wird man dem Vorbilde größerer Baugenossenschaften folgend nachstehende Abmessungen wählen können:

Küche bei

1-,

2-,

3-,

4-,

9—11, 10—12, 11—13, Speisekammer = >/ig bis ¹/₁₀ der Küchengrundfläche

8—10,

5-zimmr. Wohn. 12—14 qm

Fläche der 1. Stube 18—24, 18—24, 18—24, 21—27,    24—30 qm

6—8 , 6—8, 8—14, 10—18,    12—22 „

Ges. lichte Wohnungsfl. 33—43, 49—65, 68—96, 98—136, 127—173 „

(57—77) (72—102)

>. 4.

ii    ii

E es amtstubenflä ch e

Mädchenkammer

Bad

Abort und Flur

6—8

6—8

Rechnet man hierzu noch den Anteil einer jeden Wohnung an den gemeinschaftlichen Räumen (Hauseingang, Treppen usw.) mit 6—9 qm hinzu und erhöht man diese Zahl um ein Viertel für Mauerstärken, so erhält man die erforderliche bebaute Fläche für die einzelnen Wohnungen. Um weiterhin den erforderlichen umbauten Raum zu erhallen, wird man diese Zahlen nicht nur mit der üblichen Zimmerhöhe von durchschnittlich 3,5 m multiplizieren müssen, sondern wegen des Anteils an den Kellerräumen im ganzen mit etwa 4,0 m. Dadurch ergeben sich folgende Zahlen: für 1-,

48—60 ,    70—90,

150—240, 280—360, 360—520, 520—720, 680—1000 „

bebaute Fläche umbaute Räume

2-,

6zimmr. Wohn. 90—130, 130—180, 170—250 qm

3=,

4-,

Raumbedarf für größere Wohnungen.

Ist schon der Raumbedarf bei kleinen Wohnungen, wie aus den obigen Angaben hervorgeht, ein sehr verschiedener, so ist es noch schwieriger, für größere Wohnungen den Raumbedarf fest zu umgrenzen. Bei größeren Einzelwohnhäusern treten immer mehr die persönlichen Wünsche und Anschauungen des Besitzers als bestimmernd für den Umfang des Wohnhauses hervor, während auch im Mietshaus bei größeren Wohnungen die Gleichförmigkeit immer mehr vermieden und eine gewisse Eigenartigkeit auch in der Größenanordnung der Räume immer mehr gesucht wird.

Hauptsächlich wirkt der Umstand, in welchem Umfang die Besitzer oder Mieter der Wohnung Geselligkeit in ihren Räumen zu pflegen beabsichtigen, auf die Größe der Räume ein. So gelten die oben für fünfzimmerige Wohnungen angegebenen Erößen-abmessungen in der Regel nur für solche, in welchen auf die Möglichkeit, größere Gesellschaften zu geben, verzichtet wird. Bei sogenannten hochherrschaftlichen Wohnungen geht der Gesamtflächenraum der ganzen Wohnung leicht bis zu 200 qm, ohne daß die einzelnen Räume deshalb schon ungewöhnlich große Abmessungen bekämen.

Ganz überschläglich wird man bei größeren Wohnungen für jedes Zimmer eine durchschnittliche Fläche von 40—60 qm nehmen können. Wenn man nämlich auch bei der Mehrzahl der Zimmer, namentlich der Schlafzimmer, nicht viel über 24 qm hinausgehen wird, so werden doch, je größer die Zahl der Zimmer, auch die Abmessungen von 2, 3, auch 4 Gesellschaftszimmern um so größer gewählt: Speisezimmer in größeren Wohnungen von 50 und 60 qm sind nicht ungewöhnlich.

Bei der Bemessung der Größe des Speisezimmers nach der Zahl der unterzubringenden Personen ist zu beachten, daß man hierfür größere Einzelabmessungen beliebt als bei großen, öffentlichen Sälen (vgl. die Angaben unter „Saalbauten") und daß außerdem auch noch auf die in dem Raum unterzubringenden Schränke, Anrichten usw. Rücksicht genommen werden muß. Übliche Tischbreite 0,95—1,25 m, zuweilen bis 1,50 m. Sitzbreite 0,60—0,65 m, höchstens bis 0,75 m. Sitztiefe 0,60 m. Gangbreite hinter den Sitzen 0,60 m. Tiefe für Schränke 0,50—0,60 m, Anrichteschränke 0,70 m, Sofas 0,80—0,90 m. Danach ergibt sich für die Tafel allein eine Mindestbreite von 3,35 m, bei Anordnung von Möbeln auf einer oder beiden Längsseiten 4,0 und 4,60 m. Größere Speisezimmer von mehr als 8 m Länge sollte man jedoch nicht unter 5 m breit machen.

Alle übrigen Wohn- und Schlafräume, welche ganz besonderen Zwecken dienen (Empfangszimmer, Zimmer des Herrn, Zimmer der Frau, Kinder-, Musik-, Rauch-, Lesezimmer, Zimmer des Erziehers oder der Erzieherin, Fremdenzimmer, Blumenzimmer usw.), sind nicht an derart bestimmte Abmessungen gebunden. Rur das Billardzimmer verlangt bei einer Billardgröße von 1,15—1,35 m Breite und 2,00—2,40 m Länge sowie einer Spielstablänge von 1,40 m einen Raum von mindestens 3,65—3,85 m Breite und 4,50—4,90 m Länge. Ebenso wächst auch bei größeren Wohnungen der Bedarf an Wirtschaftsräumen. Die Küche, welche bei kleineren herrschaftlichen Wohnungen mindestens 15 qm groß anzulegen ist, erhält bei größeren eine Ausdehnung bis zu 30 und 36 qm, wozu außerdem noch eine besondere Anrichte» bis 10 und 15 qm, und Spülküche (bis 10 und 15 qm) hinzutritt. 2—3 Speisekammern, jede bis zu 6 qm, 2—3 Vorratskammern, desgl. eine Cesindeeßstube, mehrere Dienstbotenschlafräume, insgesamt bis zu 60 qm, vermehren die Raumanforderung beträchtlich, so daß bei einer 12zimmerigen Wohnung schon 150 qm Fläche, allerdings meist im Untergeschoß, dafür gerechnet wer-

den mutz. Ferner kommt hierzu eine Wasch-, Roll- und Nähstube, und schlietzlich meist irrt Nebengebäude Räume für Pferde, Wagen und knechte (vgl. „Pferdeställe").

Schlietzlich kommen noch die Nebenräume in Betracht, zu welchen hauptsächlich Kleiderablagen, Abtritte, Badezimmer, Schrank- und Ankleidezimmer, Fernsprechzellen, Keller- und Bodenräume, Flure, Treppen, Aufzüge usw. zu rechnen sind.

Schätzungsweise kann man demgemätz annehmen

10-zimmr. Wohn.

die gesamte Fläche mit 200—300,    240—360,    280—420,    320—480,    360—540,    400—600 qm,

die bebaute Fläche aller Stockwerke

bei 5-,

6-,

7-,

8-,

9-,

250—360,    300—450,    350—525,    400—600,    450—675,    500—750 qm

den umbauten Raum mit 1000—1440, 1200—1800, 1400—2100, 1600—2400, 1800—2700, 2000—3000 cbm.

Bei noch größeren Wohnungen müssen auch derartige Schätzungen wegen der allzu verschiedenen Ansprüche ihren Wert verlieren. Aus den weiter unten angegebenen, ausgeführten Bauten wird man entnehmen können, welche großen Unterschiede tatsächlich vorkommen.

Baukosten. 1. Kosten nach der Zahl der Zimmer.

Der Ausdruck einzimmerige, zweizimmerige usw. Wohnung wird innerhalb des Deutschen Reiches nicht überall in gleicher Weise gedeutet, am verbreitetsten ist indessen doch die Voraussetzung dabei, daß nur die eigentlichen Wohn- und Schlafräume der Familienmitglieder und die sog. Fremdenzimmer, Erzieherzimmer usw. gezählt werden» während die übrigen Räume Küche, Speisekammer, Anrichte, Kleiderablagen, Bad und Abort, Mädchenkammer oder Gesindestube, Waschküche, Rollkammer, Plätt- und Nähstube nicht mitgerechnet werden. Wintergärten, Hauslauben usw. werden selbstverständlich ebenfalls nicht als Zimmer gezählt. Zweifelhaft bleibt es, ob man eine Diele als Zimmer mitrechnen mutz oder nicht. Breitere Fluren womöglich ohne eigene Fenster werden zwar heutzutage schon vielfach Diele genannt, verdienen aber diesen Namen gar nicht. Selbst jedoch bei solchen Räumen, welche diesen Namen mit Recht führen, ist es nicht immer gerechtfertigt, sie in die Zahl der Zimmer mit hineinzurechnen, während es andererseits in größeren Landhäusern Dielen gibt, welche sogar den Kosten von mehreren Zimmern gleichkommen. Zn den nachfolgenden Beispielen ist, um völlige Klarheit zu schaffen, immer noch das Vorhandensein einer Diele ganz besonders vermerkt.

Unter diesen Voraussetzungen mögen für die einzelnen Wohnungen folgende Durchschnittskosten angegeben werden, die sowohl für Einzelwohnhäuser gelten als auch als Teilkosten für größere Mietshäuser. Natürlich stellen sich in Einzelwohnhäusern die Kosten immer teurer als in großen Mietshäusern, schon weil die Nebenräume, namentlich auch die Keller- und Bodenräume in ersteren der Regel nach zahlreicher und größer sind als in letzteren, jedoch ist der Unterschied nicht so beträchtlich, als man im allgemeinen glaubt; die höheren Wohnkosten, welche sich bei Einzelwohnhäusern ergeben, rühren hauptsächlich daher, daß sie eine größere also teurere Grundstücksfläche verlangen und außerdem erhöhte Betriebskosten erheischen.

In einfacher Ausstattung kosten

4000 „ 6000 „ 8000 „ 10000 „

Einzimmrige Wohnungen 2000—3000 M., im Durchschnitt 2500 M. Zweizimmrige Dreizimmrige Vierzimmrige Fünfzimmrige

Demnach kostet bei mehrzimmrigen Wohnungen das Zimmer im Durchschnitt 2000 JL Diese Summe ist für größere Mietshäuser hoch, sie schwankt bei den Genossenschaftshäusern zwischen 1200 und 2000 JL Bei Einzelhäusern wird dieser Durchschnitt dagegen nicht selten bedeutend überschritten (vgl. die Kosten der unten angeführten Beispiele).

Zn besseren Ausstattungen kosten mittelgroße Wohnungen nämlich:

Wohnungen 15 000—30 000 JL, im Durchschnitt 24 000 JL

27 000 „ 32 000 „ 36 000 „

Fünfzimmrige Sechszimmrige Siebenzimmrige Achtzimmrige

Hier kostet also das Zimmer bereits im Durchschnitt 4—5000 JL, ein Preis, der sich je nach der Güte der Ausstattung und dem Umfang der Nebenräume schließlich auf 10 000 JL, 20 000 JL und mehr steigern kann.

2. Kosten nach Quadratmeter bebauter Fläche und Kubikmeter umbauten Raumes.

Bei der Kostenangabe nach Zahl der Zimmer ergab sich ein großer Preisunterschied, je nachdem es sich um kleine Wohnungen handelte, welche naturgemäß im allgemeinen nur einfach ausgestättet werden, oder um größere Wohnungen, welche besser ausgestattet werden. Um die Unterschiede unabhängig von der Größe der Wohnungen festzulegen, kann man je nach der baulichen Ausführungsweise folgende vier Klassen unterscheiden:

I.    Klasse, Gebäude in einfacher Ausführung. Wohnungen mit 1 bis höchstens 5 Zimmern. Größte Zimmerfläche höchstens 30 qm, größte Zimmerhöhe höchstens 3,5 m. Ziegelrohbau aus vollen Steinen oder einfacher Außenputz. Einfache Dachdeckung und Dachform. Durchweg Holzbalkenzwischendecken. Einfache Treppen. Gewöhnliche Holzfußböden, Kreuztüren und einfache Fenster von Kiefernholz mit einfachen Beschlägen und halbweißem Glase. Tapeten bis zu etwa 50 Pf. Gewöhnliche, farbige Qfen und Kochmaschinen mit Eisenbesatz.

Gebäudedauer 100 Jahre.

Unterhaltungskosten 0,6—1,0 v. H. des Bauwerts.

Tilgungsbetrag 1 v. H. des Bauwerts.

II.    Klasse, Gebäude in besserer Ausführung. Wohnungen mit 3 bis höchstens 10 Zimmern. Größte Zimmerfläche höchstens 45 qm. Größte Zimmerhöhe 4,0 m. Außenputz oder Verblendung. Dauerhafte Dachdeckung, gegliederte Dachformen (auch Mansarden). Kellerdecken sowie Küchen- und Badezimmerfußböden meist massiv. Bessere Treppen. Einzelne Zimmer mit Stab- oder Parkettboden, Sechsfüllungstüren, Flügeltüren und Doppelfenster mit Messingbeschlägen und Doppelglas. Einfache Stuckdecken, Tapeten bis zu etwa 1,0 JL. Bessere Öfen oder Zentralheizung, Kochmaschinen mit Me ssingb esatz. Warmw asserv ersorgung.

Gebäudedauer 150 Jahre.

Unterhaltungskosten 0,5—0,8 v. H. des Bauwerts.

Tilgungsbetrag 0,67 v. H. d. Bauwerts.

III.    Klasse, Gebäude in vornehmer Ausführung. Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern. Größte Zimmerfläche 60 qm und mehr. Größte Zimmerhöhe 4,5 m. Feinerer Außenputz oder reichere Verblendung, auch mit Werksteingliedern. Kupferrinnen und Kupferabdeckungen. Meist massive Decken, Treppen und Treppengeländer in Eichenholz. Alle Hauptzimmer mit Stab- oder Parkettboden. Reichere Türen mit Rotguß oder Bronzebeschlägen. In einzelnen Räumen Paneele von Holz, Linkrusta oder Stoff. Einige Fenster mit Spiegelglas oder Kunstverglasung. Reichere Stuckdecken. Tapeten teilweise bis 3,0 und 4,0 JL Zentralheizung, Warmwasserversorgung. Personenfahrstuhl und sonstige technische Einrichtungen.

Gebäudedauer 200 Jahre und mehr.

Unterhaltungskosten 0,4—0,6 v. H. d. Bauwerts.

Tilgungsbetrag 0,5 v. H. des Bauwerts.

IV. Klasse, Prachtgebäude (Paläste), in reichster Ausführung.

Größte Zimmerfläche 80 qm und mehr. Größte Zimmerhöhe 5,0 m und mehr. Werksteinbau, Tischlerarbeiten aus wertvollem Holz mit reicher Schnitzerei und mit Einlagen. Wandbekleidungen in Holz, Linkrusta, Stoff, Marmor, Ledertapeten usw. Gute Bildhauerarbeiten und kunstgewerbliche Erzeugnisse.

Gebäudedauer 300 Jahre und mehr.

Unterhaltungskosten 0,3—0,4 v. H. des Bauwerts.

Tilgungsbetrag 0,33 v. H. des Bauwerts.

Selbstverständlich wird nicht immer eine dieser Klassen auf einen bestimmten Fall zutreffen, namentlich werden in großstädtischen Mietshäusern selbst zwei- und drei-zimmrige Wohnungen in der Ausstattung der Klasse II, womöglich sogar Klasse III ausgeführt. In Einzelfällen wird man deshalb auch zwischen den nachstehend angegebenen Preisen der einzelnen Klassen sachgemäß Mitteln müssen.

Durchschnittspreis für das Quadratmeter bebauter Fläche.

Gebäude-

klasse

Geschoßhöhe

Anzahl der Geschosse

i. L.

JL

II

III

IV

2.5— 3,5 3,0—4,0

3.5— 4,5

3.5— 5,0

50—80

80—110

140—210

210—400

80—130    110—180    140—230    170—280

125—175    170—240    215—305    260—370

220—330    300—450    380—570    460—690

330—660    450—800    600—1000    I    —

Bemerkung. Bei den vorstehenden Preisen ist angenommen, daß die Decke des Kellergeschosses etwa 1,0 m über dem Gelände liegt. Eine liefere Lage des Kellers vermindert zwar die Kosten des Gebäudes insofern, als die Kosten für Außenputz oder Verblendung geringer werden, vor allem auch wenn die Höhe der Grundmauern sich durch Tieferlegung des Gebäudes vermindern läßt. Liegt dagegen der gute Baugrund dicht unter der Erdoberfläche, so wird durch tieferes Hineinsenken an Mauerwerk nichts gespart, dafür aber können die Kosten der Erdarbeiten unter Umständen beträchtlich teuer werden, namentlich wenn ein Abfahren des Bodens erforderlich wird.

Ist gar kein Keller vorhanden, so ist bei hochliegendem, gutem Baugrund eine Ermäßigung der gegebenen Preise um 20—40 M. zulässig. Ist das Kellergeschoß dagegen durchweg wohnungsmäßig ausgebaut, so sind die Preise zu erhöhen, und zwar:

bei Klasse I

um 10—20 M.

„ II und III „ 15—25 „

,. 20-30 „

iv

Dieselben Zuschläge sind auch bei wohnungsmäßigem Ausbau des Dachgeschosses zu machen. Wohnungsmäßig ausgebaute Mansardgeschosse sind als vollwertiges Geschoß in Rechnung zu setzen.

Durchschnittspreise für das Kubikmeter umbauten Raumes unter Zugrundelegung der auf Seite 29 wiedergegebenen preußischen Bestimmungen für die Berechnüngs-weise des umbauten Raumes.

auf dem Lande

in Mittelstädten

in Großstädten

Jl

Jl

M.

Gebäudeklasse I . . .

ii

„ in

IV . . .

9—13

12—16

11—15

14—18

13—17

16—20

20—30

30—60

Rotz gibt in seinem Leitfaden für die Ermittlung des Bauwerts Preise für das Kubikmeter umbauten Raumes nach Kellergeschoß, Unter- und Obergeschoß sowie Dachgeschoß getrennt.

Er unterscheidet dabei auch vier verschiedene Klassen von Wohngebäuden, welche im großen ganzen den oben festgelegten Klassen entsprechen dürften, gibt aber im allgemeinen niedrigere Preissätze an. Die Preise für die Grundmauern und das Kellergeschoß sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der darüber befindlichen Geschosse einheitlich festgesetzt, tatsächlich sind die Kosten eines Kellergeschosses nicht unbeträchtlich verschieden, je nachdem es nur für ein Geschoß oder für fünf Geschosse berechnet ist, da die erforderliche Mauermasse im letzteren Fall nahezu doppelt so groß ist.

Bei dem Preise für das Kubikmeter Dachgeschoß kann die Berechnung selbstverständlich nicht den preußischen Bestimmungen entsprechen, da nach diesen der über dem Hauptgesims befindliche Dachraum, wenn unausgebaut, überhaupt nicht gerechnet wird. Roß rechnet hier den tatsächlich von der Dachlinie umgrenzten Raum.

Für die Beurteilung von Brandschäden sind derartige Preise nach Geschossen getrennt jedenfalls sehr zweckdienlich, es wird deshalb auf das Sud)¹ ausdrücklich verwiesen, welches ganz ausführliche Preisangaben enthält, von denen hier nur einige wiedergegeben werden sollen.

a)    Grundmauern und Kellergeschosse aus Ziegeln.

Mit Balkendecke............

Massiv überwölbt...........

b)    Unter- und Obergeschosse

7,0—9,0 J\h. 9,0—11,0 JL

Klasse I

II

„ III .. IV

in ausgemauertem Fachwerl . .    5,0—11,0 JL

. .    6,5-12,0    „

. .    8,0—15,0    „

massiv

8—13 JL 10—18 „ 12-21 „ 18—30 „

c) Dachgeschosse (ohne wohnbaren Ausbau)

1. Mit ein- und zweiseitigen Bedachungen.

Für das Quadratmeter Winkeldach ....    12,0—18,0 M., 18,0—24,0 M.

4,0—6,0 „    6,0— 8,0 „

Für das Kubikmeter Winkeldach

2.    Mit vierseitigen oder ähnlichen Bedachungen.

Für das Quadratmeter Winkeldach.....

Für das Kubikmeter Winkeldach......

3.    Mit Mansarden und hohen spitzwinkligen Bedachungen.

Für das Quadratmeter..........

Für das Kubikmeter...........

4.    Mit flachen auf Balkenlage ruhenden Bedachungen, ohne Zimmerung.

Für das Quadratmeter..........

Für das Kubikmeter...........

Schiefer

oder Falzziegel oder Holzzement

Flach-, Hohl-

15,0—21,0 „ 5,0— 7,0 „

21,0-27,0 „ 7,0- 9,0 „

30,0—40,0 „

6,0- 8,0 „

35,0—45,0 „ 7,0- 9,0 „

6,0-    8,0    „

6,0—    8,0    „

3. Kostenverteilung auf die einzelnen Bauarbeiten.

Bei den verschiedenen Gebäudeklassen verteilen sich die Gesamtkosten auf die einzelnen Bauarbeiten wie folgt:

Klasse

III

IV

Ms.

a) Rohbau

Titel

I Erdarbeiten (ohne Fuhrkosten) . .

Ila Mauerarbeiten t ohne Verblendung

Ilb Mauerbaustoffe / (Zit. X) und Putz (Zit. IX) 20,0—28,0 15,0—21,0 9,0—15,0 5,0—7,0

III    Massivdecken und Zementbetonarbeiten . . .

IV    Steinmetzarbeiten (ohne Bildhauerarbeiten) .    0,0—1,8 1,0—5,0

V Zimmerarbeiten (ohne Fußböden und Treppen,

siehe XI) .............

VI Schmiede- und Eisenarbeiten.....

VII Dachdecker- und Klempnerarbeiten . .

VIII Rohbau-Jnsgemein (Asphalt- u. Stakerarbeiten,

Blitzableiter usw)..............

0,4—1,0    0,4—0,8    0,3—0,5    0,2—0,4

20,0—30,0 16,0—24,0 12,0—18,0 8,0—12,0

1,0—3,0    3,0—5,0    2,4—4,0

3,0—12,0 9,0—24,0

.    .    9,0—15,0    7,0—12,0

.    .    1,0—3,0    2,0—4,0

.    .    4,0—6,0    3,0—5,0

3,0—7,0 3,0—5,0 3,0—5,0

2,0—4,0 2,0—4,0 2,0—4,0

0,6—0,8

zus. Rohbau abzüglich ¹/3 der Steinmeharbeiten 55,0—85,0 im Durchschnitt

70,0

0,6—1,2

45,7—74,3

0,5—0,7 35,8—64,2

0,4—0,6 28,0—57,0

60,0

50,0

40,0

b) Ausbau.

IXa Ausbau in Putz, Drahtputz, Stuck, Antragearbeit u. ä.................

IXb Ausbau in Stein.............

1,0—5,0    2,0—7,0    3,0—8,0    4,0—9,0

0,0—0,6    0,4—2,0    3,0—6,0    4,0—10,0

6,0—10,0    7,0—12,0    8,0—14,0    9,0—16,0

1,0—3,0    1,5—3,5    2,0—4,0    3,0—5,0

0,8—2,0    1,0—2,0    1,0—3,0    2,0—4,0

3,0—5,0    2,4—5,0    1,8—5,0    1,2—5,0

0,2—0,4    0,4—0,6    0,4—0,8    0,6—1,4

XV    Heiz-,    Koch-,    Kühl-    und    Lüftungsanlagen    .    .    3,0—6,0    3,0—9,0    3,0—7,0    3,0—5,0

XVI    Kalt-    und    Warmwasseranlagen,    Aborte .    .    .    0,0—1,0    1,0—3,0    1,0—3,0    1,0—3,0

XI

XII

in Holz (auch Fußböden)

in Metall.......

in Glas.......

XIII    Anstrich und Malerei . .

XIV    Klebe- und Spannarbeiten

Masse

III

IV

Ml

M.

„ XVII Lichtanlagen.......

„ XVIII Melde- und Kraft-Anlagen .

„ XIX Ausbau-Jnsgemein .... ferner Entwurf und Bauleitung .... Dazu Vs der Steinmeharbeiten (Titel IV) zusammen Ausbau und Entwurf .... im Durchschnitt...........

0,1—0,3    1,0—2,0    1,0—3,0    1,5—3,5

0,1—0,3    0,1—4,3    0,1—4,3

0,0—1,0    0,0—0,8    0,0—0,6    0,0—0,4

3,0—7,0    3,5—7,5    4,0—8,0    4,5—8,5

0,0—0,6    0,3—1,7    1,0—4,0    2,7—8,3

18,1—41,9 23,6—56,4 29,3—70,7 36,6—83,4

30

40

50

60

Kosten der inneren Einrichtung.

Zur überschläglichen Kostenermittlung mögen folgende, den Eebäudeklassen angezahlte Mittelpreise dienen.

M.

Gebäudeklasse

II

M.

III

IV

Ml

Küche..........

Wohn- oder Eßzimmer . .

Gute Stube.......

Herrenzimmer......

Damenzimmer......

Vorzimmer.......

Schlafzimmer mit 2 Betten „    „    1 Bett .

150—300

250—400

400—700

250—400

150—200

200—300

600—1000

500—1000

600—1200

500—1000

50—200

400—800

200-500

300—1200

800—5000

800—3600

1000—4000

700—2000

200—400

600—3000

400—1500

Betriebsunkosten.

Bei der Steuerveranlagung gestattet die Charlottenburger Steuerbehörde bei Häusern ohne Zentralheizung, ohne Warmwasserversorgung und ohne Fahrstuhl für die eigenen Betriebsunkosten des Hausbesitzers entweder einen Gesamtabzug von 22,5v.H. der Bruttomieten oder im einzelnen:

a)    8 v. H. der Bruttomietseinnahmen für Nebenabgaben,

b)    6 v. H. von den Nettomieten (d. h. der Mieten nach Abzug der Nebenabgaben) für Instandhaltung, Ausbesserung und Feuerversicherungsprämie,

c)    die Grund- und Gebäudesteuer in der staatlich veranlagten Höhe,

d)    für Abnutzung % bis % v. H. vom Feuerkassenwert (Bauwert) der Gebäude.

Ferner werden als Abzug zugelassen:

<£> <£> Q P P CD 00

für Betriebskosten eines Fahrstuhls . .

der Zentralheizung . der Warmwasserleitung

derjenigen Mieten, bei denen diese Einrichtungen vorhanden sind.

Nimmt man an, datz die Mieten 6 v. H. des angelegten Geldbetrags ausmachen, so betragen die Abzüge nach Hundertsteln der Kapitalanlage (Grundstücks- und Baukosten)

für Nebenabgaben

0,48 v. H.

„ Instandhaltung, Ausbesserung und Feuerversicherungsprämie ....    0,33 „ „

•    0,48 „    „

0,12 „ „

„ Betriebskosten der Zentralheizung. .

„    „    der Warmwasserleitung

Diese Sätze können streng genommen nur dort Anwendung finden, wo Grundstückskosten und Baukosten stets in dem gleichen Verhältnis stehen, genauere Werte wird man jedenfalls erhalten, wenn man diejenigen Unkosten, welche von der Höhe der Grundstückskosten gar nicht abhängig sind, sondern sich lediglich nach den Baukosten richten, auch nur nach diesen letzteren bemißt. Es sollen daher in dieser Beziehung noch einige Angaben folgen (vgl. übrigens die Angaben Seite 17—27). Die Höhe der jährlichen baulichen Unterhaltungskosten richtet sich nicht nur nach den Baukosten, sondern auch nach der Art und Weise, wie gebaut wird. Je teurer die Ausführung, um so geringer die Unterhaltungskosten, weil teuerere Bauweisen, wenn sachgemäß verwendet, in der Regel auch eine größere Dauerhaftigkeit besitzen. Nach dem Deutschen Baukalender, welcher ebenfalls 4 Eebäudeklassen unterscheidet, soll man als bauliche Unterhaltung nehmen

bei Gebäudeklasse I 0,5—1,0 v. H. (0,6—1,0 v. H.) „    II 0,5-1,0

„    „    III 0,5—0,66

„    „    IV 0,25-0,4

Mit Rücksicht darauf, daß zwischen den einzelnen Gebäudeklassen keine scharfen Grenzen bestehen, dürfte ein allmählicher Übergang dieser Werte richtiger sein, es werden deshalb diesseits die eingeklammerten Werte empfohlen.

Zur Feststellung der Betriebskosten für die Heizung von Wohnungen hat Ingenieur H. Recknagel unter Mitwirkung von 37 Familien in München umfangreiche Erhebungen irrt Winter 1902/03 vorgenommen, deren Ergebnis die nachfolgende Zusammenstellung gibt.

Heizungsart

Jährliche Heizkosten für eine Wohnung, welche autzer den Nebenräumen stoff 3-4    4-5 | 5-7 | 7-9 |    30

Zimmer enthält

JL Ji M. ¹ X X

Brenn-

Bemerkung:

1.    Zentralheizung für

ganze Häuser oder für ganze Geschosse (Warmwasserheizung) .....

2.    Kachelöfen für sämtliche

Räume........

3.    Kachelöfenfür die unter-brochen geheizten Räume

Koks

Alle Räume Tag und Nacht geheizt

170

200    280    360 I 1100

Stein

kohle

Stein

kohle

95

s;

und

Dauerbrandöfen für Anthrazit die ständig geheizten Räume........

80

120    195

280

1—2 Zimmer nur bei großer Kälte, 1 bei fünf- und mehrzimmrigen Wohnungen, 2 Zimmer den halben Tag, die übrigen Zimmer den ganzen Tag geheizt

Bezüglich der übrigen Unkosten (Beleuchtung, Wasserversorgung usw.) siehe eben-falls Abschnitt A Seite 23—27.

Schließlich möge hier noch die Rechnungsweise wiedergegeben werden, wie man aus den Grund erwerbskosten die erforderliche Höhe der Mieter berechnet.

Wenn 1 qm Bauland 100 M. oder mit Erwerbskosten 103 JL kostet, so kostet bei einer Bebaubarkeit von rund 65 v. H. das Quadratmeter bebaubare Fläche 160 JL Dazu kommen die Kosten für einen fünfstöckigen Bau mit rund 330 M. und weitere 30 JL für Hypothekenregulierung, Zinsen, Mietsausfall u. a.

Die gesamten Kosten betragen demnach für das Quadratmeter bebaute Fläche 520 JL An jährlichen Ausgaben entstehen demgemäß

14,40 JL 8,00 „ 6,40 „

4    v. H. Zinsen für 360 JL. der I. Hypothek..............

5    v. H. Zinsen für 160 JL der II. Hypothek..............

1,0—1,4 v. H. Mietsunkosten.....................

Dazu rechnet der Besitzer noch 1 v. H. Uberschuß für sich = rund 6,5 v. H.

5,30 „

des Kapitals..........................

34,00 JL

Wenn man nun rechnet, daß das Erdgeschoß durch die Mieten der Läden usw. allein den Grunderwerb decken muß, so muß die Miete irrt Erdgeschoß 6,5 v. H., von 160 = 10 JL. für das Quadratmeter bringen, während für die 4 übrigen Geschosse 6 JL. Mietsertrag auf das Quadratmeter bringen müssen. Eine dreizimmrige Wohnung von 120 qm bebauter Fläche (s. o.) muß deshalb 720 JL Miete kosten.

Ausgeführte Bauten.

a) Kleine Wohnungen (©ebäubeflaffe I oder zwischen I u. II).

a) Kleine Wohnungen. (Gebäudeklasse I oder zwischen I und II) Vorbemerkung. Die statistischen Nachweisungen über die in den Jahren 1898—1899 vollendeten Hochbauten weisen eine große Zahl kleinerer Wohnungsbauten auf. Es erscheint nicht zweckmäßig, von diesen einzelne herauszugreifen und hier derart wiederzugeben, wie dies bei anderen Gebäudegattungen geschehen ist, es dürfte vielmehr willkommener sein, wenn von diesen vielen einzelnen Bauten, welche meist nach den gleichen Entwürfen und in derselben Bauweise ausgeführt sind, nur die Erenzzahlen, innerhalb deren sich die einzelnen Ausführungen bewegen, und die Durchschnittszahlen wiedergegeben werden, , welche sich aus der Summe aller vergleichbaren Bauausführungen ergeben. Dabei sind auch hauptsächlich noch diejenigen Zahlen ermittelt, welche sich auf die Wohnungseinheit beziehen, indem beispielsweise bei einem Vierfamilienhause nicht die Gesamt-. zahlen und -Kosten angegeben sind, sondern der vierte Teil derselben, welcher auf eine Familie oder eine Wohnung entfällt. Dadurch wird ein unmittelbarer Vergleich ermöglicht, wie sich Einfamilienhäuser zu Häusern mit mehreren Familienwohnungen in ihrer Wirtschaftlichkeit zueinander verhalten. Selbstverständlich müssen sich die Einzel-angaben dabei nicht auf die für sich abgeschlossene Wohnung beziehen, sondern sich auch auf den Anteil einer jeden Wohnung von den allen Wohnungen gemeinschaftlich zugehörigen Bauteilen, wie Eingängen, Treppen, Waschküchen usw. erstrecken.

Um die Kosten für 1 qm bebaute Fläche zu erhalten, muß man also die Kosten von 1 qm Geschoßfläche bei zweigeschossigen Bauten doppelt, bei dreigeschossigen Bauten dreimal nehmen.

Für 1 Wohnung

Kosten für

Bebaute

Geschoß-

fläche

Umbauter

Raum

qm

cbm

1 qm

Geschoß-

fläche

1 cbm umbauten Raum

Gesamtkosten

M.

a) Einzimmrige Wohnungen {Stube und Küche oder Kochstube und Kammer).

1.    44 Wohnungen in 11 eingeschossigen Vierfamilienhäusern auf preußischen Domänen

im Durchschnitt ..........

2.    16 Wohnungen in 2 zweigeschossigen Acht

familienhäusern der preußischen Eisen-bahnverwaltung.......... .

irrt Durchschnitt..........

3.    54 Wohnungen in 3 dreigeschossigen Achtzehnfamilienhäusern desgl........

ß) Zweizimmrige Wohnungen (Stube, Kammer, Küche oder Kochstube und 2 Kammern).

4.    23 Wohnungen in 7 eingeschossigen Zwei

und 3 eingeschossigen Dreifamilienhäusern der preußischen Militärverwaltung in Spandau..............

irrt Durchschnitt ..........

5.    228 Wohnungen in 57 eingeschossigen Vierfamilienhäusern auf preußischen Domänen

irrt Durchschnitt ..........

6.    72 Wohnungen in 18 zweigeschossigen Vier

familienhäusern der preußischen Eisenbahnverwaltung .............

irrt Durchschnitt ..........

7.    348 Wohnungen in dreigeschossigen Sechs-, Zwölf- und Achtzehnfamilienhäusern desgl.

irrt Durchschnitt ..........

8.    80 Wohnungen für Unterbeamte in zweige

schossigen Vier- und Achtfamilienhäusern desgl................

irrt Durchschnitt ..........

9.    96 Wohnungen für Unterbeamte in dreige

schossigen Sechs- und Zwölffamilienhäusern desgl.................

irrt Durchschnitt ..........

y) Dreizimmrige Wohnungen.

10.    12 Wohnungen für Arbeiter in zweigeschossigen Vierfamilienhäusern desgl. . .

irrt Durchschnitt ..........

11.    60 Wohnungen für Unterbeamte in 15 zweigeschossigen Vierfamilienhäusern desgl.

irrt Durchschnitt ..........

12.    24 Wohnungen desgl. in 2 zweigeschossigen Zwölffamilienhäusern desgl. in Thorn .

irrt Durchschnitt ..........

50—56

54,7

44—45

44,3

43,5

60—63

61,2

50—62

57,6

56—63

58,1

49—68

59,5

56—73

61,4

59—66

62,8

66—67

66,5

65—72

66,5

63—66

64,5

231—255

245,5

192—194

193,3

171,8

258—328

291,5

235—442

339,5

246—309

270,5

184—299

234,4

243—381

285,2

251—297

284,6

289—353

326,4

288—360

330,8

276—293

284,2

46—53

48,8

53—58

55,2

43,9

74—86

78,0

47—73

57,9

44—63

54,3

59—80

71,1

40—67

53,8

73—83

75,3

46—53

49,4

10,2—12,4 2500—2924

11,0

2677

12,1—13,2 2327—2557

12,7

2482

11,1

1909

14,3—18,5

4402—5349

16,3

4772

8,0—14,5 2484—3986

10,1

3333

8,6—13,7 2446—3725

11,8

3160

9,9—13,1 1992—3417

12,2

2420

8,5—13,6

11,5

2489—4424

3269

10,4—11,7 2875—3588

11,2

3152

8,8—11,3

3097—3491

10,1

3288

45—67    8,6—14,0

2946—4506

53,9

10,9

4019

65,1—65,4

65,3

9,9

9,9

2723—2893

2808

Für 1 Wohnung

Bebaute Geschoß-fläche

Umbauter

Raum

Kosten für

!    1 qm

Geschoß-fläche

1 cbm umbauten Raum

Gesamtkosten

qm

cbm

JL

M.

JL

13.    3 eingeschoss. Waldwärtereinzelwohnhäuser der preußischen Forstverwaltung (im Dachgeschoß noch 1 Stube, 2 Kammern, irrt Keller Waschküche, Rollkammer und Backofen) .

im Durchschnitt ..........

(5) Vier- u. mehrzimmrige Wohnungen.

14.    6 eingeschossige Forstwartwohnungen im

Großherzogtum Hessen (1901—1905) (Zen-tralbl. d. Bauv. 1904—1908)......

im Durchschnitt ..........

15.    69 eingeschossige Förstereien (Einzelwohnungen) der preußischen Forstverwaltung (irrt Dachgeschoß 1 Stube, 2 Kammern,

1 Räucherkammer, irrt Kellergeschoß Waschküche, Rollkammer und Backofen) . . .

im Durchschnitt ..........

16.    30 evangelische Pfarrhäuser in Preußen

(außer der Wohnung auch noch vielfach 1 Konfirmandenzimmer)........ .

irrt Durchschnitt ..........

103—105

103,6

660—671

663,8

89—99

93,9

63—94

522—696

78

613

81—123

101,6

123,5—128 784—988 123,6

186—450

288

800

1370—2480

1840

70—147

86,3

13,9—14,6 9188—10211

14,7

9730

10,5—14,8 6550—10300

12,8

7908

9,2—16,2

13,3

8648—12815

10561

50—122 9,3—14,3 82,00    12,4

14870—28140

21420

e) Größere Mietshäuser (Mietskasernen) mit kleinen Wohnungen (Gebäudeklasse I bis II).

1. Arbeiterwohnhäuser der Schiffszimmerergenossenschaft in Hamburg, 1900. Architekt Vicenz. (Techn. Gem.-BI. 1900 und Deutsche Bauzeitung, 1901.) Grundstück 1700 qm (Kosten 10 200 JL = 60 JL für das Quadratmeter).

13 Wohnungen mit 1 Zimmer und Kochofen (in zweizimm-rige Wohnung umgebaut).

35 Wohnungen mit 1 Zimmer und Küche 30 qm (Miete 150 JL).

76 Wohnungen mit 2 Zimmern und Küche 38 qm (Miete 250 JL).

15 Wohnungen mit 3 Zimmern und Küche 60 qm (Miete 370 JL).

9 Läden mit Wohnung umbauter Raum 27 657 cbm

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

JL

JL

JL

! 16,27

450 000

2. Arbeiterwohnhäuser des Bau- und Sparvereins in Hamburg, 1900. Architekt Vicenz (wie oben).

6 Wohnungen mit 1 Zimmer und Zubehör 38 qm (Miete

160 JL).

127 Wohnungen mit 2 Zimmern und Zubehör 48 qm (Miete 270 JL).

Kosten für 1 qm I 1

JUL

k §■

Ge> amttosten

M.

20 Wohnungen mit 3 Zimmern und Zubehör 62 qm (Miete 390 M).

2 Wohnungen mit 4 Zimmern und Zubehör 11 Läden mit Wohnung

umbauter Raum 40 700 cbm............

15,97

650 000

3. Arbeiterhäuser des Spar- und Bauvereins in Altona, 1900. Architekt Wedegärtner. (Techn. Gern.-Bl., 1901.) 111 Wohnungen mit 2 Zimmern und Zubehör,

44

,, 3

2 Läden mit Wohnung.

Zimmer 12,50 und 14,50 qm, Küche 12 qm bebaute Fläche 2200 qm, umbauter Raum 38 728 cbm

194,00 11,00 426 000

4. Genossenschaftsbauten zur Gewinnung kleiner billiger Wohnungen inKarlsruhe, 1900. Architekt Bischofs. (Deutsche Bauzeitung, 1900.) Grundstück 10 400 qm (93 000 M).

Von den 10 geplanten enthalten die 9 bis 1900 errichteten Gebäude:

4 Wohnungen mit 1 Zimmer und Zubehör,

„    2 Zimmern „

„    3

„    4

bebaute Fläche 3938 qm, umbauter Raum 52 777 cbm .    193,00 14,40 760 000

to fco

ff

ff

5.    Arbeiterwohnhäuser des Bau- und Sparvereins in Kiel,

1901. Architekt Pauly. (Deutsche Bauzeitung, 1901.)

6 Wohnungen mit 1 Zimmer und Zubehör,

„ 2 Zimmern „

bebaute Fläche 740 qm, umbauter Raum 12 782 cbm . .    230,00 13,30 170 000

6.    Häusergruppe des Vaterländischen Bauvereins Berlin,

Hussitenftr., 1904. Architekten Schwartzkopf und Liebig.

250 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Zimmern bebaute Fläche 4000 qm

42

345,00

1380000

7. Häusergruppe der Charlottenburger Baugenossenschaft in Charlottenburg, Eosanderstr., 1908. Architekt Kluge. (Angaben der Genossenschaft.)

3 Wohnungen mit 1 Zimmer, 1 Kammer und Zubehör „ 2 Zimmern und Zubehör „ 2 Zimmern, 1 Kammer und Zubehör und Zubehör,

28

20

..    3

,, 4

2 Läden und 2 Geschäftsräume mit Wohnung bebaute Fläche 1151 qm..........

1906.) 7 Zimmer

b) Einzelwohnhäuser in besserer Ausstattung zwischen 20 000 und

50 000 M. (Gebäudetlasse II).

1.    Grotzherzogl. Oberförsterei in Darmstadt, 1903. Architekt Erimm. (Zentralbl. d. Bauv., 1906.) 9 Zimmer, freistehender Putzbau

bebaute Fläche 195 qm, umbauter Raum 2038 cbm . .

2.    Landhaus Dr. Bremer in Nikolassee bei Berlin, 1903. Architekt Königsberger. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1904.) Diele und 6 Zimmer, freistehender Putz- und Verblendbau bebaute Fläche 250 qm, umbauter Raum 1820 cbm . .

3.    Gymnasialdirektorwohnung in Altona, 1904. Architekt Weiß. (Zentralbl. d. Bauv., 1905.) 11 Zimmer. Dreiseitig freistehend, Verblendbau mit Putzflächen bebaute Fläche 218 qm, umbauter Raum 2832 cbm . .

4.    Landhaus E. Blunck in Nicolasseebei Berlin, 1904. Architekt Blunck. (Zentralbl. d. Bauv., 1905.) 9 Zimmer und Pförtnerwohnung, freistehend, Putzbau

bebaute Fläche 225 qm, umbauter Raum 2250 cbm . .

5.    Groscherzogl. Oberförsterei in Kirtorf in Hessen, 1905.

Entwurf: Finanzministerium. (Zentralbl. d. Bauv., 1908.) 6 Zimmer freistehend, massiv, teils Holzfachwerk, Putzbau bebaute Fläche 150 qm, umbauter Raum 1812 cbm . . Dazu Nebenanlagen................

6.    Erotzherzogl. Oberförsterei in Grebenau in Hessen. 1905.

Entwurf: Finanzministerium. (Zentralbl. d. Bauv., 1908.) 6 Zimmer, freistehend, massiv, teils Holzfachwerk, Puhbau bebaute Fläche 146 qm, umbauter Raum 1636 cbm . . Dazu Nebenanlagen................

7.    Amtsrichterdienstwohnung in Jork bei Burtehude, 1905. Architekt Brügner in Burtehude. (Zentralbl. d. Bauv.,

Putzbau

bebaute Fläche 239 qm, umbauter Raum 1842 cbm . .

8.    Oberamtsrichterwohnung in Lampertheim in Hessen,

1905.    Entwurf: Finanzministerium. (Zentralbl. d. Bauv.,

1906. ) Grundstück 720 qm. 7 Zimmer, freistehend, Putzbau mit Sandsteingliedern

. bebaute Fläche 163 qm, umbauter Raum 1536 cbm . .

9.    Landhaus des Bildhauers Wenck in Grunewald b. Berlin, 1905. Architekt Hans Grube. (Blätter f. Arch. u. Kunsth.,

1907. ) Diele, 8 Zimmer u. Werkstatt, freistehend, Puhbau bebaute Fläche 313 qm, umbauter Raum 2778 cbm . .

10. Landhaus Ostertag in Schwäbisch-Gmünd, 1905. Architekt

Kosten für I qm | 1 cbm

M.

Gesämt-

losten

JL

Jl

173,50

148,00

180,00

200,00

174,00

16,61

33 850

20,00

16,50

20,00

14,40

160,50 14,30

127,09 ! 16,43

144,00

15,30

160,00 18,00

165,00

37 000

39 300

45 000

26 100 12 500

23 400 10 000

30 365

23 500

50 000

17,00    26 000

M.Ostertag. (Blätterf.Arch.u.Kunsth., 1907.) lOZimmer, freistehend, Puhbau, zum Teil Holzfachwerk bebaute Fläche 158 qm, umbauter Raum 1530 cbm . .

M.

M.

kosten für 1 qm 1 cbm

11.    Arztrvohnung der Prov.-Heil- und Pflegeanstalt in Johannistal bei Süchteln, 1906. Architekt Baltzer in Düsseldorf.

(Eigene Angaben des Architekten.) 7 Zimmer, freistehend,

Verblendbau mit Putzflächen

bebaute Fläche 200 qm, umbauter Raum 1951 cbm . .    143,20 14,69

12.    Direktorwohnung des Progymnasiums in Nienburg a.W.,

1906. Architekt Bühring. (Zentralbl. d. Bauv., 1907.)

7 Zimmer, freistehend. Putzbau mit Sandsteingliedern

bebaute Fläche 200 qm, umbauter Raum 2067 cbm . .    170,35 16,40

c) Einzelwohnhäuser in vornehmem Ausbau zwischen 40 000 und

200 000 M. <Gebäudeklasse III).

1.    Wohnhaus des Senators O'Swald in Winterhude bei Hamburg, 1903. Architekt M. Haller. (Deutsche Bauzeitung, 1903.) Grundstück 1386 qm. Haus freistehend in Verblendbau. 12 Zimmer

bebaute Fläche 261 qm, umbauter Raum 3571 cbm . .    380,00 28,00

2.    Direktorwohnhaus zum chemischen Laboratorium der technischen Hochschule in Karlsruhe, 1903. Architekt O. Warth.

(Deutsche Bauzeitung, 1904.) Freistehender Putzbau mit Sandsteingliedern. 12 Zimmer

bebaute Fläche 310 qm, umbauter Raum 3658 cbm . .    229,90 19,50

3.    Schloß Torg elow bei Waren in Mecklenburg, 1904. Architekt March in Charlottenburg. (Deutsche Bauzeitung, 1906.)

Freistehender Putzbau, 18 Zimmer

bebaute Fläche 675 qm, umbauter Raum 9750 cbm . .    289,00 20,00

4.    Landhaus Elmenhorst bei Kiel, 1904. Architekt March in Charlottenburg. (Zentralbl. d. Bauv., 1906.) Freistehender Putzbau zum Teil Holzfachwerk. Diele und 15 Zimmer

bebaute Fläche 399 qm, umbauter Raum 4582 cbm . .    316,00 27,50

5.    Pfarrhaus der katholischen Kirche in Groß - Lichterfelde bei Berlin, 1904. Architekt Chr. Hehl in Charlottenburg.

(Deutsche Bauzeitung, 1905.) Dreiseitig freistehend, Verblendbau, teilweise Holzfachwerk

bebaute Fläche 148 qm, umbauter Raum 2031 cbm . .    378,40 27,50

6.    Landhaus Körber in Groß - Lichterfelde, 1904. Archi-tektKörber. (Blätter f. Arch.u.Kunsth., 1904.) Freistehender Putzbau, teilweise Holzfachwerk. Diele und 9 Zimmer

bebaute Fläche 216 qm, umbauter Raum 2300 cbm . .    233,00 22,00

7.    Landhaus Hoffmann in Grunewald bei Berlin, 1904.

Architekt Bangert. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1904.)

Freistehend, Puh- und Verblendbau. 15 Zimmer

bebaute Fläche 339 qm, umbauter Raum 3846 cbm . .    295,00 26,00

Gesamt

kosten

M.

28 660

33 900

100 000

71 263

195 000

126 000

56 000

50 300

100 000

Kosten für 1 qm 1 cbm

GesamL-

kosten

JUL

Jt

JL

8.    Wohnhaus des Polizeipräsidenten in Danzig, 1905.

Architekt Lanner in Berlin. (Zentralbl. d. Baun., 1906.)

Grundstück 4200 qm. Haus freistehender Verblendbau mit Sandsteingliedern. 12 Zimmer

bebaute Fläche 290 qm, umbauter Raum 3524 cbm . .

9.    Landhaus Burkhard, Darmstadt, 1905. Architekt Halbe.

(Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1906.) Freistehender Putzbau mit Werksteingliedern, zum Teil Holzfachwerk. Diele und 10 Zimmer

bebaute Fläche 193 qm, umbauter Raum 2188 cbm . .

10.    Landhaus Dr. Mühlberger in Darmstadt, 1905. Architekt Pützer. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1906.) Freistehender Putzbau, teilweise Holzfachwerk. 10 Zimmer bebaute Fläche 237 qm, umbauter Raum 3333 cbm . .

11.    Landhaus Witt in Charlottenburg - Westend, 1906.

Architekt Körber. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1907.) Freistehender Putz- und Verblendbau, zum Teil Holzfachwerk.

Diele und 15 Zimmer

bebaute Fläche 360 qm, umbauter Raum 4816 cbm . .

12.    Landhaus Kuhlmann in Zehlendorf bei Berlin, 1906.

Architekt Kuhlmann. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1907.)

Freistehend, Putz- und Verblendbau, teils Holzfachwerk,

Diele und 8 Zimmer

bebaute Fläche 212 qm, umbauter Raum 2267 cbm . .

13.    Wohnhaus des Regierungspräsidenten in Danzig, 1907.

Entwurf: Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Ausf. :

Lehmbeck, Steinicke. (Zentralbl. d. Bauverw., 1908.)

Freistehender Putzbau mit Werkstein. 16 Zimmer und Hauswartwvhnung. bebaute Fläche 578 qm, umbauter Raum 8 193 cbm . . j 340,00 24,00

14.    Wohnhaus des Dombaumeisters Arntz in Köln a. Rh. —

Marienburg, 1907. Arch. Arntz. (Zentralbl. d. Bauverw.,

1908.)

Freistehender Putzbau mit Werkstein.

Diele und 10 Zimmer.

bebaute Fläche 173 qm, umbauter Raum 1 830 cbm . .    238,001 226

15.    Wohnhaus Schulz im Vorort Reu - Wittelsbach bei München, 1907. Architekten Hönig und Söldner. Deutsche Bauzeitung, 1907.) Freistehender Putzbau mit reicher Werksteingliederung. Diele und 8 Zimmer bebaute Fläche 200 qm, umbauter Raum 2044 cbm . .

288,60

300,00

380,00

328,00

325,00

23,75

83 700

26,50

27,00

24,50

30,00

58 000

90 000

7 375

68 000

196 640

41 300

230,00 22,50    46 000

d) Einzelwohnhäuser in reichster Ausstattung von 200 000 Ji und mehr

(Gebäudetlajse IV).

1.    Wohnhaus Dr. Aron in Berlin, Behrenstr. 6, 1900. Architekt A. Messel. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1901.) Eingebauter Werksteinbau.

Diele und 12 Zimmer

bebaute Fläche 412 qm, umbauter Raum 5968 cbm . .

2.    Wohnhaus Simon in Berlin, Matthäikirchstr., 1901. Architekt A. Messel. (Deutsche Bauzeitung, 1903.) Eckhaus, Verblendziegel und Sandstein.

Diele und 14 Zimmer

bebaute Fläche 771 qm, umbauter Raum 12 000 cbm .

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

M.

M.

546,00 37,70 225 000

700,00 45,00 540 000

3. Landhaus Nölle in Grunewald bei Berlin, 1902.

Architekten Sols und Wichards. (Zeitschr. f. Baum.,

1904.) Grundstück 7600 qm, freistehender Werksteinbau

bebaute Fläche 505 qm, umbauter Raum rd. 7000 cbm 568,00 41,35 287 000 Einzelkosten:

1. Erdarbeiten

2. Maurerarbeiten und Baustoffe ...    21,00

0,20

24,60

0,20 v. H.

3.    Asphaltarbeiten

4.    Steinmetzarbeiten

5.    Zimmerarbeiten

6.    Staakerarbeiten

3,70

0,39

7.    Schmiede- und Eisenarbeiten ....

8.    Klempnerarbeiten.........

9.    Dachdeckerarbeiten.........

10.    Terrazzo, Fliesen, Estrich, Linoleum .

11.    Tischlerarbeiten..........

12.    Schlosserarbeiten..........

13.    Glaserarbeiten...........

14.    Anstreicher- und Malerarbeiten . . .

15.    Tapeziererarbeiten.........

16.    Stückarbeiten...........

17.    Zentralheizung ..........

(auf 1 cbm heizbaren Raum 3,50 M)

18.    Ofenarbeiten...........

19.    Ent- und Bewässerung.......

20.    Elektrische Beleuchtung ausschließlich Maschinenanlage

21.    Insgemein Blitzableiter .

Klingelleitung Speiseaufzug Verschiedenes

0,17

0,23

0,21

0,05

3,70

1,65

1,60

2,80

16,50

3,50

1,70

4,00

1,05

1,70

4,50

1,84    „

0,66

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt-

kosten

Ji

M.

Die Stemmarbeiten haben gekostet bei der Ent- und Bewässerung. 10,0 v. H. der Anlagekosten „ Heizung

„ elektrischen Lichtanlage 42,4    „    „    „

„ Speiseaufzuganlage . . 30,0    „

4.    Wohnhaus Israel, Berlin, Bendlerstr. 28, 1904. Architekten Hart und Lesser (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1904.) Eingebauter Putzbau.

Diele und 17 Zimmer

bebaute Fläche 688 gm, umbauter Raum 8197 cbm . .

5.    Wohnhaus für den Reichstagspräsidenten in Berlin, Architekt Wallot. (Zentralbl. d. Bauv., 1904) Eckhaus in Werkstein.

27 Zimmer einschließlich der Wohnung für den Bureaudirektor

bebaute Fläche rd. 1 300 qm, umbauter Raum 26 432 cbm Innere Einrichtung einschließlich Geschirr und Silberzeug usw....................

4.5

850,00

rd. 900

61,00 500 000

44,00

1163000

230 000

e) Mietshäuser mit größeren Wohnungen.

1.    Wohnhaus Berlin, Lühowplatz 3, 1900. Architekten Dreling und Zadeck. (Zentralbl. d. Bauv.) Grundstück 1552 qm (480 000 M).

10 Wohnungen mit 110 Zimmern

bebaute Fläche 1120 qm, umbauter Raum 22 414 cbm

2.    Kauf- und Wohnh aus zur Hofap oth eke in K a r I s r u h e, 1901. Architekt H. Billing. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1902.) Eckhaus in Werkstein.

6 Wohnungen von 5 und 7 Zimmern. Im Erd- und Zwischengeschoß Läden und Geschäftsräume bebaute Fläche 471 qm, umbauter Raum 9041 cbm . .

3.    Kauf- und Wohnhaus Leipzig, Markgrafenstr. 10, 1901. Architekten Lucht und Quietzsch. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1902.) Grundstückskosten 300 000 JL.

Erdgeschoß Weingroßwirtschaft und Läden; 1. Obergeschoß Geschäfts- u. Wohnräume; 2.—4. Obergesch. Wohnungen bebaute Fläche 678 qm, umbauter Raum 18 282 cbm .

4.    Wohnhaus Berlin, Joachimsthaler Str. 19,    1903.

Architekt Ascher. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1905.)

20 Wohnungen mit 123 Zimmern

bebaute Fläche 941 qm...............

5.    Wohnhaus in Steglitz bei Berlin, 1904. (Architekt W. Kern. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1904.)

580,00

700,00

612,00

29,00 650 000

36,50

22,70

330 000

415 000

Kosten für 1 qm 1 cbm

Gesamt

kosten

4L

4L

4L

24 Wohnungen mit 110 Zimmern

bebaute Fläche 1143 qm, umbauter Raum 21186 cbm 328,00 17,70 375 000

6.    Wohnhaus Berlin, Maaßenstraße 36, 1904. Architekt

A. Balte. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1905.)

4 Wohnungen mit 66 Zimmern, Erdgeschoß Geschäftsräume

bebaute Fläche 897 qm, umbauter Raum 21 333 cbm .    725,00 30,00 650 000

7.    Wohnhaus Charlottenburg, Mommsenstr. 6, 1904.

Architekt A. Geßner. (Blätter f. Arch. u. Kunsth., 1905.)

15 Wohnungen mit 84 Zimmern

bebaute Fläche 901 qm, umbauter Raum 21 000 cbm .    466,00 20,00 420 000

8.    desgl. Riebuhrstr. 78.

15 Wohnungen mit 83 Zimmern

bebaute Fläche 900 qm, umbauter Raum 20 513 cbm .    445,00 19,50 400 000

9.    Gasthaus „Zum weißen Rößl", Wiesbaden, 1906. Architekten Friedrichs und Lücke. (Profanbau, 1906.) Grundstück 848 qm.

In den 3 obersten Geschossen Wohnungen

bebaute Fläche 564 qm, umbauter Raum 11 000 cbm .    315,00 16,50 180 000

10.    Wohnhaus Charlottenburg, Hardenbergstr. 9, 1906.

Architekten O. und A. Reimer. (Profanbau, 1907.) Grundstück 2196 qm.

520 000

500,00

10 Wohnungen mit 100 Zimmern bebaute Fläche 1040 qm..............

11.    Wohnhaus Charlottenburg, Wormser Str. 11, 1906.

Architekt Spickendorff. (Profanbau 1909.)

4 Wohnungen mit 32 Zimmern, Pförtnerwohnung und 2 Läden

bebaute Fläche 508 qm, umbauter Raum 12 184 cbm . | 493,00 21,00 253 000

Zweiter Teil.

Einzelpreise.

Einleitung.

Bei der großen Zahl und Mannigfaltigkeit der Einzelausführungen, welche zur Herstellung eines Baues nötig sind, ist eine strenge Einteilung des Kostenanschlages von allergrößter Wichtigkeit. Je schärfer die einzelnen Abschnitte eines Kostenanschlages gegeneinander abgegrenzt sind, je klarer sie wiederum in ihren Unterabteilungen gegliedert sind, um so weniger wird man beim Veranschlagen einzelne Teile vergessen, um so genauer wird das Gesamtergebnis sein.

Die natürlichste Art der Einteilung des Kostenanschlages trennt die einzelnen Ausführungen nach den Handwerken, durch welche sie geleistet werden. Der Vorteil dieser Einteilung besteht auch noch darin, daß er der Verdingung der Arbeiten vorarbeitet, welche naturgemäß ebenfalls nach den einzelnen Handwerkszweigen erfolgt. Die gebräuchlichste Einteilung dieser Art ist die seit mehr als 40 Jahren in der preußischen Staatsbauverwaltung eingeführte und auch sonst vielfach in Anwendung befindliche Einteilung nach folgenden 18 Titeln:

X. Tischlerarbeiten.

XI. Schlosserarbeiten.

XII. Glaserarbeiten.

XIII.    Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

XIV.    Stückarbeiten.

XV. Ofenarbeiten und Zentralheizungsanlagen.

XVI. Gas- und Wasseranlagen.

XVII. Bauführungskosten und Rendantengebühren.

XVIII. Insgemein.

I. Erdarbeiten.

II. Maurerarbeiten.

a)    Arbeitslohn;

b)    Materialien.

III.    Asphaltarbeiten.

IV.    Steinmetzarbeiten.

V. Zimmerarbeiten.

VI. Stakerarbeiten.

VII. Schmiede- und Eisenarbeiten.

VIII. Dachdeckerarbeiten.

IX. Klempnerarbeiten.

Die näheren Bestimmungen, wie im einzelnen die Veranschlagung nach diesen Titeln zu erfolgen hat, sind in der ministeriellen Anweisung vom 1. Oktober 1888 und in den technischen Grundsätzen vom 24. März 1901 niedergelegt.

So wünschenswert nun die Einführung einer allgemein gültigen Einteilung wäre, und zwar im engeren Sinne, um einen Vergleich zwischen einzelnen Kostenanschlägen

Torgament

Bester hygienischer Fußboden

Mehrfach prämiiert; zuletzt auf der III. Deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung Dresden 1906 mit der silb. Medaille ausgezeichnet

Über 1000000 qm verlegt!

Feuersicher! Fugenlos! Unverwüstlich!

Torgament wird verwendet für:

Wohnhäuser, Geschäfts- und Warenhäuser, Fabriken, Schulen, Krankenhäuser, Sanatorien, Kirchen, Kasernen usw.

Telephon Nr. 4633

AAAAAA

AAAAAA

KWWZWKWWWWKDZiSMM

¹

F. W. Rotz, Leitfaden für die Ermittlung des Bauwerts von Gebäuden. 7. u. 8. Aufl. Hannover, Schmerl & v. Seefeld Nachf.

KESE:'

Glasdach

G.m.b.H.,Düsseldorf 5

D. R. P.

8 D. R. G. M.

Ausland-Patente

m

i

m

«!|:

Kittlose Glasdächer

nach bewährtem System

I

I

Hl«

Gewalztes, heiß asphaltiertes Rinnenprofil |

Glaslagerung elastischer auf Teerstrickpackung

::::

Größte Stabilität bei geringstem Gewicht

Findet vielfache Verwendung bei Bahnhöfen, Betriebswerkstätten, industriellen Werken aller Art, Museen, Kunsthallen, Wintergärten, Ateliers, Operationssälen usw.

rrr:

Absolut tropf- und stuubsicher

Von großer Bedeutung für Färbereien, Webereien, Spinnereien und für Lagerschuppen mit leicht entzündbaren Stoffen.

-rrr

.lSl

InngMitge Garantie!

Voranschläge und Projekte kostenlos!

•••• •••• «««» »««» •••• •••• •••• •••• «»»« •••■ •••• •••• •••• •••• •••#

zu erleichtern, im weiteren Sinne, um wertvollen statistischen Ermittlungen, wie sie durch die statistischen Nachweisungen des preußischen Arbeitsministeriums angebahnt sind, vorzuarbeiten, so entspricht doch die obige Einteilung nicht mehr ganz den heutigen Verhältnissen und erheischt besonders aus zwei Gründen eine Abänderung und Ergänzung.

Zunächst ist im Laufe der letzten Jahrzehnte eine ganze Reihe von neuen Ausführungsweisen im Baugewerbe heimisch geworden, die sich vielfach nur schwer in die alten Titel einreihen lassen. Bei vielen wichtigen Neuerungen, welche weitere Verbreitung gefunden haben, hat sich sogar bereits längst ein eigener Handwerkerstand herausgebildet, und wenn diese neuen Handwerker auch meist eine nähere Beziehung zu einem der alten Handwerke haben, so ist es doch bereits schon so weit gediehen, daß nach dem Sprachgebrauch kaum noch der alte Handwerksname so weit umfassend verstanden wird, daß man ohne weiteres die neuen Handwerker miteinbegreift. Namentlich haben sich aus dem Maurergewerbe eine ganze Reihe von Sonderarbeiten entwickelt, welche heutzutage nicht mehr, wenigstens nicht in Großstädten, von Maurern ausgeübt werden, sondern von besonders vorgebildeten Leuten, welche ihrerseits das eigentliche Mauern gar nicht mehr gelernt haben. Dazu gehören nicht nur die Putzer, welche ja schon seit langer Zeit eine besondere Zunft bilden, und die Drahtputzer („Rabitzer"), welche noch etwas jünger sind, sondern neuerdings auch die zahllosen Arten von Zementarbeitern, welche lediglich Zement-, Beton- oder Eisenbetonarbeiten auszuführen verstehen. Alle diese Zementarbeiten, wie auch die mit diesen in enger Verwandtschaft stehenden Ausführungen von Massivdecken, haben gegenüber den Maurerarbeiten das Gemeinschaftliche, daß man sie für gewöhnlich mit Lieferung der Baustoffe vergibt, so daß die Einordnung dieser neuen Ausführungsweisen in den alten Titel Ha mindestens zu Unklarheiten Veranlassung gibt.

Auch bei den neuen Fußbodenbelägen, wie Steinholzfußböden, Terrazzo, Linoleum usw. ergibt sich eine Zuteilung zu einem der Titel nicht gerade so unbedingt zweifelsfrei, daß man sie in jedem Kostenanschläge an derselben Stelle findet: der eine bringt sie hier unter, der andere dort.

Schließlich haben wir auch bei unseren heutigen reicher ausgeführten Bauten eine so ausgedehnte Verwendung kunstgewerblicher Arbeiten, daß sich auch für diese ein besonderer Platz im Kostenanschläge notwendig macht. Holzschnitzereien und ähnliche kunstgewerbliche Arbeiten in Holz wird man ja ohne großen Zwang noch unter Tischlerarbeiten einbegreifen können, Kunstschmiedearbeiten erwecken schon Zweifel, ob man sie unter Titel VII oder Titel XI einbegreifen soll. Handelt es sich nun aber gar um Treibarbeiten, Ziselierarbeiten u. ä., so paßt darauf ebensowenig der Ausdruck Schmiede-und Eisenarbeilen oder Schlosserarbeiten, als auf künstlerische Glasmalereien und Wandmalereien der handwerksmäßige Ausdruck Glaserarbeiten und Anstreicherarbeiten noch paßt.

Daß für elektrische Anlagen überhaupt kein Titel vorhanden ist, sei nur nebenbei

vermerkt.

Aber auch noch ein zweiter Adelstand hat sich bei dieser alten Einteilung der Titel dadurch geltend gemacht, daß die seit dem Jahre 1900 eingeführte neue Gebührenordnung für Architekten die Gebühren nicht mehr ausschließlich nach der gesamten Bausumme berechnet, sondern zwischen Rohbau und Ausbau unterscheidet. Es mag dahingestellt sein, ob die Abwandlung der Gebühren je nach dem Verhältnis von Ausbaukosten zu den Rohbaukosten eine besonders glückliche ist, es mag weiterhin hier ununtersucht

bleiben, ob die in der Gebührenordnung festgelegte Abgrenzung zwischen Rohbau und Ausbau nicht verbesserungsbedürftig ist — vielleicht findet man später einmal eine wesentlich bessere Berechnung der Gebühren heraus —; für den Augenblick mutz man mit der geschehenen Festlegung rechnen und mutz als weitere Folge dieser Festlegung auch von vornherein bei Aufstellung des Kostenanschlages zwischen Rohbau und Ausbau trennen.

Man könnte hier nun einwenden, datz dieser Grund zur Änderung der alten Titel-einteilung für diejenigen Bauten in Fortfall kommt, bei denen eine Gebührenberechnung nicht nötig ist, weil sie von angestellten Beamten ausgeführt werden.

Das ist an und für sich nicht unrichtig, aber die Trennung zwischen Rohbau und Ausbau dürfte sich, wenn erst allgemein durchgeführt, von so wesentlichem verschiedenartigen Nutzen erweisen, datz man sie einführen sollte, auch wenn die Gebührenordnung nicht dazu zwänge.

Bei Auszahlung von Baugeldern je nach dem Fortschritt des Baues, bei Rohbaufeuerversicherungen usw. mutz man ebenfalls vielfach, wenn auch nur überschläglich, den Wert des Rohbaues ermitteln, namentlich werden aber die statistischen Ermittlungen von Baukosten ausgeführter Bauten ein bedeutend klareres Bild ergeben, wenn man zwischen Rohbau und Ausbau trennen würde. Tatsächlich gibt das Verhältnis zwischen beiden Kosten das beste Bild, in welcher Weise ein Bau ausgeführt ist, es gibt auch bereits beim Kostenanschlag den sichersten Weg an, wo der Hebel anzusetzen ist, wenn die verrechnete Endsumme nicht den Erwartungen entspricht.

Alle diese Gründe führen dazu, das Wagnis zu übernehmen, in dem vorliegenden Werk eine neue Einteilung durchzuführen, unbekümmert darum, datz vielleicht in mancher Beziehung die Wirrnis noch vergrötzert wird, zugleich aber in der leisen Hoffnung, datz dadurch eine Klärung angebahnt wird, bis schlietzlich die Sache so reif ist, datz einer allgemeinen Einführung in der vorgeschlagenen oder in noch weiter verbesserter Form nichts mehr im Wege steht. Die Gründe für die Neueinteilung sollen bei den einzelnen Titeln kurz angegeben werden, ebenso auch das, was die einzelnen Titel umfassen sollen, soweit dies nicht ohne weiteres klar ist.

A) Rohbau.

I. Erdarbeiten. An- oder Abfuhr von Boden gehört, streng genommen, nicht zu den Gebäudekosten, sondern zu den Grundstückskosten, da die Kosten dafür einen Vergleich zwischen den Kosten verschiedener gleichartiger Gebäude stören. Etwa erforderliche Erdarbeiten bei tieferen Gründungen gehören aus demselben Grunde nicht hierher, sondern zu den Kosten für die tieferen Gründungen selbst (s. w. u.).

Ha. Maurerarbeiten, ohne Putzarbeiten (T. IXa), ohne Wand-, Decken- und Futzbodenbekleidungen (T. IXb) und ohne solche Arbeiten, bei welchen das Bindemittel nicht Kalkmörtel oder Kalkmörtel mit Zementzusatz, sondern hauptsächlich Zement ist <T. III).

Hb. Maurerbaustoffe, lediglich für die Arbeiten zu Ha.

III. Zemeutarbeiteu, ohne Putzarbeiten (%. IXa), ohne Wand-, Decken- und Futzbodenbekleidungen (T. IXb), dagegen Massivdecken jeder Art, Zementbeton. Eisenzementbeton, Zementkunststeinarbeiten.

IV. Steinmeharbeiten, mit Bildhauermodell- und Bildhauerausführungsarbeiten.

V. Zimmerarbeiten, ohne Fußböden (T. X) und sonstige Zimmerausbauarbeiten.

VI. Schmiede- und Eisenarbeiten, ohne Geländer (T. XI) u. ä.

VII. Dachdecker- und Klempnerarbeiten. Eine Vereinigung dieser beiden Arbeiten erscheint sehr wohl zulässig, um die Zahl der Titel nicht zu groß werden zu lassen, bei Zinkdächern ist sowieso eine Trennung nicht gut möglich. Im übrigen kann innerhalb dieses Titels eine Scheidung nach den beiden Arbeiten erfolgen. Einschließlich der fertigen, verglasten Dachfenster.

VIII. Sonstige Rohbauarbeiten. Unter diesem Titel sind alle kleineren Arbeiten des Rohbaues zusammenzufassen, insbesondere die Arbeiten zum Schutz gegen Feuchtigkeit (Asphaltarbeiten), gegen Wärme und Kälte (Stakerarbeiten, Kork- und Filzarbeiten — Anlagen zur Erzeugung von Wärme — Heizanlagen s. dagegen unter Titel XV), zum Schuh gegen Blitzgefahr u. a. m.

B) Ausbau.

IXa. Ausbau in Putz und Stuck, auch Antragearbeiten, Drahtputzarbeiten.

IXb. Ausbau in Stein. Plattenbeläge in Stein, Ton, Kacheln usw. Estriche aus Gips, Lehm, Zement, Terrazzo, fugenlosen Fußböden u. ä.

X. Ausbau in Holz. Fußböden, Treppen und Treppengeländer, Fenster, Fensterläden, Türen, Verkleidungen, Holzbildschnitzerarbeiten mit Modellen.

XI. Ausbau in Metall, Beschläge, Stab- und Rollvorhänge (auch hölzerne, weil die Holzarbeit daran nur geringfügig), Kunstschmiede-, Kunsttreib-, Ziselier-und feine Gußarbeit.

XII. Ausbau in Glas, auch Kunstverglasungen, Mosaikarbeiten.

XIII.    Anstrich- und Malarbeiten.

XIV.    Klebe- und Spannarbeiten, Tapeten, Linoleum, Teppiche.

XV. Heiz-, Koch-, Kühl- und Lüftungsanlagen vgl. jedoch Titel XVII.

XVI. Wasseranlagen, Aborte, auch Warmwasserbereitungsanlagen, Badeanlagen.

XVII. Lichtanlagen. Gas- und elektrische Leitungen, auch soweit sie nebenbei Koch-und ähnlichen Zwecken dienen.

XVIII. Melde- und Kraf^t-An lagen. Klingel- uni) Weckeranlagen, Uhren- und Glockenanlagen, Sprachrohr- und Fernsprechanlagen, Wärmefernzeiger, Aufzüge, Fahrstühle, Kräne, Bühnenanlagen.

XIX. Sonstige Ausbauarbeiten.

Um bei einem nach dieser Einteilung aufgestellten Kostenanschläge die der Gebührenordnung entsprechende Rohbau- und Ausbausumme festzustellen, ist es indessen noch nötig, ein Drittel der Kosten des Titels IV vom Rohbau in Abzug zu bringen und dem Ausbau hinzuzufügen. Die Kosten der Steinmetzarbeiten von vornherein in Rohbau und Ausbau zu gliedern, ist leider im Sinne der Gebührenordnung nicht möglich. Ebenfalls sollen nach dieser die Verblendungskosten zum Ausbau hinzugerechnet werden. Auch für diese bleibt nichts weiter übrig, als sie nachträglich auszusondern.

Ein Vergleich der neu vorgeschlagenen Titel mit den oben erwähnten staatlichen Titeln wird zeigen, daß die Haupttitel in ihrer Bedeutung dieselben geblieben sind.

Nach diesen einzelnen Titeln ist jedes einzeln zu errichtende Gebäude zu veranschlagen. Es kommen nun aber bei einer größeren Bauanlage auch noch eine Reihe von kleineren alleinstehenden oder nur in losem Zusammenhang stehenden Gebäuden und Baulichkeiten vor, bei denen eine Teilung der kosten nach einzelnen Titeln wegen der geringen Gesamtkosten nicht erforderlich ist, diese wird man vielmehr, wenn die Eesamtkosten unter einer gewissen Summe, etwa 2000 JL, bleiben, nur in dieser Gesamtsumme in den Kostenanschlag aufnehmen. Auch hierbei ist es viel wichtiger, daß sie mit irgendeiner, wenn auch nur geschätzten Summe im Anschlag überhaupt enthalten sind, als datz die Kosten einer einzelnen dieser Baulichkeiten bis auf den letzten Pfennig errechnet ist. Es seien daher nachstehend derartige Baulichkeiten möglichst erschöpfend angegeben, damit man durch Nachlesen sich vergewissern kann, ob und welche Posten in den Kostenanschlag aufzunehmen sind.

Man kann folgende Arten von kleineren Baulichkeiten unterscheiden:

a)    Baulichkeiten zum Aufenthalt von Menschen: Tor-, Wach-, Pförtner-, Schilderhäuser, Sitz- oder Liegehallen, Gartenhäuser, Lauben, Kegelbahnen.

b)    Baulichkeiten für hauswirtschaftliche Betriebe: Brunnen, Wasserräder, Windräder, freistehende Schornsteine, Heizkeller, Backöfen, Backhäuser, Waschhäuser, Werkstätten.

<•) Baulichkeiten für Haustiere: Ställe, Käfige, Hundehütten, Zwinger, Taubenschläge, Vogelhäuser.

d)    Baulichkeiten für Geräte, Vorräte und Abfälle: Schuppen für Wagen, Fahrräder, Boote, Eartengeräte, Feuerlöschgeräte; Speicher für Feldfrüchte, Stroh, Eis; Aborte und Stände, Asch- und Müllbehälter, Dungstätten.

e)    Baulichkeiten der Gartenpflege und Eartenbaukunst: Gewächshäuser, Mistbeete, Grotten, Springbrunnen, Bänke, figürliche Schmuckstücke und Säulen.

f)    Sonstige Baulichkeiten: Masten, Aussichtstürme, Uhrtürme, Musikbühnen, Verkaufsstände und Kassenhäuschen, Ausgabe- oder Schankhäuschen.

Das bisher Gesagte bezieht sich lediglich auf die Gebäudekosten im engeren Sinne, nicht aber auf diejenigen baulichen Kosten, welche für Arbeiten außerhalb des Gebäudes aufzuwenden sind. Hat sich eine gleichmäßige Einteilung des Kostenanschlages für Gebäude immerhin schon in allen Baukreisen eingebürgert, so kann man das von den außerhalb der Gebäude aufzuwendenden Kosten nicht sagen. Hier besteht noch eine vollständige Regellosigkeit, die schon oft großen Schaden angerichtet hat. Würde man die Überschreitungen von Baukostenanschlägen, die schon zum allgemeinen Vorwurf für das ganze Fach geworden sind, auf ihre Ursachen hin untersuchen, so würde man wahrscheinlich feststellen, daß die größten Überschreitungen nicht an den Kosten der Gebäude, sondern an den mit den Bauten in Zusammenhang stehenden Kosten zu entstehen pflegen. Freilich liegt dies auch daran, daß diese Ausführungen, wie Umwehrungen, Pflaster, Nebengebäude usw., bei der Aufstellung der Kostenanschläge noch nicht so geklärt und durchgearbeitet sind, aber es liegt auch daran, daß uns erstens überschlägliche Einheitspreise für diese Arbeiten nicht so zu Gebote stehen, und zweitens, daß hier leicht große umfangreiche Arbeiten vergessen werden.

Die Asphalttrennschichten für ein Gebäude werden im Kostenanschläge bis auf hundertstel Quadratmeter und demgemäß auf Pfennige genau ermittelt; aber zum Schluß wird für Pflasterarbeiten, für Eartenanlagen u. ä. eine beliebige Summe nahezu

aus der Luft gegriffen oder überhaupt vergessen, und das Ergebnis ist dann vielfach die berüchtigte Überschreitung.

Da wo die Arbeiten außerhalb der Gebäude nahezu gleich 0 waren, hat man sie früher in die Gebäudekosten mit hineingerechnet, sowie diese Kosten aber etwas beträchtlicher werden, stören sie bereits die statistischen Ermittlungen und sollten schon aus diesem Grunde herausgeschält werden. In unserer Zeit haben aber diese Nebenkosten an und für sich eine weit größere Bedeutung erhalten als früher. Früher baute man Häuser, heute vermehren sich die Fälle immer mehr, wo man nicht Häuser, sondern ganze Gebäudegruppen, große Anstaltsanlagen zu entwerfen, zu veranschlagen und auszuführen hat. Unsere Vorfahren bauten ein Krankenhaus, wir bauen in den Großstädten oder für die Großstädte Anstalten in dem Umfang kleiner Ortschaften mit allen Bedürfnissen einer solchen. Da sollte es Zeit werden, sich auch mit einer festen Einteilung aller außerhalb der Gebäude entstehenden Kosten zu befassen. Wir wollen es versuchen, im nachstehenden eine Übersicht über alle nur denkbaren Kosten aufzustellen.

Zunächst bezieht sich eine ganze Reihe von einzelnen Posten auf das Grundstück. Es ist bereits im ersten Teil dieses Buches Seite 4—7 nachgewiesen, daß einzelne dieser Posten den Grundstückskosten hinzugerechnet werden müssen; es erübrigt sich deshalb, hier eine feste Einteilung dieser Einzelbeträge vorzuschlagen, die unter Nebenanschlag A, Grundstückskosten, zusammenzufassen sind:

a)    Kaufpreis des Grundstücks, einschließlich Stempel, Zinsen bis Fertigstellung des Gebäudes, Steuern, Abgaben usw.

b)    Anteilige Kosten für Straßenherstellungen und Verkehrsanschlüsse.

o) Beiträge für Wasser-, Entwässerungs-, Licht-, Kraft- und Meldeleitungen.

d)    Kosten für Bodenan- oder -abfuhr behufs Anhöhung oder Senkung des Grundstücks.

e)    Tiefere Gründung aller Neubauten bei ungünstiger Bodenbeschaffenheit.

f)    Abbruch vorhandener Baulichkeiten. Dieser letzte Posten ist deshalb an letzter Stelle aufgeführt, weil er von den unter a)—e) genannten Posten in Abzug zu bringen ist, wenn der Abbruch einen Erlös bringt.

Es würden weiter zu folgen haben unter Nebenanschlag B die Geländeherrichtungskosten:

a) Eeländehöhenanpassung durch Einebnen oder Herstellung von Futtermauern, Rampen, Brücken usw.

Eine scharfe Trennung zwischen diesen Kosten und den unter Nebenanschlag A, d) aufgeführten wird vielfach nicht möglich sein. Müssen streng genommen unter Nebenanschlag A, d) diejenigen Kosten aufgenommen werden, welche durch die Höhenlage der öffentlichen Straße bedingt sind, um das Grundstück überhaupt anbaufähig zu machen, Kosten also, welche unbedingt aufgewendet werden müssen, mag das Grundstück besitzen wer will und bebauen wer will, so sind unter B, a) solche Kosten aufzuführen, welche nur infolge der eigenartigen Bebauung notwendig werden. Natürlich hängt es von dem Geschick des Entwurfes ab, hier den vorhandenen Verhältnissen möglichst Rechnung zu tragen: Bei einem kleinen städtischen Grundstück ist die Hofhöhe in ziemlich engen Grenzen durch die Straßenhöhe bedingt, hier gehört also Bodenan- oder -abfuhr unbedingt zu A, d). Bei einem großen waldigen und hügeligen Gelände, welches für eine große Heilanstalt bestimmt ist, wird man dagegen die durch

Schwatlo XVI.

besondere bauliche Wünsche bedingten Höhenveränderungen, etwa behufs Anlegung eines Hügels oder eines Teiches usw., unter B, a) aufführen.

b)    Ee lande ab grenzung durch Umwehrungen, Zäune, auch Tore, Eingänge usw.

c)    Eeländebefestigung durch Pflasterung, Beschotterung, Bekiesung, auch Gleisanlagen.

d)    Geländebepflanzung einschließlich der Rasen- und Beeteinfassungen, Baumschutzgitter usw.

Nebenanschlag C. Betriebsanlagen außerhalb der Gebäude (aber innerhalb des Grundstücks).

a)    Unterirdische Verbindungsgänge und Kanäle, Lufthäuschen.

b)    Betriebsanlagen und Leitungen zu Titel XV s. o.

VTY

n    tt    ft    ff

C)

d)

e)

f)

Hier sind auch die Kosten oder Gebühren für die Anschlüsse an die öffentlicheli Leitungen und die Aufstellung der Messer oder Zähler aufzuführen, falls diese nicht unmittelbar von der Straße in das Hauptgebäude geführt sind und dann der Einfachheit halber beim Hauptgebäude in Ansatz gebracht sind.

Nebenanschlag D. Kosten für lose Einrichtungsstücke, Geräte, Möbel, Geschirre, Stoffe usw.

Auch diese Kosten können bei großen Anstalten derart umfangreich werden, daß es nötig ist, auf eine strengere Einteilung des Anschlages Bedacht zu nehmen. Man kann dann vielleicht in folgender Weise teilen:

a)    Bleibende Einrichtung, d. h. zum Bau gehörige, nicht in das Bestandsverzeichnis aufzunehmende Gegenstände: festes Gestühl und Geschränk (Kassenschränke, Abzugsnischen, Ausgabetische), Beleuchtungskörper (falls nicht schon unter Titel XVII veranschlagt), Vorhänge, Treppenläufer, Hausfahne usw., Kirchenausstattungen (Kanzel, Altar, Taufbecken, Orgel).

b)    Wechselnde Einrichtung, d. h. solche Gegenstände, welche im Bestandsverzeichnis aufzuführen sind, entweder nach Art (Möbel, Geräte, Geschirr, Wäsche) oder zimmerweise aufzuführen.

c)    Verbrauchsgegenstände (Besen usw.).

Zum Schluß kommen unter Nebenanschlag E die Baubetriebskosten.

Was unter diesem Titel alles noch zu veranschlagen ist, ist weiter unten, wo die Einzelpreise hierüber angegeben sind, ersichtlich. Es sollen diejenigen Kosten sein, welche nur als Mittel zum Zweck dienen, nicht aber als Zweck selbst.

Mit der Angabe von Einzelpreisen zu den einzelnen Titeln ist es aber nicht allein getan, jeder Preis bedarf eigentlich stets noch einer genauen Erläuterung, wie er zu verstehen ist. Handelt es sich um Lieferungen, so sind die Eigenschaften der zu liefernden Stoffe von größter Bedeutung für die Preisbewertung, deshalb sind den Titeln, zu welchen die betreffenden Stoffe gehören, stets möglichst kurz gehaltene Abhandlungen über die einzelnen Arten der Stoffe vorgesetzt. Auch die.auf dem Baumarkte üblichen Abmessungen der einzelnen Stoffe, Steine, Hölzer, Eisen usw. sind für die Kostenermitt-

lungert von so einschneidender Bedeutung, das; es unbedingt notwendig ist, die Angaben hierüber den Preisangaben vorwegzuschicken.

Aber auch das genügt noch nicht, um die Bedeutung der Einzelpreise klarzustellen. Jede einzelne Ausführung bei einem Bau umfaßt eine mehr oder weniger große Zahl von Einzeltätigkeiten. Es bedarf besonderer Festsetzungen um klarzustellen, welche von diesen Einzeltätigkeiten in die Preise mit einbegriffen sein sollen und welche nicht. Bei den Verdingungen, bei welchen diese Festsetzungen gerade von ganz besonderer Wichtigkeit sind, ist es üblich, diese Festsetzungen in der Form besonderer Bedingungen beizufügen. Ein anderer Weg ist wohl auch schwerlich gangbar, da die einzelnen Teile der Arbeiten so ineinandergreifen und in ihrem Zusammenhang ein solch untrennbares Ganzes bilden, daß es unmöglich ist, für jeden Einzelpreis einen vollständig umfassenden Wortlaut festzusetzen. Aus diesem Grunde erschien es unerläßlich, den einzelnen Titeln die jedesmaligen besonderen Bedingungen beizufügen, jedoch nur in dem Umfange, den der Zweck des Buches unbedingt erheischt; d. h. es sind nur solche Bestimmungen der besonderen Bedingungen wiedergegeben, welche auf die Preisbemessung unmittelbar von Einfluß sind. Diesen Teil der besonderen Bedingungen kann man auch als technische Bedingungen bezeichnen, während die sonst noch meist in den besonderen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen nur Ordnungsvorschriften sind, welche bei allen einzelnen Ausführungen in nahezu gleicher Weise wiederkehren. Es sind dies hauptsächlich die Bestimmungen, inwiefern der Bauverwaltung eine Befugnis zur Überwachung der Arbeiten zusteht, welche zeichnerischen und sonstigen Unterlagen der Unternehmer zu beschaffen hat, wie lange der Unternehmer für seine Arbeiten haftet, was bei Abschlagszahlungen und bei den Schlußrechnungen zu beachten ist u. et. m. Soweit diese Bestimmungen für alle Arten von Arbeiten gleichmäßig Geltung haben, sollte man sie überhaupt aus den besonderen Bedingungen herausnehmen und den allgemeinen Bedingungen anfügen. Man könnte dann tatsächlich mit den bei den einzelnen Titeln vorgeschlagenen „technischen Bedingungen" auskommen, nur müßte noch jedesmal über die Frist, innerhalb welcher die einzelnen Arbeiten auszuführen sind, das Erforderliche gesagt werden. Ein geeigneter Platz für diese Bestimmung würde vor dem jedesmaligen Kostenanschlag sein, so daß sie gewissermaßen als Vorbemerkung auftritt.

Es erübrigt schließlich noch darauf hinzuweisen, daß die angegebenen Preise, wenn nicht etwas Gegenteiliges bemerkt ist, im allgemeinen den Berliner Preisen unter gewöhnlichen Verhältnissen entsprechen. Inwiefern derartige Preise durch Zeit, Ort und sonstige Umstände Abwandlungen erfahren, ist im ersten Teil dieses Buches (S. 31—83) ausführlicher auseinandergesetzt worden.

Bevor jedoch die Einzelpreise der einzelnen Titel behandelt werden, muß noch ein besonderer Abschnitt den Fuhr- und Frachtkosten gewidmet werden, weil diese für die Preise aller Titel, soweit es sich um Lieferungen handelt, von größter Bedeutung sind, wie dies schon im ersten Teil des Buches hervorgehoben ist. An den ausführenden Baumeister tritt häufig die Aufgabe heran, diese Kosten genauer berechnen zu müssen. AIs Anhalt mögen ihm dazu die nachstehenden Angaben dienen.

Fuhr- und Frachtkosten.

1. Förderkosten auf Wegen durch Pferdefuhrwerke.

a) Die Kosten des Fuhrwerks berechnen sich wie folgt:

1.    Hafer für 1 Pferd und 1 Woche — 70 kg; für 100 kg = 19,00 Ji; für

1 Jahr = 52-0,7-19...................

2.    Heu für 1 Pferd und 1 Woche = 45 kg; für 100 kg = 9 Ji; für 1 Jahr

= 52 0,45    .......................

691,60 M.

210,60 „

3. Stroh für 1 Pferd und 1 Woche = 15 kg zum Häcksel und 15 kg zur Streu, zusammen 30 kg; 1 Bund Stroh wiegt 6 kg = 0,1 cbm und Häcksel und kosten je 100 kg 5,00 Ji; für 1 Jahr

-4-> IO

0,7

= 2-0, -5.......................

4.    Pferdabnutzungskosten. Ankaufspreis für 1 Pferd 1100,00 Ji; Dauer

10 Jahre; Kosten für 1 Jahr................

5.    Zinsen für 1 Pferd und Jahr 5 v. H. von 1100,00 Ji.......

6.    Pferdegeschirr. Ankaufspreis für 1 Pferd = 100,00 Ji; Dauer 4 Jahre;

Kosten für 1 Jahr.....................

7.    Zinsen für Pferdegeschirr für 1 Pferd = 5 v.H., Unterhaltung = 20 v.H.,

zusammen = 25 v. H. des Ankaufspreises; für 1 Jahr.....

8.    Hufbeschlag für 1 Pferd und Jahr ...............

9.    Miete für Pferdestall für 1 Pferd und Jahr...........

10. Gerätschaften, Kurkosten für 1 Pferd und Jahr..........

78,00 „

110,00 „

55,00 „

25,00 „

25,00 „ 35,00 „ 50,00 „ 47,00

zusammen für 1 Pferd und Jahr 1327,20 Ji

4 74

1 T tt

90,00 „

22.50    „ 32,00 „ 40,00 „

33.50    „

Nach Abzug von 52 Sonntagen, 18 Festtagen und 15 Krankheitstagen bleiben 280 Arbeitstage für 1 Jahr übrig. Es kostet somit jedes Pferd an einem Arbeitstage..................

11.    Wagenabnutzungskosten. Ein Lastwagen zur Verfrachtung von Bau

stoffen kostet 450,00 Ji und hat eine Dauer von 5 Jahren. Abnutzung in einem Jahre......................

12.    Zinsen vom Anschaffungskapital 5 v. H. für 1 Jahr........

13.    Wagenschmiere etwa 100 kg für 1 Jahr.............

14.    Ausbesserungskosten des Wagens für 1 Jahr...........

15.    Miete für Wagenschuppen und zur Abrundung für 1 Jahr.....

zusammen für 1 Jahr 218,00 M.

Bei 280 Arbeitstagen betragen die Kosten für 1 Tag

0,78 „

16. Der Fuhrmann bekommt für 1 Woche 20,00—28,00 Ji Lohn; für

1 Jahr.....................

Bei 280 Arbeitstagen für 1 Jahr kostet der Arbeitstag

1040,00—1456,00 „

3,70—    5,20 „

Für jede auswärtige Nacht (bei Fuhren, die länger als einen Tag dauern) erhält der Fuhrmann an Zehrungskosten und Stallgeld 1,75 Ji Zulage.

Original-Sfrebel-Kefiel

für

Zentralheizungen und Warmwasserversorgung

Unübertroffen in Dauerhaftigkeit «.

und heiffungsfahigkeit!

Attestierte, eingehende Probeheizungen haben ergeben, dah die Original-Ztrebelkeilel auch von den als verbessert angepriesenen neueren Erzeugnissen keineswegs übertreffen werden, :: sondern diesen vielmehr überlegen sind

Wasser

Frühjahr 1909 Über55000 Kehel in behem Betrieb

Dampf

Die bekannten Vorzüge:

Zuverlässiger Dauerbrand, größte Sparsamkeit in» Betrieb Einfachheit in der Bedienung und erprobte Baffbarkeif

find durch eine neuerdings eingerichtete, unübertroffen leichte Reinigung vermehrt worden, bei der aller abgefegte Schmutz in den Sockel fällt und weder das Personal belästigt noch den Beizraum verunreinigt. (Reinigungsklappen oben, nicht vorn!) Obenttehende Bilder zeigen den Sfrebelkeifel in dieser neuen Ausführung.

Zur

Folgende reich illustrierte Druckschriften werden auf Wunsch poftfrei zugesandt:

352: Beheizung des Wohnhauses Rearflfuna 1    357: Beheizung der Kirchen

a '    370: Zur Frage der Keffelwahl

Zur

Beachtung!

Sfrebelwerk ülannheim

Berlin • Dresden • Hamburg • Düsseldorf • Wien • Paris ♦ London • Mailand • Zürich • Lodz •

Siebeis Asphalt-Blei-Isolierung

KMM    D. R. W. Z. Nr. 50845

Seit 1888 im In- und Auslande bewährt als dauernd zuver-lässiges Dichtungsmittel gegen Feuchtigkeit und Druck-SS7B wasser, z. B. zur wasserdichten Abdeckung von Grundmauern, Kellersohlen, Kellergewölben, Brücken, Viadukten, Tunnels, Terrassen und Dächern, besonders zur Herstellung von Dach-gärten, ferner zur wasserdichten Auskleidung von Teichen, Kanälen, Bassins, feuchten Kellern, Bahnsteig-Unterführungen und sonstigen im Grundwasser stehenden Bauwerksteilen - Muster und Prospekte kostenfrei--

Modernes

Grundriß- u. Fassadenalbum

::

Höchste Auszeichnungen:

Bronzene Medaille Düsseldorf 1880; Gold. Medaille Düsseldorf 1902; Staats-Medaille Düssei- •    _ _    „ _    . ,    _ .....

dorf 1902; Goldene Medaille Düsseldorf 1904 • C. Eisen Warenfabrik u. Schmiedewerkstatten,

Bedachungsartikel aller Art

Baubeschläge und Eisenwaren, Siebeis Schutzflügelfenster, guß- und schmiedeeiserne Fabrik- und Dach-Düsseldorf-Rath 5 fenster aller Art, Bau- und Kunstschmiedearbeiten usw.

Bauartikelfnbrtk fl. Mel Düsseldorf-Rath und heiz

Gegründet 1865

Depeschen:

Siebei

A.    Asphaltproduktenfabrik und Teerdestillation, Ausführung wasserdichter Bauarbeiten

Siebeis Blei - Isolierung mit Asphaltschutzschichten, Asphaltdachpappen, A. Siebeis Prima Stabil-Teer, Gasteer und Teere aller Art, Holzzement, Asphalt usw.

B.    Holzbearbeitungsfabrik und Treppenbauanstalt, Import schwedischer Zimmertüren

Transportable Holzhäuser, Haustüren, Fenster, Treppen, Import schwedischer Türen, moderne Zimmertüren usw.

Eine Sammlung von 100 Blatt hervorragender Verkehrsbauten, eingebauter Wohnhäuser und Villen in Grundrissen und Fassaden

Hochfein ausgeführt in eleganter Mappe

Preis nur M. 3.30 franko Nachnahme

OSKAR FORKEL, Buchhandlung

LEIPZIG ♦ SALOMONSTRASSE 10

Für einen Arbeitstag betragen somit die Kosten im Durchschnitt:

1    spännigen Fuhrwerks einschl. 10 v. H.

10,14—11,64 oder rund 10,00—12,00 JL

Verdienst.............

2    spännigen Fuhrwerks einschl. 10 v. H.

15,35—16,85 oder rund 15,00—17,00 „

Verdienst..............

b) Die Zugleistung

der Pferde ist abhängig von der Geschwindigkeit derselben, welche im Durchschnitt zu 60 m für 1 Minute bei lOstündiger Arbeit angenommen werden kann. Der tägliche Weg während 10 Stunden ist jedoch nur zu 30 km anzunehmen, weil während dieser Zeit den Pferden P/a Stunden Ruhe gegönnt werden mutz. Bei verminderter Geschwindigkeit sind dieselben jedoch imstande, das Zwei-, ja Dreifache derjenigen Leistung zu vollbringen, welche bei der oben angegebenen Geschwindigkeit die gewöhnliche ist, wenn die Leistung nur kurze Zeit andauert. Bei der Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 m für 1 Minute ist die Zugkraft eines Pferdes auf der Wagerechten = 90 kg.

Die Nutzladung der Pferde nimmt bei der wachsenden Kopfzahl der Bespannung des Frachtfuhrwerks (unter gleichen Verhältnissen) ungefähr folgendermatzen ab¹:

1700 kg 1500 „ 1300 „ 1100 „

1 spännig

5spännig

2200 kg 2200 „

2050 „

1900 „

Zieht man nun

für den 1=Spanner bei schwerem Fuhrwerke 700 kg, bei leichtem 500 kg

900 „ 1050 „ 1200 „

Wagengewicht (Tara) in Rechnung und nimmt folgende Eigengewichte an:

. . für 1 cbm 1900 kg . . „ 1 „ 2200 ..

. . „ 1 „ 2600 „ für 1000 Stück 3600 „ „ 1000    „    2700    „

. . für 1 cbm 1100 „

. für 1 Tonne 200 „

. . für 1 cbm 1200 „ 1000 „ 1500 „ 900 „ 1000 „

1.    Bruchsteine.................

2.    Pflastersteine................

3.    Werksteine .................

4.    Ziegel, gewöhn!................

5.    Klinker...................

6.    Kalk, ungelöscht...............

7.    Portlandzement...............

8.    Romanzement................

ii t ii

9.    Tratz, gemahlen...............

10.    Sand und Kies ...............

11.    Nadelholz..................

12.    Hartes Holz.................

so ergeben sich nach Bockelberg¹ folgende Ladefähigkeiten:

„Zeitschr. d. Arch.- u. Jng.-Vereins zu Hannover" Bd. I, S. 60 u. 190; 33b. II, S. 340.

1. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke auf den besten Steinbahnen.

Bezeichnung der Baustoffe

Matz-

Gattung

Beständige Ansteigung des Weges

wager. 1:250 1:100 1:70    1:50    1:30    1:20

1:14

Ladefähigkeit . Bruchsteine . . Pflastersteine . Werksteine . . Ziegel, gewöhn!. Klinker....

1 fpännig

I O r- to

tO 1—¹ K) h tO

kg

cbm

Stück

Kalk, ungelöscht Portlandzement Romanzement Tratz, gemahlen Sand und 51te$

tO t—¹ tO i“¹ to

cbm

Tonnen

cbm

Nadelholz Hartes Holz

s-:-5-s-ss&I-ä g gc-s 111 is-2-s-s-s-s i 1

4450

9100

3100

6400

2450

5100

1900

4000

2,3

4,8

2,0

4,1

1,7

3,5

1240

2530

1650

3370

4,0

8,3

22

46

9,1

3,0

6,1

5,0

10,1

4,5

9,1

1,6

1,3

1,0

3,4

2,7

2,1

1,4

2,9

1,2

2,5

SSI!

1780

1150

2370

00 GO

16

32

2,6

5,3

3.1

6,4

2,1

4,3

3,4

7,1

3,1

6,4

1,1

2,3

0,9

2,0

680

1420

910

1900

2,2

4,6

12

26

ÜT Üt O

5,1

1,6

3,4

2,7

5,7

2,5

5,1

0,9

1,8

0,7

1,5

530

1110

700

1480

10

20

1,6

3,3

1,9

4,0

1,3

2,7

2,1

3,3

1,9

4,0

SB® Spprprp 1S

atoooooooff^HOtwffioo

200

600

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,2

170

80

220

pp

I—¹ Ol IO

0,2

0,5

0,2

0,6

0,1

0,4

0,2

0,7

0,2

0,6

2. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke auf guten Steinbahnen.

Bezeichnung der Baustoffe

Mast-

Gattung

Beständige Ansteigung des Weges

mager. 1:250 1:100    1:70    1:50    1:30    1:20    1:14

Ladefähigkeit . Bruchsteine . . Pflastersteine . Werksteine . . Ziegel, gewöhn!. Klinker . . .

1 fpännig

kg

3800

3000

cbm

7800

6200

1,6

3,3

10 >0 o

1,4

2,8

1,2

Stück

1060

2170

1410

2,4

830

1720

Kalk, ungelöscht Portlandzement Romanzement Tratz, gemahlen Sand und Rks

04 I—1 04 i—I 04

cbm

Tonnen

cbm

2890

1110

2300

-IOC

19

39

3,2

6,5

3,8

7,8

2,5

OiK)

15

31

2,5

5,2

3,0

6,2

2,0

Nadelholz . . Hartes Holz .

5,2

4,3

tO H—■ to

8,7

3,8

7,8

HMOO Ol

,(-tOOK«r.(.ßUH JO _ r P £ W i M.HPPH»r ä g -IWtOOtHOi<ICOCOCO^HWOOOOO(X30K)OOUOOO

1850

3900

1450

3100

,HPrpw,H

510

400

1080

690

860

540

1450

1150

CD Ol -4

1,3

2,8

900

2000

0,5

1,1

0,4

0,9

0,4

0,8

250

560

330

740

20

16

10

r—tfOi—1 CO 1—1 04 04 ^ i—T cP

1,2

0,8

CO IO

1,7

0,9

3,1

1,0

2,1

Ol ^ 05

3,1

2,0

0,6

1,3

1,0

2,2

0,9

2,0

--P.rPPP.rPPP J- © £5“ £000000 5 K

Hüil^Ol<JWH£fi©^C5tOO^OOOO^K)Üit^QI^OO pp 5ro£ #.000000 g £

OihOOOOKJhWhWhOO

PPPPPPPPPP

3. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke auf schlechten Steinbahnen.

Bezeichnung der Baustoffe

Matz-

Gattung

Beständige Ansteigung des Weges

mager. 1:250 1:100    1:70    1:50    1:30    1:20    1:14

Ladefähigkeit . Bruchsteine . . Pflastersteine . Werksteine . . Ziegel, gewöhn!. Klinker. . . .

1 spännig

kg

cbm

Stück

1550

3300

0,8

1,7

0,7

05 02 Ol

430

920

580

Kalk, ungelöscht Portlandzement Romanzement Tratz, gemahlen Sand und Kies

cbm

Tonnen

cbm

1220

-H O 00

17

-t®.- oo§£ oo-T o_r o wo D §

OOOOhOKo®Üi<IOO

1050

2300

0,6

1,2

0,5

1,0

0,4

0,9

290

640

390

820

-a 02 to

1,0

2,1

12

Nadelholz Hartes Holz

CM h (M h (M

i—T c<f r—T co“ 1—7 of i—7 co r-7 co~

QO co

1,1

2,3

0,7

1,5

1,2

2,5

1,1

2,3

.».oK>rr.oRorp_ ogopooHO|g O©K)OW®O©viQ0C0f<IG0OOOO00W©^OütOO

210

130

60

1,7

1,1

1,9

1,7

4. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke auf festen, ebenen und trockenen Erdwegen.

Bezeichnung der Baustoffe

Mah-

Gattung

Beständige Ansteigung des Weges

mager. 1:250 1:100 1:70    1:50    1:30    1:20    1:14

Ladefähigkeit . Bruchsteine . . Pflastersteine . Werksteine . . Ziegel, gewöhnl. Klinker....

1 spännrg

kg

cbm

Stück

Kalk, ungelöscht Portlandzement Romanzement Tratz, gemahlen Sand und Kies

to I— to to I—¹ to

cbm

Tonnen

cbm

o © 0-0^10^^02^0 OOO O^CM^

Nadelholz Hartes Holz

CM ^ CM

o O    02^50^ 00^0 O O O 02^00^10 H 00^00^O^r-i © ^ H CO O H

°2söil*IH^^OON*M^OH HOhh(MOhh(M f—7cf

100

400

100

210

180

150

470

420

280    240

630

0,7

1,5

0,6

1,4

0,8

1,7

0,5

1,1

0,8

1,7

0,8

1,7

560    480

360    220

200 . 110

300

0,6

0,5

0,3

1,4

1,2

0,7

0,5

0,5

0,3

1,2

0,7

1,5

0,4

1,0

0,7

1,5

0,7

1,5

1,1

0,6

1,3

0,4

0,9

0,6

1,4

0,6

1,3 !

0,7

0,3

0,8

0,2

0,5

0,3

0,9

0,3

0,8

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

30

110

40

150

0,1

0,4

0,1

0,3

0,1

0,4

0,1

0,3

0,1

0,4

0,1

0,4

30

40

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke auf schlechten Erdwegen.

Wagengewichte:

für den 2-Spänner = 1200 kg; für den 3-Spänner = 1400 kg; für den 4-Spänner = 1600 kg.

Bezeichnung der Baustoffe

Matz

gattung!

Beständige Ansteigung des Weges

wager. 1:250 1:100 1:70    1:50    1:30    1:20    1:14

Ladefähigkeit

2spännig

kg

Bruchsteine

cbm

Pflastersteine . .

Werksteine

Ziegel, gewöhn!.

^OOfcO^OOtOtf^OOfcOtfi.

Stück

Klinker

Kalk, ungelöscht .

Portlandzement.

Romanzement .

rf^OOtO^OOtOi^OOtO^OOfcO

cbm

“ppppppppp 888

OOOOOOvJütbO<IOtW(X)05WOOO

500

1050

1350

0,3

0,6

0,7

0,2

0,5

0,6

0,2

0,4

0,5

140

290

380

190

390

Tonnen

cbm

Tratz, gemahlen.

Sand und Kies .

Nadelholz

Hartes Holz

^ooto^ooto^ooto^ooto

CO 00 ^0_CO_05^iq_00^ <0_ CO CO 05 IO

o r—i r-i    o i—r i—r cT i—r r—r er er i—t o⁻ 1—7 f—7 osr ^-7

500

0,5

1,0

1,3

1,1

0,5

1,1

1,4

0,3

0,7

0,9

0,6

1,2

1,5

0,5

1,1

1,4

OOl—lOOr—lOOOOr-lr—lOOrH

888 o-o-ö-S-cTö-ö-ö-ö-S 28288 «-SA«! «¹⁰ S-S-S'S'rfS-S-S'x-rfS—

CCl>0000000000 (MfMHCMM⁰⁰⁰    OOOOOr-HOOOOOi—lOOi—i

200

600

800

0,1

0,3

0,4

0,1

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

170

220

80

220

300

0,2

0,6

0,7

0,2

0,5

0,7

0,2

0,6

0,8

0,1

0,4

0,5

0,2

0,7

0,9

0,2

0,6

0,8

I    t§ 5 ^ 5 £ oo>P>P I >P>P I >P>P I §oo

¹ ©OiHOOOOOOtOK) ¹ 00 bO ¹ ^ OO ¹ ooo

ppppppppppppppp

*5 0lH<IC5H rfiPoo 1—I V| 'üt 7—- "ox 7^ 7-¹ OO 00

200

350

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

60

100

6. Ladefähigkeit der leichten Fuhrwerke auf schlechten Erdwegeu.

Wagengewicht: für 2-Spänner = 900 kg; für 3-Spänner = 1050 kg; für 4-Spänner = 1200 kg.

Bezeichnung der Baustoffe

Matz-

Gattung

Beständige Ansteigung des Weges

wager. 1:250 1:100    1:70    1:50    1:30    1:20    1:14

Ladefähigkeit

cS*

kg

900

1550

Bruchsteine

cbm

1900

Pflastersteine

PPPrPP

OOOOIOI>©

pppppp EiEo

QOOJ^COvl^OOO

700

1250

1550

0,4

0,6

0,8

0,3

0,6

0,7

400

860

1050

0,2

0,4

0,5

0,2

0,4

0,5

OOOhm^hWM cT cT cT cT cT cT

260

350

0,1

0,2

0,1

0,2

Bezeichnung der Baustoffe

Matz-

gattung

Beständige Ansteigung des Weges

wager. 1:250 1:100    1:70    1:50    1:30    1:20    1:14

Werksteine

2spännig

cbm

Ziegel, gewöhn!.

Stück

Klinker

Kalk, ungelöscht.

cbm

Portlandzement.

Romanzement .

Trotz, gemahlen.

CO ^ CO ^ Ol CO tH

Tonnen

cbm

tHOQOOOOOOOOOt^c-

co co co 00 o rr

OOO(M^i0C010NOhh

Sand und Kies.

Nadelholz

Hartes Holz

^ CO IO CO fcö CO 10

1 1—1    1^—i o

To"ciToV-‘ ViTdTr"o"o*To"ci"co"o"co"qg o

rrPPrPrPPrrPrrP r.HP §8066 »ppp

00^00 005®tö®0l00^ 00 0uö^®<l^»05<l000000<10tw

rrPr.HP.HPP,H.HP.H,HP rrP §5 fe § £ “ oPPP

QW^vi^QOOOOOiCSW^WOOlOOOl^^HffiOOOOOOOOiW

0,2

0,4

0,5

170

310

390

220

410

520

0,5

1,0

1,3

00 Ol

OOl—lOrHrHOOOOr-ir-fOi—li—1

r.HPP.HPPPPr.HP.HPP rPP    Jppp

tOOOiOJHffiiGOQWtOOüiOQO^CiÜtCOi—‘OOiOOOOOOÜiiMO

r-PP-r ooooo wpoooo    HOO«g « £ g gSppp

HCO(^W0^<IC5WHO^CO^WÜU^K)Oa)^OOOOOO^WK)

ppppppppppppppp ppp g 8 oo 8 5 oPPP

-a®K)l»0>K)Ou^H<lo>K)OOiKiitWHOlOiK)OOOOOOUKlH

0,1

0,1

70

100

90

130

, (M CO , cq Ct , 05 CO | CO ^ | 05 05 |

I cTcT I I cTdi cT cT I cTcT I cT cT

CO ^

cTcT

c) Förderkosten bei geringen Entfernungen bis zu 2,5 km.

Bei kleinen Beförderungsweiten müssen die die Fahrten wesentlich verteuernden Aufenthalte nach Möglichkeit verringert werden. Man wird daher bei Bewegung größerer Massen, die mindestens mehrere Tage in Anspruch nehmen, die Pferde weder während des Beladens des Wagens noch während des Entladens derselben ruhen lassen. Bei Einstellung von 3 Wagen für jedes Gespann, von denen stets der eine an der Beladestelle, der zweite an der Abladestelle und der dritte sich auf der Fahrt befindet, ist die Ausnutzung der Pferde eine vollkommene.

Für das Umspannen an der Belade- und Abladestelle werden zusammen 15 Minuten Zeit gebraucht, welche bei 60 m Geschwindigkeit für 1 Minute einem verlorenen Nutzwege von 15 - 60 = 900 m entsprechen.

Wenn bei Einstellung von 3 Wagen die Kosten (+ 10 v. H. Verdienst)

tt    1    ft

ff    t    ff

betragen (das 3- und 4spännige Fuhrwerk erfordert 2 Fuhrleute, so sind für 1 Ladung die Beförderungskosten bei x m Entfernung (x liegt Zwischen den Grenzen 0 und 2500 m):

Zu diesen Kosten, die durch den eigentlichen Fuhrlohn hervorgerufen werden, toinmen noch die Tagelohnskosten für 2—3 Auflader und 1—2 Ablader hinzu.

d) Förderkosten bei großen Entfernungen über 2,5 km.

Bei großen Entfernungen ist es rätlich, die durch das Auf- und Abladen der Gegenstände verursachten Aufenthalte zum Ausruhen der Pferde zu benutzen, daher für 1 Gespann nur 1 Wagen in Benutzung zu nehmen.

gelangen soll, zu

— 14 400 m oder rund 14,5 km.

Wo es sich nicht nur um die Bewältigung großer Massen, sondern auch um einzelne Fuhren handelt, da ist die Berechnung und Bezahlung der letzteren nach der angewendeten Stundenzahl am richtigsten.

1. für den 1=Spanner =

10 (x + 450)

2. für den 2-Spänner =

15 000

15 (x + 450)

== 0,00066 (x + 450) M.

3. für den 3-Spänner =

4. für den 4-Spänner =

15 000

25 (x + 450) 15 000

30 (x + 450)

= 0,00100 (x + 450) M.

- 0,00166 (x + 450) Jil.

15 000

= 0,00200 (x + 450) M.

Beför

derungs-

Weite

Förderkosten für 1 Ladung (ausschl. Auf- und Abladekosten) des

1-

2-

Spanners Spanners

3-

Spänners Spanners

4-

Beför

derungs

Weite

Förderkosten für 1 Ladung (ausschl. Auf- und Abladekosten) des

1-

2-

3-

4-

Spänners Spanners Spanners Spanners

JL

JL

JL

JL

JL

.JL

JL

JL

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

sM sM P P P p p p p p p

to to H b 'cfi 'cc OO O) Q OT rfi. C0h0505CDh^<ic0WüiC0O

r “ t-¹ r r ~ r r ~ p p P p

00‘40lCn4>Wb5i-‘C)©00'4ü'

0,84

1,03

1400

1,35

1,00 1,21

1500

1,42

1,15

1,39

1600

1,50

1,30    1,58

1700

1,57

1,46

1,77

1800

1,64

1,61

1,76

1,96

2,15

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

1,72

1,79

1,86

1,94

2,01

2,08

2,15

2,51

3,61

4,39

5,52

Die Aufenthalte beim Auf- und Abladen beanspruchen je nach der Art der Stoffe, die verfrachtet werden sollen, und nach der Ladefähigkeit der Fuhrwerke verschieden große Zeiträume. Die Einführung eines Mittelwertes scheint daher nicht am Platze zu sein. Weit genauer führt die Annahme zum Ziele, daß die Pferde sich bei einer Geschwindigkeit von 60 m in 1 Minute 8 Stunden auf dem Marsche befinden und somit bei 10 Stunden Arbeitszeit 2 Stunden der Ruhe pflegen. Alsdann ergibt sich als größte Förderweite, welche ein Zugtier bewältigen kann, wenn es abends in seinen Stall zurück-8-60-60

In der folgenden Tafel ist die Förderstunde

des 1-Spänners zu n/₈ rund 1,40 M.

16/ o 00

tt / 8 f> ^;vv w

„ 2-

des 3-Spänners zu ²³/s rund 2,90 M.

..    ²⁸/s    ..    3,50 „

,, 4-    „

angenommen.

Beför

derungs

Weite

Anzahl der aufgewendeten Stunden

Förderkosten für 1 Ladung (ausschl. Auf- und Abladekosten) des

1-

Spän-

ners

2-

3-

JL

Spän-

ners

M.

| Spän-i ners

Ji

4-

Spän-

ners

Beför

derungs

Weite

JL

Anzahl der aufgewendeten Stunden

Förderkosten für 1 Ladung ausschl. Auf- und Abladekosten) des

1-

2-

Span

ners

Span

ners

3-

M,

JL

Span

ners

M,

4-

Spän-

ners

M,

2,5

1,39

1,95

2,78    4,03

4,87

9,0

5,00

3,0

1,67

2,34

3,34

4,84

5,85

9,5

5,28

3,5

1,94

2,72

3,88

5,63

6,79

10,0

5,56

4,0

2,22

3,11

4,44

6,44

7,77

10,5

5,84

4/5

2,50

3,50

5,00

7,25

8,75

11,0

6,11

5,0

2,77

3,88

5,5

3,05

6,0

4,27

5,54

6,10

8,03

8,85

9,70

6,5

3,33

4,66

6,66

9,66

3,61

5,05

7,21

7,0

3,89

5,45

7,78

7,5

8,0

4,17

4,44

5,84

8,5

4,72

6,22

6,61

8,34

8,88

9,44

10,47

11,28

12,09

12,88

13,69

10,68

11,66

12,64

13,62

14,60

15,54

16,52

11,5

12,0

6,39

6,67

12,5

6,95

13,0

13,5

14,0

14,5

7,22'

7,50

7,78

8,00

17,50

18,48

19,46

20,24

21,39

22,37

23,35

24,33

25,27

26,25

27,23

28,00

Zu diesen Kosten müssen noch die Kosten für das Auf- und Abladen hinzugerechnet werden (siehe e nachstehend).

Bei längeren Wegen must bei der Berechnung der Kosten Rücksicht auf die durch das übernachten verursachten höheren Fuhrwerkstagekosten genommen werden.

e) Kosten des Auf- und Abladens der Baustoffe.

Zur Bestimmung der Kosten, welche das Be- und Entladen der Pferdefuhrwerke verursachen, ist hier die irrt grosten Durchschnitt zutreffende Annahme gemacht worden, dast zum

Aufladen von 100 kg == 6 Tagelöhnerminuten,

Abladen „    100 „ = 2

benötigt werden. Der Tagelohnsatz bei 10 Arbeitsstunden zu 3,00 M. in Rechnung gebracht, kostet die Tagelöhnerminute = 0,005 1 und somit das

0,03 M. 0,01 „

. 0,57 M. . 0,20 „

. 0,66 „

. 1,08 „

. 1,08 „ 0,33 „

. 0,12 „

Aufladen von 100 kg .

Kalk, ungelöscht: Aufladen kostet je 1 cbm . . . .

Abladen „    „ 1 „ . . . .

2. Kosten der Frachten auf preußischen und unter preußischer Verwaltung

stehenden Eisenbahnen.

(Aus der Eisenbahnverkehrsordnung, gültig von 1909, und dem Deutschen Eisenbahngütertarif, Teil I, Abt. A u. B vom 1. April 1906.)

A. Grundsätze für die Frachtberechnung.

Die Fracht wird nach Kilogramm berechnet. Sendungen unter 20 kg werden für 20 kg, darüber hinaus wird von 10 zu 10 kg gerechnet. Die Fracht wird auf volle 0,10 M. abgerundet, Beträge unter 5 Pf. werden gar nicht, Beträge von 5 Pf. ab aber für 0,10 M. gerechnet.

1. Eilgut.

Für die in der

Alle nicht irrt Spezialtarife für bestimmte Eilgüter („Güterklassifikation") aufgeführten Artikel werden bei Aufgabe als Eilstückgut zu den irrt Tarif vorgesehenen Eilgutsätzen, bei Aufgabe als Eilgut in Wagenladungen zu den Sätzen der Allgemeinen Wagenladungsklasse (B bzw. A¹, vgl. b) für das Doppelte des der Frachtberechnung nach den Vorschriften für diese Klasse zugrunde zu legenden Gewichts befördert. — Mindestens werden 0,50 JL für jede Frachtbriefsendung erhoben.

Güterklassifikation „Spezialtarif für bestimmte Eilgüter" aufgeführten Gegenstände wird sowohl bei Aufgabe als Stückgut wie als Wagenladung nur die Fracht nach Abschnitt B. für Frachtgut berechnet.

und zwar auch bei den

Wird Eilgut als Schnellzugsgut in denjenigen Zügen befördert, mit denen die Bestimmungsstation am schnellsten erreicht wird, so werden im „Spezialtarif für bestimmte Eilgüter" aufgeführten Gütern — erhoben: für Stückgut die Eilgutsätze für das doppelte wirkliche Gewicht, mindestens jedoch für 40 kg und mindestens 1,00 Ji. für jede Frachtbriefsendung; für Wagenladungen die Sätze der Allgemeinen Wagenladungsklasse (B bzw. A¹) für das Vierfache des der Frachtberechnung nach den Vorschriften für diese Klasse zugrunde zu legenden Gewichts (vgl. § 4 und 9 des Eisenbahngütertarifs, Teil I, Abt. B).

2. Frachtgut.

a) Stückgut. Mindestens werden 0,30 M. für jede Frachtbriefsendung erhoben. Für die in der Güterklassifikation „Spezialtarif für bestimmte Stückgüter" (vgl. f) aufgeführten Güter werden die Sähe dieses Spezialtarifs, für alle übrigen die Sätze der Allgemeinen Stückgutklasse berechnet. — Werden Güter des Spezialtarifs mit solchen der Allgemeinen Stückgutklasse in getrennter Verpackung mit einem Frachtbrief aufgegeben, so wird die Fracht nach den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse berechnet, sofern nicht bei getrennter Gewichtsangabe die Einzelberechnung sich billiger stellt. Bei der Einzelberechnung wird die Fracht für das zur Allgemeinen Stückgutklasse und für das zum Spezialtarif gehörige Gut mindestens für je 10 kg berechnet und das darüber hinausgehende Gewicht steigend je auf volle 10 kg abgerundet.

b) Wagenladungen. Die Güter werden eingeteilt in vier Hauptklassen:

1.    Güter der Allgemeinen Wagenladungsklasse (Klasse B) mit der Nebenklasse Ab

mit der Nebenklasse A .

III mit der Nebenklasse Spezialtarif II.

2.    Güter des Spezialtarifs Ij

3.

IIJ

4.

Die Güter der Spezialtarife sind aus der Güterklassifikation „Spezialtarife für Wagenladungsgüter" zu ersehen (vgl. g).

Der Frachtberechnung nach den Sätzen der Hauptklassen wird ein Gewicht von mindestens 10 000 kg für jeden verwendeten Wagen, der Frachtberechnung nach den Sätzen der Nebenklassen ein Gewicht von mindestens 5000 kg für jeden verwendeten Wagen zugrunde gelegt, auch wenn das wirkliche Gewicht weniger als 10 000 kg bzw. 5000 kg beträgt. — Für Sendungen von weniger als 10 000 kg, aber mehr als 5000 kg wird die Fracht für das wirkliche Gewicht nach der Nebenklasse oder für 10 000 kg nach der Hauptklasse für jeden verwendeten Wagen berechnet, je nachdem die eine oder die andere Berechnung eine billigere Fracht ergibt.

c) Gebrauchte Verpackungen (Emballagen). Für folgende gebrauchte Verpackungen wird bei der Aufgabe als Stückgut, nicht als Eilgut, die Fracht nach den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse für das halbe wirkliche Gewicht, mindestens für 20 kg berechnet, sofern sich nicht bei den dem Spezialtarif für bestimmte Stückgüter angehörigen Verpackungen für das volle Gewicht nach den Sätzen dieses Spezialtarifs eine billigere Fracht ergibt:

Fässer unter 8 hl Gehalt, Kübel, Zuber und Bottiche unter 4 hl Gehalt, metallene Fässer und Kübel, Metallzylinder zur Beförderung von Ol, Firnissen usw., Blechkannen, Blechdosen, Blechbüchsen, Glas- und Tonballons in Körben oder Kübeln, Flaschen aller Art, Kisten, auch metallene oder mit Blecheinsätzen, Lattenkisten und Säcke.

Können die vorstehend genannten Verpackungen in gedeckt gebaute Wagen durch die Wagentüren nicht verladen werden, so wird die Fracht für das volle Gewicht nach dem Satze der Allgemeinen Stückgüterklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter berechnet.

Bei gebrauchten leeren, nicht in Körbe oder Kübel eingesetzten Glas- und Tonballons und gebrauchten leeren Stück- oder Fuderfässern von mindestens 8 hl Gehalt wird die Fracht nach den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse für das halbe wirkliche Gewicht, mindestens jedoch für 1000 kg für jeden verwendeten Wagen berechnet, sofern sich dieselbe bei gebrauchten leeren Glas- und Tonballons für das 1)^ fache, bei Stück-und Fuderfässern für das einfache wirkliche Gewicht nicht billiger stellt.

d) Gegenstände, welche Schutzwagen oder mehrere Wagen erfordern. Bei Gegenständen, deren Beförderung nach dem Ermessen der Eisenbahn die Einstellung von Schutzwagen erforderlich macht, wie bei Langholz, langen Eisenstangen und Leitern, wird für jeden Schutzwagen eine Gebühr von 15 Pf. für das Kilometer erhoben.

Wenn zu einer Wagenladung gehörige Gegenstände wegen ihrer Länge auf mehr als einen Wagen verladen werden müssen, so wird jeder Wagen als zu gleichen Teilen belastet angesehen und dementsprechend die Fracht berechnet.

e) Auf- und Abladen der Güter. Das Auf- und Abladen derjenigen Güter, welche als Stückgut (Eil- oder Frachtgut) aufgegeben werden, auf die Eisenbahnwagen oder von denselben geschieht auf Kosten der Eisenbahn und durch dieselbe. — Bei Gegenständen, welche einzeln mehr als 750 kg wiegen, oder welche in gedeckt gebaute Wagen durch die Seitentüren nicht verladen werden können, kann die Eisenbahn das Aufladen durch den Absender und das Abladen durch den Empfänger verlangen. Alle sonstigen Güter sind seitens der Absender und Empfänger auf- und abzuladen, sofern nicht die

Eisenbahn die Leistungen gegen die in dem Nebengebührentarife bestimmten Gebühren selbst übernimmt.

f)    Leicht zerbrechliche Gegenstände. Gipsfiguren, Steingut-, Töpfer-, Porzellan- und Glaswaren werden bei Aufgabe als Stückgut auch unverpackt angenommen, wenn die Auflieferung in Mengen von mindestens 1000 kg erfolgt oder der Absender sich im Frachtbrief zur Zahlung der Fracht für 1000 kg bereit erklärt.

Tonröhren und Steingutröhren werden unverpackt auch in Mengen unter 1000 kg bei Berechnung der Fracht nach dem wirklichen Gewicht zur Beförderung zugelassen.

g)    Gegenstände von mehr als 7 m Länge. Werden Gegenstände von mehr als 7 m Länge (ausgenommen Fahrzeuge) als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die Fracht für mindestens 1500 kg nach dem Satze der Allgemeinen Stückgutklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder bei Beförderung als Eilgut nach dem Eilgutfrachtsatze berechnet. Dieselbe Frachtberechnung findet auch statt, wenn mittels eines Frachtbriefes mit Gegenständen von mehr als 7 m Länge andere Güter zur Beförderung aufgegeben werden. Bei Einstellung von Schutzwagen wird die sonst zur Berechnung kommende Gebühr von 15 Pf. für jeden Schutzwagen und für das Kilometer nicht erhoben.

h)    Sperrige Stückgüter. AIs sperrige Stückgüter — Güter, die im Verhältnis zu ihrem Gewicht einen ungewöhnlich großen Laderaum in Anspruch nehmen — werden nur die in dem nachfolgenden Verzeichnis (unter i) aufgeführten Güter behandelt. — Bei sperrigen Stückgütern (Eil- oder Frachtgut) wird die Fracht für das 1Z4 fache des wirklichen Gewichts nach den Sätzen für Eilstückgut bzw. nach den Sätzen der Allgemeinen Stückgutklasse erhoben; als geringstes Gewicht werden 30 kg für jede Frachtbriefsendung berechnet. Bei Schnellzugsgütern werden die Eilstückgutsätze für das 3fache des wirklichen Gewichts erhoben. AIs Mindestgewicht für jede Frachtbriefsendung werden 60 kg berechnet.

i)    Verzeichnis der sperrigen Stückgüter.

1.    Bäume und Gesträuche, lebende sowie Weihnachtsbäume, unverpackt oder in nicht fester Verschnürung, ferner lebende Pflanzen und Blumen, unverpackt und unverhüllt;

2.    Bottiche, hölzerne (Hohlgefäße mit nur einem Boden und von mindestens 4 hl Gehalt); leere, nicht ineinander gesetzte;

3.    Fahrzeuge, wenn sie in gedeckt gebaute Wagen durch die Seitentüren verladen werden können;

4.    Fässer, hölzerne, neue, leere;

5.    Fässer aus Papierstoff, neue, leere; ausgenommen ineinandergesetzte;

6.    Glas- und Tonballons, neue, verpackt;

7.    Kisten, Kasten, Lattenkisten, Harasse, hölzerne, leere, neue, nicht ineinandergesetzte und nicht Zerlegte Bündel;

8.    Korb- und Korkwaren;

9.    Möbel aus gebogenem Holze, unzerlegte;

10.    Sofagestelle;

11.    Rohr (Schilfrohr), auch Schilf und-Seile aus Schilf;

12.    Stroh, auch Raps- oder Reisstroh (ausgenommen in gepreßten Ballen von mindestens 80 kg Einzelgewicht oder in Zöpfen) und Seile aus Stroh;

13.    Wolle und Wollabfälle, fabrikgewaschen.

k) Güter der Spezialtarife für Wagenladungsgüter, welche in gedeckt gebauten Wagen zu befördern sind: Bimstein, gemahlen; Braunstein, verpackt; Dachpappe (Asphalt-, Stein- und Teerpappe); Dextrin; Dolomit, gebrannt und gemahlen; Eisen und Stahl in Bunden, Fässern und Kisten; Eisen und Stahl, blank gewalzt; Eisenblech (Schwarzblech), Weißblech, Stahlblech und Bandeisen, Eisen- und Stahldraht, eiserne Ofenrohre, Eisen- und Stahlmasse, gekörnt und gepulvert (Schleif-, Polier- und Sägemittel); Erdfarben, getrocknet oder gemahlen in Säcken, Fässern, Kisten und Kasten; Fässer von Papierstoff, leere neue oder gebrauchte; Fensterglas und ungeschliffene Glastafeln; Fensterrahmen, hölzerne ohne Anstrich und Verglasung; Gips aller Art, wie im Spezialtarif III genannt; Gipsbauplatten; Gipsbausteine, sowie Eipsdielen wie irrt Spezialtarif III genannt; Graphit; Hohlglaswaren aller Art, wie irrt Spezialtarif II genannt, lose in Stroh u. dgl. verpackt; Hölzer, gebogene und Speichen; Holzleisten, gehobelte und gekehlte; Holzsägespäne (Holzsägemehl); Holzmehl; Isoliermasse, wie irrt Spezialtarif III genannt, irrt trockenen Zustande; Kalk, gebrannter; Kalkmergel, getrocknet und gemahlen oder gesiebt; Kalkstein, gemahlen; Korksleine; Korksteinplatten; Lithographiesteine; Magnesit, gemahlen, und Magnesitsteine; Marmor, gemahlen; Möbel aus gebogenem Holze; Parkettbodenteile, sowie Riemen und Stäbe, künstlich getrocknete für Fußboden; Porzellanerde, Porzellanmasse, lose oder in Säcken; Steingutmasse, lose oder irr Säcken; Steinkohle, gemahlene; Stühle und Stuhlgestelle, hölzerne, auch Binsen- und Rohrstühle; Terranova; Tonerde, schwefelsaure, präparierte; Ton, gebrannt, geröstet, auch gemahlen und präpariert; Tonwaren aller Art, wie int Spezialtarif II genannt, unverpackt oder nur lose in Stroh u. dgl. verpackt; Türen; Türrahmen, hölzerne, ohne Anstrich und Verglasung; Wasserglas, flüssiges; Zement; Zinkblech.

1) Spezialtarif für bestimmte Stückgüter. Baugerätschaften und Bauwerkzeuge, einschließlich der beim Bau verwendeten Maschinen und maschinellen Geräte, gebrauchte; Holz und Holzwaren aller Art, wie unter „Holz und Holzwaren" der Spezialtarife II und III genannt; folgende Metalle und Metallwaren:

a)    Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren aller Art, wie in den Spezialtarifen I, II und III genannt (Gas- und Wassermesser sowie Manometer fallen nicht hierunter);

b)    Antimon, Blei, Kupfer, Zink und Zinn und deren Mischungen (Legierungen), wie Messing (Rotguß, Schlaglot, Tomback), Bronze und Britanniametall, sämtlich roh oder vorgearbeitet, z. B. in Blöcken, Mulden, Platten, Rollen, Stangen oder Würfeln, ausgenommen Mischungen, bei welchen andere Metalle, als die vorstehend genannten, verwendet worden sind, wie Neusilber (Argentan, Packfong), Christofe!, Alfenid, Deltametall, Weißkupfer;

c)    ordinäre Waren aus den unter b) genannten Metallen und ihren Mischungen, auch vernickelt oder in Verbindung mit anderem Material (mit Ausschluß von edlen Metallen), wenn die Hauptbestandteile aus den angegebenen Metallen bzw. Mischungen gefertigt sind, z. B. Achslager, Akkumulatoren, Badewannen, Beschläge, Fitschen, Gehänge, Gewebe u. dgl. Gegenstände, welche bei der Bau- und Möbelschreinerei oder bei dem Wagenbau Verwendung finden, Blech, Bleiplomben, Bleischrot, Blei-, Zinn-und Messingfolie, ungefärbt und unbedruckt; Draht und Drahtseile, jedoch nicht umwickelt und übersponnen, Gewichte, Griffe, Handgriffe, Tür- und Fenstergriffe, Haken aller Art, Kräne (Hähne), Maschinenteile, Nägel, Nieten, Ösen, Riegel, Ringe, Rollen, Röhren, Schlösser, Schlüssel, Ventile, Zinkgutzwaren, ausgenommen Gegenstände der Kunstbildnerei, wie Statuen, Figuren, Gruppen.

m) Spezialtarife für Wagenladungsgüter.

«) Spezialtarif I.

Asbest, roher (Asbestfäden oder sonst verarbeiteter Asbest gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse)! Blei in Blöcken, Stangen, Mulden, Platten, Blechen und Rollen (Walzblei), Bleidraht, Bleiröhren, Bleiabfälle, Bleischrot; Bruchmetall (noch nicht zu Blöcken zusammengeschmolzene Abfälle der Bearbeitung unedler Metalle und Metallwaren), alte, zusammengeschlagene Kupfer-, Messing-, Zink- und Pellowmetall-waren (ausgenommen Eisen- und Stahlbruch, siehe: Eisen und Stahl des Spezialtarifs III); Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren aller Art, soweit sie nicht in den Spezialtarifen II und III unter „Eisen und Stahl" aufgeführt und besonders genannt sind; hierunter fallen auch Dampfkessel, Dreschdynamo-, Säe- und Drillmaschinen, Lokomobilen; Emailmasse, gekörnte; Glas: Fensterglas, Glasmasse, Elaspfannen, Rohglas und ungeschliffene Glastafeln, ferner rohe Glastafeln, auch Drahtglas (geschliffene Elastafeln für Schaufenster und Spiegelfensterscheiben gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse); Harz, auch Brauerharz und Kolophonium (ausgenommen Terpentin und die zu den Drogen gehörigen Harze); Holz in Balken, Bohlen, Blöcken, Brettern (letztere auch gehobelt, genutet, gezapft, gelocht, gekehlt und sonst bearbeitet), sowie Schwarten von solchen Arten, die nicht Gegenstand eines betriebsgemätzen Einschlags in der mitteleuropäischen Forst- und Landwirtschaft sind, z. B. Bruyore- (Pfeifen-), Buchsbaum-, Zedern-, Zitronen-, Zypressen- und Ebenholz, Granadilla-, Hickory-, Jakaranda-, Lorbeer-, Mahagoni-, Oliven-, Orangen-, Patridge- und Pockholz (Guajak), Pitschpine (Pechkiefer), Pellowpine (gelbe Kiefer), Satin-, Teak- und amerikanisches Walnutzholz; Holzwaren aller Art, auch vergoldet oder versilbert, die ganz oder überwiegend aus Hölzern der im Spezialtarif I bezeichneten Arten hergestellt sind, auch in Verbindung mit anderen Stoffen (ausgenommen edle Metalle), insofern diese Stoffe nicht wesentliche Bestandteile der betreffenden Gegenstände bilden; Parkettboden-auch furnierte oder mit eingelegten Stücken versehen, die ganz oder überwiegend aus Hölzern der im Spezialtarif I bezeichneten Arten hergestellt sind, Furniere bis zu 15 mm Dicke; ferner Möbel und Möbelbestandteile, wenn sie furniert oder mit ausgelegter Arbeit versehen sind, gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse, vgl. jedoch „Möbel aus gebogenem Holze" usw. im Spezialtarife III; Kalk, schwefelsaurer und doppeltschwefelsaurer, flüssig oder pulverförmig; Lithographiesteine; Papiere: Packpapier, farbiges Tapetenpapier aus ungebleichten Rohstoffen, Dachdeckpapier; Pappe: Packpapier, Flaschenhülsen aus Pappe, Rohdachpappe, Holzstoff (geschliffener) und Holz-zellstoff (Zellulose), trocken und in Pappenform; Pech, soweit nicht im Spezialtarif III genannt; Retorten aus Schamotte oder Ton; Rohr, spanisches (Stuhlrohr), auch

Bambus-, Pfahl-, Pfeffer-, Tonkin- und Zuckerrohr; Schwefelsäure, schweflige Säure, wasserfreie, flüssige; Tonerde, gallertartige; Zink in Platten (Rohzink), Zinkblech (Walzzink), Zinkabschnitzel, Zinkbrocken (Hartzink), zinkisches Blei; Zinnasche (auch bleihaltige), unreine Abfälle der Metallwarenfabrikation.

ß) Spezialtarif II.

Asbestzementbausteine und -platten; Asphaltfilzplatten; Asphaltfuttertröge; Asphaltkohle; Asphalt (künstlich gereinigter Asphalt, Asphaltharz und künstlich gereinigtes Erdwachs, raffiniertes Mineralwachs, Zeresin gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse); Dachfilz (Asphaltfilz), Dachpappe (Asphaltpappe, Steinpappe, Teerpappe, Rohdachpappe s. Pappe, Spezialtarif I); Eisen und Stahl, auch verzinkt, verzinnt oder verbleit, und zwar: Stab- und Form-(Fasson-)Eisen, Stab- und Form-(Fasson-)Stahl aller Art, Platten und Bleche aller Art, Röhren, Säulen und Masten aller Art, einschließlich der zu ihrer Montierung bestimmten, zugleich damit verladenen eisernen Rohrverbindungs- und Abschlußstücke (auch Fittings), Konstruktionsteile aller Art, einschließlich der zu ihrer Zusammensetzung notwendigen, zugleich damit verladenen Verbindungs-, Befestigungs- und Auflagerteile (als Konstruktionsteile im Sinne des Tarifs sind Maschinenteile nicht anzusehen; soweit Maschinenteile im Spezialtarif II nicht besonders genannt sind, fallen sie unter Spezialtarif I), Schienen, Schwellen, Weichen, Drehscheiben und andere für den Oberbau von Eisenbahnen aller Art geeignete Gegenstände; Bestandteile von Eisenbahnlokomotiven und Eisenbahnwagen, ausschließlich Dampfkessel, Maschinen, Motoren und deren Teile; Eisen- und Stahldraht, auch verkupfert, in Ringen oder Bündeln, unverpackt, auch lose mit Papier umhüllt; Form-(Fasson-)Stücke, gegossen, geschmiedet und gepreßt; von 100—2000 kg Einzelgewicht, wenn roh oder roh vorgearbeitet, unverpackt oder nur teilweise verpackt, über 2000 kg Einzelgewicht in beliebiger Bearbeitung oder Verpackung; Rieten; Roststäbe, unverpackt; Eisen- und Stahlmasse, gekörnt oder gepulvert (Schleif-, Polier- und Sägemittel); Glaserkitt; Graphit; Hohlglaswaren aller Art; Holz (ausgenommen die im Spezialtarif I bezeichneten Arten, welche nicht Gegenstand eines betriebsgemäßen Einschlags in der mitteleuropäischen Forst- und Landwirtschaft sind): Stamm- und Stangenholz (auch roh behauen, gespalten oder gerissen), sowie Schnitt- (Kloben-) und Knüppelholz (soweit nicht im Spezialtarif III genannt), Weiden, einjährige, geschälte, Dauben-(Faß-)holz, letzteres, soweit es nicht unter Holz des Spezialtarifs III fällt, Schnittholz, auch gehobelt, genutet, gezapft, gelocht, gekehlt oder sonst bearbeitet:

a) kantiges als Balken, Sparren, Latten, Leisten; b) breites als Bohlen, Planken, Borde, Dielen, Bretter; c) Riemen und Stäbe für Fußboden, Heide- und Reiserbesen, chemisch präparierte Hölzer, als Telegraphenstangen usw., soweit nicht im Spezialtarif III genannt; Holzspäne (Holzabfallspäne und Holzwolle s. Spezialtarif III); Holzkohlenbriketts, verpack, Holzwaren aller Art, auch vergoldet oder versilbert, die ganz oder überwiegend aus Hölzern der im Spezialtarif II bezeichneten Arten hergestellt sind, soweit sie nicht zu den „Holzwaren" des Spezialtarifs III gehören oder besonders genannt sind, auch in Verbindung mit anderen Stoffen (ausgenommen edle Metalle), insofern diese Stoffe nicht wesentliche Bestandteile der betreffenden Gegenstände bilden, Parkettbodenteile, auch furnierte oder mit eingelegten Stücken versehene, die ganz oder überwiegend aus Hölzer der im Spezialtarif II bezeichneten Arten hergestellt sind; Putz-

10

Schwatlo XVI.

steine; Salzsäure; Schmirgel, zermalmt, gemahlen, pulverisiert oder geschlemmt, auch gepreßt; Steine (auch Marmor), bearbeitete Steiuhauerarbeiten aller Art; Stein-gutmasse in Fässern, Kisten oder Kasten; Steinholzplatten, auch gefärbt; Tonerdehydrat, Tonerde, nicht gallertartige; Ton, roh, gebrannt oder geröstet, auch gemahlen und präpariert, in Fässern, Kisten oder Kasten; Traß, sizilianischer (Puzzolan-erde); Zement und Betonwaren, soweit nicht im Spezialtarif III genannt, unverpackt oder in Papierumhüllung oder lose in Heu, Stroh u. dgl. verladen oder in Ballen, Säcken, Harrassen, offenen Körben, Kisten oder Fässern, sowie in Lattenkisten.

y) Spezialtarif III.

Asbestwaren, alte abgenutzte und Abfälle davon; Asphaltsteine, Asphaltplatten, künstlicher Asphalt, Asphalt in Kuchen; Baugerätschaften und Bauwerkzeuge, einschließlich der beim Bau verwendeten Maschinen und maschinellen Geräte, gebrauchte; Bottiche, hölzerne (Hohlgefäße mit nur einem Boden und von mindestens 4 hl Gehalt), leere, nicht ineinandergesetzte; Braunkohlen, Braunkohlenkoks, auch pulverisiert, und Braunkohlenbriketts; Dolomit, roh, auch gebrannt, sowie gemahlen; Drainröhren; Eisen und Stahl (Rohmaterial, Bruch und Abfall), und zwar: 1. Eisen (roh) aller Art, Luppen von Schweißeisen und Schweißstahl, auch Luppenstäbe (Rohschienen), rohe Blöcke von Flußeisen und Flußstahl; unter Luppen von Eisen und Stahl ist zu verstehen: das im Wege des Frisch-(Puddel-)verfahrens aus Roheisen gewonnene, irrt Schweißofen nicht weiter verarbeitete Halbfabrikat, welches in der Form von roh gehämmerten oder gewalzten Blöcken oder grobgewalzten Stäben vorkommt; 2. Eisen und Stahl, alt, abgängig, Eisen- und Stahlbruch; 3. Eisen- und Stahlabfälle; Abfall von Eisen-und Stahldraht; Dreh-, Bohr-, Feil- und Hobelspäne u. dgl., Enden von Schienen und Schwellen, und gebrochene, zum Einschmelzen bestimmte Ausschußschienen, sowie Abfallstücke von Platten und Blechen; 4. Pumpen, alte gebrauchte, Emballagen, gebrauchte, aller Art, vgl. unter c); Erde, gewöhnliche, Kies, Grand, Sand, Mergel, Lehm, Kalkerde, Porzellanerde (Kaolin), Pfeifenerde usw.; Erdfarben (chemische Farben, insbesondere auch Ultramarin gehören zur Allgemeinen Wagenladungsklasse); Erze; Fässer aus Papierstoff, neue, ausgenommen ineinandergesetze; Fässer, hölzerne, neue leere, ausgenommen ineinandergesetzte und solche aus Eichenholz mit eisernen Reifen, welche bei einer Holzstärke von mindestens 3 cm am Kopfe gemessen bis zu 1 hl Gehalt haben (siehe Holzwaren); Gipsbauplatten und Eipsbausteine, sowie Gips-dielen; Glasballons, leere; Holz (ausgenommen die im Spezialtarif I bezeichneten Arten, welche nicht Gegenstand eines betriebsmäßigen Einschlags in der mitteleuropäischen Forst- und Landwirtschaft sind): Stamm- und Stangenholz (auch roh behauen, gespalten oder gerissen), ferner Stangenholz bis zu 10 cm Dicke, der Länge nach ein oder mehrmals durchschnitten, sofern auf einer Seite noch Rindenflächen vorhanden; alle diese Hölzer auch dann, wenn sie an einem Ende mit Chemikalien getränkt sind, sowie Scheitholz (Kloben), Knüppel-(Prügel-)holz, sämtliche bis zu 2,5 m lang, Eisenbahnschwellen, roh oder imprägniert, Schwarten, beim Schneiden der Hölzer abfallend, nicht über 6 m lang; Holzabfallspäne, beim Hobeln, Sägen usw. entstehend, auch Holzsägemehl (Holzspäne s. „Holz" des Spezialtarifs II); Holzkohlen; Holzkohlenbriketts, unverpackt; Holzwolle und Seile aus Holzwolle; Isolier masse aus Kieselgur (Infusorienerde), mit oder ohne Verbindung mit anderem Stoff; Kalk, gebrannter; Kalksand-

Hausteine, Kisten, Lattenkisten, Harrasse, hölzerne, neue, leere, nicht ineinander gesetzte und nicht zerlegt in Bündeln; Koks aller Art, Koksasche und Koksbriketts; Kork-steine, Korksteinplatten und Korksteinschalen; Kreide, rohe, auch in Stücken, gemahlen oder geschlemmt; Möbel aus gebogenem Holze, unzerlegte; Mörtelstoffe aller Art, auch Terranova; Papier, altes abgängiges, und Pappe, alte abgängige, aller Art; Pech, Braunkohlenteerpech, Holzteerpech, Petroleumpech, Steinkohlenteerpech; Platten und Fliesen aus entglasten Scherben, unpoliert (Keramoplatten und Fliesen); Retorten aus Schamotte oder Ton im Falle der Ausfuhr; Rohr (Schilfrohr), Rohrdecken (durch Draht, Bindfadenusw. verbundenes Schilfrohr), Schilf und Seile aus Schilf; Schamottemehl, Schamottemörtel; Scherben von Tonwaren aller Art und von Glas, Glasbrocken und Herd-(Taschen-)glas, letzteres auch gemahlen; Schiefer; Schlacken und Sinter; Sofagestelle; Spat; Steine (auch Marmor), sämtliche unverpackt oder auch lose in Heu, Stroh u. dgl. verladen oder mit Schutzleisten versehen oder in offenen, deckellosen Kisten oder in Lattenkisten; Steingut masse, lose oder in Säcken; Steinkohlen, Steinkohlenasche, Steinkohlenbriketts, Steinkohlenkoksasche und Steinkohlenkoksbriketts; Steinkohle, gemahlen; Steinkohlenteeröle, schwere, unvermischt, welche bei 20° 6 ein spezifisches Gewicht Dort 0,95 uni) darüber haben; Stroh, Strohdecken, Seile von Stroh; Stühleund Stuhl-gestelle; Teere; Ton; Tonwaren (auch Steingutwaren): Fliesen (unglasiert), Pflastersteine, Platten, Brunnen-, Gossen-und Spülsteine, Krippen, Rinnen, Röhren, Dunströhren, Sinkkästen, Sohlsteine (massiv und hohl gearbeitet); Torf, Torfstreu, auch gepreßt; Torfkohle; Traß, anderer als sizilianischer; Umzugsgut; Zement, Zement- und Betonwaren, folgende: Platten, Fliesen, Dielen, Dachziegel, Dübelsteine (Mauerdübel), unverpackt oder in Papierumhüllung oder lose in Heu, Stroh u. dgl. verladen; ferner Steine, Krippen, Tröge, Asch- und Müllkasten, Brunnen-, Gossen-, Spülsteine, Rinnen, Röhren und hohl gearbeitete Steine zu Durchlässen.

3. Nebengebühren.

a)    Das Nachwiegen von Stückgütern (Eil- und Frachtgut) kostet für 100 kg 5 Pf., wenn die erste Verwiegung sich als richtig herausstellt oder kein von der Eisenbahn zu vertretendes Mindergewicht ergeben hat.

b)    Die Verwiegung der einzelnen Frachtstücke von Wagenladungsgütern kostet für 100 kg 4 Pf., für Verwiegung mittels Gleiswage für den verwendeten Eisenbahnwagen oder das auf eigenen Rädern laufende Eisenbahnfahrzeug 1,00 M. Diese Gebühren kommen nur zur Erhebung, wenn der Absender die Gewichtsangabe im Frachtbrief unterlassen oder die Feststellung des Gewichts ausdrücklich beantragt oder nach erfolgter bahnseitiger Verwiegung der Güter eine nochmalige Feststellung des Gewichts verlangt hat und sich hierbei die erste Verwiegung als richtig herausstellt oder kein von der Eisenbahn zu vertretendes Mindergewicht festgestellt ist. Nachwiegung des leeren Wagens kostet für jeden Wagen 50 Pf.

c)    Zählgebühr. Die Feststellung der Stückzahl bei Wagenladungsgütern, wenn solche beantragt wird, kostet für je angefangene 20 Stück 10 Pf., mindestens für 1 Wagen 1,00 M., höchstens für 1 Wagen 3,00 M.

d)    Auf- und Abladegebühren. Für die Ausführung des Ladegeschäfts durch Arbeiter der Eisenbahn bei solchen Gütern, deren Ver- bzw. Entladung dem Absender

10*

oder Empfänger obliegt, wird erhoben: bei Stückgütern für Gegenstände, welche einzeln mehr als 750 kg wiegen, sowie bei Wagenladungsgütern: a) an Ladegebühren für 100 kg 4 Pf., b) bei Benutzung des Kranes an Krangeld neben der Gebühr zu a) für 100 kg 3 Pf.

An Krangeld wird erhoben: mindestens für eine Frachtbriefsendung 50 Pf., höchstens für den Wagen 2,00 M.

Die Heranschaffung eines Wagenkrans von einer Station zur anderen kostet 3,00 M.

o) An Lagergeld wird erhoben: wenn das Gut in bedeckten Räumen lagert, für je auch nur angefangene 24 Stunden und 100 kg 10 Pf., wenn dasselbe im Freien lagert, für je auch nur angefangene 24 Stunden und 100 kg 4 Pf.

f) Platzgeld. Die Lagerung von Holz und anderen Rohstoffen auf den Bahnhöfen im Freien kann, soweit hierzu Raum verfügbar ist, zum Zwecke der Ansammlung zu Wagenladungen oder vorübergehender Niederlegung nach der Entladung mit besonderer Genehmigung gestattet werden. Das Platzgeld beträgt für 1 qm und 10 Tage 2 Pf.

g) Wagenstandgeld. Nach Ablauf der Be- bzw. Entladefrist wird für je angefangene 24 Stunden erhoben:

2,00 JL. 3,00 „ 4,00 „

für die ersten    24 Stunden und jeden Wagen

n ii zweiten 24    „    „    „    „

„ jede weitere 24

Nach Ablauf der lagerzinsfreien Zeit bzw. der für die Be- und Entladung zugestandenen Frist wird auch für Sonn- und Feiertage Lagergeld, Wagenstandgeld bzw-Standgeld erhoben.

h) Deckenmiete beträgt für je angefangene 100 km der ganzen Beförderungsstrecke und für jeden Wagen: a) bei Verwendung von höchstens 2 Decken 1,50 JL., b) für jede weitere Decke 0,50 JL.

i) Das Signieren der Frachtstücke kostet, ohne Rücksicht auf die Stückzahl, für 1 Stück 5 Pf.

k) Für Nachnahme nach Eingang und Barvorschüsse, insofern letztere nach den besonderen Bestimmungen zugelassen sind, sowie für bare Auslagen der Eisenbahn werden erhoben:

bei Beträgen bis 100,00 JL Id. H.,

„    „    über 100,00 „ für die ersten 100,00 JL 1 v. H., für die über

schießenden Teile % v. H.

Angefangene Mark der Nachnahme werden für voll gerechnet. Mindestens werden 10 Pf. erhoben.

1) Angabe des Interesses an der Lieferung. Der Frachtzuschlag ist für unteilbare Einheiten von je 10,00 JL und 10 km zu berechnen und darf 2,5 Pf. für 1 km und für je 1000,00 JL des als Interesse angegebenen Betrags nicht übersteigen. Der geringste zur Erhebung kommende Frachtzuschlag beträgt für den ganzen Durchlauf 40 Pf. Überschießende Beträge werden auf 10 Pf. abgerundet.

B. Frachtsätze (Kilometer-Tarif).

Frachtsätze für 100 kg in Mark

Auf eine Entfernung

Stückgut

Wagenladungen

von

Eilgut

km

Allge

meine

Stück

gutklasse

Spezial-Tarif für bestimmte Stückgüter

Allgemeine

Wagenladungs

klasse

Spezial-Tarife

Ai

A2

II

III

Ausnahme-Tarife Holz des Spezial-Tarifs II

0,22

0,11

0,11

0,11

0,09

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,32

0,16

0,14

0,13

0,11

0,42

0,21

0,18

0,17

0,14

0,09

0,08

0,08

0,07

0,08

0.56

0,28

0,23

0,21

0,18

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,66

0,33

0,27

0,24

0,21

0,14

0,13

0,11

0,10

0,11

0,80

0,40

0,32

0,29

0,25

0,16

0,15

0,13

0,11

0,12

0,90

0,45

0,36

0,32

0,28 4

0,19

0,17

0,15

0,13

0,14

1,04

0,52

0,41

0,36

0,32

0,21

0,20

0,17

0,14

0,15

1,14

0,57

0,45

0,40

0,35

0,24

0,22

0,18

0,15

0,17

1,28

0,64

0,50

0,44

0,39

0,26

0,24

0,20

0,16

0,18

1,38

0,69

0,54

0,48

0,42

0,29

0,26

0,22

0,18

0,20

0,31

1,60

0,80

0,63

0,55

0,48

0,29

0,24

0,19

0,21

1,82

0,91

0,72

0,63

0,54

0,39

0,36

0,30

0,25

0,27

2,04

1,02

0,81

0,71

0,60

0,44

0,49

0,41

0,45

0,34

0,37

0,27

0,30

0,30

0,33

2,26

1,13

0,90

0,78

0,66

2,48

1,24

0,99

0,86

0,72

0,54

0,50

0,41

0,32

0,36

0,59

0,54

2,70

1,35

1,08

0,94

0,78

0,67

0,62

0,44

0,34

0,39

0,51

0,36

0,45

2,90

1,45

1,16

1,00

0,84

0,72

3,10

1,55

1,24

1,07

0,90

0,66

0,54

0,38

0,48

0,77

140

3,30

1,65

1,32

1,14

0,96

0,82

0,71

0,75

0,58

0,41

0,51

0,61

0,43

0,54

150

3,50

1,75

1,40

1,21

1,02

160

3,70

1,85

1,48

1,27

1,08

0,87

0,92

0,80

0,84

0,65

0,68

0,45

0,57

0,47

0,60

170

3,90

1,95

1,56

1,34

1,14

0,97

0,89

0,72

0,49

0,63

180

4,10

2,05

1,64

1,41

1,20

1,02

0,93

0,75

0,52

0,66

190

4,30

2,15

1,72

1,47

1,26

1,07

0,98

0,79

0,54

0,69

200

4,50

2,25

1,80

1,54

1,32

1,12

1,02

0,82

0,56

0,72

210

220

4,68

2,34

1,88

1,61

1,38

1,17

1,07

0,86

0,58

0,75

230

4,86

2,43

1,96

1,67

1,44

1,22

1,11

0,89

0,60

0,78

5,04

2,52

2,04

240

5,22

2,61

1,74

1,50

2,12

1,81

1,56

1,27

1,32

1,16

1,20

0,93

0,63

0,81

0,96

0,65

0,84

250

5,40

2,70

2,20

1,88

1,62

1,37

1,25

1,00

0,67

0,87

260

5,58

2,79

2,28

1,94

1,68

1,42

1,29

1,03

0,69

0,90

270

280

5,76

2,88

2,36

2,01

1,74

1,47

1,34

1,07

0,71

0,93

5,94

2,97

2,44

2,08

1,80

1,52

1,38

1,10

0,74

0,96

290

6,12

3,06

2,52

2,14

1,86

1,57

1,43

1,14

0,76

0,99

300

6,30

3,15

2,60

2,21

1,92

1,62

1,47

1,17

0,78

1,02

350

7,10

3,55

3,00

2,55

2,22

1,87

1,70

1,35

0,89

1,17

400

7,90

3,95

3,40

2,88

2,52

2,12

1,92

1,52

1,00

1,32

450

8,60

4,30

3,80

3,22

2,82

2,37

2,15

1,70

1,11

1,47

500

9,30

4,65

4,20

3,55

3,12

2,62

2,37

1,87

1,22

1,62

550

9,90

4,95

600

10,50    5,25 j

4,60

3,89

3,42

2,87

2,60

2,05

1,33

1,77

5,00

4,22

3,72

3,12

2,82

2,22

1,44

1,92

Frachtsätze für 100 kg in Mark

Auf eine Entfernung

Stückgut

Wagenladungen

von

Spezial-

Tarif

Eilgut

km

Allgemeine für be-Stück- stimmte gutklasse Stückgüter

Allgemeine

Wagenladungs

klasse

Spezial-Tarife

A¹

A2

II

Ausnahme-Tarife Holz des Spezial-¹¹¹ Tarifs II

liiiliilliilllii

JS j8 J8 S g £ g 5 So S 3.5 S 5! 5 £ £ 5 ES ß C C

8588885888 8 5 8 8 8 8 5 8 8 8 8 5

8 8 H 3 ^S.8 8 8 8 8 3S9S.SSSSS8S

Cf? Cf? Cf? G? G? G? G? G? G? G? r-T r-T r-T

H- J- H- o o o © ® $ S5 » I» ®    -I o o a Ol Ol

8 8 8 8 8 8 L 8 Z L L Ä 8 LK8ZKZ8LZ

^ io io io co o o t'*    oo oo ocT aT cT cf ö"¹ cT cT i—T i—T

I K 8 Z ^ 8 Z Ä A K s K Z A Ä Z S 2 3J -i § ^

^^^^IQ>QIQCOCO^OI>-I>»l>»1^.00 Cf? Cf? G? C? G? G? cT

« ® ® h « § ® h » § £ 2 g § S; 2 « §

CO CO CO rji Th rjT iqT \Q IO IT? CO* CO* G? CO I-' I-“ i> ao Cf? Cf?

^ ^ ^ ^ ,p ^ g> _p Ca JCt _CR JLR Cr ^    ^ rfx CO CO CO CO CO

3 § g o S g fe § S S g § S S g S V§ S S S §

J⁵⁵ S¹ S¹ S¹ S¹ JCl Ol ^ ^ ^ ^ Oi CO CO CO CO CO dv tv) K) dO

3 8 Ö 8 3 8 8 8 3¹8 8 S 3 8 8 ft 3 S ~S ‘ 3 SS

*§ § kr Z 8 2 S. K 9 Z 8 g 5 8.8.8 S 9 8 'S g 8

H H H H m    N (V) (>f of (jf (\f (jf co" CO“ CO"” <V? co" Cf? CO Cf?

S 8 S 8 SS. 5 SSS! SS    g)

Ol 05    (M (N O) CO CO CO CO CO CO    TjH IQ l^T*

Eiserne Lastdampfer

3. Kosten der Frachten auf Flüssen und Kanälen.

a) Frachten auf Flüssen.

Hölzerne Schiffe, vollbeladen auf der

au?d?rRückfah??mtt!/ be!aden° mstÄrRückfahrt aur oer .nuasayrr NM /₅ | Ieet| a6er b{£ Selbstkosten

durch Schlepperdienste deckend

o

lO

l>l>l>(MOOistC35NOO,HCO(NOOisl(NOOOCO'^CO'(Nri Oi'OO t-COODOCOOO';T'r—lODOOl^-C'-COCOiOiniOiO-rfi'^^ti-td-i'^'^COCOCO

^ggg^^^oooooooogoooooooooo

oooo'oooooooooooooooooooooo

der Ladefähigkeit belastet

Bergfahrt

von Dampfern geschleppt

von Pferden geschleppt

von Dampfern geschleppt

H sg

Ladefähigkeit der Dampfer 350 | 500 | 200

Ladefähigkeit der Schiffe in Tonnen

200    350    500    200    350    500 | 200

Frachtkosten für 1 Tonnen-Kilometer in Mark

o

io

ODI>CO0^oocDrH^COI>(NOOCDCOOOOCDiO(rO(MiHOODOOI> oooOioco<X)(Noa)QOt>cD0ionimo^TtiTfirti^^T^conoD HOOrjiiMHHr-<0000000000000000000

oooooooooooooooooooooooooo

V V V V V S V S V VV V V VN VV V S .V V V V v vv

oooooooooooooooooooooooooo

rHOTD-aiCDiOCD^iOOOfOaiiOtNOOOCD^CO^THOasOOOOC-Oi>a)0'^r-ic:ooi>cDcDiOimmoTt<^'^^^-^Tti(X):o(roco C5t-C0CNi—ii-iOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'O

oooooooooooooooooooooooooo

© O O CD © O O O © o" © O © © © © © CD CD © O © O © O O

(NO^MCCOOOOaiiOiOI>OCDiHOO^HOOCO^COHOOOI>0

iOO(MCOMOOiOCO(NHOOCiaiOOOOOOt’r-h-i>c-l>CO0CD 02 (Dl CO CO O l 1—i t—h i—i 1—i t—i i—i i—i <© <© O CD CD <0 ©> CD O¹ CD CD CD lO C> Olr-HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VVVVVVVVVV". vvvvvvvvvvvvvvv

00000000000,0 00000000 0 00000

iOiOC5(N0^QOrHooa)(NCMMOOiO(NOl>O^MrHOOOI><O

Ht-uDOHt>-'tOTHOOC5(DOOOOOOOOI>NI>C-l>I^COCOCD

QDOiOCOCMi—ir—Ir—ii—ii—ii—iOoooooooooooooo CNi-hOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CD © © O © CD © © O CD O O 0~ CD CD* CD CD~ © O CD © CD © O CD CD

OtMCDCOOKMQ^^CDOiOHt-TtiMOOONin^^HOOQ 00 ^ CD I> 05 CO CO (M rH CD O CD CD OO OG OO GO l - L— l>- 1- I - r- r - I - CO CM OD (M r—i 1—1 i—i i—i T—i 1—i i—i O CD CD CD o> cD o> o> o> <o <© <o <o o> <© (MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 0-0 o o o o o o

H!CCOI>OOCDhOhiCOCDCOOOOOiOCO(MOOCDOOI>I>CO

O)OOOOOfOHOC3OOI>l>CD00iOiOiOimOimOrti^^^rtl

t>-C— coNHr-ir-iOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1-H © © © ooooooooo o o o o o o o © ovo o o o ooo'ooooooooooooooooooooooo

1—ICOOr-lOlOOOmOO^r-lOOCO^(Nr-lOGOC-t^CO^n^-rfCO l(MC<100OTOa5 00t^ CDCOCOlCD>OlLOkOLOlLO'rtl^H'rtH'-+H'rtl-+lr:tl^

iOCOCOt—i^Hi—lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1-hOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

oooooooooooooooooooooooooo

Cs)CDCOC5CiCD(NcOCOHl>TjiHODOOCOiß^CO(M-iOOCiOOOO

COCSrHIXNOODOOt-'trCOCDCDiOiOOiOictimOistiCDictrti^^

^hiOCOi—ii—ii—lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

oooooooooooooooooooooooooo

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvs

oooooooooooooooooooooooooo

CD^rjimCDOC0O^00C000N^(MOC5t>CDiCD^C0(MHHO (M(NC3MC^MHOC30500 00 00 00 00l>l>Nt-l>t-l>t-t-t-

l>- l>- CO O l i—i i—i i—i i—i i—i o o o o o o o o o o o o o o o o o oooooooooooooooooooooooooo

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

oooooooooooooooooooooooooo

OCDOOC5-^OCDCOOiOHOOCDCO(NOCDI>CDiQ^^(rocO(M(M in 1— COCDiOCOiHOOCD050000000000I>I>C^D-l>l>h-l>l>t> CO CO r—i i—i i—i i—i 1—i i—i o CD 0> CD ©> CD 0> (O <© <© 0> 0> CD 0> ©> 0> CD

oooooooooooooooooooooooooo

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

oooooooooooooooooooooooooo

•^CDO(MC300islt>HC0MOl>iO^(MHOC500l>t-CDC0iOiC nooMOiocotMHHOOOonnoinoDooooooooQOQOoooo CO iO CO (Ol r—i i—i i—i i—i i—i i—i i—i i—i o CD- O O O 0> O O CD CD CD ©> 0> ©>

oooooooooooooooooooooooooo

vvvvvvvvvvvvvvvvvvsvvvvvvv.

oooooooooooooooooooooooooo

CDOOO(M'CO^CsiiOt>OiCHOOOCOHOOOt>istiO-+COlM(NH

OOCOI>OnHnOOI>NCDCDiOiOLOniO-l'rJ(^-Hrtl«fT)(rt(TH

D-D-cO(Mi—Ir—lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

oooooooooooooooooooooooooo

vvvvvsvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

OO©OOOOOOOOOOOOOOOOOOo o o o o

CQOOC<tCOiOOininOOCOODCOCOi—iCDt^COiOCOCCQCMi—lOODGDOO O 1—1 (Ml> (MOOON0CDictlOimO^^^^TtlTtH^rJlrtmcOCO

lOCOCOi—it-ht-iOOOO oooooooooooooooo

t-hOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

svvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

oooooooooooooooooooooooooo

Talfahrt

g

(M

OOOC000OOD-OOH00inc0(NO0500l>CDiQ^TH(m(N(M

COODHtXNOOOt-NCDCDiCiCOkmc^^Tti'^^^^Tti^^

■^HiOCOi—ii— 1—lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HooqoqqOO o o o o o o o o o ooCD cd © o © cd © © o o o o cd o © © © © o © o" O © © OÖ'ÖO 0.0 © ©

Pferden

o

IO

ODI>t-0(MCOCDCDI>iHCs)r-iONincO(NOCJOOl>COiOrli^cO

OOl>HiO(NO'ODOOOOI>l>l>CDCs)CDCDCDimCiCkOiOiOlOiO

t-t-coc^oooOOOOOOOOOOOOOOOOOOO T-iOOOOOOOOOOOOOOOO ooooooooo oooooooooooooö'oo"o"o"oovoooooo

OCiOOn'HOCOCDOiOHOOOCOC300DI>CDiO'^^CO(W(M(N CO OD i—i t>* CO i—I OD 00 00 l>* l>* CO CD CO CD CD iO iO lO iO lO iO iO iO lO iO ■^hincOr-Hr-ii—lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

oooooooooooooooooooooooooo

CD © CD CD CD O CD O O O O © O CD © © O O O © © CD' CD © 0~ cT

o

CM

1—iCOt-ODCsDiO(M'^OOCOCDt>-'=tiC^i—i05C»l>CDi0^^oDW!M(M (Nnncs)(MoaiQOi>i>co0CD0cDiOLOioimmctioioioioio COlO<Mt—ii—lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO© OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VVVVVVVVVVVV<VVVVVVVVVVVVN

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beförderungslänge in km

2«§8§oSo°o®8SSSo§o2o®o°8S8

HH'NlMmcO^rJiiCiQÖCOOOOOOOQCDOOHHiN

b) Frachtkosten auf Kanälen.

Durch

Schleutzen-

verzögerung

vergrößerte

Beförde

rungslänge

Hölzerne Schiffe

Eiserne Lastdampfer

von Pferden gezogen

von Dampfern geschleppt

Die Rückfahrt ist ¹/₅ Auf d. Rückfahrt werden der Ladefähigkeit des Schiffes

die Selbstkosten durch Schlepperdienste gedeckt

Ladefähigkeit der Schiffe in Tonnen

Ladefähigkeit der Schiffe in Tonnen

200

350

200

350

200

350

200

350

km

Frachtkosten für 1 Tonnen-Kilometer in Mark

10

25

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

0,1458

0,0690

0,0424

0,0306

0,0263

0,0242

0,0229

0,0221

0,0215

0,0210

0,0206

0,0204

0,0201

0,0199

0,0198

0,0196

0,0195

0,0194

0,0193

0,0192

0,0191

0,0191

0,0190

0,0190

0,0189

0,0189

0,1552

0,0718

0,0440

0,0301

0,0256

0,0232

0,0218

0,0208

0,0202

0,0197

0,0193

0,0190

0,0188

0,0185

0,0184

0,0182

0,0181

0,0179

0,0178

0,0177

0,0176

0,0176

0,0175

0,0175

0,0174

0,0174

0,1538

0,0698

0,0418

0,0281

0,0231

0,0208

0,0194

0,0185

0,0178

0,0173

0,0169

0,0166

0,0163

0,0161

0,0160

0,0158

0,0157

0,0156

0,0155

0,0154

0,0153

0,0152

0,0152

0,0151

0,0150

0,0150

0,1600

0,0722

0,0426

0,0280

0,0229

0,0204

0,0189

0,0179

0,0172

0,0167

0,0163

0,0160

0,0157

0,0155

0,0153

0,0151

0,0150

0,0149

0,0147

0,0146

0,0146

0,0145

0,0144

0,0143

0,0143

0,0142

0,2383

0,1045

0,0599

0,0376

0,0302

0,0265

0,0242

0,0227

0,0217

0,0209

0,0203

0,0198

0,0194

0,0190

0,0187

0,0185

0,0183

0,0181

0,0180

0,0178

0,0177

0,0175

0,0174

0,0173

0,0173

0,0172

0,2718

0,1178

0,0662

0,0405

0,0319

0,0277

0,0251

0,0234

0,0221

0,0212

0,0205

0,0199

0,0195

0,0191

0,0188

0,0185

0,0183

0,0180

0,0179

0,0177

0,0176

0,0174

0,0173

0,0171

0,0170

0,0169

0,2014

0,0886

0,0510

0,0332

0,0259

0,0228

0,0209

0,0197

0,0188

0,0181

0,0176

0,0172

0,0168

0,0165

0,0163

0,0161

0,0159

0,0157

0,0156

0,0155

0,0154

0,0153

0,0152

0,0151

0,0151

0,0150

0,2301

0,0999

0,0565

0,0348

0,0276

0,0240

0,0218

0,0203

0,0193

0,0185

0,0179

0,0174

0,0170

0,0168

0,0165

0,0162

0,0160

0,0158

0,0157

0,0155

0,0154

0,0153

0,0152

0,0151

0,0150

0,0149

Rohbau.

Titel I. Erdarbeiten.

Unter diesem Titel werden am richtigsten nur diejenigen Erdbewegungen innerhalb der Baustelle berechnet, welche zur Gründung der Gebäude in der üblichen Tiefe erforderlich sind. Die durch tiefere Gründung bei schlechtem Baugrund nötig werdenden Erdarbeiten sind unter A, e), An- oder Abfuhr von Boden unter A, d) (bzw. B, a) zu veranschlagen.

Leipziger Cementindustrie

ci:

Dr.Gaspary&C®    Markranst dt b.Lein lq.

Nachweisbar größte Spezialmaschinenfabrik der Branche

Cementfarbenwerk

Cementwarenfabrik

ist die anerkannt

beste Bezugsquelle

für alle

Maschinen, Formen und Farben

zur

Cementwaren- und Kunststeinfabrikation, für Betonbau-Ausführungen, 2: Sand- und Kies-Wasch- und Sortier-Anlagen, Steinbruch-Betriebe ::

- Einzelne Maschinen für Hand und Kraft, sowie komplette Einrichtungen    ■

Mischmaschinen für Mörtel und Beton Mauersteinmaschinen für Handbetrieb mit mechan. Stampfeinrichtung Mauersteinmaschinen für Kraftbetrieb Kniehebel- und Spindelpressen Hydraulische Pressen (Spezialität) Wandarmschleifmaschinen Tellerschleifmaschinen (sog, SClürSCltillBn) Drainrohrmaschinen für Rohre mit und ohne Sohle

Schablonen und Matrizen

Steinbrecher, Sortieranlagen Hohlblockmaschinen u. -Formen (neue Blockmaschine „Phönix“) Dachziegelmaschinen für alle Formate, für einen und zwei Ziegel gleichz. Pumpwerke, Akkumulatoren Sand- und Kies-Waschmaschinen Farbmühlen, Bürstensiebe Rohr- u. Stampfformen (ständig großes Lager)

Werkzeuge und Geräte

L. C. M.-Farben für alle Zwecke

Besuch unserer Fabrik erbeten

Die Lagertypen aller Maschinen jederzeit [in Betrieb zu besichtigen

Neuer Gesaml - Katalog Nr. 147 gratis

Kostenlose Ausarbeitung von einschlägigen Projekten jeder Art - Ingenieurbesuch auf Wunsch -

Büsfcber & hofsmann

begründet 1852

begründet 1852

6. m. d. y.

Ebersroalbe, Halle a. S., Teplitz i. B., Mainz, Kegenstauf i./B. Strasburg i. C., Breslau, Königsberg i. P., Eerlin=Cbarlottenburg

Asphalt* und Dachpappen=Fabrik

empfehlen

Rspbattfllzplatten für öetrölbeabbeckungen und Funbamcntisolicrungen

<s-

sWH

F" v:

- v<

ii'il

wwwvi

f]

's

HÜ

II

DT Tg

DU»

ii 1

g§g

■WsB

...

LUK-

Ws?

Berliner Stadtbahn. In den Jahren 1877—1881 ca. 100 000 qm Gewölbeflächen mit Asphaltplatten abgedeckt

Isolierungen gegen örunbroasser. Dacheindeckungen mit Dachpappen und holzzement doppelt- und mehrlagige Pappdächer mit eingepreßter Kiesschicht

-D

Bis

v'^f

-Al

HÜmmr

|H

. —Pfund -. __

___s/ÄSsei..

fc-:

Personentunnel auf Bahnhof Karlsruhe verbesserte Kiessdjufjleiften für fjolzzementbächer:

Keine Tötung erforderlich, jeder Teil frei beweglich •

enfroäsfcrungssRtnncn für fjolzzementbäd)cr

Qolzzement — Dachlack — Pflasterfugenkitt — Tonrohrkitt *- Karbolineum — IDanbasphalt usw.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

a) Arbeitsdauer.

Die durchschnittliche Arbeitsleistung eines Erdarbeiters während eines Jahres war nach langjährigen Beobachtungen beim Eisenbahnbau unter Berücksichtigung der durch die Sonn- und Festtage, sowie durch ungünstiges Wetter verloren gehenden Arbeitsstunden folgende:

Monate

Arbeits- Arbeitszeiten für den Tag tage von bis Stun-im morgens abends den-Monat Uhr Uhr Anzahl

Frühstücks-, Mittags- und Vesper-Pausen in Stunden

Wirkliche Arbeitsstunden für den

Wirkliche Arbeitstage bezogen auf 10 Stunden tägl. Tag Monat Arbeitszeit

Januar . Februar . März . . April . . »tat . . . Juni . . Juli . . . August. . September Oktober . November Dezember

15

17

20

22

22

22

22

22

20

18

15

15

oooo«qqiOTOTOioici-<i^<ioo

8,0

9,5

10,5

12,0

13,0

14,0

14,0

14,0

13,0

11,0

9,0

8.0

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,5

1,0

10,5

15,5

18,0

23,0

24,0

26,5

26,5

26,5

23,0

17,0

11,0

10,5

Summa .

Nach den für Berlin und die Vororte vereinbarten Arbeitsbedingungen für das Maurergewerbe, welche auch für die gewöhnlichen Erdarbeiten bei Hochbauten Gültigkeit haben, sind folgende Arbeitszeiten festgelegt:

Mittag 12—1 12—1 12—121/2 12—1 12—1

Nimmt man dieselbe Zahl der wirklichen Arbeitstage an, welche der vorhergehenden Zusammenstellung zugrunde lag, so ergibt sich hier folgende Gesamtarbeitsleistung:

230

2304

230,0

Jahreszeit

1. März—8. Sept. 9. Sept.—30. Nov. 1. Dez.—15. Jan. 16. Jan.—31. Jan. 1. Febr.—28. Febr.

Anfang

7/2

Frühstück 31/2-9 9 -9 </2 9 -91/2 9 -91/2 81/2-9

Vesper

4-41/2

4-4/2

Feierabend

Tägl. Arbeitszeit

4/2

7/2

8/2

Jahreszeit

Arbeitstage

Wirkliche Arbeitsstunden Wirkl.Arbeitstage

bezogen auf

für den insaeiamt ¹⁰ Stunden Tag    msge|amt    Arbeitszeit

1.—15. Januar . 16.— 31. Januar . 1.—28. Februar . 1. März—8. Sept. 9. Sept.— 30. Nov 1.-31. Dez. . . .

7/2

49

60

5,0

6,0

17

8/2

145

14,5

135

1215

121,5

48

15

384

105

38,5

10,5

Zusammen

230

1958

196,0

Arbeitsleistung. Ein Arbeiter kann, bei einer Entfernung von 20—30 m und einer Tiefe der auszugrabenden Erde von 2 m, in einer Stunde

im leichten Boden „ festen Boden „ kiesigen Boden

„ aufgeschütteten, mit Ziegelschutt vermischten Boden . 11 „ tonigen oder lehmigen Boden „ Torfboden ........

machen, nämlich die feste Erde ausgraben, in die Karre werfen, wegkarren, den Inhalt der Karre ausschütten und mit der leeren Karre an den Ort der Arbeit zurückkehren. Dabei ist angenommen, datz der Schubkarren 0,10 cbm lockere Erde ladet, wozu 0,07 cbm feste Erde gehören.

Nimmt man nun als Arbeitszeit an einem Tag 10 Stunden an, so schafft ein Arbeiter täglich fort:

im leichten Boden „ festen Boden „ kiesigen Boden

„ aufgeschütteten, mit Ziegelschutt vermischten Boden. . . . 6—7 „ tonigen oder lehmigen Boden „ Torfboden.........

Soll die Erde höher als 2 m ausgeworfen werden, so mutz dies in mehreren Absätzen geschehen. In diesem Falle rechnet man für 1 Absatz oder 4 m Tiefe den vierten Teil, bei 2 Absätzen oder 6 m Tiefe den dritten Teil weniger, als oben bei 2 m Tiefe angegeben ist.

16 Karrengänge

14

12

10

9—10 cbm

8—9

7—8

5—6

4—5

Ein Kubikmeter gewachsener Boden erfordert an Stundenzeit für:

Lösen

Laden

und

Entleeren

Höhenzulage

für jeden für jedes Meter Wurf

<2 in Höhe) Handk.

Steigung bei

Beförderung mit Handkarren auf

Beförderung mit Gleis-Kippkarren auf

Kippk. 25 m 50 m 250 m 50 m 100 m 1000 m

I. 0,10 II. 0,40

III.    0,70

IV.    1,50 V. 2,00

VI. 4—10

(N CO IO h 0 LO r—I l—l r—H r—I 0Z CO

O 00 Ci M- fco o

G> p> p p p p> *<l ■<! Ci Ol Oi Ol

0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 : o,i8

0,21 0,42 0,24 0,48 0,27 0,54 0,30 0,60 0,33 0,66 0,36 ' 0,72

H ^ t- O co 0 c\T of csT co~ CO CO

0,11 0,21

CO p CO fco fco to

oi w o ^ ^ h

Bei noch weiteren Entfernungen ist die Beförderung der Kippkarren mit Pferden oder mit Baulokomotiven zu erwägen.

Der deutsche Baukalender gibt nähere Angaben über die Kosten von Erdarbeiten, welche hauptsächlich für Eisenbahnbauten gelten. Soweit diese für den Hochbau in Frage kommen, ergeben sich folgende Zeitdauern für die einzelnen Arbeiten. Als Bodensorten sind unterschieden:

I. Sand, leichter sandiger Lehm, Gartenerde, Torf, Moor u. dgl.

II. Ackererde, magerer oder sandiger Lehmboden.

III.    Fetter Lehm, lehmiger Kies.

IV.    Ziegelerde, Ton, Trümmergestein mit Lehm, verwitterte Felsarten, jüngere Keupersorten und Felsgerölle.

V. Mäßig festes Gestein, welches nur teilweise zu sprengen ist, Tonschiefer, Kalk, zerklüfteter loser Sandsteinfels u. dgl.

VI. Sandstein, Grauwacke, feldspatreicher Granit, Marmor, quarzreicher Granit, derber Porphyr, Basaltlava, Klingstein.

b) Tagelöhne, Werkzeuge und Geräte.

Vorbemerkung. Für Liefern und Vorhalten der Gerätschaften und Karrbohlen, Herstellung und Vorhalten von einfachen Absteifungen, Vorhalten von Pumpen zur Beseitigung des Wassers (in geringer Menge) findet eine besondere Vergütung nicht statt. Die Arbeitsstunden werden nur nach der wirklich geleisteten Zeit, mit Abzug der Laufzeit und der Pausen, berechnet.

.    0,60—0,80 Jli.

.    0,50—0,65 „

1 Arbeitsstunde eines Vorarbeiters..............

1 Arbeitsstunde eines Erdarbeiters ..............

Werkzeuge*).

1,90— 2,60 M. 1,20— 2,60 „ 1,10 „

2.50—    3,00 „ 2,00— 3,00 „ 5,00— 6,00 „ 6,00— 7,00 „

15,00—18,00 „

3.50—    6,50 „ 4,80— 5,50 „ 0,95— 1,10 „

10,00—18,00 „ 6,40 „ 4,80 „

2.50    „ 15,00 „

7,00 „

2,00— 2,50 „ 8,00—25,00 „ 1,00 „ 0,90— 1,40 „ 1,Q0- 1,40 „

7.50    „

Doppelhacke (Krampe), 2—3 kg schwer, mit Stiel........

Spitzhacke, 1—3 kg schwer..................

Federn zu 1 und 2, für 1 Paar...............

Fäustel, verstärkt, 3 kg schwer ................

Rodehacke, 1,5—2,5 kg schwer ................

Bohrschlägel von Eisen, 5,5 kg schwer.............

Steinschlägel von Eisen, 7,5 kg schwer.............

Steinschlägel von Gußstahl, 11,5 kg schwer...........

Brechstange, 6—12 kg schwer.................

*!

Schlagbohrer aus bestem achtkantigen oder runden Gußstahl, 6kg schwer

Durchtreiber, 1 kg schwer..................

Hebebaum mit Beschlag, 12—28 kg schwer...........

Stoßbohrer für hartes Gestein, 8 kg schwer..........

Stoßbohrer für weiches Gestein, 8 kg schwer..........

Erdteil von Eichenholz, beschlagen...............

Geschirrkiste von Holz für 60 Mann..............

Rasenreißer.........................

Rechen von Eisen (Harke)..................

Erdbohrer für 50—315 mm, für 1 Stück............

Holzschaufel, beschlagen, für 1 Stück..............

Erdschaufel aus Stahl mit Stiel, für 1 Stück .........

Spaten aus Stahl mit Stiel, für 1 Stück...........

Visierkreuze von Holz (3 Stück — 1 Satz), für 1 Satz .....

¹ Maschinenfabrik Carl Peschke, Zweibrücken (Rheinpfalz).

Zündnadel mit Kupferansatz, für 1 Stück

1,50 M. 0,80 „ 0,80 „ 5,00 „

0,40— 0,60 M. 12,00—15,00 „ 16,50—20,00 „ 17,00—30,00 „ 6,00—16,00 „ 4,00— 7,50 „

1,50— 2,50 „ 0,80— 1,00 „ 70,00—85,00 „ 15,00—25,00 „ 125,00—145,00 „

Pulvertrichter, für 1 Stück......

Pulvermatz, für 1 Stück.......

Pulvergefätz von Zinkblech......

Geräte'.

Karrdielen mit Bandeisen beschlagen, für das laufende Meter . . Schiebkarren aus Holz....................

„    „    „ und Eisen, 65—1001 Inhalt .......

„    „ Eisen, 65—1501 Inhalt...........

Schiebkarrenkasten allein, aus Eisen, 65—150 1 Inhalt......

Schiebkarrenräder allein...................

Feldbahnschienengleise, 55—65 mm hoch, 50—60 cm Spurweite, für

das Meter fertiges Gleis (10—15 kg schwer)........

Alte Gleise.........................

Zungenweichen dazu.....................

Schmiedeeiserne Drehscheiben dazu..............

Kippwagen dazu, 0,5—0,75 cbm Inhalt...........

c) Ausschachten der Baugrube.

Massenberechnung. Eine Baugrube wird erforderlich, sobald alle oder einzelne Jnnenräume eines Neubaus mit der Unterkante ihres Futzbodens tiefer liegen als der vorhandene, als Untergrund geeignete Boden.

» 10,0

Die Höhe der Baugrube ist gleich dem Abstand zwischen der Oberfläche des vorhandenen Bodens und der Unterkante des betreffenden Futzbodens oder der Oberkante des brauchbaren Bodens, falls etwa unterhalb des späteren Futzbodens Schutt, Schlamm oder sonstwie ungeeigneter Boden vorhanden ist. Ist die Oberfläche des auszuschachtenden Bodens einigermahen eben, so wird es vielfach genügen, nach dem Augenmatz eine Durchschnittshöhe ,— festzusetzen, bei grötzeren Höhenunterschieden denkt man sich über die ganze auszuschachtende Baugrube ein Netz von Quadraten gelegt, wie in nebenstehender Figur angedeutet ist.

Die Länge der Quadratseiten ist je nach der Grötze der Höhenunterschiede zu wählen, in der Regel genügt eine Länge von 10 m, die aber für alle Quadrate gleich gewählt werden mutz. Die Mitten dieser einzelnen Quadratflächen sind einzumessen und aus den gewonnenen Zahlen das arithmetische Mittel als mittlere Höhe zu errechnen.

Die Fläche der auszuschachtenden Baugrube wird je nach der Bodenart verschiedenartig festgelegt. Bei solchen Bodenarten, bei denen eine senkrechte Wandung abgestochen oder abgearbeitet werden kann, ohne dah ein Nachstürzen von Bodenmassen zu fürchten ist, genügt für die Baugrube eine oben und unten gleich grotze Fläche, die durch die äutzersten Linien derjenigen Grundmauern bestimmt ist, welche tiefer gelegene Jnnenräume umfassen. Nur wenn die Autzenseiten der Autzenmauern nach ihrer Aufmauerung noch besonders geputzt/ gestrichen oder verblendet werden sollen, oder wenn die unterhalb der Baugrube noch herzustellenden Grundmauern autzergewöhnlich tief sind (etwa

¹ Maschinenfabrik Carl Peschke, Zweibrücken (Rheinpfalz) und Arthur Koppel, A.-G., Berlin NW, Dorotheenstraße 43—45, Gebr. Theisen, Nürnberg.

mehr als 1 m), ist noch ein besonderer Arbeitsraum erforderlich, welcher etwa 0,30—0,40 m breit sein mutz.

Bleibt der Boden nicht senkrecht stehen, so mutz, um Absteifungen zu vermeiden, die Baugrube autzerdem noch nach allen Seiten hin abgeböscht werden. Die Böschungslinie beträgt bei festem Ton- und Lehmboden, frei von Grundwasser, das %—flache, irrt leichten Boden bis 2 m Tiefe das fache der Höhe.

Ist in letzterer Bodenart die Baugrube tiefer hinabzuführen, so sind die Böschungsverhältnisse entsprechend zu vermehren oder durch Absätze zu ersetzen, welche gewöhnlich 45 cm breit herzustellen sind. Durch derartige Böschungen wird die mathematische Berechnung des Ausschachtungskörpers eine sehr umständliche (der Körper besteht aus einzelnen abgestumpften Pyramiden, die sich gegenseitig durchdringen). Man verzichtet infolgedessen meist von vornherein auf eine genaue Berechnung und führt eine nur angenäherte Berechnung ein.

<X/_

Ä.i

fl

Es darf dann aber nicht versäumt werden, diese Art der Berechnung auch für die Abrechnung als gültig festzulegen, und zwar mit dem Vermerk, datz das Böschungsmatz bestehen bleibt, auch wenn Unternehmer tatsächlich eine grötzere oder eine kleinere Böschung ausführt. Da die Erdwände in der Regel nur kurze Zeit stehen bleiben, so wird der Unternehmer meist mit einer geringeren Böschungsbreite auskommen können, und es ist deshalb üblich geworden, nur die Hälfte, vielfach sogar nur ein Drittel der Baugrubenhöhe für die Böschung den Flächenmatzen hinzuzufügen. Auf diese Weise kommt also bei einem Bau von einfacher rechteckiger Grundritzform nicht der Körper-inhalt einer umgekehrten, abgestumpften Pyramide zur Anrechnung, sondern der Inhalt eines Prismas, dessen Grundfläche gleich dem Querschnitt der Pyramide in der Mitte der Höhe entspricht. Vgl. den punktierten Querschnitt nebenstehender Figur. In der Quer-schnittsgrötze entspricht er zwar genau dem wirklich ausgehobenen Querschnitt. Die Körpermasse ist jedoch nicht die gleiche, da der fortbleibende Querschnitt a b c, im Grundritz betrachtet, eine um die Böschungsbreite geringere Länge hat als der an seine Stelle tretende Querschnitt cde. Es wird also tatsächlich weniger in Anrechnung gebracht, als gefordert wird, jedoch ist der Unterschied unerheblich. Erheblicher ist er schon, wenn in den Bedingungen festgesetzt wird, datz für Böschung oder sogar auch für Arbeitsraum überhaupt nichts gerechnet wird. Diese Art der Berechnung kann nicht empfohlen werden, da der Unternehmer gezwungen ist, die autzer Ansatz bleibende, aber doch von ihm zu beseitigende Masse sich überschläglich zu ermitteln, damit er die Kosten hierfür auf den Einheitspreis verteilen kann. Ändert sich dann aber später das Verhältnis der zu berechnenden Massen zu den nicht zu berechnenden, so entstehen leicht Nachforderungen.

Bedingungen für die Ausführung.

Die Sohle der Baugrube ist möglichst wagerecht abzugleichen. Der ausgehobene Boden ist mindestens 2 m von der Baugrube entfernt abzulagern; der bei der Hinterfüllung des Bauwerks übrig bleibende Teil ist nach näherer Anweisung bis auf ... m Entfernung, von der Mitte des Gebäudes ab gerechnet, zu verkarren und lagenweise einzuebnen.

Bedingungen für die Preisabgabe.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Vorhalten sämtlicher Geräte, Karrdielen, Rammen, Absteifungshölzer, der für Wasserbewältigung und für das Abstecken erforderlichen Geräte, Vorrichtungen und Hilfskräfte,

b)    Herstellung, Unterhaltung und Beseitigung, aller erforderlichen Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen,

c)    Abstecken, Abböschen und etwaiges Absteifen der Grundmauergräben und der Baugrube,

d)    Beseitigung der Grund- und Tagewässer, auch während der Ausführung des Grund- und Kellermauerwerks, soweit es durch Ausschöpfen oder einfache Baupumpen erfolgen kann,

e)    Entfernung der Bodenmassen bei vorkommenden Rutschungen, Hinterfüllen der Grundmauern und des Kellermauerwerks bis auf die spätere Bodenhöhe, abzüglich der Pflasterstärke; Beschaffung des Wassers zum Annässen der Hinterfüllungsmasse; Fortschaffen und Einebnen des übrigbleibenden Bodens bis auf ... m, von der Mitte des Neubaues ab gerechnet,

f)    gesonderte Lagerung und Aufstapelung von sich vorfindendem Mutterboden, Sand, Kies, Ton, Lehm, von Feldsteinen usw. auf besonders festzusetzenden Plätzen bis zu der unter e) genannten Entfernung,

g)    Beseitigung von kleinen Bäumen, von Sträuchern und Wurzeln.

Besonders vergütet wird nur das Lösen und Beseitigen von größeren Bäumen, von schweren im Boden gefundenen Werkstücken, von größeren alten Mauerresten, von Grundpfählen und sonstigen größeren Hindernissen, sowie das Aufsetzen der dabei gewonnenen Baustoffe, ferner auch das Abfahren überflüssigen Bodens.

Bedingungen für die Abrechnung.

Die Berechnung der Massen erfolgt im gewachsenen Boden derart, daß die wirkliche Fläche der Grundmauersohle mit den durch Messung ermittelten Höhen in Rechnung . gesetzt wird. Soweit die Baugrube nicht an Gebäude anstößt, wird jedoch den äußeren Erundmauerabmessungen noch eine Länge von 0,30 m für Arbeitsraum und die Hälfte (ein Drittel) der Höhe für Böschung hinzugerechnet, gleichgültig ob Unternehmer in Wirklichkeit weniger oder mehr ausschachtet.

Preise.

1 cbm Erde auszugraben, dieselbe in die Karren zu werfen, bis auf 50 m weit zu verkarreu, in Haufen abzuladen, auch die dazu nötigen Karren, Spaten, Karrdielen usw. zu halten, kostet bei einer

0,2—2,0 m ohne Absatz

Tiefe der Gräben von 0,2—4,0 m mit 1 Absatz mit 2 Absätzen

0,2—6,0 m

Ji

Ji

Ji

im leichten Boden..........

„ festen, tonigen oder lehmigen Boden

„ aufgeschütteten Boden......

„ kiesigen Boden..........

,, Torfboden............

1,40—2,00

1,60—2,20

1,80—2,40

0,80—1,40 0,90—1,50 1,00—1,60 1,10—1,70 i 2,00—2,60 1,20—1,80 2,20—2,80

2,00—2,60

2,30—2,90

2,60—3,20

2,90—3,50

3,20—3,80

Für Vorhalten der Gerätschaften, Karrdielen usw. bei Tagelohn sind 2—5 v. H. des Arbeitslohnes zu rechnen:

1 cbm Boden weiter fortzuschaffen, und zwar je 25 m mit Handkarren

oder je 100 m mit Kippkarren, je nach Bodenart, mehr . . .    0,10—0,15 Jl.

1 cbm harte Lette oder Trümmergestein mit der Hacke zu lösen . . 1 cbm Felsen zu brechen oder zu sprengen............

1,00 „

2,50—7,00 „

d) Aushub der Grundmauergräben.

Massenberechnung. Bei Erundrnauergräben wird nur, wenn sie ganz außergewöhnlich tief sind, Arbeitsraum und Böschung besonders berechnet. In diesem Fall wird aber noch zu ermitteln sein, ob nicht eine Absteifung der Seitenwände billiger wird.

In den meisten Fällen, bei Tiefen der Grundmauergräben von 0,6—1,0 m, wird nur der Rauminhalt der Grundmauern selbst auch für die Erdarbeit in Anrechnung gebracht, namentlich immer, wenn bei Herstellung der Grundmauern in Beton und senkrecht stehenbleibenden Bodenarten tatsächlich auch nur der Querschnitt der Grundmauern ausgehoben wird. Trifft beides nicht zu, so rechnet man trotzdem hierbei nicht wie bei der Baugrube mit einer größeren Breite der einzelnen Gräben, sondern man übernimmt aus der Massenberechnung der Grun'dmauern die Grundmauerfläche, multipliziert diese mit der Höhe des Erdaushubs und fügt dieser Gesamtmasse noch einen Zuschlag hinzu, welcher der Bodenart und der Tiefe des Erdgrabens, sowie der durchschnittlichen Breite der Grundmauern entspricht (meist etwa %—%)• Dieser Zuschlag muß ebenfalls für die Abrechnung als maßgebend festgelegt werden.

Auf 1 m Erundmauergraben rechnet man zur Absteifung für beide Seiten desselben bei 2 m Höhe: 4 qm 6 cm starke Ausschußbohlen und zwei Verstrebungen von gewöhnlichen vierkantigen oder Rundhölzern. Die Menge der Aussteifbohlen richtet sich nach der Schnelligkeit, mit welcher der Bau betrieben werden soll. Es ist für gewöhnlich hinreichend, Rüstzeug dieser Art für 40 m in Ansatz zu bringen, da dasselbe Holz weiterhin verwendet werden kann, wenn der erste Teil zugeschüttet ist.

Bedingungen für die Ausführung.

Die Sohle der Ausschachtung ist möglichst wagerecht abzugleichen. Bei Bruchsteinoder Ziegelgrundmauern muß die unterste Böschungslinie 10 cm von dem untersten Mauerabsatz entfernt bleiben, bei Betongründungen müssen die Gräben vollständig gerade, mit senkrechten Wandungen und genau in der für den Beton vorgeschriebenen Breite ausgehoben werden. Bei Rutschungen ist die betreffende Stelle ausreichend durch Bretter zu schützen, so daß der Beton in der vorgeschriebenen Breite eingebracht werden kann.

Werden die Gräben breiter oder tiefer ausgehoben als von der Bauleitung angegeben, so muß der Mehraushub durch Beton oder Mauerwerk ausgeglichen werden. Für dadurch entstehende Mehrarbeiten tritt keine Bezahlung ein; hingegen kann die Bauverwaltung eine Entschädigung für unnötig verbrauchte Baustoffe verlangen.

Bedingungen für die Preisabgabe wie bei c).

Bedingungen für die Abrechnung.

Die Abrechnung erfolgt nach derselben Grundfläche, welche für die Grundmauerabrechnung festgestellt wird, und nach der wirklichen Höhe des Erdaushubs bei Mauern, welche nicht in Beton ausgeführt werden, unter Zuschlag von ein Drittel der Masse für Arbeitsraum und Böschung.

Preise.

Der Preis für das Ausheben der Grundmauergräben ist im allgemeinen aus den Preisangaben unter c) zu entnehmen, nur ist der Preis dementsprechend abzuändern, wenn die Menge des Aushubs für Arbeitsraum und Böschung nicht vergütet wird. In diesem Fall ist der Preis für das Kubikmeter angemessen zu erhöhen. Die Kosten für das Absteifen der Seiten betragen für das Meter Graben, 2 m hoch, an Bauholz und Arbeitslöhnen:

3,00 JL. 1,50 „ 0,50 „

4 qm Ausschutzbohlen, je 0,75 Ji.

3 in Kreuzholz zu je 0,50 JL . .

12 Stück Nägel........

Für das Zurichten und Befestigen der Bohlen, 4 qm zu 0,60 JL 2,40 „

7,40 JL

e) Ausschöpfen des Grundwassers.

Dasselbe geschieht mittels Handeimer, Wurfschaufel, Handpumpen und Zentrifugalpumpen, welche durch Dampf, Gas und kalorische Maschinen betrieben werden. In der Regel wird bei geringem Wasserandrang die Handpumpe (einfach oder zwei zusammengekuppelt) angewendet (die Benutzung von Handeimern und Wurfschaufeln kommt nur noch auf dem Lande und selten vor), während bei starkem Wasserandrang eine Zentrifugalpumpe benutzt wird. Eine vielfach angewendete Pumpe ist die „Diaphragma-Pumpe", die von ein oder zwei Mann bedient wird und auch da benutzt werden kann, wo Sand, Schlamm, Kies und sonstige Unreinlichkeiten dem Wasser beigemengt sind. Ist das Wasser höher als 6,50 m zu heben, so erhält die Pumpe eine Saugröhre. Die Kosten bei Verwendung der „Diaphragma-Pumpe" stellen sich bei zehnstündiger Arbeitszeit auf rund 10 JL, bei Zentrifugalpumpen mit Dampfbetrieb auf 50 JL.

Die Wasserbewältigung wird zweckmätzig je nach der aufgewendeten Arbeitsleistung zu den ortsüblichen Tagelohnsätzen bezahlt.

a) Arbeitsleistung.

Nach der „Hütte" fördert ein Mann an einem Tage Wasser:

auf 1 m Höhe 47 cbm 70 „

86 „

auf 1 m Höhe 92 cbm 120 „

am Laufrad mit Schnecke. .    184    „

mit der Schraube mit der Eimerkette

mit dem Eimer am Schaufelwerk mit der Pumpe

Die Kosten des Wasserschöpfens lassen sich nur sehr im allgemeinen vorher bestimmen, da diese Arbeit von zu viel Umständen abhängt, namentlich vom Zuströmen der Quellen des Erundwassers. Es wird meistens hierfür eine runde Summe nach überschläglicher Berechnung ausgeworfen und die Arbeit dann unter Aufsicht auf Tagelohnrechnung ausgeführt. Man kann aber folgende Angaben berücksichtigen:

1. Schöpfarbeiten bei kleinen Bauten. Den Tagelohn für Wasserschöpfen berechnet man wie folgt: Die Tagewerke, welche 8 Maurer benötigen, wenn jeder 1 cbm Steine täglich verarbeitet, und zwar für den Mauerkörper zwischen der Erund-maurersohle und dem gewöhnlichen Wasserstande des nächsten Baches, werden mit

3,6 multipliziert, um die Tagewerke für das Wasserschöpfen zu erhalten. Der Lohnsatz für den Wasserschöpfer ist 3,50 JL.

2. Schöpfarbeiten bei großen Bauten mit Maschinen. Man rechnet, daß 150 qm Grundrnauerfläche bei 1 m Hubhöhe — 1 Pferdekraft benötigen. Sind N die benötigten Pferdekräfte, F die Fläche der Grundmauern in Quadratmeter, h in Meter

die Höhe des Bodens über Erundmauersohle + 1 m, so ist: Fi =

F-h

150

in Pferdestärken.

ß) kosten der Hilfsmaschinen usw.

1 lederner Handeimer von 0,01 cbm Inhalt...........

1 Holzeimer mit eisernen Bändern...............

1 m Rüstung, enthaltend 1 Bock und 1 Brett von 3,75 m Länge einschließlich Arbeitslohn...................

1 Wurfschaufel aus hartem Holz einschließlich Stiel........

1 Schwungschaufel ......................

1 Handschaufelwerk, 9 m lang, einschließlich Zimmer-, Schmiede- und Schlosserarbeit nebst sämtlichen zugehörigen Werkstoffen ungefähr 1 Winde zum Höher- oder Tieferstellen des Schaufelwerks ungefähr 1 Diaphragma-Pumpe mit Schlauch und Zubehör rund......

f) Wegschaffen hinderlicher Gegenstände.

1.    Große Feldsteine werden entweder durch Feuer bis zum Zerspringen erhitzt oder mittels eines großen Steinhammers (Possekels) zerschlagen oder auch mittels Pulvers zersprengt. Im letzteren Falle nimmt man % der Steinstärke zur Tiefe des zu bohrenden Loches und füllt dasselbe auf % mit Pulver, indem ²/₃ für den Pfropfen bleiben. % kg Pulver genügt zu 80 cm Lochtiefe. Ein geübter Steinsprenger kann in einem Tage 0,65 cbm Feldsteine bohren und sprengen.

2.    Alte Pfähle werden ausgezogen mittels:

a)    der Hebelmaschine, durch welche 3 Mann eine Kraft von 4000—4100 kg und 6 Mann eine Kraft von 5700—5800 kg ausüben können;

b)    des doppelten Haspels, durch welchen 2 Mann schon eine Kraft von 10 800 bis 11 000 kg gegen den Pfahl ausüben.

Preise.

Eine Hebelmaschine einschließlich Zimmerer-, Schmiede- und Seilerarbeiten sowie sämtlicher zugehöriger Werkstoffe ungefähr Ein doppelter Haspel wie vor, ungefähr......

2,75—3,00 JA 1,50—2,00 „

7,00—8,00 ., 1,50-2,00 „ 3,00—4,00 „

700—800 „

60 „

250 „

. 200—250 JL . 125—150

g) Hinterfüllung der Grundmauern.

Bedingungen für die Ausführung.

Der Hinterfüllungsboden darf erst nach Erhärtung des Mörtels und nach besonderer Anweisung des Bauleitenden in einzelnen, 15 cm hohen Lagen, die angenäßt und festgestampft werden müssen, eingebracht werden. Ist die Hinterfüllung ohne Genehmigung erfolgt, so sind die Grundmauern auf Verlangen ohne besondere Vergütung wieder freizulegen. Zur Hinterfüllung darf nur dazu geeigneter Boden verwendet werden; Schlamm und grober Bauschutt sind hierzu nicht geeignet und müssen abgekarrt werden.

Berechnung. Gewöhnlich wird die Arbeit mit dem Ausschachten zusammengefaßt und dieser Preis dann entsprechend erhöht. Wird die Masse besonders berechnet, so muß nicht nur Arbeitsraum und Böschung in den Abmessungen vorher vertraglich festgelegt werden, sondern es muß auch vermerkt werden, daß die Masse des festgestampften Bodens gleich der des gewachsenen Bodens in Ansatz gebracht wird.

Schwatlo XVI.

Preise. Da ein Arbeiter dabei das Doppelte leisten kann als beim Ausschachten, so sind die Preise ebendaselbst leicht 311 entnehmen.

Man rechnet:

1 cbm einzufüllen und festzustampfen einschließlich Anfeuchten . . .    0,50—0,55 M.

0,25—0,30 „

1 cbm desgl. ohne Anfeuchten

h) Wegschaffen der ausgegrabenen Erde.

mehr als der-

.1

Der Inhalt der aufgelockerten ausgeworfenen Erde beträgt etwa jenige des festen Bodens, 1 cbm fester Boden enthält also l¹/,. cbm aufgelockerte Erde. Das Gewicht der Erdarten schwankt zwischene 1300 und 2100 kg für das cbm.

Berechnung. Eine zweispännige Fuhre ladet je nach Beschaffenheit des Weges und der Bodenart 1—2 cbm Erde. Näheres s. 0. Betragen die Unterhaltungskosten für ein Gespann täglich 16 JL, und können 6 Fuhren an einem Tage geschafft werden, so kostet 1 Fuhre 2,70 M., das Kubikmeter Erde abzufahren demnach 1,35—2,70 JL

i) Sonstige Erdarbeiten.

0,20—0,25 JL

1 cbm Boden auseinanderzuwerfen und einzuebnen........

1 qm unebene Bodenfläche einzuebnen und zu befestigen, für je 15—20 cm

0,10—0,20 „ 0,10—0,15 „

Höhenunterschied.....................

1 qm Böschungen herzustellen..................

Titel Ha. Maurerarbeiten. Technische Bedingungen.

1. Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfertigung von Abschriften und Pausen von den Anschlägen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen, soweit dem Unternehmer nicht vorhandene Umdrucke zur Verfügung gestellt werden können;

b)    Vor- und Unterhaltung, An- und Abfuhr, Aufstellen und Abbrechen sämtlicher Gerüste, Geräte, Werkzeuge, Lehren und sonstiger Hilfsmittel, welche zur Herstellung, zur Reinigung und zum Schuhe der zu leistenden Arbeiten erforderlich sind, derart, daß auch für Graben und Zufüllen der Rüstlöcher, für Verschnitt, Zurichtung, Abnutzung, Entwendungen oder dergleichen nichts vergütet wird;

c)    Vorhaltung aller erforderlichen Schutzvorkehrungen zur Sicherung des Verkehrs und zur Verhütung von Unglücksfällen, Beschädigungen, Verunreinigungen, Entwendungen^ Witterungseinflüssen durch Tagewässer, Sturm und ähnliches bis zum Zeitpunkt der Abnahme (Straßenbauzaun, Schutzbelag und -geländer der fertigen Haupttreppen, sowie größere Schutzvorkehrungen gegen Frost werden anderweitig auf Kosten der Bauverwaltung ausgeführt);

d)    Herstellung, Vorhaltung und Wiederbeseitigung von Schuppen und Buden für Polier, Gesellen und Arbeiter, sowie der Bauaborte;

e)    ständige Überwachung aller Arbeiten durch einen oder mehrere tüchtige Poliere, welche womöglich für die ganze Zeit der Ausführung bei dem Bau zu lassen und nur mit Genehmigung der Bauleitung durch andere zu ersehen sind;

f)    Abstecken und Aufmessen aller Bauanlagen; Lieferung und Aufstellung der hierzu erforderlichen Schnurgerüste;

g)    Reinhaltung des Baues durch Beseitigung von Schutt, Abfällen usw. innerhalb der vom Bauleitenden festzusetzenden Fristen;

h)    Hinschaffen aller zu verwendenden Baustoffe, auch des Wassers, bis an die Verwendungsstelle ;

i)    Bereiten und Verarbeiten reinen oder verlängerten Zementmörtels oder Mörtels aus hydraulischem Kalk; etwaiges Beimischen von Gips und Sand zu dem fertigen Kalkmörtel: etwaiges Sieben des Sandes;

k)    Herstellen von Anschlägen, Leibungen und Überwölbungen von Türen, Fenstern und sonstigen Öffnungen; Anlage aller Mauerrohre, -schlitze, Lüftungs- und Reinigungsöffnungen, Rüstlöcher usw.; nachträgliches Zumauern der letzteren; Ausmauerung von Trägern über solchen Öffnungen, welche nicht in Abzug gebracht werden; kunstgerechtes Vermauern der Balkenköpfe; Aussparen und Vorkragen für Gewölbe und scheitrechte Decken, selbst wenn diese von anderen Unternehmern ausgeführt werden;

l)    Ausführung von Probemauerung einzelner Gesimse und Endigungen, sowie von Probefugung;

m)    Beibringung der Schornsteinfegerzeugnisse;

n)    Lieferung von Gips als Zusatz zum Putzmörtel, von Strohlehm für das Einsetzen der Fenster usw., von Rohrgewebe und dessen Befestigungsmitteln, von Farbezusatz zum Fugmörtel;

o)    die in den nachstehenden Bedingungen noch namhaft gemachten Nebenleistungen.

2.    Lieferung s. unter IIb.

3.    Ausführung.

Mörtel. Falls nicht fertiger Mörtel anderweit geliefert wird, ist für Ziegelmauerwerk 1 Teil Kalk und 2 Teile Sand, für Bruchsteinmauerwerk 1 Teil Kalk und 2—3 Teile Sand zu einer vollständig gleichartigen Masse durchzuarbeiten. Dem derart fertig zubereiteten Mörtel sind für die einzelnen Ausführungen nach den Anforderungen des Bauleitenden die Zusätze an Zement, hydraulischem Kalk usw. unter gehöriger Durchmischung beizumengen. Kalkmörtel, welcher 12 Stunden, verlängerter Zementmörtel, welcher 3 Stunden, und reiner Zementmörtel, welcher 1 Stunde nach Bereitung noch nicht aufgebraucht ist, darf unter keinen Umständen mehr verwendet werden.

Bruchsteinmauerwerk. Das Bruchsteinmauerwerk ist in gutem Verbände mit wenigstens einem Drittel Binder herzustellen, in Schichten von je 50 cm Höhe abzugleichen und mit Mörtel zu übergietzen. Die Steine sind lagerhaft zu bearbeiten; zur untersten Schicht sind möglichst große Steine zu verwenden und nach dem Verlegen trocken abzurammen. Die Ecken sind mit sorgfältig ausgesuchten, lagerhaften und größten Steinen zu mauern, die Außenflächen mit hammerrecht bearbeiteten Köpfen anzulegen und die äußeren Fugen voll und glatt auszustreichen. Die Steine sind scharf aneinanderzutreiben und die Zwischenräume mit passenden Steinstücken auszuzwicken. Mörtel-nester dürfen im Mauerwerk nicht vorkommen. Der Anschluß an Ziegelmauerwerk (Rohr- und Kanalwandungen) ist in gutem Verband auszuführen.

Ziegelmauerwerk. Das gesamte Ziegelmauerwerk ist, wenn kein anderer Verband vorgeschrieben ist, irrt Kreuzverband mit gleichmäßigen, vollen Fugen lot-, flucht-

und wagerecht genau nach betn vom Bauleitenden festzusetzenden Schichtenmatz auszuführen. Die Ziegelsteine müssen vor der Verwendung tüchtig angenätzt werden; solche, die mit reinem oder verlängertem Zementmörtel vermauert werden sollen, sind auf Verlangen des Bauleitenden einem vollen Wasserbade auszusetzen. Das Mauerwerk ist, soweit nicht anderes bestimmt wird, gleichmätzig hoch zu führen, so datz die einzelnen Geschotzteile höchstens um eine Rüsthöhe auseinander sind.

Zementmauerwerk muh ebenso wie auszuführender Zementputz bei trockenem Wetter bis zur vollständigen Erhärtung so oft als nötig angenätzt werden. Der Bauleitende ist befugt, hierzu wie zum Annässen der Ziegel <s. o.) besondere Arbeiter auf kosten des Unternehmers anzustellen, falls Unternehmer diesen Verpflichtungen nicht in vollem Matze nachkommt.

Die Ziegelsteine müssen zweckmähig benutzt werden, aller überflüssige Verhau ist zu vermeiden. Bruch unter % Stein Erötze darf nicht verwendet werden. Für das Zuhauen der Steine wird keine Vergütung gewährt.

Schlecht ausgeführtes Mauerwerk ist vom Unternehmer abzubrechen und regelrecht ohne besondere Vergütung zu erneuern.

Bögen und Gewölbe. Die Gewölbe und Bögen sind in kunstgerechtem Verbände mit engen nach dem Mittelpunkt des Bogens gerichteten Fugen von besonders geübten Gesellen auszuführen.

In den Mauern sind schon beim Aufführen der Mauern die nötigen Auskragungen bzw. Aussparungen für die Auflager, Widerlager oder Eewölbeanfänge nach besonderer Angabe der Bauleitung herzustellen, selbst wenn die Gewölbe oder Steindecken von anderen Unternehmern ausgeführt werden. Ein nachträgliches Einhauen der Widerlager, besonders in Gurtbögen ist unzulässig. Die Widerlagsteine der Gewölbe zwischen eisernen Trägern sind so zu hauen, datz sie einen guten Anschlutz an die Trägerform erhalten.

Die Einwölbung hat stets, sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt wird, schwalbenschwanzförmig aus den Ecken zu erfolgen.

Die Gewölbe sind auf zwei Drittel der Höhe zu hintermauern, falls nicht eine höhere Aufmauerung im Anschlag ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Kanäle und Rohre. Die Heiz-, Luftzuleitungs- und etwaigen sonstigen Kanäle, Rohre und Schlitze sind gemätz dem Anschlag, den Zeichnungen und den Bestimntungen des Bauleitenden mit der grötzten Sauberkeit und Genauigkeit in ausgesuchten voll-kantigen Steinen aufzumauern bzw. auszusparen, zu überwölben und mit Zementmörtel glatt zu fugen. Auf Jnnehaltung des gleichen Querschnittes ist auch da, wo eine Schweifung oder Richtungsänderung nötig ist, besonders zu achten.

Die Mündungen der Rohre und Kanäle sind genau nach Angabe anzulegen und die Öffnungen hierfür wie für die Reinigungstüren zu überwölben und nicht nur durch Auskragung von Steinen herzustellen.

Sämtliche Rohre sind von Schutt, Kalk usw. freizuhalten. Zu diesem Zweck müssen in jedem Stockwerk Reinigungsöffnungen angelegt werden, welche nach der ersten Untersuchung des Schornsteinfegers unentgeltlich wieder zuzumauern sind. Alle etwa bis zur Eebrauchsabnahme doch noch vorkommende Verstopfungen und Querschnittsverengungen hat Unternehmer auf seine Kosten zu beseitigen und durch Vorlegung von Bescheinigungen des zuständigen Schornsteinfegermeisters sowohl vor der Rohbauabnahme als auch vor der Gebrauchsabnahme den Nachweis zu führen, datz die Rohre usw. allen Bestimmungen entsprechen.

Einmauerung von Holz und Eisen. Die Balkenköpfe sind trocken einzumauern, nach Angabe hohl zu ummauern und die betreffenden Öffnungen vor dem Putzen ohne Entschädigung zuzusetzen. Bezüglich der Entfernung des Holzwerks von den Rohren sind die polizeilichen Bestimmungen auf das sorgfältigste zu beachten.

Sämtliche Balken-, Bogen- und Zuganker sind sowohl aufzubringen als auch anzuschlagen bzw. anzuschrauben und kunstgerecht zu vermauern. Eiserne Träger sind u. U. von besonders herzustellenden Gerüsten zu verlegen. Das Auflager der Träger ist in einer vom Bauleitenden zu bestimmenden Höhe aus Hartbrandsteinen in Zementmörtel auszuführen.

Versetzen der Werksteine. Das Versetzen von Werksteinen am Nutzern oder im Innern des Gebäudes, ferner auch das Versetzen von Treppenstufen, Podesten und Schwellen aus Werkstein einschlietzlich des Abladens der Werksteine und deren Heranschaffen von den Lagerplätzen bis zu den Verwendungsstellen, ebenso das Anbringen und Vorhalten der Schutzvorrichtungen gegen Beschädigung der vortretenden Bauteile und Gesimse hat mit Hilfe des Steinmetzen unter Stellung von 1 Maurer und 2 Arbeitern für jeden Steinmetzen zu erfolgen.

Unternehmer hat nach Bestimmungen des Bauleitenden die Löcher zur Aufnahme der Stufen im Mauerwerk entweder gleich auszusparen oder nachträglich auszustemmen, die Stufen usw. mit Verblendsteinen, Rathenower- oder Hyrtbrandsteinen in Zementmörtel fest zu vermauern, gut zu verkeilen und sämtliche Fugen zu vergietzen. Der durch spätere Erschütterungen beim Einstemmen der Geländerlöcher oder dergleichen etwa schadhaft gewordene Verstrich der Fugen ist ohne besondere Vergütung zu erneuern. Die sichtbaren Flächen der Werksteine sind zu reinigen einschlietzlich Lieferung der sämtlichen Reinigungsgeräte.

Die Verantwortung gegen Beschädigung der Werkstücke bis zur Abnahme durch die Bauverwaltung trägt der Unternehmer allein.

Die beim Versetzen der Werksteine erforderlichen Rüstungen hat Unternehmer vorzuhalten, das erforderliche Hebezeug wird seitens des Steinmetzen vorgehalten.

Ziegelverblendung. Die Verblend- und Formsteine werden dem Unternehmer jedesmal nach ihrer Anfuhr übergeben. Beim Vermauern ist für die gewöhnlichen Verblender von jeder Sorte 5 v. H., bei den Formsteinen von jeder Sorte 3 v. H. Verlust und Bruch gestattet. Bei etwaigem Mehrverbrauch geschieht der Ersatz auf Kosten des Unternehmers durch die Bauverwaltung.

Verblendsteine, welche bezüglich der Form oder Farbe fehlerhaft sind oder ab-gestotzene Ecken oder Kanten haben, dürfen nicht verwendet werden, sondern sind schon bei der Entnahme auf dem Lagerplatz beiseite zu sehen, widrigenfalls dieselben ohne Entschädigung ausgestemmt und durch vorschriftsmätzige ersetzt werden müssen. Während des Baues beschädigte Steine sind ebenfalls ohne Entgelt durch tadellose zu ersetzen.

Die Verblendsteine dürfen beim Hinschaffen zur Verwendungsstelle nicht geworfen, sondern müssen mit der Mulde Agehoben und jeder einzeln mit der Hand behutsam abgenommen werden.

Die Verblendung der äußeren und inneren Ansichtsflächen ist mit den hierzu dem Unternehmer übergebenen Verblend- und Formsteinen je nach Angabe des Anschlags im Zusammenhang mit dem übrigen Mauerwerk herzustellen. Ist eine gleichzeitige Verblendung wegen fehlender Verblendsteine nicht möglich, so sind, bevor das Mauer-

werk ohne die Verblendung hochgeführl wird, besondere Preise für die nachträgliche Verblendung zu vereinbaren, falls nicht solche im Anschlag schon vorgesehen sind.

Unterläßt Unternehmer die gleichzeitige Ausführung der Verblendung, ohne daß er hierzu durch das Fehlen von Steinen gezwungen ist, so werden ihm nur die Preise für gleichzeitige Verblendung vergütet.

Die Verblendung ist nach vorheriger genauer Einteilung des Verbandes und der Schichtenhöhen auf Latten durchaus sauber auszuführen. Vor allem sind die Steine, wo sie für ihren bestimmten Zweck noch besonders zugehauen werden müssen, so genau zu bearbeiten, daß die sichtbare Fuge vollständig glatt abgegrenzt und durchweg ebenso breit ist wie die übrigen. Vor Beschädigungen und Verunreinigungen, namentlich gegen das bei anhaltendem Regen von den Rüstungen ablaufende Schmutzwasser, ist die Verblendung bestens zu schützen.

Etwaige Beschmutzungen sind sofort abzuwaschen, insbesondere sind alle Zementspuren bei denjenigen Teilen, welche mit einem Zementzusatz vermauert sind, sofort nach dem Vermauern auf das sauberste zu beseitigen.

Sämtliche Fugen müssen mit der Ausführung der Verblendung zugleich mindestens 15 mm tief ausgekratzt werden.

Nachträgliche Ausfugung und Reinigung der Verblendung. Die Aus-fugung mit farbigem oder ungefärbtem Mörtel je nach Bestimmung der Bauleitung muß mit besonderer Sorgfalt nach näherer Angabe und Probe entweder ganz bündig oder etwas vertieft geschehen. Hinter der Ausfugung dürfen keine Hohlräume im Mauerwerk bleiben.

Der Mörtel ist glatt zu bügeln, jedoch mit der größten Vorsicht, damit die Steine nicht verletzt werden. Die Fugen sind vorher anzunässen.

Die Reinigung der Flächen darf nur durch Bürsten mit reinem Wasser erfolgen. Wenn es nicht anders möglich ist, darf für das Reinigen unglasierter Verblendsteine dem Wasser etwas Salzsäure, höchstens 2 v. H., zugesetzt werden; die mit dieser verdünnten Salzsäure behandelten Flächen müssen sofort und wiederholt mit reinem Wasser nachgewaschen und abgespült werden.

Alle Sandsteingesimse und glasierten Steine sind auf das sorgfältigste vor der Berührung der Salzsäure zu schützen.

Abschleifen der Verblendsteinoberflächen mit Eisen oder Stein ist streng untersagt.

Gesimse. Sämtliche Gesimse sind genau nach Zeichnung und, falls es die Bauleitung verlangt, nach vorheriger unentgeltlicher Probe auszuführen, auszufugen, erforderlichenfalls zu verankern und auf jede Weise zu sichern, mit Zement abzuwässern, falls sie nicht mit besonderen Abdecksteinen abgedeckt werden.

Ziegelpflaster. Die Unterlage des Ziegelpflasters ist genau einzuebnen, der dazu erforderliche Füllboden heranzuschaffen bzw. der überflüssige Boden zu beseitigen. Das Pflaster ist in regelrechtem Läuferverband anzufertigen und nach der Herstellung in den Fugen mit Kalkmörtel gehörig zu vergießen.

Für das Pflaster, welches aus Klamottenbeton hergestellt werden soll, sind die auf der Baustelle vorhandenen Klamotten zu sammeln, zu sieben, in Stücke von höchstens 7 cm Seite zu zerschlagen und zusammen mit dem Mörtel nach Bestimmung des Bau-leitenden unter Zusatz von Zement gehörig zu mischen. Diese Mischung ist in der vorgeschriebenen Stärke einzubringen, festzustampfen und genau wagerecht und glatt abzugleichen.

Berechnung.

Als allgemeiner Grundsatz für die Abrechnung der Maurerarbeiten gilt, das; nur die tatsächlich ausgeführten Massen zur Berechnung kommen, soweit in den nachfolgenden Bestimmungen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Bei der Berechnung des Mauerwerks werden in bezug auf die Mauerstärken stets die amtlich eingeführten Ziegelsteinabmessungen zugrunde gelegt. Für den Maurerarbeitslohn werden sämtliche Öffnungen von Gurtbögen, Türen, Fenstern, Nischen usw. innerhalb des Geschosses, in welchem sie überwölbt sind, nicht in Abzug gebracht, ebenso alle etwaigen Werksteine oder Luftschichten, sowie alle Rohre und Rohrschlitze von weniger als 0,30 qm Querschnitt. Nicht überwölbte, mit Trägern überdeckte Öffnungen werden nur dann in Abzug gebracht, wenn sie über 4 qm grotz sind, doch wird in diesem Falle die Ausmauerung der Träger nach laufenden Metern der lichten Öffnung besonders vergütet. Die Ümfassungs- und alle sonstigen verblendeten Mauern werden in ihrer vollen Stärke einschlietzlich der Verblendung in Rechnung gezogen, andererseits wird bei etwaiger nachträglicher Verblendung für Herstellung der Bandverzahnung keine Zulage gewährt.

Alle ausladenden Teile werden für das Mauerwerk nicht berechnet, mit Ausnahme derjenigen Übertragung, welche als Gegenlast zu dem weit ausladenden Hauptgesims nach innen zu notwendig wird und mit ihrem wirklichen Rauminhalt hinzugerechnet wird.

Freistehende Rohre werden nicht dem Rauminhalt des Mauerwerks hinzugerechnet, sondern nur nach ihrer Anzahl und ihrer steigenden Länge in Rechnung gesetzt, und zwar gilt der Preis auch einschlietzlich des Putzes oder der Verblendung und des einfachen Kopfes, ohne datz hierfür besondere Zulagen gewährt werden.

Alle Gewölbe werden einschlietzlich der Hintermauerung in der Ebene gemessen berechnet. Bei Gewölben zwischen Trägern wird die Stärke der Träger nicht abgezogen.

Die Werkstein- bzw. Ziegelverblendung und -ausfugung wird ohne Abzug aller Öffnungen, überwölbten Nischen und kleinen Putzflächen bis zu 2 qm zusammenhängender Grütze berechnet, dagegen wird für die Herstellung von Leibungen, Wasserschlägen und Gesimsabwässerungen, von Putzflächen bis zu 2 qm Grötze usw. keine Zulage gewährt, auch die Ausladung der Gesimse wird nicht mit in Rechnung gesetzt. Für die Berechnung innerer Verblendflächen finden die im nachfolgenden angeführten Regeln für die Berechnung der Putzflächen sinngemätz Anwendung. Die Seitenflächen von Wandvorlagen und Strebepfeilern werden nur dann in Rechnung gesetzt, wenn sie mehr als 13 cm breit sind. Bei Giebeln wird nur die genau zu ermittelnde Vorderfläche in Rechnung gesetzt, trotzdem sämtliche sichtbaren Seiten- und Hinterflächen ebenfalls verblendet werden müssen.

Bei Zulagen für Gesimse wird die Länge in der vom Mauerwerk am weitesten entfernten Ausladung festgestellt.

Bei Pflasterarbeiten wird die wirklich hergestellte Fläche in Rechnung gesetzt. Aussparungen innerhalb der Pflasterfläche von weniger als 0,30 qm Grütze werden nicht in Abzug gebracht.

Preise.

1. Maurertagelöhne.

Auf 2—3 Gesellen rechnet man einen Arbeiter zum Heranbringen der Ziegel und des Mörtels und auf 8—12 Gesellen einen Kalkschläger zur Bereitung des Mörtels. Auf 10—20 Gesellen rechnet man einen Polier. Sind mehr Gesellen

beschäftigt, und stehen dieselben voneinander entfernt, so rechnet man je nach Ausdehnung der Arbeit und Anzahl der Arbeiter mehr Poliere bzw. Postengesellen.

Ist der Bau nicht so weitläufig, so kann ein tüchtiger Polier 30 Gesellen beaufsichtigen und für dieselben die nötigen Anlagen, Einteilungen, Lehrgerüste usw. vorbereiten.

Nach den im Jahre 1908 abgeschlossenen Tarifverträgen beträgt der Stundenlohn für einen

Maurer

Handarbeiter

in Städten über 100 000 Einw. 48—75 Pf., i. D. 57,5 Pf. 40—51 Pf., i. D. 45 Pf. „    „ von 50—100 000

„    „    „ 30— 50 000

„    „    unter

20 000

45—60 „

42—55 „

38—50 „    „ „ 44

40 „ 38 „

Vgl. auch S. 60—63; Arbeitszeiten s. S. 153.

In Berlin sind folgende Sätze vereinbart:

Stundenlohn eines Maurergesellen..................

„    „ gewöhnlichen, geübten Bauarbeiters ........

„    „    ungeübten Bauarbeiters..............

„    „ Kalkschlägers, Wasserträgers, Rüsters oder Aufzugsarbeiters ....................

„    „    Stein- oder Kalkträgers..............

Ot —1 ^7 0 0!

IC o

IC 1-

■&

io

Die Steinträger haben zu tragen in den Keller, ins Erdgeschoß oder I. Stock 26 Steine, in den II. oder III. Stock 24 Steine, in den IV. Stock oder das Dachgeschoß 22 Steine, und zwar Hintermauerungssteine. Die Zahl der erforderlichen Kalkträger beträgt zwei Fünftel der beschäftigten Träger.

Bei Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit, erhält der Geselle 15 Pf., der Bauarbeiter 10 Pf. mehr.

Außer dem an die Gesellen bzw. Arbeiter zu zahlenden Tagelohn erhält der Meister noch das sog. Meistergeld, welches dem gezahlten Tagelohn noch hinzuzurechnen ist und dann das sog. „Tagewerk" eines Maurers, eines Arbeitsmannes, Burschen usw. ergibt. Für dieses sog. Meistergeld hat der Unternehmer die Aufsicht über die Arbeit, sowie die Auszahlung zu übernehmen, auch den Vorschuß des Geldes bis zur Rechnungsanweisung und den gesetzlichen Zuschuß für die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter zu leisten.

Die Stunden werden nur nach der wirklich geleisteten Zeit mit Abzug der Laufzeit und der Pausen berechnet. Für Beschaffung und Vorhalten der Geräte, des Stemmzeuges und der einfachen Bockrüstungen, wenn letztere nicht über 5 m hoch sind, wird keine Vergütung gewährt.

Als Tagelohn kann einschließlich des Meistergeldes je nach dem örtlichen Stundenlohn (s. o.) durchschnittlich angenommen werden:

0,70—1,20 JL 0,50—1,00 „ 0,45—0,95 „ 0,20—0,40 „ 0,40—0,70 „

1 Arbeitsstunde eines Poliers. . .

„ Postengesellen „ Maurergesellen „ Burschen . .

Arbeiters . .

Für Tagelohnarbeiten bei Neubauten wird in der Regel die Arbeitsstunde einschl. Meister- und Poliergeld vereinbart. Ist das nicht der Fall, so rechnet man für den Polier noch 10 v. H. des Gesamtarbeitslohnes hinzu, für 1 Tag jedoch nicht mehr, als der Tagesverdienst des Poliers ausmacht (7—12 M).

2. Geräte.

1 Maurerkelle.............

1 Maurerhammer...........

1 Maurerpinsel ............

1 Maurereimer von Holz........

1 Mörtelkasten.............

1 Maurerlot..............

1 Maurerwasserwage..........

1 Richtscheit mit Wasserwage, 2—5 m lang

1 Setzwage..............

1 Mulde für Stein- und Kalkträger . . .

Das Vorhalten dieser Geräte ist im Arbeitslohn mit enthalten, bei den nachfolgenden selbständigen Geräten sind für das Vorhalten folgende Preise zu zahlen:

für 1 Aufzugsmaschine mit Handbetrieb „ 1 Baupumpe mit Handbetrieb . .

„ 1 Flaschenzug.........

„ 1 Hebegeschirr.........

„ 1 Winde ...........

„ 1 Kokskorb ohne Bedienung . . .

1 Tag- oder Nachtstunde einen Kokskorb vorzuhalten, einschließlich Lieferung des erforderlichen Brennstoffs, Koks usw. (Bedienung erfolgt irrt Tagelohn)...........................

für 1 Tag

5.50    M.

3.50    „ 3,50 „

2,50 „

1,50 „ 0,50 „

0,15 „

3. Baugerüste.

1. Berechnung.

Bei größeren Bauten müssen zuweilen die Maurergerüste von seiten der Bau-verwaltung beschafft werden, während in gewöhnlichen Fällen der unternehmende Maurermeister für Vorhaltung der Rüstung, sowie für Hin- und Fortschaffen derselben

3—5 v. H. der Summe des Maurerarbeitslohnes erhält. Bei Staatsbauten ist jedoch das Vorhalten der Rüstungen und Gerätschaften beim Arbeitslohn mit enthalten und wird nicht besonders berechnet.

Man rechnet zum Rüstzeug des Maurers:

a)    Rüststangen von 3—20 m Länge und 10—16 cm Stärke des unteren Endes. Sie werden in Entfernungen von 2—2,5 m angeordnet und an den Enden oder Ecken der Rüstung mittels zweier schräg gestellter Rüststangen verstrebt.

b)    Streichstangen von 3—12 m Länge, welche mit Stricken an die Rüststangen wagerecht befestigt werden.

c)    Netzriegel von 2,5—3 m Länge, welche einerseits auf den Streichstangen, andererseits in Löchern oder Öffnungen der Wand aufliegen.

d)    Kurze Steifen, von Brettern geschnitten, zur Unterstützung der Netzriegel. Streben von hochkantig gestellten Brettern zwischen den Rüstungen. Würgeknüppel von 0,6—1,0 m Länge, 4—5 cm Stärke zürn Anziehen der Stricke.

e)    Rüst stricke, je 1,9 m lang, 1 cm stark; Rüstbretter, 3—4 cm stark, zum Belag auf den Netzriegeln. Häufig wird jetzt, namentlich bei Rüstungen, welche längere Zeit stehen sollen, statt der Rüststricke, Draht zum Binden benutzt.

f)    Sattnägel und Krammen.

g)    Leitern von 3—10 m Länge.

Reicht die Höhe der ersten Rüstungen nicht aus, so werden in ähnlicher Weise sog. Pfropfgerüste aufgesetzt.

Für ein Stangengerüst von drei Geschossen

Man rechnet zu einem Gebäude von zwei Geschossen (Erdgeschoß und ein Stockwerk) oder etwa 20 m Höhe auf 2 m Länge in der Wagerechten: 1 Rüststange zu 10 m Länge, 7 m Streichstangen, 12 m Netzriegel, 10 m Steifen, 3 Würgeknüppel, 3 Rüststricke, 7 Stück Rüstbretter je 3,75 m lang, 4 Klammern, 8 Lattnägel und auf 12 m einen Leitergang nach der ganzen Höhe.

wird das lf^ fache, von vier Geschossen das Doppelte benötigt.

1 m (wagerecht gemessen), Außenseite eines Gebäudes durch zwei Geschosse (Erdgeschoß und I. Stockwerk) zu beruften, die Rüstung nach Bedarf zu verändern, sowie auch für den Klempner und Anstreicher die nötige Rüstung zur Ausführung der Eesimsabdeckungen und des Anstriches zu fertigen, nach Beendigung sämtlicher Arbeiten

3,00—4,75 M. 4,00—5,00 „ 5,50—6,50 „ 0,35 „ 0,50 „ 0,10 „ 10,00 „ 0,60—1,05 ,.

dieselbe zu beseitigen, an Arbeitslöhnen...........

1 m desgl., drei Geschosse hoch, an Arbeitslöhnen.........

1 m desgl., vier Geschosse hoch, an Arbeitslöhnen.........

Rüstholz vorzuhalten, für 1 laufendes Meter...........

„ 1 Stück

Bohlen Klammern

100 m verzinktes Gerüstseil, 4 mm stark, Kaufpreis........

1 Stück verzinkten Gerüststrick mit Ring und Haken, 1,45—3,5 m lang

Preise für Einzelarbeiten,

a) Grundmauern.

(Grundmauern aus Beton s. unter III.)

Die verschiedenen Baustoffe, welche zur Errichtung von Gebäuden usw. verwendet werden, erfordern, je nachdem sie Zeit und Kraft in Anspruch nehmen, verschiedene Preise. Am schwierigsten zu verarbeiten sind die Feldsteine. Diesen folgen der Reihe nach: die Kalk- oder Bruchsteine, die gebrannten Mauersteine, Luftziegel, Lehmpatzen, Wellerwände.

Zum Mauern der Grundmauern gehört (ausschließlich Erdarbeit): das Behauen der Lager großer Steine, das Mauern im möglichst guten Verbände, das Verzwicken und Ausschlagen der großen Fugen mit Steinstücken, das Abgleichen der oberen Schichten mit Ziegeln, das Bereiten des Mörtels, das Ankarren der Steine und des Mörtels vom Abladeplatz bis auf die Baustelle, die Anfertigung, Veränderung und Beseitigung der Rüstungen (vgl. im übrigen oben S. 162).

rechnen:

Hiernach kann man in Berücksichtigung des oben angegebenen Arbeitslohnes

1 cbm Grundmauerwerk in gutem Verbände mit Kalkmörtel auszuführen, die Steine lagerhaft zu bearbeiten, das Mauerwerk gehörig zu verzwicken, wagerecht abzugleichen und mit Erde zu hinterfüllen einschlietzlich Bereiten des Mörtels und Herbeischaffen der Baustoffe bis auf 25 m Entfernung:

1. Aber dem Wasser:

Mit Bruchsteinen 4,00 JL

4.25    „ 4,50 „ 4,75 „ 5,00 „

5.25    „

Mit Feldsteinen

Mit Ziegeln

Mit Feldsteinen

8,20 ..

3. Im Wasser also einschlietzlich Wasserschöpfen und Vorhalten der dazu nötigen Maschinen und Gerätschaften bei vorgenannten Tagelohnsätzen:

Mit Ziegeln

1 qm Erdbogen in der Grundmauer zu wölben. .

Stückpreise einschl. Lieferung der Baustoffe:

1 cbm Erundmauerwerk aus Ziegeln über Wasser (1000 Ziegel 24,00 ^.)

1 cbm desgl. aus Bruchsteinen (1 cbm Bruchsteine 9,00 JL) ... .

1 cbm desgl. aus Feldsteinen (1 cbm Feldsteine 8,00 M).....

Bei einer Tiefe von 1,0—1,5 m

tt    tt    tt    tt    t    t    tt

Mit Bruchsteinen 5,00 JL

5.50

6,00 „

6.50    ..

7,00 ..

7,80 „

Mit Bruchsteinen Mit Feldsteinen

4,00— 5,00 JL

6,00 JL

6.50    „ 7,00 „

7.50    „

8,00 „

15.50— 17,00 JL 18,00—20,00 „

16.50— 18,00 „

b) Aufgehendes Mauerwerk.

Kosten des Mauerwerks über der Erde an Arbeitslohn. Ein Geselle verarbeitet täglich 500—600 Ziegel, wenn die Wände stark sind und keine Öffnungen enthalten, 400—500 Ziegel bei mehreren Ecken und Öffnungen und 250—300 Ziegel bei vielen Öffnungen, gewölbten Bögen, Vorlagen usw.

Wenn die angegebenen Löhne zugrunde gelegt werden, so ergeben sich folgende Einzelpreise:

1 cbm Mauerwerk von Feldsteinen bei 2,5—4,0 m Höhe der Mauern mit Kalkmörtel in gutem Verbände aufzuführen, die Feldsteine zu spalten, zu zerschlagen und lagerhaft zu bearbeiten, die Zwischenräume sorgfältig zu verzwicken, die Tür- und Fensteröffnungen anzulegen und zu überwölben einschließlich des Heranschaffens der Steine, des Mörtels bis auf die Rüstungen, Anfertigung der nötigen

Rüstungen und Lehrbogen.................

1 cbm desgl. Mauerwerk, 4—5 m hoch............

1 cbm Mauerwerk von Bruchsteinen in gutem Verbände mit Kalkmörtel auszuführen, die Steine lagerhaft zu bearbeiten, sonst wie

vorhin..........................

1 cbm Mauerwerk des Kellergeschosses von gewöhnlichen guten Mauersteinen mit Kalkmörtel in gutem Verbände auszuführen, die Eurtbogen» sowie die Tür- und Fensteröffnungen anzulegen und zu überwölben, die Dübel zu vermauern, Tür- und Fensterzargen lotrecht zu vermauern, auch die Widerlager zu den Kappengewölben oder scheitrechten Decken auszusparen, die Schornsteinrohre anzulegen, einschl. Aussparen einer etwa anzulegenden Trennschicht, welche dann bei der Berechnung mit zum Mauerwerk gerechnet wird, sowie Anfertigung der nötigen Rüstungen und Lehrbogen usw.........................

1 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses wie vorher ausführen....

„ I. Stockwerks (bzw. II. Gesch.) desgl. . .

„ II.

„ HI.

.. iv.

„ Dachgeschosses etwa 1,00 M. mehr als für das

5,00— 6,00 Mo.

5,50— 6,50 „

4,50— 5,50 „

( .. HI-( .. iv.

( V.

II    )    II

II    )    II

4.50—    5,50 „ 5,00— 6,00 „

5.50—    6,50 „ 6,00— 7,00 „

6.50—    7,50 „ 7,00— 8,00 „

darunter befindliche Geschoß.

1 cbm Mauerwerk zu Türmen wie vorhin anzufertigen, einschließlich der zu fertigenden Rüstungen und des Hinaufschaffens der Baustoffe

bis zu 30 m Höhe durchschnittlich..............

bis auf 40 m Höhe durchschnittlich..............

1 cbm Mauerwerk in den verschiedenen Geschossen von Hartbrandsteinen oder Klinkern in Portlandzement in vollen Fugen anzufertigen als Zulage....................

oder für die verarbeitete Tonne Zement als Zulage .....

1 cbm besonders schwieriges, rundes und eckiges Mauerwerk in den

verschiedenen Geschossen anzufertigen als Zulage.......

1 cbm Mauerwerk zu runden Säulen oder Pfeilern, die mit dem Mauerwerk nicht in Verbindung stehen, in verlängertem Zementmörtel aufzumauern, als Zulage..............

1 qm y₂ Stein starke Wände herzustellen als Zulage zum Mauerwerk 1 qm y₄ Stein starke Wände desgl...............

6,00—10,00    „

10,00—12,00    „

0,50— 0,75 „ 1,00— 1,50 „

1,50— 2,00 „

2,00— 3,00 „ 0,50 „ 0,75 „

Gemauerte Säulen kosten mit Einschluß des Putzes, der Rüstung und des Heranschaffens der Baustoffe an Arbeitslohn:

bei 60 cm Durchmesser für 1 m Höhe „ 100 „

„ 125 „

1 qm Fachwerkswand % Stein stark mit Hohlsteinen oder gewöhnlichen Mauersteinen auszumauern, die Stiele einzufalzen (oder hierfür bie Steine nach den dreikantigen, an den Stielen befestigten Leisten zu verhauen), einschl. Anfertigung und Beseitigung der Rüstung und Heranschaffung sämtlicher Baustoffe, an Arbeitslohn

1 qm verblendetes Fachwerk 1 Stein stark desgl.........

1 cbm Mauerwerk aus rheinischen Schwemmsteinen etwa ²/₃ ber für Ziegelmauerwerk angegebenen Preise.

1 cbm Mauerwerk von Luftziegeln mit Lehm in gutem Verbände,

sonst wie oben anzufertigen................

1 cbm Kalkpisemauerwerk, bestehend aus 100 Teilen grobem Sand, 25 Teilen Mittelsand, 5 Teilen feinem Sand und 10 Teilen Kalk, einschl. der Baustoffe...................

II    1 M

II    1 II

20,00 M

34,00 „ 42,00 „

0,60— 1,00 „ 1,00— 1,50 „

4,00— 4,50 „

7,00— 9,00 „

c) Rohre und Schlitze im Mauerwerk.

1 m Schornsteinrohr im Mauerwerk auszusparen........

1 m Tonrohr zur Verwendungsstelle zu schaffen und bei Aufführung des Mauerwerks einzustellen, einzumauern und die Fugen mit

Zement zu dichten ....................

1 Stück einfacher Tonrohraufsatz wie vor ...........

1 Stück doppelter Tonrohraufsatz wie vor...........

1 m freistehendes Rauch- und Wrasenrohr, bis 26/26 cm i. L. groß, frei durch den Dachraum bis 50 cm über den Dachfirst in Kalkmörtel aufzuführen, zu bekrönen, im Innern zu putzen oder zu fugen, im Äußern innerhalb des Dachraumes zu berappen, über Dach zu verblenden, einschl. Herstellung der Rüstung...........

1 qm Abwässerung von Schornsteinköpfen in Zementmörtel, ohne

Abzug der Rohröffnungen.................

Bei mehrröhrigen, freistehenden russischen Schornsteinen und Wrasenröhren wie vor wird für das zweite und jedes weitere damit verbundene Rohr für das steigende Meter eine Zulage gewährt von 75 v. H.

1 cbm Mauerwerk der freistehenden Rohrkästen in und über dem Dachgeschoß, ohne Abzug der Öffnungen, sonst wie vor ....    12,00—15,00 „

Falls nicht in den anderen Preisen einbegriffen:

1 qm 6 cm breite Luftschicht anzulegen............

1 m steigendes russisches Rohr innerhalb des Mauerwerks auszusparen 1 m Wandschlitz, 0,13 m tief, desgl...............

0,25— 0,40 M.

1,00 „ 2,50 „ 4,00 „

3,00— 4,00 „

1,50— 2,50 „

0,40— 0,60 „ 0,20— 0,30 „ 0,15— 0,25 „

d) Verblendung.

1 qm äußere Mauerfläche während des Aufmauerns mit besseren ganzen (4/4) Steinen (Handstrich-, Maschinenvoll-, Maschinenhohl- oder ähnlichen Steinen) in gutem Kreuzverband sauber zu verblenden, als Zulage zum Mauerwerk:

a)    von innerer Rüstung aus („über Hand").........

b)    von äußerer Rüstung aus................

1 qm desgl. mit halben und viertel Verblendsteinen von äußerer Rüstung

aus, sonst wie vor......................

1 qm desgl-, jedoch nachträglich:

a)    Zulage für die Ausmauerung des Mauerwerks in Verzahnung

b)    Zulage für die nachträgliche Verblendung.........

1 qm desgl. mit viertel und achtel Verblendsteinen nachträglich zu verblenden ..........................

1 qm Ziegelmauerwerk die Rüstlöcher zuzumauern, mit Salzsäure abzuwaschen, mit Wasser nachzuspülen, die Fugen 1 cm tief auszukratzen und mit Kalkmörtel sauber und glatt zu verstreichen, dabei auch kleinere Flächen nach besonderer Angabe zu putzen, einschl. Lieferung der nötigen Salzsäure und der Bürsten zum Abwaschen, an Arbeitslohn

1 qm desgl. ebenso in Zement.................

1 qm desgl. die Fugen mit dem Fugeisen in Kalkmörtel sauber zu schneiden bzw. zu ziehen und sorgfältig zu verkröpfen........

1 qm desgl. ebenso in Zement.................

1 qm Ziegelmauerwerk, den Fugmörtel zu färben, einschl. Farbe als

Zulage...........................

1 m Gesims, aus Flachschichten bestehend, sauber vorzumauern, zu

reinigen und auszufugen als Zulage für die Schicht ......

1 m desgl. mit Rollschicht für die Schicht............

1 m desgl. flache Stromschicht für die Schicht..........

1 m desgl. hochkantige Stromschicht für die Schicht........

1 m verziertes Brust- oder Bandgesims desgl., 4 Schichten hoch . .

1 desgl. 6 Schichten hoch ...................

1 m reich verziertes Hauptgesims in Verblendziegeln oder Formsteinen mit vorgestreckten Konsolen, vertieften Nischen usw. desgl., einschl.

Rüstung 10 Schichten hoch..................

1 desgl. 12 Schichten hoch...................

1 qm verzierten Fries mit Verblendziegeln, Dachsteinköpfen, Hohlsteinen

u. a. desgl..........................

1 qm Mauerwerk zum Schutz des Goudronanstrichs mit einer hochkantigen Ziegelschicht zu verkleiden..............

1 m Balkenlage gegen Rauchrohre durch eine doppelte Dachsteinschicht zu trennen.........................

0,50—1,00 ,Ä

1,00—2,00 „

2,00—3,00 „

0,50—0,60 „ 3,00—4,00 „

3,50—4,50 „

0,75—1,25 „ 0,90—1,40 „

1,00—1,50 „ 1,15—1,60 „

0,05—0,10 „

0,25—0,30 „ 0,50—0,60 „ 0,40—0,50 „ 0,80—1,00 „ 2,00—2,50 „ 3,00—3,50 „

7,00—8,00 „ 8,00—9,00 „

3,00—5,00 „

0,60—1,00 „

0,80—1,00 „

e) Versetzen von Werkstein.

1 cbm Werksteine, Sandsteine, Kalksteine, Granit, Marmor usw. mit Hilfe eines Steinmetzgesellen (1 Steinmetz, 2 Maurer und 3 Arbeiter) sorgfältig abzuladen, nach den von der Bauleitung anzugebenden Lagerplätzen zu schaffen, dort ordnungsgemäß aufzustapeln und von da nach der Verwendungsstelle zu schaffen, aufzubringen, kunstgerecht und sauber im Mörtelbett zu versetzen, die Stoßfugen der Gesimse und Eckplatten sauber mit dem Blatt parallel aufzu-

schneiden, die Steine, insbesondere die Gesimse, nach Bedarf in Eisenträger einzulegen, die Anker und Klammern aufzubringen, einzulegen und zu vergießen und diese wie die Steine gut zu vermauern; die Fugen, welche nicht als Mörtelbett hergestellt werden können, sorgfältig zu vergießen und alle Gesimse und Architekturteile sogleich nach dem Vermauern sorgfältigst mit Brettern oder Stroh-lehm abzudecken, einschließlich Vorhaltung aller Werkzeuge, Aufzugsvorrichtungen, Versatzgerüste oder sonst erforderlicher Vorrichtungen zum guten Versetzen und einschließlich aller Versetzungsstoffe, als Pappe, Zink, Strohlehm, Mörtel zum Vergießen, die ganze Fassade mit heißem Wasser lohne Zusatz von Salzsäure) und Bürsten sauber abzuwaschen, einschließlich Lieferung des heißen Wassers, der Bürsten, Pinsel usw.; die Einpackungen zu beseitigen und abzufahren; die Fugen mit hydraulischem Mörtel sauber auszufugen, die Rückseite der Fassadensteine mit Glasurgoudron nach dem Versetzen einmal deckend zu streichen, einschließlich Lieferung des Eoudrons, sämtlicher Geräte: als Zulage zum Arbeitslohn für Mauerwerk (in der Bauflucht gerechnet)......................

1 cbm Werksteine im Innern von Gebäuden wie vor......

1 cbm Werksteine der freistehenden, als Mauerwerk nicht zu berechnenden Teile als Säulen, Brüstungen, nicht hintermauerte Attiken, freistehende Bekrönungen, Aufsätze, Figuren usw. des Äußeren und Inneren, wie vor aufzubringen, zu versetzen und zu schützen, wie vor 1 cbm Werksteine nur zur Verwendung von Einfassungen, Gesimsen und Abdeckungen als Zulage zum Mauerwerk, sonst wie vor . .

1 cbm Granitunterlagssteine von verschiedenen Größen als Auflager für Träger oder Säulen wie vor und in Zementmörtel (1 : 3) zu

vermauern, als Zulage zum Mauerwerk...........

1 Radschwelle von Granit zu verlegen, zu vermauern und zu verputzen 1 Radabweiser von Granit oder Gußeisen zu versetzen und zu vermauern .........................

1 qm Schornsteinabdeckplatten oder -aufsähe aus Werk- oder Kunststein, wie vor, als Zulage zum Schornsteinmauerwerk.....

1 m Deckschwellen für Lichtschächte wie vor, als Zulage zum Mauerwerk

13,00—16,00 M. 12,00—16,00 „

20,00—30,00 „

18,00—22,00 „

18,00 „ 3,00— 4,00 „

1,00— 1,50 „

10,00 „

1,50 „

f) Vermauern von Holzwerl.

1 Stück 6,5 cm starke Überlagsbohle für einflügelige Türen in 6—12 cm

starken Wänden zu vermauern................

1 Stück desgl. in stärkeren Wänden (falls solche überhaupt zur Verwendung kommen, was nicht erforderlich).............

1 Stück desgl. für zweiflügelige Türen in 6—12 cm starken Wänden

1 Stück desgl. in stärkeren Wänden (s. oben)...........

1 Stück Holzblendrahmen für eine einflügelige Tür mit eisernen Mauerankern einzumauern.....................

1 Stück desgl. für eine zweiflügelige Tür............

1 Stück Bohlenzarge für eine einflügelige Tür einzumauern ....    1,50—2,00 „

0,50 „

0,50—0,80 .. 0,60 .. 0,60—0,90 ..

1,00—1,50 „ 1,20—1,80 „

1 Stück desgl. für eine zweiflügelige Tür............

1,80—2,40 M. 2,50—3,00 „ 3,00—4,00 „

0,02—0,04 M. 0,10—0,25 „

0,10—0,25 „ 0,15—0,30 „

1 Stück Kreuzholzzarge für eine einflügelige Tür einzumauern . . .

1 Stück desgl. für eine zweiflügelige Tür............

1 Stück Holz- (oder Patentstein-) -dübel gleichzeitig beim Aufmauern mit einzusetzen (falls diese Arbeit überhaupt besonders vergütet wird) .

1 Stück desgl. nachträglich einzusetzen..............

1 Stück Dübel aus Kiefernholz 10 : 12 : 5—7 cm groß für Türen, Sockelleisten, Holzdecken, Paneele, Türschwellen usw. zu liefern; soweit möglich, sofort beim Aufmauern mit zu verlegen bzw. einzumauern, einzugipsen und, wo nötig, zu verputzen, einschließlich Lieferung des erforderlichen Zementmörtels und Gipses.......

1 Stück Dübel nachträglich einzusetzen, sonst wie vor.......

g) Vermauern von Eisen.

1 Stück Trägerkopf mit je 30 Klinkern in Zementmörtel (1:3) zu untermauern und die Unterlagsplatten sorgfältig in Zementmörtel zu

verlegen, als Zulage zum Mauerwerk.............

100 kg Walzträger, schmiedeeiserne Stützen und Unterlagsplatten mit Hilfe bzw. nach Angabe eines Monteurs in das Keller- oder Erdgeschoß zu schaffen, regelrecht zu verlegen und zu vermauern oder aufzustellen und abzuspreizen, einschließlich Vorhaltung der Hebevorrichtung usw.

100 kg desgl. für jedes höhere Geschoß mehr...........

100 kg abgebundene Eisen zu Treppen, Galerien und Zwischendecken

in Räumen wie vor.....................

100 kg genietete Unterzüge wie vor...............

100 kg Dachbinder bis höchstens 11 m Freilänge wie vor.....

100 kg eiserne Stützen oder Säulen in das Keller- oder Erdgeschoß zu schaffen und beim Montieren die erforderliche Hilfe zu leisten . .

100 kg desgl. für jedes höhere Geschoß mehr...........

1 Stück gußeiserne Grundplatten von rund 80 • 80 cm Größe für eiserne Stützen und Säulen zu verlegen und mit Zementmörtel zu vergießen und zu verfugen

1 Stück Balkenanker nach den verschiedenen Geschossen hinaufzuschaffen

und zu vermauern .....................

1 m Zuganker desgl......................

1 Stück eiserne Eckschiene desgl. ...............

1 Stück eiserne Türzarge beim Aufmauern desgl..........

1 Stück desgl. nachträglich...................

0,20—0,40 „

1,00—1,50 „ 0,40—0,50 „

2,50 „ 2,50—3,00 „ 3,00—4,00 „

3,00 „ 1,00—1,50 „

.» 8,50-10,00 „

0,20—0,30 „ 0,40—0,50 „ 1,00—1,50 „ 0,50—1,00 „ 1,50—2,50 „

h) Gewölbe.

Kappengewölbe.

1 qm % Stein starkes Kappengewölbe bis zu 1 m Spannweite in verlängertem Zementmörtel zwischen Mauerwerk oder I-Trägern herzustellen und zu vergießen, die Gewölbeoberfläche bis Scheitelhöhe mit

Schlackenbeton abzugleichen, einschließlich Vorhalten der erforderlichen

1.50— 2,50 M. 2,00—3,00 „

2.50— 3,50 „ 3,00—4,00 „

Rüstungen und Schalungen, sowie aller Nebenarbeiten.....

1 qm wie vor bis zu 2,50 m Spannweite............

1 qm 1 Stein starkes Kappengewölbe bis zu 1 m Spannweite . . . 1 qm desgl. bis zu 2,5 m Spannweite .............

Tonnengewölbe.

1 qm halbkreisförmiges Tonnengewölbe, x/₂ Stein stark» bei 3—5 m Spannweite in verlängertem Zementmörtel herzustellen, zu vergießen und bis Scheitelhöhe mit Schlackenbeton abzugleichen, einschl. der erforderlichen Rüstungen und Schalungen, sowie aller Nebenarbeiten, in der Ebene gemessen...............

1 qm desgl., y₂ Stein stark, mit nach oben vortretenden und in einer Entfernung von 1,0—1,3 m eingewölbten Verstärkungsgurten . . . 1 qm desgl., Stein stark, mit nach unten vortretenden Verstärkungsgurten in Entfernungen wie vor...............

1 qm desgl., 1 Stein stark, ohne Verstärkungsgurte........

1 qm desgl., 1 Stein stark, mit oberen Verstärkungsgurten.....

1 qm desgl., 1 Stein stark, mit unteren Verstärkungsgurten .... 1 qm desgl., y₂ Stein stark im Scheitel, 1 Stein stark im Ansatz, ohne

Verstärkungsgurte......................

1 qm desgl., mit oberen Verstärkungsgurten...........

1 qm desgl., mit unteren Verstärkungsgurten ..........

1 qm korbbogenförmiges Tonnengewölbe weniger.........

1 qm ansteigendes Tonnengewölbe mehr.............

1 qm Tonnengewölbe über bogenförmigem oder vieleckigem Grundriß

mehr ...........................

1 qm Stichkappen einzuwölben mehr..............

Kreuzgewölbe.

5,00—7,00 „

5,50—7,50 „

6,00—8,00 „

6.50— 8,50 „ 7,00—9,00 „

7.50— 9,50 „

6,00—8,00 „ 6,50—8,50 „ 7,00—9,00 „ 0,50 „ 2,00 „

JO jo

© 'bt o o

1 qm y₂ Stein starkes Kreuzgewölbe mit 1 Stein starken Gurten über quadratischem oder rechteckigem Grundriß nach dem Halbkreis, im

6.50— 8,50 „ 6,00—8,00 „ 7,00—9,00 „

3.50— 5,50 „

2,00—3,00 „ 3,00 „

4,50—6,00 „ 3,00 „

übrigen wie oben......................

1 qm desgl. in Korbbogenform.................

1 qm desgl. in Spitzbogenform.................

1 qm desgl. in Flachbogenform (Kreuzkappen)..........

1 qm 1 Stein starkes Kreuzgewölbe mit 1% Stein starken Gurten

mehr ...........................

1 qm ansteigendes Kreuzgewölbe mehr.............

1 qm Kreuzgewölbe über bogenförmigem oder vieleckigem Grundriß

mehr ...........................

1 qm Kreuzgewölbe mit vortretenden Rippen mehr........

Klostergewölbe und böhmische Kappen.

1 qm Klostergewölbe über quadratischem oder rechteckigem Grundriß 7,00—9,00 „

1 qm desgl. über unregelmäßigem Grundriß mehr

1,00—3,00 „

1 qm böhmische Kappe über quadratischem oder rechteckigem Grundriß 4,00—6,00 M.

1 qm desgl. über unregelmäßigem Grundriß mehr 1 m nach oben vortretenden Verstärkungsgurt mehr

0,50—2,00 „

1,30 „

Kuppelgewölbe.

1 qm Halbkreiskuppelgewölbe, % Stein stark, über kreisrundem Grundriß..........................

1 qm desgl. über quadratischem Grundriß . 1 qm desgl. über unregelmäßigem Grundriß 1 qm Halbkreiskuppel, 1 Stein stark, mehr . 1 qm desgl., 1 y₂ Stein stark, mehr .... 1 qm Flachkuppel, ¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10/₂ Stein stark ....

1 qm 1 qm

1/4 n ,,    ...............

Stern- oder Netzgewölbe.

1 qm Stern- oder Netzgewölbe, je nach der Größe der einzelnen Felder, ohne vortretende Rippen...................

6,00— 8,00 „ 12,00—15,00 „ 10,00—12,00 „ 2,00— 3,00 „ 3,00— 4,00 „ 4,00— 6,00 „ 5,50— 7,50 „ 7,00— 9,00 „

mit

6,00—10,00    „

8,00—12,00    „

Zulagen zu allen Eewölbformen.

Obige Preise verstehen sich für Gewölbe» deren Unterfläche geputzt werden soll. Als Zulage für solche Gewölbe, deren Unterfläche nicht geputzt werden soll, sind für das Quadratmeter Wölbfläche, einschl. Fugen und Reinigen, zu rechnen bei Verblendung: mit Handstrichsteinen, Maschinenvollsteinen u. ä.

mit y₂ Verblendsteinen...........

mit Verblendformsteinen..........

desgl. für 1 m vortretende Rippen, Grate, Eurtbogen usw., je nach

Breite, bei Verblendung mit Handstrichsteinen usw........

mit y₂ Verblendsteinen........

mit Verblendformsteinen........

. 3,00— 4,50 „ . 5,00— 8,00 „ . 8,00—10,00 „

1,00— 3,00 „ 1,50— 5,00 „ 2,00— 6,00 „

1 cbm keilförmige Ausmauerung zur Herstellung der Neigung für ein Holzzementdach auf den abgeglichenen Kappengewölben, bestehend aus *4 Stein starken Längsstegen, welche in solchen Entfernungen anzuordnen sind, daß darüber die in der Dachschräge liegende doppelte Flachschicht gelegt werden kann, von porösen Vollsteinen in verlängertem Zementmörtel unter Vollrechnung der Hohlräume herzustellen 8,00—10,00 M. 1 qm doppelte Flachschicht von porösen Lochsteinen in verlängertem Zementmörtel über der keilförmigen Ausmauerung herzustellen und die Oberfläche für die Holzzementabdeckung mit Zementestrich eben und glatt abzugleichen, in der wagerechten Ebene gemessen . . .    1,50—1,80 „

1 m Mauerwerk von porösen Steinen als Treppenstufen zur Aufnahme von Holz- oder anderen Belägen in verlängertem Zementmörtel auf steigenden Gewölben oder ebenen Betondecken einschl. Einmauerung

0,80—1,00 „

der erforderlichen Dübel und Bohlenwangen herzustellen.....

1 m Mauerwerk von glatten Hartbrandsteinen in Zementmörtel für Treppenstufen wie vor und die Außenflächen in Zementmörtel zu fugen 1,20—1,50 „

1,50—2,00 „ 0,30—0,40 „

1 m Stufen oder Schwellen aus Werk- oder Kunststein mit Hilfe des Steinmetzen aufzubringen, irrt Mauerwerk einzustemmen, zu versetzen und einzumauern im Keller und Erdgeschoß .

für ein höheres Geschoß mehr.......

1 qm Podest desgl.:

4,00—5,00 „ 1,00—1,50 „

im Keller- und Erdgeschoß.........

für ein höheres Geschoß mehr.......

k) Mauerungen für Kessel, Maschinen, Backöfen u. a.

(Grundmauern siehe unter a.)

7,00—8,00 „ 6,00—7,00 „ 1,50 „

1 cbm Mauerwerk zu Kesseleinmauerungen und den dazugehörigen Untermauerungen, Rauch- und Rohrkanälen, ohne Abzug der Hohlräume und der einzumauernden Kessel, nach Zeichnung und Angabe unter Fußboden in Kalkmörtel, über Fußboden in gutem Lehmmörtel und das Schamottemauerwerk aus besten Schamottesteinen in Schamottemörtel oder gutem Lehmmörtel mit Zementzusatz herzustellen, die Züge und Füchse mit feinem Mörtel glatt auszustreichen, die Ansichtsflüchen der Kesseleinmauerung mit Maschinensteinen erster Klasse oder Rathenower Handstrichsteinen zu verblenden und sauber zu fugen und zu reinigen, einschl. Vermauern sämtlicher Verankerungen und sonstiger Eisenteile, sowie aller Nebenarbeiten für Kessel bis zu 25 qm Heizfläche.........

1 cbm desgl. für Kessel von 25—100 qm Heizfläche.......

1 cbm desgl. für Kessel mit Überhitzern als Zulage.......

1 Backofen, 2,75 m breit, 3,75 m lang, mit allen Grund-, Seiten- und Widerlagsmauern aufzuführen, die Zugrohre, Luft- und Zuglöcher, sowie das Mundloch anzulegen, die Decke zu überwölben und oberhalb, sowie den Fußboden zu pflastern, den Rauchfang aufzuführen,

100,00—120,00 „ 10,00— 12,00 „

auch alles zu verputzen, an Arbeitslohn..........

oder für das Quadratmeter Backofen-Grundfläche desgl.....

0,60— 0,80 M.

1,00— 1,25 „

0,20— 0,25 „ 0,30— 0,40 „

1,20— 1,60 „

1 qm dreifache, wasserundurchlässige Dachsteinschicht, sonst wie vor 1,50— 2,00 „

1 kleinen Kessel mit Rost, Aschenfall und Kanälen einzumauern, desgl. 1 Waschkesselherd von Hartbrandsteinen mit den erforderlichen Zügen

usw. anzufertigen, sowie den Kessel einzumauern desgl.....

1 Rauchfang zu wölben und das Rohr bis zum First des Daches zu führen, einschl. Bereitung des Mörtels, Fertigung der Rüstungen

und Heranschaffung der Baustoffe für das Meter.......

1 Rauchfang von doppelten Dachsteinen in Zement zu wölben und von beiden Seiten mit Zement zu putzen, einschl. Rüstens, Ein-schalens und Heranschaffens der Baustoffe, an Arbeitslohn . . . 1 Reinigungstür zum russischen Rohr einzusetzen und zu verputzen

1 große Schornsteinklappe zum Steigerohr desgl.........

1 cbm volles Mauerwerk für Maschinensockel von besten Hartbrandsteinen in Zementmörtel 1 : 3 nach Zeichnung und Angabe herzustellen, die Öffnungen für die Verankerungen nach gegebenen Schablonen oder nach den Angaben der Bauverwaltung oder des die Maschine aufstellenden Monteurs auszusparen, bei mehr als 5 cbm

Inhalt..........................

1 cbm desgl. bei weniger als 5 cbm Inhalt..........

1 Stück Ankerbolzen mit reinem Zement zu vergießen, je nach Größe

als Zulage zum Mauerwerk................

100 kg eiserne Kappenträger für die Maschinensockel, zu den Verwendungsstellen zu schaffen, zu verlegen, zu vermauern und mit Zementmörtel zu vergießen, einschl. Ausstemmen der Auflager in den Umfassungswänden des Gebäudes und aller Nebenarbeiten . .

1 qm Verblendung der sichtbaren Teile der Sockel mit weiß glasierten

Steinen und abgerundeten Kanten, als Zulage........

l qm Mauerwerk der Maschinensockel nach Zeichnung 2 ein stark mit Zementmörtel im Mischungsverhältnis 1 : 3 zu putzen, sorgfältig abzuschleifen und nach dem Trocknen mit Wasserglas zu streichen

10,00—12,00 Jt

18,00—21,00 „

3,50— 4,50 „

7,00— 8,00 „ 1,00— 1,25 „ 2,00— 2,50 „

8,00— 9,00 „ 9,00—10,00 „

1,50— 2,50 „

2,00— 2,50 „

3,00— 3,50 „

1,00— 1,25 „

1) Freistehende Schornsteine und Rauchkanäle.

(Grundplatte siehe unter a.)

1 cbm volles Mauerwerk des Schornsteins von der Grundplatte bis zur Erdgleiche aus Hartbrandsteinen in verlängertem Zementmörtel 1:2:6 vollfugig und in gutem Verbände nach Zeichnung und Angabe aufzuführen und den Rauchkanal anzulegen und zu überwölben,

einschl. aller Nebenarbeiten..................

1 cbm volles Mauerwerk der Rauchkanäle zwischen dem Schornstein und

dem Kesselhause, sonst wie vor................

1 qm 1 Stein starkes Kappen- oder Tonnengewölbe des Rauchkanals von Rathenower Steinen in verlängertem Zementmörtel 1:2:6 vollfugig und in gutem Verbände zu fertigen und zu hintermauern, eine Einsteigeöffnung im Gewölbe nach Angabe herzustellen, die untere Wölbfläche zu reinigen und mit verlängertem Zementmörtel zu fugen, in der Ebene gemessen, ohne Abzug des Einsteigeloches.....

7,00— 7,50 „

9,00—10,00 „

3,00— 4,50 „

1 qm Außenflächen des Schornsteines und der Rauchkanäle, soweit sie mit Erdboden hinterfüllt werden, vor der Hinterfüllung oder gleich beim Aufmauern 2 cm start mit reinem Zementmörtel glatt zu putzen

und zweimal mit heißem Goudron zu streichen . . .......

1 cbm volles Mauerwerk des viereckigen Schornsteinunterbaues über Erdgleiche von Hartbrandsteinen in verlängertem Zementmörtel nach Zeichnung und Angabe herzustellen, die Steigeisen einzumauern, sowie in Höhe des Gesimses und über dem Bogen der Fuchsöffnung je einen Ringanker einzulegen und zu vermauern, einschl. aller Nebenarbeiten ..........................

1 qm Innenfläche des Schornsteins von der Sohle bis zur Oberkante des Schornsteinunterbaues und der Rauchkanäle bei der Aufmauerung mit Rathenower Handstrichsteinen dritter Klasse zu verblenden, zu reinigen und mit verlängertem Zementmörtel glatt und voll zu fugen,

als Zulage zum Mauerwerk .................

1 qm Anstchtsfläche des Schornsteinunterbaues nach Zeichnung bei Aufführung des Mauerwerks mit roten oder gelben ⁴/₄ Verblendsteinen (Handstrich) unter Verwendung von a/t Ecksteinen zu verblenden, die Verblendflächen später zu reinigen und abzuwaschen und mit verlängertem Zementmörtel oder hydraulischem Kalkmörtel zu fugen,

als Zulage zum Mauerwerk.................

1 qm Pflaster im Schornstein und in den Rauchkanälen von Rathenower Handstrichsteinen als Doppelflachschicht herzustellen, die Fugen mit verlängertem Zementmörtel auszugießen und voll zu fugen, in der

Ebene gemessen.......................

1 qm Rauchkanalabdeckung, bestehend aus einer durchschnittlich 15 cm starken Kiesbetonplatte über dem Gewölbe im Mischungsverhältnis 1 : 3 und einem Zementestrich im Mischungsverhältnis 1 : 2 nach

Arigabe mit Gefälle herzustellen und sauber zu glätten.....

1 m Schornsteinsäule nach Zeichnung und Angabe 30 m hoch mit 1,3 m lichtem oberen Durchmesser, mit 20 cm oberer und 58 cm unterer Stärke in fünf Absätzen von roten oder gelben Radialsteinen in verlängertem Zementmörtel herzustellen, den Kopf in reinem Zementmörtel, den achteckigen Sockel, die Zwickel, den Übergang von der Rundung zum Viereck zu mauern und mit Nasen- und sonstigen Formsteinen in gutem Verbände abzudecken, die Steigeeisen in rund 40 cm Entfernung einzumauern, die 13 mm starke, gußeiserne Abdeckplatte aufzubringen, zu verankern und zu vergießen, die Blitzableiteranlagen zu befestigen, die Innenflächen zu reinigen und bei Aufführung zugleich mit verlängertem Zementmörtel zu fugen, die Außenflächen zu reinigen und mit verlängertem Zementmörtel voll und glatt zu fugen,

einschl. aller Nebenarbeiten..................

1 m Schutzmantel aus feuerfesten Radialsteinen, 12—15 cm stark, in Schamottemörtel oder Lehmmörtel mit Zementzusatz bis zu 12 m Höhe herzustellen, für den steigenden Meter..........

1,25 Ji.

7,50 „

1,10 „

2,00—3,50 „

1,60 „

1,50 „

25,00—30,00 „

10,00 „

m) Umbauarbeiten.

1 cbm Grund- oder Geschotzmauerwerk in Kalkmörtel abzubrechen, die Steine abzuputzen, den Schutt abzutragen und die gewonnenen Steine

in Stapel aufzusetzen.................. . .

1 cbm Mauerwerk in Zementmörtel, desgl. wie vor.......

1 qm Tonnen- oder Kreuzkappengewölbe, 13 cm stark, einschl. Hintermauerung abzubrechen, desgl. wie vor.............

1 qm 13 cm starkes, einfaches Kappengewölbe, desgl. wie vor . . . 1 m Grundmauern von 0,75—1,0 m Breite, 30 cm tief, mit Klinkern in Zement (oder mit besonders lagerhaften Kalksteinen) stückweise in Längen von 1,25—2,0 m zu unterfahren einschl. des Ausgrabens der Erde

1 m desgl. auf 60 cm Tiefe, sonst ebenso............

1 qm Mauerwerk 10 cm tief auszustemmen, vorhandene Schwammfasern aufzusuchen und zu beseitigen, das Mauerwerk mit Lochsteinen auf der hohen Kante mit Anlegung von Durchbindern in Zementmörtel wieder zu verblenden einschl. Rüstung..........

1 m 13—25 cm weites russisches Rohr in altem Mauerwerk einzustemmen, die fehlenden Wangen neu aufzuführen, inwendig zu putzen und den Schutt zu beseitigen, einschl. des Rüstens durchschnittlich . . .

1 m 42 und 45 cm weites Rohr wie vorhin...........

1 qm Anschluß an vorhandenes Mauerwerk durch Ausstemmen regelrechter Verzahnung herzustellen als Zulage zu dem neu aufzuführenden

Mauerwerk.........................

1 Öffnung für eine Tür durchzubrechen, die Verzahnung auszustemmen, die Ecken beizumauern, die Dübel und llber-lagsbohle bzw. das Türgerüst einzumauern, die Öffnung zu überwölben, die Putzanschlüsse wiederherzustellen, einschl. aller Nebenarbeiten, Beseitigung und Abfuhr des Schuttes:

5,00—6,00 M.

8,00 „

"bi "o

O O

5,00—6,00 „

7,00—8,50 ,,

7,00—9,00 „

3,00—4,00 „ 5,00—7,00 „

0,50—1,00 „

bei einer Türöffnung von in 12 cm starker Wand

OK

ff    ff    ft    ft

1,5 X 2,5 m 20,00 M. 25,00 „ 30,00 „ 35,00 „ 40,00 „

26,00 M. 34,00 „ 42,00 „

1,0 X 2,0 m 16,00 JUL 20,00 „

24,00 „

28,00 „

32,00 „

1 Öffnung für ein vierflügeliges Fenster wie vor in 25 cm starker Wand

in einer 38 cm starken Wand desgl. . ...............

in einer 51 cm starken Wand desgl.................

1 m Eurtbogenöffnung in einer 38 cm starken Wand behutsam heraus-zustemmen, stückweise in hartgebrannten Steinen und Zement 2 Stein stark einzuwölben, darauf die Mauer unterhalb herauszubrechen, die Leibungen einzumauern einschl. Rüstens, Aufstellens und Beseitigung der Lehrgerüste, Abputzens der Steine und Beseitigung des Schuttes . . .

1 desgl. in 51 cm starker Wand wie vorhin.............

1 Balkenloch in vorhandener Mauer auszustemmen und den eingelegten Balkenkopf zu vermauern....................

15,00 „ 20,00 „

2,00 „

¹

Pflasterungen, Treppenstufen.

²

1 qm flachseitiges Ziegelpflaster in Sandbettung und verlängertem

³

Zementmörtel nach Angabe wagerecht oder mit Gefälle herzustellen,

⁴

einschl. Herstellung der Unterbettung..............

⁵

1 qm desgl., jedoch in reinem Zementmörtel zu verlegen, sonst wie vor 0,70— 0,90 „ 1 qm hochkantiges Ziegelpflaster in verlängertem Zementmörtel her

⁶

zustellen, sonst wie vor 1 qm desgl., jedoch in reinem Zementmörtel zu verlegen, sonst wie vor 1,20— 1,40 „

⁷

1 qm flaches Pflaster nur zu vergießen» sonst wie vor.......

⁸

1 qm hochkantiges, ebenso...................

⁹

1 qm doppelte, wasserundurchlässige Hartbrandziegelflachschicht in

¹⁰

wasserdichtem Zementmörtel herzustellen............

Grfinzweig & ßarfmann

S. m. b. B.

Korkifeiniabrik > hudwigshafen a. Rh.

:::::::::::::::::::::::: Erfinder des Korkfteins. :::::::::::::::::::::::: ältestes und leistungsfähigstes Unternehmen der Branche.

/Pi

rrri

MM

hl

P|;

[M.

»*

KU

zur Isolierung gegen Kälte, Wärme, Schall, Feuer, Feuchtigkeit.

Original-Korkifeme und Plasten Reform - Korkßeine und Platten Es 'tr».?Ä5an₈;

vollständig geruchfrei, hauptsächlich für die Zwacke der Kälteindustrie.

Korkfteinfufjboden Korkfteinformftücke Diafomiffchalen und Platten L L₀piut.9e9en5ifze bis Plastische Wärmelckutzmaffen

System „Dr. Srünzweig", vorzüglichste Unterlage für Ldnoleun, schalldämpfend, elastisch, kuhwarm.

für alle Arten von Rohrisolierungen.

für alle Temperaturen.

Tmt

Warenzeichen.

:::::::::::: Filialen Unter Unserer Firma in:

Berlin * Dresden ♦ Düsseldorf ♦ ßamburg ♦ ülünchen

Fachmännische Auskunft und Projektberechnung auf Grund wissenschaftlicher Unterlagen und langjähriger umfassender Erfahrungen.

'©

Friedr. Pelzer, Bielefeld

Fernsprecher 134

Telegramm-Adresse: Frledr. Pelzer

Fernsprecher 134

Großhandlung in Bau-, Kanalbau- und : sanitären Wasserleitungs-Artikeln :

Alle Sorten Verblendsteine

Terranova, Traß.

Ton-, Mosaik- und Füllmasseplatten, glasierte Wandplatten, glasierte frostsichere Platten für Außenverblendung, naturfarben und glasiert.

D □ □

Zement, Gips, Kalk, Rohrgewebe.

□    □ D

Falzziegel, Hohlziegel, Biberschwänze naturfarben und glasiert.

□    □ □

Chamottesteine für Ring- und Kupolöfen, Säurefeste Steine für chemische Fabriken.

□ □ □

Hourdis, Deckensteine, Schwemmsteine, Bimssand-

Zementdielen.

□ □ □

Leichte und schwere deutsche Abflußrohren, schottische Abflußrohren.

□ Dü

Sanitäre Steingut-Waren.

Gußeiserne, emaillierte

Komplette freistehende Klosetts. — Feuerton-Badewannen-Spülsteine usw.

Badewannen, Badeöfen, Spültische usw.

Titel IIb. Maurerbaustoffe

A) Bruch- und Feldsteine.

Arten.

Bruchsteine gewinnt man im Steinbruch durch Bergbau. Feldsteine (Lese-steine, erratische Blöcke) finden sich in den meisten flachen Gegenden zerstreut in größerer oder geringerer Anzahl. Es sind meistens Granitsteine, von denen die größeren mittels eiserner Keile gespalten oder mittels Pulver gesprengt werden. Die kleineren verwendet man häufig irrt rohen Zustande, sie geben aber wegen ihrer runden Gestalt mangelhaften Verband.

Über die sonstigen verwendbaren Gesteinsarten vgl. die Angaben unter Titel IV, Steinmetzarbeiten.

Beschaffenheit der Steine.

Die zu liefernden Bausteine müssen durchaus fest, wetterbeständig, ohne Klüfte und Blätterungen und so groß lagerhaft und köpfig sein, daß sich aus ihnen ein gutes Mauerwerk in regelrechtem Verbände herstellen läßt. Die Lagerfläche muß mindestens 0,25 m im Quadrat groß sein, die Stärke darf nicht unter 0,18 m betragen. Die Lieferung sog. Zwittersteine, Tagsteine, welche bereits durch Verwitterung gelitten haben, schließlich solcher Steine, welche noch bergfeucht sind oder die Feuchtigkeit anziehen, ist unzulässig.

Abnahme der Steine.

Das Aufsetzen der Steine in regelrechten Haufen zu ihrer Aufmessung geschieht durch die Bauverwaltung auf eigene Kosten, nur auf besonderes Verlangen der Bau-verwaltung durch den Unternehmer für den in seinem Angebot dafür abgegebenen Preis.

Sofern das Aufsetzen auf der Baustelle nicht angängig ist, erfolgt die Feststellung der gelieferten Menge nach dem daraus gefertigten Mauerwerk in der Weise, daß auf jedes Kubikmeter Mauerwerk 1,25 cbm Kalksteine als verwendet angenommen werden. Die seitens der Bauverwaltung bewirkte Aufmessung des Mauerwerks erkennt der Unternehmer als richtig an.

Nebenleistungen:

a)    Die Anfuhr der Steine bis zur Baustelle auf die von der Bauverwaltung anzuweisenden Plätze;

b)    das Abdecken der Steine zum Schutze gegen Frost, falls dieselben den Winter über unverbraucht auf der Baustelle stehen müssen.

Anlieferung.

Für Berlin ladet eine große Schute oder Jolle bei sehr hohem Wasser 100—120 cbm Kalksteine, bei mittlerem Wasserstande 80—100 cbm und bei niedrigem Wasserstande 60—80 cbm. Auf gepflasterten Wegen und bei nicht zu großen Entfernungen kann man 2000—3000 kg, also ungefähr 1 cbm auf eine zweispännige Fuhre rechnen.

Berechnung der erforderlichen Massen.

1 cbm Felsrnasse gibt etwa 1,5 cbm Steine in Haufen gemessen.

1 cbm Mauerwerk bedarf an:

1,25 cbm | in Haufen 1,30    „

1,40    „

aufgesetzter

Steine.

lagerhaften Steinen . . . weniger lagerhaften Steinen unregelmäßigen Steinen .

Öffnungen im Mauerwerk müssen bei der Berechnung in Abzug gebracht werden. Bei Feldsteinen rechnet man die Hälfte als ungesprengte, die Hälfte als gesprengte. Will man alte Steine aus ausgebrochenen Grundmauern verwenden, so kann man 1,5 cbm solcher Steine auf 1 cbm Mauerwerk rechnen, muß aber jedenfalls die unteren Schichten aus besonders großen lagerhaften Steinen zu fertigen annehmen, da die durch Abbruch gewonnenen fast immer eine sehr unregelmäßige Gestalt haben und demzufolge einen mangelhaften Verband liefern.

Preise.

«) Bruchsteine.

Der Preis der Bruchsteine ist sehr verschieden, je nach der Beschaffenheit des Bruches und der Anfuhrkosten. Durchschnittlich kann man 3,00—5,00 JL für 1 cbm ohne Anfuhr rechnen.

1.    Für Kalksteine aus den Rüdersdorfer Brüchen bei Berlin gelten ungefähr folgende Preise:

9,00—11,00 Jü 14,00—16,00 „ 55,00—65,00 „

1 cbm roher Kalkstein je nach Größe der Steine . . .

1 qm Kopfsteine zu Mauern und Gewölben.....

1 cbm behauene Kalksteine zu Schälungsmauern . . .

2.    Für Bruchsteine in Sachsen kommen in Betracht:

Frohburg b. Borna.

Lüptitz b. Wurzen (blauer Melaphyr).

Dornreichenbach (rötlicher Quarzporphyr).

Rochlitz (Porphyr).

.    3,00—5,00 JL

Hiervon kostet 1 cbm je nach Größe der Steine

3.    Im Rheinland, Hessen-Nassau, Harz usw. kommt zu Bruchsteinen in der Hauptsache Basalt in Frage. — Ganz besonders beliebt ist am Rhein die Niedermendiger Basaltlava.

8,00—10,00 JL

Der Preis für das Kubikmeter ist

ß) Feldsteine.

Der Preis ist hauptsächlich abhängig von den Anfuhrkosten. Die Preise für 1 cbm Feldsteine sind:

15,00—18,00 JL 6,00— 8,00 „ 10,00—12,00 „

in Berlin . .

„ Mecklenburg „ Oldenburg .

Arten.

B) Mauersteine (Ziegelsteine, Backsteine).

Die Herstellung von künstlichen Mauersteinen geschieht meistens durch Brennen der aus fettem Lehm oder sandigem Ton in feuchtem Zustande geformten sog. Lehmoder Lu ft st eine. Je nachdem dieselben im Felde gestrichen und in Haufen zusammengestellt oder in besonderen Ziegelöfen gebrannt werden, unterscheidet man Feld- oder Ofenbrandsteine, auch nach der Herstellungsweise, ob in Formen gestrichen oder mit Maschinen gepreßt, Hand-, Handstrich- oder Maschinensteine. Die Feldbrandsteine sind nur teilweise brauchbar, da die Steine in den Feuergängen meistens geschmolzen, die in den äußeren Ringen befindlichen Ungar und rissig sind. Die Anfertigung empfiehlt sich daher nur, wenn brauchbare Ziegelerde am Bauplatze sich vorfindet, gute und preiswerte Steine in der Nähe nicht zu haben sind. Ob für das Mauerwerk vorteilhafter Hand- oder Maschinensteine zu verwerten sind, richtet sich ganz nach der Herstellungsweise der ersteren und der Beschaffenheit der letzteren.

Werden die Handsteine aus nicht zu feuchtem Ton auf Brettchen gestrichen, so daß die Form eine ziemlich regelmäßige bleibt, so werden sie den Maschinensteinen vorzuziehen sein, da letztere, mehr trocken auf mechanischem Wege geformt, sich schwerer behauen lassen, auch mit dem Mörtel nicht so verbindungsfähig sind wie die ersteren. Lochsteine mit senkrechten oder wagerechten, viereckigen oder runden Öffnungen bezwecken Verminderung des Gewichts und besseres Durchbrennen.

Man unterscheidet:

a)    Hintermauerungssteine, aus magerem Lehm gut gebrannt, aber nicht dicht und deshalb auch nicht wetterfest, meist in Handstrich hergestellt; durch Maschinen gefertigte heißen wegen ihren glatten Flächen Kanalverblender. Beide sollen etwa 75 kg auf 1 qcm tragen

b)    Hartbrandsteine, aus magerem Lehm besonders hart gebrannt, so daß sie hell klingen, entweder aus Hintermauerungssteinen ausgesucht oder besonders gut geformt, und zwar mit Maschinen oder als Handstrichbrettziegel. Sie sollen eine Druckfestigkeit von wenigstens 150 kg haben. Bis zur Sinterung gebrannte Steine heißen auch Hintermauerungsklinker, Pflasterklinker, wenn zum Pflastern geeignet, oder Schmelzklinker, wenn zu stark gebrannt und deshalb krumm und glasig.

c)    Verblendsteine aus feinerem Ton, gut geformt, dicht und wetterfest, je nachdem Handstrich- oder Maschinenverblender, Voll- oder Lochverblender, glatte Verblender oder Formiteine.

d)    Poröse Ziegel (Voll- oder Lochziegel), bei welchen dem Ton feinkörnige Kohle (auch Sägespäne, Torf oder gehacktes Stroh) zugesetzt wird, welches im Ziegelofen herausbrennt und Poren hinterläßt. Druckfestigkeit für poröse Vollziegel 60 kg, für Lochziegel 30 kg.

Man unterscheidet ferner nach der Farbe:

a)    rote Ziegel aus eisenhaltigem Ton;

b)    gelbe Ziegel aus schwach eisenhaltigem, kalkhaltigem Ton;

c)    lederfarbene Ziegel zwischen a und b.

Die zur Verblendung bestimmten Steine müssen in der Farbe durchweg gleichmäßig und frei von Flecken und Brandstellen sein.

Engobierte Steine (Engoben) sind Steine, welche nur in einen Tonschlamm von anderer Farbe eingetaucht sind. Glasierte Steine sind nach dem ersten Brennen mit einem Elasurschlamm überzogen, welcher beim nochmaligen Brennen des Steines schmilzt.

Beschaffenheit des Tons.

Die Hintermauerungs- und Hartbrandsteine müssen aus gut durchgearbeiteter Tonmasse, die Verblendsteine aus geschlemmter Tonmasse, gut durchgebrannt und wetterbeständig sein. Sie dürfen weder abfärben, noch mehr als 16 v. H. Wasser aufnehmen. Der verwendete Ton muß außerdem durchaus frei von Mergel und Kalkknollen, sowie frei von Steinen und Hohlräumen von mehr als Erbsengroße sein, vor allem dürfen aber auch in dem verwendeten Ton keine Stoffe sein, welche zur Bildung von Auswitterungen oder Salzen Veranlassung geben.

Die gebrannten Steine müssen irrt Bruch ein durchaus gleichmäßiges Gefüge zeigen und beim Zusammenschlagen hell klingen. Die Oberflächen dürfen nicht versintert oder verglast, sondern müssen so weit rauh und porig sein, daß der Mörtel gut haftet.

Außere Form und Farbe der Steine.

Die Steine müssen durchaus gerade, rechtwinklig und vollkantig sein, sie dürfen keine Brahmkante haben und nicht windschief, verzogen oder rissig sein. Die Verblendsteine dürfen keine abgefasten oder abgerundeten Kanten haben.

Die Hintermauerungs- und Hartbrandsteine müssen die normale Größe von 25 cm Länge, 12 cm Breite und 6,5 cm Stärke haben. Die Derblendsteine müssen 69 mm hoch, die Köpfe 122 mm, die ³/₄ Steine 187 mm, die */₄ Steine 252 mm lang sein. Abweichungen von diesen Maßen sind nur bei Hartbrandsteinen bis zu 5 mm in der Länge, 3 mm in der Breite und 2 mm in der Höhe, bei Verblendsteinen II. Wahl bis zu 1 mm Zulässig.

fNach den von den Steinhändlern und Zieglern Berlins und Umgegend aufgestellten und von den Ältesten der Berliner Kaufmannschaft als angemessen genehmigten „Ortsgebräuchen" sind bei Hintermauerungssteinen I. und II. Klasse Abweichungen bis zu 1 cm in der Länge, bis zu 0,5 cm in der Breite und Höhe gestattet, jedoch dürfen bei Hintermauerungssteinen I. Klasse nicht mehr als 12 v. H. solcher Ziegelsteine in den Lieferungen enthalten sein. Steine, welche diesen Bestimmungen nicht entsprechen, werden als Hintermauerungssteine III. Klasse bezeichnet. Klinkersteine I. Klasse, d. h. ausgesuchte Hintermauerungsklinker, müssen 24 cm lang, 11 cm breit und 6 cm hoch sein und gute Form haben. Klinkersteine II. Klasse müssen 23 cm lang, 10 cm breit und 5,5 cm hoch sein und dürfen nicht mehr als 12 v. H. Schmelzklinker enthalten. Bei Hartbrandsteinen (Klinkern, Rathenower Steinen) sind Abweichungen bis 5 mm Länge, 3 mm Breite und 2 mm Höhe zulässig, soweit solche in der Herstellung unvermeidlich sind. Bei erstklassigen Verblendsteinen, welche eine gute Läuferseite und eine gute Kopfseite haben müssen, gelten die Maße 252, 122 und 68—70 mm. Zweitklassige Verblendsteine müssen zu zwei Drittel eine gute Kopfseite, zu ein Drittel eine gute Läuferseite haben und dürfen von den Maßen 25, 12, 6,5 cm nur um 3 mm abweichen.)

Durch Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 10. Oktober 1902 sind für Ziegel großen Formats (sog. Klosterformat), welche für monumentale Bauten, insbesondere für Kirchenbauten verwendet werden sollen, folgende Abmessungen fest-

Für die Gebiete der unteren Elbe und der unteren Weser sowie in Schleswig-Holstein sind zur Abstellung der Unzuträglichkeiten, die aus der Mannigfaltigkeit der Abmessungen der dort gebräuchlichen kleinen Ziegelsteine entstanden, zwischen der preußischen Regierung und den anderen beteiligten Staaten, dem Grotzherzogtum Oldenburg und den freien und Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck, Vereinbarungen getroffen über Kleinformate.

Das Oldenburger Format soll die Abmessungen

von 22 zu 10,5 zu 5 cm,

das andere, sog. Kieler Format, die

von 23 zu 11 zu 5,5 cm erhalten.

Bruch.

Für Hintermauerungssteine und poröse Vollsteine wird 4 v. H., für Rathenower Steine und Hartbrandsteine 3 v. H. Bruch zugelassen, jedoch müssen die zerbrochenen Steine mindestens halbe sein, kleinere Stücke werden nicht angenommen. Bei Verblendsteinen wird jeder gebrochene Stein in Abzug gebracht.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfuhr der Steine bis zur Baustelle auf die von der Bauverwaltung anzuweisenden Plätze;

b)    das Aufsetzen der Steine nach Angabe der Bauverwaltung.

Gewicht.

3.5- 4,0 kg 1600 „

2,25-2,75 „ 1130—1380 „ 2,0—2,4 „ 1000—1200 „

1.5- 1,8 „ 900—1100 „

gesetzt: Länge 28,5 cm, Breite 13,5 cm, Stärke 8,5 cm. Da die Fugenstärke bei diesen Steinen 1,5 cm betragen soll, so ergeben sich auf 1 m Höhe 10 Schichten und folgende Mauerstärken:

für .y₂ Stein starke Mauern

fco fco l—J 1—1

CO CO

88.5    „ 103,5 „

1 gebrannter Vollziegel wiegt.....

1 cbm Mauerwerk durchschnittlich ....

1 poröser Vollziegel wiegt........

1 cbm Mauerwerk durchschnittlich.....

1 Lochziegel wiegt je nach der Wandstärke .

1 cbm Mauerwerk durchschnittlich.....

1 poröser Lochziegel je nach der Wandstärke 1 cbm Mauerwerk durchschnittlich.....

Massenberechnung.

Um genau den Bedarf an Mauersteinen für die verschiedenen Arbeiten des Maurers zu finden, mutz man den Inhalt eines Steines bestimmen, unter Hinzurechnung des Mörtelbettes, welches für Stotzfugen 1 cm, für Lagerfugen 1,2 cm beträgt, da man auf 1 m Höhe meistens 13 Schichten rechnet.

Schichten

Schichten

Schichten

Schichten

Schichten

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

Anzahl

Höhe

OOGO<lOiOi^CO(OH

H (M CO

0,077

0,154

0,231

0,308

0,385

0,462

0,539

0,616

0,693

0,770

0,847

0,924

1,001

14    1,078

1,155 1,232 1,309 1,386

15

16

17

18

22

26

3.003

31

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

3,927 4,004

4,081 4,158 4,235

56    4,312

57    4,389 4,466 4,543 4,620 4,697 4,774 4,851

64    4,928

65    5,005

Ein gewöhnlicher Ziegel enthält also mit Fuge:

26 cm X 13 cm X 7,7 cm — rund 2600 cbcm.

Es erfordert demnach:

1. Mauerwerk. 1 cbm benötigt —

1000000

— 385 Stück unter der Annahme, daß die Mauer 1 m dick ist. Bei schwächeren Mauern ist der Bedarf folgender:

2600

Zu 1 qm Mauer % Stein = 12 cm stark 50 Stück Ziegel, für 1 cbm — 417 Stück,

ff

tt

100

150

200

250

ii t ii ii    t    ii

ii    t    ii

= 400

= 395 = 392 = 391 = 390

ft

ft

300    „

Durchschnittlich wird der Bedarf an Steinen für 1 cbm Mauerwerk bis zu 3 Stein Stärke zu 400 Stück angenommen.

In derselben Weise errechnet sich der Bedarf für 1 cbm Mauerwerk aus Ziegeln

in Klosterformat mit 1,5 cm starken Fugen (4500 cbcm) auf.....

„ Oldenburger Format mit 1 cm starken Fugen (1587 cbcm) auf . .    630

„ Kieler Format mit 1 cm starken Fugen (1872 cbcm) auf

Bei Mauerstärken darüber wird es sich empfehlen, namentlich bei großen Massen den Bedarf der Steine genauer zu ermitteln.

Ist das Mauerwerk mit Öffnungen, Türen, Fenstern, Eurtbögen usw. versehen, so werden dieselben bei genauen Anschlägen besonders berechnet und in Abzug gebracht, und zwar in den Lichtmaßen z. B. Fensteröffnungen zwischen den äußeren Wandungen gemessen, bei Sandstein- oder Formsteingewänden abzüglich dieser. Bei flachbogigem Abschluß der Fenster und Türen rechnet man die durchschnittliche Höhe bis zum Kämpfer, bei Halbkreis- oder spitzbogenförmigen bis zwei Drittel der Bogenhöhe. Dagegen ist es

220 Ziegel,

535

ff

nicht Brauch, Kanäle für Rauchabzug, Lüftung, Heizung wegen des Verhaues der Steine in Abzug zu bringen, falls der Querschnitt der Kanäle 0,20 qm nicht übersteigt.

Werden Hohlrnauern hergestellt, so mutz man Durchbinder und die Leibungen von Tür- und Fensteröffnungen dadurch berücksichtigen, datz 420 Steine für 1 cbm Mauerwerk in Ansatz gebracht werden.

2. Fachwände. Unter der Annahme, datz man bei 12 cm starkem Holze 1 Stiel von der Höhe und 1 Riegel von der Länge abrechnet, gehören:

a) zu 1 qm Fachwand 34 Stein stark einzumauern

34 n n    n

26 Stück Ziegel, 40    „

Hölzer einzufassen 3. Pflasterarbeiten. Man rechnet die Fuge nur 34 cm breit.

a)    Zu 1 qm Pflaster auf der hohen Kante, also 34 Stein stark, gehören 56 Stück Ziegel oder 75 Stück Klinker.

b)    Zu 1 qm Pflaster auf der flachen Seite, also 34 Stein stark, gehören 32 Stück. Ziegel oder 40 Stück Klinker.

4.    Gurtbögen. Werden Gurtbögen aus einer besonderen Art von Ziegeln hergestellt, so genügt, um die Menge dieser Ziegeln zu ermitteln, die mittlere Bogenlänge.

Gewöhnlich genügt es, die Länge des Gurtbogens mit der mittleren Höhe und ntit der Stärke der Mauer, in der der Gurtbogen gespannt ist, zu multiplizieren und das Ergebnis von dem Inhalt der voll berechneten Wände in Abzug zu bringen.

5.    Gewölbe. Um bei Gewölben den Bedarf an Ziegeln genau feststellen zu können, mützte man den körperlichen Inhalt der Gewölbe ermitteln und dann für das Kubikmeter Mauerwerk wiederum im Durchschnitt 400 Ziegel setzen. Dieses Verfahren ist aber äutzerst umständlich, und die grötzere Genauigkeit des Ergebnisses steht nicht im Verhältnis zur aufgewendeten Mühe, man begnügt sich deshalb im allgemeinen mit der Berechnung nach folgenden erfahrungsmätzig festgestellten Einheitszahlen:

a)    Kappengewölbe. Bei der üblichen Pfeilhöhe von ¹/w—*/₁₂ der Gewölbebreite erfordert einschl. Hintermauerung und 10 v. H. Verhau und Verlust

1 qm 34 Stein starkes Kappengewölbe............

1 qm Kappengewölbe mit Verstärkungsgurten in ungefähr 2 m

Entfernung.......................

1 qm Kappengewölbe 1 Stein stark.............

1 qm Kappengewölbe 1 Stein stark mit Verstärkungsgurten ...    150    „

b)    Tonnengewölbe.

1 qm 34 Stein starkes halbkreisförmiges Tonnengewölbe bis zu 4 m

Spannweite......

1 qm 1 Stein starkes desgl

¹ qm 34 „

1 qm 1    „

95    „

34 ii

„ auszumauern und die

„ gedrücktes (elliptisches) desgl

desgl.

In der Wölbung gemessen, ergeben sich folgende Zahlen:

1 qm Tonnengewölbe 34 Stein stark...........

1 qm

tretenden Gurten in 1,0—1,5 m Entfernung

desgl. mit 1 Stein starken nach oben vor-

75 „

75 Stück Ziegel,

82

140

95 Stück Ziegel,

190

90    „

180 „

72

90    „

145 Stück Ziegel,

1 qm Tonnengewölbe desgl. 1 Stein stark 1 qm 1 qm

stark im Scheitel.....................

c) Kreuzgewölbe.

1 qm y₂ Stein starkes halbkreisförmiges Kreuzgewölbe mit 1% Stein

breiten und 1 Stein hohen Graten.............

1 qm y₂ Stein starkes flachbogiges desgl............

6. Rauchrohrkästen und Schornsteine mit 13 cm starken Wangen erfordern ans 1 steigendes Meter:

für 1 besteigbares Rohr, 42 und 45 cm bzw. 40 und 47 cm weit: auf allen Seiten frei „ 3 Seiten frei . .

„ mit Verstärkungsgurten......

„    1 Stein stark am Kämpfer und % Stein

160

110

tt

125 Stück Ziegel,

95

tt

120 Ziegel,

78

2

für 2 besteigbare Rohre desgl.: auf allen Seiten frei . .

„ 3 Seiten frei . . . .

.. 2

für 3 besteigbare Rohre desgl.: auf allen Seiten frei . .

„ 3 Seiten frei ....

,, 2

für 4 besteigbare Rohre desgl.: auf allen Seiten frei . .

„ 3 Seiten frei ....

„ 2

für 1 russisches Rohr

auf allen Seiten frei

„ 3 Seiten frei . .

,, 2

für 2 russische Rohre: auf allen Seiten frei

„ 3 Seiten frei . .

tt

ft

tt

tt

13 zu 13 cm weit 52 Ziegel

33

20

oi oo

cs) bO Oi

52

190

130

104

286

182

156

351

234

208

tt

tt

tt

tt

tt

13 zu 20 cm weit 60 Ziegel

41

28

100

68

55

tt

tt

tt

für 3 russische Rohre:

auf allen Seiten frei „ 3 Seiten frei . .

117

72

59

00 SD

tt

tt

tt

für 4 russische Rohre: auf allen Seiten frei „    3 Seiten frei . .

„ 2

für 1 Wrasenrohr, 25 x 25 cm weit:

auf allen Seiten frei......

„ 3 Seiten frei........

„ 2

150

180

tt

tt

tt

tt

91

72

120

100

1> iO CO

00 (M CO

tt

tt

Ziegel,

tt

tt

für 2 Wrasenrohre:

130 Ziegel,

85

auf allen Seiten frei „ 3 Seiten frei . .

65

o

tt n    tt    tt

Siegen die Schornsteine ganz in der Wand, und ist keine besondere Vorlage für sie nötig, so berechnet man natürlich keine besonderen Ziegel dafür, indem man den hohl-gemauerten Raum auf den größeren Verhau bei Anlage der Schornsteinröhren verrechnet. Springt dagegen, wie z. B. bei einer 25 cm starken Wand, nur eine Wange aus der Wand hervor, so wird der ganze Vorsprung zur vollenMauer noch besonders hinzugerechnet.

Bei größeren Fabrikschornsteinen wird der Bedarf an Steinen aus dem Rauminhalt des Mauerwerks ermittelt. Bei runden Schornsteinen empfiehlt sich die Verwendung von Keilsteinen. Die Berechnung für ein Probebeispiel findet sich im Teil I unter „Schornsteine".

7.    Dunstfänge und Rauchfänge für offenes Feuer. Den Flächeninhalt derselben ermittelt man, indem man den äußeren oberen Umfang und den äußeren unteren Umfang addiert, hiervon die Hälfte nimmt und diese mit der schrägen Höhe multipliziert. Zu 1 qm Dunstfang, Y₂ Stein stark gemauert, gehören 60 Stück Mauerziegel.

In jetziger Zeit mauert man die Dunstfänge häufig 7 cm stark in Zement, und es gehören dann zu 1 qm Dunstfang 32 Stück Mauerziegel. Häufig werden dieselben aus Dachsteinen gewölbt, siehe Dachziegel.

8.    Küchenherde berechnet man nach Kubikmetern Mauerwerk und zieht die unterwölbte Öffnung davon ab. Überschläglich gehören zu einem Herde bei 1 qm Fläche 0,80 m hoch = 225—250 Stück Ziegel.

9.    Waschkesseleinmauerungen, 1,0 m breit, 1,0—1,5 m lang, 0,8 m hoch, erfordern 300—450 Steine durchschnittlich.

10. Da mp f kesselein mauerungen erfordern überschläglich:

für 1 Kessel bei 25,0 qm Grundfläche, 2,0 m Höhe ....    11 000 Ziegel,

19 000    „

„ 2    „    „ 45,0 „

11. Backöfen:

1 großer Backofen für 100 kg Brotmehl ist 3,5 m lang und 2,8 m breit und erfordert 6,5—6,8 Tausend Ziegel.

1 mittlerer Backofen für 75 kg Brotmehl ist 3,0 m lang und 2,5 m breit und erfordert durchschnittlich 4,5 Tausend Ziegel.

1 kleiner Backofen für 50 kg Brotmehl ist 2,5 m lang und 2,0 m breit und erfordert durchschnittlich 3,8 Tausend Ziegel.

12. Brunnenkessel. Die Anzahl der nötigen Steine wird berechnet, indem man den mittleren Umfang des Brunnens sucht und mit der Dicke des Mauerwerks in Meter und der Höhe in Meter multipliziert und durch 400 dividiert. Auf die Fuge rechnet man hierbei nicht, da die Steine innerlich etwas keilförmig gehauen werden müssen und am äußeren Rande immer noch eine sehr breite Fuge auszuzwicken ist.

Zweckmäßiger ist die Verwendung von keilförmigen Steinen, dem Durchmesser des Brunnenkessels entsprechend geformt.

Meistens sind diese Steine 13,01—14,3 cm breit und 7,5 cm dick. Von diesen sind 84—92 Steine auf 1 qm Brunnenwandung (in der Mitte der Wandstärke gemessen) zu rechnen. Nähere Berechnungen siehe auch hinten unter „Senkbrunnen" Nebenanschlag A.

13. Verblend mauerwerk. Wird die Verblendung aus besseren Ziegeln gewöhnlicher Grütze (Vollverblendern) hergestellt, so sind erforderlich: zu 1 qm Verblendung Bei besseren Verblendsteinen von 252 mm Länge, 122 mm Breite und 69 mm Höhe sind erforderlich:

75 Ziegel.

zu 1 qm Verblendung 26 Stück ganze Steine und 52 Stück Viertelsteine, ausschl.

Bruch.

Der Bruch ist je nach der Verpackung zu 3—5 v. H. anzunehmen.

Vorzugsweise geschieht jetzt die Verblendung aus Halben- und Viertelsteinen in sog. Schornsteinverbande, wozu erfordert:

52—55 Stück Halbverblender

Viertelverblender.

1 qm Verblendung

und 52—55

Zu den Ecken sind die erforderlichen Dreiviertelsteine besonders zu rechnen.

Fenster und Türöffnungen werden bei der Berechnung der Flächen wegen der Leibungen vielfach nicht in Abzug gebracht. Richtiger ist es jedoch, die Öffnungen abzuziehen und die Leibungsflächen besonders hinzuzurechnen. Von den einschlietzlich der Verblendung veranschlagten Mauermassen wird das Verblendmauerwerk, nach Kubikmetern berechnet, in Abzug gebracht.

14.    Gesimse. Man berechnet den Ziegelbedarf zu Gesimsen, wegen des vielen Verhaues, indem man dasselbe als einen vollen Körper betrachtet, von der Höhe des Gesimses und der Breite der ganzen Ausladung desselben, multipliziert mit der jedesmaligen Länge. Die Ziegel bestimmt man dann nach Kubikmetern Mauerwerk.

Zu Rollschichten, 1 Stein breit, % Stein hoch, rechnet man 14 Steine für das Meter.

15.    Treppenstufen, aus Roll- und Flachschichten bestehend, erfordern für das

Meter.......................

auf Wölbung und Flachschicht ............

Bedarf an Steinen für Töpferarbeiten siehe diese.

21 Ziegel.

18

Anlieferung.

Ein großer Spreekahn ladet je nach dem Wasserstande 40 000—70 000 Mauersteine. Auf eine zweispännige Fuhre sind 1000—1500 Steine zu rechnen. Die Berliner Fuhrleute laden auf einen Wagen bei Pflasterung bzw. Chaussierung der Wege 1500 gewöhnliche Mauersteine und 1000—1500 Hartbrandsteine bzw. Klinker.

Preise.

Der Preis der Mauerziegel ist sehr verschieden und hängt vom Bedarf und dem Angebot ab. Vor der Veranschlagung sind daher die an dem betr. Orte der Bauausführung geltenden Steinpreise zu ermitteln.

Im allgemeinen können als normale Preise ab Ziegelei eingesetzt werden:

20,00—25,00 JL 28,00—32,00 „ 40,00—60,00 „ 30,00—40,00 „ 27,00—30,00 „ 30,00—36,00 „ 30,00—35,00 „

1000 Stück gewöhnliche Ziegel, Hintermauerungssteine 1000    „ Hartbrandsteine, Maschinensteine ....

1000 Stück Klinker I. Sorte...........

II.

III.

„ Handstrichmauersteine „ poröse Vollziegel . .

1000 1000 1000 1000

28,00—33,00 M. 40,00—50,00 „

1000 Stück poröse Lochziegel .................

1000    „    keilförmige Brunnensteine ...........

Verblendsteine:

1000    „ Maschinenverblendziegel (Rathenower)⁴.......

1000    „    Handstrichverblendsteine..............

Rechteckige Tonrohre zum Einmauern, 13—18 mm Wandstärke: ^

Querschnitt

32,00—38,00 „ 40,00—46,00 „

Rechteckige glasierte Tonrohre für Gasabzüge:

1 m rechteckiges, säurefestes, innen glasiertes und mit Falzen versehenes Tonrohr von rund 200 qcm lichtem Querschnitt 1 Stück Öffnung von rund 17 • 33 cm Größe in eine Anzahl Tonrohrstücke

gleich beim Formen derselben herzustellen, als Zulage........

1 Stück Tonrohraufsatz für einzeln stehende Tonrohrstränge rund 65 cm hoch

mit Ausströmungsöffnungen anzuliefern...............

1 Stück desgl. für zwei nebeneinander liegende Tonrohrstränge.....

Querschnitt

fco fco co

4,50—5,00 „

2,00 „

15,00 „ 26,50

Schlitzsteine³ (T. S.-Bauweise), welche die wagerechte Durchführung von Heizrohren durch tragende Mauerpfeiler gestatten, ohne daß deren Querschnitt durch Einarbeiten von Schlitzen geschwächt wird:

Verblendsteine⁴.

Größe

Ge- Preis wicht ab Fabrik

Frachtkosten

auf

lang | tief hoch kg

10 km 100 km

M. JfL JUL

„    „    Rollschichtsteine . .

,, Vollverblender (V₄ Stein) .... (V2

(³/4

„    ) -

Rollschichtsteine

(⁴/4

122 - 20—28 - 69 122- 57 - 69 122 - 122 - 69 122 • 57 - 69 122 • 122 • 69 187 - 122 - 69 252 - 122 • 69 252 - 122 - 69 122-252* 69 69 - 122 - 146 122 • 57 - 69 122 - 122 - 69 187 • 122 - 69 252 - 122 - 69 69 • 122 - 146

400

800

1800

2700

3600

3600

3600

2200

1100

2200

3300

4400

2700

14— 18 0,36 20— 30 0,72 40— 50 1,44 25— 35 0,81 45— 60 1,62 60— 80 2,43 80—100 3,24 80—100 3,24 80—100 3,24 50— 65 1,98 25— 35 0,99 50— 60 1,98 75— 95 2,97 100—120 3,96 60— 75 2,43

1,36

2,72

5,44

3,06

00

12,24

12,24

12,24

7,48

3,74

7,48

11,22

14,96

9,18

Besondere Farben (weiß, grau, blau, grün usw.) kosten 50—100 v. H. mehr, desgl. Engoben. Glasierte Steine kosten 100—140 v. H. mehr. — Eisenklinker, Steinzeug kosten 40—50 v. H. mehr.

¹    (L (5. Matches & Sohn in Rathenow.

²    Emil Deckert, Berlin NO, Greifswalder Str. 57/60. — Soltau, Berlin NW 87, Zwinglistr. 12.

³    Jan eck & Vetter, Berlin SW 61, Teltower Str. 17.

⁴    A.-G. Möncheberger Gewerkschaft, Kassel. — A.-G. Reutzengrube, Kretzschwitz bei Gera (Reutz) — Balack & AZirsich, Sommerfeld (Reg.-Bez. Frankfurt a. O.) — Aug. Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. — Louis Heyer, Bocksberg bei Sarstedt — „Ilse" Bergbau-A.-G., Grube Ilse (Niederlausitz). — Rothersche Kunstziegeleien, Liegnitz. — Siegersdorfer Werke, Siegersdorf i. Schl. — Ullersdorfer Werke, Rieder-Ullersdorf bei Sorau. — Vereinigte Verblendsteinwerke, G. m. b. H., Düsseldorf.

Schwatlo XVI.

13

Normalformsteine 1—13 (1879 vom Berliner Architektenverein festgelegt und in den meisten Fabriken vorrätig — Steine nach besonderer Zeichnung 20—50 v. H. teurer).

Nr. 1

III!

li

Nr. 2.

jBffliijp. M

■liBiiiiiylA

No. 3.

SiBlllfl

Nr. 4.

Nr. ,5.

Nr. 6

El

1111»

Nr 7

Nr. 8.

Nr. 9.

iE

Nr. 10.

Kr. iL

Nr. 12.

Nr. 13.

r .i

zi

L_

1000 Stück Lochsteine 7*

74

⁴A

1000    „ Vollsteine 7₂

74

74

1000    „ Profilecksteine zu 1—7, V₂ x y₂ ....... .

72 X 74 ....... .

74 x ³/4........

74 X 74    ........

1000    „ Ecken und Winkel zu 8—12, sowie Anfänger zu

1, 2 und 4—7

frei Fabrik 50— 70 M.

75—100 „ 100—140 „ 60— 90 „ 90—120 „ 120—180 „ 500 .. 1000 „ 1200 „ 1800 „

tt

tt

tt

tt

72

74

74    74

74    74

300 „ 600 „ 650 „ 1200 „

jkeilsteine.

1000 Stück schlichte Lochkeilsteine, hoch- oder flachkeilig 7- • frei Fabrik 60— 80 M.

80—100 „ 100—140 „ 70— 90 „ 90—120 „ 120—160 „ 70— 90 „ 90—120 „ 120—160 „

1000    „ desgl. Vollkeilsteine 7₂

74

74

1000    „ profilierte Lochkeilsteine 7s

74

7»

74 •

74 .    ..

Badezellensteine, weist glasiert.

1000 Stück Riemchen, zweiseitig glasiert 1000

100 M.

1000

1000

1000

dreiseitig, als abgerundete Vorderecken verwendbar .    350 „

desgl. als abgerundete Abdeckung verwendbar ...    110 „

zweiseitig glasiert, mit einem Ansatz für eine innere

Ecke (122 x 89,5) .........

desgl. mit zwei Ansätzen (122 x 153)

350 „ 600 „

Klosterformat st eine.

1000 Stück glatte Verblender y₄

72

³/4

V*

frei Fabrik 28— 30 M. 48— 55 „ 80— 90 „ 115—125 „

frei Berlin

40— 45 Jl

70— 90 „ 120—140 „ 180—200 „

Feinere Tonarbeiten (Terrakotten).

Die Siegersdorfer Werke machen folgende Angaben als Anhalt für die Kostenberechnung:

Ein halber Stein (122 x 122 x 69 mm) — 1,6 kg entspricht etwa 11 Inhalt.

Der Preis beträgt bei Terrakotten und ähnlichen nicht normalen Formsteinen für 1 1 Inhalt (in den gröstten Abmessungen gemessen):

13—25 „ 18—40 „

in Naturfarbe, je nach der mehr oder weniger schwierigen Form 10—18 Pf. in Erdglasur (eine oder mehrere Farben) in Bleiglasur „

Der Preis in Spat-, Porzellan- und anderen schwierigen Glasuren, ein- oder mehrfarbig, wird von Fall zu Fall festgestellt. Hinzu treten noch, der Anzahl entsprechend, die Modell- und Formkosten. Erstere richten sich nach dem Reichtum der Form, letztere betragen ungefähr:

4,00— 8,00 JL 14,00—40,00 „

bei 1—8    1 Inhalt, je nach Eröste .........

„ 20—2001 „ „ „ „ .........

Im einzelnen mögen als Anhalt folgende Preisangaben dienen:

1 m Gesims kostet je nach der Gliederung und Ornamentierung für

1.50—    2,50 JL 1,00— 2,00 „

10,00—12,00 „ 1,00— 1,50 „ 2,00— 2,50 „ 2,00— 2,50 „ 15,00—17,00 ., 18,00—21,00 „

2.50—    3,00 „ 3,00— 3,50 „ 4,00— 5,00 „

5,00 „ 0,30— 0,50 „

die Mauersteinschicht ....................

1 m Plattenfries je nach dem Ornament und der Glasur für die Schicht

1 m Deckgesims, 16 cm hoch, einschl. Verkröpfungen ......

1 Akroterie, 15 cm breit, 15 cm hoch.............

1 dgl., 40 cm breit, 25 cm hoch................

1 Ecke dazu ........................

1 Akroterie, 70 cm breit, 70 m hoch..............

1 Ecke dazu ........................

1 Baluster glatt, 40 cm hoch.................

1 desgl. glatt, 60 cm hoch..................

1 desgl. reich verziert, 56 cm hoch...............

1 Kreuzblume desgl., 40 cm.................

1 Rabattenstein, 30 cm hoch, 15 cm breit...........

13*

1 Konsol, reich verziert, 23 cm lang, 14 cm hoch, 15 cm breit . .

1 desgl., 20 cm lang, 28 cm hoch, 38 cm breit.........

1 desgl., 70 cm lang, 47 cm hoch, 30 cm breit.........

1 desgl-, 130 cm lang, 65 cm hoch, 20 cm breit ........

1 desgl., 133 cm lang, 90 cm hoch, 27 cm breit........

1 Konsol, zu Fenster- und Türverdachungen reich verziert, 60 cm hoch,

10 cm breit........................

1 desgl., 70 cm hoch, 13 cm breit...............

1 Rosette oder 1 Medaillon von 6,5—13 cm im Durchmesser nach vorhandenem Modell.....................

1 dgl., 17—26 cm im Durchmesser..............

1 dgl., 30—50 cm im Durchmesser..............

1 dgl. von 60 cm im Durchmesser mit Figuren.........

1 jonisches Kapitell mit verziertem Halse zu einer freistehenden Säule

von 26 cm oberem Durchmesser, 30 cm hoch.........

1 korintisches Kapitell desgl. zu einer freistehenden Säule von 23 cm

oberem Durchmesser, 27 cm Höhe..............

1 Basis dazu........................

1 Schaft dazu, 2—2,5 m hoch, dreiteilig............

1 Säule für    Fenster, reich verziert, einschl. Kapitell und Basis 2,30 m

1.50—    2,00 M.

3.50—    4,00 „ 15,00—18,00 „ 30,00—35,00 „ 40,00—50,00 „

2,50— 3,00 „ 4,00— 5,00 „

0,15— 0,30 „ 0,40— 0,90 „ 2,00— 4,50 „ 18,00—21,00 „

12,00—15,00 „

12,00—15,00 „ 5,00— 7,00 „ 40,00—45,00 „ 1,50— 2,00 „ 6,00— 8,00 „ 15,00—18,00 „ 20,00—21,00 „

20,00—30,00 „

1 Karyatide, 1,75 m hoch, einschl. Kapitell nach vorhandenem Modell 75,00—120,00 „

12,00—54,00 „ 18,00—75,00 ,. 75,00—120,00 „ 20,00—50,00 „

hoch

1 Vase von eins. Form, 0,30—1 m hoch, bei 0,45—0,60 m Durchmesser

1 dgl. reich verziert, ebenso groß...............

Figuren, 1,50—2 m hoch, nach vorhandenen Modellen......

Postamente, 0,50—1 m hoch.................

C) Sonstige künstlich hergestellte Steine,

a) Schamottesteine, feuerfeste Steine und Platten.

Herstellungsweise: Feuerfester, d. h. schwer schmelzbarer Ton wird gebrannt. Die aus diesem Brande entstehende „Schamotte" wird gemahlen; das gewonnene „Schamottemehl" wird im Verhältnis von etwa 2 : 1 mit plastischem feuerfesten Bindeton innig gemischt und diese Mischung in lederhartem Zustande in Formen geschlagen. Die getrockneten Gegenstände werden alsdann etwa 50—70 Stunden lang in hoher Hitze (bis rund 1700° C) gebrannt. Spezif. Gewicht 1800.

Erfordernisse eines guten Schamottesteins:

1.    Derselbe mutz schwer schmelzen. Der Schmelzpunkt darf nicht unter Seger-kegel Nr. 26 (1650°) stehen. Derselbe darf im Feuer nicht springen, abblättern usw.

2.    Der Stein mutz daher gut mit Schamottekorn gemagert sein. Ein Stein von möglichst grobem Korn und möglichst hoher Porosität ist widerstandsfähiger

als ein solcher von feinern Korn und dichtem Gefüge. Man prüfe daher die Bruchflächen des Steines.

3. Der Schamottestein darf im Feuer nicht nachschwinden, d. h. seine Form nicht vermindern, weil dadurch das ganze Mauerwerk gelockert wird. Der zu verwendende Stein mutz daher möglichst scharf gebrannt sein und bereits beim Brennen den höchsten Schwindungsgrad erreicht haben.

Arten. Man bezeichnet als:

hochbasisch: beste quarzfreie Schamottesteine mit rund 40—45 v. H. Tongehalt; basisch: gute quarzfreie Schamottesteine mit rund 30—40 v. H. Tongehalt; sauer: Quarzschamottesteine, auch quarzfreie Schamottesteine mit weniger als rund 30 v. H. Tongehalt;

hochsauer: Silikatsteine mit möglichst hohem Kieselsäuregehalt, und zwar Tondinas oder deutschen Dinas, Kalkdinas oder englischen Dinas.

Der Zusatz von Kieselsäure in Form von Quarz soll einerseits das Schwinden des Steins verhindern, weil Quarz irrt Feuer „wächst", also die Schwindung des Tonzusatzes wieder ausgleicht, und andererseits verursacht, datz der Stein bis zum Schmelzpunkt fest bleibt, während quarzfreie Steine, bevor sie schmelzen, weich werden und tropfen. „Feuerfeste" Steine schmelzen zwischen . .    1650 und 1710° (Segerkegel 26—29).

1730    „    1790° (

1850°

„Gut feuerfeste" Steine schmelzen zwischen.

„Hoch feuerfeste" Steine schmelzen zwischen 1810    „

Deutsches Format: 25,0 x 12,0 x 6,5 om, Gewicht 3,5—3,8 kg. Englisches Format: 22,8 x 11,4 + 6,0 cm, Gewicht 2,9 kg.

30—33).

Preis für 1000 Stück

Verwendungszweck (beider Formate)¹ (Nach Joly, Technisches Auskunftsbuch)

Deutsches

Format

Engl.

Format

M.

Schamottesteine, Kesselqualität für gewöhnliches feuerfestes Mauerwerk, als Dampfkesselfeuerungen (ausgenommen Feuerbrücken), Rauchkanäle, Ringöfen für Ziegeleien, feuerfeste Hiutermauerung und zum Bau von Badeöfen,- auch für Schmiedefeuer...................

Schamottesteine, Kalkofenqualität, tonhaltiger als obige Sorte, zu stärker

gefährdeten Stellen und zum Bau von Kalköfen..........

Schamottesteine, Schweihofenqualität, für Koks-, Puddel-, Schweiß-, Glas-

und Zementöfen, sowie chemische Industrie.............

Schamottesteine, Kupolofenqualität, für Kupolöfen, Hochöfen, Feuerbrücken,

auch für Wangen und Sohle von Lauge-Kalzinieröfen........

Schamottesteine, Guhstahl- und Generatorqualität, verträgt schroffe Temperaturwechsel geeignet für Gas-Generatoren, Stahl-Industrie und Flammöfen, tonerdereicher als die übrigen Sorten.............

Schamotte-poröse-Steine, wegen des geringen Gewichts und trotzdem guter Feuerbeständigkeit als Wölbsteine, Jsoliermauerwerk bei Hochöfen usw.

zu verwenden..........................

Dinas-Steine — Kalkdinas — (englische Dinas) zu Ofengewölben in der

Stahl- und Glas-Industrie....................

Halbstarke Schamottesteine (Splits) als Futtersteine zu verwenden . . .

80— 90

70— 80

120—140

140—160

140—200

200—220

180

200

60—150

100—120

120—140

120—170

180—200

150

150

50—120

Keilsteine für Gewölbe (deutsches Format).

10,00—20,00 M. 3,00—8,00 „

2,00—4,00 , 3,00—8,00 ,

2.50— 3,50 ,

3.50— 4,50 ,

4.50— 6,00 , 6,00—8,00 , 3,00—8,00 ,

Preis für 1000 Stück mehr .................

Formsteine für Ofen usw. je nach Form und Güte für 100 kg . . . Schüttlochsteine für Verwendung beim Ringofenbau je nach Güte und

Größe für das Stück ...................

Gerade Platten für 100 kg...................

Für 1 qm, 3 cm stark......................

Gefalzte Platten für 100 kg

b) Kalksandsteine (Sandsteinziegel, Hartsteine).

werden in gewöhnlichem Ziegelformat aus Sand und' feinstgepulvertem ungelöschtem Kalk, welchem auch hydraulische Bestandteile, wie Zemente, beigemischt werden können, unter Einwirkung von gespanntem Dampf in feuchtem Zustande in Formen gepreßt und getrocknet, wodurch sie ohne künstliches Brennen erhärten. Der Bedarf entspricht dem der gewöhnlichen Mauerziegel von gleicher Größe. Das Vermauern geschieht ebenfalls mit gewöhnlichem Mörtel.

Die Kalksandsteine haben meist an der Unterseite eine dachförmige Vertiefung

168 mm

78 mm

von etwa 14 mm, so daß jeder Stein etwa 75 ccm Masse weniger enthält. Werden diese Vertiefungen voll mit Mörtel ausgefüllt, so erfordert 1 cbm Mauerwerk aus Kalksandsteinen 30 1 Mörtel mehr als 1 cbm Mauerwerk aus Vollziegeln von vorschriftsmäßigen Abmessungen. .

Zur Anfertigung von 1000 Steinen werden ungefähr 2,5 hl ungelöschter Kalk und 36 hl Sand bzw. Steinkohlen- oder Hochofenschlacken gebraucht. Ein fleißiger Arbeiter fertigt mit der Presse etwa 2000 Steine am Tage.

In Korn, Farbe und Härte sandsteinartig, von sehr regelmäßiger Form, widerstandsfähig gegen Feuer, aber teilweise sehr glatt an den Oberflächen, weshalb dem Putz besser etwas hydraulischer Kalk zugesetzt wird. Druckfestigkeit: 140—240 kg. Preis. Derselbe stellt sich auf 15—20 Ji. das Tausend Steine.

c) Zementsteine, Kunststeine (näheres s. Titel III).

d) Kalkschlackensteine' aus grobkörniger Hochofenschlacke und gelöschtem Kalk in Ziegelform 25-12-8. Preis: 10—15 M. für das Tausend.

e) Rheinische Schwemmsteine (Bimssandsteine, fälschlich auch Tuffsteine genannt)

werden im sog. Neuwieder Becken am Rhein aus 9 Teilen vulkanischem Bimssand mit 40—70 v. H. Kieselsäure und 1 Teil hydraulischer, stark magnesiahaltiger Lahn-kalkmilch als Bindemittel hergestellt und 3—4 Monate an der Luft getrocknet. Versand 1907: 320 Millionen Steine. Geringes Raumgewicht (1 cbm Schwemmstein 650 kg,

Sophienhütte bei Wetzlar, Georg-Marienhütte bei Osnabrück.

1 cbm Mauerwerk aus Schwemmsteinen 850 kg) infolge der starken Porosität des Steines, Druckfestigkeit: 17—30 kg für den Quadratzentimeter, zulässige Druckspannung: 4 kg für das Quadratzentimeter. Nagelung möglich. Erforderlicher Mörtel: Kalk mit Bimssand, u. 11. mit Zementzusatz. Hauptsächlichste Verwendungsarten wegen des geringen Gewichts: bei wenig tragfähigem Baugrund, bei Erhöhungen bereits bestehender Gebäude, zugleich auch wegen guter Schalldämpfung: für leichte Wände, Decken und Gewölbe, wegen des geringen Wärmeleitungsvermögens: für dünne' Außenwände, für Kühlanlagen, Bier- und Eiskellerbauten usw., wegen des raschen Austrocknens für Bauten oder Bauteile, welche schnell in Benutzung genommen werden sollen. Auf der porösen Oberfläche haftet jeder Verputz leicht und dauerhaft; in feuchten Räumen sind nur solche Steine zulässig, deren Bindemittel aus Portlandzement besteht.

Es empfiehlt sich, keine minderwertigen frischen, sondern nur feste, also genügend abgelagerte Steine zu beziehen.

Gangbare Größen sind:

Preis

für 1000 Stück ab Versandort

Stückzahl

für

Jl.

200 Ztr.-Waggon

6y₂ X 12 X 25 cm 71/2 X 12 X 25 „ 10 X 12 X 25 „ 12 x 14 X 25 „ 12 x 16 X 25 „ 12 X 14 x 30 „ 14 X 16 x 25 „

21,00

21,00

22,00

36,00

39,00

43,00

45,00

6500—7200

5500—6000

4400—5000

2900—3400

2600—2950

2200—2600

2400—2900

Schwemmsteinkaminrohre (Formsteine rund 30 cm hoch) mit rund 8 cm Wandstärke:

26 cm 40 kg 50 Pf. 9 cm Wandstärke

Offnungsdurchmesser.

Gewicht......

Preis für das Stück .

desgl. mit rund .

Offnungsdurchmesser.

Gewicht......

Preis für das Stück .

Der Bedarf an Schwemmsteinen berechnet sich in derselben Weise wie der Bedarf an Ziegeln. Da für Stoßfugen 1 cm, für Lagerfugen 1,2 cm gerechnet werden, so ergibt bei der Normalgröße von 25 x 12 x 9,5 cm

IO 00 CO

C9 H (M lO

18

20

36

24

32

45

2 X 21 cm 45 kg 70 Pf.

1    Schicht.

2    Schichten

0,107 m    Höhe

6 Schichten..... 0,642 m Höhe

0,535 „    „

.    .    1,070    „    „    usw.

Emil Deckert, Berlin NO., Greifswalder-

¹ Rheinisches Schwemmsteinsyndikat E. m. b. Neuwied a. Rh.

Ein Normalschwemmstein enthält demnach mit Fuge 26 x 13 x 10,7 cm = rund 3620 cbm, oder 1 cbm Mauerwerk von 1 m Stärke erfordert 275 Stück.

1 qm Mauer, *4 Stein — 12 cm st., erfordert 32 Schwemmsteine, also 1 cbm = 300 Stück

= 280 „

also im Durchschnitt 280 Stück

= 51

= 64 „    „

— 77

67

100

135

170

200

26 Schwemmsteine

Das Ausmauern von Fachwerkswänden erfordert: bei *4 Stein Stärke

28

ii /4 ii    ii

. 60

1 qm Kappengewölbe erfordert:

% Stein stark einschl. Hintermauerung.......

desgl. mit Verstärkungsgurten in etwa 2 m Entfernung

1 Stein stark..................

desgl. mit Verstärkungsgurten...........

1 qm Tonnengewölbe erfordert:

y₂ Stein stark in der Wölbung gemessen......

desgl. mit Verstärkungsgurten...........

1 Stein stark..................

desgl. mit Verstärkungsgurten...........

1 Stein stark am Kämpfer, % Stein stark am Scheitel

55 Schwemmsteine

58

100

106

50

70

100

110

76

f) Kunsttuffstein <D. R.-P. 55 919)

ist ein festes Gefüge, bestehend aus den Wandungen unzähliger kleiner Luftzellen, dessen poröser Körper durch die in demselben eingeschlossene Luft in hervorragendem . Matze als schlechter Wärmeleiter wirkt und der sowohl deshalb als auch seines leichten Gewichtes wegen (spez. Gewicht 0,35—0,40) den besten Isolierstoffen und leichten Steinen an die Seite gestellt werden kann.

Kunsttuffstein hat bei einer zu Hannover abgehaltenen Feuerprobe „einen gewaltigen Feuerherd vorzüglich von der Weiterwirkung abgehalten und ist selbst der Beanspruchung durch die sehr hohe Hitze auch erst nach längerer Einwirkung unterlegen".

Kunsttuffstein wird hergestellt in Normalziegelformat (25 x 12,5 x 6,5 cm), in Platten 4, 5, 6 und 8 cm stark, 25—50 cm breit und 1—2 m lang.

Preise:*

90,00—100,00 M.

,, 20 „ .

„ 26 „ . „ 35 „ .

ab Fabrik oder frei Bahnhof des Versandortes.

¹ Asbest- und Kieselguhrwerke Uelzen ^Hannover). — Haacke & Co., Celle. — Rheinhold & Co., Hannover. — Fritz Würz, München.

1 qm Platten, 10 cm stark, Gewicht rd. 45 kg . . .    3,80—4,00 „

. 4,60—4,80 „ . 5,40—5,60 „

12 „ „

15 „

,, 54 „ . „ 68 „ .

g) Schwerspatleichtsteine (Cordes Leichtstem D. R.-P. 134 948)

ähnlich den vorhergehenden.

Preise.

1000 Steine, 29 zu 14 zu 8 cm.....

29 zu 14 zu 10 cm.....

1 qm Zwischenwand aus 8 cm Leichtsteinen

1000

50,00 M. 55,00 „

10 „

1 qm Schwerspatplatten, 5 cm stark, 1,10 M., fertig aufgestellt . . .

a n    i ak

frei Bahnhof Berlin.

2,85—3,50 M. 3,20—4,00 „ 2,00—2,60 „ 2,45—3,10 „

h) Gipsdielen f. unter Gips. i) Lehmsteine (Lehmpatzen, Luftziegel) [. unter Lehm.

k) Torfsteine.

Die Herstellung künstlicher Torfsteine geschieht meistens durch Trocknen von aus Torf, Torfmoor, in feuchtem Zustande geformten Steinen. Je nachdem dieselben an der Luft getrocknet oder gedörrt werden, unterscheidet man lufttrockene oder Dörrtorfsteine, auch nach der Herstellungsweise, je nachdem der Torf in Formen gestochen und getrocknet oder mit Maschinen gepreßt wird, Hand- oder Preßtorfsteine.

Für Jsolierzwecke eignen sich insbesondere die letzteren Steine, da bei Preßtorf-steinen der Feuchtigkeitsgehalt sich nur auf etwa 15 v. H. stellt.

Die Torfsteine zeichnen sich besonders durch leichtes Gewicht aus. Ein Stein in Normalgröße wiegt nur etwa 160—300 g. Die Torfsteine werden mit Torgament in der üblichen Weise vermauert und verputzt und erhalten dadurch eine harte, feuersichere, wasserundurchlässige, ungeziefersichere Oberfläche. Sie eignen sich in dieser Verbindung mit Torgament zur Herstellung von Fußböden, wie vor allem auch leichten Zwischenwänden und zu Verschalungen. Das außerordentlich geringe Leitungsvermögen des Torfes ist bekannt. Die Steine finden daher vielfach Verwendung zu Jsolierzwecken, können aber überhaupt als billiger Ersatz für Ziegelsteine, namentlich in Gegenden, wo sich Torflager befinden, empfohlen werden.

Preise in Gegenden, wo Torf gewonnen wird, 5,00—10,00 M. für 1000 Steine.

1) Korksteine siehe unter Titel IX. m) Glasbausteine siehe unter Titel XII.

n) Dübelsteine.

Dübelsteine von Dr. A. Katz³), je nach der Größe der Lieferung:

Reichsformat    12,5    x    12,0    x    6,5    cm.........

³/₄ Eckdübel    18,0    x    12,5    X    6,5    „.........

Klosterformat    13,0    x    13,0    x    8,4    „.........

¹    Allgemeine Beton- und Eisengesellschaft Berlin W, Bülowstr. 55.

²    Dr. A. Katz, Waiblingen i. Württ.

Steinholzmauerdübel „Adler'"):

0,20— 0,24 M. 0,12— 0,16 „

⁴/₄ Voll- oder Lochstein (in 2 Stücke teilbar)......

V₂ Lochstein (in 2 Stücke teilbar)...........

,,9toris“=Dübel²): V₄ Normalformat 0,10 M. ®/₄ Norinalformat 0,17 M.

0,20 „

0,14 „    %

D) Kalk- und Zementmörtel, a) Fetter Kalk (Weitzkalk).

Arten.

Kalk ist eine Verbindung von Kalzium und Sauerstoff und findet sich als Gestein meist mit Kohlensäure, Schwefelsäure oder Kieselsäure verbunden vor.

Der zum Bauen brauchbare Kalk wird durch Brennen in Ofen, welche entweder für unterbrochenen Betrieb eingerichtet sind, oder für ununterbrochenen (Schüttringöfen), bis über Rotglühhitze aus kohlensauren Kalksteinen, Kalkspat, körnigem Sand (Marmor), dichten Kalksteinen, Muschelkalk, Kalktuffe, Kreide, oder auch aus Wiesenkalk gewonnen. Es entsteht hieraus sogenannter Atzkalk.

Bedingung beim Brennen ist, daß die Kohlensäure den Steinen vollkommen entzogen, die Hitze aber nicht so weit getrieben wird, das; die dem Kalk beigemengten Teile aus Kieselerde, Tonerde sich mit denselben chemisch verbinden oder schmelzen. In diesem Falle heißt der Kalk totgebrannt und ist mehr oder weniger für die Mörtelbereitung unbrauchbar.

Der reinste Kalkstein ist der Marmor, welcher nur aus „kohlensaurem Kalzium-oxyd" besteht.

Besitzt der Atzkalk, das Kalziumoxyd keine oder Beimengungen bis zu 10 v. H., so heißt er fetter Kalk oder Weißkalk, sind solche Beimengungen in größeren Mengen vorhanden, so heißt er magerer Kalk.

Bestehen diese Beimengungen aus kieselsaurer Tonerde, so erhält man statt des Weißkalkes den sog. Graukalk, und aus dem mageren Kalke wird ein hydraulischer Kalk. Sind neben dem Kalziumoxyd 10—30 v. H. kieselsaure Tonerde vorhanden, so führt der Kalk den Namen „hydraulischer oder Wasserkalk", steigt aber der Gehalt an kieselsaurer Tonerde bis 50 v. H., so heißt der Kalk „Zement". — Es ist somit jeder hydraulische Kalk oder Zement stets ein magerer Kalk, nicht aber ist jeder magerer Kalk hydraulisch, was sehr zu beachten ist.

Der fette Kalk und der nicht hydraulische magere Kalk erhärten nur an der Luft, und zwar sehr langsam, indem sie die Kohlensäure aus dieser anziehen und wieder zu kohlensaurem Kalziumoxyd werden. Die hydraulischen Kalke (also auch der Zement) dagegen erhärten auch unter Wasser, indem sie in eine Kalk-Kiesel-Ton-Verbindung übergehen.

Um den Atzkalk zum Mörtel verwenden zu können, muß er zu Kalziumoxydhydrat (Kalkhydrat) gemacht, also mit Wasser gelöscht werden. Der fette Kalk erfordert zum Löschen sehr viel Wasser und erhitzt sich dabei sehr stark. Er zerfällt vollständig und wird durch Umrühren mittels eiserner Krücken in eine weiße Flüssigkeit verwandelt, welche in Gruben gegossen wird, um das überflüssige Wasser an der Luft und an den Wänden

¹ Otto Franczok & Co., Lankwitz bei Berlin. ³ C. E. Mahla, Nürnberg.

wieder abzugeben, und um dabei die beim Löschen noch nicht zu Kalkhydrat gewordenen Atzkalkteile in letztere umzuwandeln. Wegen seiner weißen Farbe wird dieser Weißkalk genannt. Er kann deshalb eingesumpft werden, da er nur sehr langsam durch Aufsaugung der Kohlensäure an der Luft eine chemische Verbindung eingeht. Der magere Kalk (somit auch der hydraulische Kalk) dagegen erhitzt sich beim Löschen um so weniger, je größer die Menge der nicht kalkigen Bestandteile ist, ja der Zement erhitzt sich gar nicht mehr. Je geringer die Erhitzung ist, desto weniger darf dem mageren Kalke beim Löschen an Wasser zugesetzt werden, nur so viel, daß er zu trockenem Pulver zerfällt. Aus diesem Grunde wird der hydraulische Kalk nicht in Wasser getaucht, sondern mittels Gießkannen begossen, wobei er sich mäßig erwärmt und zu Staub (Kalkhydrat) zerfällt. Wird er nasser gelöscht, so versumpft er und ist zum Mörtel unbrauchbar. Dabei tritt bei den hydraulischen Kalken eine chemische Verbindung ein, welche ihn um so schneller zum Erhärten bringt, je hydraulischer derselbe ist. Daher darf Zement überhaupt nicht gelöscht sein, sondern muß sorgfältig vor Feuchtigkeit bewahrt werden und als trockenes, gemahlenes Pulver zur Gebrauchsstelle gelangen, denn schon die geringste Wassermenge bringt den Zement zum Erhärten.

Maß, Gewicht und Berechnung.

Der ungelöschte und der gelöschte Kalk wird nach Kubikmetern — 10 hl = 1000 1 berechnet. 1 Tonne gebrannter Kalk (Atzkalk) — 220 Liter.

1000 1 gebrannter Kalk erfordern 1250—3000 1 Wasser und geben 1700—2000 1

IN

Weißkalk.

1 cbm Kalkstein ungebrannt wiegt rund..... 2600 kg

1250 „ 1700 „

gebrannt rund

1    „ gelöschter Weißkalk . .

Die Raumvermehrung des Ntzkalkes bei der Umwandlung in Kalkhydrat ist eine um so größere, je mehr Kalkbestandteile derselbe besitzt (je fetter derselbe ist), wobei die Ergiebigkeit zwischen den Grenzen 2,5 (beim fetten Kalke) und 1 (beim Zemente) schwankt. Hier sollen dafür die folgenden Mittelwerte gelten. Es wird durch das Löschen der Rauminhalt

1,8—2,0 mal so groß, 1,5—1,7 mal so groß, 3. des Zementes, d. h. des stark hydraulischen Kalkes, welcher als Pulver (in gemahlenem Zustande) in den Handel kommt, gar nicht vermehrt.

1.    des fetten Kalkes........

2.    des mageren (hydraulischen Kalkes)

Nebenleistungen.

a)    Anfuhr des Kalkes auf die von der Bauleitung anzuweisenden Plätze der Baustelle;

b)    Bergung des Kalkes vor dem Einlöschen; die Anlage und schließliche Wiederbeseitigung der Kalkgrube an dem dazu vom Bauleitenden überwiesenen Platze mit senkrechten Wänden aus Mauerziegeln und desgl. Sohlpflaster in regelmäßiger Form und ordentlicher Ausführung bei 3,0 : 3,33 m Fläche und 1,5 m Tiefe;

c)    Herstellung der Löschbänke;

d)    Löschen des Kalkes einschl. Wasserbeschaffung.

Beschaffenheit des Kalkes.

Der Kalk soll frei von schädlichen Bestandteilen sein und sich unter genügendem Wasserzusatz zu einer gleichmäßigen, weichen und nicht körnigen Masse löschen lassen.

Kalk, der nicht gebrannt oder überbrannt ist, oder der durch Witterungseinflüsse gelitten hat, oder der mit Steinen durchsetzt ist, wird nicht zum Löschen zugelassen.

Der Kalk ist in gleichmäßiger Güte stets aus derselben Bezugsquelle anzuliefern, die im Angebot namhaft zu machen ist.

Bedingungen für das Löschen.

Das Löschen hat in Bänken mit festem Gitter vor der Ablaßöffnung zu erfolgen und darf nur von geübten Leuten und während der gewöhnlichen Arbeitszeit vorgenommen werden. Der eingebrachte Stückkalk darf weder verbrannt noch ersäuft werden, widrigenfalls die Grube,, in die der betreffende Inhalt der Löschbank gelassen wird, nicht zur Abnahme gelangt. Dasselbe geschieht, sobald ein Gitter entfernt gesunden wird. Die zeitweise erforderliche Reinigung der Gruben ist Sache des Unternehmers. Alle Steine und Sternchen, welche beim Ablassen der Kalkmilch in der Löschbank zurückbleiben, müssen beiseite geschafft werden. Die Neigung der Löschbank soll nicht größer als 1 : 100 sein. Die Kalkmilch soll durch ein Sieb von 120 Maschen auf das Quadratzentimeter laufen.

Der zum Putzmörtel dienende Kalk soll besonders behutsam mindestens 3 Monate vor dem Verbrauche eingelöscht und vom Unternehmer gegen Schmutz, Erhärtung usw. durch eine Sandabdeckung geschützt werden.

Abnahme.

Der Weißkalk wird entweder gebrannt nach Maß angeliefert oder gelöscht verdungen. Das vorteilhafteste und gebräuchlichste Verfahren ist das letztere, den Weiß-kalk in Gruben auf der Baustelle eingelöscht abzunehmen, in welchem Falle der Unternehmer meistens das Einlöschen, die Herstellung und Unterhaltung der Gruben, die Beschaffung des nötigen Wassers auf seine Kosten zu besorgen hat.

Die Abnahme einer gelöschten Grube erfolgt, wenn sich an der Oberfläche Risse von mindestens 2 cm Breite gebildet haben. Uber den aufgemessenen Inhalt erhält der Unternehmer einen der innerhalb 24 Stunden nach erfolgter Abnahme in doppelter Ausfertigung einzureichenden Lieferschein mit Empfangsbestätigung zurück. Diese Empfangsbescheinigungen sind der Schlußrechnung beizufügen.

Anfuhr.

1 hl gebrannter Kalk wiegt etwa 125 kg. Es kann somit ein starkes Gespann auf ungepflasterten Wegen 12 hl fortschaffen. Die Berliner Gespanne fahren auf Pflaster 23—24 hl gebrannten ungelöschten Kalk.

Preise.

Der Preis des Atzkalkes ist sehr verschieden, je nach der Güte, der Beschaffenheit und des Bedarfes. Es kostet: 1 hl Atzkalk:

1.    In Berlin der gebrannte Rüdersdorfer Muschelkalk frei Baustelle    1,65—1,75 JL

2.    In Köln a. Rh. der Fettkalk aus belgischem Kohlensandstein frei

1,10—1,30 „ 0,70—1,00 „ 0,18—0,34 „

Baustelle .......................

3.    An der Kalkerzeugungsstelle...............

Für das Löschen von 1 hl Atzkalk zahlt man.........

Es kostet 1 hl gelöschter Kalk, einschl. der Herstellung der Gruben, des

Löschens, des Vorhaltens derLöschbankund derWasserbeschaffung inBerlin    1,20—1,60 „

. b) Wasser- (hydraulischer) Kalk.

Man nennt einen Kalk hydraulisch, wenn er über 10—30 v. H. Kiesel- und Tonerde enthält, so datz er dadurch die Eigenschaft gewinnt, unter Einwirkung von Wasser zu erhärten (s. oben). Man gewinnt ihn vielfach durch einfaches Brennen von natürlichen Mergel- oder Wiesenkalken. Das Hektoliter wiegt etwa 80 kg. Es verträgt bis 3 Teile Sandzusatz. Es gehört zur Mörtelbereitung ohne Sandzusatz an Wasser ³/₄ des Gewichts von hydraulischem Kalk. Man erhält demnach aus einem Fatz hydraulischen Kalkes:

100 1 Mörtel, 175 1    „

276 1    ..

Das Löschen des Kalkes erfordert, die lOstündige Handlangertagesschicht zu 5,50 M. angenommen:

für 1 hl Atzkalk

für 1 hl gelöschten Kalk 0,50 M.

0,40 „

Das Wassertragen erfordert an Kosten (da der fette Kalk für das Hektoliter Atzkalk im Durchschnitt 0,3 cbm, der magere 0,12 cbm Wasser zum Löschen bedarf, bei einer Entfernung des Wassers von 200 m) für das Hektoliter gelöschten Kalk (Kalkhydrat):

0,30 M.

0,15 „

Die Gesamtkosten für Kalklöschen und Wasserzubringen betragen demnach für das Hektoliter gelöschten Kalk:

1.    bei fettem Kalk.

2.    „ magerem Kalk

1.    bei fettem Kalk.

2.    „ magerem Kalk

1.    bei fettem Kalk.

2.    „ magerem Kalk

1,00 Mo. 0,50 „

bei weiteren Entfernungen 5 Pf. mehr.

, .    0,80—0,85 M.

. .    0,55—0,60 „

ohne Sandzusatz . . . mit 100 1 Sand gemischt „ 2001 „ „

Preis. 1 hl Wasserkalk kostet ungelöscht 2,00—2,50 JL, gelöscht 1,40—1,70 M.

c) Zement.

Man unterscheidet natürliche und künstliche Zemente. Zu den ersteren sind die sog. Romanzemente zu rechnen. Die künstlichen Zemente werden in ihren Hauptbestandteilen aus Ton und aus kohlensaurem Kalk, der als fester Kalkstein, Kreide oder sog. Sützwasserkalk, auch als mergelartige Masse vorkommen kann, künstlich hergestellt. Letzterer mutz namentlich genügend und leicht aufschlietzbare Mengen von Kieselsäure enthalten (s. oben).

Diese Grundstoffe Kalk und Ton werden häufig auf nassem Wege zusammengeschlemmt, nachdem sie aufs feinste zerteilt worden. Die Masse kommt demnächst in den Tonschneider und wird mit Maschinen oder Handarbeit zu Steinen gestrichen und an der Luft oder auf Darren getrocknet. Endlich werden die Steine gebrannt und dann fein gemahlen.

Bei dem halbnassen Verfahren wird nur das Kalkmineral in feinen Schlamm verwandelt und der Ton als trockenes Pulver zugesetzt, um sofort eine bildsame Masse zu erhalten. Hat man Tonschlick und Kreidemehl zu verarbeiten, so kann das umgekehrte Verfahren eingeschlagen werden..

Drittens können beide Hauptstoffe auf trockenem Wege in feinem Pulver nach richtigem Gewichtsverhältnisse zusammengemengt werden. Demnächst wird die gemischte Masse eingesumpft und mittels Tonschneiders, Ziegelpresse usw. wie oben weiter behandelt.

Beim Ankauf des Zements mutz grotze Vorsicht walten. Am besten ist es, Versuche mit den einzuliefernden Proben anzustellen, wenn man nicht bereits nach vielfacher Erfahrung und Gewöhnung der Arbeiter vorzieht, eine und dieselbe Sorte Zement verarbeiten zu lassen.

a) Romanzement.

Der englische Romanzement wird hauptsächlich aus den im Themsebett angeschwemmten Kalksteinen gewonnen. Auch in Deutschland wird in Westfalen bei Bielefeld, in der Rauhen Alp bei Blaubeuren usw. ein Kalkstein gefunden, der zum Romanzement verarbeitet, grotze Verwendung findet. Die Steine werden schwach gebrannt, fein pulverisiert in Fässer verpackt. Beiden Sorten Romanzement können 2—3 Teile Sand beigemischt werden.

Preis. 1 t Bielefelder Romanzement, 1001 enthaltend, 135 kg schwer, kostet 4,00—5,00 M. daselbst. — 100 1 Romanzement von Gebr. Spohn in Blaubeuren kosten daselbst: I. Sorte 4,00 «Ä, II. Sorte 3,00 JL

b) PortlandzementL

Portlandzement besteht aus: 59—65 Teilen Kalk,

20—26 7—14

„ Kieselsäure,

„ Tonerde und Eisenoxyd,

1— 3    „ Magnesia.

Das Treiben des Zementes kann verursacht werden durch allzu grobe Mahlung des Rohmehls oder des Zements, ungleichmätzige Mischung des Rohmehls, zu hohen Kalkgehalt, mangelhaftes Brennen, zu hohen Gehalt von Magnesia, Schwefelverbindungen usw.

Über das Gewicht des Zementes vgl. Titel III.

Lieferungsbedingungen.

Nebenleistungen, a) Anfuhr nach der Baustelle, einschl. Abladen und Aufstapeln in dem hierfür bestimmten Schuppen; b) Abfuhr leerer Tonnen und Säcke.

Verpackung.

Die Lieferung soll in fest gebundenen, gut schlietzenden Tonnen oder dichten Säcken in Originalverpackung erfolgen.

Jeder einzelnen Lieferung ist auf Verlangen das Ursprungszeugnis mit Angabe über Raumbeständigleit, Bindezeit und Festigkeit beizufügen.

Beschaffenheit des Zements.

Es soll nur langsam bindender Zement geliefert werden, also solcher, welcher erst frühestens in 2 Stunden abbindet, falls nicht ausdrücklich andere Bestimmungen getroffen sind.

Der Zement mutz frei von Beimischungen, frei von blähenden und treibenden Eigenschaften und vollständig trocken sein.

P. Z. Fabrik A. Giesel & Co., Oppeln — Mannheimer P. Z. F. Mannheim — P. Z. Werk

¹ Portland-Cementfabrik „Germania", Aktienges., Lehrte bei Hannover. Fabriken in Lehrte, Misburg und Ennigerloh. — Portland-Zementfabrik „Stern" Töpffer, GrawitzLCo., Stettin — P.Z.F. Dyckerhoff & Söhne, Amöneburg bei Biebrich — totales. A. G. f. P. Z. Fabrikation zu Groschowitz bei Oppeln

Schifferdecker & Söhne, Heidelberg — Adler, D. P. Z. F. Zossen — Sachs. Thür. P. Z. F. Prüssing & Co., Göschwitz a. d. S. und Schönebeck a. d. Elbe.

Im übrigen sind die vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten unter dem 28. Juli 1887 erlassenen Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement mit ihren nachträglichen Abänderungen vom 23. April 1897 und 19. Februar 1902 im vollen Umfang maßgebend.

10,00—12,00 M. 5,00— 8,00 „

Preise. 1 t englischer Portlandzement 1 t (Faß) deutscher desgl. .

c) Eisenportlandzement

wird wie Portlandzement, jedoch unter Verwendung toniger Hochofenschlacke anstatt des Tones gebrannt und zusammen mit etwa 30 v. H. gekörnter Hochofenschlacke gemahlen.

4,00—7,00 M,.

Preise: 1 Tonne

d) Puzzolanzement (Schlacken- auch Permzement)

wird aus Hochofenschlacken unter Beimischung von anderen Stoffen hergestellt und soll dieselbe chemische Zusammensetzung wie Portlandzement haben. Beide sind nur dadurch unterschieden, daß der Portlandzement erst gemischt, dann gebrannt und gemahlen, der Puzzolanzement dagegen erst gebrannt und dann gemahlen und gemischt wird. Wegen der außerordentlich feinen Mahlung liefert der letztere bei gleichem Gewichte eine größere Menge und ist somit ergiebiger. An Güte soll er dem Portlandzement nicht nachstehen, jedoch nicht so volumenbeständig wie der Portlandzement sein.

¹

Aktiengesellschaft Möncheberger Gewerkschaft, Kassel, strahe 57/60. — Freienwalder Chamottefabrik, Henneberg & Co., Freienwalde a. O. — Meißner Schamotte-und Tonwarenfabrik, G. m. b. H., Meißen. — Fritz Nelson & Co., Berlin N., Weißenburgerstraße 12. — Gebr. Salomon, Berlin NW., Werftstr. 8. — Stettiner Schamottefabrik A.-G., vorm. Didier, Stettin. — Vereinigte Schamottefabriken (vorm. C. Kulmiz), G. m. b. H., Saarau in Preuß.-Schlesien, Markt Redwitz in Bayern und Halbstadt in Böhmen. — Vereinigte Verblendsteinwerke, G. m. b. H., Düsseldorf.

1.    Berechnung. 1 Faß bzw. Tonne wiegt 170 kg netto und gibt durchschnittlich 150 1 lose Masse.

7,00—9,00 JUL

2.    Preis. 1 Tonne Puzzolanzement kostet

e) Traß aus dem Nettetal

ist feingemahlener Tuffstein. Dieser Tuffstein verdankt seine Entstehung der Tätigkeit der Laacher Vulkane und ergoß sich als flüssige Masse in die Täler der Nette, eines Nebenflüßchens des Rheines, bei Andernach mündend, und des nördlich davon gelegenen Brohlbaches. Man kannte früher nur das Tuffsteinvorkommen im Brohltale, wo es aber jetzt sozusagen erschöpft ist; die Ausbeute der noch vorhandenen vereinzelten Nester ist ungemein schwierig, da dem Tuffsteine daselbst lockere vulkanische Asche, sogenannter „wilder Traß" oder „Bergtraß" bis 60 m Mächtigkeit auflagert. Dieser Traß hat ganz geringe hydraulische Eigenschaften; es kommt, einfach „Traß" oder „Brohler Traß" genannt, in den Handel und wird an Stelle echten Tuffsteintrasses unterzuschieben versucht. Echter Tuffstein findet sich in mächtigen Lagern in der Nähe der Dörfer Kretz, Kruft und Plaidt im Nettetale und wird bei umfangreichen Wasserhaltungsanlagen bergmännisch unter der Wasserlinie im Tagebau gewonnen, bis zum Trockenwerden aufgestapelt und dann mehlfein zu Traß vermahlen. Dieser Nettetaler Tuffstein zählt zur Klasse der Trachyte. Der Nettetaler Traß enthält ungefähr 60 v. H. Kieselsäure, davon eine große Menge in löslicher Form, rund 20 v. H. Tonerde, im übrigen Eisenoxyd, Kalk und geringe Mengen Alkalien. Kalk erreicht in Verbindung mit Traß die Festigkeit des Zements, übertrifft diesen aber hinsichtlich der Dichtigkeit. Zementmörtel und Beton werden durch Traßzuschlag dicht gestaltet und erreichen höhere Festigkeiten. Diese Erscheinung beruht auf dem Grundsatz der Bindung des im Zement vorhandenen „freien" Kalkes durch die Kieselsäure des Trasses. Tratzzementmörtel und Beton Widerstehen infolgedessen der Einwirkung von salz- und säurehaltigen Wässern und Oien, welche bekanntlich reine Zementmischungen zerstören. Von hervorragender Wichtigkeit ist dies bei Bauten im Meerwasser.

Neben der verbessernden Wirkung des Tratzzuschlages ist sowohl bei Kalk- wie auch Zementmischungen eine Ersparnis zu erzielen, die je nach der Gegend 50 v. H. und mehr betrügt.

Als besondere Eigenschaften des Trasses seien hier noch erwähnt:

1.    Das geringe Raumgewicht, das nur 940—1000 kg für das Kubikmeter beträgt.

2.    Nettetaler Tratz erleidet weder durch Wasser noch durch Witterungseinflüsse oder längeres Lagern in seiner Güte irgendwelche Einbuße, Er kann deswegen auf die einfachste Art fortgeschafft und gelagert werden.

3.    Trastmörtel kann ohne jeden Nachteil für die Güte des Mauerwerks selbst nach 24 Stunden noch verwendet werden. Aus diesem Grunde ist die Mörtelbereitung durch Maschinen in vollkommenster Weise möglich.

4.    Die Verarbeitung kann durch jeden Maurer ohne weiteres vorgenommen werden.

5.    Trastmörtel ist unbedingt raumbeständig, weshalb z. B. Putz rissefrei bleibt.

Nettetaler Trast wird überall angewandt, wo es sich um festes und dichtes Mauerwerk handelt. Er eignet sich für Grundmauern, aufgehendes Mauerwerk, Versatz von Hausteinen und Verputz. Er gelangte bisher bei Tief-, Wasser- und Hochbauten jeder Art zur Verwendung, insbesondere bei Talsperren, Wasserwerken, Kanalisationen, Eisenbahnbauten, Kasernen, Festungen, Marinebauten, Hafenanlagen, Kanälen, Brücken, Berg- und Hüttenwerken, Kirchen, Schulen, Krankenanstalten, Justizbauten, Verwaltungsgebäuden usw.

Preise. 1 cbm = 1000 kg Nettetaler Tuffsteintratz*) stellt sich frei Bahnhof:

Köln

18,00 Ji.

Berlin......

Dresden.....

Stuttgart.....

Hamburg (Dampfer)

29,75 „

29,75 ,.

23,00

23,50 „

f)    Puzzolanerde.

Die Puzzolanerde ist eine graugelbliche oder rötlichbraune Masse von grostmuschligem Bruche, häufig Glimmer, Bimsstein und Laven einschlietzend, findet sich in der Umgegend von Neapel und Rom überaus häufig.

g)    Santorinerde.

Diese wird auf der Insel Santorin gefunden und ist ähnlich der Puzzolane, unterscheidet sich aber von derselben dadurch, datz sie mit Kalk unter Wasser erhärtet, aber ihre Festigkeit an der Luft wieder verliert. Sie enthält in 100 Teilen 68,5 Kieselerde, 13,31 Tonerde, 2,36 Kalk, 5,5 Eisenoxyd und 7,84 Kali und Natron.

h) Magnesiazement.

Aus dolomitischen Gesteinen oder auch durch Zusatz von gebranntem Magnesit wird künstlicher Zement hergestellt, welcher bei der Prüfung zwar dem Portland

¹ Nettetaler Tuffsteingruben und Tratzwerke, G. m. b. H., Köln a. Rhein.

in der Güte entspricht, mit der Zeit aber aus der Lust Feuchtigkeit aufsaugt, sein Volumen vergrößert und die Fugen auseinandertreibt, weshalb große Vorsicht bei seiner Verwendung geboten ist. Magnesiazement ist reinweiß und dient besonders als Bindemittel bei sog. fugenlosen Fußböden (Doloment, Torgament u. et., s. Titel IXb) und Kunststeinen.

i) Erzzemente

enthalten nur 1,5—3,5 v. H. Tonerde, und dafür 6,5—9,5 v. H. Eisenoxyd, haben infolgedessen ein höheres Raumgewicht (eingelaufen 1,42, eingerüttelt 2,14) und spezifisches Gewicht (3,28). Wegen des geringeren Tongehalts sind die Erzzemente widerstandsfähiger im Seewasser.

d) Sand?

Zur gewöhnlichen Mörtelbildung ist ein Zusatz von Sand zum Kalk unerläßlich, um die Mörtelmasse für den Eintritt der Luft mehr aufzuschließen und durch Aufnahme von Kohlensäure aus derselben die Bildung von kohlensaurem Kalk zu ermöglichen. Der Sand muß zu diesem Zwecke scharf und mittelfein sein und aus möglichst reinem Kiesel bestehen. Alle lehmigen und erdigen Beimengungen schwächen nicht nur die Bindekraft ab, sondern können sie auch geradezu verhindern. Der gegrabene Sand ist brauchbarer als der Fluß- und Seesand, weil die letzteren Arten meistens abgerundete Körner aufweisen. Seesand ist durch Waschen vom Salz zu befreien. Verwendbaren Mörtelzusatz erhält man auch durch Zerkleinern und Sieben von Granit, Kalksteinen, Schlacken usw.

Je nachdem der Kalk fetter oder magerer ist, richtet sich die Menge des Zusatzes an Sand. Bei Luftmörtel soll der Kalkbrei nur die Sandzwischenräume ausfüllen. Wird mehr Kalk zugesetzt, so schwindet die Masse und reißt; im anderen Falle bindet der Kalk sich nicht mit den Sandkörnern und verliert an Festigkeit.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfuhr des Sandes bis zur Baustelle auf die von der Bauverwaltung anzuweisenden Plätze;

b)    Auswerfen des Sandes in regelmäßige, meßbare Haufen auf vorher einzuebnende Lagerplätze oder, falls die Bauverwaltung dies vorzieht, das Einfüllen in Kästen, welche bauseitig gestellt werden;

c)    Durchsieben des Sandes, falls er zwar probemäßig, aber wegen zu grober Körner zu der beabsichtigten Verwendung ohne weiteres nicht geeignet ist.

Beschaffenheit des Sandes.

Der zu liefernde Sand muß frei von allen salzigen, lehmigen, erdigen und pflanzlichen Stoffen, ohne grobe Körner sein, sich scharf anfühlen, beim Reiben in der Hand knirschen und keine Flecken in derselben zurücklassen.

Berechnung. Der Sand wird nach Kubikmetern oder nach Fuhren gemessen. Wird derselbe ausgesetzt, so geschieht dies in Kästen ohne Boden, welche 2 m lang, 1 m breit, 0,5—1 m hoch sind. Das Kubikmeter trockenen Sandes wiegt ungefähr 1640 kg. Wie bereits früher erwähnt, erfordert 1 Teil Kalk 2—3 Teile Sand. Man braucht also

¹ Bezugsquelle für Sand- und Kieswasch- und -sortiermaschinen: Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh., Boyenstr. 57.

Zum Kalksandbau (Kalkpise) ist der Bedarf an Sand bereits unter Kalk angegeben.

Anfuhr. Durchschnittlich kann man s/₄-—1 cbm Sand für ein Gespann auf ungepflasterten Wegen fortzuschaffen rechnen. Auf gepflasterten Wegen zieht ein Gespann 2—2 y₂ cbm.

Preis. Derselbe richtet sich danach, ob guter Sand in der Nähe der Baustelle vorhanden ist. In Berlin schwankt der Preis zwischen 2,50—3,00 M. für das Kubikmeter, für scharfen, ausgesuchten Putzsand bis 4,00 Ji., während in manchen hochgelegenen Orten des Rheinlandes das Kubikmeter Sand mit 9,00 M., dagegen in der norddeutschen Tiefebene nur mit 1,00—1,50 Ji. bezahlt wird. Durchschnittlich beträgt der Preis für das Kubikmeter Sand 2,50 Ji.

3,50 Ji. 25,00 „ 0,30—0,40 „ 0,90—1,00 „

1 Sandsieb, rund.......................

1 Sanddurchwurf von Drahtgeflecht zum Aufstellen........

1 cbm Sand zu sieben einschl. Vorhaltung des Siebes......

1    „ desgl. zu waschen....................

1,50—2,00 „

nur die berechnete Kalkmenge mit der Teilzahl des zuzusetzenden Sandes zu vervielfachen, um die erforderliche Sandmasse zu ermitteln. Eipszusatz ist von dem Sande in Abzug zu bringen.

Bei Verfüllen der Fußböden ist erforderlich einschl. Zugabe für den unvermeidlichen Verlust:

Zu 1 qm, 1 cm hoch

13 1

10 „

Es ist ferner erforderlich:

für 1 qm Steinpflaster von Feldsteinen zum Unter-

füllen und Pflastern ...........

für 1 qm Ziegelpflaster............

1 qm halber Lehmdecke bis zur Balkengleiche oberhalb

auszufüllen erfordert...........

Zu 1 qm Einschubdecke von Brettern......

„ 1 „ Tennenflur.............

O O H-¹ fcO

o o

O xH CO

r—1 O r—I

cT cT cT

r:

28 1

40 1

52 1

64 1

96 1

133 1

Sand

„ oder Koksasche.

1    „ desgl., wenn das Wasser heranzuschaffen war, je nach der Entfernung ..........................

e) Mörtel.

Fetter Atzkalk gibt den Luftmörtel, hydraulischer Kalk den Wasser- (hydraulischen) Mörtel, der jedoch auch durch Mischung von Tratz und fettem Kalk hergestellt werden kann.

Der Mörtel mutz die nötige Feuchtigkeit besitzen, um als Luftmörtel die Kohlensäure der Luft langsam anziehen, zu kohlensaurem Kalk erhärten und die Sandteile fest in sich einschlietzen — und um als hydraulischer Mörtel Ton-Kiesel-Kalk-Verbindungen bilden zu können.

Der fette Kalk bedarf neben dem Wasser unbedingt des Zusatzes von Sand, da er den Kalk mit der in seinen Zwischenräumen befindlichen Kohlensäure in Berührung bringt, welcher zur Erhärtung nötig ist. Ohne Sand würde der Kalkbrei nur an der der Luft zugekehrten Oberfläche erhärten. Der magere Kalk kann um so mehr des Sandes entbehren, ja'oerliert um so mehr durch Vergrößerung des Sandzusatzes an Fettigkeit, je größer seine hydraulischen Eigenschaften sind.

Zement braucht zur Erhärtung überhaupt keinen Sandzusatz, er wird sogar durch Sandzusatz nur weniger fett. Wenn er trotzdem stets nur mit Sandzusatz verwendet wird, so liegt das daran, daß er ohne Zusatz zu schnell erhärten, auch während des Abbindens öfter angefeuchtet werden müßte. Man verwendet Zementmörtelmischungen:

1 : 1 zum Fugenvergießen;

1 : 1 und 1 : 2 für wasserdichte Arbeiten und Fußbodenglattstriche;

1 : 3 und 1 : 4 für gewöhnliche, wetterbeständige Verputzarbeiten, für Mauerwerk, Kunststeine, Betonarbeiten u. ä.;

1 : 5 oder Kalkmörtel mit Zementzusatz bei geringeren Festigkeiten.

Ergiebigkeit. Nach den näheren Ausführungen unter Titel III kann man rechnen, daß sich die Massen der einzelnen Mörtelbestandteile durch das Mischen wie folgt vermindern:

„ 0,68 1 = rd. 0,70 1.

11 Zement auf 0,811 = rd. 0,80 1, 1 I Sand

Die Masse des Kalkbreis vermindert sich durch die Mörtelbereitung nicht, während 1 1 gemahlener Traß auf 0,75 1 herabsinkt.

Die Ergiebigkeit der einzelnen Mischungen ist weiter unten bei den Preisen angegeben.

Mörtelbedarf.

Mörtel

Liter

Gegenstand

a) Bruchstein- und Feldsteinmauerwerk.

Zu 1 cbm Mauer von Bruchsteinmauerwerk durchschnittlich......

a)    von unregelmäßigen kleinen Steinen rd. % mehr als für c) . .

b)    „ dergleichen großen Kalksteinen rd. Y« mehr als für c) . . .

c)    „ lagerhaften Kalksteinen % vom ganzen Inhalt ......

Zu 1 cbm Mauerwerk von Feldsteinen...............

350

420

390

330

400

b) Ziegeimauerwerk.

Zu Mauern von Ziegeln 3 Stein Stärke zu 1 cbm „    „    2% Siegel stark zu 1 cbm.....

300

285

y₂

tt    ))    1    ft

tt    ft    1    tt

tt    tt    k    tt

tt    tt    1    tt

270

265

250

170

, 1 cbm Mauerwerk im Durchschnitt , 1000 Ziegeln.........

280

700

Gegenstand

Mörtel

Liter

c) Fachwerkswände.

Zu 1 qm 1 Ziegel stark, das Holz 14 cm stark h 1 ft V2 „

Zu 1 qm desgl., % Ziegel stark........

„ 1 „ Fachwand mit Bruchsteinen, 15 cm stark

20 „    „

30 „    „

62

25

18

40

1

tf    A    „

tt    1    tf

55

100

d) Pflasterungen.

Von Quadratsteinen für 1 qm............

Von Ziegeln auf der hohen Kante, 12 cm stark zu 1 qm: mit gewöhnlichen Ziegeln ganz in Kalk gelegt . . .

„    „    „    nur die Fugen vergossen .

„ kleinen Ziegeln (Klinkern) in Kalk gelegt ....

„    „    „    nur die Fugen vergossen ....

CO

IC

O CO O O

CO r—I ^ (M

Von Ziegeln auf der flachen Seite zu 1 qm:

mit gewöhnlichen Ziegeln in Kalk gelegt.....

«    „    „ nur die Fugen vergossen

mit kleinen Ziegeln in Kalk gelegt    .....

„    „    „    nur die Fugen ausgegossen

io o o oq

I-H 1-H cq r-H

Mit Fliesen für 1 qm:

von    großer    Form    in Kalk    gelegt    ....

„    „    „    nur die    Fugen    vergossen

„    kleiner    „    in Kalk    gelegt    ....

„    „    „    nur die    Fugen    vergossen

l—'    >—»

O Oi 05 bi

e) Gewölbe aus Mauersteinen.

Die Gewölbe sind in Größe und -Stärke derart verschieden, daß man besser tut, dieselben nicht nach Quadratmetern, sondern nach der Anzahl der notwendigen Ziegel oder nach Kubikmetern zu bestimmen.

Zu 1000 Ziegeln in Gewölben aller Art, % Stein stark.......

„ 1000 „ 1000

,,    1 cbm Gewölbe von Bruchsteinen

desgl. von Mauersteinen ....

Y> Ziegel stark, mit Gurten 1 Ziegel stark 1 Stein stark, in den Gurten 1% Stein

f) Schornsteinröhren.

Bei freistehenden und angebauten Schornsteinröhren rechne man für 1000 Stück Mauersteine einschl. der inneren Berappung......

1000

1100

1500    .

330

380

Gegenstand

Mörtel

Liter

Z) Zum Mau ern, Putzen, Ziehen vonGesimsen mitAbwässerungs-

schräge.

Zu 10 m von 25 cm Höhe und 30 cm Ausladung..........

„    „ „ 30 „

„ 10 „ „ 40 ..

" 10 tt „    50 „

1000

tt

oi oo oi

tt

h) Zum Fugen von Rohziegelbau.

Zu 1 qm Mauer..........

„ 1 „ Fachwand........

Mörtelbedarf für Putz s. Titel IXa.

i) Schwemmstein mauerwerk.

Zu Mauern von Schwemmsteinen, 3 Stein Stärke zu 1 cbm

tt

rt

1400

2200

3000

CO Ol

215

205

195

ft

193

185

y% tt

1000 Schwemmsteinen — 3,57 cbm Mauerwerk

200

720

k) Fachwerk aus Schweinrnsteinen?

Zu 1 qm 1 Stein stark, das Holz 14 cm stark

tt i tt /4 tt

14

„    tt    tt

„ 1 „    914 cm stark, hochkantig gestellt

1) Gewölbe aus Schwemmsteinen?

Zu 1000 Schwemmsteinen in Gewölben aller Art, V₂ Stein stark . . „ 1000 „ 1000

1 Stein stark

„ 1000 Schwemmsteinen in Gewölben, 1 Stein stark, mit Gurten, iy₂ Stein stark.......................

„    „ y₂ cm stark, flachkantig

y₂ Stein stark, mit Gurten,

¹ Schwemmsteine liefert: Rheinisches Schwemmstein-Syndikat, Neuwied a. Rh.

720

550

800

Die Kosten der Mörtelbereitung.

a)    Mischung von Hand. Ein Arbeiter bereitet an einem Tage gemächlich 10 hl Mörtel. Bei einem Lohnsätze von 5,50 M. betragen die Kosten für 1 hl Mörtel an Arbeitslohn 0,55 M.

Der Mörtel bedarf zu seiner Bereitung je nach Mischung und nach den Witterungsverhältnissen für 1 cbm Mörtel 1 T. Kalkbrei und 3 T. Sand, an Wasser 0,1—0,17 cbm und kostet an Wassergeld und Wasserzutragen je nach Entfernung für das Hektoliter Mörtel bis zu 5 Pf.

Die Kosten für Wasserzutragen und Mörtelbereiten betragen somit für 1 hl Mörtel

0,55—0,60 Ji.

b)    Mischung durch Maschinen. $10^:60^^016^ von etwa 350—450 M. Anschaffungskosten leisten bei Kraftbetrieb unter Verbrauch von 1,5—2 Pferdestärken stündlich 4—6 cbm, Handbetrieb stündlich 1,5—2 cbm.

In letzterem Falle belaufen sich also die Kosten (ohne Verzinsung der Anlage-kosten) für 1 cbm Mörtel auf 0,28—0,40 Ji. Die Unterhaltung zweier Pferdekräfte nebst Bedienung kostet für den Tag 15 Ji

Preise für den fertigen Mörtel.

Es sind folgende Einzelpreise angenommen:

Portlandzement, 1 Tonne zu 170 kg netto —

6,00 Ji 5,00 „ 1,50 „ 4,00 „ 0,30 „ 0,60 ,.

100 1 festgestampfter = 120 1 loser Masse.........

desgl. 100 1 loser Masse................

gelöschter Kalk (Kalkbrei), 100 1.............

gemahlener Tratz, 100 1................

loser Sand, 1001...................

Mörtel zu bereiten und Wasser zuzutragen, 100 1 Mörtel .

Preistafel für Kalkmörtel.

Mischungs

verhältnis

Es ergeben:

100 Liter (1 hl) Mörtel

gelöscht.

gelöscht.    loser

Kalk    Sand

Kalk

Liter

loser an Sand Mörtel Liter

Liter

erfordern an

kosten an

gelöscht.

Kalk

Liter

losem gelöscht. Sand    ficHt

Liter M.

losem Mörtel Sand bereiten

Mörtel

M.

A.

00 00 K) to

200

250

300

350

400

240

275

310

345

380

42

37

33

30

27

83

91

97

101

105

_o _o _p c> _o

^ ^ "ot 'bi "co i—¹ Cn O üi i—'

ist Oi o I—I N (M (N CO CO

cf cf cf cf cf

Danach ist der Preisunterschied je nach der Mischung nicht sehr verschieden.

Immer mehr wird es in Berlin Gebrauch, den fertigen Mörtel nach der Baustelle zu liefern. Der Vorzug hierin besteht, daß die Mörtelmaschinen Kalk und Sand besser miteinander verbinden und die Arbeit des Maurers bedeutend erleichtert wird.

6,80—7,60 JL 7,00—8,00 „

1 cbm fertiger Mauermörtel kostet frei Baustelle Putzmörtel dagegen......

¹ Hermann Averkamp, Spezialmaschinenfabrik, Berlin NO. — Maschinenfabrik Rhein und Lahn, Eauhe, Gockel & Co., Oberlahnstein a. Rh. — Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh., Boyenstr. 57;

Preistafel für verlängerten Zementmörtel.

Mischungs

verhältnis

Es ergeben:

loser

^ ^ loser Zement

gel.

Kalk

loser

Sand

Ze-

ment

gel. loser Kalk Sand

Liter Liter Liter

100 Liter (1 hl) Mörtel kosten

losem    gel.    losem    losem    gel.    losem

Zement    Kalk    Sand    Zement    Kalk    Sand

Liter    Liter    Liter    Liter    M.    M.    M.

erfordern an

an

Mörtel

Mörtel-

bereit.

Mörtel

JL

M.

0GO©GO<IO5OO<IO5Ü(^O3 O^l^O5bO

WWW05WWW05WWWWWWWWK)K)KIK)W td b2 H-* i—¹

§§§§§o^§§555ooooooooooooooooo

000000000000000000000000000000

00000

00000

CO CO CO CO CO

8883838$

cocococococococo

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

400

400

200

300

400

500

600

400

500

600

700

800

600

700

800

900

800

900

400 1000 400 1200 500 1000 500 1200

100

300

100

400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

500

600

700

800

900

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

600

700

800

320

390

460

530

600

560

630

700

770

840

800

870

940

1010

1040

1110

1180

1320

1280

1420

470

540

610

680

750

820

890

620

690

760

830

900

970

1040

1110

1180

860

930

1000

900    1070

1000

1100

1200

55C5.5S5KS555S88S

05 CO 00 OO l>

00 ©

1140

1210

1280

00 00 © ©

Jr*    üt o m to <w ^ üx Oi oo ©    ^ to co oj a oo i—• co ^ ^ ^    '©i '©i >bx "o» 7© 7© "01 Vi 7x> lo 7x> 7s 7—- "zc "oi

OxOiOOOOüiOxüxütOxüxOOOxOOOCnOüt. OxüxOiOOOCnOOürOOxOüxOOOüxütOOüt

S S !► E S 5 5' B E K K 5 5 8 62 K 5 £ 8 8 8 S S 8 k VS V6'8 S 8 8 'fe.-VS ~8 SlS 6

8 g g 8.8 $ g g 5 $ 8 VgfSiSl    'g'S'lffcTs gg‘8,8 S

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

2,81

2,52

2,29

2,12

2,01

2,25

2,12

1,98

1,91

1,85

2,07

1,98

1,91

1,82

1,90

1,83

1,77

1,75

1,82

1,74

3,25

2,84

2,74

2,59

2,43

2,27

2,17

3,44

3,18

3,04

2,83

2,68

2,58

2,49

2,39

2,28

2,74

2,60

2,49

2,39

2,31

2,24

2,15

Preistafel für reinen Zementmörtel.

Mischungs

verhältnis

Es ergeben;

100 Liter (1 hl) Mörtel

loser

Zement

loser

Sand

loser loser Zement Sand Mörtel

an

erfordern an

kosten an

Liter Liter

losem    losem    losem    losem

Zement    Sand    Zement    Sand

Liter Liter    Liter    Jl

JL

Mörtel-

bereiten

Mörtel

M.

Jl.

(■MMUBhh

ü“ SK ö!? SS I

888888888

^0:W10Kjhh

00008080I

80

115

150

185

220

255

290

325

360

120

87

67

54

43

67

81

45    91

39

35

31

28

6,00

100

103

108

111

Preistafel für Zementmörtel

ohne Arbeitslohn für Mischen bei verschiedenen Preisen von Zement und Sand.

Mörtel-

Sand

1 cbm Zementmörtel ohne Arbeitslohn für Mischen kostet bei einem Preise für

Zement: Sand

von

JL

5,00    5,25    5,50    5,75

1 Tonne Portlandzement (170 kg = 120 1) von Jl

6,25    6,50    6,75    7,00    7,25    7,50    7,75    8,00

CO

0 0^00 Oi

cT cT r-T cf wT CN CO CO CO CO

38,67

40,63

41,61

42,59

43,57

0,0

2,0

3,0

4,0

5,0

CO 00 CO fco to dv Z—' _0 JO J30

27,79 28,75 29,71 30,01 | 30,97 31,93 31,12 32,08 33,04 32,-23 33,19 34,15 33,34 34,30 35,26

30,67

32,89

34,00

35,11

36,22

0,0

2,0

3,0

4,0

5,0

88S88

15,00 15,63 16,25 16,88 17,40 18,03 18,65 19,28 18,60 19,23 19,85 20,48 19,80 20,43 21,05 21,68 21,00 21,63 22,25 22,88

K)K)K)mm JOO JOj—‘JO —I Ot CO >—‘H

o o o o o

18.13    18,75 19,38 20,00 20,53 21,15 21,78 22,40 21,73 22,35 22,98 23,60 22,93 23,55 24,18 24,80

24.13    24,75 25,38 26,00

JGx ^ CO to O

bbbbb

o ©f rf io" tcT

10,94

13,46

14,72

15,98

17,24

11,46 11,98 12, 13,98 14,50 i* 15,24 15,76 16, 16,50 17,02 17,76 18,28

GO Gl tO O CR O ^ OO IO O

Preistafel für Traßmörtel.

Mischungs

verhältnis

Es ergeben:

100 Liter (1 hl) Mörtel

Ralk-

brei

ge-

erfordern an

kosten an

Ralf- gemahl. loser brei | Tratz Sand

mahlen.

Traf;

loser

Sand Mörtel gel. gemahl.! losem Ralf ! Tratz Sand

an

gel.    gemahl. losem Mörtel- oi;

Rai!    Tratz    Sand bereit.

Mörtel

Liter

Liter

Liter

Liter

Liter j Liter

Liter

Mark Mark Mark Mark Mark

100 100

175

100

150

213

100

200

250

WWWWWWWKK). K)

®Ül^WvlQü,^colOK)

100 100 ! 100 245 100 100 150 280 100 100 j 200 315 200 100 ' 200 415 200 100 300 485 200 100 400 555 300 100 500 725 300 100 600 795 300 100 700 865 300 I 200 300 660 300 200 400 730 300 200 500 800 300 200 ! 600 I 870

o © K) £ üt "üt Vi 7x> "cd Io 7p*. "a lo "oo lo

K)©G0O00K)05b5^0500^t^©©Q0

Diplomingenieur Unna hat in seinem Buch „Rationelle Mörtelmischungen" (Paul Neubner, Köln, 2,00 M) folgende Preise und Zugfestigkeiten von Tratzmörtel festgestellt:

Mörtelmischungen

1 Rt. Tratz, 1 Ralf, 1 Sand

1 Yz „

1    „ Zement, 3 Sand

1 Zement, 4    „

Preis

f. d. cbm Mörtel ₂8 in Köln

Jo j© Jo o

w "cs Vi 'oo

© © © Ol

Zugfestigkeit in kg f. d. qcm nach

3    |.    6

Tagen Monaten

!    2    |    3

Jahren

26% 28

30

31

32%    37%

31    32

29

30

32

32%,

Dicht

39%

40

33

34 Undicht

Feuerfester Mörtel.

.    500—600 1/kg

.    1,85—3,50 M.

4,50 ,.

.    3,00—4,00 „

.    1,50—1,85 „

1,60 ..

Bedarf. Für 1000 Ziegel.....

Schamottemörtel für 100 kg ... . desgl., besonders gut........

Schamottemehl für 100 kg.....

Blaues Tonmehl für 100 kg ... . Weißer Ton (Rohkaolin) für 100 kg .

f) Lehm.

Lehm ist ein mit Kieselsand vermischter Ton und wird gebrannt zu Mauersteinen, ungebrannt zu Luftsteinen, Pisemauern, Wellerwänden, Staken, Estrichen, zu Mörtel für Feuermauern usw. verwendet.

Luftsteine oder Lehmbatzen werden wie die Mauersteine geformt, aber nicht ge-

brannt, sondern nur an der Luft getrocknet. Pissmauerwerk wird durch Feststampfen von Lehm oder Erde in feuchtem Zustande in der Form der beabsichtigten Mauern hergestellt. 1 cbm Lehm wiegt frisch 660 kg, getrocknet etwa 600 kg.

a) Berechnung.

1. Die Lehmsteine (Luftsteine) haben gewöhnlich 26 cm Länge, 15 cm Breite und 7 cm Dicke.

Man rechnet auf 1 cbm volle Mauer 340 Steine und 10 v. H. Bruch und Verlust, also 380 Stück.

1 cbm Mauerwerk erfordert:

0,75 cbm 0,25 „

zu den Ziegeln zum Mörtel. .

zusammen 1,00 cbm Lehm.

Verhält sich nun der feste Lehm zum aufgelockerten wie 3 : 4 im Raume, so erfordern 1 cbm fester Lehm 1,34 cbm lockeren Lehm, wonach die Fuhren je nach der Wegebeschaffenheit zu berechnen sind.

2. Lehmbatzen, 27 cm lang, 15 cm breit und 16 cm hoch, etwa 11 kg schwer, werden, bei 1000 Stück, aus 9—10 cbm Lehm, 10 Bund Stroh und 4 Scheffel Flachs, Spreu oder gehacktem Stroh gefertigt.

Zu 1 cbm Mauerwerk gehören 130 Ziegel. Es erfordern:

0,41 cbm Lehm, 0,22 „

130 Lehmbatzen der Mörtel . .

zusammen 0,63 cbm Lehm.

Hierzu sind an aufgelockertem Lehm erforderlich 0,85 cbm.

3.    Pisemauerwerk oder gestampfte Lehmwände erfordern für das Kubikmeter iy₂ cbm gegrabene Lehmerde.

4.    1 qm Wellerwand, 60 cm stark, verlangt 0,6 cbm Masse. Rechnet man hiervon % für das Stroh ab, so ergeben sich 0,45 cbm Lehm. Zu dieser Summe mutz noch die Hälfte für Verlust und das Zusammenfallen, also 0,22 cbm hinzugerechnet werden, und es ergibt dies 0,67 cbm aufgelockerten Lehm oder ³/₄—1 Fuhre.

5.    Zum Putzen von Decken und Wänden gehören:

für 1 qm 2 cm stark einschl. Verlust ....    44 1 Lehm,

. .    30 1    ..

6.    Zu 1 qm Estrich von 8 cm Höhe gehören 801 fester Lehm oder 110 1 aufgelockerter Lehm.

7.    Für 1 cbm Bruchsteinmauer rechnet man 0,52 cbm aufgelockerten Lehm.

8.    1 qm Fachwerk auszumauern einschl. Putz erfordert:

mit Bruchsteinen, 15 cm stark

20 „ „

„ Luftziegeln,    12 „    „

1 n

ft    tt    tt    ft

20 „ „

einschl. Lehm für die Luftsteine selbst.

9. Zu 1 qm ganzen Windelboden mit 6 cm hohem Estrich sind erforderlich 0,23 cbm lockerer Lehm.

10.    Zu 1 qm ganzen Windelboden ohne Estrich 0,13 cbm lockerer Lehrn.

11.    Zu 1 qm halben Windelboden 0,10 cbm lockerer Lehrn.

12.    Um bei 1 qm Einschubdecke die Fugen zu verstreichen und einen 3 cm starten Lehmauftrag zur Schuttausfüllung zu fertigen, sind 0,04 cbm lockerer Lehm erforderlich.

13.    Dasselbe mit vollständiger Ausfüllung durch trockenen Lehm 0,11 cbm lockerer Lehm.

14.    Bei Anlegung von Ziegelöfen ist es oft für den Grundbesitzer von Wichtigkeit zu wissen, wieviel Acker erforderlich ist, wenn in einem bestimmten Zeitraum, z. B. 20 Jahre lang, jährlich eine bestimmte Menge, also etwa 300 000 Stück Mauerziegel in 6 Bränden hergestellt werden sollen.

Man berechnet zunächst, was ein Stein erfordert. Soll derselbe nach dem Brande 25 cm lang, 12 cm breit, 6,5 cm hoch werden, so mutz er des Schwindens wegen 27 cm lang, 13 cm breit, 7 cm hoch geformt werden, also 2457 ccm enthalten. Demnach würden etwa 400 Stück aus 1 cbm Lehm zu fertigen sein. Des Verlustes wegen tarnt man nur 350 durchschnittlich rechnen, 300 000 Stück durch 350 ergibt 860 für 1 Jahr, für 20 Jahre also 17 200 cbm Lehmerde.

Durch Untersuchung mutz die Stärke des Lehmlagers ermittelt werden; angenommen, es sei 2 m stark nach Beseitigung des Abraumes, so erfordern 17 200 cbm Erde durch 2 dividiert 8600 qm = 86 a Acker.

b) Preise.

5,00— 6,00 M. 7,00—10,00 „ 15,00—18,00 „

Der Lehm, wie er zum Betragen des Windelbodens, zum Ofensetzen usw. beim Bau gebraucht wird, pflegt nur nach Fuhren bezahlt zu werden und kostet für eine zwei-spännige Fuhre bei 1%—² cbm Ladung 1 Tausend Lehmsteine kosten . .

Lehmbatzen „    . .

Titel III. Zementarbeiten.

1. Die Baustoffe.

s. unter Titel Hb.

Kalk Zement Sand Tratz

Kies, Betonkies ist Sand, welcher auch grötzere Körner (bis zu 5cm Grütze) enthält. Nebenleistungen wie beim Sand.

Beschaffenheit des Kieses.

Der anzuliefernde Kies mutz frei von salzigen, eisenhaltigen, erdigen, lehmigen und pflanzlichen Bestandteilen sein. Er soll scharf sein und darf Kiesel bis zu 2 cm Durchmesser enthalten. Grötzere Kiesel sind bis zu Eigröhe bei Stampfbeton zu verwenden, sonst aber zu zerstückeln. Der feine, scharfe Kies mutz in so ausreichendem Matze vorhanden sein, datz der gröbere Kies und etwaige vereinzelte Steine völlig umhüllt werden. Findet sich der gröbere Kies in zu großer Masse vor, so ist feiner Kies dementsprechend nachzuliefern.

Kies ist meist etwa um 1,00 M. teurer als Sand, wenn der Sand erst durch Sieben gröberen Kieses gewonnen werden mutz, ist natürlich umgekehrt Sand teurer als Kies.

Bimssandh ein leichter poröser Stoff vulkanischen Ursprungs (mit 40—70 v. H. Kieselsäure), welcher allein in Deutschland in der Umgegend von Weitzenthurm und Engers a. Rhein vorkommt.

Bimssand in Verbindung mit Zement findet Verwendung zur Herstellung von leichten Eewölbedecken zwischen I-Trägern; diese Decken zeichnen sich durch grotze Leichtigkeit bei hoher Druckfestigkeit aus, da der Bimssand nur ein verhältnismäßig geringes Gewicht besitzt.

Bimssand findet weitere Verwendung zur Ausfüllung von Zwischendecken, ferner zu sonstigen Betonarbeiten, bei Holzzementdächern usw.

Schotter besteht aus zerbrochenem Gestein bis Faustgrötze; Ziegelkleinschlag (Klamotten) aus kleingeschlagenen Ziegelstücken.

Nebenleistungen und Anforderungen an die Beschaffenheit wie bei Sand und Kies.

5,00—8,00 JL 3,00—6,00 „

Preise: 1 cbm Schotter . . . 1    „ Ziegelkleinschlag

2. Massenberechnung des Bedarfs an Zement, Sand, Kies und Schotter.

a) Angaben über Portlandzement (vgl. auch Titel Hb).

Spezifisches Gewicht nach Büsing und Schumann:

frisch gebrannt ...........

gelagert..............

Raumgewicht:

3,13—3,25

2,70—3,10

1,35—1,40 kg 1,95—2,00 „

Zur Umrechnung von Raumteilen in Gewichtsteile wird allgemein 1 cbm Portlandzement

1 1 „eingelaufen“ wiegt 1 1 „eingerüttelt“ wiegt

— 1400 kg gerechnet, = 0,714 1.

also 1 kg

Raumverminderung beim Abbinden:

1 1 Portlandzement + 16,4 v. H. Wasser gibt 0,728 1 starre Masse,

„    0,813 1    „

(16,4 v. H. Wasser ist mindestens, 29 v. H. höchstens erforderlich zum Abbinden; mit letzterer Zahl wird hn allgemeinen gerechnet.)

+ 29,0 „ „

b) Angaben über Sand, Kies und Schotter (vgl. auch Titel Ilb).

Spezifisches Gewicht von Sand 2,64.

1 cbm feiner Sand wiegt in lockerem Zustand . 1400 kg, enthält 280 1 Hohlräume,

1600 „

1500 „

1300 „

1    „ grober Sand wiegt.....

1    „ Kies (bis Bohnengrötze) wiegt

1    „ Schotter wiegt.......

3501

350 1 476 1

c) Ausbeute.

Die Menge der Hohlräume zwischen Sand, Kies oder Schotter bedingt die Ausbeute einer Betonmischung. Die Mischung soll so gewählt werden, datz der Zement

¹ Hubaleck & (Eie., Weitzenthurm a. Rhein.

0,813 1 = rd. 0,811,

die Hohlräume des Sandes, die Mörtelspeise aus Zement und Sand dagegen die Hohlräume des Kieses oder Schotters ausfüllt. Bei geringerem Zementzusatz können nicht alle Hohlräume ausgefüllt werden, man erhält dann „undichten" Beton. Damit jedoch Zement und Mörtel nicht nur die Hohlräume ausfüllen, sondern auch die Sand- und Kieskörperchen umhüllen, nimmt man die erforderliche Menge an Zement und Mörtel noch um 15 v. H. größer an.

Will man die Ausbeute einer Betonmischung genau ermitteln, so mutz man demnach zunächst die Hohlräume der einzelnen zu verwendenden Baustoffe feststellen, und zwar dadurch, daß man die Wassermenge mißt, welche in den Hohlräumen Platz hat. Im allgemeinen wird man aber die oben angegebenen Durchschnittszahlen verwenden können, nach welchen

1 1 Zement bei 29 v. H. Wasserzusatz

I    1 Sand

II    Kies

1,0 — (0,28    +    0,15 • 0,28    ) =    0,678 1 = rd. 0,68 1,

1,0 — (0,35    +    0,15 • 0,35    ) =    0,598 1 = rd. 0,601,

1 1 Schotter 1,0 — (0,475    +    0,15 • 0,475) =    0,453 1 = rd. 0,45 1,

= rd. 0,75 1

1 1 Traß

fertiger Betonmasse ergeben.

Z. B. Mischung 1:2:4 ergibt eine Ausbeute von 0,81 + 2 • 0,68 + 4 • 0,60 — 4,57 Raumteilen.

Bei den „undichten" Betonmischungen genügt, wie oben gesagt, die Menge, des Zements nicht, um alle Hohlräume auszufüllen; die Berechnung der Ausbeute nimmt man deshalb in diesem Falle so vor, daß man den Rauminhalt des Zements ganz außer acht läßt und den Sand mit seinem vollen Rauminhalt (einschl. der Hohlräume) einsetzt. Z. B. Mischung 1:3:6 ergibt eine Ausbeute von 3 • 1,0 + 6 • 0,6 = 6,6 Raumteilen. Rach diesen Grundsätzen ergeben sich die Werte der nachfolgenden Zusammenstellung, welche wegen der Verminderung der Massen durch das Einstampfen und durch Schütteln und Verluste während der Herstellung noch mit Zuschlägen versehen sind. Rur beim Einschütten unter Wasser wird man noch einen weiteren Zuschlag von etwa 10 v. H. für Zement annehmen müssen.

d) Baustoffbedarf für Zementmörtel und Zementbeton.

A. Kiesbeton.

Mischung in Rauinteilen

Ausbeute nach Versuchen und Berechnungen in Raumteilen

Den Berechnungen an Baustoffbedarf zugrunde zu legende Mengen für 1 cbm

Zement Sand

Kies

Zement kg !    1

Sand

Kies

a) Mörtelmischungen.

05 05 bO H

'oo O "oi >22 o o to o

1,47

2,04

³)

2,21    1,49

1020

2,21

2,17

690

¹) Büsing und Schumann.

710 710 490 980 370 1110 300 1200 250 1260

²) Stahl. ³) Urtrta. ⁷) Nach Kersten, Eisenbetonbau.

520

420

350

Mischung in Raumteilen

Ausbeute nach Versuchen und Berechnungen in Raumteilen

Den Berechnungen an Baustoffbedarf zugrunde zu legende Mengen für 1 cbm

Zement Sand

Kies

Zement

kg |

Sand

Kies

b) Dichte Betonmischungen.

⁴)

⁵)

⁶)

05

CO IO

O i—i r—i i—i i—i oq oq cq

CO ist ZO

-q

co

co

co

tO O

r-7 oq c<f co"" co"" —h xh" ist"

CO o 05

CO

CO

2,31

2,07

710

510

340

680

3,11

3,92

4,72

5,55

4,40

2,69

3,32

3,63

3,94

4,57

6,42

5,20

550

450

410

380

320

280

390

320

290

270

230

200

390

430

440

450

460

470

5.48

5.51

270

190

480

770

830

850

870

900

920

930

c) Undichte Betonmischungen

⁴)

⁵)

2.67

5,33

7,31

5,87

250

180

r-H r—I r—I r—I r—I

8.22

6.65

6.60

225

160

3,33

6.67

9,17

7,33

200

145

3.67

7.33

10,14

11,11

8.07

190

135

480

940

10

8,85    8,34

11,25

8,8

170

120

11,0

140

100

B. Schotterbeton. (Beton aus Ziegelkleinschlag oder Klamotten.)

Mischung in Raumteilen

Zement Sand

Schotter

Ausbeute

nach

bersten

Den Berechnungen des Baustoffbedarfs zugrunde zu legende Mengen für 1 cbm

Zement

Sand

Schotter

kg

0,67

a) Dichte Betonmischungen.

1,00    1,72    860    620    |    410    600

1,5    2,17    680    490    |    490    710

1.33

2.00

2,62

570

410

540

790

1,5

1,67

2,25

2,50

3,00

2.84

520

370

560

820

3,08

3.52

CO ist

oq"" oq"

CO

3,50

3,98

3.75

4.19

480 340 420 300 370 270 350 250

570

830

600 r 880

620    900

630

920

⁴) Heidelberger Portlandzementwerk (Kies 2—15 mm Korngröße), gestampft). ⁶) Versuche in Stuttgart 1902.

⁵) R. Dyckerhoff (Beton stark

Mischung in Raumteilen

Zement

Sand

Schotter

Ausbeute

nach

Kersten

Den Berechnungen des Baustoffbedarfs zugrunde zu legende Mengen für 1 cbm

Zement

Sand

Schotter

kg

2,67

b) Undichte Betonmischungen. 4,00    4,43    330    240

640

940

4.5

4.88

305

220

660

960

3,33

5,00

5,33

280

200

665

980

3,67

5,50

5,79

255

180

670

990

6,23

240

170

680

1000

7,5

7,59

200

140

700

1030

C. Kallzementbeton und Tratzbeton.

Mischung in Raum teilen

Es erfordert 1 cbm Beton an

Ausbeute

Zement

gel.

Kalk

Tratz

Sand

Schot-

Zement

gel.Kalk Tratz j Sand Schotter

ter

kg

a) Kalkzementbeton.

CM CO r-H r-H r-H r-H

1—I rH r—I r—I 1—I r—I

O oo

CM r-H

o«,rH

ocT oo

170    120

250    180

60

60

I 550

1200

600

1100

145

130

105

90

580

520

520

520

1160

1300

1300

1300

b) Tratzbeton.

bi OJ N) H

fco fco

i—I rH r—I CO CM CM

10

12

12tfies 22 „ 20 „

6,72

8.61

13,91

12,81

22,43

20,55

140 ! 100

110

160

255

240

170

160

130

80

260

100

110

660

260

540

170

440

430

Unna hat für die Tratzbetonmischungen folgende Festigkeiten ermittelt:

Betonmischungen

Preis f. d. cbm Beton in Köln

Zugfestigkeit in kg per qcm nach 3 I 7    [ 28 j 360

Tagen

820

1300

950

1030

1120

1100

iy₂ Rt. Tratz, 1 Kalk, 1 Sand, 6 Kies 1 Zem., 4^2    „

8,00

ft

tt

11

9,00

tt

tt

10

10,00

fco so ca

r-H cm

CM co 00 CO CO CO

Dicht

3. Tafel für Flußeisenstäbe mit rundem Querschnitt.

Durch-

messer

in

Gewicht Umfang Quer-f. 1 m ttt d Tz in schnitt in

Durch

messer

in

Gewicht Umfang Quer-f. 1 m in d tu in schnitt in

cm

kg

cm

qcm

cm

kg

cm

qm

JO JD JD JD Ol ^ oo to

0,024

0,055

0,098

0,154

O l> 00 Ci o cT cT cT cT r-T

h 00 Ci O

i—I r-H i—I i—I (M

0,222

0,302

0,395

0,499

0,617

0,746

0,888

1,042

1,208

1,387

1,578

1,782

1,998

2,226

2.466

3,456

3,770

4,084

4,398

4,712

0,950

1,131

1,327

1,539

1,767

H Ol CO ^ IO c<r c<r c<r c<r c<r

«o h oo Ci o c<f c<f c<T c<f co'

2,719

2,984

3,261

3,551

3,853

4,168

4,495

4,834

5,185

5,549

6,313

7,127

7,990

8,903

9,865

11,310    10,179

11,938    11,341

12,566    12,566

5,027

5,341

5,655

5,969

6,283

2,011

2,270

2,545

2,836

3,142

4. Technische Bedingungen für die Ausführung von Eisenbetonarbeiten.

Die Eisenbetonarbeiten sind genau den in dem Runderlaß des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 24. Mai 1907 veröffentlichten Bestimmungen für die Ausführungen in Eisenbeton bei Hochbauten auszuführen.

In Ergänzung dieser Bestimmungen werden nachfolgende Bedingungen gestellt:

Prüfung. Die nach den preußischen Bestimmungen der Baupolizeibehörde zustehenden Rechte bezüglich der Prüfung der Baustoffe und deren Verarbeitung sollen in gleicher Weise auch der Bauleitung zustehen. Führen die Prüfungen zu einem den Bestimmungen nicht entsprechenden Ergebnis, so kann die Bauleitung die Lieferung anderweitiger den Bedingungen entsprechender Baustoffe verlangen, und wenn dies ohne Erfolg ist, die Lieferung auf Kosten des Unternehmers besorgen.

Zement. Es ist nur langsam bindender Zement zu verwenden, welcher den vom preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten erlassenen Normen entsprechen muß. Dem Angebot sind amtliche Zeugnisse über den zu liefernden Zement sofort beizufügen. Angebote ohne diese Zeugnisse und ohne Angabe der Bezugsquelle sind ungültig.

Der Zement darf auf der Baustelle nur in trockenen Räumen aufbewahrt werden, welche vom Unternehmer nach Angabe der Bauleitung in genügender Größe zu beschaffen sind.

Sand. Für die Bereitung der Mörtelspeise ist gemischtkörniger Quarzsand bis zu 7 mm Korngröße zu verwenden. Der Sand darf keine lehmigen oder tonigen Bestandteile enthalten, welche fest am Korn anhaften. Kalkige Beimengungen sind nur gestattet, wenn sie hart sind. Dagegen muß der Sand von erdigen Beimengungen, von Kohlen- und Pflanzenresten, sowie von Schwefelkies vollständig frei sein. Wird beim Einschütten von Sand das Wasser in einem Glase trübe, so hat Unternehmer den Sand auf seine Kosten zu waschen.

Kies. Der der Mörtelspeise zuzusetzende Kies muß aus Stücken aller Größe von 7—50 mm bestehen, erforderlichenfalls wird für den Beton der Zugzone, je nach der Maschengröße der Eiseneinlage, nur Kies bis zu Stückgröße von 15 mm zugelassen. Der Kies muß der Hauptsache nach aus Quarz oder festen Silikatsteinen bestehen, er darf nur geringe Beimengungen von Sand haben, im übrigen gilt wegen der Beimengungen dasselbe, was beim Sand gesagt ist.

Schotterstücke. Schotterstücke dürfen nicht mehr als 5 cm im Durchmesser haben und müssen aus Granit, Gneis, Basalt, Dolomit, hartem Kalkstein oder festen Klinkern bestehen. Die Verwendung von Sandstein, Ziegelstein oder Schlacken ist ausgeschlossen.

Wasser. Das Wasser muß rein und frei von verunreinigenden Bestandteilen sein und darf nicht mehr als 20 und nicht weniger als 5° Wärme haben. Wasser mit Gips-oder Magnesiagehalt, sowie Moor- oder Seewasser darf nicht verwendet werden.

Mangels einer anderen ergiebigen Wasserquelle hat Unternehmer das Wasser der städtischen Wasserleitung zu entnehmen und die nötigen Anschlüsse und Rohrlegungen auf seine Kosten nach Anweisung der Bauleitung und der Verwaltung der Wasserwerke herzustellen.

Eisen. Zu den Eiseneinlagen ist nur bestes Flußeisen zu verwenden. Das Flußeisen soll glatt gewalzt, ohne Schiefer und Blasen sein, und darf weder Kantenrisse noch unganze Stellen haben.

Alle auf Zug beanspruchten Eisenteile müssen an ihren freien Enden haken- oder gabelförmig gestaltet sein.

Schweißstellen sind zu vermeiden, keinenfalls dürfen sie an stark beanspruchten Stellen liegen.

Bei Stützen, die durch mehrere Stockwerke hindurchgehen, sind die Enden der unteren Eisenstäbe zu Muffen auszubilden, in welche die oberen Stäbe einzustecken sind. Bei dünnen Stäben sind die Enden 20 cm lang übereinanderzulegen und fest mit Draht zu umwickeln.

Alle Verteilungsstäbe sind mit den Tragstäben durch Schlingen von 0,7—1 mm starkem Eisendraht fest miteinander zu verbinden.

Mischungsverhältnis. Die Mischung des Betons soll nach der folgenden Zusammenstellung erfolgen, jedoch ist durch vorherige Proben jedesmal nachzuweisen, daß der Beton nach 28 Tagen mindestens die nachstehend angegebene Druckfestigkeit erlangt.

Schwatlo XVI.

Herstellung der Betonmischung.

a) Von Hand. Zum Messen der Baustoffe sind Meßgefäße von gleichem Inhalt zu benutzen, und zwar müssen sie möglichst hoch und schmal sein. Die Gefäße sind stets lose, ohne Einrüttelung, aber gehäuft zu füllen und dann mit einem Flacheisen abzustreichen.

Die Mischung hat auf einer Mischbühne („Mörtelpritsche" oder „Betonbrücke") aus 5 cm starken, oben glatten Bohlen zu erfolgen. Zunächst ist der abgemessene Zement und Sand in trockenem Zustande drei- bis viermal mit der Schaufel und dem Rechen durcheinander zu arbeiten, bis kein reiner Zement mehr zu sehen ist und das Ganze eine gleichmäßig graue Farbe erhalten hat. Alsdann ist unter fortwährendem Schaufeln mit einer Brause Wasser zuzusetzen, bis das Ganze eine erdfeuchte Masse bildet. Erst dann ist der ebenfalls vorher schon angefeuchtete Kies oder Schotter zuzusetzen und so lange durchzuschaufeln, bis eine gleichmäßige breiige Masse entsteht. Das ganze Mischen muß rasch und ohne Pausen vor sich gehen. Nach jeder Mischung ist die Bühne sauber abzukehren.

Sog. einstufige Mischung, d. i. gleichzeitige Mischung von Zement, Sand und Kies oder Schotter, ist nicht gestattet.

b) Mit Maschinen. Es dürfen nur Maschinen von anerkannt guter Leistung verwendet werden, deren Benutzung vorher von der Bauleitung zu genehmigen ist.

Schalung. Das Aufhängen der Schalung an dem Eisengerüst des Betons ist

verboten.

Mischungsverhältnis in Raumteilen

Portl.-

Zement

Sand

Kies

Erforderliche Mindest-Druckfestigkeit nach 28 Tagen

Die Mischung soll verwendet werden

t—I r—H r—i

rH\    t—I

O ' H H (M W Tfi

lo-

00 Oi Ol ^ 05 bo

CO

co

300

270

210

150

90

60

30

( wo zerstörende Witterungseinflüsse oder be-l deutende Stotzwirkungen zu erwarten sind bei Druckbeanspruchung von 35—45 kg

„    25—35 „

„    15-25    „

„    10—15    ,

5—10 0— 5

ft

Einbringung der Betonspeise. Die Einbringung muß auf kürzestem Wege geschehen, weshalb die Mischung in unmittelbarster Nähe der Verwendungsstelle erfolgen soll. Eine während einer Ruhepause oder bei Schluß der Arbeit liegen gebliebene Mischung ist von der Verwendung auszuschließen. Wasserzusehen, Nachmischen von Zement und nochmaliges Durcharbeiten ist strengstens verboten. Die Speise darf mit der Schaufel nicht eingeworfen, sondern muß eingeschüttet werden. Die eingebrachten Schichten sind gleichmäßig einzustampfen, bei erdfeuchtem Zustande so lange, bis sich an der Oberfläche Wasser zeigt. Die äußeren Teile sind besonders fest zu stampfen, auch ist darauf zu achten, daß größere Steinschlagstücke nicht an die Außenseiten zu liegen kommen. Bei Gewölben sind die einzelnen Schichten wo irgendmöglich in der-

selben Richtung durch Stampfen zusammenzupressen, in welcher nachher der Gewölbedruck wirkt. Zum Einstampfen sind Stampfer von 12—15 kg Gewicht zu verwenden.

Bis zum völligen Erhärten des Betons ist ein Betreten der Schichtflächen unzulässig, Erschütterungen und Belastungen sind währenddem zu vermeiden. Nach dem Abbinden ist der Beton zur völligen Erhärtung durch entsprechend häufiges Begießen, bei trockener Witterung viermal am Tage, feucht zu halten bei starker Sonnenhitze oder starkem Regen gut schützend abzudecken.

Putz. Mit dem Putz der zu putzenden Flächen ist sofort nach dem Ausschalen zu beginnen, die Stärke des Putzes soll 6—10 mm betragen.

5. Besondere Bedingungen für die Ausführung von Massiv-Decken und -Wänden.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    die Lieferung sämtlicher für die Ausführung der Decken und Wände erforderlichen Baustoffe, falls nicht im Preisverzeichnis ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist;

b)    die Vor- und Unterhaltung, die An- und Abfuhr, das Aufstellen und Abbrechen sämtlicher Gerüste und Geräte, Werkzeuge, Lehren und sonstigen Hilfsmittel, welche zur Herstellung, zur Reinigung und zum Schutz der zu leistenden Arbeiten erforderlich sind, derart, daß auch für Verschnitt, Zurichtung, Abnutzung, Entwendung oder dgl. nichts vergütet wird;

c)    die Beseitigung von Schutt, Abfällen usw. innerhalb der vom Bauleitenden festzusetzenden Fristen;

d)    das Hinschaffen aller zu verwendenden Baustoffe, auch des Wassers von dem durch die Bauverwaltung vorzuhaltenden Brunnen oder einer Wasserleitungszapfstelle bis an die Verwendungsstelle;

e)    das Bereiten des Mörtels und des Betons;

f)    die Beibringung der von der Baupolizei geforderten Bescheinigungen;

g)    das Durchschlagen von Löchern zwecks Nachweis der verwendeten Eisenteile bei der Rohbauabnahme und die nachträgliche Wiederausfüllung der Löcher.

Baustoffe.

Bezüglich der Bedingungen für die zu verwendenden Baustoffe vgl. Titel 11b.

Ausführung.

Die Decken, Gewölbe, Wände usw. müssen den Bestimmungen und Anforderungen der Baupolizei durchaus entsprechen.

Namentlich hat die Ausführung an den Schornsteinwangen derart zu erfolgen, daß sie den baupolizeilichen Anforderungen entspricht.

Die Decken sollen in der Unteransicht völlig wagerecht sein und dem Deckenputz guten Halt bieten.

Bei Belastung der Decke mit dem polizeilich zugelassenen Gewicht darf keine Durchbiegung oder sonstige Veränderung stattfinden, noch dürfen Haarrisse sichtbar werden.

Der zur Auffüllung herzustellende Schlackenbeton soll aus 1 Teil Zement und 20 Teilen guter Koksasche gut durchgemischt werden und bis 6 cm über Trägeroberkante bzw. nach Angabe aufgetragen werden.

Abrechnung.

Die Abrechnung erfolgt nach den lichten Matzen der überdeckten Räume, ohne Berechnung des in die Wand eingreifenden Auflagers, ohne Abzug der Trägerflansche und von Öffnungen unter 1 qm, aber unter Abzug aller Mauervorlagen über 0,25 qm Fläche.

Tagelöhne.

1,00 JL .    0,70—0,80 „

0,60—0,65 „ 0,60—0,65 „ 0,65 „ 0,55 „

1,50 JL 2.00 „ 9,00 „ 9,00—12,00 „ 12,00—16,00 „ 5,00—6,00 „ 30,00 „ 3,00—3,50 25,00 „ 5,00 .. 1,00 „ 5,00 „ 1,50 „ 3,00 „ 1,50 „ 18,00 „ 35,00 „ 75,00 „ 26,00 „

1,5 cbm -    2,0 -4,0    „

.    1,0 -4,0    „

.    1,2 —2,5 PS

.    0,40—0,70 JL

1 Vorarbeiter (Polier)    erhält    in    Berlin für    die    Stunde

Tägliche Arbeitszeit: 9 Stunden.

Im übrigen vgl. die Angaben bei Titel II a.

Werkzeuge für den Handbetrieb.

1 Schaufel von Eisen mit Holzstiel ....

1 Rechen „    „    ,,    ,,    ....

1 Gießkanne von 5 1 Inhalt.......

1 Betonstampfer von 10 kg Gewicht (12 : 5)

12 „

(12 : 12)

1 Eisenlineal zum Ebnen der Oberfläche . . . . 1 Holzrinne zum Waschen des Sandes . . . .

1 rundes Sandsieb.............

1 Wurfsieb zum Aufstellen..........

1 selbsttätiges Schwungsieb (Schlickeysen, Berlin)

1 Stemmeisen...............

1 Vorschlaghammer.............

1 Setzhammer...............

1 Schraubenschlüssel.............

1 Drahtzange................

1 Schraubstock ...............

1 Ambotz, 50 kg schwer...........

1 Feldschmiede...............

1 Senkungsmesser* . ............

Maschinen.

Sandwaschmaschinen¹ 2:

Stündliche Leistung bei Handbetrieb . . „    „    „ Maschinenbetrieb

Stündlicher Wasserverbrauch .

„ Kraftverbrauch . Betriebskosten für 1 cbm . .

Sieb- und Waschmaschinen

1000—1200 JL 2,0— 2,5 cbm 3,0—10,0    „

0,4-15,0    „

0,2— 3,0 PS 0,50—1,50 JL

2 3 4 5 15

Stündliche Leistung bei Handbetrieb . . „    „    „ Maschinenbetrieb

Stündlicher Wasserverbrauch „ Kraftverbrauch Betriebskosten für 1 cbm .

Steinbrechmaschinen

und Mengen über 2000 cbm).....

Stündliche Leistung bei Handbetrieb . . „    „    „ Maschinenbetrieb

„    „ desgl. für je 1 PS .

1 6 7 8 9 14 15

(nur vorteilhaft bei hartem Gestein

Stündlicher Kraftverbrauch Betriebskosten für 1 cbm

700—4500 JL bis 0,1 cbm 0,5-12,0    „

0,3- 0,6 1,5—25,0 PS 1,50—2,50 JL

Betonmischmaschinen:

Veraltet sind Fallwerke wegen ihrer mangelhaften Leistung, zweistufige Maschinen, bei denen zuerst der Mörtel gemischt wurde und dann dem Mörtel der Kies oder Schotter beigemengt wurde, und Maschinen mit fortlaufender Beschickung. Neuerdings werden fast nur noch Maschinen verwendet, bei welchen stets gleiche abgemessene Mengen nacheinander verarbeitet werden, und zwar als: Nbersturzmaschinen Mischtrommeln

Maschinen mit Rührarmen¹²¹³¹⁴. Kollergänge Stündliche Leistung bei Maschinenbetrieb .

Stündlicher Kraftverbrauch.......

Die Kosten für die Herstellung des Betons schwanken zwischen weiten Grenzen, sie sind hauptsächlich abhängig von dem Kraftverbrauch, der Zahl der Bedienungsmannschaften, den Anschaffungskosten und der Abnutzung der Maschinen und Maschinenteile. Betonprüfungsmaschinen für Belastungen von 300—500 Tonnen mit Zubehör⁴³ .......................

2 10

11 15 17

1 15

von

1500—8000 JL 530— 700 „ 800 JL an.

2—40 cbm 1—10 PS

3000—11000 JL

¹    Fried. Krupp, A.-G. — Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

²    Maschinenfabrik Rhein und Lahn, Gaue, Gockel & Co. in Oberlahnstein am Rhein.

³    Maschinenfabrik Biberach, Württemberg.

⁴    Gebr. Huber, Breslau.

⁵    C. Martini & Co., Hannover.

Maschinenfabrik Luther, Braunschweig.

:L-

⁷ Maschinenfabrik Humboldt, Kalk bei Deutz.

Georgsmarienhütte Osnabrück.

⁹ Brinck & Hübner, Mannheim.

¹⁰    R. Lüders, Görlitz.

¹¹    Maschinenfabrik Geislingen in Württemberg.

¹²    Alfred Kunz & Co. in Kempten in Bayern.

¹³    Beyer & Zetzsche, Plauen i. V.

¹⁴    Bünger & Leyrer, Düsseldorf.

¹⁵    Leipziger Zementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzia.

¹⁶    Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg.

¹⁷    Hermann Averkamp, Berlin 0, Pallisadenstr. 49.

6. Rüstungen und Schalungen, Rohstoffe.

(vgl. auch Titel V, Zimmerarbeiten).

1 qm 20 mm starke kieferne Schalbretter mit wenig Asten

1 „ 26 „ 1    „ 32

,, 40    „

1 cbm Rundholz für Rüstungen................

1    „ einstieliges Kantholz bis 13/13 cm............

1    „ Ganz- und Halbholz bis 21/26 cm ............

fieihweises Vorhalten: ein Drittel der fiieferpreise.

1 Stück eiserne Einschalungsklammer zum Befestigen des Holzes an den eisernen Trägern......................

25,00—35,00 „ 40,00—48,00 „ 52,00—60,00 „

0,08—0,12 „

1 Stück hakenförmiges Bandeisen mit Ose und Keil an einer Kette desgl. 0,40—0,60 „ 1 Stück doppelseitiges Hängeeisen mit Hängeplatte und 2 Schrauben 0,80—1,20 „ 1 Stück Hängeschere mit Verbindungsbolzen und Schraube, 8 kg schwer 3,00—4,00 „ 1 Stück scherenartiger Gerüsthalter (V. Pock L C. Kleyer, Karlsruhe), bestehend aus 1 Querstück, 2 Backen mit 3 Bolzen an Ketten . . . 8,00—10,00 „ 1 Stück Universalrüster der Allgemeinen Beton- u. Eisengesellschaft Berlin 1,50— 1,80 „ 1 Stück eiserner fiehrbogen (C. Peschke, Zweibrücken):

6 kg schwer, 1,3 m lang .................. , 0 „

2,0 „    ,,

4,0 „    „

9 „

20 „

1 Stück Stahlrohrdeckenstütze¹ (Patent Sommer-Reich), zwei nahtlose Stahlrohre von 70 und 60 mm ä. Durchmesser, von 2,67 m auf 4,6 m ausziehbar, Gewicht 30 kg..................

T—I CO IQ

00 (M LO

25,00 „

Vorhaltung und Anbringung fertiger Rüstungen und Schalungen.

1 qm ebene und wagerechte fiehrschalung an vorhandenen eisernen Trägern anzubringen, vorzuhalten und wieder zu beseitigen, bis zu einer Spannweite

1 qm desgl. bis zu einer Spannweite von 2,5 m............

)}    3,5 tt............

„    4,o „............

„ zwischen Mauerwerk, ohne datz Träger zum Anhängen benutzt werden können, bei einer Raumhöhe von 2,5 mi.fi.: bis zu einer Spannweite von 3,0 m............

tt

0,40 „ 0,50 „ 0,75 „

1    ..

1    „

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

usw., für jedes Meter Spannweite mehr ..............

1 qm desgl. zwischen Mauerwerk, ohne datz Träger zum Anhängen benutzt werden können, bei einer Raumhöhe von 3,0 m:

bis zu einer Spannweite von 3,0 m..................

„    4,0 „.................

„    5,0 „.................

usw., für jedes Meter Spannweite mehr ..............

0,80 „ 0,90 „ 1,00 „ 0,10 „

tt

tt

tt

1,30 „ 1,40 „ 1,50 „ 0,10 ..

Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf.

Bei jedem Meter größerer Raumhöhe erhöhen sich diese Preise um weitere Bei hohen und weiten Räumen verstärkt die Bauweise Leschmsky¹ das für den Eisenbeton erforderliche Eisen (I-Eisen) zunächst durch nach unten hängende Hängewerksstäbe, damit der Träger stark genug ist, um vorläufig als Rüstung Zu dienen.

1 qm ebene, aber senkrechte Lehrschalung für Betonunterzüge anzubringen,

vorzuhalten und wieder zu befestigen ................

1 qm ebene, senkrechte Lehrschalung für Betonstützen von rechteckigem Querschnitt anzubringen, vorzuhalten und wieder zu beseitigen.......

1 qm desgl., aber für Betonstützen von rundem Querschnitt.......

7. Kosten der Betonbereitung.

1 cbm Beton zu mischen

und einzustampfen...........

1    „ Eisenbeton herzustellen, die Betonstoffe zu mischen, das Eisen

zu verlegen und den Beton einzustampfen...........

1 qm Betonautzenfläche nach Erhärtung des Betons zu scharrieren . 1,50

Kosten der Baustoffe für 1 cbm Kiesbeton (Kosten von Mörtelmischungen s. unter Titel II b).

0,30 M.

o o oo oq

o" h

3,00— 6,00 M. 4,00— 8,00 „

4,00—12,00 „ 2,50 „

Betonmischung: Zement:.Sand: Kies

Kosten des für 1 cbm erfordert. Zementes bei einem Einheitspreise von 6 Ji. für die Tonne (170 kg = 120 1)

Mehr- oder Minderkosten des erforderl. Zementes für jeden Pfennig über oder unter 6 Ji.

Kosten der für 1 cbm erforderlichen Menge von Sand und Kies bei einem Grundpreis für

Sand von

Kies von

3 Ji. 4 Ji

5 M. 6 Ji. 7 Ji ! 8 Ji

Ji

Pf.

Ji.

Ji.

Ji.

Ji.

Ji.

Ji | Ji.

a)

1 : 0,67 : 1,33

25,50

S"

<2

(1 : 2)

| 8 8 8 8

§ cm co" iS

J05 J05 ^05 fcO §

^ O O bD >5

Hx HX 05 05 *Hx 'o Vq 'rfx fcO 00 Hx O

oo oq cd o

O xH t>- rH

xh xh xh IC

CD o xH 00

b- rH xH b-

xh io io' io'

JJ7 Oi Ül Ol rfx I—i -q "hx Oi fcO 00 Hx

1:1:2 (1 : 3)

19,50

3,26 2,00 3,00

4,00

5,00

07 00 CD xh^ (XJ oq CO*' CO*' CO*' xfT

'Ol ^ jfx J05

'o ’oä O 'oo

05 HX Ol Ci

co oq h o CD^ xh 00 xh IC icT ic"

O 07 oo xH r—< IO

ic" lcT cd' cd*'

<1 o o o

OO CD Ol M Hx ot 07 -q

oq cd o xh

H xh 00 H

CD*' CD' CtT t-T' CD' i>T oo'

xh co oq h

07 CO b~ rH

1 : 1,33 : 2,67

16.00

JO

CD

(1 : 4)

o o o o

oq" co" xh io'

^ ^ ^05 OS fcO    05

H O) ÜI

Jpl JDt jfx

Hx O Ci h -1 M Oo

1—I xh o xh oo co >c" io" ic" cd"

5,00    4,75    | 5,60

¹ Regierungsbaumeister Leschinsiy, Berlin W, Neue Ansbacher    Sir. 1

1 : 1,5 : 3,0

(sTi^T

14,50

2,42

CO l> H io r—I ic o xh ic" ic' cd' cd"

J-qjJ7j37jOT ^ 07 07 Ot HX Vq 'k) 'OO 05 O -I rfx

05 00 Hx CD O 07 fcO 00

fc- O co CD CD rH IO 07

cd" b-" b-" b-"

O co CO o

IO C5 CO N

fc*T b-" oo*' OO*'

CO t> r—I IO

oo oq b- h CD*' b-" !>.*' oo"

oo oq cd o cd t-h io O !>•"' oo*' oo" qT

Kosten des für 1 cbm erforderl. Zementes bei Betonmischung:    einem Einheits-

(170 kg = 1201)

Mehr- oder Minderkosten des erforderl. Zementes für jeden Pfennig über oder unter 6 A

Kosten der für 1 cbm erforderlichen Menge von Sand und Kies bei einem Grundpreis für

Sand von

Kies von

5 A

8 M.

Pf.

Mo.

Mo.

1 : 1,67 : 3,33

13,50

2,25

2,00

3,51

4,38

5,25

6,12

6,99

7,86

(1 : 5)

3,00

3,96

4,83

5,70

6,57

7,44

8,3 J

4,00

4,41

5,28

6,15

7,02

7,89

8,76

5,00

4,86

6,73

6,60

7,47

8,34

9,21

1:2:4

11,50

1,92

2,00

3,62

4,52

5,42

6,32

7,22

8,12

(1 : 6)

3,00

4,08

4,98

5,88

6,78

7,68

8,58

4,00

4,54

5,44

6,34

7,24

8,14

9,04

5,00

5,00

5,90

6,80

7,70

8,60

9,50

1 : 2,33 : 4,67

10,00

1,67

2,00

3,70

4,62

5,54

6,46

7,38

8,30

(1 : 7)

3,00

4,17

5,09

6,01

6,93

7,85

8,77

4,00

4,64

5,56

6,48

7,40

8,32

9,24

5,00

5,11

6,03

6,95

7,87

8,79

9,71

1 : 2,5 : 5,0

(1TT^T

9,50

1,58

2,00

3,75

4,68

5,61

6,54

7,47

8,40

3,00

4,23

5,16

6,09

7,02

7,95

8,88

4,00

4,71

5,64

6,57

7,50

8,43

9,36

5,00    5,19 6,12

b) Undichte Betonmischungen.

7,05

7,98

8,91

9,84

1 : 2,67 : 6,33 1 : 3,00 : 6,00 1 : 3,33 : 6,67 1 : 3,67 : 7,33 1 : 4,00 : 8,00 1 : 5 : 10

9,00

8,00

7,25

6,75

6,00

5,00

1,50

1,33

1,21

1,13

1,00

0,83

2,00

3,78

4,72

5,66

6,60

7,54

8,48

3,00

4,00

5,00

4,26

4,74

5,22

5,20

5,68

6,16

6,14

7,08

8,02

8,96

6,62

7,10

7,56

8,50

9,44

8,04

8,98

9,92

Kosten der Baustoffe für 1 cbm Schotterbeton.

Betonmischung: Zement: Sand: Schotter

Kosten des für 1 cbm erforderl. Zementes bei einem Einheitspreise von 6 A für die Tonne (170kg — 1201)

Mehr- oder Minderkosten des erforderl. Zementes für jeden Pfennig über oder unter 6 A

Kosten der für 1 cbm Beton erforderlichen Menge von Sand und Schotter bei einem Grundpreis für

Sand von

Pf.

Schotter von

3 A 4 A 5 A I 6 A 7 M. 8 A Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. A.

a) Dichte Betonmischungen.

c>

CO

CO

Ol

o o o o

CO

C<T co*" xh" io"

(M CO x^ io CO O xH 00

cq*" co*" co*" co*"

cq co xH io cq^ so xt^

co" CO*" xh"

^ ^ J05

'o "oi Io 'oo

Ol ^ 05 fco

JOt JOl ^ ^ Oi bO 00 ^

Ot 05 fco

(M co ^ IO O xH 00 C<1 LO io*" IO co*"

(M CO tH lO CO^ <D x^ 00 lcT crT crT co

Betonmischung: Zement: Sand: Schotter

Kosten des für 1 cbm erforderl. Zementes bei einem Einheitspreise von 6 JL für die Tonne

(170 kg = 1201)

Mehr- oder Minderkosten des erforderl. Zementes für jeden Pfennig über oder unter 6 JL

Kosten der für 1 cbm Beton erforderlichen Menge von Sand und Schotter bei einem Grundpreis für

Sand von

3 M. 4 JL

Schotter von

5 JL 6 JL

7 JL

8 JL

JL

Pf.

jfL

JL

JL

JL

JL

JL

JL

1 : 1 : 1,5

24,50

4,08

2,00

3,11

3,82

4,53

5,24

3,00

3,60

4,31

5,02

5,73

5,95    6,66

6,44    7,15

4,00

4,09

4,80

5,51

6,22

6,93

7,64

5,00

4,58

5,29

6,00

6,71

7,42

8,13

1 : 1,33 : 2,0

20,50

3,48

2,00

3,45

4,24

5,03

5,82

6,61

7,40

3,00

3,99

4,78

5,57

6,36

7,15

7,94

4,00

4,53

5,32

6,11

6,90

7,69

8,48

5,00

5,07

6,86

6,65

7,44

8,23

9,02

1 : 1,5 : 2,25

18,50

3,08

2,00

3,68

4,40

5,22

6,04

6,86

7,68

3,00

4,14

4,96

5,78

6,60

7,42

8,24

4,00

4,70

5,52

6,34

7,16

7,98

8,80

5,00

5,26

6,08

6,90

7,72

8,54

9,36

1 : 1,67 : 2,5

17,00

2,83

2,00

3,63

4,46

5,29

6,12

6,95

7,78

3,00

4,20

5,03

5,86

6,69

7,52

8,35

4,00

4,77

5,60

6,43

7,26

8,09

8,92

5,00

5,34

6,17

7,00

7,83

8,66

9,49

1:2:3

15,00

2,50

2,00

3,00

3,84

4,72

5,60

6,48

7,36

8,24

4,44

5,32

6,20

7,08

7,96

8,84

4,00

5,04

5,92

6,80

7,68

8,56

9,44

5,00

5,64

6,52

7,40

8,28

9,16

10,04

1 : 2,33 : 3,5

13,50

2,25

2,00

3,94

4,84

5,74

6,64

7,54

8,44

3,00

4,56

5,46

6,36

7,26

8,16

9,06

4,00

5,18

6,08

6,98

7,88

8,78

9,68

5,00

5,80

6,70

7,60

8,50

9,40

10,30

1 : 2,5 : 3,75

12,50

2,08

2,00

4,02

4,94

5,86

6,78

7,70

8,62

3,00

4,65

5,57

6,49

7,41

8,33

9,25

4,00

5,28

6,20

7,12

8,04

8,96

9,88

5,00

5,91

6,83

7,75

8,67

9,59

10,51

1 : 2,67 : 4

12,00

2,00

2,00

4,10

5,04

5,98

6,92

7,86

8,80

3,00

4,74

6,68

6,62

7,56

8,50

9,44

4,00

5,38

6,32

7,26

8,20

9,14

5,00

6,02

6,96

7,90

8,84

9,78

10,08

10,72

1 : 3 : 4,5

11,00

1,83

2,00

4,20

5,16

6,12

7,08

8,04    9,00

3,00

4,86

5,82

4,00

5,52

5,00

6,18

6,48 7,44 7,14 8,10

6,78 7,74

8,40

8,70

9,36

9,06 10,02

9,66

10,32

10,98

Betonmischung: Zement: Sand: Schotter

l^cbm'erforberl. Minderkosten Kosten der für 1 cbm Beton erforderlichen Menge Zementes bei des erfordert von Sand und Schotter bei einem Grundpreis für einem Einheits- Zementes für preise von 6 JL jeden Pfennig für die Tonne über oder (170 kg = 1201) unter 6 -K.

Sand von

JL

Pf.

JL

Schotter von

31    4 JL 5 JL. 6 JL 7 JL \ 8 JL

Ji. JL Ji. JL JL Ji.

1 : 3,33 : 5,0

10,00

1,67 2,00

3.00

4,00

5.00

JJ2 JOl ^ ^

fco Cd co fco

•<l O —1

^1 ^Cd Oi Oi fco Ol "co To Ol 00 fcO ox

co o co co

(M 05 IO (N

co*" co*" 1-7 co'

r—I 00    r—I

(M 00 IO W

t>7 i>7 oo*" cd

8,19    9,17

8,86

9,52

10,19

9,84

10,50

11,17

1 : 3,67 : 5,50

9.00

1,50    2,00

3.00

4,00

5,00

JOl ^ ^ 05 Cd co 05

fco oi oo H-i

O t— 'tH r—I

co er co co id" id" co"" fc-*"

JpD ^ Jjb JJb

05 Ob "cO "fcO O 05 CC CO

00 IO (N öi CM C2 CO (M i>-*" od" oT

8,27

8,94

9,61

10,28

9,26

9,93

10,60

11,27

1:4:6

00

IO

fco

o o o o

O-

C<f cd" ^H*" l£f

^Cd Ol Ol i4^

^ <J O 05

o fco ^ Cd

OD    05

^ ^ O 05

O fco cc

O (M o CO o t> ^

oo" oo*" cT

8,36

9,04

9,72

9,36

10,04

10,72

11,40

1:5: 7,5

JCx ^05 fco

O 2 "o "o o o o o

^Cd ^Oi Jpi

Ol 00 hV

<LD CO CO CO

_JC2 ^Cd JOl

C2 "co "fco Ol fco fco fco fco

io io io o

LG (M CC CO

co*"    oo"

00 00 00 00 IO (M 05 O

t—*" oo*" oo*" cT

8,61

9,31

9,64

10,34

11,04

11,74

Kosten der Baustoffe für 1 cbm Kalkbeton.

Betonmischung

Kostend, f. 1 cbm erforderl.Zemen-tes bei einem Einheitspreise von 6 dft f. d. Tonne (170 kg r= 120 1)

Mehr- oder Kosten d. fürKosten des für Minderkosten d. 1 cbm erfor-!l cbm erfor-Zeinentes für derlichen derl. Trasses jeden Pfennig Kalkbreies bei einem Ein-über oder unter (100 1 — heitspreis 1,5 JL) f. d. cbm

Kosten der für 1 cbm erforderlichen Menge an Sand und Schotter bei einem Grundpreis für

6 Ji

Ji

Pf.

Ji

Ji

Sand

von 3 Ji 4 Ji Ji Ji

Schotter von

5 JL 6 Ji 7 Ji 8 Ji Ji Ji Ji i JL

2 Z. : 1 Ka. : 9 6. : 20 Sch.

6,00

1,00

0,90

3 Z. : 1 Ka. : 10 S.: 20 Sch.

9,00

1,50

0,90

1 Z. : 1 Na.:

4 S. : 8 Sch. :

7,25

1,25

2,18

7,10 8,30 9,50 10,70 7,65 8,86 10,05 11,25 8,20 9,40 10,60 11,80 8,75 9,95 11,15 12,35

6.70    7,80 8,90 10,00 7,30 8,40 ■ 9,50 10,60 7,90 9,00 10,10 11,20 8,50 | 9,60 10,70 11,80 6,96 8,12 9,28 10,44 7,54 8,70 9,86 11,02 8,12 9,28 10,44 11,60

8.70    9,86 11,02 12,18

1 Z. : 1 Na. : 4 S.: 10 Sch. 1 Z. : 1 Na. : 5(5. : 12 Sch. 1 Z. : 1 Na. : 6S.:15Sch.

6,50

5,25

4,50

1,08

1,95

0,88

0,75

1,58

1,35

Kosten der Baustoffe für 1 cbm Tratzbeton.

Kosten d. f. 1 cbm Mehr- oder erforderl.Zemen- Minderkosten d. tes bei einem Ein- Zementes für Betonmischung heitspreise. von jeden Pfennig 6 A f. d. Tonne über oder unter (170 kg = 1201)

Kosten d. für Kosten des für 1 eibm erfor- 1 cbm erforderlichen derl. Trasses Kalkbreies bei einem Ein-(100 1 =

1,5 A)

Kosten der für 1 cbm erforderlichen Menge an Sand und Schotter bei einem Grundpreis für

heitspreis f. d. cbm

Sand

von 3 Ji

Pf.

Ji

Ji

Schotter von

41    5 A 6 Ji 7 1 1 8 1

Ji Ji Ji Ji Ji ! Ji.

1 Ka.: 1 T. : 4 6. : 5 Sch.

00 05' w

8 tz 8 8

Oi ^ CO to

8 8 8 8

00 xh O b ^ h N co* V io" icT

>P S* S¹ J*

S- 8:8 8

^    Ol

S g 8 fe

8 8 8 SS

Ü (M 00 ^ O.    O

vT i-T oc" oT

00 tH O CO OO^ io 00^ vT ao oT oT

2 Ra. : 1 X. : 26.: 10 Sch.!

3,83

3 Na. : 1 T. : 7S.:12Sch.

3,60

2 Na.: 3 T. : 26.: 12 Sch^

2,55

2 Z. : 2 T. :

9 S.: 22 Sch.

5,00

0,83

2Z.:2T.:

8 S.: 20 Sch.

5,50

0,92

8. Betonmauerwerk ohne Eiseneinlagen.

Preise für Arbeitslohn und Lieferung, wenn

1 Tonne Zement..............

1 cbm Kies................

100 1 gelöschter Kalk.............

1 cbm Sand................

1    „ Schotter................

100 1 Tratz ...............

1 Arbeitsstunde für einen tüchtigen Zenientarbeiter einschl. Meister- und Poliergeld 0,80 M. kostet:

1 cbm Betonmauerwerk für Grundmauern in Lagen von 20—25 cm Stärke fertig

herzustellen.

Kosten

der Bau- b. Arbeitsstoffe lohns

Gesamt

kosten

JL

JL

JL

a)    in Schotterbeton (Kleinschlagbeton): 1 Z.: 4 S. : 6 Sch. 16,32    4,50    20,82

b)    in Kiesbeton für stark belastete Pfeiler, Maschinen und Kesseluntermauerungen: 1 Z. : 2 S.: 4 K. . in Kiesbeton für gewöhnliche Grundmauern:

17,84    4,50    22,34

c)    in Kalkzementbeton: 1 Ka. : 2 Z. : 9 S. : 20 Sch.

d)    in Tratzbeton: 1 T. : 2 Ka. : 2 S. : 10 Sch. . . . 1 cbm aufgehendes Mauerwerk desgl.

a) in Kiesbeton: 1 Z. : 2,6 S. : 6 K........

1 Z. : 2,0 S. : 4 K........

1 Z. : 1,5 S. : 3 K........

1 Z. : 1,0 S. : 2 K........

1 Z. : 3 S. : 4 K. 14,62 .    15,10

.    16,57

Oi Oi Ol

19,12

19,60

20,07

b) „

c)    „

d)    „•

e)    „ Kalkzementbeton: 1 Ka. : 1 Z. : 5 S. : 12 Sch.

1 Ka. : 1 Z. : 4 S. : 8 Sch.

f) ..

20,57

22,34

24,51

29,41

19,91

22,05

1 cbm Beton für Kellersohlen:

aus Schotterbeton: 1 Z. : 5 S. : 7,5 Sch 1 Z. : 4 S. :

1 Z. : 5 S.: 1

„ Kiesbeton:

oo o

14,95

12,62

11,62

Ol Ol Ol

19,45

17.12

16.12

Demnach kostet:

1 qm Kellersohlenbelag» 10 cm stark

O Oi

1 „ Erdboden der Kellersohle vorher abzugleichen . 1 „ Abgleichschicht (1 Z. : 2 S.) von 2,5 cm Stärke 1 „ Schlackenbeton, für das Zentimeter Stärke . . 1 „ Schlackenauffüllung, für das Zentimeter Stärke

1,60—2,00 JL

2,40—3,00 „ 3,20—4,00 „ 0,05—0,10 „ 0,40—0,50 „ 0,15 „ 0,10 „

9. Betondecken ohne Eiseneinlage.

Preise für Arbeitslohn und Lieferung, wenn 1 Tonne Zement 1 cbm Kies . .

6,00 JL

1 cbm Sand

1    „ Schlacke

4,00 JL 3,00 „

5,00 „

1 Arbeitsstunde für einen tüchtigen Zementarbeiter einschl. Meistergeld, Rüstung usw. 0,80 JL kostet.

1 qm Betondecke, 10 cm stark, auf % der Höhe mit engerem Schlackenbeton 1:12 hinterfüllt, im übrigen in Mischung 1:2:4 mit Vio Stich, bis zu einer Spannweite von 1,5 cm:

Kosten der Baustoffe für 0,12 + 0,03 cbm „ des Arbeitslohnes........

o fco

Ol Oi

3,20 JL

= Brücken =

für Straßen u. Eisenbahnen

liier- und Stütz-Mauern

Kellerdlchtun$en Fundierunsen i

f J

<57 ^ //

*7    ^    ^ S'

'«V F „<s <? is

.    •• s & $ c-i>

f O Ä ^ -9 fi '

^7 />• Ch» v >S-r->JW £    /ö*    (§ ;k>

^ ^ s *£

#/ K 4* //i

<^/ */äV

^    ^ / F

<V <7

Q zP £ £

te <u <7

a i

5# ^

§r

Sr

<ZJ

f JW §

V

'S

Eisenbeton-= Decken = und -Sfiulen

Speicher- und Silobauten

Behälter

jeder Art und Größe

st

Scuvminfi-aÜ

<y\/b/aM'QSi'W£rJi /> ff C M Vit . /feei    (^eniic^^/m^ny.

UUM

'iGOOAty.&.jcfon*

2000Äft.&<ctnn.

2500ftty..b. £Ämw\/.

'^p

~2:

cfcitrri nxwi^cinc.

Zicgct-abvi clj&sKzanb' cft&tne.

chetviv.

$,2VvuJY>Xc\'na.

¹

   G. Falter & Sohn, München, Kreuzstr. 33.

²

   Fried. Krupp, A.-G. — Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Rheinische Schwemmsteine

haben folgende Vorzüge:

1.    Geringes Eigengewicht, 650 kg/cbm, Mauerwerk 850 kg/cbm.

2.    Wetterbeständigkeit, selbst in unverputztem Zustande.

3.    Feuersicherheit, selbst bei hohen Temperaturen.

4.    Isolierfähigkeit, daher als Abschluß von Wärme und Kälte dienend.

5.    Porosität, bewirkt gesunde Wohnungen.

6.    Schwammsicherheit, weil aus vulkanischen Bestandteilen.

7.    Billigkeit, Ersparnis an Eisen, Arbeitslöhnen und Mörtel.

8.    Rasches Bauen, daher frühere Benutzbarkeit der Bauten — frühere

Rentabilität.

Die Schwemmstein-Verwendung ist durch den Erlaß des Königl. Preuß. Ministers der öffentlichen Arbeiten für die ganze preußische Monarchie ................ für Innen- und Außenmauerwerk gestattet.................

Mit Referenzen und technischen Auskünften stehen wir gern zu Diensten.

Rheinisches Schwemmstein-Syndikat G.m.bJ.

Neuwied a. Rh. II

Telegramm - Adresse: „Syndikat Neuwied“

Fernsprecher Nr. 93

SX«:*: Jahres-Vertrieb 300 Millionen Normal-Schwemmsteine. :o::o:

ST

1 qm Betondecke desgl. mit Vs Stich, bis zu einer Spannweite von 1,90 m:

Kosten der Baustoffe für 0,13 + 0,04 cbm..........

„ des Arbeitslohnes..................

1 qm Betondecke desgl. mit ¹/₆ Stich, bis zu einer Spannweite von 2,40 m:

Kosten der Baustoffe für 0,16 + 0,07 cbm..........

„ des Arbeitslohnes..................

1 qm Betondecke desgl. mit Vs Stich, bis zu einer Spannweite von 2,75 m:

Kosten der Baustoffe für 0,18 + 0,09 cbm..........

„ dee Arbeitslohnes..................

1 qm Betondecke desgl. mit % Stich, bis zu einer Spannweite von 3,20 m:

Kosten der Baustoffe für 0,21 + 0,13 cbm..........

„ des Arbeitslohnes..................

1 qm Betondecke desgl. mit % Stich, bis zu einer Spannweite von 3,70 m:

Kosten der Baustoffe für 0,24 + 0,20 cbm..........

„ des Arbeitslohnes..................

1 m beiderseitige Steigung der Kappengewölbe durch Ausfüllung der beiden seitlichen Hohlräume der Träger, durchschnittlich 10 x 10 cm stark:

Lieferung der Baustoffe und Arbeitslohn ..........

1 m dreiseitige Umhüllung der Unterzüge mit Betonmischung 1 : iy₂ : 3, durchschnittlich 20 x 20 cm stark:

Lieferung der Baustoffe und Arbeitslohn ..........

1 cbm Schlackenbeton 1 : 12 in verschiedenen Stärken auf die Betongewölbe aufzubringen:

Lieferung der Baustoffe..................

Arbeitslohn........................

1 cbm Schlackenbeton 1 : 15, sonst wie vor:

Lieferung der Baustoffe..................

Arbeitslohn........................

1 cbm trockenen Sand aufzubringen..............

IO IO b- 00

c\T cT

3,60 JL

o o

CD CM CO t-H

J—*

CO l—i• Ol Ol

IO r—I

JO J3i

O oi

JC3 CD

"o o o o

4,80 M.

5,50 M.

6,80 M.

8,75 Jli.

0,50 M.

1,50 JL

13,00 JL

12,00 JL 5,00 JL

10. Eisenbetondecken, a. Die einzelnen Deckenarten.

1. Nicht eingespannte Plattendecken ohne Hohlräume auf Schalung, bis 4 m Spannweite. Bauweise Monier.

Von Widerlager zu Widerlager Rundeisen (Tragstäbe), 6—16 mm stark, in 5—20 cm Abstand, quer dazu Rundeisen (Verteilungsstäbe), 5—8 mm stark, in 10—40 cm Abstand durch Drahtschlingen verbunden.

Ähnliche Ausführungen:

Ramsone, schraubenförmig gedrehte Rundeisen.

Habrich, schraubenförmig gedrehte Flacheisen, 1,5 x 35 mm.

Boog, hochkantig gestellte Flacheisen.

Wünsch, D-Eisen.

Donath, 8förmige Blechstreifen.

Hyatt, runde Verteilungsstäbe durch gelochte Flacheisen durchgesteckt.

Johnson, Quadrateisen mit angeschmiedeten Verdickungen.

Thacher, besondere Formeisen mit stets gleich bleibendem Querschnitt.

Melan, I-Eisen.

Donias, Welleneisen¹ (s. die nebenstehende Abbildung).

Gottart ein, Rundeisen, gewebeartig verflochten.

Schlüter, alle Rundeisen unter 45° zum Widerlager verlegt.

weite

Streckmetall, Verteilungsdrähte oder auch — bis zu 2,4 m Spann- d Verteilungs- und Tragdrähte, ersetzt durch Streck- - ; metall (Stahlblech versetzt, geschlitzt und dann auseinander gestreckt, so datz ein Gitter entsteht). 1 qm Streckmetall? 2,00—3,00 „Ä, je nach Stärke.

Spanneisen-Voutenplatte?. Rur Rundeisentragstäbe, welche um die Oberflansche der Träger umgebogen und dann schiefwinklig nach der Seite herüber gezwängt werden, damit sie in Spannung sind. Die Decke kann aber trotzdem nicht als eingespannt berechnet werden, da die Eisen am Auflager nicht in der Zugzone liegen.

Viktoriadecke, Tragstäbe an den Auflagern, nach oben gekrümmt, Enden nach abwärts umgebogen.

Eggertdecke, desgl. Enden nach aufwärts abgebogen; vgl. Zeichnung S. 244.

2. Eingespannte Plattendecken ohne Hohlräume auf Schalung bis 7 m

Spannweite.

Eingespannte Decken, also vor allem auch zusammenhängende über mehrere Felder

pl²

hinwegreichende Decken, haben in der Mitte der Spannweite statt M = nur ein

pl²    / pl ²\

Moment — über den Auflagern allerdings ein doppelt so großes ( —w)- Da

jedoch schon in einer Entfernung von 0,21 der freien Länge das Moment gleich 0 wird, so ist die Strecke am Auflager, in welcher das Moment größer ist als in der Mitte, nur sehr kurz. Über den Auflagern liegt die Zugzone der Platte oben. Die den Zug ausnehmenden Eisen müssen also am Auflager möglichst nahe der Oberfläche liegen.

Die nachfolgenden Bauweisen nutzen diese statischen Verhältnisse nach Möglich

keit aus.

a) Koenensche Voutenplatte^. Tragstäbe aus Rundeisen, kettenlinienartig durchhängend und um die Träger herumgekröpft oder in der Mauer fest verankert. Keine Verteilungsstäbe. Beton am Auflager voutenartig verstärkt. Bis 7 m Spannweite.

b) Pohlmanns Massivdecke i wie a), Trageeisen in geknickter Linie, Betonverftärkung ctm Auflager ebenfalls.

ii

mm

im i

Bl

c)    Bimsbetondecke, Klettsche Voutenplatte 2 wie a), dazu aufgenietete Winkeleisen als Verteilungsstäbe.

d)    Matrai, auch noch Drähte unter 45°.

e)    Wayß & Freytag Trageisen in geknickter Linie wie b), dazwischen andere, der Voute sich anschließende gekrümmte Eisen.

f)    Eisenfederdeckeh Tragstäbe und rechtwinklig abgebogene Verbindungsstäbe (Eisenfedern) aus hochkant gestellten Flacheisen mit geschlossenen Bandeisenschleifen verbunden.

\A/\7

VZ,

VA

A/\/\

g) Wollesche Konsoldecke Besondere obere und untere Zugstäbe aus Rundeisen,, durch lotrechte Bügel aus Rundeisen miteinander verbunden.

AK

UJ

ur

¹ Reg.-Baumeister a. d. Pohlmann, Wilmersdorf, Baiser-Allee 192. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg.

Waytz & Freitag, A.-G., Berlin SW., Bernburger Str. 14.

⁴    Zementbaugesellschaft Joh. Müller, Marr & Co., Berlin C 25.

⁵    Zementbaugeschäft Rudolf Wolle, Leipzig.

h) Polygonaldecke'. Für das größere Moment am Auflager noch besondere Rund-eisen.

ScVtAtW oX - Wieset r"f'H

3=

i) Lolatankerdecke^. Zwischen den durchgehenden zweimal geknickten Flacheisentragestäben noch besondere Rundeisenschleifen zur Verstärkung am Auflager.

ZZ2

3. Plattendecken mit Hohlräumen. Stegdecken.

Der in der Zugzone liegende Beton erhöht das Eigengewicht unnötig, da er in der Berechnung keine Beanspruchung zugewiesen erhält. Über 20 cm starke Plattendecken werden schon zu schwer und zu teuer, schwächere Decken übertragen den Schall zu stark. Zur Vermeidung aller dieser Fehler hat man innerhalb der Zugzone Hohlräume angeordnet, so daß nur noch einzelne Stege den Zusammenhang zwischen der Eiseneinlage und der Druckzone vermitteln.

Decken auf Schalung.

a) Koenensche Plandecke^.

Die unter den Stegen befindlichen Holzlatten dienen zuerst zur Unterstützung der aus gebogenem Eisenblech bestehenden, etwa 1 m langen Lehren, welche der gewünschten

¹    Cementbau A.-G., Hannover.

²    Lolat, Eisenbeton, Berlin SW 48.

Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin W 9.

Länge entsprechend, übereinander geschoben werden können. Sodann dienen die Holzlatten zur Befestigung der ebenen Putzdecke.

Preise:

4,0—6,0 M.

1 qm Konensche Plandecke je nach Spannweite

b)    Schnellsche Gewölbe-Balkendecke.

Auf eine 3 cm starke Eisenbetonplatte werden vorher hergestellte, 2 cm starke korbbogenförmig gekrümmte Betonplatten verlegt, welche als Lehrbogen für die nunmehr über ihnen herzustellende Eisenbetondecke dienen.

Eigengewicht: 340 kg für den Quadratmeter.

c)    Stegzementdielenb

7—12 cm hohe Dielen aus Portlandzement und Quarzsand mit Bandeiseneinlage und 2—6 Luftkanälen werden in den erforderlichen Längen fertig zum Verlegen angeliefert.

Preise:

-    3,50 „

1 qm Deckenfläche von 8 cm Stärke, bis 1,50 m Länge einschl. Verlegen (0,50 M.) 3,25 M. 1 „ desgl. von 10 cm Stärke, bis 2,10 m Länge wie vor

d)    Zöllners Zellendecke.

Dünnwandige Hohlsteine werden in Zwischenräumen auf Schalung verlegt. Die

Zwischenräume werden durch Beton mit Rundeisen ausgefüllt.

Eigengewicht: 450 kg für das Quadratmeter.

Ähnlich:

Bramig, runde Tonrohre.

Siegler, desgl. mit beiderseitigem Ansatz, so daß sie eine ebene Untersicht bilden. Rella desgl.

Schomburg, Drahtspiralen mit Papier umwickelt, welche nachträglich wieder herausgezogen werden.

Spannweiten bis

a)    250 kg Nutzlast.

1.    Eigengewicht.............

2.    Deckenstärke .............

3.    Preis in Mark für das Quadratmeter . .

b)    500 kg Nutzlast.

1.    Eigengewicht.............

2.    Deckenstärke .............

3.    Preis in Mark für das Quadratmeter . .

c)    750 kg Nutzlast.

1.    Eigengewicht.............

2.    Deckenstärke .............

3.    Preis in Mark für das Quadratmeter . .

¹ Genlhiner Zementbaugesellschaft „Reichspatente", G. m. b. H., früher Stalte, Genthin. Vertreter: Grubitz & Co. G. m. b. H-, Berlin, O. Prütz in Hamburg. — Opelt & Hennersdorf, Dresden-A. D R. P. 116 825 (vertiefte Putznuten). Vertreter: Herrmann Raebel, Berlin.

Schwatlo XVI.

250

270

300

15

18

24

6,00

7,00

7,90

(M cq w

300

320

350

380

16

20

6,50

400

25

7.00

8.00

450

30

10,00

CO

26

28

11,00

500

32

12,00

16

Decken ohne Schalung.

a) Bauweise Siegwart.

In der Fabrik hergestellte Betonhohlbalken von 12—24 cm Höhe und 25 cm Breite mit 1,5—6 cm Wandstärke und Rundeiseneinlage werden ohne Schalung verlegt und vergossen.

Eigengewicht bei 15 cm Höhe 160 kg für das Quadratmeter.

Preise für 1 qm Ähnlich:

4,50—7,00 M.

Janesch, Eigengewicht bei 30 cm Höhe 470 kg Lund,

nur liegen die Rundeisen zwischen den Betonhohlstücken und werden mit Schraubenmuttern angezogen, so dast sie die Hohlstücke fest verspannen.

„ 20 „

„    520 „

b) BayerdeckeL

In der Fabrik hergestellte Tförmige Balken von 22 cm Höhe und 25 cm Flanschbreite. Spannweite bei 250 kg Belastung auf das Quadratmeter: 6,90 m.

Preise für 1 qm

4,50—8,00 JL

///////////////// —// < < /

c) Zylinderstegdecke, Bauweise Herbst^.

o.of

>«**

o/ZZ

&3->deistn!+

i.«*i L.. J

b. Fig. 1

'Bindessen

ä.

¹    Beton- und Zementwarenfabrik Guido Simon, Breslau-Rothkretscham.

²    Richard Schomburg, Berlin W. 15.

3 m 3y₂ m 4m 4% m 5 m 5% m 6 m 6% m 7m

Spannweiten bis

a)    Bei 250 kg Nutzlast:

1.    Eigengewicht ohne Futzb. in Kilogramm

2.    Deckenstärke ohne Futzb. in Zentimeter .

3.    Preis in Mark für das Quadratmeter

b)    Bei 500kg Nutzlast:

1.    Eigengewicht ohne Futzb. in Kilogramm

2.    Deckenstärke ohne Futzb. in Zentimeter

3.    Preis in Mark für das Quadratmeter

c)    Bei 750 kg Nutzlast:

1.    Eigengewicht ohne Futzb. in Kilogramm

2.    Deckenstärke ohne Futzb. in Zentimeter

3.    Preis in Mark für das Quadratmeter

375

18 18 18 6,00    6,50 7,25

250

255

260

CO © (M ©

29

11,75

© 00

18

24

7,50

8,50

290

24

9,10

300    320    340    375

25    28    29    30

9,75 10,50 11,35 12,25

4. Plattendecken mit Unterzügen.

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Stege der einzelnen Stegdecken werden in Abständen von 25—40 cm, höchstens 60 cm angeordnet. Für weitere Abstände bis zu 4—6 m müssen die Stege als stärkere Unterzugbalken von etwa 15—20 cm Breite ausgebildet werden, die in den meisten Fällen als solche auch sichtbar hervortreten. Wird indessen eine ebene Unteransicht der Decke verlangt, so können die Hohlräume zwischen den Unterzügen nach Bauweise Züblin durch vorher hergestellte Betonhohlkörper, deren Wandstärke nur 1,5—2 cm beträgt, ausgefüllt werden. Diese Hohlkörper sind 96 x 96 cm groß und 17—40 cm hoch. Eigengewicht der ganzen Decke 215—395 kg.

Nach der Anordnung der Eisen in den Unterzügen unterscheidet man folgende Bauweisen:

a) Möllersche Gurtträgerdecke^, besonders auch für Brücken bis 26 m Spannweite anwendbar. Für kleinere Spannweiten zu teuer.

180

4,00

14 m

ft

■095

b) Hennebique - Bauweise^. Von den in der Zugzone angeordneten Rundeisen werden einige in 1/3 Entfernung vom Auflager zur Aufnahme der negativen Momente nach oben hin abgebogen. Zur Aufnahme der wagerechten Schub-

¹    Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig.

²    Kaiser & Schorr, Nürnberg.

16*

fräste btenert die nach dem Anflager zu in geringerem Abstand angeordneten Flacheisenbügel.

EDt

Ähnlich:

Waytz & Co., Wien (vgl. oben 2e). Aufbiegung in steilerem Winkel (43°). Luipold. Rundeisen auch in der Druckzone, Bügel aus Rundeisen.

Züblin. Bügel nach dem Auflager zu in schräger Lage,

c) Eggertdeckei. Die Eisenstäbe sind entsprechend den Zug- und Druckstäben eines Gitterträgers angeordnet.

d)    Visintini. Richtige Fachwerkträger in Eisenbeton, 15—40 cm hoch, 20 cm breit.

e)    Bulbeisendecke, Bauweise Pohlmaun. Statt vieler dünner Rundeisen ein Wulst- oder Bulbeisen mit durchbrochenem Steg. In die Durchbrechungen werden in der Nähe der Auflager Bügel eingehängt.

Ähnlich:

Herkulesdecke von Szekely. Kalweitdecke. Juniordecke Kohlmetzdecke.

5. Steineisendecken.

Es sind oben bereits einige Decken erwähnt, bei denen auch Ziegelhohlsteine, allerdings nur zur Ausfüllung von Hohlräumen, nicht aber als notwendige Teile der Decke verwandt werden. Es tut nun aber bei einer ganzen Reihe der obenerwähnten Bauweisen dem leitenden Grundgedanken durchaus keinen Abbruch, wenn statt des Betons Ziegelsteine (Vollziegel, porige Ziegel, Lochziegel) zur Aufnahme der Druckkräfte zur Verwendung gelangen. Natürlich ist alsdann ein guter Zementmörtel unentbehrlich, durch welchen die einzelnen Teile zu einer festen Platte vereinigt werden. Die gebräuchlichsten Deckenarten sind folgende:

1.    Die Kleinesche Decke mit hochkantiger Bandeiseneinlage.

2.    Die Schürmanndecke mit seitlich ausgebeulter Bandeiseneinlage.

3.    Die Räbelsche Winkelfalzsteindecke mit gefalzten Ziegeln auf winkelförmig gebogenem Bandeisen.

4.    Die Hohlziegeldecke Bauart Faber & Westphal mit netzartiger Eiseneinlage.

5.    Die Kohlmetzdecke.

6.    Die Zehdendecke.

¹    Allgemeine Beton- & Eisengesellschaft m. b. H., Berlin W 57.

²    G. A. Wayh & Co., Wien.

7.    Die Försterdecke aus Steinen mit oben und unten entgegengesetzten Widerlagsflächen ohne Eiseneinlage bis 3 m Spannweite.

8.    Die Eermaniadecke (Bauart Pötsch) mit Hohlträgern aus dachförmig gebogenem Blech.

b. Preise der Eisenbetondecken.

Arbeitslohn auf den Kubikmeter Beton.

1 cbm Zementbeton zu ebenen Decken und zur llberdeckung von Öffnungen, zwischen Mauern, Mauerwerksvorkragungen und Mauerschlitzen, sowie zwischen eisernen Trägern in unmittelbarem Anschluß an die Ausführung des Mauerwerks oder nachträglich in vorgeschriebenem Mischungsverhältnis (meist 1 : 4) auf der Mischbank oder in geeigneten Maschinen zuzubereiten, aufzubringen und einzustampfen, die fertigen Flach- oder Rundeisen einzulegen und ordnungsgemäß zu verbinden, die Oberfläche des Betons sofort nach Fertigstellung des Betons so zu glätten, daß er mit Fliesen oder einem fugenlosen Fußboden belegt werden kann, ohne Lieferung der Baustoffe und ohne Anbringung der Schalung,

bei einer Deckenstärke bis zu 8 cm............

1 cbm desgl.

ii ii 12    „

fcO fcO I—¹

größeren „    ..................

1 cbm Beton für balkenartige Verstärkungen unterhalb oder oberhalb der

Betondecken, desgl. wie vor, in beliebigen Stärken..........

100 kg Rund- und Bandeisenbunde auf bestimmte Längen abzuschneiden und

nach Muster zu biegen................

1 cbm lose Schlacke über ebenen Decken aufzubringen:

an Schlacke...................

an Arbeitslohn.................

1 cbm Schlackenbeton desgl., im Mischungsverhältnis 1: 10:

an Schlacke...................

an Zement....................

an Arbeitslohn.................

8,00 M.

7.50    „ 7,00 „

6.50    „

6,00 „

5.50    „

6,00 „

2,00 „

fco fco

’°\

.0 |

4,00 „

,00fl0,00 „

4,00

1 qm Schlacken- oder Kiesbeton für Fliesenbelag, Estrich oder Linoleum abzuglätten, als Zulage für Lieferung der Baustoffe und Arbeitslohn .... 0,20 „

Preise der Eisenbetondecken nach Quadratmeter.

1 qm ebene, frei aufliegende Eisenbetondecke nach der Monieroder einer ihr ähnlichen Bauweise mit Lieferung aller Baustoffe und Vorhaltung der erforderlichen Rüstung und Schalung, aber ohne besonderen Fußboden- oder Deckenglattstrich im Mischungsverhältnis 1:6 (1:2:4) herzustellen, und zwar

für eine Nutzlast von......

bei einer Spannweite bis zu 1,0 m

;;    tt    tt    tt tt ■Ltu ft

.    250 kg 500 kg

. 2,50 M.    3,00 M.

- 3,50 „    4,00 „

1 qm desgl. irrt Mischungsverhältnis 1:4 (1:1,33:2,67): bei einer Spannweite bis zu 1,5 m

ff

ff

tt

tt

's

ff

ff

ff

ff ff

CO 05 bO

Oi O Oi o

f ff

3,00 JL 4,00 „ 5,00 „ 6,00 „ 7,00 „

4,00 JL 5,00 .. 6,00 „ 7,50 „ 9,00 „

1 qm desgl. im Mischungsverhältnis 1:2 (1:0,67:1,33): bei einer Spannweite bis zu 2,0 m........

n n 2,5 „

ff

ff

ff

^    05 05

fu ff

fu ff

10,00 „

12.50

1 qm eingespannte Eisenbetondecke, sonst wie vor, im Mischungsverhältnis    1    : 6 herzustellen:

bei einer    Spannweite    bis    zu    1,0 m..........

ff    ff    ff..........

ii    ii    2,0    „..........

1 qm desgl. im Mischungsverhältnis 1:4: bei einer Spannweite bis zu 1,5 m..........

ff

3,00 JL 3,00 „ 4,00 „

3,00 JL

3.50    „

4.50    ,,

ff

ff

ff

ff

tf

ff ff

^ 05 05 bO bO

r ff

A 5

ff ff f ff

3,50 JL

3.50    „ 4,40 „ 5,30 „ 6,20 „ 7,10 ,.

8.50    „

7.50

8.50

10,00 „

1 qm desgl. im Mischungsverhältnis 1:2: bei einer Spannweite bis zu 2,0 m . .

„    „ 2,5 „ . .

Q 0

ff    ff    fJf    ft

Q Pj

ft ft t ft

r. K

ii ii v ii

4,50 Jl.

11,00 „

4,50 Jl

5,50 „ 6,60 „ 7,60 ,. 8,80 „ 10,00 „

11.50    „

13.50    „

1 qm einfach verstärkte Eisenbetonbalkendecke mit Balkenunterzügen in Abständen von 1,0 m bis zu ein Drittel der freitragenden Länge und einer derartigen Höhe der Balkenunterzüge, daß die Nullinie mit der Plattenunterkante zusammenfällt, so daß die ganze Stärke der Platte durch den Druck beansprucht wird, mit Lieferung aller Baustoffe und Vorhaltung der erforderlichen Rüstung und Schalung, aber ohne besonderen Fußboden- oder Deckenglattstrich im Mischungsverhältnis 1: 4 (1: 1,33 : 2,67) herzustellen, und zwar für eine Nutzlast von......................

250 kg

500 kg

bei einer Spannweite bis zu 5,0 m

6.20—    7,10 M. 6,30— 7,20 „

6.60—    7,50 „ 7,00— 8,10 „

7.60—    8,70 „

8.20—    9,40 „

8,80—10,10 „

9,40—10,90 „

10,00—11,70 „

10,60—12,60 „

11.20— 13,50 „ 11,90—14,50 „

12,60—15,50 „

13,40—16,60 „

14.20— 17,70 „ 15,00—19,00 „

7,40— 7,60 M 8,00— 8,40 „

8,60— 9,20 „

9,20— 9,80 „

9,80—10,80 „

10.40— 11,60 „ 11,00—12,40 „ 11,70—13,30 „

13.40— 14,20 „

14,20—15,20 „ 15,00—16,20 „ 15,90—17,30 „

16,80—18,40 „

Die obigen Preise haben nur Gültigkeit unter günstigen baulichen Verhältnissen und bei nicht zu hohen Preisen der Baustoffe. Trifft selbst eine dieser Vorbedingungen nicht zu, so können bereits wesentliche Preiserhöhungen eintreten. Ungünstige bauliche Verhältnisse werden hauptsächlich in den Mehrkosten für Rüstung und Schalung zum Ausdruck kommen. Die erforderlichen Zuschläge wird man aus den auf Seite 230 angegebenen Einzelpreisen für Schalung usw. entnehmen können. Um aber auch je nach den Preisen der Baustoffe die genaueren Kosten für jeden Fall möglichst schnell und sicher ermitteln zu können, sind die nachfolgenden Preistafeln zusammengestellt, zu denen folgendes zu bemerken ist:

Für die Berechnung der Stütz- und Spannweiten sowie der Eisenquerschnitte sind die Koeffizienten des Runderlasses des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 24. Mai 1907 zugrunde gelegt. Ferner ist diesem selben Erlaß entsprechend die Mindestdicke der Platte mit 8 cm angenommen.

Die Berechnungen sind ferner für eine Nutzlast von 250 kg auf das Quadratmeter und für eine solche von 500 kg durchgeführt. Als Eigenlast ist dabei nur die für die Tragfähigkeit selbst unbedingt erforderliche Eisenbetondecke in Ansatz gebracht, nicht aber die Eigenlast eines auf die Eisenbetondecke noch besonders aufgebrachten Fußbodens oder einer Deckenausbildung. Aus den beiden Angaben läßt sich indessen immerhin schon ein Bild auch bei etwas anderen Vorbedingungen gewinnen, so wird namentlich das Ergebnis der Berechnung mit 500 kg Nutzlast nicht wesentlich abweichen von dem Fall, bei dem mit 400 kg Nutzlast gerechnet werden muß, die Eigenlast aber noch durch einen besonders aufgebrachten Fußboden und womöglich auch noch durch eine angehängte Decke vergrößert wird.

Für die Ermittlung der Eigenlast kann man rechnen:

Holzfußboden mit Lagerholz

Linoleum ........

1 cm Seme testrich . . . .

1 ..

LQ IO —h o

CS CS r-H

bp

1 cm Schlacken, lose . .

Unterer Putz .

1 cm Eisenbeton

fest - -

co oo o ^

CS CS

OQ

Es sei hierbei auch noch ausdrücklich bemerkt, daß die Preistafeln nicht gleichzeitig eine statische Berechnung überflüssig machen sollen, sie bezwecken vielmehr nur eine Erleichterung in der Richtung, daß man schon vorher einen ungefähren Überblick über das Ergebnis sich verschaffen kann und unnötige statische Berechnungen vermeidet, welche mit ihren Voraussetzungen zu einem wirtschaftlich ungünstigen Ziele führen würden.

Ebenso ist auch (den Bestimmungen des genannten Erlasses entsprechend) bei größeren Bauausführungen eine vorherige Untersuchung der Betonmischungen in bezug auf ihre Druckfestigkeit vorzunehmen, um auf Grund dieser Ermittlungen eine genaue statische Berechnung aufzustellen.

Die Druckfestigkeit der Betonmischungen hängt nicht nur von dem Mischungsverhältnis, sondern auch noch von so viel anderen Ursachen ab (Beschaffenheit der Baustoffe, Erhärtungsdauer, Art der Mischung, Stärke der Einstampfung, Menge des Wasserzusatzes u. a.), daß ein Vergleich der angestellten Versuche kaum zu einem brauchbaren Ergebnis führt.

Da nun aber einmal zur Durchführung einer Preisberechnung bestimmte Annahmen gemacht werden mußten, so seien folgende Untersuchungsergebnisse angeführt, welche über die Berechtigung der Annahmen ein ungefähres Bild geben dürften:

1 : 5

Mischungsverhältnis.........

Versuche von Bauschinger (geschütteter

Beton)..............

Versuche von Bauschinger (gestampfter Beton)..............

115 kg

73

228 kg

Versuche von Mörsch (je nach Wasserzusatz) 125—280    153—220

Versuche von Wayß & Freytag (bei verschiedenen Zementen).......

Versuche von Bach (Hand- oder Maschinenmischung) ..........

Nach dem Betonkalender kann man bei mittlerer Güte der Baustoffe und sachgemäßer Behandlung etwa folgende Druckfestigkeiten erwarten.....

267—326

285—292

105

100—120

300—400 230—300    180—250 130—200

Während wohl infolge dieser großen Verschiedenheiten der preußische Erlaß vom 24. Mai 1907 keine Bestimmungen über die zulässige Beanspruchung der einzelnen Betonmischungen enthält, ist die zulässige Beanspruchung in den neusten österreichischen Bestimmungen genau festgelegt. Einen unmittelbaren Vergleich dieser Zahlen mit den in den nachfolgenden Preistafeln angenommenen Zahlen ermöglicht die folgende Zusammenstellung:

1:2    1:3    1:4    1:5    1:6

Mischungsverhältnis.............

40    36    32    26 kg

Zulässige Druckbeanspruchung nach den österreichischen Bestimmungen...........

40    35    30    25    20 „

Für das Eisen ist durchweg die zulässige Beanspruchung von 1000 kg für das Quadratzentimeter angenommen.

Gewählte Beanspruchung in den nachfolgenden Preistafeln...............

Preistafel freitragender und eingespannter Eisenbetondecken.

| Plattenstärke

VmT

250 kg Nutzlast f. b. qm der frei aufliegenden Platte zulässige Stütz- Freiweite länge

d. ein-gesp. Platte

zul.

Stütz

weite

500 kg Nutzlast f. d. qm der frei aufliegenden Platte zulässige Stütz-! Frei- Stützweite länge weite

d. ein-gesp. Platte

zul.

Er-

Desgl. mit rd.

Einzelkosten für 1 qm Decke an

fordert.

Eisen

einlage

25%

Zuschlag f. Verschnitt usw.

Zement

(1 t = 6 JL)

Sand

Kies

Eisen

Arbeits-

lohn

(1 cbm = 4 A)

5 A)

(1 t =

200 A)

u. Scha-

lung

Gesamt

kosten

qcm

kg

Ji

JL

((Btb. = 60 Pf.

JL

JL

a) Zulässige Druckbeanspruchung des Betons

20 kg für das qm (Mischung 1 : 6)

co oo

9,48

10,93

12,39

13,85

15,31

1,28 1,20 1,42 1,43 1,34 1,60 1,58 1,48 1,76 1,72 | 1,61 1,93 1,87 : 1,75 2,08

1,02

1,15

1,28

0,94

1,06

1,18

1,41 1,30 1,54 | 1,42

1,14

1,29

1,43

1,58

1,72

p p p p p

to 7-i 7—• 7—i

k O GO vj Üt

CO H io O ^ CO ^ ^ io IO

o* cT cT ©** o⁻*

Tfl i—• QO LQ r-H

f-1 (M CO tH

1> CO CO OO 00^ p p I - ©^

(Sf CO* CO* co⁻"

© 00

©H(^c0Ttii0©I^00©O

f—li—li—Ir—Ir—I,—IrHi—I^Hr—l(M

co^ ^    ^    3 !§ § © © p J2

co ©    © i—i co io* r-** ©* 1—7 co⁻* id* I>7

hhhh(MO)(M(JJ(^co«WCO

m SIS5S88S82 ZZZ

i—i(MG<l(M(MC<l(MCO CO* CO* co"* CO* CO*

Z § Ä l; g Z 2 8 g ch Z 3 a 5

Q    ^    (M Ol CO CO* CO* CO* CO* xtT P*

R*

-    s§g5828§    §    2    §    S    3

75    H    H    H    H N    (M    of’of    of    os    M*    W*

,Eh OgrH©G01C(M©lOrH©rH©rH £    ©^    »    05^ H    w    ©    00    ©    H    Ol    ^

g    ’-i'    *-f    r-T    r-T cf    cf    csf    cf    cf    cf    CO*    co⁻*    co⁻*

OJCOOJWWbONG^tOtONJHH

8 £ fe 2 K S 3 § 2 2 2 8 g g

68

p QO p p p p p Gl p p p p p ®H<ItOv(WGO^©^©Oi© O

P p -I p p p p p p p p p p oiHnto^wooi^coi^ To *ox To

7n 8J.8S8SSS8g8 Z 8

j^f¹ H H h h h (M (M Ol (^f (M* of CO* CO⁻*

PP PP popp© pp

3g£2£8S8838$38 Z

5 5 SG J 8 5 2 L 3 8 a Z §

CO CO ^ xtl IQ IO IO* CO* CO*¹ CO* 1© jV

© 00

©H(MfO-rjllO©|>GlO©© i—li—ir—IrHrHi—IrH^-lr—Ir-lOq

^ £ fe 3 2 £ g 8 g g S 3 S £ 3 2£ 5 8 8 S SS S 8 3

PPPPPPP 05 M W tO W K)

83 885 § 32 g83 g3 b

p p p p p p p p p p p p to H

oj p to © oo © © ►—* ©ToTt^T—i co

©00©!—^¹ l—'H©GO©tOOOOJÜl ^ O, O, O, * rf. * M w W W KJ ,o ^

S £ S 8 S fe 5 ~8 S 8 S g g    |

p p w w w w W K) K) K) to ^ h S

8383885836883|

p    M    WM    WW    K)    tö    tö    K)    »    m    h    E

8    ■ -52    S    3    SS    5    8    V    S    S    5    £    3    f

,p p ,p- p- cococococototototo ö

3    g    8    5    s    3    8    3    8    3    8    3    8    8

H-i    i—4    i—i    i_i    i_i    >_i    (ö

p p p p p p p QO <1 p p. ÜV P S-

COH^OcOH^OiCOHT^oTo §

-— -: —____ m

I—I    I—I    I—I    I—I    I—I    I—I

p p K> p p © co oo <1 <1 ca C* 4X co    i—-    4^    ©    ©    i—¹    4^    T© T©    7—>    v    To    T©

öt ^ ^ ^ ^ w w w ' w to k) to to ^ © 8 § £ 8 -3

tOtOfcOtObOtOH-h^i—■ 1—! (—i I—I |_I    m

HO^WWCCOOOOÜT^IOH

§ S.SSgSSSGSSS'SSSS

B o r-T r-T PH h h H c<T of cf* cf of cf

_CO pj _00    (35 010,0,*.

8 ■ 5 8 5 3 S 8 £ S 8 • 8 £

Zu der Tafel über die Balkendecken ist folgendes zu bemerken: Die Höhe der Balken ist so berechnet, daß die Nulllinie mit der Unterkante der Plattendecke zusammen fällt. Bei dieser Höhenbemessung wird die ganze Plattenstärke für die Druckbeanspruchung ausgenutzt. Der Preis der Decke wird dann am billigsten. Mutz aus besonderen Gründen eine geringere Höhe gewählt werden, so stellt sich die Ausführung teurer.

Preistafel einfach verstärkter Eisenbeton-Balkendecken bei einer Druckbeanspruchung des Betons

von 30 kg für das qcm (Mischung 1:4)

Einzelkosten für 1 qm Decke Zement Sand 5ttes Eisen Arbeitslohn (1 t = (1 cbm (1 cbm    Schalung e^g I 250 kg 500 kg

0,5b”« '^UlNutzlast Nutzlast

Gesamtkosten

für

JUL

7,60

7,51

8,30

61*8

8,06

90*6

06*8

zl‘s

9,77

9,59

9,37

10,55

10,32

10,06

OZ/OI

00*11

LZ‘U

98*11

89*11

86*11

© CO © (M I 3 O O X I    |    » S O o I I ist © 5 ist | I 8 S 8 o

22hh hhhh hhhh hhhh ¹    2 J2 2 2    2222

für

er oos ,    ,    ,

= » r) (W s = Cr f = (If 9

Platteneisen auf 1 qm für

250 kg 500 kg Nutzlast Nutzlast

Balken

eisen

einer

Felder

breite

500 kg Nutzlast

Stütz- Spannweite weite

250 kg Nutzlast

Stütz- Spannweite weite

fM.

JUL

JUL

Jli. JUL M.

qcm qcm

qcm

ajmgiaqp-g S

apv;jua;;vistz S

9 8.8.-0.9 5.8.2.8.8.9.8.8 5.5.5.5.5.8 5.8.9.3.8.3.8.8.8 8.2.

5gg§8!328§3S3332S2g35S52s5885533S8§

^    «k    «k    •<    •<    *N    «k    •<    *k    «k    «k    «s    •*.    «k    kk    •<    k.    «k    «k    k»

22222 2 2 2 2 2 £3 ¹⁷⁰    ^ ^ 2 2 2 ⁰⁰ 2 ⁰⁰ ¹⁰ ^ ^ ^ ^ ^ © © ^ t* Th Th

8 Z 3 5_ 2 8 Z 8    8 8 5.8 8 8 5. Z 2.8 5.8 5.2,2_ Z 9.8 8 8

5885588 5.2 5 3.5. Z.5.Z.5.8 5.5.5. «5 8.8.5.5.2.8.8.5.

ZZKZ 28 Z Z 9. Z § 2_ 2 Z g[ 8 8 § 8 Z « 8 Z A K s Z 2 Z

cd* CO* CO* CO* CO* CO* CO* CO* CO CO CO Th CO CO Th Th Th Th Th Th Th Th Th © © d d ist ist »o

fg559SS9i LZ 8 8 5Z8Z £.55 8 8S8S8 ®3£S£

gq S 2 2 ?1 ?i 8 S S §i_ ?3.5 8 S Ä 9 A 8 A ^ 5 5_ K 8 A R ^ 8    ^

ü-S-5 !!!-£- II1-BBII5 ISIS- Sllll IBIII

(M 00    , I (M 00 Th I Dq 00 Th | cq^OO^Th I oq^oq^T^ ,    « 00 I I oq 20 I

Cst*Th" I I CO*"Th"cO I CO Th © I CO Th ©    ¹ CO Th CD I CO Th ©    ¹ CO Th ©    ¹

1111 S‘ | s IS" AI! 111 §“ 1111 s* 11 s" 5* IS112

00

05

tH* 10

5,49

5,64

69‘e

6,01

6,18

6,23

6,49

6,68

6,74

6,94

7,15

7,21

7,37

7,61

7,65

08‘i

8,06

8,14

SSS I I P8S 's S'5 5. I S§S I S9S I s§8 I I 2 J| | !

ist ©** 1 1 Ist Ist" ist ¹ © © CD ¹ CD © t-'t-t-t-    t-t-00    00 00 00

III! IISISE-E-IIII! iüä Süll l!l||

gSSE:8S§S§8S§9$58S8s2cco₂₃₂ ®s222

SSIIISII IS.II SSIISSIIBS1IS BSISI

©

co

00

co

00

Th

© 8 co § cm 2 © 2 8 co oo©S2co 8 2 8 5 2 2 £ 00 © 8 9 § o £ ? § S 3

C5©OCOH(M(MrH^H Tjf CO (M 10 H    © © CO © CM r-l    X © ^ © (M H    ©    X »sl l>    CO'H

0000t—©© ©00t-©© ©00t—©©    ©00t—©©©    ©00t—©©©    ©    00 t- ©    © ©

©*" ©*" ©" ©*" ©*" ©*" ©*" ©*" ©*" ©*" ©*" ©*" ©*" ©* ©*    ©" ©*" ©*" ©*" ©*" ©*"    ©* ©*" ©*" ©*" ©*" ©*"    r-T    ©*" ©*" ©*"    ©** ©*"

© oo cq © © ^ ^    2 ^ 8 t— © 2 © x o §0 S cq § 2 co © © 9 © 2 © © 8 00 ©

t*t 10" to*" 16" ©" 10" 10" iq" ©*" ©*" ©*" iq" ©*" ©*" ©*" 10" ©*" ©" ©" i—"" t—* ©*" ©*" ©" l -" t—"" t-"" ©*" ©*" ©" t-“ t—" 00"

©8882 8 © S 8 8 ©©888 ¹⁷⁰ © © £ 8 8 ⁰² © © 8 8 8 cq ^ © © © ©

© © (M    © ©    (M    C5    10 N    H    ^ r-l    t- xh    C0    t-    CO    © © IO    ©    ©    ist i—l    OO t- ©    (M    00 CO © © 00

CO CO C0    C0 C0    xh    co    co co    co    ^ Tf    CO CO    CO    CO CO    CO    CO    ^    Tji    ^    co co    co    ©    xh xh xh co co

©*" ©** ©*"    ©*" ©*"    ©*"    ©*"    ©*" ©*"    ©*"    ©*" ©**    ©*" ©*    ©**    <o    ©    ©"" ©*" ©*"    ©*"    ©*"    ©*" ©*"    ©" ©*" ©*"    ©*"    ©*" ©*" ©*" ©*" ©*"

8 co^ ©_8^8_ 8^E_8_©__©^ 2-2^9_2^ ©^ 8^©^©__cq^8^8_ §_2^ oo^ 8^9^9_ 8_©__8^©_§_

co" CO*" CO*" cd" cd" CO*" CO*" CO*" CO*" cd" "ttT CO*" co" co" CO*" CO*" co"" CO*" CO*" CO*" rjn" 'df CO*" CO*" CO*" CO*" xh" Th" Th" co"" co"" co*"

(M 00 tH t-    I    (M 00 Th t—    I    (M 00 Th t-    I    (M 00 Th t-    I    I    (M‘ OO tH t-

•kks. kkk.    k    k    k    k    «k    «k    «k    ^    *k    *S    «k    *k    *k    *k    «k    *k

co ^ © ©    ¹    co Th © ©    ¹    co Th © ©    ¹    co Th © ©    1    1    co Th © ©

(M^OO^Th t- I I CO*" Th" ©*" ©" 1    1

CO Th © 00 (M COTh©OOt-COTh©'OOrH CO Th © 00 I—I CO CO Th © X r—: oo CO^©OO^H©

cd" co*" Th" ©*" 00*" cd" co*" Th" ©"" 00*" cd" co"" Th" ©*" ©*" cd" co Th" ©*" ©*" ©*" cd" co*" Th" ©*" ©*" ©*" cd" co"" Th" ©*" ©*" ©*"

Ist GC_    ©__    Ist^ CM^    ©^ ©__ ©__ ©__ ©__    1Q__« ©__ Ist.    o.    0_    ©__    ©__    ©__    ©__    lst^    00^    ©^    ©__    Th^    ©__ ©__ ©__ ©^ ©__    r-^

cd* co**    ist"    t-** r-T    Th* cd“ oo*"©f“ r-T    Ist"    oo*" r-T ©**    cd"    t-**    ©*"    Th" i-T oo*" ©*"    oo*" cd"    t-**    ©*" Th" cd"    ©*" Ist" ©*" ©*" ©*" —T

(M CO    Th    © oo    (M co Th t— ©    (M    co ist t—    ©    (M    Th    Ist oo © rH    (M Th    Ist    oo rH cq    co Th © © c^ co

SSS12 I 2882 I §898 I S288 1

00 00 05 Ol 00 05 05 05    © © © ©

9,70

10,09

10,22

10,44

10,09

10,47

10,61

10,84

8,62

8,90

8,99

91‘6

9,14

9,33

9,44

9,62

9,45

9,77

9,89

10,07

06*6

10,20

10,32

10,52

co CM ist    t-    ist co r- ©

I    (N CD t'    05    I    I    OOH^

2“ 2“ 2"    2"    '    o" r-T

1— © ©    stq ist    lOH    © CO (N    H    o    ^    CO ^    rn    CO    CM    CM ist    I-    I-    00    00    Ct xh t- 00 ©

xh oq_ ©^    co^    00^ co_ xh^ jt^ 05^    cm^ t— ©__ cm^ xh    OO r-^    co ©^ 00^ 00^    ©^    ist_ t- ©^ cm^    cm_^    co^    05^ r-^ xj^ ©^ t-

05" ©* ©**    ©*" ©"*    05*" ©"* ©* ©"* cT    ©" ©"* ©* r-T r-T    ©**' -—T    r-T —T ,—T i—T    -—T    r-T ^ cq* cd*    cd*    h"    r-T cm" cm" cm" cd"

00 o 5    oo^ §q S 05 c5 S' 8 w $^00 21 © So iS co 00    ©^$_©^8.^    §_2^©^cS^c§_

05*" o" o" o" o" o" o" o" ^H* H o" --T H* r-T r-T H r-T f-j" stf CM" stf- r-T <M*" stf CM*" CM*" cd" r-T cd" cd" co" co" co"

Oo2®O^S§OOh§ h 2 ^ W CO <X ist © ^ © © § C5 O § 8 00 ^ 2 8    §0 »o

05 N co oo o N tH oc o h co to 05    i xh © © co xh ^ h h ^ ^ h h h § cq

goggogoggo₈o₈₈8888882888888888888

h h (M co co h h oq co co i—i h im co ^ h h oq co ^ ^ h r—i oq co ^ ^ f—i -h cq co xh "dt

Th

IO

00

Ist

Th

CO

00

t-

00

Die Balken selbst sind der gleichmäßigen Rechnung wegen durchweg 20 cm breit angenommen. Diese Breite reicht für die berechneten Fälle aus. Werden aus besonderen Gründen größere Breiten erforderlich, so erhöht sich der Preis im Verhältnis 311 der mehr hinzukommenden Betonmasse.

Bei der Bemessung der Balkenhöhe ist der Abstand der Eiseneinlage von der Unterkante des Balkens mit 6 cm bemessen, damit die Eiseneinlage in zwei Reihen übereinander angeordnet werden kann. Läßt sich die erforderliche Eiseneinlage bei der Breite von 20 cm noch in einer Reihe unterbringen, so kann der Balken um etwa 3 cm niedriger werden, wodurch eine geringe Ersparnis (5—15 Pf. f. d. qm) zu erzielen ist.

Für die Zwischenfelder der Balkendecken ist sowohl in der Zugzone als auch in der Druckzone eine Eiseneinlage angenommen, und zwar um eine gleichzeitige Druckbeanspruchung des Beton nach beiden Richtungen hin zu vermeiden.

Die einmalige Auflagerlänge, welche den Bestimmungen vom 24. Mai 1907 der Spannweite zur Berechnung hinzugefügt werden muß, ist zwischen 24 und 56 cm angenommen, was etwa fünf Siebentel der Balkenhöhe entspricht.

Aus den Rechnungsergebnissen dieser Tafeln lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1.    Bei mittleren Preisen der Baustoffe und des Arbeitslohnes ist das Mischungsverhältnis 1 : 4 das wirtschaftlich vorteilhafteste. Zementärmere Mischungen sind nur bei kleineren Spannweiten billiger, bei denen die Berechnung der Deckenstärke ein weniger als 8 cm ergeben würde. Zementreichere Mischungen wird man wegen ihres höheren Preises nur nehmen, wenn eine geringere Deckenstärke notwendig ist oder wenn, besonders bei großen Spannweiten, das Eigengewicht der Decke zu groß wird.

2.    Die vorteilhafteste Deckenstärke liegt zwischen 8 und etwa 16 cm. Stärkere Decken werden zu schwer und zu teuer.

3.    Da nach dem Runderlaß vom 24. Mai 1907 die eingespannten Decken mit einem M = pl² : 10 berechnet werden müssen und diese Berechnung auch außerdem noch an verschiedene Bedingungen geknüpft ist, so ist der wirtschaftliche Vorteil der eingespannten Decken gegenüber den frei aufliegenden Decken nur noch ein sehr geringer, besonders da zwischen Mauern die Einspannung noch besonderer Vorkehrungen erfordert, deren Kosten in der Preistafel naturgemäß eine Berücksichtigung nicht erfahren konnten.

4.    Die Bestimmungen des Runderlasses gestatten bei Balkendecken die rechnerische Inanspruchnahme der Druckkräfte nur bis zu einer Breite von höchstens einem Drittel der freien Länge. Die Preistafel erweist, daß vom wirtschaftlichen Standpunkt aus diese Grenze bereits zu hoch bemessen ist, solange man wenigstens eine gleichzeitige Druckbeanspruchung des Betons nach zwei Richtungen hin durch Eiseneinlage in der Druckzone vermeidet. Bei den der Tafel zugrunde liegenden Einheitspreisen liegt die günstigste Felderbreite durchweg schon zwischen 2,0 und 3,0 m.

Schließlich möge noch bemerkt werden, daß die oben beschriebenen einzelnen meist gesetzlich geschützten Bauweisen auf die Höhe der Ausführungskosten im Grunde genommen ohne wesentlichen Einfluß sind, da sie alle die Bestimmungen des Runderlasses gleichmäßig erfüllen müssen. Wenn eine Firma demgemäß den Wettbewerb mit den anderen aushalten will» wird sie auch mit diesen in gleichem Preise bleiben müssen.

11. Steindecken.

1. Kleinesche Steindeckenb

Wohnhäuser

Nutzlast 250 kg/qm

Geschäftshäuser

Nutzlast 500 kg/qm

Fabrikgebäude

Nutzlast 750 kg/qm

b.

c.

Befahrbare Höfe und Durchfahrten

Nutzlast 1500 kg/qm

Berliner Preise für 1 qm bei einer Arbeit von etwa    etwa    über

100    1000    1000

qm

qm

qm

a) 10 cm stark, aus porigen Lochsteinen.

von — bis ....—1,00 m 1,00—1,30 „ 1,30—1,40 „

von — bis ... .—1,45 m 1,45—1,90 „ 1,90—2,05 „

von — bis ....—1,15 m 1,15—1,50 „ 1,50—1,60 „

Ol Ol Ol

0 OO 05

4,30

4,50

4,60

b) 15 cm stark, aus porigen Lochsteinen.

von — bis ....—1,50 m 1,50—2,00 „ 2,00—2,15 „

von — bis ... .—2,15 m 2,15—2,80 „ 2,80—3,00 „

von — bis ... .—1,75 m 1,75-2,25 „

2,25-2,40 „

c) 12 cm stark, aus Vollziegeln, Norrnalforrnat.

von — bis ....—1,55 m 1,55—2,05 „

2,05—2,10 „

o o o

t- CO xH <xT i>T

^Cd ^Oi Oi ^ 00

o o o

5,50

6,10

6,20

von — bis ....—2,15 m 2,15—2,80 „

2,80—2,95 „

12 cm starke Decken in Kalksandsteinen, Norrnalformat, 20—30 Pf. für den Quadratmeter weniger. Decken a), b), c) lassen sich auch gestelzt (auf Betonkragstücken) ausführen.

von — bis ....—1,75 m

1,75—2,30 „ 2,30—2,40 „

von — bis ....—1,20 m 1,20—1,55 „ 1,55—1,65 „

Jji CT) Ol CO bO Ol

o o o

Ol Ol

2. Winkelfalzsteindecken (Bauart Raebel?.

1 qm Steindecke zwischen I-Trägern, mit Unterkante derselben bündig auf Schalung herzustellen» einschließlich Lieferung aller Baustoffe, Vorhalten aller Rüstungen und Geräte, sowie Ummantelung der Trägerunterflansche mit verzinktem Drahtgeflecht.

a)    Für Wohngebäude.

d. 100 bis 500 qm

3,70 M. 3,90 „ 4,10 „

über 500 qm

3,65 JL 3,85 „ 4,05 „

1 qm Decke bei einer Nutzlast von 250 kg für das bis etwa Quadratmeter und einer Plattenstärke von 10 cm ioo qm bis    zu    einer    Spannweite    von    1,20    m    . . .    3,90    JL

,,    ,,    „    ,,    ,,    1,70    ,,    ...    4,10 ,,

ii    ii    ii    ii    ii    2,20    „    ...    4,30 „

b)    Für Geschäftshäuser.

] qm Decke bei einer Nutzlast von 500 kg für das

3,65 JL 3,85 „ 4,05 „

3,70 «Ä 3,90 „ 4,10 „

c) Für Treppen und Fabriken.

1 qm Decke bei einer Eesamtbelastung bis 1000 kg für das Quadratmeter und einer Plattenstärke von 10 cm:

4,40 JL

4,30 M.

bis zu einer Spannweite von 1,30 m . . .    4,70 JL

d) Für Hofkeller und Durchfahrten.

1 qm Decke bei einer Eesamtbelastung bis 1150 kg für das Quadratmeter und einer Plattenstärke von 10 cm:

4,90 JL.

4,80 JL

bis zu einer Spannweite von 1,35 m . . .    5,00 M.

3. Hohlziegeldecke Faber & Westphalk

1 qm trägerlose Hohlziegeldecke, Bauart Faber & Westphal, einschließlich Lieferung aller Baustoffe und Vorhaltung der erforderlichen Geräte und der Schalung:

Bei 500kg Totalbelastung

Stärke der Decke

cm

Größte Auflager-entfernung in Metern

bis 200 qm

JL

Preise für das qm

von 200—1000 qm

über 1000 qm

JL

JL

12

2,10

5,80

5,60

5,50

13

2,60

6,20

5,95

5,85

15

3,00

6,60

6,30

6,20

16

3,30

7,00

6,65

6,50

17

4,15

7,60

7,30

7,10

18

4,95

8,10

7,75

7,55

19

5,20

8,45

8,10

7,80

20

5,40

8,70

8,35

8,15

21

5,55

8,95

8,55

8,35

22

5,60

9,45

9,00

8,85

4. Zehdendecke^.

8,65 JL

3,10 JL 3,60 „

1 qm Zehdendecke bei 6 m Lichtweite, 250 kg Nutzlast und 35 kg für Abdeckung und Putz auf 1 qm.....................

¹

   Königin-Marienhütte, A.-E., Cainsdorf i. Sa.

²    Schüchtermann & ctremer, Dortmund.

³    Zöllner & Co., Betonbau, Berlin W.

⁴    Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin W 9.

5. Forsterdecke.

1 qm Forsterdecke^, 10 cm stark, bis 1,70 m Spannweite 13 „    „    „ 3,00 „    „

6. Kohlmetzdecke^.

1 qm Steineisendecke, Bauart Kohlmetz, von 10—12 cm Stärke zwischen Kohlmetzbalken von 1,0—2,0 m Spannweite, gestelzt oder mit ebener Unteransicht hergestellt, einschließlich Lieferung aller Baustoffe und Vorhaltung aller Gerüste und Geräte.

Faber & Westphal, Berlin, Schöneberger Str. 13.

Leschinsky, Regierungsbaumeister, Berlin W, Neue Ansbacher Sir. 10.

Hugo Förster, Langenweddingen.

Kohlmehwerke, Berlin C 25, Dirkfenstr. 25.

Gesamtgewicht einschließlich Nutzlast in kg/qm

Preise in M.

500

550

600

650    700

725

750

800

850

900

1000

bis bis über

200 qm j 1000 qm 1000 qm

Oft

P -1²

10

Stützweite bei M —

p ® ® oo oo q <i p jux jux jp os 7-> "er 7— Vq "p. "cd 7—' 7p "oo "de 7p "- I iexoscD»—'exexex^qoo^Otp

8288288oS^°°88°

co" tjT -rtT xd" cd" cd" i "" oo" oo" oo" cf cf er" es

2.8 S K 8 5, K 8 8 R 2 K Z 2 g

CO    XD XD CD t- t'f oef oo" cf cf cf cf

co co XD xd cd" cd" i>f i>f oo" oo" oo" cf cf er"

CDCDQOQOQO^q^q^qererex^P^POSos

8 8 8 Ä-5 a S g 5 2 K 8 SS fe g¹ " g.

CDQVQOQO^q^q^q^qerexexP.P.OSOS HOO®^COOtOOO!0CO(X)CO^O    H

0> Ol Ü1 CD Ol O ¹ CD H-* Ü1 ÜX <0 CO QO ^    ^    <3

QOQOQOQO^q-^q^qererexex^PipOSOS^^^

8gg 8    'SS    >    5    2    t, g    g    :i g    g g    j    g    g

JX) JX) JX) JX>    j-q    j-q    jor    jor    jor JUx    JUx    jp jp    OS je    r:    5

"er 7p 7e "o    "ex    7e    "oo    "p.    "de "er    "o    "er "o    7e "cd    m

erosex<ccDtper--icrosQO)—^eDexos

O O O CO^ 1-^ Di r-H i-H Dl

S * «'S S,8 5 8 J8 $'SI8 SS S8 S H

DlCOCO'rh-rtliDXDCDCD l>- 1^ oo" QO⁻ Oes

JX) j-q j-q j^ t j<k jur jur jur JUx JUx jp. jp os os je ►—¹ cd "-1 "ex 7—> "oo 7p 7—> "ex 7e "- i "os "oo "o 7-q

0(0x^010x0050^000^^0x0:

j<t j^t j-q j^ t jur jur jur JUx JUx JUx jp. jp. jus je je q ox os h cd ^ h <i to O K) ►-¹ 7ur oo "er OSOS'exbp'Cextp.crQO'—^OOi—'iP-CDO

8^    8_ 8_ d^ 8^ 8^ 8^ 8^    2^ 8^ 8^ 8^ 8 8^ 8 8

Ttf xo" cd" cd" I>" t'f qo" go" er" cf o" cf o" r-T r-T Df Dt" CO

8_ 8_ o^ 8 oo^ 8_ 2^ 8^ 8_ 8__ 8^ 8_ 8^ 8 8 8 8 8

rfT io" cd" cd" cd" l-" oo" oo" oo" er" er" es o" r-T r-T Dt" Dt" CO

8 8^ 8^ 8_ 8 8__ 8__ 8^ 8^ 8^ 8^ 8_ 8^ 8 8 8 8 tjT xd" cd" cd" cd" i-" t—" qo" qo" er" er" o" ©" o" r-T r-T of Dt"

Gesamtgewicht einschließlich Nutzlast in kg/qm

Preise in M.

1100    1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2250    2500

bis bis über

*200 qm 1000 qm 1000 qm

P -I³

Stützweite bei M = —

p p p j35 jur jzr jux JUx JUx jp. jp. JOS JOS je

os i—' o "oo "os 7- "qo 7p. "o T^i 7-i "cd 7p. 7p.

QMOOQOllUCDOS^WHDvl

p P J35 jor jur JUX JUx JUX jp. jp. OS OS OS je 8 lux ^5 1c T^j "oo "ex "de "oo "ox "oo Vq "os "os

p p p    p    p p    jux    p    p p    os    os    os    de

"-i "ox    7—>    "oo "—I    oo    "o    "er oo    Vj    "ox    7—i    "de

CJCOKJ^ÜxOiOt^HOowcOM®

p p p    p    p p p    p    p p    03    jus    p    je

V "os 7--    "cd    "er V 7->    "qo    Tfx 7e    "ex    7p.    "o    7->

osipeDOostpoex^pdeooexex^q

P p p    p    p p    p    p    p jp    OS    OS    bU

7e 7-u "o    V,    V 7e    "cd    "er    7e "o    V    'os    "cd

OH-'OO^^H-'OOQOCiÜXOOÜX

p p p    p    ex p    p    p    p os    os    de    je

o oo    ex    de cd    Vi    'on    7—i 7d    "os    7x)    "oo

o^osdeexooexosexor^excD

p p ox    oi    oi p p    p    p os    os    je    je

oo -j oi    os    h* qo "ec    "oo    "o V    "de    "-q    "os

HOOxÜiOK)HCDtSOJWC5H

jux jux jux    jux    p p p    p    os os    os    je    je

er ex os    de    cd "er 7p.    7e    "cd "os    7—    "er    7e

exoscD<cex«Qocrexos^.^i»p.

jux jux jux    p    p p    p    p    os os    je    je    je

os 7e i—-    "cd    "er 7p.    7e    "o    "er 7-    "qo    "ex    7->

ex^p.<CdecDoscr^p.cDexcrosos

jux p p    p    p p os    os    os je    je    je    je

o "cd "oo    "er    7p. "de "cd    "qo    "de "oo    "er    "os    "o

W ^ o W h O O CD i—' CD <1 O

p. ^    ^ jp OS JUS OS OS je je de J—'

-I "er "c?x "os 7— "cd Vi "er "o "er "cn "to "oo ^•^ÜtOOOOÜtMCOHÜi^OlOO

t-f OO" cf cf cf O cf r-T r-T of CO" CO Tjf

co" c-f oo" oo" cf cf cf cf r-T r-T of of co co

85858388888888

8 8 2 8 8 8 8.8 8 8 8 8 8 2,

ffi h QO X 05 05 05 O O H H ('s cf CO

7. Dresseische Massivdecke^.

1 qm Massivdecke ohne Eiseneinlage je nach Stärke (10—16 cm) . . .    3,00—4,60 JL

4,00—4,60 „

1 qm Massivdecke mit Winkeleiseneinlage (12—16 cm stark).....

3,30—4,60 „

1 qm Trägerschutzdecke. (Die Steine greifen um den Unterflansch herum.) 12—16 cm stark..................

4,50 M.

.    4,50—6,50 JL

.    6,50—8,50 „

8. Massivdecke aus »Steinen- (Näheres siehe Seite 842). 1 qm Massivdecke aus »Steinen bis 3 m Spannweite

3 5 „    „

5-7 „

i A. Dresse! in Gera (Reuß).

² P. Zingraf, Düsseldorf.

9. Germaniadecke.

6,20 Jl.

1 qm Eermaniadecke* für eine Spannweite von 6,0 m .

12. Eisenbetonstützen.

Ausführungsarten. Querschnitt der Stützen meist quadratisch, weil wegen der aufrechten Einschalung am billigsten. Eiseneinlagen meist Rundeisen. Eisenquerschnitt nach bersten, am vorteilhaftesten 2—3 v. H. des Gesamtquerschnitts. Querverbindungen in 20—50 cm Entfernung, entweder aus 3 mm starken wagerecht liegenden, durchbohrten Flacheisen (Hennebique) oder aus Rundeisen. Letzteres wird auch spiralförmig angeordnet ((Eonfibere)¹ 2, wobei die Höhe der Windungen V?—Vio betragen soll.

Preise nach Kubikmeter:

1 cbm Beton im Mischungsverhältnis 1:4 herzustellen einschl. Lieferung

28,00— 38,00 Jl.

von Zement, Sand und Kies................

. 48,00— 64,00 „

5—30 qm Schalung, je nach dem Querschnitt der Stütze zu 0,80 JL 4,00— 24,00 „

Dazu 0,02 bis 0,03 + 0,01 (für Verschnitt) cbm — rd. 240—320 kg Eisen zu 200 Jl. die Tonne

Zusammen 80,00—126,00 JL

Preise nach steigendem Meter.

I m Eisenbetonstütze mit Lieferung aller Baustoffe, auch des Eisens, sowie Vorhalten der Schalung:

60,00 „ 68,00 „

bei einem Querschnitt von 15 x 15 cm

Zulage für die Verbreiterung der Stütze am Fußende etwa 50 v. H. des Preises für' das steigende Meter der Stütze.

13. Nicht tragende Wände, Decken, Dächer, Einfriedigungen.

4,00 Jl. 4,50 „ 5,00 „

1 qm senkrechte, nicht tragende Wandfläche nach Monier- oder ähnlicher Bauweise in Eisenbetonausführung (Mischung 1: 3 bis 1:4): bei 3 cm Stärke ...................

4

tt    lt

.. 5 „

bei 6 cm Stärke ...................

7

tt ¹ ff    n    ...................

ß

Zulage für Glattputz einseitig................

beiderseitig..............

1 qm feuersichere Ummantelung eiserner Säulen besgl, 3 cm stark, mit glattem Außenputz:

Arbeitslohn 2,50 JL., Lieferung 2,00 JL. ...........

1 qm nntergespannte ebene Decke besgl., 3 cm stark, mit glatter Unteransicht:

Arbeitslohn 2,50 JL., Lieferung 1,50 JL. ...........

1 qm Wände mit doppelter Eiseneinlage für seuer- und diebessichere

Kassenanlagen, 10 cm stark.................

1 qm Doppelgewölbe besgl., 20 cm stark . ..........

1 qm massive, sich freitragende, % Stein starke Wand aus vollporösen Steinen in Zementmörtel nach Bauart Prüß^ (D. R P. 103 048) herzustellen, einschl. Lieferung aller Baustoffe, sowie Vorhalten des erforderlichen Rüstzeuges und aller Geräte. Im Preise einbegriffen ist das Liefern und Aufstellen der erforderlichen Türzargen aus 6% • 9 cm starkem Kreuzholz, wofür Öffnungen beim Aufmaß nicht in Abzug gebracht werden: (Näheres siehe Seite 845).

100 qm....................

von 100— 500 „    ....................

„    500—1000 „ und mehr................

1 qm % Stein starke Wände, sonst wie vor, jedoch mit der Wandstärke entsprechend stärkeren Türzargen:

100 qm....................

von 100— 500 „    ....................

„ 500—1000 „ und mehr................

Ähnliche Ausführungsarten sind die Försterschen 3Mnbe²,

Keßler-Wände² (Näheres siehe Seite 843),

Helmsche Steinwände⁴,

Viktoria-Wände².

5.50    JL

6,00 „

6.50    „ 0,40—0,50 „ 0,80—1,00 „

4,50 „

4,00 „

14,00—16,00 „ 25,00 „

bis

bis

4,00 JL 3,75 „ 3,35 „

6,35 „ 6,00 „ 5,80 „

Kunststeinarbeiten.

Kunststeine sind im Grunde genommen nichts anderes als Beton- oder auch Eisenbetonstücke, welche vorher fabrikmäßig hergestellt werden und erst nach genügender Erhärtung vermauert oder versetzt werden. Im Gegensatz zu den gebrannten Steinen werden sie wie sonstiger Beton auf nassem Wege mit Ausschluß des Feuers hergestellt,

¹    Prützsche Patentwände, G. m. b. H., Berlin SW, Schöneberger Str. 18.

²    Hugo Förster, Langenweddingen.

³    Mar Keßler, Trebnitz, Prov. Schlesien. Ausfuhr, für Rheinland Thiemicke & Co., Düsseldorf.

⁴    Helmsche Steinwände, Charlottenburg, Niebuhrstr. 11.

⁵    Carl Pötsch, Minden i. W.

Schwatlo XVI.

17

indem man kieselige Bestandteile, wie Granitstücke, reinen Kies, scharfen Sand, auch sog. Steinmehl, allenfalls auch Ziegel oder Dachsteinstücke, mit Portlandzement oder Kalkmischungen als Bindemittel unter Anwendung größeren oder geringeren Druckes formt und an der Luft erhärten läßt (Magnesiazement als Bindemittel erfordert größte Vorsicht). Für die Anwendung von Druck bedarf man fester Formen aus Gips, Zink-und Eisenguß, welche in beliebiger Weise verziert werden können.

Aus diesem Grunde empfiehlt sich die Verwendung von Kunststein, der größeren Billigkeit wegen hauptsächlich da, wo eine größere Zahl von Werkstücken der gleichen Form erforderlich werden, die einzelnen Stücke aber schon so groß sind, daß eine Herstellung aus gebranntem Ton zu teuer wird³).

Durch besondere Farbzusätze lassen sich alle möglichen Farbentöne erzielen.

Herstellung. Für alle einzelnen Stücke sind der Bauleitung die Werkzeichnungen zur Genehmigung vorzulegen, aus welchen die Form der Stücke, die Abmessungen der Eiseneinlagen, sowie deren Anordnung genau ersichtlich ist. Für etwaige Blatt- oder sonstige Verzierungen sollen nach Möglichkeit vorhandene Muster verwendet werden; zu diesem Zwecke sind Proben zur Auswahl vorzulegen.

Nach Genehmigung der Zeichnungen und Proben hat die Ausführung der Stücke unter Verwendung vollständig tadelloser Baustoffe genau nach den behördlichen Vorschriften zu erfolgen.

Alle Stücke, welche nach der Anfertigung irgendwelche Fehler, wie Risse, Beschädigungen usw. zeigen, sind von der Verwendung ausgeschlossen. Eine Nachbesserung derartiger Stücke ist unstatthaft.

Auch die Anlieferung der Stücke hat derartig sorgfältig zu erfolgen (u. U. auf Federwagen), daß keine Haarrisse entstehen können.

Probebelastung. Auf Verlangen der Bauverwaltung sind nach deren Angaben Probebelastungen auszuführen, wofür eine besondere Entschädigung nicht gewährt wird. Auch ist Unternehmer verpflichtet, die zur Belastung erforderlichen Gewichte ohne weitere Vergütung heranzuschaffen. Während oder nach der Belastung dürfen auf keinen Fall Veränderungen eintreten, andernfalls die Abnahme verweigert und Unternehmer für alle entstehenden Unkosten haftbar gemacht wird.

Versetzen. Falls nicht das Versetzen oder Vermauern lediglich durch den Maurer geschieht, was hauptsächlich bei Rauch- und Lüftungsrohren und kleineren Stücken üblich ist, sind dieselben Bedingungen für das Versetzen und dieselben Nebenleistungen vorzuschreiben, welche bei Steinmetzarbeiten gefordert werden (s. d.). Auch die Berechnung erfolgt so wie bei den Steinmetzarbeiten.

Preise. Dieselben schwanken sehr, je nachdem vorhandene Modelle zu verwenden sind oder nicht, welche Farbentöne gewünscht werden, ob die Oberfläche sandsteinartig oder sonstwie erscheinen soll usw. Die nachstehenden Preisangaben können daher nur einen ungefähren Anhalt gewähren.

a) Betonsteine.

Herstellungskosten. Kleinere Maschinen zur Selbstbereitung mit Hand- oder Menienbetrieb (% PS), welche 6 Steine auf einmal anfertigen, kosten bei einem Gewicht von 260—750 kg 1 Maschine desgl. für 4 Steine, 130 kg⁴ .

1 Maschine desgl. für 1 Stein, sog. Weltrekordstampfer?

275—700 JL 100 „ 40 „

Dr. Gaspary & (Eo.⁴ 5 berechnet die Herstellungskosten für 1000 Steine in Ziegelsteingröße bei Mischung 1:10 in größerem Maschinenbetrieb (18 000 Steine für den Tag) wie folgt:

9,60 „

10,29 JL

mit Weiß- oder Fettkall, hydraulischem Kalk und Zement :

0,69 JL 4,80 „

1,50 „

0,45 „

7,44 JL

2,3 cbm Sand.....

150 kg Zement je 3,2 Pf. 100 kg hydraulischen Kalk 50 kg Weiß- oder Fettkalk

0,69 JL

nur mit Zement:

2,3 cbm Sand, f. d. cbm 0,20 JL 0,69 JL 300 kg Zement je 3,2 Pf.

(Tonne = 5,44 JL) . .

mit hydraulischem Kalk und Zement: 2,3 cbm Sand 180 kg Zement je 3,2 Pf. . .    5,76 „

120kghydraulischerKalkje 1,6 Pf. 1,80 „

8,25 JL

Die übrigen Unkosten stellen sich wie folgt:

Bei einer Tagesleistung von 18 000 Steinen sind zu berechnen für Löhne: 6 Mann

je 3,50 = 21,00 JL 2 Frauen oder Jungen je 2,00 — 4,00 „ 25,00 JL Kraftbedarf 7%PS, mithin erforderlich für 10 Stunden einschl. Tilgung der Maschine (10?8-Lokomobile) 6,00 „

Es kosten demnach 1000 Steine 1,39 JL

0,34 „

Abschreibung vom Schlagwerk mit Brettern, Gleisanlage, Wagen usw. also rd. 18 000 JL zu 2700

15 d. §. =

300

9,00 „

0,50 „

Abschreibung vom Gebäude rd. 5000 JL zu

250

0,84 „

300

0,05,,

2,28 JL

Es stellen sich somit 1000 Steine aus Zement und Sand auf etwa 12,57 JL, 1000 Steine aus Sand, Zement und hydraulischem Kalk auf etwa 10,53 JL und 1000 Steine aus Sand, Zement, hydraulischem Kalk und Weißkalk auf etwa 9,72 JL.

Diese Herstellungskosten bedürfen selbstverständlich einer jeweiligen Umrechnung nach den Ortspreisen. Herstellung durch Handbetrieb stellt sich etwas teurer, da bei Handbetrieb, abgesehen von der Betonmischarbeit, 4—6 Stunden Arbeitslohn auf das

17*

Einstampfen von 1000 Steinen zu rechnen ist, und außerdem die Abrechnung der Maschinen, welche je nach Größe 275—1075 M. kosten, mit mindestens 0,20—0,60 JL in Ansatz gebracht werden muß.

Maschinen für größere Hohl- und Vollblöcke stellen Blöcke bis zu einer Größe von 51 x 25 x 30 und 100 x 25 x 25 cm her. Kosten dieser Maschinen für Handbetrieb bis 1050 JL, für Maschinenbetrieb bei 2 Millionen Jahresleistung insgesamt 6460 JL

b) Architekturteile.

1 cbm Band- und Sockelsleine usw. in einfacher Ausführung kostet 1 cbm Quader, Sockelsteine, Fenster- und Türfassungen, Verdachungsplatten, Gesimse u. dgl., Steine mit einfachen geraden Gliederungen 1 cbm dgl. ornamentiert, nach vorhandenen Modellen, in verschiedenen

Farben .........................

1 cbm dgl. nach vorgeschriebener Zeichnung..........

1 Baluster, glatt, 30 cm hoch, 10 cm stark:

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 dgl., glatt, 60 cm hoch, 20 cm stark:

in grauem Zement...................

in farbigem Zement..................

1 dgl., reich verziert:

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 Hauptgesimskonsol zum Einmauern, 40 cm lang, 20 cm breit und 25 cm hoch:

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 Konsol zu einer Fensterverdachung, 50 cm hoch, 10 cm breit, reich verziert:

60—80 JL

75—100

80—150

100—300

2,00— 2,50 „ 2,50— 3,00 „

4,50— 5,00 „ 5,00— 5,50 „

5.50—    6,00 „

6.50—    7,00 „

5,00— 5,50 „ 5,50— 6,50 „

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 dgl., zu einer Türverdachung, 60 cm hoch, 20 cm breit, desgl.:

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 ionisches Kapital zu einer Säule von 35 cm oberem Durchmesser, 35 cm hoch:

in grauem Zement in farbigem Zement 1 dgl. mit verziertem Halse zu einer Säule von 30 cm oberem Durchmesser, 26 cm hoch:

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 ionisches Pfeilerkapitäl desgl. zu einer Säule von 28 cm Breite, 38 cm hoch:

in grauem Zement in farbigem Zement

2,50— 3,00 „ 2,75— 3,50

7,50— 8,00 „ 8,00— 8,50 „

.    30,00—40,00 „

.    35,00—45,00 „

25,00—30,00

30,00—33,00

.    28,00—35,00 „

.    30,00—40,00 „

1 korinthisches Kapitäl, desgl. zu einer Säule von 35 cm oberem Durchmesser, 60 cm hoch:

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 dgl., Pilasterkapitäl desgl., 60 cm breit, 65 cm hoch:

in grauem Zement..................

in farbigem Zement..................

1 Brüstungsfüllung mit Figuren, reich verziert, 40 cm hoch, 115 cm

lang, in farbigem Zement.................

Figuren in Lebensgröße nach vorhandenem Modell, für das Stück

in farbigem Zement....................

Kinderfiguren desgl. in farbigem Zement ...........

1 Vase, 22 cm hoch, in farbigem Zement...........

1 dgl., 30 cm hoch, desgl...................

1 dgl-, 42 cm hoch, desgl...................

1 dgl., reich verziert, desgl., 40 cm im mittleren Durchmesser . . .

1 dgl-, 55 cm hoch, 75 cm im Durchmesser...........

1 dgl., desgl-, mit figürlichem Schmuck, 100 cm hoch, 100 cm im Durchmesser.......................

30,00—35,00 JL 35,00—40,00 „

20,00—35,00 „ 22,00—27,00 „

20,00—25,00 „

130—150    „

50,00—60,00 „ 8,00—10,00 „ 10,00—15,00 15,00—20,00 20,00—25,00 50,00—60,00

75,00-100,00 „

c) Treppen (Modelle für Treppenstufen 90—300 JL)¹.

1 m freitragende gerade Treppenstufe mit glatter schräger Untersicht, mit Eiseneinlage und eiserner gerippter Vorstotzschiene, aber ohne

Belag (Linoleum, Asphalt).................

1 m Antrittstufe mit vollem rechteckigen Querschnitt.......

1 runder Kopf der Antrittsstufe als Zulage..........

1 m gewendelte Stufe ...................

1 m gerade Stufe mit Granitbelag, mehr...........

1 m gerade Stufe mit reich verzierter Unteransicht, nach vorhandenem

Modell, mehr.................

1 m desgl. nach besonderer Zeichnung.......

1 m gerade Stufe mit bauseitiger Hilfe zu versetzen 1 m Kunststeinumhüllung der eisernen Treppenträger

1 qm Treppenpodest ..............

Decken aus Kunststein s. o. S. 241 u. 242.

5,00— 8,00 JL 7,00—10,00 „ 2,00— 3,00 „ 7,00—12,00 „ 1,00— 1,50 „

0,60— 0,90 „ 1,00— 4,00 „ 1,00— 1,20 „ 4,50— 8,00 „ 24,00—30,00 „

d) Rauch- und Lüftungsrohre.

1 Kastenstück für ein Rohr von rechteckigem, 30 x 40 cm großen

Querschnitt, 38 x 54 x 54 cm groß, anzuliefern .......

1 desgl. für ein Rohr von 30 x 50 cm Querschnitt, 38 x 64 x 54 cm

groß...........................

Anfangs- oder Endstücke dazu, mit einer durch Winkel- oder D-Eisen

eingefaßten Öffnung....................

Kanalrohre mit rundem Querschnitt siehe unter Titel XVI.

¹ Leipziger Zementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig.

2,50— 3,00 JL

2,70— 3,20 „

5,50— 7,00 „

e) Gefäße und ähnliches.

1 Badewanne mit Treppen am Ende und marmorartiger Politur

40,00—80,00 M. 80,00-100,00 „ 3,00— 5,00 „ 3,00— 4,00 „ 3,00— 4,00 „ 4,00— 5,00 „ 1,00

. 10,00—12,00 „ 12,00—14,00 „ 16,00—18,00 „ 2,00— 3,00 „ 1,00— 2,00 „ 2,00— 4,00 „ 1,00— 2,00 „ 6,00 „ 9,00—11,00 „ 14,00—16,00 „

im Innern, in grauem Zement...............

1 dgl. mit blaugrünem Zement................

1 m Viehtrog mit 15 cm erhöhter Rückwand . . ........

1 Schweinetrog, 60 cm lang, 45 cm breit, 23 cm tief im Lichten .

1 m Schweinetrog ohne Querwände, 30 cm breit, 18 cm tief im Lichten

1 m einfache Pferdekrippe..........

1 Stück Kopfende bei sämtlichen Trögen.

1 m Pferdekrippe mit Profilierung, 1,48 cm lang

1 dgl. mit Ringen..............

1 dgl., Halbrund ..............

1 m Hausrinne mit Falz, 16 cm breit, 15 cm tief im Lichten . .

1 m dgl., ohne Falz.....................

1 Straßenrinne mit Randstein, 27 cm breit..........

1 m dgl., flach, 30 cm breit, 15 cm hoch............

1 Küchenwasserstein, 57 cm breit, 72 cm lang .........

1 Brunnentrog.......................

1 Brunnenschale . .....................

4,00— 6,00

1 Flüssigkeitsbehälter zu jeglichem Gebrauch für das Quadratmeter Wandung ........................

Titel IV. Steinmetzarbeiten.

Gesteinsarten, soweit sie für Steinmetzarbeiten bei Hochbauten in Betracht kommen (Steinplatten siehe Titel IXb, Pflastersteine siehe unter B. 3). a) Harte Werksteine, Glutgesteine, Wassergesteine mit körnigem Gefüge, ohne Versteinerungen.

1. Granit besteht aus Feldspat, Quarz und schwarzem und weißem Glimmer (Eranitit oder Biotit enthält nur schwarzen Glimmer, Muskowitgranit nur weißen Glimmer). Ältester und härtester, haltbarster Baustein.

Spezifisches Gewicht 2,25—3,05, i. M. 2,6—2,8; Härte 7—9, meist 8, einzeln auch 3—7. Mittlere Druckfestigkeit 1000—2300 kg auf das Quadratzentimeter. Hauptfundorte.

Mittelschlesien: bei Striegau (Oberstreit), Schweidnitz, Strehlen und Hirschberg (Iannowitz).

Oberschlesien: bei Reisse (Patschkau).

Niederschlesien (Oberlausitz): bei Görlitz.

Königreich Sachsen: im Lausitzer Hügelland, bei Bautzen, Bischofswerda und Kamenz, ferner bei Meißen, Oschatz und Zwickau.

Fichtelgebirge: bei Kirchenlamih und Wunsiedel.

Böhmerwald, nördlichster Teil.

Bayrischer Wald: bei Passau (Hauzenberg, Büchlberg) und Deggendorf. Schwarzwald: am Feldberg, Blauen und an der Hornisgrinde.

Vogesen, südlichster Teil: bei Münster.

Odenwald: bei Heppenheim.

Harz: ant Brocken, bei Wernigerode, an der Ocker.

Ostseetiefebene als Findlinge, Lübeck.

Von all diesen Graniten ist der beste der mittelschlesische, noch besser ist allerdings der schwedische, der neuerdings nicht nur als Pflasterstein, sondern auch zur Verwendung für Hochbauten eingeführt wird.

2.    Syenit, Granit mit Hornblende, ebenso hart und ebenso schwer zu bearbeiten wie Granit, sehr wetterfest und sehr gut polierfähig, daher hauptsächlich für Grabdenkmäler.

Spezifisches Gewicht 2,7—3,25, i. D. 3,0. Druckfestigkeit 1500—2500 kg auf das Quadratzentimeter.

Hauptsundorte im Fichtelgebirge bei Reuth und Marktredwitz, im Odenwald bei Bensheim, im Westerwald bei Biedenkopf.

Ähnlich dem Syenit sind:

Gabbro (in Mittelschlesien am Zobten), Erünstein [Diorit] (in Milteischlesien bei Münsterberg, im Odenwald bei Bensheim), Diabas (in Mittelschlesien bei Frankenstein, in der Mark bei Senftenberg, südlich von Bautzen, im Harz bei Rübeland, im Fichtelgebirge am Ochsenkopf, Serpentin (in Sachsen bei Zwickau).

3.    Porphyr oder bunter Granit, mit einzelnen groben Körnern in dichter Grundmasse. Mittelaltes Gestein.

Spezifisches Gewicht 2,4—2,65, meist 2,65. Härte wie Granit. Druckfestigkeit bis 2400 kg auf das Quadratzentimeter.

Hauptfundorte bei Leipzig (Beucha, Rochlitz), Halle (Löbejün), Chemnitz und Torgau, in Schwarzburg-Sonderhausen, am Harz bei Ilfeld, im Odenwald zwischen Darmstadt und Aschaffenburg, im südlichsten Teil der Vogesen.

Ähnlich:

Melaphyr, schwarzer Porphyr, spezifisches Gewicht 2,6, ebenfalls im südlichsten Teil der Vogesen, im Harz bei Rübeland.

4.    Trachyt, graues, quarzarmes Glutgestein aus Feldspat, Glimmer und Hornblende, junges Gestein.

Spezifisches Gewicht 2,6—2,8. Druckfestigkeit 520—880 kg auf das Quadrat-zentimeter.

Fundort: Siebengebirge und südlicher Westerwald bei Montabaur.

5.    Basalt (Augit, Dolerit) aus Feldspat und eisenhaltiger Hornblende, junges Gestein, schwarz, hauptsächlich für Straßenbau.

Spezifisches Gewicht 2,75—3,2. Härte 6—8. Druckfestigkeit bis 2160 kg auf das Quadratzentimeter.

Fundorte für Steine, welche bei Hochbauten verwendet werden: bei Oppeln (Graase) und Neustadt i. Oberschl., im Habichtswald bei Kassel.

Verwandt:

Basaltlava (Dolerit), körniger Basalt, mehr oder weniger porös, so daß das Raumgewicht vielfach nur 0,7—0,9 beträgt.

Fundort: Niedermendig in der Eifel bei Andernach und bei Gießen (Lollar). Zu den Massengesteinen gehören auch noch die kristallinischen Schiefergesteine (schiefrige Silikatgesteine):

6.    Gneis (im Odenwald bei Bensheim) und Quarzit (bei Ziegenhals i. Oberschl. und bei Nürnberg).

b) Mittelharte und weiche Werksteine (Natzgesteine, verkittete Trümmergesteine mit Versteinerungen).

1.    Tonschiefer, Schiefer, eine Verkittung schlammiger Granitreste, wird meist zu Dach- und Wandplatten verwandt, aber auch zu Werksteinen.

Spezifisches Gewicht 2,76—3,0.

Fundorte: bei Plauen i. V., bei Eichicht i. Schwarzburg-Rudolstadt, bei Saal-feld i. Sachsen-Meiningen, bei Hütterode im Harz, bei Andernach und Caub am Rhein.

2.    Kalkstein, kohlensaurer Kalk. Kalkstein, welcher poliert werden kann, heißt Marmor.

Spezifisches Gewicht 2,0—3,0, i. M. 2,46—2,84. Härte 5—7, auch 8 und 9 und 3—4. Mittlere Druckfestigkeit 600—1400 (vereinzelt 1700), manche auch weniger als 600.

Einzelne Arten:

a)    Kristallinischer Kalkstein, durchscheinend.

Die gebräuchlichen Sorten sind hauptsächlich der blaugraue, rötlichgraue schlesische, der weiße karrarische, Blanc clair (bläulich geadert), der Laaser (gelblichweißer Grundton) sehr fest, der rote und schwarze italienische, der graue und weiße St. Annen, der goldadrige (port d’or), der weiße mit schwarz violetten Adern (pavonazetto), der rote schwedische, der antike, schöne gelbgeflammte (giallo antico), sowie der rote (rosso antico) und der grüne (verde antico). Letzterer findet seines seltenen Vorkommens und des hohen Preises wegen selten und auch dann nur in dünnen Furnierplatten als Einlage in anderweitigen Marmoreinrahmungen Verwendung. Ferner der gelbe französische Marmor Jaune fleuri und Hauteville.

In neuerer Zeit findet auch Olper und Villmarer, Estrellante und Porvenir Marmor aus Nassau häufiger Verwendung.

b)    Körniger Urkalk bei Neiße und bei Hof.

c)    Kalkschiefer, Solnhofener Lithographensteine bei Ingolstadt, ferner bei Saal-burg i. Th.

d)    Kohlenkalk bei Aachen (Wahlen). Hierzu gehört auch der vortreffliche „Belgische Granit".

e)    Zechstein, tonhaltig und bituminös, am Harz (Seesen), in Westfalen (Bredelar bei Brilon) und Oberelsaß bei Mülhausen i. E.

f)    Muschelkalk, gelblich und bläulichgrau bis schwärzlich, auch rötlich, bei Würzburg (Kirchheim, Ochsenfurt), bei Rothenburg o. d. T., bei Hall, Stuttgart und Ulm, in der Mark (Rüdersdorf), zwischen Oppeln und Königshütte, bei Mühlhausen i. Th. (Dorla), bei Freiburg a. d. U. und bei Weimar und Jena, bei Wolfenbüttel (Königslutter), bei Horn in Lippe-Detmold.

g)    Oolith oder Rogenstein, aus rundlichen Körnern bestehend, grau bis rotbraun, hauptsächlich für Uferbauten, bei Metz, in Anhalt und Braunschweig.

h)    Jurakalk und Süßwasserkalk, grau, gelblich, oder rötlichweiß, im Fränkischen Jura (bei Rördlingen), am Tegernsee, bei Ulm und im Jagstkreis.

i)    Kreidekalk, Plänerkalk, Grobkalk, bei Harzburg, Regensburg, am Untenberg bei Salzburg, bei Konstanz. Hierzu gehört auch der französische Kalkstein (Euville bei Toul, Lary in den Pyrenäen).

k)    Kieselkalk (Eranitmarmor), am Tegernsee und bei Rosenheim.

l)    Stringocephalen- oder Elberfelder Kalk in Westfalen (bei Brilon) und Hessen-Nassau (bei Diez an der Lahn).

3.    Dolomit, kohlensaurer Kalk mit kohlensaurer Magnesia, also ebenfalls eine Art Kalkstein. Kristallinisch und dicht, weißlich, gelb, grau bis braun. Harter, höchst dauerhafter Baustein, hauptsächlich für Sockel.

Spezifisches Gewicht 2,5—2,8, ausnahmsweise 3,8. Härte 6—8. Druckfestigkeit 1000—1100 kg auf das Quadratzentimeter.

Brüche hauptsächlich in Bayern bei Bayreuth, Bamberg, Ingolstadt (Neuburg a. D.), ferner am Harz bei Sachsa und Seesen, bei Eisenach und Saalfeld, bei Landeshut in Schl., bei Lippstadt und bei Aachen.

4.    Sandstein, Quarztrümmer (Sandkörner), durch kiesiges, kalkiges oder toniges Bindemittel zu mehr oder weniger festem Gestein verbunden. Beimengungen von Kalkspat, Glimmer, Eisenerz, Einschüsse von rotem und grünem Ton. Weitaus am häufigsten vorkommender Werkstein, gut zu bearbeiten, viele Sorten sind sogar in dem Augenblick, wo sie gebrochen werden, mit dem Messer schneidbar.

Hauptarten:

a)    Grauwacke, gewöhnlich dunkelgrau, besonders hart, vielfach granitähnlich» daher besonders für Pflaster verwendbar.

Spezifisches Gewicht 2,5—2,65. Druckfestigkeit 1540—2890.

Brüche im Harz bei Jlsenburg und Wernigerode, bei Lüdenscheid i. W., bei Gummersbach a. Rh., bei Saalfeld, in Schlesien (Wartha und Gr. Kunzendorf).

b)    Kohlensandstein, Ruhrsandslein, oft mit Kohlenadern, meist hellgrau, mit Ton und Glimmerbeimengungen.

Spezifisches Gewicht 2,14—2,67. Druckfestigkeit sehr verschieden, i. M. 500—1000, ausnahmsweise bis 2880.

Brüche in der Rheinpfalz, im oberschlesischen Kohlenbezirk, bei Magdeburg (Gommern), bei Ibbenbüren i. W. im Ruhrkohlengebiet, bei Aachen (Stolberg), im Jagstkreis, Neckarkreis und Schwarzwaldkreis.

c)    Bunter Sandstein, am häufigsten vorkommende Sandsteinart, vorherrschend rot mit tonigem, kieseligem und eisenschüssigem Bindemittel, enthält oft Tongallen (eingeschlossene Tonbrocken).

Spezifisches Gewicht 2,00—2,50, i. M. 2,20. Druckfestigkeit 550—950 kg. Nach ihrem Ursprungsort werden unterschieden:

Mainsandslein (Miltenberg, Zeil, Wertheim),

Pfälzer Sandstein (Königsbach a. H.),

Vogesensandstein (Zabern, Weitzenburg, Oberbronn),

Schwarzwälder Sandstein,

Neckarsandstein (Heilbronn, Maulbronn),

Fuldasandstein (Kirchhain),

Wesersandstein (Obernkirchen, Stadtoldendorf),

vereinzelt in Thüringen (Nebra) und Schlesien (vgl. f), bei Trier, in der Eifel (Kylltaler Sandstein) u. a. a. O.

d)    Keupersandstein mit tonigem und mergeligem Bindemittel.

Spezifisches Gewicht 2,0—2,2. Druckfestigkeit 300—600 kg.

Hauptbrüche in Württemberg, Neckarkreis (Heilbronn, Maulbronn), ferner am Main, bei Würzburg und zwischen Zeil und Lichtenfels, bei Nürnberg, Amberg, Erlangen, Ansbach, bei Kaiserslautern, Eebweiler irrt Oberelsatz und Hameln.

e)    Wäldersandstein (Wealdenthon).

Spezifisches Gewicht 2,15—2,4. Druckfestigkeit 800—1000 kg.

Solling, Deister und Süntelgebirge (Nesselberger).

f)    Quadersandstein, tonig, fein- und grobkörnig, weiß und gelblich.

Spezifisches Gewicht 2,0—2,5. Druckfestigkeit 250—1100 kg, i. M. 500—650 kg. Hauptbrüche in Schlesien: Heuscheuer (Wünschelburg), Hirschberg, Walden-berg, Löwenberg (Hockenau und Kesselsdorf), Bunzlau (Alt-Warthau); in der Sächsischen Schweiz (Cotta, Pirna, Posta, Herrnleite, Wehlen); ferner ant Harz (Blankenburg und Gandersheim).

g)    Hilssandstein, weißlich oder gelblich.

Spezifisches Gewicht 2,16—2,65. Druckfestigkeit 420—1020 kg. Gandersheim (Osthang des Hilsbergzuges), Detmold, Osnabrück.

h)    Nummuliten- oder Molassesandstein, toniges, stark kalkhaltiges Bindemittel.

Spezifisches Gewicht 2,5—2,67. Druckfestigkeit 615—1200 kg.

In Oberbayern bei Füssen (Oberdorf und Peißenberg) und in der Schweiz.

i)    Chirotheriumsandstein.

Spezifisches Gewicht 1,75—2,55. Druckfestigkeit 300—940 kg.

Bei Gelnhausen, Karlshafen a. d. W., Magdeburg, Bernburg, Zeitz und Rothenburg o. d. T.

k)    Liassandstein.

Spezifisches Gewicht 2,05—2,5. Druckfestigkeit 555—760 kg.

In Braunschweig (Helmstedt) und bei Gotha.

l)    Dyassandstein.

Spezifisches Gewicht 1,9—2,5. Druckfestigkeit 180—520 kg.

In Rheinhessen, bei Saarbrücken und Staudernheim a. d. R.

m) Stubensandstein.

Spezifisches Gewicht 2,2. Druckfestigkeit 466 kg.

In Württemberg (Neckarkreis, Schwarzwaldkreis).

c) Konglomerate, Breccien, Tuffe.

1.    Nagelfluh, Sandstein mit vielen eingebetteten nußgroßen rundgerollten Kalksteinresten, an einzelnen Stellen von Oberbayern und in der Schweiz (Rigi).

2.    Kalksteinbreccien mit eckigen Füllstücken bei Nördlingen.

3.    Porphyr- oder Felsittuff, sehr alter fester Tuffstein.

Spezifisches Gewicht 1,76—2,2. Druckfestigkeit 140—280 kg.

Bei Gotha, Chemnitz und bei Rochlih a. d. Mulde.

4.    Kalktuff, porig, daher oft als Grottenstein verwendet (Travertin).

Spezifisches Gewicht 1,25—2,28. Druckfestigkeit 40—1664 kg.

In Oberbayern, bei Sigmaringen, Konstanz, Eisenach, Weimar und Greußen.

5.    Bimssteintuff, in Kruft bei Andernach.

Spezifisches Gewicht 1,29. Druckfestigkeit 105 kg

6.    Basalttuff, für Straßenbau.

Spezifisches Gewicht 2,89—3,14. Druckfestigkeit 1666—4084 kg.

Bei Görlitz (Sproitz).

7.    Leuzittuff, vulkanischer Tuff.

Spezifisches Gewicht 1,2—1,7. Druckfestigkeit 146—365.

Bei Andernach (Niedermendig und Weibern).

Gewicht der gebräuchlichsten Werksteinarten.

Bezeichnung

der

Werksteine

Mittleres

Gewicht

für das ---

Kubik- 10 meter in Kilogramm

Dicke der Platten in Zentimetern

Stärke und Breite der Schocksteine in Zentimetern

12

15

18

20 ; 25 20/20 j 22/22 25/25 28'28 30/30

Gewicht für das Quadratmeter in Kilogramm

Gewicht für das Meter in Kilogramm

1.    Basalt.......

2.    Dolomit.......

3.    Granit, feinkörniger .

4.    desgl., grobkörniger .

5.    Grünstein (Diorit) . .

6.    Kalkstein......

7.    Porphyr......

8.    Sandstein, weicher (Elb-

sandstein).....

9.    Sandstein, harter. . .

10.    Syenit.......

11.    Tonschiefer.....

12.    Trachyt.......

3200 320 2800 280 2600 260 2800 280 2850 285 2600 260 2650 265

384

335

310

335

340

310

320

480

420

390

420

430

390

400

315

375

450

420

405

576

505

470

505

515

470

480

380

450

540

505

485

640 : 800 560 700 520 650 560 700 570 715 520 650 530 660

128 155 112 136 104 126 112 136 114 138 104 126 106 130

420

500

600

560

540

525

625

750

700

675

tC o

t— IC

I CO CD i—l

H H H ^

S £ 3 3 5 3 8

Ö tu 00 03 H 03 W 00 Ol 03 Ol O

Ulis 8888888

tG O Ol Ol Ox 00 , W O O h

lllll 1131I11

2600    | 260 315    395 | 470 525 655    105    126    163    204    236

Im großen Durchschnitt .

Anlieferung und Frachten.

Bei hohem Wasser ladet ein großer Elbkahn 60—70, ein gewöhnlicher 40—50 und ein Oderkahn 50—60 cbm Werksteine.

Bei niedrigem Wasser dagegen der erste nur 50—60, der zweite 30—40 und der dritte 15—20 cbm.

Die Kosten der Anlieferung richten sich zu Lande natürlich sehr nach der Form und Größe der Steine, je nachdem Taue, Ketten, Hebezeug usw. erforderlich sind, und je nachdem die Werkstücke von zerbrechlicher Form oder schon bearbeitet sind, also je mehr sie Vorsicht erfordern.

Für eine Fuhre auf ungepflasterten Wegen kann man 0,30—0,50 cbm Werksteine rechnen, auf gepflasterten Wegen 0,75—1,0 cbm, je nachdem der Stein ein dichter oder weicher, also ein schwerer oder leichter ist.

15,00—20,00 JA. für das Kubikmeter 20,00—25,00 „

25,00—35,00 „    „

35,00—40,00 „    „

AIs Eisenbahnfrachtkosten kann man im Durchschnitt frei Bahnhof Berlin rechnen: von der Sächsischen Schweiz . . .

aus Schlesien..........

vom Main...........

vom Rhein...........

Näheres siehe unter „Frachten".

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

a)    Herstellung aller nötigen Versatzpläne, Pausen, Schablonen, Einzel- und Werkzeichnungen, soweit diese von der Bauverwaltung nicht geliefert werden;

b)    An- und Abfahren, Aufstellen und Wiederbeseitigen, Vor- und Unterhalten, Bewachung und Aufbewahrung der Fuhr- und Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Arbeitsmaschinen, Hebezeuge, Flaschenzüge, Winden mit Bremsvorrichtung, Taue, Kloben, Klauen, Wolfseisen, Scheren, Brechstangen, Hebel, Keile, Schienen, Bohlen, Balken, Bretter, Walzen, Schmieröl, Strohsahrschlitten, Gleise, Schiebe-

bühnen, Rüstungen, Steifen usw., wenn nicht Unternehmer der Maurerarbeiten das Versetzen der Werkstücke und diese Nebenleistungen vertraglich übernommen oder seine Rüstungen auch anderen Handwerkern zur Mitbenutzung ohne Entschädigung zu überlassen hat. Ist dies der Fall, so hat sich der Unternehmer der Steinmetzarbeiten von der Stärke, Tragfähigkeit, Versteifung und Verstrebung derselben zu überzeugen und etwaige Bedenken unverzüglich bei der Bauverwaltung geltend zu machen, widrigenfalls er für den dadurch entstehenden Schaden verantwortlich gemacht wird;

c)    sorgfältige und sachgemäße Verladung und Verpackung, Anfuhr, Abladen, Lagerung und Aufbewahrung der Werkstücke an den von der Bauverwaltung anzugebenden Stellen einschl. Stellung der Arbeitskräfte (jedes angelieferte Stück muß mit einer den Versatzplänen entsprechenden unverlöschbaren Bezeichnung versehen und mit dieser in das gleichzeitig einzureichende Übergabe-verzeichnis eingetragen sein; aus diesen Verzeichnissen müssen Länge, Breite, Höhe und Rauminhalt jedes einzelnen Werksteins ersichtlich sein);

d)    Herstellung sämtlicher Löcher, Falze, Anschläge, Nuten, Ausklinkungen u. dgl., welche zum Befördern, Befestigen, Verankern, Verklammern, Verdübeln der Werkstücke nötig sind;

e)    Hilfeleistung beim Befördern der Werkstücke von den Lagerplätzen bis zur Verwendungsstelle und beim Versetzen, und zwar in der Weise, daß auf je zwei Maurergesellen und drei Arbeiter je ein Steinmetzgeselle kommt.

Den vom Unternehmer zu stellenden Steinmetzen liegt die Überwachung, Hilfeleistung und Verantwortlichkeit bei sämtlichen Beförderungs-, Versetzungs-, Schutz-, Reinigungs- und Nacharbeiten ob. Hierbei haben sie diese Vorschriften nicht nur selbst zu beachten, sondern auch die Mannschaften des Unternehmers der Maurerarbeiten dazu anzuhalten. Die Steinmetzen sollen besonders darauf sehen, daß die Werksteine ihrem Stoff und ihrer Bearbeitung entsprechend • sorgfältig behandelt werden.

f)    Lieferung der zum Versetzen oder Befestigen erforderlichen Dübel, Anker, klammern, Bleiplatten und Bleiplättchen (sofern solche nicht von dem Unternehmer der Maurerarbeiten zu liefern sind); Liefern und Vergießen von Blei bei Dübeln, Ankern, Klammern usw.; Vorhalten der dazu erforderlichen Brennstoffe, Geräte und Werkzeuge;

g)    alle Nacharbeiten, das nachträgliche Versetzen von Werkstücken einzelner Bauteile, Eingänge, Maßwerke, Gesims- und Sockelteile, Bekrönungen u. dgl., sowie Teile der inneren Architektur;

h)    nachträgliche Herstellung besonders verzierter Teile nach dem Versetzen;

i)    Beförderung der von der Bauverwaltung gelieferten Modelle von den Lagerplätzen bis zur Stelle des Gebrauches;

k)    Schutz der Werkstücke vor Beschädigung und Beschmutzung, ihre Reinigung nach dem Putzen und Fugen des Baues (soweit nicht Unternehmer der Maurerarbeiten dazu vertraglich verpflichtet ist);

l)    Beseitigung aller durch Steinmetzarbeiten beim Bau verursachten Beschmutzungen und Schuttablagerungen;

in) alle übrigen in den nachstehenden Bedingungen genannten, im Verdingungs-anschlage aber nicht besonders erwähnten Leistungen.

Beschaffenheit der Baustoffe.

Die zu den Arbeiten zu verwendenden Gesteine müssen aus einem anerkannt guten Bruche stammen, von dichtem Gefüge, gleichmäßig in Zusammensetzung, Farbe und Korn, sehr fest, nicht wassergierig, gesund und durchaus färb- und wetterbeständig sein, sowie das aufgenommene Wasser in kürzester Frist wieder abgeben, sie dürfen keine Risse, Sprünge, Spalten, Brüche, Löcher, Klüfte, Nester oder Tongallen, Kohleneinsprengungen oder Eisennieren, faule Schichtungen, Blätterungen, Sandlöcher, schieferige Absonderungen oder dergleichen enthalten.

Zeigt sich nach dem Versetzen oder Austrocknen der Steine, daß gekittete bzw. geflickte Werkstücke geliefert sind, so hat der Unternehmer die betreffenden Steine auf seine Kosten herauszunehmen und sofort durch neue, vorschriftsmäßige zu ersetzen. Bezeichnet dies die Bauverwaltung als nicht mehr angängig, so werden die betreffenden Stücke nicht bezahlt. Gesimse sollen meist aus Stücken von mindestens 0,75 m Länge, Sohlbänke und ähnliche Teile, sofern nichts anderes vorgeschrieben, aus einem Stücke bestehen. Alle Steine müssen in der vorgeschriebenen Einbindetiese und durchaus vollkantig angeliefert werden. Ausnahmsweise dürfen Steine mit fehlenden Kanten der nicht sichtbar bleibenden Flächen versetzt werden, wenn der fehlende Teil sich auf nicht mehr als ein Zehntel der betreffenden Kante ausdehnt.

Bei untermauerten Stufen und Schwellen darf an den nicht bearbeiteten Teilen die Vollflächigkeit bis auf ein Drittel herab beschränkt werden. Die eingemauerten Teile der freitragenden und die Auflager der unterstützten Stufen müssen durchaus vollflächig und vollkantig sein.

Dübel, Klammern, Anker u. dgl. sind in der Regel aus gut verzinktem, sehnigem Schmiedeeisen herzustellen; nur in besonderen Fällen, z. B. bei Maßwerken, freien Endigungen, sowie bei kleinen Querschnitten sind Bronzedübel anzuwenden. Zum Vergießen von Dübeln, Klammern und Ankern ist nur Blei zu verwenden. Bleiplättchen zum Versetzen müssen mindestens eine Größe von 4:4cm und bei doppelter Lage eine Stärke von 5—6 mm haben.

Bearbeitung.

Die Bearbeitung der Werkstücke ist in der im Verdingungsanschlage angegebenen Art und Weise auf Grund der Proben, Werkzeichnungen und besonderen Angaben des Bauleitenden nach den besten Regeln auszuführen. Auch hat der Unternehmer von häufig wiederkehrenden Stücken auf Verlangen unentgeltlich Probestücke anzufertigen und, wenn erforderlich, abzuändern.

Bei der Bearbeitung der Werkstücke ist zu berücksichtigen, daß die Stücke nach dem Versetzen ihr natürliches Lager haben. Sogenannte Blender dürfen nicht versetzt oder eingebaut werden. Sämtliche Werkstücke müssen genau scharfkantig, flucht- und winkelrecht bearbeitet, die Fugenflächen glatt gespitzt und vollflächig sein, ebene Flächen dürfen nicht windschief sein. Die Lager und Stoßfugen sollen gleichmäßig stark sein, und zwar bei feinkörnigem Sandstein usw. nicht über 3 mm, bei Muschelkalkstein, Granit oder anderen grobkörnigen Steinen nicht über 4 mm; hierbei müssen die Stoßfugen bis auf eine Tiefe von 5 cm gleichmäßig eng schließen und sich von da ab auf 1 cm erweitern, um ein gutes, volles Ausgießen oder Auswerfen mit Mörtel zu ermöglichen.

Die Bearbeitung auf der Baustelle ist irrt allgemeinen nicht gestattet, doch ist die Bauleitung befugt, einzelne Stücke oder Teile von Werkstücken ohne besondere Vergütung auf der Baustelle selbst herstellen oder nacharbeiten zu lassen. Reichere, nach Modell

herzustellende Werkstücke mit Bildhauerarbeit und solche, die während der Bauausführung nach dem Ermessen der Bauverwaltung in erhöhtem Matze Beschädigungen ausgesetzt sind, sind in Bossenform zu versetzen und erst nach Fertigstellung des Rohbaues an den Fassaden selbst von der Rüstung aus zu bearbeiten.

Versetzen und Vermauern.

Beim Heranschaffen, Aufwinden und Versetzen sind die Ecken und Kanten der Werksteine durch Bretter und Unterlagen von Strohbauschen gegen Beschädigungen zu schützen. Vor dem Vermauern hat der Maurer die mit der Hintermauerung in Berührung kommenden Teile der Steine mit Goudron zu streichen. Beim Vermauern ist streng darauf zu sehen, datz die Hintermauerung bis gegen die Hinterflächen der Werksteine vorgestreckt und mit diesen durch eine Mörtelfuge gut verbunden ist. Hohlräume müssen gehörig ausgezwickt und nicht mit Mörtel allein zugeschlämmt sein. Das Ver-gietzen der Fugen findet in der Weise statt, datz sie an der Vorderfläche mit Lehm vorgestrichen werden, welcher beim Verfugen später sorgfältig zu entfernen und abzuwaschen ist. Zum Verfugen und Vergietzen darf niemals Zementmörtel, sondern nur Kalkmörtel, hydraulischer Kalk oder Romanzement verwendet werden. Die Unterfutterung der Werkstücke geschieht in der Regel mittels Bleiplättchen. Die Benutzung von Holzkeilen, Schiefer- und Pappstücken ist untersagt. Die Verankerung, Verklammerung und Verdübelung usw. hat nach den Angaben der Bauverwaltung zu erfolgen.

Die Reinigung der Flächen erfolgt durch Abwaschen und Abscheuern mit Strohbesen und reinem Wasser im Anschlutz an die Putz- und Fugarbeiten; Salzsäure darf nicht verwendet werden. Besondere Sorgfalt ist auf die Beseitigung des Lehmverstrichs der Fugen zu verwenden; das Abkratzen der Ansichtsflächen der Werksteine ist zu vermeiden ; etwaige kleine Mängel sind durch Nacharbeiten und Nachschleifen usw. zu beseitigen.

Berechnung.

Bei Berechnung der Werksteine nach Metern werden die Abmessungen nach der grötzten bearbeiteten Ausladung unter Berücksichtigung aller Vorsprünge, Verkröpfungen und Rundungen festgestellt. Bei Berechnung der einzelnen Stücke nach Quadratmetern wird das umschriebene kleinste Rechteck ohne Abzug für Schmiegen, Bögen oder Öffnungen zugrunde gelegt. Bei Berechnung zusammenhängender Flächen wird die Gesamtfläche eingestellt unter Abzug der Tür- und Fensteröffnungen, sowie aller bereits sonst in Rechnung gestellten Werkstücke, wie Faschen, Sockel, Gesimse, Verdachungen und dergleichen.

Die Berechnung nach Kubikmetern erfolgt nach dem Inhalt des kleinsten umschriebenen Parallelepipeds, innerhalb dessen das Werkstück ausgetragen werden kann. Bei Berechnung nach Fläche werden Fugen nicht in Abzug gebracht, bei Berechnung nach Längen werden Stotzfugen ebenfalls nicht abgezogen. Einbände von Stufen und Podesten werden mitbezahlt. Eine Verringerung der Einbandtiefen wird nach dem Verhältnisse der Verdingungseinheitspreise stets in Abzug gebracht, eine Vergrötzerung derselben aber nur dann in gleicher Weise vergütet, wenn sie auf Anordnung der Bauleitung erfolgt ist.

Tagelohnsätze. Preise der Werkzeuge.

In Berlin hat der Verband der Steinmetzgeschäfte für 1909 folgende Preise für die Tagelohnstunde einschl. Meistergeld festgesetzt:

1 Steinmetzpolier oder Versetzer......

1 Steinmetz in Granit, Kalkstein oder Marmor 1 Steinmetz in Sandstein oder Tuffstein . . .

CO

1,50 JfL 1,35 „ 1,25

1 Marmorschleifer 1 Arbeiter . . .

1,10 JL

1 Lehrling.................

Im übrigen vgl. Titel Ha, Maurerarbeiten.

1 Setzeisen........

1 Schlag- und Spitzeisen. .

1 Zweispitz, verstählt,

1 Stockhammer, verstählt,

1 Fäustel, verstählt,

1 Krönei von Gußstahl,

1 Fächer, verstählt,

1 Steinmeißel, verstählt,

1 desgl. von Eußstahl,

1 Bossierhammer, verstählt,

1 Steinbeil aus Puddelstahl,

1 Ruckeisen, kantig,

1 Steinwolf für 1250 kg Tragkraft „ 2500 „

7500 „

0,70 „ 0,60 „

2.50    JL 0,60 „ 2,25 „ 3,40 „ 2,85 „ 6,00 „ 1,80 „ 1,35 „

1.50    „ 2,20 „ 0,90 „ 8,00 „

20,00 „ 30,00 „ 45,00 „

1 Kniehebelsteinzange: für 3000 kg Tragkraft, 15—100 cm Fassungsweite 110,00 „

250,00 „ 35,00 „ 55,00 „ 150,00—200,00 „ 30,00— 32,00 „

1 „ 1,30 „

1 „ 0,80 „

2,0 „ 2,0 „ 4,0 „ 2,0 „

1,0 „

1,0 „

2,0 „ 0,7 „ 10,0 „

„ 7500 „

1 Flaschenzug mit 12 m Kette, für 3 m Hubhöhe: bei 1000 kg Tragkraft

„ 2000 „

85—150 „

1 einfache Bauwinde mit Vorgelege für Handbetrieb.....

Blei in Mulden von ungefähr 56—75 kg kostet für 100 kg . . . Man rechnet zu einem Steinloch:

für eine Eisenstange von 2,5 cm Durchmesser.......

4 0

tt    tt    tt    tt    tt    tt    .......

0,5—1,0 kg Blei

1,0—1,5 „    „

„    „ Steinklammer.............

„ 1 qm Fuge bei Schlußsteinen u. a......

Vgl. auch die näheren Angaben über Blei bei Titel VII.

Verbundene Holzrüstungen zum Versetzen von Werksteinen s. unter Titel V, Zimmerarbeiten. Eiserne Kranmaste zum Versetzen Dort $86^11156^¹ für 1 qm 5^01)6^10(1)6    2,50—3,00 JL

0,75    „    „

2,0-2,5 „    „

Preise der Werksteine im Bruch.

Die Kosten des unbearbeiteten Werksteins irrt Bruch setzen sich zusammen aus: dem Bruchzins, etwa 3,00—5,00 JL,

den Kosten für das Brechen, etwa 10,00—60,00 JL, je nach der Härte des Steins, „    „    „ Unterhaltung der Werkzeuge, etwa 1,50—6,00 JL, desgl.,

dem Unternehmergewinn (etwa 10 v. H.).

Wenn irgend möglich, geschieht aber auch die Bearbeitung der Werksteine im Bruche selbst, wodurch bedeutend an Kosten gespart wird, da der Stein in feuchtem Zustande sich leichter bearbeiten läßt, die Arbeitslöhne meist niedriger sind als an der Verwendungsstelle, auch die Beförderungskosten sich wegen der geringeren Massen ermäßigen. Für ganz ferne Gliederungen und beste Arbeit ist ein Bearbeiten auf der Baustelle vorzuziehen.

¹ Voh & Wolter, Berlin N, Koloniestr. 76. (Näheres über „Eiserne Kräne z. Versetzen der Werksteine" siehe Seite 841.)

Hauptsächlich nach den Angaben in Jdlers Deutschem Steinbuch (Berlin 1904) kann man für die einzelnen Gesteinsarten folgende Durchschnittspreise auf 1 cbm Werkstein annehmen. Der Bearbeitungspreis gilt nur für eine einfache architektonische Bearbeitung ohne Bildhauerarbeiten.

Preis für 1 cbm

Gesteinsarten

unbearbeiteten Werkstein . zwischen i. D.

bearbeiteten Werkstein zwischen i. D.

JL

JL

JL

a) Harte Werksteine.

Granit und Porphyr.........

Syenit...............

Diorit oder Grünstein und Diabas . . .

Trachyt...............

Basalt...............

30— 80 125—250 80—120 50— 70 45— 65

60

150

100

60

55

70—150

100—200

160—240

100—140

90—130

120

150

200

120

110

b) Mittelharte und weiche Werksteine.

Tonschiefer.............

Kristallinischer Kalkstein........

Zechstein..............

Muschelkalk.............

Oolith: bei Metz...........

Jurakalk und Kreidekalk........

Kalktuff...............

Dolomit...............

Grauwacke..............

Kohlensandstein . . Buntsandstein: Main

Keupersandstein .... Wäldersandstein .... Quadersandstein: Schlesien

Pfalz und Vogesen . . . Schwarzwald und Neckar Fulda und Weser. . . .

Schlesien.......

Thüringen.......

Kylltaler .......

Hilssandstein.....

' Chiroteriumsandstein . Lias- und Dyassandstein Stubensandstein . . .

Königr. Sachsen . . .

40— 60 70—250 30— 40 30— 50 18— 35 45— 60 40— 50 30— 40 30— 50 35— 55 30— 50 25— 35 30— 50 30— .45 40— 60 30— 40 30— 40 25— 50 45— 50 40— 60 22— 40 30— 65 25— 35 30— 50 30— 40

50

150

36

45

25

55

45

36

40

50

40

30

40

40

50

35

35

32

50

50

30

50

30

40

36

70—110 160—400 70— 90 75—200 50— 90 90—120 100—150 80—120 70—100 65—120 80—115 70— 90 90—110 85—135 120—180 85—110 80—110 70—100 130—140 120—180 60—150 80—150 90—100 80—150 80— 90

90

250

80

120

70

110

125

100

85

85

100

80

100

110

160

100

95

85

135

160

100

120

95

120

85

c) Konglomerate, Breccien, Tuffe.

Nagelfluh..............

Porphyrtuff.............

Leuzittuff..............

40-

50-

30-

O O IO IO t- CO

OO Oi bo o Ol

60— 70 100—120 60— 90

65

110

75

Die Preise für Platten sind durchschnittlich höher als für Quader, und höher für dünne Platten als für dicke, da erstere ein öfteres Schroten (Trennen) und wegen des Stehenlassens der bei der Reinarbeit wegzuschlagenden Massen (des Arbeitsmaßes) mehr Massen erfordern. Es betragen die Kosten etwa: für das Quadratmeter der unbearbeiteten Platten:

Dicke der Platten in Zentimetetern

10

12

15

18

20

25

statt 1,00 M.

Es werden außer den Quadern, welche nach Kubikmetern, und den Platten, welche nach Quadratmetern bezahlt werden, noch kleine Werkstücke in den Brüchen angefertigt, welche je nach der Gegend, in welcher sie vorkommen, — in Sachsen: Grundstücke, in Böhmen: H a ck e l st e i n e oder Schock st eine — genannt und gewöhnlich nach dem Meter der Länge verkauft werden. Sie kosten in der Regel etwa 10 v. H. weniger als Quader:

1.    Weicher Stein.....

2.    Mittelharter Stein . . .

3.    Harter Stein.....

JL:

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,20

Preis

für b. Kubikmeter der unbearbeiteten Schocksteine in JL

Stärke und Breite der Schocksteine in Zentimetern

20/20

22/22

25/25 -

28/28

30/30

Preis für das Meter der unbearbeiteten Schocksteine in JL

Ol fcO J—‘

^ oo oo

o o "o o o o

IO IO r—I 00 CO to

cT i—T csf

io io oo

rH    CO

r—T i—T CO

O O <70 I—l    xjH

^ JO J-i

oo "at "et et o o

In Berlin gelten folgende Preise:

1.    Granit (schlesischer, bayerischer und schwedischer):

Rohe Quadern in den gebräuchlichen Größen für 1 cbm . . Rohe Quadern in außergewöhnlichen Größen für 1 cbm . .

Sächsischer Granit ist rd. 6 v. H. billiger, dagegen ist Fichtel-gebirgs-, Bayerischer-Wald-, Odenwald- und Schwarzwald-granit 10 v. H. teurer. Basaltlava ist ungefähr 15 v. H. billiger als schlesischer Granit.

2.    Kalkstein:

Thüringer Muschelkalk .................

Fränkischer und badischer Muschelkalk...........

3.    Sandstein:

Mainsandstein.....................

Hessischer, hannöverscher und Wesersandstein........

Sächsischer Elbsandstein.................

Schlesischer Sandstein..................

4.    Kalktuff:

Deutscher Travertin ..................

Weiberner Tuffstein...................

120,00—145,00 M. 150,00—180,00 „

180,00—260,00 „ 190,00—270,00 „

150,00—220,00 „ 130,00—220,00 „ 130,00—200,00 „ 160,00—260,00 „

220,00—320,00 „ 120,00—170,00 „

Einzelpreise.

a) Arbeiten in Granit, Porphyr, Basalt u. bergt.

Die Güte des Gesteins nimmt mit der Tiefe des Bruches zu, wodurch auch die Unterschiede in den Preisforderungen Erklärung finden. Man unterscheidet grobgestockte,

Schwatlo XVI.

18

d. h. mehr oder minder fein mit dem Stockhammer bearbeitete und geschliffene und polierte Arbeit. Letztere wird für Sockeh Säulen u. dgl. angewendet und läßt die Zeichnung des Steins sehr schön hervortreten. Im übrigen wird er zu Gegenständen, welche starker Abnutzung unterliegen, verwendet, wie zu Gebäudesockeln, Treppenstufen, Podesten, Schwellen, Quadern, Säulen, Platten, Strahenbordschwellen und Pflastersteinen.

1. Reiner Arbeitslohn.

6,00 JL 9,00 „

1 qm sächsischen, bayerischen oder schlesischen Granit zu spitzen .

1 „ desgl. gewöhnlich zu stocken..............

„ mittelgut desgl.................

„ fein desgl...................

„ grob zu schleifen................

„ fein zu schleifen................

„ zu polieren..................

5,00—

¹

   Carl Poetsch, Minden i. W.

²

   Allgemeines Ausführungsrecht in Deutschland, Waytz & Freytag A.-G.

³

M. Czarnikow & Co., Berlin W 56, Werderscher Markt 9. — Gebr. Friesecke, Berlin S, Planufer 94. — B. Liebold & Co., A.-G., Holzminden. — Steinfabrik Ulm, A.-G., Ulm.

⁴

   Leipziger Zementindustrie, Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig.

⁵

   Emil Ahrens, Maschinenfabrik, Halle a. S.

8,00—

10,00— 11,00 „ 12,00— 18,00 „ 25,00— 30,00 „ 40,00— 50,00 „ 80,00—100,00 „

Für Bearbeitung von schwedischem Granit sind 25 v. H. Zuschlag zu rechnen.

2, Granit-Arbeiten ausschliehlich Lieferung des Steins.

130,00—270,00 JL 140,00—300,00 „ 160,00—340,00 „ 200,00—400,00 „

1 cbm sächsischer Granit, bearbeitet, kostet..........

1    „    schlesischer desgl...................

1 „    bayrischer desgl...................

1    „ schwedischer desgl..................

a) Gebäudeecken, Gesimse, Pfeilersockel und Unterlagsquader.

130,00—170,00 JL 145,00—195,00 „ 160,00—220,00 „

120,00—130,00 „

7,50— 9,50 JL 10,00—11,00 „ 11,50—12,50 „ 13,00—30,00 „ 30,00—42,00 „

35,00—55,00 „

8,50— 9,50 „

1 cbm Granitwerkstücke von tieferen Abmessungen, gestockt bearbeitet, mit 2 Ansichtsflächen...............

1 cbm desgl. mit 3 Ansichtsflächen....... ......

1    „ Unterlagsquader, gespitzt bearbeitet, 0,50—1,50 m im Quadrat groß, 0,30—1,00 m hoch...............

b) Sockelplinten.

1 m Sockelplinte, gestockt bearbeitet, 0,15—0,20 m tief, 0,25 m hoch

1 „ desgl., 0,15—0,20 m tief, 0,30 m hoch ..........

„    0,15-0,20    „    „    0,35 „    „    ..........

„    0,15—0,20    „    „    0,36—0,75 m    hoch........

1 ..

„    0,15-0,20    „    „    0,76-1,10 „    „........

Bogenplinten 25—40 v. H. Zulage.

1 qm Sockelverblendung aus 20—30 cm starken Platten, fein gestockt, die Fensterumrahmungen und Anschlutzschicht zu fasen, ohne Abzug

der Fenster- und Türlichtseiten...............

,    1 qm Schichtsteine aus blauem Zafelbafalt¹ mit ebenen Naturlager

flächen und blauen Ansichtsflächen für Haussockel 20—30 cm einbindend ab Werk Wächtersbach...............

c) Türgewände.

8,00—10,00 Ji 10,20—11,00 „ 10,00—12,00 „ 12,50—13,50 „ 8,50—10,00 „ 10,20—11,00 „ 10,00—10,50 „

„    0,35—0,80 m breit, ohne Falz . .    25,00—35,00 „

1 m Türgewände, gestockt bearbeitet, 0,15—0,20 m stark, ohne Falz 1 „ desgl., mit Falz....................

0,25 m im Quadrat stark, ohne Falz........

mit Falz....................

1 „ Türschwelle, 0,15—0,20 m stark, 0,20—0,25 m breit, ohne Falz 1 „ desgl., mit Falz....................

1 qm „

0,15—0,20 m stark, 0,30 m breit, ohne Falz 0,15—0,20 „

d) Treppen.

1 m Stufe ohne Gliederung, 1,0—3,0 m lang, 28—33 cm breit, 15—18 cm stark, Auftritt und Steigung gestockt, sonst roh, einschl. Lieferung und Versetzen, ausschl. Hilfeleistung des Maurers. .

9,00—12,00 M.

1 m desgl., mit Platte und Kehle an der Vorderseite, sonst wie vor 11,50—13,50 „

1 m desgl., in obigen Abmessungen, auf allen 4 Seiten gestockt, ohne Platte, sonst wie vor

12,00—16,00 „ 0,60— 1,00 „

1 m desgl., mit 2—4 cm großem Falz, als Zulage.......

1 m desgl., mit Falz und schräger, gestockter Unterseite, auf Eisenträgern lagernd oder freitragend..............

1 m desgl., mit Platte und Kehle an der Vorderansicht..... 17,00—19,00 „

Für Wendelstufen 20—25 v. H. Zuschlag.

1 Stück sichtbaren Kopf zu bearbeiten, mit Profil und Platte . .

1 Stück desgl., ohne Profil und Platte, glatt .........

1 qm Podestplatte, 0,15—0,20 m stark, mit und ohne Uberfalzung,

Oberseite und Steigung gestockt, Unterseite gespitzt, in Plattenbreite

von 0,40—0,60 m.....................

1 qm desgl., in Plattenbreite von 0,60—1,00 m........

1 qm desgl., in Plattenbreite von 1,00—1,50 m........

1 qm desgl. wie vor, jedoch 0,20—0,22 m stark, in Breiten von

0,40—0,60 m.......................

1 qm desgl., in Breiten von 0,60—1,00 m...........

1 qm desgl., in Breiten von 1,00—1,50 m...........

Wenn auch die Unterseite sauber gestockt werden soll, erfolgt für das Quadratmeter ein Zuschlag von 6,00 M.

1 Loch in Granitstufen, Podeste oder Abdeckplatten zur Aufstellung der

Geländer zu schlagen, je nach Größe und Tiefe........

1 Lichtschlitz in Granitstufen einzuarbeiten, 0,60—1,00 m lang . . .

14,50—16,50 „

0,90— 1,50 „ 0,40— 0,90 „

30,00—45,00 „ 35,00—50,00 „ 40,00—55,00 „

40,00—55,00 „ 45,00—60,00 „ 50,00—65,00 „

0,90— 1,50 „ 5,00— 8,00 „

e) Glatte Pfeiler- und Säulenschäfte.

1 cbm Pfeilerschaft, 2,00—5,00 m hoch, 0,30—0,80 m im Quadrat stark, alle 4 Seiten zum Verputzen oder Verkleiden gespitzt bearbeitet 150,00—170,00 JL 1 cbm desgl. wie vor, alle 4 Seiten gestockt bearbeitet ....    200,00—240,00 „

1 cbm Säulenschaft, rund, von 0,30—0,80 m Durchmesser, gespitzt

bearbeitet........

1 cbm desgl., gestockt bearbeitet

170,00—210,00 „ 230,00—330,00 „

Zweiter Teil: Einzelpreise. IV. Steinmetzarbeiten, f) Verschiedenes.

1 Stück Pfannen- oder Riegelstein, 0,20—0,30 in groß, 0,40—0,50 in

276

hoch

1 Stück Radabweiser, 0,30 m breit, 0,60 m stark........

1 Kettelstein, bis 1,10 m lang, 15/18 cm stark, bearbeitet zu liefern, die Löcher für die Haken einzuarbeiten...........

4,00— 6,00 M. 9,00—14,00 „

8,00— 9,00 „

b) Arbeiten in Sandstein, Kalkstein u. bergt.

1. Bearbeitung des Sandsteins ansschl. Lieferung.

a) Wand- und Fugenflächen.

Man unterscheidet bei der Bearbeitung von Sandsteinflächen: das Flächen oder Spitzen, das Kröneln, das Scharrieren oder das Reinbearbeiten und endlich das Schleifen, wonach die Preise verschieden berechnet werden müssen.

Bei Angabe der Preise ist Sandstein mittlerer Festigkeit angenommen und sind bei der Veranschlagung des weichen 10—15 v. H. weniger und des festen 25—50 v. H. mehr zu rechnen.

1,25—2,80 M. 1,80—3,20 „

Die erste Zurichtung des Sandsteins, das Spitzen, kostet für das Quadratmeter

Das Kröneln einschl. Spitzens für das Quadratmeter kostet Schräg scharrierte Stotz- und Lagerfugen für das Quadratmeter . . .    2,50—4,20 „

3,20—5,50 „

Gerade scharrierte Flächen, wie dieselben bei Abwässerungen von Gesimsen, bei Stufen, Podesten u. dgl. m. vorkommen, kosten für das Quadratmeter

Fein scharrierte (aufgeschlagene) und fein getrottelte Flächen für das Quadratmeter.......................

Geschliffene Flächen für das Quadratmeter

4,20—6,25 „ 4,00—6,50 „

Diese Preise gelten nur, wenn das zu bearbeitende Werkstück genau den vorgeschriebenen Matzen entspricht; ist dasselbe so grotz, datz es erst getrennt werden mutz (Schroten genannt), so kostet das Meter Schroten noch 0,20—1,00 Jii.

Hat das Stück autzerdem mehr als 3 cm Bossen (starke Erhebungen, Unebenheiten), so erhält der Arbeiter eine Bossenzulage von 0,60—0,75 M. für das Quadratmeter.

Die hier angeführten Preise gelten nur für ebene Flächen; bei Widerlagern, Bogensteinen, Abwässerungen und gebrochenen Flächen werden dieselben l^tach, bei Verkröpfungen und Flächen, welche nach allen Seiten gekrümmt sind, doppelt berechnet.

b) Gesimse und Fenstersohlbänke.

Sockelgesimse von Sandstein in glatten Gliederungen zu bearbeiten kosten:

13    cm breit und 20 cm hoch für 1 m

14    „

16 „

17 „

21 „

Gurtgesimse zu bearbeiten kosten:

,, 26 „ 30 „ ,,    40    „

,,    50    „

3,00— 4,00 JL 4,00— 5,00 „ 5,50— 7,00 „ 8,00—10,00 „ 10,00—13,00 „

16 cm breit und 16 cm hoch für 1 m 18 „

,, 18 „

3.50—    4,50 „

4.50—    6,00 „

6,00— 8,00 Ji 8,00—10,00 „ 12,00—16,00 „

20 cm breit und 20 cm hoch für 1 m 24 „

37 „

Hauptgesiiuse zu bearbeiten tosten:

20 cm breit und 20 cm hoch für 1 m.........

für jedes Zentimeter mehr in der Ausladung bzw. Höhe.

it    24 „    „

ai

„    tJ± it    ii

6,00— 8,00 „

0,30— 0,50 „

Im allgemeinen kann man für das Meter Gesims und für das Zentimeter Höhe desselben zu bearbeiten 0,20—0,30 Ji. rechnen, woraus sich die entsprechenden Preise für Brüstungsgesimse, Sohlbänke ergeben. Dasselbe Verfahren wird bei glatten Hauptgesimsen ohne Konsole, Tragstein und Zahnschnitten Anwendung finden können. Für letztere Architekturstücke, falls dieselben ohne Blattschmuck sind, werden die Seiten- und Unterflächen gleichfalls in Berücksichtigung zu ziehen und je nach der Ausladung das Zweifache, Dreifache usw. der obigen Preise in Ansatz zu bringen sein.

c) Verzierte Gliederungen.

Dieselben bestehen hauptsächlich in Perlstäben, Eierstäben, Blattwellen, Rinn-leistenverzierungen. Auch hierbei kann dieselbe Art der Preisberechnung Platz greifen.

Auf 1 Meter sind für jedes Zentimeter Höhe des verzierten Eesimsteiles je nach der schwierigen Form und Bearbeitung in Ansatz zu bringen 1,00—2,00 JL

d) Säulen usw.

Säulenbasen berechnet man gewöhnlich nach Metern, im größten runden Gliede des Umfanges gemessen, und nach der Höhe der Basis. Je kleiner die letztere wird desto schwieriger wird die Bearbeitung und desto höher stellt sich verhältnismäßig der Preis.

Zur Bearbeitung der Säulenschäfte gehört: das scharfe Flächen aller wagerechten Lager, an den Enden sowohl als bei dem Stoß zweier Säulentrommeln aufeinander, das Rundbearbeiten der viereckigen Stücke und die Herstellung der Verjüngung und Schwellung, sowie das Einhauen der Löcher in den Ober- und Unterlagen der Trommel für den Dübel. Die Kannelierung wird am besten erst dann eingearbeitet, wenn die Säule versetzt und belastet ist. Schließlich erfolgt das Schleifen der Flächen und Kannelierungen.

Die Säulenkapitäle werden stückweise nach der Größe, dem Stil sowie endlich nach der feineren und geringeren Ausarbeitung bezahlt.

Die Kapitelle werden dem Bildhauer von dem Steinmetzen vorgearbeitet, und der Preis muß, wenn er sich nach dem allgemeinen Preisverzeichnis berechnen läßt, vor Beginn der Arbeiten vereinbart werden; durchschnittlich kann man folgende Preise für das Bearbeiten annehmen:

Dorische Kapitäle:

Bei einer Höhe von 15 cm und einem oberen Säulendurchmesser

von 30 cm, für 1 Stück................

Bei einer Höhe von 30 cm und einem oberen Säulendurchmesser

von 60 cm......................

Bei einer Höhe von 50 cm und einem oberen Säulendurchmesser von 1,0 m, für 1 Stück................

20,00— 30,00 Ji.

45,00— 60,00 „

70,00—100,00 „

Ionische Kapitale:

Bei einer Höhe von 20 cm und einem oberen Säulendurchmesser

von 30 cm vorzuarbeiten, für 1 Stück..........

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück...........

Bei einer Höhe von 40 cm und einem oberen Säulendurchmesser

von 60 cm vorzuarbeiten, für 1 Stück..........

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück...........

Bei einer Höhe von 60 cm und einem oberen Durchmesser von

1,0 in vorzuarbeiten, für 1 Stück............

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück........., .

Korinthische Kapitäle:

Bei einer Höhe von 35 cm und einem oberen Säulendurchmesser

von 30 cm vorzuarbeiten, für 1 Stück..........

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück...........

Bei einer Höhe von 70 cm und einem oberen Säulendurchmesser

von 60 cm vorzuarbeiten, für 1 Stück..........

Dasselbe zu verzieren, für 1 Stück...........

Bei einer Höhe von 1,0 m und einem oberen Säulendurchmesser

von 1,0 m vorzuarbeiten, für 1 Stück..........

Dasselbe zu verzieren, für !• Stück...........

Soll ein Unterbau oder Sockel aus einem Stück gefertigt werden, so ist der Sockel und das Kapitäl If^fach, der Schaft aber doppelt zu berechnen.

Sockel, die im Grundritz ein Drei-, Sechs-, Acht- oder ein anderes Vieleck bilden, werden im Sockel, Schaft und Kapitäl doppelt berechnet.

1 qm Säulenmantel ohne Kannelüren bis 0,30 m Durchmesser kostet

1 desgl. von 0,30—0,50 m Durchmesser kostet..........

An- und Ablaufsplatte sind hier nicht mit einbegriffen und werden nach der Gliederzahl bestimmt.

Säulen mit Kannelüren kosten für das Quadratmeter bis 0,3 m Durchmesser .........................

Desgl. von 0,3—0,5 m Durchmesser..............

Desgl. über 0,5 m Durchmesser................

An- und Ablaufsplatte werden ebenfalls nach der Gliederzahl berechnet.

25,00— 40,00 M. 30,00— 50,00 „

50,00— 80,00 „ 70,00—100,00 „

100,00—150,00 „ 150,00—220,00 „

20,00— 25,00 „

100,00—120,00 „

50,00— 60,00 „ 200,00—250,00 „

80,00—100,00 „ 300,00—400,00 „

10,00—15,00 JL

8,00—12,00 „

15,00—25,00 „ 13,00—18,00 „ 10,00—15,00 „

e) Das Gebälk.

Architrave, Hauptgesimse, Tür- und Fenstergewände usw. werden nach Gliedern berechnet.

Einfache Glieder, bei welchen man unmittelbar die Schablone anlegen kann, werden einfach, an Platten totlaufende und Bogengesimse l%fad), verkröpfte aber doppelt berechnet.

Flächen irrt Gesims bis zu 10 cm Breite werden als 1 Glied berechnet, ist die Fläche aber breiter, so wird dieselbe nach dem Quadratinhalt, aber Is^fach berechnet.

Die Glieder kosten für 1 m

0,35—0,40 M.

f) Pfeiler, Wandpfeiler.

Die Basen erfordern weniger Arbeit als Säulenbasen, da sie geradlinig sind und auch nicht die Grötze haben, indem Wandpfeiler meistens nur 10—40 cm hervortreten.

Glatte Pfeiler mit An- und Ablaufsplatte werden nach dem Flächeninhalt, aber If^fach berechnet, ohne die Platte aber nur einfach. Pfeiler mit Kannelüren kosten an Arbeitslohn für das Quadratmeter 8,00—10,00 Jfl., wobei die Abmessungen derselben gleichgültig sind. Der Preis für die Fugen ist jedoch hierbei nicht mit einbegriffen.

g) Gewände und Verdachungen.

Tür- und Fenstereinfassungen kosten an Arbeitslohn:

16 cm im Quadrate, für 1 m...........

18

20 „

25 „ breit, 25 cm hoch, für 1 m 30 „ „ 30 „ „ „ 1 „

,,    1 if

fi    1 ii

4,00— 4,50 Jfl. 5,20— 6,75 „

7,50—10,00 „

14.50— 16,25 „

18.50— 24,00 „

Bei Spitzverdachungen pflegt man die wagerechten Glieder und Köpfe einfach, dagegen die aufsteigenden Glieder If^fach zu berechnen.

Ist dagegen das aufsteigende Gesims kein gerades, sondern ein Bogengesims, so ist dasselbe doppelt in Anrechnung zu bringen.

Füllungen, wie dieselben bei Fensterbrüstungen vorkommen, mögen dieselben vertieft oder erhaben sein, werden If^fach berechnet.

h)    Treppen.

Sandsteintreppen werden meistens freitragend angenommen und müssen bei freitragender Länge der Stufen bis 1,25 m 12 cm weit, bis 2 m 18—25 cm weit sorgfältig in Zement eingemauert werden. Viereckige Stufen werden entweder mit schräger Schmiege oder mit einem Falz, am häufigsten jedoch glatt aufeinander mit 3—4 cm breiter Überdeckung verlegt. Stufen mit zusammenhängender schräger Unterfläche müssen einen Versatzfalz erhalten. Außerdem ist stets auf einen Falz für den Bohlenbelag zu rechnen, da Sandsteinstufen sich sehr schnell austreten. Die Stufen werden nach Metern, die Podeste, Wangen usw. nach Quadratmetern oder auch seltener nach Kubikmetern berechnet.

1,50 M. 0,60 „

Das Meter Blockstufe einschl. Verdickung, wobei Auftritt und Steigung in der Regel scharriert zu bearbeiten sind, kostet an Arbeitslohn Sollen die Köpfe glatt bearbeitet sein, so kostet das Stück noch außerdem Blockstufen, welche breiter als 0,31 m sind, werden nach dem Quadratinhalt berechnet.

Wendelstufen berechnet man nach dem mittleren Querschnitt und ermittelt danach den Quadratinhalt der zu bearbeitenden Flächen.

0,35—0,40 „

1 m Bohlenfalz einzuarbeiten .................

0,45—0,50 „

1 m Auflagerfalz, wie derselbe bei freitragenden Treppen häufig vorkommt, auszuarbeiten...................

i)    Gewölbe.

Die Berechnung von Sandsteingewölben geschieht am besten nach Kubikmetern der wirklich bearbeiteten und versetzten Steine.

2. Bearbeitung des Sandsteins einschl. Lieferung.

In den häufigsten Fällen werden die Steinmetzarbeiten einschl. Lieferung verdungen. Für diesen Fall sind mehrere Arten der Vergabe im Gebrauche.

1.    Die Lieferungen und Arbeiten werden nach der zu verblendenden Fassadenfläche berechnet;

2.    nach betn Rauminhalte der einzelnen Werkstücke in ihrer größten Abmessung nach der Bearbeitung und nach der Art der letzteren;

3.    sind die Steinmetzarbeiten nach der „Anweisung für die formelle Behandlung der Entwürfe zu fiskalischen Landbauten und deren Veranschlagung" wie folgt zu berechnen:

a)    die Quadern bzw. glatte Verblendung nach Quadratmetern ihrer Fläche unter Abzug aller Gesimse usw.;

b)    die durchlaufenden Gesimse, Gebälke u. dgl. nach ihrer in der größten Ausdehnung gemessenen Länge, und zwar mit Hinzurechnung der etwaigen Verkröpfungen;

c)    hingegen alle einzelnen Bauteile, wie Säulen, Pfeiler, Gewände, Verdachungen u. dgl. nach Stückzahl.

Sofern es aus besonderen Gründen erwünscht ist, soll gleichzeitig neben dieser Berechnung eine Ermittlung des Rauminhalts eintreten. Die so berechneten Körpermaße sind jedoch nicht als Vordersätze in die Kostenberechnung aufzunehmen, sondern sollen nur zur Erläuterung dienen und in Klammern hinter den Vordersätzen eingeschaltet werden, welche nach den Angaben unter a), b) und c) gefunden worden sind.

Die Ermittlung des Rauminhalts wird auch schon aus dem Grunde erforderlich sein, um dementsprechend die Preisforderung sachgemäß in Ansatz bringen zu können. Die Feststellung der letzteren nach dieser Berechnungsart erfordert aber große Mühe, namentlich bei reicher ausgebildeten Fassaden, wenngleich nicht verkannt werden kann, daß bei sorgfältiger Aufstellung Preisirrungen vermieden werden.

Bei nicht öffentlichen Bauten wird sich eine Berechnung bzw. Verdingung der Steinmetzarbeiten nach dem Rauminhalte der einzelnen Werkstücke empfehlen, mit der Maßgabe jedoch, daß Quaderverblendungen auch nach Quadratmetern der verblendeten Fläche, Gesimse nach ihrer Länge in Metern zur Berechnung kommen können. Die Lieferung wird dann in Gruppen, je nach der Bearbeitung, in glatter, gewöhnlich gegliederter oder reich gegliederter Ausführung zusammenzufassen sein und dementsprechend die Preisermittlung stattzufinden haben.

Alle Werkstücke, welche außer Wassernase bzw. Abfasung nur ebene bzw. Bogenleibungsflächen oder einfache Quaderbehandlung mit oder ohne Rustika zeigen, werden als glatte Arbeit anzusehen sein. Werkstücke, welche mit Stäben, Kehlen, architravierten Gliedern, Kannelierungen usw. versehen sind, gelten als gewöhnlich gegliederte Arbeit. Reich gegliedert sind solche Werkstücke, welche in der vorstehend bezeichneten Profilierung an mehr als zwei Seiten bearbeitet oder mit Voluten, Rosetten oder sonstigen nicht zu reichen Verzierungen versehen sind. Roch reicher ausgebildete Werkstücke, namentlich mit Figuren und solche, welche nach besonderen Modellen bearbeitet werden, gehören zu den Bildhauerarbeiten, und die Preise darüber werden meistens besonders vereinbart.

Es kosten einschl. des Heranschaffens und Versehens unter Hilfeleistung des Maurers, wobei auf 1 Steinmetzgesellen 1 Maurergeselle und 1 Arbeiter gerechnet wird, des Vorhaltens der Geräte, Werk- und Hebezeuge:

1 cbm gegliederte Arbeit in weichem Sandstein 1 „

ft

tt

ft

tt

tt

tt

„ mittelweichem Sandstein „ hartem Sandstein . . . „ franz. Kalkstein . . . .

.    120,00—200,00 JL

130,00—250,00 „ 150,00—300,00 „ 100,00—200,00 „

a) Quader.

1 qm Quader mit gekrönelter Ansichtsfläche und aufgeschlagenen Banden, durchschnittlich 15 cm stark...............

1 qm desgl. scharriert oder geschliffen.............

„ mit vortretendem getrottelten Spiegel, 20 cm stark .

scharrierten oder geschliffenen Spiegel 22,00—35,00 „

1,00— 4,00 „

1 „

1 „

1 m Profil an Quadern als Zulage je nach der Form

tt

tt

tt

12,00—20,00 JL 15,00—25,00 „ 20,00—30,00 „

b) Sockel- und Plinthen-Gesimse bis zu 1,5 m Länge in nachstehenden Gliederungen. 1 m Sockelgesims Nr. 1:    0,10    m    tief,    0,20    m hoch

tt

tt

tt

tt

3.

tt

tt

H.

3,00— 6,00 M. 4,00— 8,00 „ 5,00—10,00 „ 8,00—13,00 „ 12,00—20,00 „

' J.

1.

2.

0.-2

•v*

o,ti

c) Band- und Gurtgesimse bis zu 1,5 m Länge.

1 m Gurtgesims nach Gliederung Nr. 1: 0,10 m tief, 0,13 m hoch

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

3,00— 6,00 JL 4,50— 8,00 „ 6,00—13,00 „ 10,00—18,00 „ 14,00—22,00 „

5.

2.

H.

[5

1.0 -

o.W

d) Tür- und Fenstereinfassungen.

1 m nach Gliederung Nr. 1: 0,13 m breit 0,13 m tief

1    tt    tt

t    tt    ft

t    ft    tt

t    tt    tt

tt

tt

„    2: 0,15 „    „

3: 0,20 „    „

tt 4: 0,25 „ „ tt 0,30 „ „

O O Oi Oi

tt

tt

tt

tt

tt

3,00— 6,00 JL

4.50—    8,00 „

5.50— 12,00 „

8,00—20,00 „

15,00—27,00 „

1.

L.

.3.

o,d'

0.«0\

0,(9

o,u

5.

sj

e) Tür- und Fensterverdachungen.

1.    Einfacher Art:

1 m Sturz mit Untergliedern, 1,80 m lang, 0,15 m tief, 0,20 m hoch . . 1 m Verdachungen, 2,5 m lang, 0,30 m tief, 0,25 m hoch.......

2.    Reich ausgestattet:

1 m    Sturz, 1,9 m lang, 0,20 m tief,    0,25    m och...........

1 m    Fries mit Lorbeer, 1,9 m lang,    0,15    m

1 m Unterglieder, 1,9 m lang, 0,13 m tief, 0,15 m hoch.......

1 m    Kragstein, 0,15 m breit, 0,35 m    tief,    0,75 m    hoch

1 m    Hängeplatte und Sima, 2,5 m lang,    0,50 m    tief, 0,20 m hoch . .

Für Spitz- und Bogenverdachungen 50 v. H. Zulage.

6,00 M.

15,00 „

Ni

:, 0,13 m hoch . .

15,00 „ 30,00 „ 7,50 „ 60,00 „ 20,00 „

f) Tür- und Fenstereinfassungen nebst Verdachungen.

1 Stück glatte Pfeiler nebst Basis und Kapitell, im Schaft 0,28 m breit, 0,15 m tief, 2,5 m hoch:

ohne Verzierung......................

mit

1 Stück gegliedertes Gewände, 0,15 in breit, 0,15 m tief, 2,35 m hoch 1 Stück Architrav m. angearbeitetem Sturz, 2,0 m lg., 0,15 m tief, 0,28 m hoch:

ohne Verzierung...................

mit Rosettenverzierung ................

1 Stück gerade Verdachung, 2,55 m lang, 4,45 m tief, 0,30 m hoch: ohne Verzierung...................

32,00 M. 57,00 „ 30,00 „

30,00 „ .    54,00 „

mit

.    65,00 „

.    115,00 „

Spitz- oder Bodenverdachung, Zulage: ohne Verzierung......

mit

. 110,00 „

.    175,00 „

g) Hauptgesimse.

1 m Rinnleiste wie vor...........

1 m Hängeplatte desgl............

1 m Zahnschnitt mit Unterglied, 0,60 m tief,

0,25 m hoch........

1 m Rinnleiste wie vor ....

1 m Hängeplatte, 1 m lang, 2(

1 glattes Konsol, 0,25 m b it,

0,90 m lang, einfach gegliedert 1 Zwischenplatte, 0,50 m lang, 0,15 m tief, 0,20 m

10,00—14,00 „ 20,00—30,00 „

fco

. . 24,00—35,00 „ . . 10,00—14,00 „ . . 25,00—36,00 „

m hoch,

20,00—25,00 „

hoch

8,00—10,00 „

VA

1. Sockel:

h) Balustraden, Sockel und Deckgesimse.

1 m, 0,16 m breit, 0,16 m hoch 1 „ 0,18 „

1 „ 0,20 „

1 „ 0,22 „

1 „ 0,24 „

Mit zweiseitiger Bearbeitung 30 v. H. Zulage.

5,00 Jl 8,00 „ 10,00 „ 12,00 „ 14,00 „

2. Baluster:

1 Stück, 0,13 m im Quadrat stark, 0,40 m hoch

6,50 Jl 9,00 „ 13,00 „ 16,00 „ 20,00 „

3. Deckgesims:

1 m, 0,18 m breit, 0,12 m hoch

1 „ 0,20 „

1 „ 0,22 „

1 „    0,24    „

1 „ 0,26 „

Mit zweiseitiger Bearbeitung 30 v. H. Zulage.

0,14 „

9,00 Jl

12.50    „ 15,00 „

17.50    „ 23,00 „

i) Säulen.

1. Dorische Säulen:

1 Stück,    2,00    m    lang,    0,30    m    unterer    Durchmesser

2,75    „    „    0,40    „    „    „

0,50 „

4,25    „    „    0,60    „    „

3,50 „

75,00— 125,00 Jli. 140,00— 200,00 „ 250,00— 350,00 „ 450,00— 520,00 „

2.    Ionische Säulen:

1    Stück,    2,50    m    lang,    0,25    m    unterer    Durchmesser

k) Freistehende Pfeiler.

Diese sind etwa 10—15 v. H. billiger als die Säulen.

90,00— 150,00 Ji. 175,00— 260,00 „ 320,00— 370,00 „ 700,00— 750,00 „

70,00— 115,00 M. 160,00— 220,00 „ 275,00— 360,00 „ 550,00— 590,00 „

5,50 „

1) Vortretende Anten.

1. Dorische:

1 Stück, 2,00 m L, 0,30 m br., 0,13 m vortret., 0,20 m ttn Mauerwerk 2,75

tt tt

3,50

tt tt

50,00— 90,00 Ji 85,00—120,00 „ 135,00—180,00 „ 180,00—210,00 „

0,40 „ „ 0,13 „ 0,50 „ „ 0,13 „ 0,60 „ „ 0,13 „

4,25

2. Ionische:

1 Stück, 2,25 m L, 0,25    m    br., 0,13    m vortret., 0,20 m im Mauerwerk

3,00

tt tt

tt tt

60,00— 95,00 JL 90,00—115,00 „ 155,00—240,00 „ 290,00—310,00 „

0,20 „ „ 0,20    „    „

0,20    „    „

4,00 5,00

3. Korinthische:

1 Stück, 2,50 m I., 0,25 m br., 0,13 m vortret., 0,20 m im Mauerwerk 0,35 „ „ 0,13 „

4,50 „ „ 0,45 „ „ 0,13 „

0,55 „ „ 0,13 „

3,50

tt tt

tt tt

95,00—145,00 Ji. 165,00—215,00 „ 300,00—370,00 „ 390,00—525,00 „

0,20 „ „ 0,20    „    „

0,20    „    „

5,50

4. Toskanische:

1 Stück, 2,50 m I., 0,25 m br., 0,13 m vortret., 0,20 m im Mauerwerk

0,20 „ „

0,20 „ „

0,20 „ „

tt tt

3,50 „ „ 0,35 „ „ 0,13 „ 0,45 „ „ 0,13 „ „ 0,13 „

4,50

5,50 ’i " 0,55 „

50,00— 75,00 JI 95,00—150,00 „ 150,00—200,00 „ 220,00—240,00 „

m) Architrave.

1 m, 0,25 m hoch, 0,25 m tief . . . . 1 „ 0,30 „    „    0,30 „ „    . . . .

Für Bogenarbeit 35 v. H. Zulage.

20,00 Ji 25,00 „

n) Verzierte Glieder.

1 m Perlstab, 2—3 cm hoch........

3-5 „    „    ........

1 m Blattverzierungen, bis 8 cm hoch . . . .

1 m Eierstäbe, bis 8 cm hoch........

1 m Palmetten an der Sima, bis 15 cm hoch

6,60 Ji. 8,00 „ 14,00 „ 14,00 „ 20,00 „

o) Treppen.

1 m Stufe, 32 cm breit, 20 cm stark, von 2 Seiten scharriert und

geschliffen anzuliefern einschl. Lieferung...........

1 m dgl-, 32 cm breit, 20 cm stark, von 4 Seiten scharriert oder geschliffen .........................

1 m dgl., 32 cm breit, 20 cm stark, scharriert oder geschliffen, Oberlager

gekrönelt mit Bohlenfalz..................

1 m Setzfalz als Zulage...................

1 m Platte und Hohlkehle desgl................

1 m Rundstab, Platte und Hohlkehle desgl...........

1 m glatte Stufe, 16 cm hoch, 30 cm breit, scharriert, unten gestockt 1 m gegliederte Stufe, sonst wie vor.............

6,00— 8,00 Ji

9,00—10,00 „

7,00— 8,00 „ 0,55— 0,60 „ 0,80— 0,90 „ 1,50— 1,80 „ 3,00— 4,00 „ 4,00— 5,00 „

1 m abgeschrägte Stufe, Auftritt und Vorderhaupt, scharriert oder geschliffen, die schräge Fläche gekrönelt, einschl. Lieferung ....

1 m wie vor, die schräge untere Fläche und Auftritt gekrönelt, Vorderhaupt scharriert oder geschliffen mit Bohlenfalz, einschl. Lieferung

1 m rote vor, ringsum scharriert oder geschliffen, einschl. Lieferung Für Gliederungen werden die vorstehend angegebenen Zulagen berechnet:

1 m Wendelstufe kostet 0,50—0,75 M. mehr als die gleich bearbeiteten geraden Stufen; die Wendelstufen werden dabei in der längsten Seite gemessen.

1 qm Podest, das Oberlager gekrönelt, das Unterlager gespitzt, 16—20 cm hoch einschl. Lieferung..............

1 qm desgl., das Oberlager geschliffen oder scharriert, das Unterlager gekrönelt, wie vor.....................

1 qm desgl., das Oberlager und Unterlager geschliffen oder scharriert,

wie vor.........................

Für Auflagerfalze, Gliederungen usw. sind die für die Stufen gemachten Angaben in Ansatz zu bringen.

7,00— 8,00 JL

7,00— 8,00 „ 9,00—10,00 „

14,00—18,00 „

22,00—24,00 „

26,00—28,00 „

c) Arbeiten in Marmor.

1. Marmor-Arbeiten ausschl. Lieferung.

1 qm Marmor zu bearbeiten, zu schneiden und zu schleifen . .

1 m Brustgesims, 20 cm hoch, desgl.............

1 Dübel einzuarbeiten und einzulassen............

1 Stichklammer desgl....................

1 dorisches Kapitell zu bearbeiten und zu schleifen, auch den Marmor dazu zu schneiden, bei 50 cm Durchmesser der Säule etwa . . 1 jonisches Kapitell desgl. mit Verzierungen und Bildhauerarbeit etwa.......................

1 korinthisches wie vorhin.................

Für Säulenbasen, Architrave usw. kann man das Doppelte von Sandsteinarbeiten berechnen.

20,00— 30,00 JL 4,00—

1,00—

1,00—

4.50    „

1.50    „ 1,50 „

100,00—120,00 „

450,00—480,00 „ 710,00—750,00 „

2. Marmor-Arbeiten einschl. Lieferung.

Säulen.

1 m Schaft, glatt, bei 32—37 cm Durchmesser .

„ 40—47 „    „

80,00— 90,00 JL 115,00—135,00 „ 55,00 „

1 m

Säulenbasen das Stück ..................

Zimmersäulchen, glatt, 1,05—1,20 m hoch, mit Sockel und Kapi-

tellchen ........................

Dgl. kanneliert, sonst wie vor................

1 qm Pfeiler, 30 cm stark auf der Wand aufliegend, aus 1 Stück bis 2,20 m Länge, ohne unteren und oberen Ablauf ....    60,00— 60,00 „

70,00— 75,00 „ 95,00—105,00 „

1 Wandsockel zur Aufnahme der Pfeiler, 1 m hoch, 40 cm unten breit, mit Kröpfen der Gesimse und Füllung wie oben . . . 1 Pfeilerbasis, 15 cm hoch, desgl...............

50,00— 60,00 M. 25,00— 30,00 „

Alle übrigen Marmorarbeiten, welche lediglich Marmorverkleidungen sind, siehe unter Titel IXb.

d. Instandsetzung und Abbruch der Steinmetz-Arbeiten.

Der Preis für Abbruch- oder Jnstandsetzungsarbeiten des Steinmetz läßt sich nicht im allgemeinen angeben, sondern hängt wesentlich von der jedesmaligen Abschätzung der zu fertigenden Arbeiten ab.

1 m einer ausgetretenen Treppe von Sandstein, 8 cm hoch, wagrecht abzuarbeiten, die hölzerne Bohle darauf zu befestigen, auch die Bankeisen in den Stein einzuarbeiten und zu vergießen ....

1 qm Podest, wie vor....................

1 qm verwitterten Stein auszuhauen, einen neuen passenden Stein einzusetzen und alles glatt zu bearbeiten ausschl. Lieferung. . .

1 m Brnstgesims, den alten verwitterten Stein auszuhauen, einen

neuen Stein zu hauen und einzupassen einschl. Stein.....

1 m korinthisches Hauptgesims abzuarbeiten, neue Steine (Führungen)

einzuziehen und zu verkitten einschl. Stein mit Kitt......

1 qm Kannelierung eines Säulenschaftes 5 cm tief mit zwei zentralen Seitenfugen auszuarbeiten, in den neu eingesetzten Stein die Kannelierungen bzw. den Anlauf einzuarbeiten einschl. Stein . .

1 qm Fugen nachzuarbeiten.................

1 cbm altes graues Hauptgesims zu entklammern, abzubrechen und mit Tau und Kloben herunterzulassen auf 16—18 m Höhe . . .

1 m Attika desgl.......................

1 cbm gewöhnliches Hauptgesims abzubrechen und mit Hilfe der

Maurer herunterzuschaffen.................

1 Anker oder eine Klammer herauszuhauen..........

1 Keilloch zum Spalten der Steine 8 cm tief anzufertigen einschl. der

Keile und Bossierhammer.................

1 cbm alte Treppe zu entklammern, das Geländer auszuhauen und

fortzuschaffen einschl. aller übrigen Arbeiten.........

1 qm Podest desgl......................

1 m Steinfuge aufzukratzen, zu ölen und mit Olkitt von Ziegelmehl, ungelöschtem Kalk und zerstoßenem Glase zu verkitten einschl. Kitt

iy₂ kg Kitt dazu, je....................

Zu 10 kg rechnet man 1 kg Leinöl.

2,00— 3,00 M.

8,00—10,00 „

12,00—15,00 „

25,00—30,00 „

40,00—50,00 „

50,00—60,00 „ 1,00— 1,50 „

35,00—40,00 „ 6,00— 9,00 „

15,00—18,00 „ 0,25— 0,50 „

0,50— 0,60 „

18,00—20,00 „ 4,00— 5,00 „

1,00— 1,50 „ 1,00— 1,50 „

Titel V. Zimmerarbeiten.

Das Holz.

Bauholzarten

für Zimmerarbeiten, Arbeiten des Rohbaus (Holzarten für Arbeiten des Ausbaus

siehe Titel X).

a) Laubholz, härter als Nadelholz, daher auch polierbar.

Eiche, Sommer- oder Stieleiche, Winter- oder Steineiche, wertvollstes, vorzüglichstes Bauholz, äußerst fest und dauerhaft auch im Wechsel von naß und trocken, sehr zähe, sehr schwer, quillt und schwindet wenig, wird jedoch leicht wurmstichig, ist wenig elastisch, so daß es weniger für Balkenlagen als für Pfosten und Pfeiler verwendbar ist. Nicht gut ausgetrocknetes Eichenholz wirft sich leicht und wird rissig.

Erle, schwarze Erle, Else, an der Luft nicht dauerhaft, wirft sich leicht und wird leicht wurmstichig, dagegen im Wasser sehr dauerhaft. Daher hauptsächlich für Gründungen unter Wasser, Pfahlroste, zum Ausdielen von Viehställen, Düngerstätten usw.

Rotbuche, hält sich nur unter Wasser sehr gut, daher auch für Grundbauten, für andere Zwecke nur dann, wenn dem Holz durch besondere Pflege die Eiweißstoffe usw. entzogen sind, so daß Schwamm, Wurmfraß, Reißen und Werfen des Holzes nicht mehr zu fürchten ist (Pflegeverfahren von Hetzer, Weimar).

Rüster, Ulme, wird nicht wurmstichig, hält sich im Trocknen und Nassen wie Eichenholz, aber sehr teuer.

b) Nadelholz, weiches Holz, große Längen, grabet Wuchs, leicht zu bearbeiten, harzig, elastisch, leicht

von Gewicht.

Kiefer, Föhre, harzig, im Freien und unter Wasser dauerhafter und härter, aber weniger elastisch als Tanne und Fichte; das gesunde Kernholz sogar dauerhaft im Wechsel von naß und trocken, läßt sich schlecht hobeln, bestes Dachholz.

Fichte, Rottanne, besonders im Splintholz sehr harzig, hält sich weniger gut im Wechsel von naß und trocken. Fichte und Kiefer werden je nach dem Vorkommen bevorzugt.

Tanne, Weißtanne, seltener, harzarm, weiß, elastisch, leicht zu bearbeiten, im Freien und an feuchten Orten weniger dauerhaft.

Lärche gehört zu den besten und schönsten Bauhölzern, von äußerst flüssigem Harz durchdrungen, fest, elastisch und leicht spaltbar; dauerhaft selbst im Wechsel von naß und trocken, wirft sich nicht und wird nicht wurmstichig, für alles verwendbar.

Pitchpine, Pechkiefer, Pellowpine, amerikanische Kieferarten, fester und astloser als deutscher Kiefer, aber etwas brüchiger, vorzügliches Bauholz.

Gewicht und Dauer des Bauholzes.

1 cbm Eichenholz wiegt: von der Sommereiche der Stamm frisch

„ Kern trocken „ Splint trocken

von der Wintereiche der Stamm frisch „    „ trocken

825— 840 kg 625— 675 „ 600 „ 975—1050 „ 700— 750 „

1 cbm Kiefernholz wiegt: vom    Kern    und    harzig    frisch

„    „    „    Splint    . . .

„    „    „    trocken    ...

„    „    „    Splint    trocken

„ Splint trocken . . .

1 cbm Tannenholz wiegt:

713 „ 612 „ 600 „ 575 „ 375— 567 „

frisch

550 „ 350— 500 „

Die Dauer des Holzes ist verschieden nach der Anwendung, der Güte und Art. Bei abwechselnder Nässe und Trockenheit dauert Eichenholz höchstens 50, Kiefernholz höchstens 20 Jahre, in fortwährender Trockenheit Eichenholz an 300—800 Jahre, Kiefernholz 120—200 Jahre. In quellsäurefreiem Wasser scheint die Dauer von Eichenholz unbegrenzt, die von Kiefernholz sehr bedeutend.

Gute Beschaffenheit und Verwendbarkeit des Holzes wird dadurch bedingt:

1.    daß der Baum auf geeignetem Boden gewachsen sein must. Eiche gedeiht zwar auf fettem Boden, gibt aber auf trocknem Boden besseres Holz und kommt ebenso wie Fichte und Lärche am besten auf hohen Gebirgen fort. Ahorn, Buche, Ulme und Tanne auf mittleren Höhenzügen, Birke und Kiefer aus ebenen Landstrichen. Erlen erfordern Wasserboden, Tannen dagegen faulen aus fettem Boden. Bäume am Nordabhang von Bergen geben schlankeres, festeres und überhaupt besseres Holz als von der Südseite. Einzelstehende Bäume haben weniger langgestreckte Fasern als Bäume in geschlossenen Beständen;

2.    dast der Baum gesund gewesen ist. Zeichen der Gesundheit sind kräftiges, gleich-mähiges Laub, schlanker Wuchs, nach Verhältnis des Alters glatte, nicht durch Querrisse verunstaltete Rinde mit möglichst wenig Moos- und Flechtenwuchs. Zeichen von Krankheit sind: blasse Blattfarbe, unregelmäßige Formen, abgestorbene Krone, zerfressene, leicht abschälbare, durch Striemen oder Beulen verunstaltete Rinde mit allzuviel Moos-und Pilzwucherungen.

Die Hauptkrankheiten des lebenden Holzes sind: die Rindschäle, auch Ringschäle oder Rotfäule, bei welcher der äußere Splint fault, wodurch allmählich auch die innere Festigkeit der Faser zerstört wird; die Stockfäule, welche durch Absterben der Wurzel bei zu flachem Nahrungsboden entsteht; die Stammfäule oder Kernfäule infolge zu hohen Alters des Baumes oder als Fortsetzung der Stockfäule; die Wipfeldürre beim Absterben von obenher; endlich die Windklüfte oder Windrisse, welche

trocken

sich durch Abtrennung der Jahresringe infolge Einwirkung von Sturmwinden kennzeichnen. Autzerdem kommen noch Frostrisse und Kernrisse vor. Letztere lassen sich bei längerem Trocknen von Vollhölzern nicht vermeiden, da der äutzere Teil des Stammes nicht so dicht ist als der innere, bei stärkerem Schwinden also reißen mutz. Vor allem aber kommt schon am lebenden Baum Schwammbildung und Wurmfratz vor und macht das Holz zur Verwendung ungeeignet (f. weiter unten);

3.    datz das Holz im Winter gefällt ist, und zwar am besten zwischen dem 15. Dezember und 15. Januar, ausnahmsweise bei kaltem Winter auch bis Ende Februar oder Anfang März;

4.    datz das Holz nach dem Fällen richtig behandelt wird. Nur Eichenstämme vertragen ein längeres Liegen mit der Rinde im Walde, alle anderen Hölzer müssen möglichst bald entrindet und trocken gelagert werden, weil sich sonst Stocken und Fäulnis einstellt. Alsdann mutz der Saft größerer Hölzer durch Auslaugen entfernt werden (natürliche Auslaugung durch das Flößen, künstliche durch Wasser und Dampf). Das Austrocknen des Holzes geschieht ebenfalls entweder auf natürlichem Wege durch mindestens 2% Jahre dauernde trockene, luftige Lagerung oder künstlich in geheizten Trockenkammern.

Die gute Erhaltung des verwendeten Holzes dagegen wird erreicht:

1.    durch Fernhaltung aller Feuchtigkeit und derartige Verlegung, datz das Holz überall von Luft umspült werden kann;

2.    durch Tränkung mit antiseptischen, d. h. Fäulnis verhindernden Stoffen, wie Karbolineum, Antinomin u. ä.

Einteilung der Bauhölzer nach ihrem Querschnitt.

1. Besonders starkes Bauholz. Man rechnet hierzu Stämme, welche 12—16 m lang, 32—36 cm am Zopf und 48 cm am Stammende stark sind. Dieselben werden ungetrennt als Ganz holz, einmal getrennt als Halb holz und zweimal kreuzweis als Kreuzholz verwandt. Das erstere wird zu Balken und Trägern, das folgende zu Balken, welche geringere Last zu tragen haben oder durch Mauerabsätze usw. unterstützt sind, das Kreuzholz endlich zu Sparren,

Schwellen, Stielen, sowie überhaupt zu sämtlichen schwächeren Verbandstücken gebraucht.

Für letztere kann man nicht immer getrenntes Kreuzholz haben, sondern mutz sich auch häufig begnügen, dieselben aus schwachem Ganzholz zu fertigen.

Ist dies der Fall, so berechnet man die Zopfstärken, aus welchen die Hölzer in den erforderlichen Stärken gefertigt werden können, auf folgende Weise:

Man zeichne sich, wie in nebenstehender Figur, einen rechten Winkel, auf dessen Schenkeln eine gleiche Einteilung, welche Zentimeter in einem beliebigen, jedoch nicht zu kleinem Matzstabe bedeuten soll. Soll man nun bestimmen, wie stark ein Stamm

Schwatlo XVI.

X''Z 3 4 5-6 7 J'-Q 10 11 12,13 Ul5 l6 1715 lg 2(1 21

■1 I i I I i ( l r-j i i i i i i i i i t i

\l INI

14 -

15    -

16    -

17 -

13

i9

22 -

22 * 2,4 -

25-

19

sein mutz für ein Kreuzholz von 10cm Breite und 12cm Höhe, so setzt man in der wage-rechten Reihe den Zirkel in 10 ein und miht schräg herunter bis nach 12 in der senkrechten, so ist das so in den Zirkel gefatzte Matz der gesuchte Durchmesser des Rundholzes am Zopfende.

2.    Gewöhnliches starkes Bauholz. Man rechnet hierzu Stämme von 12—14 m Länge, 26—32 cm Zopf- und 42 cm Stammstärke.

3.    Mittelbauholz. Es ist 10—12 m lang, 20—24 cm am Zopf, 36 cm im Durchschnitt am Stammende stark.

4.    Kleines Bauholz. Es werden hierzu Hölzer von 9—11 m Länge und 16—18 cm Zopfstärke gerechnet. Dasselbe gibt nur Eanzholz.

5.    Bohlstämme. Sie sind 9—9% m lang, 14 cm am Zopfende stark und werden, einmal getrennt, hauptsächlich zum Belegen von untergeordneten Brücken gebraucht.

6.    Lattstämme. Sie sind 7%—9% m lang, 8—10 cm stark, werden gespalten und zum Eindecken von Stroh- und Rohrdächern gebraucht. Jeder Stamm gibt 4 Latten von durchschnittlich 6% m Länge und 5 cm Stärke.

7.    Rindschäliges Holz. Man rechnet hierzu das abgestandene Bauholz und verwendet dasselbe zum Staken, zu Fachwänden usw., wo es auf die Güte des Holzes weniger ankommt.

8.    Sägeblöcke. Sie haben meist eine Länge von 7% m, häufig auch nur 5—5% m, und eine Stärke von 30—60 cm am Zopfende. Ein Sägeblock liefert:

a)    Bohlen 6, 8 und 10 cm stark;

b)    Bretter oder Dielen, 5 cm stark (ganze Spundbretter), 4 cm stark (halbe Spundbretter), 3 cm stark (Tischlerbretter), 2 cm stark (Schalbretter), 1,5 cm stark (Kistenbretter) und 3—4 cm starke Schalen oder Schwarten;

c)    Latten, 7 cm auf 4 cm stark oder 6 cm auf 3—4 cm stark, sogenannte Dachlatten.

Einteilung der Hölzer nach ihrer Bearbeitung und Güte.

Je nach der Bearbeitung unterscheidet man gebeilte, geschnittene und gehobelte Hölzer.

AIs gebeilt gelten auch die nur teilweise mit der Säge bearbeiteten Hölzer.

Als „scharfkantig" gelten Bauhölzer, welche bis 5 m Länge ohne Waldkante sind, bei gröheren Längen ist in diesem Teile Waldkante an 2 Kanten, bis ein Siebentel der Höhe, übereck gemessen, ortsüblich.

Gehobelte scharfkantige Hölzer sollen an allen sichtbaren Flächen ohne Waldkante sein.

Als „vollkantig" gelten Bauhölzer, deren borkfreie Waldkante nur bis ein Sechstel der Höhe, übereck gemessen, beträgt.

Als baumkantig gelten Hölzer mit grötzerer Waldkante.

--S

„Möglichst astfreie" Balken- und Verbandhölzer dürfen kleine, gesunde Aste, aber keine durchgehende grotze, faule oder lose Aste haben.

„Astfreie Balkenhölzer" dürfen bis auf 4 m Länge keine Aste, darüber nur gesunde, bis 4 cm im Durchmesser grotze Aste haben.

„Astfreie Kreuzhölzer" dürfen bis 4 m keine Aste, darüber nur gesunde, bis 3 cm im Durchmesser grotze Aste haben.

Bei Bohlen und Brettern unterscheidet man Stammware, besäumte Ware und Zopfware.

„Stammware" ist aus stärkeren Stammenden geschnitten, hat gesunde bis mittel-grotze Aste und ist gepflegt. Sie wird für gehobelte Futzböden in Wohnungen, für gehobelte Wand- und Deckenbretter und für Tischlerarbeiten verwendet.

Gewöhnliche Fußböden werden aus ganzen Brettbreiten gefertigt. Riemenfuß-böden bestehen aus irn Kern aufgetrennten Brettern.

„Besäumte Ware" ist aus jüngeren Stämmen geschnitten und ist weniger gepflegt. Sie wird für rauhe Fußböden, Dach-, Wand- und Deckenschalungen verwendet.

„Zopfware" enthält größere oder langaufgeschnittene Aste.

„Möglichst astfreie" Bretter haben gesunde, bis 3 cm im Durchmesser große Aste und können auf jedes Meter Brettlänge, bei ganzer Brettbreite 1 cm schmaler werdend, geliefert werden.

„Astfreie Bretter" sollen auf 4 m Länge keine Aste, darüber hinaus nur gesunde kleine Aste enthalten.

Holztafeln.

1. Tafel des Inhalts runder Hölzer.

Mittlerer Durchmesser in cm

Querschnitt

in qcm

Trägheitsmoment in cm

Inhalt in Kubikmetern bei einer Länge von Metern

10

79

491

0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,06

0.07

12

113

14

154

16

201

18

254

20

314

22

380

24

452

26

531

28

616

30

707

32

804

34

908

36

1018

38

1134

40

1257

42

1385

44

1521

46

1662

48

1810

50

1964

1 018 1 886 3 217 5 153 7 854 11 499 16 288 22 432 30 172 39 761 51 472 65 597 82 448 102 354 125 664 152 745 183 984 219 787 260 576 306 796

0,01

0,02

0.02

0,03

0,03

0,04

0,05

0,05

0.06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,17

0,18

0,20

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

0.09

0.11

0.12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,23

0,25

0,28

0,30

0,33

0,03

0,05

0,05

0,06

0,07

0,08 0,09

0,10

0,06

0,08

0,09

0,11

0,14

0,16

0,18

0,21

0,24

0,27

0,31

0,34

0.38

0,42

0.46

0,36 0,54

0.39

0.06

0.08

0,10

0,13

0,15

0,18

0,21

0,25

0,28

0,32

0,36

0,41

0,45

0.50

0,55

0,61

0,50 ; 0,66

0,59

0,08

0,09

0,11

0.12

0,14

0,72

0,79

0.10

0,12

0,14

0,16

0.18

0,13

0,16

0,19

0,23

0,27

0,31

0,35

0,40

0,45

0,51

0,57

0.63

0.69

0,76

0,83

0.90

0,98

0,15

0,18

0,20

0,23

0,19

0,23

0.27

0,32

0,37

0,42

0,48

0.54

0.61

0.68

0,75

0.83

0,91

1,00

0,22

0,25

0,28

0,27

0.32

0.37

0,43

0,49

0.56

0.64

0,71

0,79

0.88

0.97

1,06

1,16

1,09 1,27 1.18 1.37

0,30 0,34

0,36

0,42

0,49

0,57

0,64

0,73

0,81

0,91

1,01

1,11

1.22

1,33

1,45

1,57

0,41

0,48

0,55

0.64

0,72

0,82

0,92

1,02

1,13

1,25

1.37

1,50

1,63

1,77

52

2124

0,21

0.42

0.64

0,85

1.06

1,27

1,49

1.70

1.91

54

2290

0,23

0,46

0,69

0.92

1,15

1,37

1.60

1,83

2,06

56

2463

0,25

58

2642

0.26

60

2827

0.28

62

3019

0,30

64

3217

0,32

66

3421

0,34

68

3632

0,36

0,49 0,74 0,99 0,53 0,79 1,06 0,57 0,85 1,13 0,60 0,91    1,21

0,64 : 0,97 1,29 0,68 1,03 1,37 0,73 1,09 1,45

1,23

1,32

1,41

1,51

1,61

1.71

1,82

1.48

1.72

1,97

2.22

1,59

1,70

1.81

1,93

2,05

1,85

1.98

2.11

2,25

2,39

2,18 2,54

2.11

2,26

2,45

2.57

2.74

2,91

19*

2,38.

2.54

2,72

2,90

3,08

3,27

2. Tafel zur Ermittlung der Abmessungen des Kantholzes aus dem Zopfdurchmesser des Stammes.

Durchmesser Quadratischer Querschnitt des beschlagenen Holzes

scharfkantig | baumkantig Seite in cm

des

Stammes

Hochkantiger Querschnitt des beschlagenen Holzes: Höhe^^

Stärke 5

in cm

scharfkantig Stärke | Höhe in cm

baumkantig Stärke | Höhe in cm

4,2

4.8

3,5

4,0

5,6

4,9

5.6

4,0

4,6

6,5

5,7

6,4

4,6

6,5

5,3

7,5

10

6,4

7,2

5,2

7,3

5,9

8,4

7,1

11

8,0

5.8

8.2

6,6

9,3

12

7,8

8,8

6,3

9,0

7,3

10,3

8,5

9.6

13

6,9

9,8

7,9

11,2

14

9,2

10,4

7,5

10,6

8,6

12,1

15

9,9

11,2

8,1

11,4

9,2

13,1

16

10,6

12,2

8,7

12,2

9,9

14,0

11,3

17

12,8

9,2

13.1

10,6

14,9

18

12,0

13,6

9,8

13,9

11,2

15,9

12,7

19

14,4

10,4

14,7

11,9

16,8

20

13,4

15,2

11,0

15,5

12,5

17,7

21

14,1

16,0

11,5

16,3

13,2

18,7

22

14,8

16,8

23

15,6

17,6

24

16,3

18,4

CO tO tO

17,1

17,9

18,8

13,9

14,5

15,2

19,6

20,5

21,5

25

17,0

19,2

13,8

19,6

15.8

22,4

17,7

26

20,0

14,4

20,4

16,5

23,3

27

18,4

20,8

15,0

21.2

17,1

24,3

28

19,1

21,6

15,6

22,0

17,8

25,2

19,8

29

22,4

16,2

22,8

18,5

26,1

30

20,5

23.2

16,7

23.6

19,1

27,1

21,2

31

24,0

17,3

24,5

19,8

28.0

32

21,9

24,8

17,9

25,3

20,5

28,9

22,6

33

25,6

18,5

26.1

21,1

29.9

34

23,3

26,4

19,0

26,9

21,8

30,8

24,0 24,7 25,4 26,2 26,9

27.6

28.3 29,0

29.7

30.4

31.1

31.8

32.5

33.2

33.9

34.6 35,4

Bei Berechnung obiger Tafel ist angenommen, daß die Baumkanten Zopfende ein Viertel des Umfanges ausmachen.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

27,2

28,0

28,8

29,6

30,4

31,2

32,0

32,8

33,6

34,4

35,2

36,0

36,8

37,6

38.4

39,2

40,0

19,6

27,7

22,4

31.7

20,2

20,8

21,3

21.9

22.5

23,1

23,7

24,2

24,8-

25.4

26,0

26,5

27,2

27,7

28.3

28,8

28,5

23,1

32,7

29,4

23,8

33.6

30,2

24,4

34,5

31,0

31.8

32,6

33,5

34,3

35,1

35,9

36,7

37,5

38.3

39,1

40,0

40,8

25,1

25,7

26,4

27,1

27,7

28,4

29,0

29,7

30,4

31,0

31.7

32,3

33,0

am

35,5

36,4

37,3

38,3

39,2

40.1

41,1

42,0

42,9

43,9

44,8

45,7

46,6

äußersten

3. Tafel des Inhalts vierkantiger Hölzer.

Quer

schnitt

cm

Erforderliches Rundholz

bei Ganzholz! bei Halbholz beiKreuzholz Durch- Quer-Durch- Quer-Durch- Quer-meffer schnitt besser schütt Messer schütt qcm

Inhalt in Kubikmetern bei einer Länge von Metern

cm qcm cm qcm 1

9    |    10

6X6

6x8

8x8

8x10

8x11

8,5    57

10,0    79

11,3 100

12,8 129

88

13,6

145

10x10

10x11

10x12

10x13

10x14

100

110

120

130

140

14,1

14,9

15,6

16,4

17,2

156

174

191

211

232

11x13

11x16

11x18

11x21

11x24

11x26

143

176

198

231

264

286

12x12

12x14

12x16

12x18

12x21

12x24

12x26

144

168

192

216

252

288

312

13x13 169 13 x 16 208 13 x 18 234 13x21 273 13x24 312 13x26 338 13x29 377

14x14 196 14 x 16 224 14 x 18 252 14x20 280

16x16

16x18

16x20

16x21

16x22

16x24

16x26

16x29

256

288

320

336

352

384

416

464

18 x 18 324 18x20 360 18x21 378

17,0

227

19,4

296

21,1

350

23,7

26,4

28,2

17,0

18,4

20,0

21,6

24,2

26,8

28,6

18,4

20,6

22,2

24,7

27,3

29,1

31,7

19,8

21,3

22,8

24,4

441

547

625

227

266

314

366

460

564

642

266

333

387

479

585

665

789

308

356

408

468

im ii

31,6 784 33,5 877 35,4 983

36.8    1061

38.9    1191

34,4 930

36,8 1061 41,3 1340

39,6 1232 42,5 1419

»O O ©    p    P    p    p p p p p    p p p p    ppp©©©©    O O O O O O O    O O O O O O    O O O O O    o o o    o o

lll    I    I    1    1 I 1 s s    8888    8888882    8 8 8 8 2 2 2    8 8 '8 8 2 2    22222    8 g §    § g

QO.Q» _qotOQQOi^bOCOqo    QOOitOO    pp ^ ^ ^    £ © & to © ^ ^    0® cooSE    ££Ehq    g g §    g g

p p p    p p p p p p p p    p p p p    p p p p p p o    p p o o o o o    o o o o o o    ©~© © © ©    © © o    © ©

III 111111®° 8828 2888228 8 8 8 2 8 8 '8 8 8 2 2 '8 8 8 8 8 8 8 222 28

Vl    ^    © © Ol ©    00 tO Ot tO ^    d® GO © OO 00 ^ 0    *4 W ® © Ül 0    00 02 ^ tO ©    QO C2 05    ©3

© ©    ©    ©    ©    ©    © © © © ©    © © © ©    © © © © © © ©    ©pp©©©©    ©©©©©©    © © © © ©    © © ©    © ©

ho§    |    |    g    | 5 8 8 2    8 2 8 8    £388288    8 8 2 8 8 8 2    8 2 8 8 8 2    '2 8 8 8 8    8 8 2    2 2

OJQO^J    © ^-3 ©    0J H ^ K) © ts H    ^ O 02 Ol 00 © C0    Q Q 0 0 CO W    dO © ©    ©    ©, [fr. ©    ^    H

© © ©    © © © © © © © ©    © © © ©    © © © © © © ©    © © © © © © ©    ©©©©©©    © © © © ©    ©©©    O ©

2 E E    £582    S5E5888    3 £ 3 8 2 8 8    £S 8228    8 8 2 2 2    8 8 8    2 2

Jül. ^    °____OO^M^OOOibS    bOi—‘©QO    H cn Ql 0 ^ M 00    Ot Qi H ® <| >-4 ■ 00    »fr. © U © © -h    © K) 00 [£ ©

© ©    ©    ©    ©    ©    © © © © ©    © © © ©    © © © © © © ©    © © © © © © ©    © ©©pp©    © © © © ©    © © ©    © ©

jgss |83£SS£S £ 3 £ 8 ®SS«S58.SKESo88S £ 5 £ 8 8 2 2 8 8 8 8 2 2 8 8 2

^ O to tO 00 I 0 © OO © hfr. 00 © © fcO 00 © © © © »fr. Ot © »fr. © 00 © »fr- fcO 03 fcO © © 00 K) © Ql © Üt © »fr. © tO

II lll I g i * I 8 8 8 8 8 8 © 2 3 8 8 £ 2 ^ ZSÄk; A    K*S 8

§!_§§§ aaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaa aaaaSSSI lll

II lll lim ! o 2 § 3 S | ©. S | S g § 3 g 3 3 g | | 2358

§§■ ZZK ZAZZA aaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaa aaaaaaaa aaa

I    1 '1 |1« I 8 iS 8 's S '© is 8 £ S S 5 8 iS 8 S S 5 1 111111 11 '111 '111 1 S

tSOOCP H o: vJtO 0 Q O C.    tOOO OOM® Ol OO    O h S S H    L © Z © © L L QOCP

II    | lll || III Ul 11| 111111111111 SS II1111111111 IS

O IO OOrf^C2«>4bOOOgO© tO <1 K) ®    ^ h ® i—¹ vl tO h 0    ^ g; h Q_GO 00 00 00 0    ® <1 00 0 O COtOOO COtO

Hl III Hl ii 111 s 11SSSil 1111 lll 111111 11111 111 11

COOK. >^C3^tOC3®COC3 0(0^01 -l 00 K) to rfx 00 CO 00 & 03 K & 03 2 £ 8 03 03 5 Ö <5 O 8 00 O 2 00C3

Erforderliches Rundholz

bei Ganzholz bei Halbholz beiKreuzholz Durch- Quer- Durch- Quermesser schnitt messer schnitt cm qcm cm qcm cm qcm cm qcm

Querschnitt Durch- Quermesser schnitt

Inhalt in Kubikmetern bei einer Länge von Metern

io

18x22

18x24

18x26

18x29

20x20

20x22

20x24

21x21

21x24

21x26

21x29

28,4 634 30,0 707

44,4 1548

33,5

877

35,8

1006

INI

22x26

22x28

34,1 911 35,6 995

24x24

24x26

24x29

24x30

33,9

35,4

904

983

37,6 1112 38,4 1159

INI II II

0,044 0,088 0,132 0,176 0,221 0,265 0,309 0,353 0,397 0,441 0,050 0,101 0,151 0,202 0,252 0,302 0,353 0,403 0,454 0,504 0,055 0,109 0,061 0,122

0,218 0,273 0,328 0,382 0,437 0,491 0,546 0,244 0,305 0,365 0,426 0,487 0,548 0,609

0,057 0,114 0,062 0,123

26x26

26x28

26x29

26x30

36,8 1061 38,2 1146

38,9

1191

39,6

1232

0,115 0,173 0,125 0,187 0,139 0,209 0,144 0,216

0,135 0,203 0,146 0,218 0,151 0,226 0,156 0,234

28x28 784 28x30 840

39,6

1232

41,1

1322

29x29 841

41,0

1320

0,157 0,235 0,168 0,252

0,168 0,252

0,229 0,286 0,343 0,246 0,308 0,370

0,230 0,288 0,346 0,250 0,312 0,374 0,278 0,348 0,418 0,288 0,360 0,432

0,270 0,338 0,406 0,291 0,364 0,437 0,302 0,377 0,452 0,312 0,390 0,468

0,314 0,392 0,470 0,336 0,420 0,504

0,336 0,421 0,505

0,400 0,468 0,515 0,572 0,431 0,493 0,554 0,616

0,403 0,461 0,518 0,576 0,437 0,499 0,562 0,624 0,487 0,557 0,626 0,696 0,504 0,576 0,648 0,720

0,473 0,541 0,608 0,676 0,510 0,582 0,655 0,728 0,528 0,603 0,679 0,754 0,546 0,624 0,702 0,780

30x30 900

0,549 0,627 0,706 0,784 0,588 0,672 0,756 0,840

0,589 0,673 0,757 0,841 0,270| 0,360 0,450 0,540| 0,630 0,720 0,810 0,900

Die Rundholzdurchmesser müssen am Zopfende vorhanden sein, wenn das Holz vollständig vollkantig sein soll. Werden dagegen Wahnkanten bis auf die Hälfte der Länge oder auf die ganze Länge gestattet, so können die Durchmesser vermindert werden:

Bei Wahnkanten

Für eine Holzlänge von Metern 5 I 6

8 I 9    10

trt halber Länge um Millimeter in ganzer Länge um Millimeter

^ 00 r-T CST

to

00 CO c<f io"

© 4-00 ©

bO CS

CO

tO

CS 03

Bei Durchschnittsrechnungen pflegt man, um zu einer bestimmten Menge Kantholz die erforderliche Rundholzmenge zu finden, die Menge des Kantholzes mit einem sogenannten Reduktionsfaktor zu multiplizieren. Für Kantholz der Breite 4 und Höhe 5 ist der Reduktionsfaktor, wenn man auf die Hälfte der Länge wahnkantiges Holz zuläßt: = 1,61 für abgeborktes Holz und 1,76 für unabgeborktes Holz. Ein Reduktionsfaktor von 1,5 für Holz mit Borke gibt etwa auf y₃ der Länge vollkantiges Bauholz.

¹

Friedrich Rousselle, Hanau a. M.

4. Tafel über die Ergiebigkeit von Sägeblöcken.

Wenn der Sägeblock bei 7 m Länge im Zopf stark ist

Es enthält ein Brett

im Durchschnitt

an

an

Breite Inhalt

Listen-    Schal- Tischler-    Halbe

bretter I breiter 1/4 cm : 2 cm 3 cm stark stark stark

Ganze

bretter Spund- Spund- Bohlen Bohlen Bohlen bretter bretter

qm

stark

Stück Stück Stück Stück

6 cm 8 cm 10 cm stark stark stark

stark

Stück Stück Stück

Latten

breit,

stark Stück Stück

Latten 6 cm breit, 3 cm stark Stück

1,89

1,96

8    5—6

3—4

2,03

2,10

2,13

2,17

2,24

9—10    7

2,31

10

2,38

10

5—6

4—5

2,45

10—11 7—8

2,52

11

2,59

11

bObObObObObDbObObObObObO

2,62

11

2—3

2,66

12

2,73

12

2,80

12

5—6

2,87

13

2,91

13

2,94

13

2,98

13—14    10

3,01

14

10

7—8

3,08

14

10

3,15

15

10

3,22

15    10—11

3,25

15

11

3,29

15

11

3,33

15

11

3,36

16

11

3—4

3,43

16

11

3,50

16

12

3,57

17

12

7—8

3,64

17

12

3,71

3,78

18

17    12—13

13

10

10

338882838 £8 Sfefekfefefeg88gä2gg88SI88555:B

Sollen die Bretter gespundet werden, so mutz man noch 2 cm Breite von jedem Brette abrechnen, da in der Tafel die Bretter nur gesäumt angegeben sind.

In den meisten Anschlägen wird Schalung, Futzboden usw. nach Quadratmetern und danach der Bedarf an Brettern ermittelt, wobei man das Brett 7% m lang und 26—28 cm breit annimmt. Man kann durchschnittlich rechnen:

eine Bohle .... ein Brett, 5 cm stark

zu 2,25 qm 2,20 „ 2,10 „ 2,00 „ 1,75 „

Normalprofile für Bauhölzer.

Der Jnnungsverband deutscher Baugewerksmeister hat die Festsetzung von Normal-profilen für Kanthölzer und für Schnitthölzer (Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten) vorgenommen. Für staatliche Bauten sind diese vorgeschrieben.

a) Bauhölzer. (Stärken in Zentimetern).

8 W. 10 W. 12 W. 14 W. 16 W. 18 W. 20 W. 22 W. 24 W. 26 W. 28 W. 30 W.

⁸/s

85 |⁸/io 133 ¹⁰/₁₂ 2401¹⁰/₁₄ 327 ¹²/₁₆ 512 ¹⁴/₁₈ 756 ¹⁴/₂₀ 933 “/«1291 ,₂₄1728²%₆j2253 ²²/₂₈2875²⁴/30 - ¹⁰/io 167 ¹²/₁₂ 288|l2/l4 392 ¹⁴/₁₆ 597 ¹⁸/ls 864 -°/₂Z06h'⁸/₂₂ 1 45 2 ²⁰/aa 1920²*/a62704S6/gs3397²⁸/₃₀

3600

i“/i4 457 le/i6:683 ¹⁸/i8 972 ¹⁸/2o;i200²%₂ 1613²⁴/₂₄2304²⁶/₂₆2929²⁸/₂₈3659 - -

²⁰/Jl333

b) Schnitthölzer (Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten).

In Längen von 3,50    4,00    4,50    5,00    5,50    6,00    7,00    8,00 in.

„ Stärken „    1,50    2,00    2,50    3,00    3,50    4,00    4,50    5,00 6,00    7,00 8,00

9,00    10,00    12,00    15,00 cm.

Besäumte Bretter in Breiten von Zentimeter zu Zentimeter steigend.

Technische Bedingungen für Zimmerarbeiten.

1. Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfertigung der erforderlichen Zeichnungen für die Einzelheiten zur Ausführung und Abrechnung;

b)    Aufstellung, Vorhaltung und Beseitigung, An- und Abfuhr aller Rüstungen, soweit nicht vorhandene benutzt werden können, Vorhaltung der Geräte, Taue, Kloben, Winden usw., Abladen der Baustoffe;

c)    Lieferung und Anbringung des erforderlichen Eisenzeuges zur fertigen Verbindung und Befestigung, wie Verankerungen der Pfetten usw. mit dem Mauerwerk, Schienen zur Verbindung der Hölzer untereinander, zur Verbindung von Pfetten bei Unterbrechung durch Schornsteinkästen, Brandmauern u. dgl., Hängeeisen, Klammern, Nägel, Bolzen mit den zugehörigen Unterlagsscheiben, der . Verankerungen der nicht durchgehenden Querschwellen des Dachverbandes mit den eisernen Trägern unter denselben, bzw. der eisernen Lager zwischen diesen und den Schwellen nach näherer Angabe;

d)    Ausfalzung der Kehlsparren, Ausrundung der Kehlen und der Anschlüsse an höher geführtes Mauerwerk zur Herstellung der Ausschieferungen für die Entwässerungskeile und Anschrägungen an den Rohrkästen und Dachausbauten jeder Art;

e)    Verbindung der Pfetten und Sparren mit dem Eisenverband;

f)    der zweimalige Anstrich des Holzes mit heißem Karbolineum an den am Mauerwerk und an den Schornsteinisolierungen liegenden Seiten, auch an den mit Zement- oder Gipsestrich in Berührung kommenden Unterflächen der Schwellen im Dachboden.

2. Lieferung.

Das zur Verwendung kommende Kiefernholz mutz autzer der Saftzeit gefällt und hinreichend trocken, vollkommen borten-, möglichst splintfrei, gesund, feinjährig, kernig und gerade gewachsen, frei von faulen und trockenen Asten sein, es darf nicht ternschälig, wipfeldürr, wind- oder frostrissig, rot oder blau sein. Die Verbandhölzer sind scharfkantig und in der ganzen Länge von gleicher Stärke anzuliefern, sie dürfen weder windschief noch krumm sein. Alle Hölzer mit Querschnitt bis 256 qcm sollen aus Kreuz- oder Halbholz bestehen.

Zur Nagelung der Sparren bei Verbindung mit den Rahmen, Graten und Kehlen sind geschmiedete, mindestens 20 cm lange Nägel zu verwenden. Sämtliche Befestigungseisen, Anker usw. müssen von ausreichender Stärke und Länge sein.

3. Ausführung.

a)    Balkenlagen und Futzbodenlager.

Die Balken sind für die Stakung 26 mm tief und ebenso breit, sauber und mit den Kanten gleichlaufend zu falzen, falls nicht ausdrücklich etwas anderes im Anschlag bestimmt ist.

Wo Balken auf einer 38 cm starken Wand aneinanderstoßen, müssen sie derart durch schrägen Stotz verbunden werden, datz das Auflager mindestens vier Fünftel der Balkenhöhe beträgt.

Die (anderweit zu liefernden) Zugbolzen sind einzubringen und anzuziehen, auch die erforderlichen Löcher vorher zu bohren. Die Eiebelverankerungen sind einzulassen und zu befestigen. Balkenkopsanker sind zu befestigen.

Die Futzbodenlager auf Gewölben oder Steindecken sind nach vorherigem Streichen mit Karbolineum der ganzen Fläche nach gut wagerecht zu lagern und zu unterstopfen. Sie dürfen ebensowenig wie die Futzbodenbretter zum Zweck des Einebnens unterschnitten werden. Sind Stütze nicht zu vermeiden, so sind zu beiden Seiten des Stotzes 2 cm starke, 10 cm breite und 20 cm lange Bretter anzunageln.

b)    Dachverband.

Sämtliche Verbindungen der Dachverbandhölzer sind sauber und dicht schlietzend nach den besten Regeln des Handwerks herzustellen. Kopfbänder und Streben erhalten Versatz mit Zapfen, Streben an Hängewerken doppelten Versatz. Verschränkte oder verzahnte Hölzer sind in den Berührungsflächen zu hobeln, sie müssen nach der Verbolzung überall fest aneinanderschlietzen.

Sparren und Binderbalken dürfen nicht gestotzen werden, irrt übrigen mutz der Stotz stets an unterstützter Stelle mittels Überblattung unter entsprechender Verbolzung bewirkt werden.

Wo bei den Hängewerken Hirnholz gegen Hirnholz oder Langholz stützt, sind ohne besondere Vergütung Zink- oder Bleiplatten einzulegen.

Zapfenlöcher, in welche Regenwasser eindringen kann, sind anzubohren, damit das Wasser abflietzen kann.

Zur Verbindung von nicht durch Pfetten im First unterstützten Sparren dürfen nur Scherzapfen angewendet werden.

c) Eisenzeug.

Das Einlassen, Anbringen und Befestigen des Eisenzeuges für den Dach-

verband ist ausschließlich Sache des Unternehmers und mutz mit der größten Genauigkeit geschehen.

Bei Verwendung von Bolzen sind unter 5topf und Mutter kräftige Unterlagsscheiben vorzusehen.

Bolzen zur Verbindung der Zangen mit dem Dachverband müssen 20 mm, solche bei Hängeeisen mindestens 30 mm im Durchmesser haben, die Verankerungen der Pfetten mit den Giebeln müssen mindestens 55 cm lang sein, einen mindestens 50 cm langen Splint aus 8 - 45 mm Flacheisen haben und mit je zwei geschmiedeten Nägeln und Krammen an den Pfetten befestigt werden. Die Doppellaschen zur Verbindung von Hölzern müssen aus 8 - 60 mm starken Flacheisen gefertigt und so lang sein, daß sie an vier Stellen mit Sicherheit befestigt werden können. Im übrigen sind die Abmessungen der einzelnen Teile in jedem Falle nach den Angaben des Bauleitenden auszuführen,

d) Türzargen.

Wegen der Breite der Zargen ist die jedesmalige Bestimmung des Bauleitenden einzuholen, bei Putzwänden müssen die Zargen mit dem späteren Putz abschließen.

e) Türdübel.

Die Türdübel sind keilförmig mit in der Mitte befindlichen, 8 cm langen Dollen so zu arbeiten, daß sie mit Hirnholz aufliegen.

f) Dachschalungen.

Dachschalungen sind aus höchstens 15 cm breiten, vollkantigen Brettern, bei Schieferdächern mit höchstens 3 mm Zwischenraum, sonst aber dicht schließend herzustellen; die Stöße sollen versetzt, sauber ausgeführt und an vorstehenden Kanten sauber abgehobelt werden. An den dem First zugekehrten Seiten der Schornsteine und sonstigen höher geführten Gebäudeteilen usw. sind unentgeltlich Entwässerungskeile nach Angabe anzubringen. Wo die Dachschalung an Brandmauern oder Mauern überhaupt stößt, ist ein Spielraum von 1% cm zu lassen, um ein Abtreiben der oberen Steine zu verhindern.

g)    Deckenschalungen.

Zu Deckenschalungen sind Bretter von höchstens 10 cm Breite zu verwenden und aufzutrennen. Die Stöße sind zu verwechseln und sorgfältig abzugleichen. Der Raum zwischen den Deckenschalbrettern darf höchstens 1 cm betragen.

h)    Holzfußböden.

Die Fußböden müssen genau wagerecht mit gehöriger Unterfütterung verlegt werden, wobei es unstatthaft ist, Späne als Unterlager zu benutzen. Für das Abgleichen der Balken wird eine besondere Entschädigung nicht gewährt.

Die Breite der Dielen darf, wenn nicht ausdrücklich andere Bestimmungen getroffen sind, höchstens 15 cm betragen; sie darf in einem und demselben Raum nicht mehr als 1 cm vom Mittelmaß abweichen.

Müssen die Bretter wegen der großen Abmessungen des Raumes gestoßen werden, so sind ohne besondere Entschädigung zwischen den Stößen mindestens 10 cm breite Friese mit den erforderlichen Füllhölzern nach Angabe einzulegen.

Die Bretter müssen mit den Kernseiten nach unten engschließend verlegt werden. Bei offener Nagelung muß jedes Brett auf jedem Balken oder jedem

Unterlagsholz mit zwei Nägeln und, wenn die Bretter über 10 cm breit sind, mit drei Nägeln befestigt werden. Nirgends darf die Kante eines Brettes vorstehen.

Innerhalb eines Jahres, von der Abnahme an gerechnet, dürfen Fugen von nicht mehr als 1 mm Breite entstehen; andernfalls sind unentgeltlich, je nachdem es verlangt wird, Ausspänungen vorzunehmen oder die Böden aufzunehmen, die bedingungswidrigen Bretter zu entfernen und durch vertragsmäßige zu ersetzen.

Berechnung.

Die Ausmessung und Berechnung der Verbandhölzer erfolgt hinsichtlich der Lieferung nach Kubikmetern, hinsichtlich des Arbeitslohnes nach laufenden Metern.

Bei dem Aufmaß schräg geschnittener Hölzer kommen stets die größten Längen in Anrechnung.

Einzelne Zapfen werden je mit 10 cm Länge berechnet. (Anstatt der Zapfen-längen können auch der Gesamtlänge der Verbandhölzer 3 v. H. vor Ermittlung des Kubikinhalts zugezählt werden.)

Verschnitt ist nicht zu berechnen.

Das Endauflager der Balkenhölzer auf dem Mauerwerk ist gleich der Balken-höhe, mindestens aber mit 25 cm Länge zu rechnen. Zusammengestoßene Balken kommen einzeln gemessen in Anrechnung.

Überblattungen der Verbandhölzer nach der Länge werden nicht berechnet.

Das Hobeln und Fasen der Hölzer wird nach laufenden Metern berechnet.

Das Falzen der Balken ist, wenn Stakung vorgesehen, im Zurichten einbegriffen. Bei Anordnung von Staklatten wird Arbeitslohn und Holz besonders vergütet. — Bei auszumauernden Fachwerkswänden ist das Ausfalzen der Hölzer im Verband einbegriffen. Das Anbringen von Dreiecksleisten wird besonders vergütet.

Bei Dachschalungen sind Ausschnitte für Schornsteine» Dachluken, Fenster, Luftzüge u. ä. bis zu einer Größe von 1 qm durchzurechnen und nicht in Abzug zu bringen. Abwässerungskeile an diesen Stellen werden nicht besonders vergütet.

Bei allen Verschalungen zwischen Sparren, Balken oder anderen Hölzern werden diese mitgemessen.

Deckenschalungen und Fußböden werden zwischen den ungeputzten Wänden gemessen, und werden Vorlagen, schräge Ecken usw. bis 0,50 qm Größe, ebenso auch größere Ecköfen nicht in Abzug gebracht.

Bei Scheuerleisten sind die Gärungen der Länge zuzurechnen (oder es werden nur die Längen- und Tiefenmaße der Räume ermittelt, wobei dann aber ebensowenig die Türöffnungen, wie auch die Ofen, Fensterbrüstungen usw. berücksichtigt werden).

Lattenverschläge und -belüge werden nach Quadratmetern einschließlich der Zwischenräume gemessen.

Für die Anfertigung von Türen in Bretter- und Lattenverschlägen ist Zulage zu berechnen.

Gesimse werden in der Stirnplatte gemessen, und ist für jede Gärung die halbe Eesimsausladung der Länge zuzurechnen.

Knaggen und Eesimsausschalungen sind besonders zu berechnen. Die zum Anschlagen der Gesimse erforderlichen Auslegerrüstungen sind für gewöhnlich im Gesimspreise eingeschlossen.

Treppen werden nach Steigungen, Treppengeländer nach Steigungen oder nach laufenden Metern berechnet. Durchgehende Treppenaustrittsstufen sind gleich 2 Steigungen, leilförmige Bohlenpodeste der Stufenbreite entsprechend zu berechnen. Gewöhnliche Podeste werden in ihrem Verbandholz» wie auch im Fußboden, Deckenschalungen usw. besonders in Anrechnung gebracht.

Technische Bedingungen für die Herstellung von Stabfußböden in Asphalt.

1.    Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Lieferung aller für die Fertigstellung des Fußbodens erforderlichen Baustoffe:

b)    Vorhalten aller Geräte, Werkzeuge usw.;

c)    Reinigung des Untergrundes und Beseitigung des Schuttes und aller Abfälle;

d)    Reinigen des fertigen Fußbodens.

2.    Beschaffenheit der Baustoffe.

Die Kiefern-, Buchen- oder Eichenholzstäbe müssen vollständig gesund und frei von Asten, überhaupt in jeder Beziehung tadellos und auf das sauberste bearbeitet sein.

Die Austrocknung der Hölzer soll bei dem Verlegen dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft entsprechen, damit ein Quellen der Hölzer durch spätere Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft vermiedeu wird, andererseits darf auch ein derartiges Schwinden der Stäbe, daß sich offene Fugen bilden» nicht eintreten. Die Stäbe sollen etwa 40—60 cm lang, 8 cm breit sein und müssen durchweg eine gleichmäßige Stärke (2,5 cm) haben.

Der als Unterlage zu verwendende Asphalt muß große Bindekraft am Estrich und Holz haben, wasserundurchlässig und auch bei großer Erwärmung der Luft in den Räumen widerstandsfähig gegen den Druck der Möbel usw. sein, so daß ein Heben oder Senken der einzelnen Riemen, sowie Knarren des Fußbodens nicht stattfinden kann.

Die Holzfarbe der Stäbe muß nach dem Wachsen oder Oien durchweg klar und gleichmäßig zum Vorschein kommen.

3.    Art der Ausführung.

Die Stäbe sind nach Angabe schwalbenschwanzförmig oder parkettähnlich in einer rund 1,5 cm starken Unterlage von bestem Jsolierasphalt zu verlegen. Dabei ist genau darauf zu achten, daß die Stäbe ringsum von den Zimmerwänden rund 2 cm entfernt und diese Zwischenräume frei von Asphalt bleiben. Dichter Fugenschluß und gleichmäßige ebene Oberfläche werden unter allen Umständen verlangt. Nach dem Verlegen ist der Boden mit dem Verputzhobel sauber zu verputzen und mit der Ziehklinge abzuziehen. Ausbesserungen mit Kitt sind nicht gestattet

4.    Berechnung.

Die Aufmessung und Berechnung der geleisteten Arbeit erfolgt nach den wirklich belegten Flächen, also mit Berücksichtigung der Fensternischen usw. und mit Abzug aller Mauervorsprünge und Einbauten jeder Art. An den Wänden kommen je 2 cm für frei zu lassende Streifen in Abzug.

2 cm

Bretter

qm

2,5 cm

I. Muster zur Holzberechnung (erforderlichenfalls über zwei Seiten reichend).

Bohlen

qm

Verbandhölzer laufender m

Länge

im

ganzen

Gegenstand

Stück-

Zahl

3,5 cm

5 cm

8 cm

14/18

16/16

18/24

20/26

Diese Linierung ist in jedem Falle den zur Verwendung gelangenden Holzstärken entsprechend einzurichten.

16,00

108,00

16,00

124,00

3,12

56,00

9,20

CO 03 io iO    CD

zu 5,00 zu 4,60

Balken

desgl.

^6v;uvuZME w

16,00

65,20

0,41

cbm

cbm

cbm

6,92

0,18

7,20

3,39

CD CG CD O

zu 2,00 zu 4,50 zu 1,00

usw. zusammen oder cbm

Stiele . . Sparren. . Kopfbänder

m Dachverband

Hierzu Verschnitt

rund 2—3 v. H. = Summa

cbm Kiesern-Verbandholz

10

65,20

140,00

7,20

ßunucpmg -u^sta^ -cuLq

=U3jjD?fß -q

CO

IO

II. Muster zur Berechnung der erforderlichen kiefernen Bauhölzer zu dem ... Gebäudes

Benennung der Zimmerstücke

Besonders starkes Bauholz 12-—16 m lang,

36 cm im Zopf stark

Starkes Bauholz 12—14 m lang, 32 cm im Zopf stark

Mittelbauholz 10—12 m lang, 24 cm im Zopf

stark

Meines Bauholz 9—11 m lang.

18 cm im Zopf stark

Ganzholz

Ganz- : Halb-    Kreuzholz I holz    holz

(5art3= Halb- Ganzholz holz holz

1. Zum Kellergeschoß.

Für 18 Stück Balken je 4,75 m . .

„ 10 „ 14

2. Zur Balkenlage über dem Erdgeschoß.

Für    18    Stück    durchgehende Balken je 12,55 m . .    225,90

„    20    „    Balken auf den Mittelwänden gestoßen

20 x (5,96 m + 6,95 m).....

„    „    verriegelte Zargen je 12,55 m . . .

„    „    Ortbalken neben den höher zu führen

den Scheidewänden je 12,55 m . .

„    4    „    Wechsel der Balken an Röhren und

Treppen 2,20 m.........

Zu Schwellen,Rahmstücken und Stielen der Fachwände

Zur Verriegelung der Fachwände........

Für 20 Stück Fußbodenlager über dem Kellergewölbe je 12,50 m................

3. Zur Dachbalkenlage über dem 1. Stockwerke.

Für 38 Stück durchgehende Balken je 12,55 m . .    475,00

„    4    „    Kreuzholz zu verriegelten Zargen je

4. Zum Dachstuhl.

Für 76 Stück Sparren je 9,40 m........

„    8    „    Dachrähme je 44,0 m.......

„    28    „    Dachstiele je 3,15 m.......

„    50    „    Bänder je 1,22 m........

„    38    „    Kehlbalken je 6,25 m.......

„    10    „    Zangen je 6,25 m........

„    2    „    Gratsparren je 11,60 m......

„ Schiftsparren..........

„ Drempelstiele je 1,25 m......

Zu den gebogenen Treppenwangen.......

„    „ Treppenklötzen............

„    „ Podestriegeln.............

„ dem Handgeländer............

„ Zargen je 5,65 m . . . „ Fußbodenlager je 6,25 m

258,20

i ii i i

8,80

„ 26 „    38

I I I I I I I I I I I II

56.50

87.50

85,50

50,20

352

237,50

23,20

Summe 959,10 Das Halbholz durch 2,    —

das Kreuzholz durch 4 geteilt    —___

gibt Meter Ganzholz j 959,10 1563,10; —

60,20

12

75

250

75

12,50

62,50

47,50

37,60

18,80

714,40

88,20

62,50

113,10

27,60 662,90 810,20 331,45    —

204,05    —    —

104,30; 62,50 31,25    —

975,70

135,55

Diese gefundene Anzahl wird nunmehr durch die Durchschnittslänge der Stämme, das besonders starke mit 14, das gewöhnlich starke mit 13, das Mittelbauholz mit 11, das kleine Bauholz mit 10 geteilt. So ergibt sich die Anzahl der erforderlichen Stämme nach den verschiedenen Holzklassen.

975,70

¹ Diese Art der Veranschlagung wird nur erforderlich, wenn das Holz in Stämmen oder Sägeblöcken anzuliefern oder der Wert desselben zu ermitteln ist; in den meisten Fällen genügt es, die Hölzer in den erforderlichen Abmessungen in Anschlag zu bringen und den Kubikinhalt der geschnittenen Hölzer zu ermitteln, wie dies aus dem Musteranschlag ersichtlich ist.

der zu dem

III. Muster zur Berechnung

Gebäude erforderlichen Nutzhölzer, Bohlen, Bretter und Latten.

Benennung der Gegenstände

Bohlen 7-/2 m lang

7 cm stark Ifb. m

6 cm stark

Bretter 6—7y₂ m lang

stark

4 cm 3 cm stark stark

2 cm stark

qm

Dachlatten 4 cm

und 6 cm stark

Stück

Für 6 m doppelte Zangen

n 9 „

Knaggen zur Befestigung des hölzernen Hauptgestmses .

Zu den Fußböden.

Es ist notwendig:

Im Kellergeschoß.........

Zum Fußboden des Erdgeschosses .

„ II. Geschosses . „ Dachgeschosses . über den Kehlbalken

Zur Deckenschalung.

Im Kellergeschoß. ,, Erdgeschoß. .

„ II. Geschoß . In den Dachstuben

Zu den Treppen.

18 Stufen der Kellertreppen je 1,25 m .

Die Setzstufen dazu.........

50 Stufen der Haupttreppe durch 2 Geschosse je 1,88 m.........

Die Setzstufen dazu.........

„ Treppenwangen.........

„ Treppenverschläge........

Zur Dachlattung.

14 cm weit, 6 Latten auf einer Länge, gibt bei 82 Reihen auf einer Seite 2 x 82 x 6 Zu den Dachfenstern.........

12

Ol Ci

io io CM CM

100

400

420

430

215

100

400

420

50

' 14

94

984

100

Zusammen

Diese Quadratmeter durch 2,25, 2,20, 2,10, 2,00 und 1,75 geteilt, gibt: 9,33    Stück    7    cm starke Bohlen

„ Dachlatten

21    14    61    1465 194    970

je 7% m lang, „ Bretter „ 7 y₂ „    „

tt

ft

97

ft

554,3

Ci Ci> Ci —1

Anfuhr der Bauhölzer. Man kann nach betn oben angegebenen Gewicht der Hölzer für die Fuhre 2 y₂ bis 2³/„ cbm Kiefernholz, l⁵/„ cbm Eichenholz rechnen. Der Preis der Anfuhr richtet sich nach der Entfernung und sonstigen örtlichen Verhältnissen (vgl. oben „Fuhren"). — Bei weitem vorzuziehen ist der Wasserbezug, wenn derselbe irgendmöglich. Das Anschwemmen in Flöhen hört zwar mehr und mehr da auf, wo sich der Wasserverkehr mit Fahrzeugen steigert, dafür bezieht man aber das Holz, wo es die Schiffahrtsverhältnisse gestatten, meist schon geschnitten in Kahnladungen.

Preise des Bauholzes.

1. Rundholz. Die Preise für das Rundholz betragen im Durchschnitt:

für 1 cbm Eichen bessere Güte 80—120    M., mindere Güte 55—80 JL

Kiefernholz.

1

„ 1 ", 1

2. Kantholz.

„ Buchen „ „ Kiefern „ Tannen „ „ Erlen

tt

Hölzer von 12—20 cm Höhe: in Längen bis zu

tt

tt

tt

scharfkantig geschnitten in JL

„    20-30 „

30-40 „ ..    25-35 „

„    20—30 „

baumkantig geschnitten in JL

gebeilt

in M.

von 6,0— 8,0 „ „ 8,0—10,0 „ „ 10,0—12,0 „ „    12,0-14,0    „

„    14,0-16,0    „

Hölzer von 21—26 cm Höhe: in Längen bis zu

tt

tt

6,0 m für 1 cbm

tt

tt

„    1    tt

tt    1    tt

tt    1    tt

tt    1    tt

37—40

39— 42

40— 44

41— 45 43—46 45—48

35—38

37— 40

38— 42

39— 43

40— 44 42—46

33—36

35— 38

36— 40 38—41 40—43 42—45

Hölzer von 27—35 cm    Höhe:

in Längen bis zu

tt

6,0 m für    1    cbm

tt    1    tt

tt    1    tt

tt    1    tt

tt    1    tt

tt    1    „

6,0 m für 1 cbm

von 6,0— 8,0 „ 8,0—10,0 „

„ 10,0-12,0 „

„    12,0-14,0    „

„    14,0-16,0    „

Hölzer von 7/7 bis 10/10 cm Stärke: in Längen bis zu

ii

ii

ii

ii

tt    t    tt

tt    t    tt

tt    t    ii

ii    t    ii

ii    1 . ii

42—44

44—46

46— 47

47— 48

48— 49 50—52

40—42

42—44

44— 45

45— 46

46— 47 48—50

38—40

40—42

42— 43

43— 44 45—46 47—49

46— 48

47— 49

48— 50

49— 51 51—53 53—55

44— 46

45— 47

46— 48

47— 49 49—51 51—53

42— 44

43— 45

44— 46

45— 47 48—50 50—52

von 6,0— 8,0 „

„ 8,0-10,0 „ Hölzer von 8/11 bis 10/12 cm Stärke: in Längen bis zu

6,0 m für 1 cbm

ii 1 ii ii t ii

6,0 m für 1 cbm

von 6,0— 8,0 „ „ 8,0—10,0 „

ii    1    ii

ii    1    ii

38—39

40—41

42—44

36—37

38—39

40—42

36—37

38—39

40—42

34—35

36—37

38—40

54,00— 60,00 M.

In Kostenanschlägen wird man folgende Durchschnittspreise einsetzen: 1 cbm vollkantig geschnittenes Kiefernholz, gesund und trocken, in den erforderlichen Abmessungen zu Balken, Unterzügen oder ähnlichen starken Holzteilen frei Bau anzuliefern

1 cbm desgl., in schwächeren Abmessungen zum Dachverband, wie vor 46,00— 54,00 „

Uber 7,5 m Länge ist schwer zu beschaffen.

1 cbm geschnittenes Pitchpine in Längen bis 8 m lang, für 1 cbm 1 cbm Eschenholz (zu Treppenhandläufern und Werkzeugstielen):

in großen Längen über 5 m..............

„ kürzeren Längen von 2—5 m............

„ kurzen Längen bis 2 m...............

1 cbm Rotbuchenholz in runden Stämmen:

bei 20—30 cm mittlerem Durchmesser..........

70,00 „

80,00 „ 70,00 „ 60,00 „

55,00—60,00 „

3. Bohlen, Dielen und Bretter.

I. Klasse II. Klasse III. Klasse

61

¹ JnS    I    JLO JLO ^ Ol Q O h

'oi "qo ^

aus Nadelholz: starke Bohlen. .

Bretter

Schalbretter

astfrei

JL

9,50

8,50

6,30

5,00

4,00

3.60

3,10

2,60

2,10

1.60

1.10

mit wenigen Asten

JL

8,20

7,40

5.50

4,40

3,50

3,20

2,70

2,30

1,90

1,40

1,00

1,25

0,95

0,65

mit vielen, aber gesunden Asten

JL

7,00

6,30

4,60

3,80

3,00

2,70

2,30

1,90

1,60

1,20

0,90

I. Klasse II. Klasse

III. Klasse

6i

5:

u o ci

Q ^    ^ CM^    CM^    CO

t'” IC TjH CO CO 0<l O) r—i

aus Eichenholz: starke Bohlen. .

ft

Bretter

c) Schnittware aus Rotbuchenholz: 1 qm 10,5 cm starke Bohlen . . . . 1 ..    8,0 ..

1 „    6,5 „

1

1 „

1 „

ff

's

Bretter

astfrei

Jli

15,75

11,50

9,40

7,70

6,90

6,00

4,80

3,90

3,00

1,95

8,60

6,60

5,00

4,00

3,60

3,30

mit wenigen Asten

JUL

13,20

9,60

7,80

6,50

5,75

4,80

4,00

3,30

mit vielen, aber gesunden Asten

JL

10,50

7,70

6,25

5,10

4,60

4,00

3,25

2,60

2,50    2,00

1,65

1,30

7,40

6,30

5,80

4,90

4,40

3,80

3,50

3,00

3,20

2,70

2,90

2,45

d) Schnittware

aus Pitchpine.

CT¹

N IO (M 05 0

cm t—T cT ocT

r:

12.50    M.

11.50    „

10,00 „

8,80 „ 7,50 „

1 qm 5,1 cm starke Bohlen Bretter

3,8 „ 2,5 „ 1,3 „

5,00 M. 4,00 „ 2,50 „ 1,30 „

4. Latten aus Nadelholz.

Die Latten aus Nadelholz kommen in verschiedenen Stärken und unter verschiedener Bezeichnung in den Handel:

0,30—0,40 JL 0,16 „

1 laufendes Meter Stollenholz,    8 cm breit, 8,0 cm stark.....

„    Doppellatten, 8 „    „    5,2 „    „    .....

„ Dachlatten I. Klasse (Mühlenlatten), 8 cm breit,

0,15 „

4 cm stark (6 m lang)............

„ Dachlatten II. Klasse (Mittellatten), 8 cm breit, 4 cm

0,12 „ 0,05 „

stark (6 m lang)...............

„ Spalierlatten, 4 cm breit, 2 cm stark......

Preise auch vielfach nach Schock (450 laufende Meter).

Am Rhein unterscheidet man:

lOschuhige Latten, 3,0 m lang, 4,0 cm breit und 1,7 cm stark,

10

„    2,0    „    „

1 7

tt    ±t ¹    tt    tt

4 5    5 0

tt    tt    t tt    ft

Spalierlatten, 3,0 „    „    3,2 „    „

Latten zu Einfriedigungen siehe hinten unter Nebenanschlag B Geländeherrichtung.

Preise der Zimmerarbeiten.

1. Zimmertagelöhne, Geräte und Nägel.

Tagelöhne.

1,20—1,35 Ji 0,95 „ 1,10 „ 0,65—0,70 „

1 Arbeitsstunde eines Poliers 1 desgl. eines Gesellen . .

„    „    Postengesellen

„    „    Arbeiters . .

Bezüglich der Höhe der Tagelöhne je nach der Größe der Städte vgl. die Angaben bei den Maurerarbeiten, welche auch bei den Zimmerarbeiten zutreffen. Desgl. bezüglich der Zuschläge für Überstunden usw., des Meistergeldes usw.

Geräte*.

1 Handbeil mit Stiel . . .

1 Waldart mit Stiel . . ,

1 Zimmerart mit Stiel . .

1 Fughobel nebst engl. Eisen

1 Doppelhoel..... .

1 Rundhobel.......

1 Schropphobel......

1 Fausthobel.......

1 Handsäge.......

1 Trennsägenblatt ....

1 Bügelsäge........

Bandsägeblätter d. Meter ungelötet:

1,75 Ji.

4,00

3,00

4,50

3,00 , 1,80 , 1,80 , 3,00 , 1,60 ,

1,30

3,00 ,

1 Schrotsäge.....

1 Leierbohrer mit Leier 1 Schraubenbohrer . . .

1 Feilkolben.....

1 Zirkel.......

1 Kneifzange.....

1 Bankeisen .....

1 Schleifstein samt Kasten 1 Schraubenschlüssel, franz. 1,60— 5,60 , engl. 3,50—10,00 , schweb. 4,50—13,00 ,

7,00 Ji

2,40

1,50

3,00 , 0,75— 4,75 ,

2,00

3,50 ,

3,00

10

15

20    25    30    35 mm

1,35 JL

0,43    0,55    0,69    0,80    0,92    1,15

Kreissägeblätter d. Stück in normalen Dicken:

300    400    500    600    700 mm

8,90    13,50    20,00    25,50    34,25 M.

Hobelmesser:

Messerbreite 68    73    84    100 mm

d. Millimeter 1,8    2    2,6

Kehlmesser, 8 mm dick...........

Falzmesser, 8 „    „...........

Nut- und Spundmesser, 8 mm.......

1 Richtebaum zum Aufwinden der Balken usw.

1 Flaschenzug mit hölzernen Kloben, 2 Scheiben von Gußeisen, Beschlag, Auffahrts-, Schweng- und Bindetau etwa.....

4 Pf.

d. Millimeter Messerbreite 6 Pf.

50,00— 60,00 Ji

150,00—200,00 „

Damit der Stamm schnell durchgehauen wird, weil er sonst leicht durchsplittert, ist es nötig 4 Mann anzustelleir, die sich paarweise ablösen.

Der Tagelohn eines Holzhauers beträgt 1,50—2,00 Jl. Außerdem muß für Haltung von Hebezeug, Tauen usw. für den Mann 0,15 Jl. hinzugerechnet werden, wonach eine Eiche 15 m lang zu fällen kosten würde:

₃    = 2,20 JL

Nägel.

100 Stück 13 cm lange vierkantige Drahtstifte anzuliefern 10 „    „ desgl.............

100

100

100

100

100

8 .. tt 6,5 „ 5 „ 4 „

ft

ft

1 Dutzend 10 cm lange Holzschrauben anliefern

4,5 „

0,40—0,55 M. 0,25—0,30 „ 0,20—0,25 „ 0,15—0,20 0,10—0,15 „ 0,05—0,10 „ 0,25—0,35 „ 0,20—0,30 „ 0,15 „ 0,10 „

2. Herrichten des Holzes.

a) Fällen der Bauhölzer.

Erfahrungsgemäß können 4 Mann in einem Wintertage fällen und Zöpfen: 3 Stück Eichen oder 5 Stück Kiefern, 15 m lang, 42—55 cm im Zopf.

30-42 „    „

20—30 „    „

10-20 „ „

11

ft

10

14

4 - 1.65

oder eine Kiefer, 9 m lang,

4 - 1,65

— 0,47 JL 14

In obigen Preisen ist das sogenannte Bewaldrechten, d. h. das Entblößen der Stämme von den Asten nicht mit gerechnet, da dies von den Klafterschlägern geschieht und denselben besonders bezahlt wird.

b) Beschlagen der Bauhölzer.

Die runden Stämme erhalten im Querschnitt eine quadratische oder rechteckige Form dadurch, daß sie mit einer Art behauen oder mit einer Säge geschnitten werden. Letztere Art wird besonders bei starken Hölzern angewendet, wobei die Abschnitte Schalbretter oder bei größerer Stärke des Stammes Splintbohlen geben.

Bei dem vorgenannten Tagelohn rechnet man das Beschlagen von Balken bei gewöhnlichen Bauten auf allen 4 Seiten für das Meter:

0,30 JL 0,18 „

bei 40—42 cm Zopfstärke: Eichenholz zu

Kiefernholz zu

bei 20—24 cm Zopfstärke: Eichenholz zu .......

0,24 M.

0,13 „ 0,20 0,10 „

Kiefernholz zu ...... .

bei 10—12 cm Zopfstärke: Eichenholz zu .......

Kiefernholz zu.......

Sollen dagegen alle 4 Seiten vollkommen scharf und winkelrecht beschlagen werden, wie für Wellen usw., so rechnet man nach Quadratmetern: bei Hölzern 30 cm Seite des Querschnitts:

für 1 qm Eichenholz.......

„ 1 „ Kiefernholz......

bei Hölzern 60 cm Seite des Querschnitts:

für 1 qm Eichenholz.......

„ 1 „ Kiefernholz.......

bei Hölzern 90 cm Seite des Querschnitts:

für 1 qm Eichenholz........

„ 1 „ Kiefernholz.......

bei Hölzern 120 cm Seite des Querschnitts: für 1 qm Eichenholz........

0,60 JL 0,35 „

o c>

'or Vl O Oi

O - IO Ci rO

cT cT

c) Trennen der Bauhölzer.

Die starken Balken und Verbandhölzer werden gemeinhin auf erhöhten Gerüsten durch Menschenhände mit der Säge geschnitten, Bohlen, Bretter und Latten dagegen mittels Sägegattern, die durch Wasser- oder Dampfkraft in Bewegung gesetzt werden, getrennt. Bei der Berechnung des zu gewinnenden Holzes nimmt man jede Schnittfuge 5 mm stark an.

Man rechnet für den Schnitt, wenn die Hölzer zu Bohlen, Brettern und Latten geschnitten werden:

bei einer Stärke des Blocks von 35—40 cm am Zopf, für das Meter

„    40-45 „    „

0,10 JL 0,11 „ 0,12 ., 0,13 „ 0,14

wofür die Holzschneider auch die Gerüste, Hebebäume, das Hebezeug, Taue, Ketten, Sägen usw. zu beschaffen und zu unterhalten haben.

Das Trennen der Hölzer zu Halb- und Kreuzhölzern wird ebenso wie bei Sägeblöcken und bei einer sehr großen Zahl von Hölzern durchschnittlich mit ungefähr 0,10 JL für das Meter berechnet.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Hölzer zu Halbholz getrennt einen Schnitt, zu Kreuzholz getrennt zwei Schnitte gebrauchen. Demnach gibt ein Holz von 12 m Länge mittels eines Schnittes 24 Längenmeter Halbholz, mittels zweier Schnitte 48 Längenmeter Kreuzholz.

Wenn Sägeblöcke auf den Mühlen getrennt werden, so kostet jeder Schnitt: bei Kiefernholz „ Eichenholz

tt

tt

tt

0,30 Jl 0,45 „

d) Hobeln, Fasen und Gliedern von Hölzern.

1 qm Fläche von Kreuz-, Halb- und Ganzhölzern: von 1 Seite.......... . .

„    2 Seiten

„    3

..    4

1 m Hohlkehlen bei Balken zu hobeln, 2,5 cm stark 1 „

1 „

1 „

1 m Rundstäbe herzustellen, an Arbeitslohn, 2,5 cm stark 1 „

1 „

1 ..

1 Sparren- oder Rährnkopf einfach zu gliedern

3,0 „

4,0 „    „

o,o ,,    „

CO IO

zu hobeln

0,50 JL 0,47 „ 0,44 „ 0,52 ..

zu hobeln und

abzufasen

0,65 „ 0,68 „ 0,70 „ 0,28 „ 0,32 „ 0,38 „ 0,42 .. 0,35 „ 0,40 „ 0,48 ,. 0,56 „ 0,60 „ 0,70 „ 0,80 „

mit Abfasung ....    0,95 „

.........1,20 „

mit Abfasung

in reicherer Gliederung

„ sehr reicher Gliederung

1 Balkenlopf einfach zu gliedern

ft

reicher „

mit Abfasung

sehr reich zu gliedern

1 Kopfband einfach zu gliedern

reicher „

mit Abfasung

mit Abfasung

mit Abfasung

mit Abfasung

sehr reich zu gliedern

mit Abfasung

1 m sichtbares Dachholz an den Außenseiten von allen Seiten zu hobeln

und zu fasen . .......................

1 qm Fläche des Dachüberstandes glatt zu hobeln........

1 >, >,

und zu kehlen . .

0,40—0,50 „ 0,50—0,60 „ 0,80—1,00

3. Balkenlagen, Hänge- und Sprengewerke, Dachverbände.

Die Berechnung der Dachverbände geschieht auf Grund der Zeichnungen nach Metern der verschiedenen Hölzer. Die Berechnung nach der Zahl der Gebinde ist nicht mehr üblich.

1 m Balken zuzurichten, mit dem Hobel bzw. Beil zum Windelboden zu falzen und über das Keller- und Erdgeschoß zu verlegen einschl. Herstellung der Wechselung, 18—30 cm stark 1 m desgl. über höhere Stockwerke . . .

0,55—0,60 JL 0,60—0,65 ,.

1 in Falzung zum Windelboden mit dem Hobel bzw. dem Beil herzustellen 1 m Latte zum Auflegen des Windelbodens, 3,6 und 5,0 cm stark,

gegen die Balken zu nageln einschl. Lieferung der Latte.....

1 m Füllholz für Drahtputzwände aus 4 cm starken Bohlen, 10 cm breit

geschnitten, zu liefern und anzubringen und einzulassen.....

1 Stück Kronenholz aus 10 cm breiten und 4 cm starken Bohlen geschnitten, zu liefern und anzubringen.............

1 Ofenausbohlung aus 5 cm starken besäumten Bohlen herzustellen,

einschl. aller Baustoffe....................

1 Ausbohlung der Balkendecke für einen Kochherd, sonst wie vor . . 1 m Träger oder Streben zu einem Hänge- bzw. Sprengwerke sorgfältig nach der Zeichnung zu verbinden und zu verbolzen ....

1 w desgl. wie vor, und zu verdübeln .............

1 Hängebolzen anzupassen und anzubringen...........

1 Dübel von Eichenholz anzuliefern...............

1 m Sattelholz unter Trägern anzufertigen und mit denselben zu verbinden und zu verbolzen:

nur verbolzt.....................

verdübelt und verbolzt.................

verzahnt „    „    .................

1 m Kiefernholz zum Dachverbande zuzurichten, die Streben und Kopfbänder mit Versatzung und Bohrzapfen, die Überblattungen der Zangen auf Schwalbenschwanzform zum Verbolzen, die Hölzer aufzubringen, aufzustellen, zu verbinden und die Bohrlöcher mit vierkantigen Holznägeln zu vernageln bzw. mit Bolzen zu verschrauben, einschl. aller erforderlichen großen Drahtnägel zum Befestigen der Sparren

und aller sonstigen erforderlichen Eisenverbindungen.......

1 m desgl. zu Turmspitzen, je nach Höhe und Schwierigkeit der Ausführung ..........................

1 m Holz zu einem Mansardedach zuzurichten, zu verbinden, aufzubringen und zu richten....................

1 m Kiefernholz zu Pfetten und Sparren auf eisernen Dachbindern nach

Zeichnung und Angabe zuzurichten, sonst wie vor. . ......

1 Eisenwerk zu einem Polonceaudach, bestehend aus Zugstangen, Bolzen, Schuhen, Muffen, Stützen, mit den Holzstäben zu verbinden, aufzubringen und aufzustellen:

0,10—0,12 M.

0,15—0,18 „

Ol

Ol

"o © o o

1.50— 2,00 „

2.50— 3,00 „ 0,90—1,00 „ 0,50—0,60 „

o o o io IO o

r-T c<T <wT

0,60—0,80 „

1,00—2,50 „

0,50—0,60 „

0,50—0,80 „

Für Räume bis 4 m Höhe, 6 m Höhe, 8 m Höhe, 10 m Höhe

1 m Dachgebind zu einem Bohlendache nach Ph. de l'Orme anzufertigen, einschl. Errichtung des Reitzbodens, des Aufschnürens, des Abbindens, Vernagelns und Ausrichtens

für Räume bis 10 m Lichtweite

„ 15 „

ft

Ol o 00 to

12 m Höhe

65 M.

90 „

75 „

105 „ 115 „ 140 „

1 m Dachgebind zu einem Bohlendache nach Emy anzufertigen, abzubinden, zu verbolzen und aufzurichten, einschl. der Rüstung zum

3,00—5,00 JL

Biegen und Verbolzen der Bretter..............

1 qm Grundfläche zu überdachen nach „Bauart Stephan" ¹, fertig abgebunden und gerichtet, bei Bohlendach einschl. der Dachschalung, bei Satteldach einschl. der Sparren je nach Spannweite (bis 40 m) 7,00—10,00 „

Für gehobelte Dachgebinde rechnet man noch eine Zulage von 1,00—1,50 M. für das Quadratmeter der zu hobelnden, durchschnittlich zu ermittelnden Fläche.

Die vorstehend aufgeführten Preise über Verbandarbeiten zu Balkenlagen und gewöhnlichen Dachverbänden gelten nur für die Ausführung derselben in Kiefernoder Tannenholz. Für die Ausführung derselben in Eichenholz sind die Preise um ein Drittel zu erhöhen.

4. Fachwerkswände, Holzwände und Verschlüge.

1 m Kiefern- oder Tannenholz Zu einer 1—3 mal verriegelten /Wand zuzurichten, zu verbinden und aufzustellen an Arbeitslohn:

12/12—17/17 cm stark........■.........

1 m dgl. geschnittenes Holz, an der äußeren Seite abzuhobeln, desgl.: 12 cm breit......................

14    „    „......................

17    „    „......................

1 m dgl. behauenes Holz, desgl.:

12    cm    breit......................

14    „    „......................

17    „    „......................

1 m zwischen den Ständern und Riegeln überstochene Abfachung zu

fertigen, desgl........................

1 m Kreuzholz zu Fachwerkswänden zuzurichten, zu verbinden und aufzustellen, desgl.........................

1 m Kreuzholz zu Fachwerkswänden zuzurichten, zu hobeln, die Kanten

abzuhauen, zu verbinden und aufzustellen...........

1 m dreikantige Leisten zur festen Ausmauerung der Wände an die

Stiele zu nageln einschl. Nägel................

1 qm Bohlenwand, 5—8 cm stark, einschl. Lieferung:

von besäumten Bohlen ................

„ gefugten „    ................

„ gedübelten und gefederten Bohlen.........

1 qm doppelte Bretterwände zum Rohrputz anzufertigen, von gesäumten und gespaltenen Brettern sowohl in senkrechter und wagerechter, als auch senkrechterund schräger Richtung einschl. Lieferung von 2,0 cm starken Brettern................

,, „ „ ................

3,0 „    „    „    ................

0,35—0,43 JL

bO O

0,12 „ 0,14 „ 0,16 „

0,15 „

0,43 „

0,75—1,00 „

0,10—0,12 „

4,00—6,00 „ 4,50—6,50 „ 5,00—7,00 „

2,75—3,00 „

3.50— 4,00 „

4.50— 5,00 „

Ph. Stephan, Düsseldorf.

1 qm Bretterwände und Verschlüge von 2,6—3,3 cm starken Brettern anzufertigen und aufzustellen einschl. Lieferung

2,00—2,50 M. 2,20—2,80 „ 2,50—3,50 „

von besäumten Brettern................

„ gefugten „    ................

„ gespundeten „    ................

1 qm Bretterwände von gleich breiten Brettern, auf einer Seite gehobelt und gespundet, 2,5—3,0 cm stark, einschl. Lieferung ....    3,00—3,50 „

1 qm desgl., auf beiden Seiten gehobelt, gespundet und gekehlt oder mit

4,00—5,00 „

Deckleisten versehen, einschl. Lieferung.............

2,00—2,50 „

3.50— 4,00 „

1.50— 1,75 „

1 qm rauhen Lattenverschlag bei 4 cm großen Zwischenräumen anzuliefern, anzufertigen und aufzustellen, einschl. Latten und Befestigungseisen ............................

1 qm gehobelten desgl., sonst wie vor..............

Für Herstellung einer Tür mit Quer- und Strebeleisten als Zulage .

Für Deckleisten abgefugt als Zulage, für das Quadratmeter ....    0,15—0,20 „

5. Fußböden, Fußleisten und Schalung.

Der Zimmermann fertigt meistens nur diejenigen Fußböden, welche nicht auf Blindböden verlegt werden oder zu leimen find.

Vgl. daher auch Titel X.

Preise au Arbeitslohn (ohne Lieferung).

1 qm Fußboden aus rauhen, bereits gesäumten Dielen zu verlegen und zu befestigen:

0,35 «Ä

bei 2,5 cm starken Dielen................

q o

tt    tt    ft    ff    ................

4 0

ff    v ff    ff    ft    ................

1 qm Fußboden aus rauhen gespundeten Dielen zu verlegen:

. 0,60 „

•    0,75    „

. 0,88 „

•    i,oo „

bei 2,5 cm starken Dielen................

Q f)

tf ^t^ tt    tt    ff    ................

4 0

tt    tr    ft    tt    ...............

K 0

tr ut^ tt    tt    tt    ................

1,00 „ 1,10 „ 1,35 „ 1,50 „

1 qm Fußboden aus abgeschlichteten, gespundeten Dielen zu verlegen: bei 2,5 cm starken Dielen................

Q 0

tt ^t^ tt    tt    ................

4 0

tt    tt    tt    tt    ................

K 0

tt ^t^ tt    tt    tt    ................

. . 2,00 „

0,20—0,40 „

1 qm Fußboden aus sauber gehobelten und gespundeten Dielen zu verlegen: bei 2,5 cm starken Dielen

Q 0

tt    ,Jt^    tt    tt    tt

4 0

tt    Tr    tt    tt    tt

K 0

tt    tt    tt    tt

1 qm Fußboden aufzufüllen .

Obige Preise gelten für Fichten- und Kiefernholz; für Eichenholz sind solche um 60—75 v. H. zu erhöhen.

Preise einschl. Lieferung der Bretter, Nägel usw. a) Aus Kiefernholz.

1 qm rauhen kiefernen Fußboden für Dachböden von 2,5 cm starken besäumten

Brettern anzufertigen, anzuliefern und sorgfältig zu verlegen......

desgl., 3 cm stark.........................

4

PP    ^ Pt    PP    .................*.......

1 qm desgl., gefugt, sonst wie vor, 2,25 bzw. 2,50 bzw..........

gespundet, sonst wie vor, 2,25 bzw. 2,80 bzw........

gehobelt und gespundet, sonst wie vor, von unausgesuchten Dielen, 2,5 cm stark, mit zweimaliger Nagelung jeder Diele auf jeder Balkenkreuzung

desgl., 3 cm stark.........................

4    „    ........................

1,70 JH 2,30 „

co co co

1 qm desgl., wie vor, von astreinen Dielen, 4,20 bzw. 5,00 bzw......

1 qm desgl. von 10—12 cm breiten Dielen mit verdeckter Nagelung, sonst wie

vor, von unausgesuchten Dielen, 4,00 bzw. 4,60 bzw..........

1 qm desgl. von 10—12 cm breiten Dielen, desgl. aus astfreien Dielen,

4,60 bzw. 5,60 bzw.........................

1 qm Riemenfutzboden aus schmalen,-höchstens 12 cm breiten aufgetrennten Brettern, gehobelt und gespundet, anzuliefern und zu verlegen:

3,20 „ 3,80 „ 4,75 „ 6,00 „

5,75 „

6,60 „

mittelgut 4,00 Ji 5,00 „ 6,00 „

1 qm Bohlenfutzboden, gehobelt und gefugt, anzuliefern und zu verlegen:

2,5 cm stark

3,0 „    „

4,0 „

astfrei

4.70    M.

5.70    „ 7,00 „

1 qm Blindboden, 2,5—3,5 cm stark, über den Balken gesäumt, anzuliefern, zuzurichten und zu verlegen, von gewöhnlichem rauhen

kiefernen Holze.......................

1 qm desgl. zwischen den Balken einschl. der Befestigungsleisten (die

Fläche voll gemessen ohne Abzug der Balken), desgl.......

1 qm Zwischendecke zu Hängeböden aus 6,5 cm starken gespundeten oder gefederten, beidseitig gehobelten kiefernen Bohlen, einschl. der Befestigungsleisten und Putzhaken, desgl..............

1 qm desgl., die unteren Fugen gekehlt oder gestäbt, desgl.....

1 qm Bohlen zu Stallfutzboden zu säumen und gehörig zu legen, Arbeitslohn

12,60 „ 14,30 „ 16,20 „

2,00—2,50 „

2,50—3,00 „

7,50—8,00 „ 8,00—8,50 „

- 1 m Lagerhölzer zu den Fußböden zuzurichten und wagerecht zu verlegen ohne Lieferung....................

1 qm Bohlenbelag in Pferdeställen, von guten 5 cm starken Bohlen zuzurichten und nach dem Gefälle zu verlegen..........

1 qm desgl., 6 cm stark....................

1 qm desgl., 8 cm stark....................

1 m Fußleiste, 5—6 cm hoch, 2,5 cm stark, mit Abfasung anzuliefern

und anzuschlagen......................

1 m desgl., wie vor, mit 2 cm breiter Kehlung .........

8 cm hoch, 2,5 cm stark, mit Abfasung....... .

wie vor, mit 2 cm breiter Kehlung .........

10 cm hoch, 2,5 cm stark, mit 2,0 cm breiter Kehlung . 12 ,,    „    2,5 ,,

16 „    „    2,5 „

1 m Fußleiste mit Luftschlitzen behufs Stiftung der Fußböden (D. R. P.)¹,

10 cm hoch.........................

1 qm Decken- oder Wandschalung zu Rohrputz, von 2 cm starken aufgetrennten Brettern anzufertigen und zu befestigen.....

1 qm desgl., 2,5 cm stark.................

1 qm desgl., 1,5 cm stark, für gewölbte Decken........

1 qm Stulpdecke, desgl., 2,5 cm stark............

1 qm Dachschalung zum Zink-, Schiefer- usw. Dach von 2,0 cm starken, schmal aufgetrennten Brettern anzufertigen, aufzubringen und zu befestigen 1 qm    desgl.,    2,5    cm    stark

1 qm Stirn-, Trauf-, Kehl- und Firstbett, sowie Gesimsabdeckung von 4 cm starken, schmal aufgetrennten Brettern anzufertigen,

aufzubringen und zu befestigen..............

1 m Leisten zur Zwischenschalung anzuliefern und zu befestigen 1 m Schneeschutzbretter, 26 cm breit anzuliefern und zu befestigen,

rauh..........................

desgl. gehobelt.....................

0,20—0,30 JL

4,00—4,50 „

4.50— 5,00 „

5.50— 6,50 „

„    2,5 „

2,5 „

0,25—0,40 „ 0,28—0,45 „ 0,30—0,50 „ 0,35—0,55 „ 0,40—0,60 „ .    0,45—0,65 „

.    0,50—0,70 „

0,40—0,60 „

Bretter

rauh

besäumt

.    1,20    JL

- 1,75 „

.    2,35    „

„ für Holzzementdächer.

4,0 „

jedoch gespundet, mehr......

jedoch die Unteransicht gehobelt, mehr wie vor, gehobelt und gestäbt, mehr.

1,00—1,30 „ 1,50—1,60 „ 0,80—1,00 „ 2,00—2,50 „

Bretter gehobelt und gefugt

2,00 Jli. 2,70 „ 3,50 „ 4,00 „ 0,40—0,50 „ 0,50—0,60 „ 0,60—0,90 „

3,00

3 cm stark

1,00 JL 1,30 „

o Go

Oi o

4 cm stark

1,50 M. 1,70 „

A. Thiele, Berlin NW 21, Wilsnacker Str. 9.

b) Aus Pitchpine oder Yellowpine.

Stärke des Fußbodens

25 mm 28 mm 30 mm 33 mm Mark Mark Mark Mark

1.    Riemenfutzboden, in Brettbreiten von 10 bis 16 cm, trocken und splintrein, nach Stuben« matz zugeschnitten, aus gespundeten und gehobelten Brettern, fertig verlegt:

I. Klasse, für 1 qm ...........

2.    Futzboden, in Brettbreiten von 18—25 cm, trocken und splintrein, nach Stubenmah zugeschnitten, aus gespundeten und gehobelten Brettern, fertig verlegt:

I. Klasse, für 1 qm ...........

3.    Stabfutzboden, trocken, gehobelt und genutet, fertig verlegt für 1 qm, in Stablängen von 60—90 cm, in Stabbreiten von 7—10 cm . .

4.    Stabfutzboden, in Asphalt, fertig verlegt

für 1 qm ................

II.

II.

IO Ol

o o

io o oo io

^ Jpl

Oi o

JDl JOl fcO Ol

o o

00 fco

o o

I—* Ol

o o

O Ol

JOi

00

Oi

Ol

zo

ZO

Oft

<X>

• CM

Ol

OI

CO

ZD

5.    Hirnholzfutzboden, fertig verlegt in Berlin, in Tafeln von 50 mm Stärke, zum Preise von 8,00 M. für 1 qm.

6.    Verdoppelungsriemenboden, d. h. dünner Riemenboden, welcher auf

alten, nur noch als Blindboden weiter benutzbaren gewöhnlichen Futzboden aufgelegt wird, trocken und splintfrei, schiffsbodenartig, d. h. mit 2,0—2,5 m langen versetzten Riemen, fertig    verlegt:

10 „

14 ..

14 „

7. Verdoppelungsstabboden, desgl.:

1 qm, 10 mm stark, bis 50 qm 1 „ 10 „

1 ..    14    „

1    14    „

„ über 50 „    .........

„ bis 50 „    .........

„ über 50 „    .........

8. Fußleisten, 2,6 cm stark, fertig angebracht in Berlin: in der Höhe von 6

10    12 cm

1 m = 0,25    0,35    0,42    0,48    0,55 JL

c) Aus Eichenholz/

1 qm gehobelten und gespundeten eichenen Futzboden, 3 cm stark, zu liefern und zu verlegen...................

¹ Louis Heine, Breslauer Faß- und Parkettfabrik, Breslau, Kleinburg und Dresden.

3,90 M. 3,60 „ 4,20 „ 3,90 „

¹

Gebrüder Theisen, Nürnberg. Rud. Leonhardt & Co., Maschinenfabrik, Leipzig-Plagwitz.

1 qm desgl., 4 cm stark, wie vor................

8,00 JL

Ol fco

o 'o o o

1 qm Fußboden aus 2,5 cm starken, trockenen, äst- und splintfreien Riemen, auf 2 cm starken, kiefernen, rauhen Blindboden:

für den Blindboden..................

„    „ Riemenfußboden................

zus. 7,00 M.

1 qm Stabfußboden desgl., aus etwa 30—70 cm langen, 6—12 cm breiten und 2,4—2,5 cm starken Stäben fischgrätenartig zu verlegen und nachzuhobeln, ohne Lieferung der Fußleisten und des Blindbodens 1 qm desgl. bei Eichenstäben II. Klasse mit Schönheitsfehlern (kleinen

Asten, Streifen, Splint usw.).................

Für Verlegen in Asphalt einschl. Lieferung desselben, mehr . . . . 1 m eichene Fußleiste, für das Zentimeter Höhe.........

6,00—7,20 „

5,50—6,50 „ 3,00 „ 0,10 „

d) Aus Buchenholz?

1 qm Stabfußboden aus deutschem Buchenholz (Hetzers¹ Holzpflege

ges. gesch.), 2,5 cm stark...................

1 qm deutschen Fußboden, Ausführungsart Hetzer¹ (ges. gesch.), bestehend aus rund 45/60 mm hohen verdoppelten Lagerrahmen und Zwischenstäben mit tiefgelegter Nutung, zu liefern und auf guter Unterlage (Beton, Träger, Balken o. ä., ohne Benötigung von Asphalt, Blindboden, Lagerhölzern und Ausfüllung, deren Kosten also in Wegfall kommen) zu verlegen und abzuputzen.........

5,60—6,40 „

6,25—7,00 „

e) Aus australischem Hartholz.

Australisches Hartholz hat eine sehr geringe Abnutzung, ist schwer brennbar und schwammsicher.

1 qm Tallowwood - Riemenfußboden als Schiffsboden verlegt: in 17 mm Stärke

7,50 M.

„ 22 „

1 qm australisches Hartholz Moa ist teurer Vgl. auch unter „Pflaster".

.    8,50 „

.    0,50

6. Zargen, Aberlagsbohlen, Dübel.

1 m Halb- und Kreuzholz zu sämtlichen Türzargen zuzurichten, zu verbinden und nach den Geschossen hinauszuschaffen, an Arbeitslohn 1 m desgl. zu behobelten Halbholz- und Bohlenzargen, an Arbeitslohn 1 Stück Kreuzholzzarge, an den sichtbaren Flächen gehobelt, i. L. 1,0 • 2,1 • 0,41 m groß, aus 8 • 12 cm starkem kiefernen Kreuzholz, einschl. Lieferung und Anbringung der 8 Stück 2 • 35 mm starken, 60 cm langen Flacheisen und der zugehörigen je 6 Stück Holzschrauben, sowie auch der 3 Stück starken Steinschrauben und Anker mit Splint für jeden Zargenstiel..............

0,55    0,65 JL

0,80— 1,00 .,

18,00—20,00 „

¹ Otto Hetzer, Holzpflege- und Holzbearbeitung-A.-G., Weimar.

1 Stück Kreuzholzzarge, jedoch mit Holzschwelle und rauh für Türen

mit Futter........................

1 Stück Kreuzholzzarge desgl., jedoch i. L. 1,5 - 2,6 • 0,41 m groß . 1 Stück Bohlenzarge, i. L. 1,0 - 2,1 • 0,28 m groß, aus 8 cm starken rauhen kiefernen Bohlen, in den Ecken verzinkt, mit Dreikantleisten zum Anschluß an das Mauerwerk und 4 Flacheisen und 6 Stück

starken Steinschrauben wie oben..............

1 Stück desgl-, jedoch i. L. 1,5 - 2,6 - 0,28 m groß........

1 Stück Zarge für 5—8 cm starke Wände, i. L. 1,0 • 2,1 m groß,

wie oben .........................

1 Stück Zarge desgl., i. L. 1,5 - 2,6 m groß..........

1 Stück 6)4 cm starke Überlagsbohle bis 1,30 m lang für einflügelige Türen, mit Karbolineum getränkt, anzuliefern und zu vermauern, einschl. Lieferung: in 12 cm starken Wänden.........

95

tt    ft    ft    tt    .........

oo

tt ⁰⁰ tt    tt    tt    .........

51

tt    tt    tt    tt    ....... '

1 Stück desgl., jedoch bis 1,70 m lang, für Flügeltüren:

in 12 cm starken Wänden.........

95

tt    tt    tt    tt    .........

oo

tt ⁰⁰ tt    tt    tt    ........

51

tt    tt    tt    tt    .........

1 Stück Türdübel, 8/12 cm stark, von Kiefernholz anzufertigen, einschl.

Lieferung:    64 cm    lang...................

51    „    „...................

38 „    „....................

25    „    „...................

13    „    „...................

19,00—22,00 Jk 24,00—28,00 „

13,00—15,00 „ 20,00—24,00 „

5,00— 7,00 „

8,00—10,00 „

^ W tO h

00 00 00 'or

o o o o

o o o o

1—T CO~ -rfT l_cT

1 Stück Dübel zu Fußleisten, wie vorhin ...........

Dübel aus Eichenholz sind um 75—100 v. H. teurer.

100 Stück Thiekes¹ Patentmauerdübel in Schlageisen (Hartholz in Eisenlack).........................

0,40— 0,50 „ 0,30— 0,40 „ 0,25— 0,30 „ 0,20— 0,30 „ 0,15— 0,20 „ 0,10— 0,15 „ 0,10— 0,15 „

7,50 „

7. Gesimse, Bekrönungen.

1 qm Gesimsabdeckung einschl. Sparrenstirnbrett aus rauhen gespundeten, 2,5 cm starken Brettern zu fertigen und zu legen

(Arbeitslohn).......................

1 m Hauptgestms zu befestigen in wagerechter Richtung (Arbeitslohn): bei einer 25 cm hohen Rinnleiste und Platte......

tt    ft    ft    ft    ff    ft    ft    ......

tt    tt    tt    tf    ft    ft    tt    ......

0,60 „ 0,70 „ 0,80 „

¹ A. Thiele, Berlin NW 21, Wilsnacker Sir. 9.

in ansteigender Richtung (Arbeitslohn):

bei einer 25 cm hohen Rinnleiste und Platte

ct

,,    46 ..

1 m Zahnschnitt zu befestigen (Arbeitslohn)..........

1 Gestrnskropf zu wagerechten und ansteigenden Gesimsen zusammenzuschmiegen und zu befestigen als Zulage je nach der Höhe . . 1 m Hauptgesims aus Bohlen und Brettern gehobelt und gekehlt, 0,60 m Ausladung, einfache Hängeplatte nach gegebener Zeichnung anzufertigen und zu befestigen, einschl. Lieferung und Rüstung .

1 m desgl., Mit doppelter Holzplatte, sonst wie vor.......

1 m Hauptgesims von 0,25—0,60 m Ausladung wie vor.....

1 Stück Gesimsknagge zum Hauptgesims, 1,40 m lang, 0,60 m breit,

5 cm stark, mit aufgeschraubten Leisten...........

1 Stück dgl-, 0,60 m lang, 0,28 m breit, 5 cm stark.......

1 rn 7 - 22 cm starke Bohlen zu Gesimsknaggen und Zangen zur Befestigung des Gesimses anzufertigen und zu befestigen.....

1 qm Trägerbekleidung von 3 cm starken gehobelten, an den Seiten gegliederten und gekehlten Brettern nach Zeichnung zu fertigen und

zu befestigen, einschl. Lieferung und Rüstung.........

1 qm Dreiecksfeld in Giebeln ausgeschnitten anzuliefern, einschl.

Lieferung und Verleistung.................

1 m Giebelverzierung anzufertigen und anzubringen, einschl. Lieferung 1 Eiebelbekrönung aus 5 cm starken Bohlen ausgeschnitten herzustellen und zu befestigen, samt-Lieferung und Aufstellen:

0,4 m lang, Mittelbekrönung.............

Seitenbekrönung dazu ..........

0,6 m lang, Mittelbekrönung.............

Seitenbekrönung dazu..........

1,0 m lang, Mittelbekrönung.............

Seitenbekrönung dazu..........

0,70 M. 0,80 „ 0,90 „ 0,20— 0,30 „

0,85— 1,20 „

7,00— 8,50 „ 8,50— 9,50 „ 4,00— 4,75 „

3,00— 4,00 „ 1,00— 1,25 „

0,75— 1,00 „

6,00—10,00 „

8,00—12,00 „ 1,00— 2,00 „

5,50 „ 3,75 „ 10,00 „ 6,00 „ 20,00 „ 10,00 „

8. Einfache Türen und Fenster.

Zur Zimmerarbeit gehören nur die einfachsten Ausführungen von Fenstern und Türen mit eingeschobenen Leisten. Vergl. Tischlerarbeiten, Titel X.

Preise.

a) Einflügelige Türen oder Läden von 3,2 cm starken Brettern oder von 8 cm breiten und 4 cm starken Latten mit aufgenagelten Leisten anzufertigen und gangbar zu machen:

ohne

mit

1 qm aus gesäumten und rauhen Brettern . .

„ gehobelten Brettern.

„ gespundeten und rauhen Brettern. .

„ gehobelten Brettern b) Zweiflügelige Türen oder Tore aus 3,2 cm starken Brettern mit eingeschobenen Leisten, Spangen, Bändern, Streben u. Schlagleisten anzufertigen u. gangbar zu machen:

mit

1 qm aus gesäumten und rauhen Brettern ..........

„ gehobelten Brettern ........

„ gespundeten und rauhen Brettern .........

„ gehobelten Brettern........

Dachfenster mit gegliederten Gewänden, gekehltem Gesimse und gegliederter Sohlbank mit den Sparren zu verbinden, auch die Seitenwände zu errichten und das Ganze aufzustellen nach der Gröste,

für 1 m im Umfang gemessen...............

für das Stück.......................

Dachluke mit gekehltem Gesimse anzufertigen und in Verbindung

mit den Sparren aufzustellen, für 1 m desgl.........

für das Stück.......................

ohne

4,50— 5,50 „ 24,00—30,00 „

4,00— 5,00 „ 21,00—25,00 „

1 m gebogene Dachfenster wie vor:

aus doppelten, 3 cm starken Brettern, rauh.........

desgl., gehobelt....................

aus doppelten, 5 cm starken Brettern, rauh.........

desgl., gehobelt....................

1 Stück desgl., rauh.....................

1 Stück desgl-, gehobelt...................

1 qm Oberlichtfenster im Dache mit 10 cm hohen Rahmstücken, an den Ecken verzinkt, mit eisernen Sprossen, anzuliefern und zu befestigen:

Rahmstücke, 3,5 cm stark........•.......

» ,, ,, ...............

R 0

tt    „    „    ...............

1 qm feststehende Jalousien von Dach- und Turmluken (Glockenluken)

aus 3 cm starken Brettern im Rahmen...........

1 qm desgl. aus 5 cm starken Bohlen.............

1 qm Jalousien der Dachlaternen nach Zeichnung und Angabe von kiefernen, 26 mm starken, gehobelten Brettern mit Rahmen zu fertigen, die einzelnen Jalousiebretter mit durchgehenden Flacheisen, welche mit runden Zapfen in die Rahmen eingreifen, zu versehen, mit Gegengewicht und Zugkette fertig zu beschlagen, anzuliefern und einzusetzen, einschl. eines zweimaligen Anstriches der Jalousien

mit Heistern Karbolineum..................

Erohe Speicherwinde mit Ausleger, Windelbäumen usw. aufzustellen und das Eisenwerk einzupassen und anzuschlagen, für 1 m desgl.

für 1 Stück........................

1 Stück Aussteigeluken von rund 1 qm Gröste, bestehend aus einer Zarge von 32 mm starken, rauhen, kiefernen Brettern und einer Kappe mit Hinterfütterung von 26 mm starken, rauhen, gespundeten, kiefernen Brettern mit aufgenagelten Quer- und Umfassungsleisten, einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe, als Zulage zur Dachschalung 1 Stück desgl., jedoch die Ansichtsflächen gehobelt und gestäbt . .

4,00— 4,50 „

4.50—    5,00 „

5.50—    6,50 „

6.50—    7,00 „ 35,00—40,00 „ 40,00—50,00 „

CO IC

8,00—10,00    „

12,00—16,00    „

20,00—25,00 „

3,00— 3,50 „ 35,00—40,00 „

15,00 „ 17,50 „

9. Verbundene Rüstungen, Absteifungen und Lehrbögen. *

Vgl. auch Titel IV, Steinmetzarbeiten S. 271.

Die Berechnung des Arbeitslohnes geschieht für die Verarbeitung nach Metern, für das Holz nach Kubikmetern, für Nägel und Bolzen nach Stückzahl bzw. Gewicht und ergibt sich bei Einzelveranschlagung aus den Preisen für Zurichten und Verbinden von Verbandhölzern.

1 m verbundene Rüstung von 18—20 m Höhe, 4,0—4,5 m Tiefe für die Außenseiten eines Gebäudes anzuliefern, aufzustellen und

zu beseitigen ausschl. Lieferung...............

1 m desgl-, einschl. Lieferung ................

Für den Wiederverkauf der benutzten Holz- und Eisenteile kann man etwa 30 v. H. des veranschlagten Wertes in Abzug bringen.

1 qm dgl. Rüstung innerhalb hoher Räume zu errichten, vorzuhalten

und wieder zu beseitigen, bei 8 m Höhe...........

1 qm dgl., bei 16 m Höhe..................

1 Pfahl zur Rüstung, 7,8—9,5 m lang, zuzurichten, einzurammen, einschl. Pfahl, Rüstung und Haltung der Ramme bei schwierigem Boden 26,00—30,00 „ 1 cbm starkes, kiefernes Bauholz zu Absteifungen vorzuhalten, einschl.

Verschnitt, Abnutzung, An- und Abfuhr desselben.......

1 cbm schwächeres, desgl. wie vor..............

1 m Ganz- und Halbholz zu Absteifungen zuzurichten, aufzustellen und

wieder zu beseitigen, an Arbeitslohn ............

1 m Eisenbahnschienen vorzuhalten, aufzubringen und wieder zu beseitigen .........................

1 m Schutzgeländer anzubringen und wieder zu beseitigen, einschl.

Lieferung ........................

Unter Zurücknahme des Holzes...............

1 qm Bohlenbelag, 5 cm stark, vorzuhalten, anzubringen und wieder

zu beseitigen.......................

1 qm Bretter, 3,2 cm stark, desgl...............

1 qm desgl., 26 mm stark..................

1 qm desgl., 20 mm stark..................

1 Stück Lehrbogen für Gewölbe von 10—15 m Spannung von starken Hölzern und Trägern, Rahmen, Stuhlsäulen, Spannriegeln und Balken zu verbinden und zu errichten, einschl. Lieferung . . 200,00—250,00,,

1 m Lehrbogen in der Gewölbelinie gemessen bis 8 m Spannweite aus 4 cm starken Bohlen nach der Rundung auszuschneiden, mit abwechselnden Stößen zusammenzuarbeiten und zu verbolzen,

einschl. Lieferung.....................

1 m Verbandholz für abgesprengte Lehrbögen bei Spannweiten über 9 m zuzurichten und aufzustellen einschl. Anbringen des Eisenzeuges und Wiederbeseitigung der Hölzer, an Arbeitslohn . . .

1 m Bogenstücke und Halbholz einschl. Falzung zur Aufnahme der Gewölbelattung, desgl.....................

70,00—90,00 M. 400,00—450,00,,

6,00— 8,00

12,00—15,00

25,00—30,00 „ 15,00—25,00 „

1,00— 1,20 „

0,75— 1,00 „

3,00— 3,50 „ 2,20- 2,70 „

3,00— 4,00 „ 1,50— 2,00 „ 1,20— 1,60 „ 1,00— 1,30 „

5,00— 7,00 „

1,00— 1,75 „

1,50— 1,75 „

¹ Zimmermeister Emil Dieck, Berlin NO, Greifswalder Sir. 201. Schrvatlo XVI.

21

1 Stück Doppelkeil von Eichenholz, 16/16 cm stark, 0,50—0,60 m

lang, gehobelt und geölt anzubringen, einschl. Keil......

1 m Doppellatten zur Einschalung zuzurichten und aufzubringen einschl. Lieferung.....................

2,50— 3,00 M.

0,45— 0,50 „

10. Verschiedenes.

1 Brandnrauertür, zum Beschlagen mit Eisenblech, aus 26 mm starken,

rauhen, gespundeten, kiefernen Brettern zu liefern.......

1 m Rohrbekleidung aus 20 mm starken, gehobelten, kiefernen Brettern zu liefern und mit Bankeisen zu befestigen, einschl. aller Baustoffe 1 Speisekammergestell, rund 1,00 m lang, 40 cm tief und 1,70 m hoch, aus 26 mm starken, gehobelten, kiefernen Brettern zu liefern und

anzubringen........................

1 Teppichklopfstange, 3,00 m lang und 2,00 m hoch, gehobelt zu liefern

und aufzustellen.......................

1 m Rauchfangholz zuzurichten, zu behobeln, den Falz für Gewölbe einzuhauen, aufzubringen und anzubolzen, bei geraden Hölzern    . 1,00— 1,50 „

„ Winkelhölzern . . . 1,50— 3,00 „ 1 m Latteiholz, behobelt, gefalzt und gekehlt zu bearbeiten und zu legen 1,00— 1,50 „ 1 m Rinnsteinbrücke von Halb- oder Kreuzholz zu verbinden, unterwärts und oben zu verriegeln und gehörig zu verlegen, die Bohlen in die oberen Hölzer einzuschneiden und die eisernen Riegel einzulassen nach der Breite

8,00—10,00 „

8,00—10,00 „

20,00 „

1,50— 2,00 „

1 m Dachrinne nach der Rundung und dem Gefälle auszuschalen und

zu teeren ..........................

1 m Zarge zu einer Mistgrube aus gefalzten Hölzern zu verbinden, an

Arbeitslohn.........................

1 qm Belag mit 5 cm starken Bohlen zuzurichten, zu hobeln und die Brillenlöcher einzuschneiden, desgl.

1,50— 2,00 „

1,50— 2,00 „

. 1,00— 1,25 „

1 Brillendeckel zu behobeln und mit Querleisten versehen einzusetzen, desgl. 0,75— 1,00 „ 1 qm kieferner Bohlenbelag, 6,5—8,0 cm stark, gesäumt oder gefugt

anzufertigen und zu verlegen, samt Holz............

1 Stück gehobelten Abortsitz mit Deckel und Beschlag, die Stotzbretter aus 2,5 cm, die Sitzbretter aus 3 cm starken, gespundeten, tannenen Dielen anzuliefern, aufzustellen und zu befestigen, samt Holz und Eisen 7,00— 8,00 „ 1 Stück Radschwelle mit Radabweisern zuzurichten, zu hobeln und zu verlegen, 2,5 m lang, samt Holz

5,00— 6,00 „

8,50— 9,00 „

11. Abbruchsarbeiten und Instandsetzungen.

1 m Schutzdach, 3,2 m breit, von alten vorhandenen Brettern auf ein-gegrabenen Stielen zu fertigen, nach Gebrauch wieder zu beseitigen,

einschl. Nägel........................

1 m alten Balken herauszunehmen und in Tau und Kloben herunterzulassen ..........................

1 m Balken und Wechsel in den Balkenlagen einzuziehen wegen Aufführung neuer Wände und Einstemmen von Schornsteinröhren der mühsamen Arbeit wegen...................

3,00—4,00 „

0,40—0,50 „

1,40—2,00 „

1 qm alte versackte Balkenlagen, auf welche neue Futzböden zu liegen

kommen, wagerecht aufzufüttern...............

1 qm Decken mit Balken, Futzboden, Stakung und Deckenschalung abzubrechen und zu beseitigen..................

1 alten Balkenkopf abzuschneiden und einen neuen anzublatten und zu

verbolzen..........................

1 m Dachverbandholz vorsichtig abzubrechen, die Hölzer herunterzuschaffen und zur Wiederverwendung aufzustapeln........

1 m neuen Sparren zuzurichten, auf das Dach zu schaffen, den alten

Sparren herauszunehmen und den neuen einzuziehen......

1 Gebind Sparren eines Satteldaches mit Kehlhaken oder Stuhlrähmen usw. zu entnageln, auseinander zu nehmen und am Tau herunterzulassen ...........................

1 m Hohlwand oder Giebelausbindung mit Schwellen, Stielen, Riegeln usw. zu entnageln, auseinander zu nehmen und in Tau und Kloben

herunterzulassen.......................

1 qm alte Bretter- und Lattenverschläge mit den Verriegelungen abzubrechen, von Nägeln zu befreien und die Hölzer aufzustapeln . . .

1 qm alte Dach- oder Deckenschalung loszunehmen, die Bretter zu entnageln und herunterzuschaffen................

1 m altes Hauptgesims nebst Knaggen loszunehmen .......

0,50—0,60 M.

2,00 „

2,50—3,00 „

0,25

0,75—1,00 „

2,50—3,00 „

1,00-1,25 •„

0,20 „

0,10—0,15 „ 0,50—0,60 „

Alter Futzboden

1 qm schadhaften Futzboden auszustemmen und zu beseitigen . . . 1 qm alten Futzboden aufzunehmen, zu entnageln und nach dem Hofe

zu schaffen .........................

1 qm desgl. wie vor, einschl. der Lagerhölzer ..........

1 laufendes Meter Lagerhölzer aufzunehmen und von neuem zu verlegen 1 qm Futzboden vorsichtig aufzunehmen, zu entnageln und von neuem zu verlegen, ausschl. Auffütterns der Balken, jedoch einschl. Nägellieferung ..........................

1 m Futzleisten, 6—13 cm hoch, wie vor.............

1 qm alten Futzboden aufzunehmen, neu zu nuten und zu federn und wieder zu verlegen, ausschl. des neuen Holzes mit Nägeln usw. . .

1 qm Futzboden auszuspänen, den Schmutz aus den Fugen zu entfernen, die Späne einzupassen, vorher mit Leim oder Käsekitt zu bestreichen und mit Stiften seitlich an die Dielen zu nageln, die ausgespänten

Fugen nachzuhobeln, einschl. Lieferung aller Werkstoffe.....

1 qm Türschwelle, 26 cm stark, behutsam herauszunehmen, sowie eine neue gefalzte in derselben Stärke von Eichenholz zu fertigen und dafür einzulegen, einschl. Lieferung des Holzes und der Befestigungsmittel 1 Stück alte ausgetretene Belagstufe abzunehmen, die Stufe umzudrehen, die alte Hinterkante zu stäben, den alten Stab abzutrennen und ein Stück anzuschrauben, die Stufe wieder aufzupassen und zu befestigen, einschl. aller erforderlichen Baustoffe.........

c>

fco

c> p> p

fco fcO I—‘ Ol o OI

0,50 „

0,12 „

2,00—2,50 „

0,30—0,60 „

5,00 „

3,00 „

21*

Titel VI. Schmiede- und Eisenarbeiten.

Gußeisen, Schmiedeeisen und Stahl.

Zur Gewinnung des Eisens dienen die meisten Eisenoxyde und Eisensalze, ausgenommen diejenigen, welche Arsen oder Schwefel enthalten. Letztere Stoffe lassen sich schwer entfernen und machen das Eisen untauglich. Gute Eisenerze sind der Eisenglanz, der Magnet-, der Rot-, der Spat-, der Braun- sowie der Raseneisenstein, letzterer auch Sumpferz genannt. Die Erze werden, nachdem sie verwittert oder geröstet sind, mit Silikaten behufs leichterer Schmelzbarkeit gemengt (gattiert), in Hochöfen mittels Holzkohlen oder Koks geschmolzen. Das ausfließende, von der oben schwimmenden Schlacke befreite Eisen heißt Roheisen. Selten wird dasselbe unmittelbar in Formen zum fertigen Guß geleitet, sondern erhält die Gestalt von Mulden oder Barren und wird dann in Flamm- oder Kupolöfen für den Guß umgeschmolzen. Sowohl das harte, kristallinische weiße, als auch das weichere, zum Bearbeiten geeignetere graukörnige Roheisen enthält 2—5 v. H. Kohlenstoff, welcher bis zu %—y₂ v. H. durch das sogenannte Frischverfahren verringert werden muß, um brauchbares Schmiedeeisen zu erhalten. Dieses muß sich im kalten Zustande mit der Feile, dem Bohrer, Hobel usw. gleichmäßig bearbeiten lassen. Es schmilzt schwerer als das Roheisen, läßt sich aber in der Weißglühhitze schweißen. Der Bruch erscheint weißgrau oder körnig, zackig, bei gedehnten oder gewalzten Stücken mehrfaserig. Die Untersuchung über die Güte des Schmiedeeisens muß sich auf die Festigkeit und Biegsamkeit beziehen. Dies kann durch Werfen und Biegen eines Eisenstabes, ferner durch Glattfeilen und Atzen mit verdünnter Schwefelsäure, endlich durch Hämmern, Biegen und Lochen in der Weißglühhitze geschehen. Fehlerhaftes Schmiedeeisen kann rotbrüchig sein, wenn es rotglühend unter dem Schmiedehammer berstet, was von Schwefel- oder Kupferbeimischungen herrührt. Kaltbrüchig heißt es, wenn es Phosphor enthält und spröde ist.

Das Gewicht des Schweißeisens beträgt 7 800 kg für 1 cbm.

» Flußeisens „ Gußeisens „ Stahles „ Bleies

..    7 850 „

7 250 „

..    7 860 „

„    11 420 „

A) Einheitliche Benennung von Eisen und Stahl.

Runderlas; des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 29. Januar 1889, betreffend die einheitliche Benennung der im Eisenbahnbetriebe zur Verwendung kommenden, aus Eisen oder Stahl bestehenden Stoffe.

a) Bezeichnung nach der Herstellungsweise des Eisens.

Es sind zu unterscheiden als Hauptgattungen von Eisen und Stahl: 1. Roheisen;

2. Gußeisen; 3. Schweißeisen; 4. Schweißstahl; 5. Flußeisen und 6. Flußstahl.

Es ist zu bezeichnen:

1.    Mit Roheisen das Erzeugnis des Hochofens. Dasselbe ist leicht schmelzbar, aber nicht schmiedbar. Es kann nach seiner Herstellungsart als Koksroheisen oder Holzkohlenroheisen, nach seiner Farbe und seinem Gefüge als weißes (Spiegeleisen, Weiß-strahl, Weißkorn), graues oder halbiertes Roheisen bezeichnet werden.

2.    Mit Gußeisen das in besonderen Formen gegossene, in der Regel vorher in einem Kupol- oder Flammofen umgeschmolzene Roheisen. Werden dem Roheisen beim Umschmelzen Stahlabfälle zugesetzt, so nennt man das Erzeugnis „Stahlguß".

Sind Gußwaren nachträglich schmiedbar gemacht worden, so tritt die Bezeichnung „schmiedbares Gußeisen" oder „Temperguß" ein.

Wird Gußeisen durch Gießen in eisernen Formen an seinen Außenflächen besonders hart gemacht, so heißt es „Hartguß".

Sind Gußstücke in offenen Formen oder in Sand, Masse oder Lehm geformt, und sollen sie nach dieser Art der Herstellung besonders gekennzeichnet werden, so sind dieselben mit Herdguß, Sand-, Masse- oder Lehmguß zu bezeichnen.

3.    Mit Schweißeisen das im teigigen Zustande gewonnene, in der Regel im Puddelprozeß hergestellte, schmied- und schweißbare, aber nicht merklich härtbare, gegenwärtig meist Schmiedeeisen genannte Material.

Wird Schweißeisen zu Blechen oder Stäben ausgewalzt, ausgeschmiedet oder zu Draht gezogen, so kann es Blech (Wellblech, Weißblech usw.), Walz- oder Stabeisen, auch Quadrat-, Rund-, Flach-, Profil-, Bandeisen usw., Walzdraht oder Zugdraht genannt und diese Bezeichnung der Bezeichnung „Schweißeisen" hinzugefügt oder dahinter in Klammern eingeschaltet werden (z. B. Schweißeisenblech, Schweißeisendraht usw.).

Die Bezeichnung „Schmiedeeisen" fällt aus.

4.    Mit Schweiß stahl das im gleichen Zustande wie zu a) 3 gewonnene, aber merklich härtbare Material. Soll dabei das Herstellungsverfahren noch besonders hervorgehoben werden, so ist diese Bezeichnung hinter der Bezeichnung „Schweißstahl" in Klammern einzuschalten (z. B. Puddelstahl, Raffinierstahl, Zementstahl usw.). Soll die Form als Blech, Stab, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung „Schweißstahl" wie unter a) 3 zu verfahren (z. B. Schweißstahlblech usw.).

5.    Mit Flußeisen das im flüssigen Zustande gewonnene, im Bessemer-, Thomasoder Martinverfahren hergestellte schmiedbare, aber nicht merklich härtbare Material.

Soll dabei das Herstellungsverfahren besonders hervorgehoben werden, so ist statt der einfachen Bezeichnung Flußeisen die Bezeichnung Bessemer-, Thomas- oder Martin-Flußeisen zu wählen oder eine dieser letzteren Bezeichnungen hinter der Bezeichnung Flußeisen in Klammern einzuschalten.

Soll die Form als Blech, Stabeisen, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung Flutzeisen wie unter a) 3 zu verfahren.

6. Mit Flutzstahl das in gleichem Zustande gewonnene, aber merklich härtbare

Material.

Soll dabei zugleich das Herstellungsverfahren noch besonders hervorgehoben werden, so ist statt der einfachen Bezeichnung Flutzstahl die Bezeichnung Tiegel-, Bessemer-, Thomas- oder Martin - Flutzstahl zu wählen oder eine dieser letzteren Bezeichnungen hinter der Bezeichnung Flutzstahl in Klammern einzuschalten.

Soll die Form als Blech, Stab, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung Flutzstahl wie unter a) 3 zu verfahren.

Die Bezeichnung Gutzstahl fällt aus.

als gehämmertes Eisen, Raffinierstahl usw. bezeichnet werden.

Schweitz- und Flutzeisen bzw. Stahl können, autzer nach Herstellung und Form, auch nach der Beschaffenheit — z. B. als sehniges Schweitzeisen, Feinkorneisen — oder nach Bearbeitung

Da die Grenze zwischen härtbarem und nicht härtbarem Material schwer festzustellen ist, so ist in der Regel ein Material mit einer Zerreitzfestigkeit von 50 kg für 1 qmm (5000 kg für 1 qcm) und darüber mit Stahl, ein Material von geringerer Festigkeit mit Eisen zu bezeichnen.

b) Bezeichnung nach den Verwendungszwecken.

Soll das unter a) bezeichnete Material nach seiner verschiedenen Verwendbarkeit besonders gekennzeichnet werden, so sind dafür die folgenden Nebenbezeichnungen zu wählen und diese in der Regel in Klammern hinter die unter a) bezeichneten Hauptgattungsnamen einzuschalten.

1.    Roheisen ist, je nachdem es zum Gietzerei-, Puddel-, Bessemer-, Thomasbetrieb usw. als besonders geeignet gekennzeichnet werden soll, mit Gietzerei-, Puddel-, Bessemer-, Thomasroheisen usw. zu bezeichnen.

2.    Gutzstücke im allgemeinen, welche aus Gutzeisen bestehen, heitzen Gutz-waren. Sollen Gutzwaren einer weiteren Bearbeitung auf Werkzeugmaschinen unterliegen, so heitzen sie Maschinengutz. Zum Umschmelzen bestimmte Gutzwaren oder Bruchstücke derselben heitzen Gutzschrott.

3.    Dem Schweitzeisen können die seiner verschiedenen Verwendung entsprechenden Bezeichnungen, z. B. Riet-, Mutter-, Ketten-, Brückeneisen, Kesselblech usw. gegeben werden. Alte abgängige Schweitzeisenteile werden Schweitzeisenschrott bzw. Blechschrott genannt.

4.    Dem Schweitzstahl kann die besondere Bezeichnung Stähl stahl gegeben werden.

5.    Flutzeisen wird im Eisenbahnbetriebe vorzugsweise zur Anfertigung von Schwellen, Laschen, Achsen, Wagenradreifen, Trägern, Maschinenteilen, Blechen usw. verwendet, und ist hiernach in ähnlicher Weise wie das Schweitzeisen unter b) 3 zu bezeichnen. Das zu diesen Gegenständen bestimmte Flutzeisen wird als Schwellenflutz-eisen usw. bezeichnet. Die rohen Stücke heitzen Blöcke. Das Wort Jngot fällt aus. In fertiger Form gegossene Stücke aus Flutzeisen (besonders Maschinenteile) heitzen Flutzwaren.

6.    Flutzstahl wird im Eisenbahnbetriebe vorzugsweise zu Trag- und Spiralfedern, Schienen, Lokomotivradreifen sowie zur Anfertigung von schneidenden Werkzeugen verwendet.

Das zu diesen Gegenständen bestimmte Material ist dementsprechend mit Federflußstahl usw. zu bezeichnen, auch kann der Bezeichnung Federstahl, Werkzeugstahl, Drehstahl, Meißelstahl, Gewindebohrstahl, Döpperstahl, Lochstempelstahl usw. das Wort Flußstahl in Klammern nachgesetzt werden. Die zur Herstellung dieser Gegenstände bestimmten rohen Stücke heißen Flußstahlblöcke, die daraus durch Guß in fertiger Form hergestellten Gegenstände „Flußstahlwaren".

c) Schlußbemerkung.

Soll der Verwendungszweck eines Materials mehr betont werden als die Herstellungsweise, so kann die unter b) angegebene besondere Bezeichnung vorangestellt werden, während die unter a) angegebene in Klammer dahinter gesetzt wird, z. B. Nietstein (Schweißeisen), Werkzeugstahl (Tiegelflußstahl), Federstahl (Flußstahl), Lascheneisen (Flußeisen), Achsen (Martinflußeisen), Kesselblech (Schweißeisen) usw., oder es kann die Silbe Schweiß- oder Fluß- vorangesetzt werden, z. B. Schweißnieteisen, Flußfederstahl usw.

Die Aufnahmen von weiteren, namentlich im Eisenhüttenbetriebe gebräuchlichen, die Herstellung oder die Verwendung kennzeichnenden Benennungen, welche indes für den Eisenbahnbetrieb entweder von keiner oder von nur untergeordneter Bedeutung sind, wird nicht beabsichtigt: erforderlichenfalls find die in den benachbarten Industrie-bezirken gebräuchlichen Bezeichnungen anzuwenden.

B) Gußeisen.

• G,, Gußeisen wird vielfach verwendet, namentlich zu Stützen, Trägern, Ankerplatten usw., und meist nach dem Gewicht bezahlt, wobei der Preis verschieden ausfällt, je nachdem die Arbeit umständlich ist, Modelle usw. erfordert. Auch die Art des Formens und Gießens übt einen wesentlichen Einfluß auf den Preis. Man unterscheidet den sogenannten Sandguß, Lehmguß und Schalenguß; bei letzterem werden die Formen aus Holz oder Eisen hergestellt. Ferner kommt es darauf an, ob die zu gießenden Gegenstände bei Formen viele Einsatz- oder Kernstücke nötig machen.

a) Gewichte und Trägheitsmomente von gußeisernen Stützen.

In nachfolgenden Tafeln bedeutet:

D den äußeren Durchmesser der Säule» d die Stärke des Gusses,

F die Querschnittfläche in Quadratzentimeter,

B die Stützentiefe in Zentimeter, b die Stützenbreite in Zentimeter,

8 Seite des Quadrats in Zentimeter,

G das Gewicht auf 1 m Länge,

bezogen auf die zugehörigen Biegungsachsen.

T das Trägheitsmoment,

W das Widerstandsmoment,

mm mm cm

10 22,0

80 12

25,6

14

29,0

10

25,1

90

12

29,4

14

33,4

16

37,2

10

28,3

12

33,2

100

14

37,8

16

42,2

18

46,4

10 I 31,4 12    36,9

110

14

42,2

16

47,3

18

52,0

10

34,6

12

40,7

120

14

46,6

16

52,3

18

57,7

20

62,8

10

37,7

12

44,5

130

14

51,0

16

57,3

18

62,3

20

69,1

12

48,3

14

55,4

140

16

62,3

18

68,9

20

75,4

12

52,0

14

59,8

16

67,4

150

18

74,7

20

81,7

22

88,6

24

95,0

¹ Aus

a) Hohle Säulen mit kreisringförmigem Querschnitts

Die Gewichte g (in kg/m) beziehen sich auf glatte, gußeiserne Rohre (Säulen); 1 cbm Gußeisen wiegt 7250 kg. Für Schweißeisen sind die Werte g mit 1,076, für Flußeisen mit 1,083, für gewalzten und gegossenen Flußstahl mit 1,084 zu multiplizieren.

cm⁴

cm³

kg/m

mm

mm cm

cm⁴

cm⁸

kg/m

CO LQ ©

204

229

250

267

291

327

359

385

409

397

450

497

537

^ 00 CO

k> bo k)

© 05 ©

2445

58,2

65,4

20,5

24,1

170

71,8

27,4

216

237

257

275

291

306

46,5

52,5

58,2

63,8

69,2

74,3

77,0

30,6

81,8    33,6

572    104

37,7

527

601

666

724

773

817

87,8

25,1

100

29,5

33,8

37,9

41,8

45,5

180

190

27,3

32,3

37,0

41,5

45,9

50,1

997

142

35,0

1114

1218

1311

1395

159

40,2

1- oo

rH rH

199

1248 166 1347 180 1534 205 1656 221 1766 235 1866 249 1955 261

200

45,2

50,0

54,7

37,7

43,4

48,9

54,1

59,2

64,2

68,9

210

Statische Tafeln usw., 2. Aufl. 1907,

14    68,6 2104

16    77,4 2320

244

273

18

20

22

24

14

16

18

85,9

84,3

102

110

73,0

82,4

91,6

20 101

22

103

24    118

14

16

18

20

22

24

"co "oi V-

107

116

49,7

56,1

2517

2699

2863

296

318

337

3013    354

2534 282 2798 311 3042 338 3268 363 3475 386 3663 407

3017 318 3338 351 3636 383 3914 413 4168 439 4401 463

4303 430 4638 464 4948 495 5344 534 5499 556 5743 574 5968 597

16 97,5 4619 18 109 5047 20 119 5448 22 130 5819 24 140 6166 26 150 6488 28 160 6786 30 170 7062

440

481

519

554

587

618

646

673

W. Ernst & Sohn, Berlin.

62,4

68,3

74,2

79,8

52,9

59,7

66,4

72,9

79,2

85,3

© © S ^ 5    o ^ ^ o ^ ^

'S-* Vs © bs o 05 V 'oo bu V oi V V

£ © © _ i 5© co

70,7

78,7

86,6

94,2

101,6

109,0

116,1

123,0

D d F mm mm cm²

cm⁴

cm³

kg/m

mm mm

cm²

cm⁴

cm³

kg/m

220

5342

5873

6346

6839

7203

7589

7949

8282

486

534

I- d I - d iC CO

IC O CO CO iO ffi (M IQ CO CO t>

74,3

82,8

91,1

99,2

300

107,2

114,9

122,5

129,8

176 13730 208 19966 239 22363 269 24535 299 26479 327 28262

1155

1331

1491

1636

1765

1884

»C_    C2_    ic    CO    IC    o

©    co"    ic    CO    CO

d    IC    !>•    02    r-i    CO

pH    pH    r-H    ,-H    d    d

I 16

109

6207

18

120

6630

ic IC

78,0

: 20

86,9

320

132

7341

638

95,6

230

22

144

7862

684

24

155

8351

726

26

167

8809

766

28

178

9238

803

30

189

9637

838

104,3

112,6

120,8

128,8

136,7

340

188 21302 223 24558 257 27580 290 30390 321 32905 352 35186

1331

1535

1724

1900

2057

2199

136.7

161.8 186,3

209.9

232.9 255,1

18

126

7785

649

91,0

20

128

8434

22

151

9042

240    24

26

CO IC

9546

28

186

30

198

10154

10659

11133

20 201 25838 24 239 29912 28 274 33665 32 310 37115 36 344 40277 40 377 43165

18    131

8880

710

95,1

22

158

250    26

183

30

207

34

231

10334 827 11633 931 12778 1022 13790 1103

114.3 132,7

150.3

167.3

1721

1996

2251

2487

2704

2904

3088

o    CO    1-    ©    cq_    ic_    t-

co    I—!    ©T    ic"    r—i    to

IC    GO    H    CO    CO    Ci    r-H

|—i    i—i    d    d    d    d    CO

18

137

22

164

260 26

191

30

217

34

241

10073

11746

13243

14577

15691

775

99,2

18

143

22

171

270    26

199

30

226

252

11369

13286

15000

16539

17914

18

148

22

178

280

26

207

30

34

18

22

26

236

263

154 | 185 216

12774

14947

16909

18674

20257

400

20

24

28

32

40

44

48

986

30

245

34

273

S ^ S W H

02    I

dv "02 CO "co Ot

QC —I

ui

P-

G

IId

b) Hohle quadratische Pfeiler.

Ph

Hlfe

Ul

Pj

*i|H

O 00 QO 05 05

24

6,2

2,0

3,5

28

55

45

65

36

85

44

8,3

6,1

9,7

8,1

13,7

9,7

15,4

13,1

20,3

15,0

22,8

19.4

28.3

21.7

28.8

25.5

35.4 28,1

c) Wände mit Rippen.

1,5

4,0

2,0

3,5

2,0

4580

6127

4529

7915

6641

9132

2.5    14572 17859 14315 22187 19219 23804

2,0    29419

54167

3,5

2,0

4,0

2,5

3,5

5,0

120

189

99

224

136

217

144

256

185

245

160

288

205

273

176

320

225

301

224

500

38,2

32,4

45,7

35,1

48,8

42,1

54,7

45,3

58,1

53,1

67,3

56,7

71,1

65,4

81,3

69,3

85,4

79,1

131.3

108.3

<d>

Or

\ä

ii

US

8.

TS

7?

td

'S

lg

-Ä—

>ä. <

ist

| I :

tJ El v

'1

L —25 cm

er

Ti

*i|H

cr

P-

10

10

12

12

15

15

5,0    1596,2

3.5    2033,1

4.5    2652,7

99

145

117

162

129

195

168

207

W H 00 05 Ol W W H bD K> lv K) Xi "co o *05

O    O    (M    (M    iß    iß

I—I    r—I    r—I    rH    r—I    r—I

2,9

3,5

5,2

5,6

7,5

10,2

12,1

B = 35

B = 40

er*

p-

c⁻

*i|H

129

1,3

10

10

12

12

15

15

180

125

159

225

203

XI

2,8

3,2

4,9

5,1

6,9

9,4

10

10

12

12

15

15

d) Stützwände?

1,2

2,7

2,9

4,6

4,7

6,5

8,7

10,4

9,0

1,2

60

12.0

770

76

rund 72

10,0

1,2

65

14.0

11,0

1,5

70

16.0

12,0

1,5

75

18.0

13,0

1,5

75

20,0

14,0

1.8

75

20,0

15,0

1,8

80

22.0

16.0

1,8

80

24,0

17,0

1,8

80

24,0

18,0

1.8

80

26,0

20,0

1.8

80

28,0

1 100

4    450 6 600 6 900 8 500

10 350 14 600

86

82

114

126

138

176

190

204

218

234

262

107

120

133

170

183

200

207

224

247

■i

„y.—

JO jD JO JX>

"o o "o "o

JO JO JO JO

CR ül IO O

Ol Ol

O O Ol Ol

10,0

12,0

14.0

16,0

180

280

440

740

0 O 00 00 io t- 00 o

53— 60 65— 73 80— 90 100—114

¹ Königin Marienhütte Cainsdorf i. S.

■-K-

Ä"

Tiefe des Kastens X — 60 cm.

illllllSl I

y...

XI

<o o oT cd" co cT

80

80

80

80

80

32.0

34,0

36.0

38,0

40.0

6 300 9 100 12 400 16 400 21 000

272

280

288

296

304

233—245

243—253

250—258

255—265

262—273

Flächeninhalt gußeiserner Unterlagsplatten.

13 cm

25 cm

38 cm

51 cm

64 cm

77 cm

90 cm

13 cm 25 „ 38 „ •51 „ 64 „ 77 „ 90 „

494 qcm 950 „ 1444 „ 1938 „ 2432 „ 2926 „

325 qcm 625 „

950 „

1275 „

1600 „

1925 „

2250 „    | 3420 „

169 qcm 325 „

494 „

663 „

832 „

1001 „

1170 „

Preise für Gußeisen s. weiter unten.

663 qcm 1275 „ 1938 „ 2601 „ 3264 „ 3927 „ 4590 „

832 qcm 1600 „ 2432    „

3264 „ 4096 .„ 4928 „ 5760 „

1001 qcm 1925 „ 2926    „

3927    „

4928 „ 5929 „ 6930 „

1170 qcm 2250 „ 3420 „ 4590 „ 5760 „ 6930 „ 8100 „

C) Schweiß- und Flußeisen.

!♦ Das V0i}t Schmiede- oder Stabeiserr.

Dasselbe wird zu Ankern, Gittern usw. verarbeitet und nach Gewicht bezahlt. Es kostet:

Das rohe Schmiedeeisen in der Handlung für 100 kg . .    15,00—17,00 M.

20,00 „

25,00 „

Karreneisen in Stangen, ungefähr 5% m lang, für 100 kg Bestgeschmiedetes Stabeisen für Schlüssel usw. für 100 kg 22,00—23,00 „ Bestes Jakobswalder Eisen zu Basculesstangen, Schloßfedern, Zuhaltern usw. für 100 kg

2. Kand- rntfr Llacheiserr.

a) Gewichte, d Stärke, b Breite in mm.

20

2    3    4    5    6    7 | 8 , 9 j 10. | 11 | .12 | 13 | 14 j ,15 | 16

Gewicht in .Wogr. für 1 m (Schweißeisen). Für Flutzeisen (7x1,0064.

LO O I C

oq co co

0,20 0,39 0,59 0,78 0,98 0,23 0,47 0,70 0,94 1,17 0,27 0,55 0,82 1,09 1,37

b- O ’rH

r—I    CD

co n oo

IO 00 >—I >—I 1—i oi

b- ^ t5

CO CO Oi

1,76 1,65 2,15'2,3-1 2,54 2,73 2,93'3,12 2,11 2,34 2,57 2,81 3,04 3,28 3,51 3,74 2,46 2,73 3,00 3,28 3,55 3,82 4,10 4,37

jpi co

Ci CD Ci 00 O

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1,25 1,56 1,87 2,18 1,40 1,76 2,11 2,46 1,56 1,95 2,34 2,73 1,72 2,15 2,57 3,00 1,87 2,34 2,81 3,28 2,03 2,54 3,04 3,55 2,18 2,73 3,28 3,82 2,34 2,93 3,51 4,10 2,50 3,12 3,74 4,37 2,65 3,32 3,98 4,61 2,81 3,51 4,21 4,91 2,96 3,71 4,45 5,19 3,12 3,90 4,68 5,46

8    9 KV 11    12

2,50 2,81 2,81 3,16 3,12 3,51 3,43 3,86 3,74 4,21 4,06 4,56 4,37 4,91 4,68 5,27 4,99 5,62 5,30 5,97 5,62 6,32 5,93 6,67 6,24 7,02

-I —1 -1 J3T7 JJR ^Ol JDl Jul ^ JLO ^05 _CO

"bo "o Tji bo oo ^ o OR fco -zD oi 't—i

OHbOOi^ÜiOOOO^OHfcO

OO OO -c, -l    JJR _jui ^Oi ^ JLO

"bl    bO oo ^ O Ol i—‘ ^1 fcO 00 ^

OOÜlbOOO5^HOOOlbO0O5W

CO oo 00 —I —1 j-1 O- Oi JJi ^Oi ^

"co "bo bv i-h- O loi o CR H 05 bO ^

14

16

18

20

4,37    4,99

4,91 | 5,62 5,46 ' 6,24 6,01 6,86 6,55    7,49

9,28 10,61 9,83 11,23 10,37 11,86 10,92 12,42

9,13 10,14 9,83 10,92 10,53 11,70 11,23 12,48 11,93 13,26 12,64 14,04 13,34 14,82 14,04 15,60

b) Preise.

1.    Grundpreise für Band- und Flacheisen — 120 M. für 1000 kg im Eisenwerk; und 150—170 M. für 1000 kg an der Verwendungsstelle.

2.    Überpreise für:

a) Bandeisen.

Breite

Dicke

Aberpreis für 1000 kg

Breite

Dicke

Aberpreis für 1000 kg

mm

mm

«Ä

mm

mm

Jll

13—18 l

6    —3,25

3    —2

1,75 —1,25 1,125—1

50

60

70

80

26— 55

26— 40

1,25

40

1.125—1

0,9

0.85

50

60

80

0.9

90

26— 30

0,75

100

0,85

110

0,75

130

80—105

20—25

6    —3,25

3    —2

1,75 —1,25 1,125—1

30

40

50

60

106—130

20—25 /

0,9

70

Ot Ol

90

132—156

110

26—78

6    —3,25

3    —2

1,75 —1.5

20

30

40

157—178

1,75 —1,5 —3,25 unter 3,25—2

30

50

70

40

60

80

50

70

90

60

80

Jedes Millimeter schmäler als 13 mm kostet 10 M. für 1000 kg mehr. Zwischenstärken werden zum Preise der nächstfolgenden dünneren Sorte berechnet.

Bandeisen bis 78 mm Breite wird in Bunden zu je 25 kg über 78 „

geliefert.

in Bunden von unbestimmten Gewicht kostet 5 M. für 1000 kg weniger.

ß) Flach eisen.

Breite

Dicke

Überpreis für 1000 kg

Breite

Dicke

Überpreis für 1000 kg

mm

mm

JUL

mm

mm

M.

8 bis unter 10

6 bis 8

5 bis unter 6

50

60

20 bis unter 26    4 bis unter 5

6,5 „

30

70

10 und dicker 6,5 bis unter 10

26 „ „ 106

30

40

10 „    „ 13

6,5

50    106 „    „ 131

60

10 und dicker 6,5 bis unter 10

10

20

26 „    „ 131

O O Ox 05 O ^

Ox

30

10

6,5

50

13 „    „ 20

6,5

30

40

10 und dicker

20 „

s 6,5 bis unter 10

■ m ii - .

131 „ „ 178    9

und dicker 5 bis unter 6,5 6,5 „

30

10

30

50

50 und dicker

Der Grundpreis gilt für Längen bis 6 m und bis 200 kg Gewicht für 1 Stück; für größere Längen und Gewichte Überpreise. Von 10—20 mm Breite kann ohne Preisaufschlag gebunden geliefert werden; für Bündelung breiteren Eisens kommen 5 M. für 1000 kg in Anrechnung.

6,5

20

3. Huadrat- und Rurideisen.

a) Gewichte.

(d Starte bzw. Durchmesser in Millimeter, Gs j Gewicht des Quadrateisens, GQ Gewicht des Rundeisens

für 1 m Länge in Kilogramm.)

d GQ GQ d GQ GQ d GQ GQ d GQ GQ d GQ GQ

0,19

0,15

0,28

0,22

0,38

0,30

0,50

0,39

0,63

0,50

0,61

0,74

0,88

1,03

1,20

1,37

OS JO p 00 <1 vj

o ^ To "o o "co o "ox 7-u "o

05tOOiWOO©viO^Ovi J-* _0 JO 00 -I —I J55 JOx JOx jfu. jx

16,46    12,92

17,93    14,07

19,45 15,27 21,04 16,51 22,69 17,81 24,40    19,15

26,17 20,55 28,01 21,99 29,91    23,48

31,87 25,02 33,89 26,60    100

68

70

72

74

76

78

80

85

90

95

35,98

38,12

40.33 42,60 44,94

47.33 49,79 56,36 63,18 70,40 78,00

28,24

29,93

31,66

33,44

35.28 37,16 39,09

44.26 49,62

55.29

61.26

b) Preise.

An der Verwendungsstelle kostet dieses Eisen für 100 kg ----- 15—18 JL Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a) Grundpreise für Quadrat- und Rundeisen:

120 JL für 1000 kg 115 „    „    1000 „

1.    Schweitzeisen und Martinflutzeisen . .

2.    Thomasflutzeisen..........

ß) Überpreise:

Dicke

Länge

mm

mm

Überpreis für 1000 kg

Mark

Bemerkungen

4    bis unter 5

5    „

10

10 ,

12

12

14

00 io CO OQ r—I r—I

14 ,

16

16 .

60

60

90

6000

90 , 110 , 120 ,

110

5000

.. 120 130

4750

OOlOlOlOOlOOOOOO

H (M CO

Für je 1000 mm länger oder Bruchteile von 1000 mm 10 M. für 1000 kg mehr.

Preis für Stäbe von über 800 kg höher.

Von 4 bis unter 14 mm Dicke kann ohne Preisaufschlag gebunden geliefert werden; für Bündelung stärkeren Eisens kommen 5 M. für 1000 kg mehr in Anrechnung.

Deutsche Normalprofile.

Vorbemerkung. Die nachfolgenden deutschen Normalprofile für Walzeisen sind vereinbart 1879, 81, 82, 92 und 93 vom Verband deutscher Architekten und Ingenieur-Vereine, dem Ver. deutscher Ingenieure und dem Ver. deutscher Eisenhüttenleute (6. Aufl. 1904).

Sämtliche Profile sind jetzt genau nach der mathematischen Form mit Berücksichtigung aller Abrundungen berechnet. Die Gewichtsberechnung ist ausgeführt für Flutzeisen mit 7850 kg für 1 cbm. Alle Abmessungen sind in Millimeter, die Querschnitte F in Quadratzentimeter, die Gewichte G in Kilogramm für l m angegeben. Die Trägheitsund Widerstandsmomente T bzw. W sind auf die zugehörigen Biegungsachsen bezogen und ausgedrückt in cm⁴ bzw. cm³. Mit X und Y sind stets die Hauptachsen des Querschnittes bezeichnet.

4. Mlnkelrrsen.

a) Gleichschenklige Winkel-Eisen.

Normallänge 4—8 m, größte Länge 12 m.

irliy

dmin = 0,1 b für &<100

^min —

n b für 6^ 100

^min d

- ri==y

v — Schwerpunktsabstand von Schenkelhinterkante in Millimeter.

Ws — Widerstandsmomente bei wagerechter Lagerung und lotrechter Belastung des Winkels und Verhinderung seitlicher Ausbiegung.

Nr. b \ d F

T,

wx I wy I w,

qcm

kg 1 m

4-¹

IC

Ol

to

fco

fco

fco

Ol

CO

co

co

ic

co

io

IC

Ol

Ol

Ol

O^JOiO^OtGOOi^Ci^Q^i^CO^W^W

0O ^Cd ^ -q JCl ^ Ol^05 05 W05t0Hi|—1|—i t—Jh-JO

fco oi oo co oo co oo "o oo "co "to Io "oo "Lf- 1—t 'o "oo ^CdOt^CdOOOOOO^l^l^l^lOifcOOifcOOifcO

^Cd jci    jlo    jct ^ 3° 33*    3^ 3^    i—¹    i-⁴ H-i o o o

I—⁴    —I    -q Cd co oi    oi ip- o o oi    Vi ^    ⁴ 'h "bo 'bo 'c*

^tOi^lOOOOOii-^fcOrfi-tO^lOOOifcOrf^OOCOOi

GO^ r-H^    CO^ OCOOOO(MOOOOOC^PCC

^ o co o l-^ d-" oo cT cT cT r-T oT oT c<f co"" xjT -^T *0"

r—I 1-H r—I........

^(j5(Ml>l>HlOHOOCiOO

^ ⁰⁰ C5 °0 IO O Ci ^    00    ,

oooot—i h (m co ^ c cT c<T c<r to" cT oiT ocT

I—I I-H T—I r-H H Cvl

0,06

0,08

0,15

0,19

0,31

0,40

0,76

1,06

1,24

1,77

1,86

2,67

3,38

3,25

4,39

5,40

4,59

6,02

7,67

OOOtOCOt^iOOiO

^    ^ ^    00 xh CO    r-H xh CO Cd 00    (50 o    IO Cd

o o    cT cT    cT t-T r-T c<T c<f    fc^ tV    cT c<f i-T

r-H i—I i—H r-H r-H

io oo oo oo oj

j-q ^ Jjt 0$ ^ CO fco fco 1—1 h-* s—1 C> JD _o o O o

OOlOtOHCDWOiOlOJ o 00 05 O OI lO "fco ^OOH-Jh^GOH-JOOfcOOCOO^Ol^fcOOl^OOCO

0,08

0,10

0,17

0,21

0,14

0,18

0,27

0,35

0,30 i 0,44 0,37    0,57

0,61    0,85

0,78

0,88

1,20

1,18

Nr.

Ti

W, Wy \ Ws

mm

qcm

kg 1 m

cm⁴

cm ³

51/2

55

6.31

4,95

15,6

27,4

7,24

17,3

7,04

3,27

4,39

8,23

6,46

16,4

34,8

9.35

22,1

8,96

4.03

5,7

10

10,07

7,90

17.2

41,4

11,27

26,3

10,64

4,64

6,9

60

6.91

5,42

16,9

36,1

9,43

22.7

8,51

3,95

5,3

9,03

7,09

17.7

46,1

12,1

29,2

10,9

4,85

6,9

10

11,07

8,69

18,5

55,1

14.6

34.8

13,0

5.58

8,4

65

8,7

6,83

18,5

53,0

13.8

33,4

11,5

5,25

7,2

11

10,98

13.17

8,61

19,3

65,4

17,2

41.3

14,2

6,31

9,0

10,34

20.0

76,8

20,7

48.7

16,7

7,30

10.8

70

9,4

7,38

19,7

67.1

17.6

42,3

13.6

6,29

8,4

11,9

9.34

20,5

83,1

22,0

52,5

16,8

7,57

10,6

11

14.3

11,23

21,3

97,6

26,0

62,0

19,7

8.65

12,7

75

11,5

9,03

21,3

93,3

24,4

59,0

17,6

8.11

10,9

10

14,1

12

16,7

11,07

13,11

22,1

22,9

113

130

29.8

34,7

71,0

82,5

21.3

9,54

13,4

24,6

10,71

15,8

80

12,3

9.66

22.6

115

29.6

72.0

20,3

9.25

12,5

10

15,1

12

17,9

90

15,5

11

18,7

13

21,8

10

100

10

19,2

12

22,7

14

26,2

11

110

10

21,2

12

25,1

14

29,0

12

120

11

25,4

13

29,7

15

33,9

13

130

12

30,0

14

34,7

16

39,3

14

140

13

35,0

15

40.0

17

45.0

15

150

14

40,3

16

45,7

18

51,0

16

160

15

46,1

17

51,8

19

57,5

11,86

14,05

12,17

14,68

17,11

15,07

17,82

20,57

16.64 19,70 22,75 19,93

23.32 26,61 23,55 27,24 30,85 27,48 31,40

36.33

31.64 35,87 40,04 36,19 40,66 45,14

23,4

24,1

25.4

26,2

27,0

28.2

29,0

29,8

30,7

31,5

32,1

33,6

34.4

35,1

36,4

37,2

38,0

39,2

40,0

40,8

42

43

44

45

46

47

139

161

184

218

250

280

328

372

379

444

505

541

625

705

750

857

959

1014

1148

1276

1343

1507

1665

1745

1945

2137

35,9

43.0

47,8

57.1

65,9

73.3

86.2

98,3

98,6

116

133

140

162

186

194

223

251

262

298

334

347

391

438

453

506

558

87.5

102

116

138

158

177

207

235

239

280

319

340

393

445

472

540

604

638

723

805

845

949

1052

1099

1225

1348

24,5

28,4

28,9

34,3

39.3

39,7

46,3

62,6

48,7

57,1

64,8

63,8

73,7

83,2

81,6

93,3

104

102

116

129

127

142

157

154

172

189

10,8

12,6

13,3

15,4

17,3

18,4

21,0

23,4

22,7

26.1

29,2

29,4

33,4

37,5

37,8

42,4

46,7

47,3

52,6

58,0

58,3

64,4

71,1

71,3

78,4

84,8

15.4

18,2

17,9

21,5

25,0

24.6

29.1

33,5

30,1

35,7

40,9

39,4

46,0

52.5

50,5

58

65,5

63,5

72,5

81,0

78,5

88,5

99.0

95,5

107

118,5

Schwatlo XVI.

22

Nr

a) 2/3    20

30

3/41/2    30

45

4/6

40

60

5/71/2    50

75

6^/10    65

100

8/12 80

120

10/15 100

150

H r—i 1—1 1—i 1—I

b) 2/4    20

40

3/6    30

60

4/8    40

80

5/10    50

100

61/2/13    65

130

8/16 80

160

10/20 100

200

cO^iChOoooOOO(N(N^^0

b) Ungleichschenklige Winkeleisen.

Normallänge 4—8, größte Länge 12 m. a) B/b = l/z/l; b) B/b = 2:1.

^rnin ⁼ V20 (5"f-B) 's V = 1/2 (^min'k^max).

r₁₌ r/2; (Tg und Tv nach d. Hütte 18. Ausl.).

qcm | kg 1 m

in mm

Vl tg a

Wx Wy

cm

1,72    1,35    4,4 14,3

4.8    14,7

6.8    21,5

4,59    7,6 22,4

8.8    28,5 9,6 29,4

Preise.

0,2575

0,2528

0,2544

0,2479

0,2668

0,2518

0,2665

0,2658

0,2569

0,2549

0,2686

0,2679

0,2608

0,2586

1,14

1,47

4,22

5,69

9,14

11,8

18,9

23,3

40,2

47,2

73,4

84,8

135

152

0,45

0,55

2,0

2,46

6,20

8,10

16,4

20,1

46,6

55,3

97,9

115

232

263

0,26

0,34

0,96

1,31

2,10

2,73

4,31

4,93

9,16

10,8

16,7

18,5

30,6

34,5

2,81

3,58

15,6

20,6

44,9

57,5

116

141

320

374

719

822

1654

1863

0,46

0,60

2,61

3,42

7,66

9,70

19,6

23,5

54,4

62,8

122

139

282

315

Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a) Grundpreise — 120 M. für 1000 kg für gleichschenklige; 125 M. für un-gleichschenklige.

ß) Überpreise:

1. Gleichschenklig rundkantig.

Breite

Dicke

Normallänge

bis

Aberpreis für 1000 kg

mm

mm

JL

13 bis unter 16

C5

fco

2    bis unter 3

3    und dicker

2    bis unter 3

3    und dicker

2 bis unter 3

70

60

o ic so

20 ..

ft

26

4 und dicker 2 bis unter 3

6000 mm

■ CO rf-» Ox

Ox Ox Ox

fco

OS

co

ft

30 „

45

45 „

tt

70

70 „ einschl. 105

4 und dicker

2    bis    unter 3

3    „    „

4

5    und dicker

3    bis unter 4

4

T    tt    ft

5    „    „

6    und dicker

5 bis unter 6,5 6,5 und dicker

8000 „

6000 „

8000 „

iO IC O CO CO

110 130 „

tt

o o

Ol tO rH r-H

fcO H—¹ ' fcO    I—¹ I—¹ fcO CO    H bi) OO

O 04 O Oi    OOxOO    OXOXOO

2.    Ungleichschenklig rundkantig.

Die Summe der beiden Schenkel der Winkel durch 2 geteilt ergibt die Schenkelbreite, welche nach 1. in Anrechnung zu bringen ist, mit einem Aufpreise von 5 JL für 1000 kg auf sämtliche Überpreise.

3.    Gleichschenklig scharfkantig kostet 10 M. für 1000 kg mehr als die Stücke unter 1.

4.    Ungleichschenklig scharfkantig kostet 15 M. für 1000 kg mehr als die Stücke unter 1.

5.    Scharfkantig mit abgeschrägten Kanten . kostet 15 JL für 1000 kg mehr als 1

6.    Profil für Achshalter. . .

7.

„ Bohrflanschen .

8.

mit rundem Rücken

9. Ausgewinkeltes Winkeleisen

10. Eingewinkeltes Winkeleisen Scharfkantiges und abgerundetes Winkeleisen von 13—16 mm Schenkelbreite wird gebündelt geliefert.

Im Handel kostet das >--Eisen für 1000 kg etwa 30—40 JL mehr.

xi

________ !T

n.

Nr.

a) 6/3    60

7/3Z4    70

8/4

80

3/3

30

3/2/31/2    35

4/4

40

4/2/41/2    45

5/5

50

6/6

60

7/7

70

8/8

80

9/9

90

10/10 100 12/12 120 14/14    140

5. i -Gift«. UormaUängr 4—8 m, größte Länge 13 m.

b) hochstegige.

a) breitfützige.

-----rX

2% V

-4

d = 0,15 h + 1 r = d

h = b

d = 0,1 h + 1 r = d

'S K)

ri=~~

Xi —

ff.......]

2%T% i

•*-fX

'S IO

r*=T

v — Schwerpunktsabstand von der Basis in Millimeter.

r2= -r

Tx

Ty Wx

Wy

in mm

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

120

140

qcm kg 1 m

cm⁴

cm³

Oi

OT

Ox

Ol

O Cs) 00 <1 Ci JDx Ol ^ 05 05 OT • 'br

OT

OT 05 H

II3 § S \ s 2 § s S.sts SSSSSSSSSSS

"'“•■““SSSSg ⁰ - ~ ««■«•.‘.•«roV.-if-

r—I r*H CO

c~- G0-    r-L ^    10 ®im®os(c^moo^®o

®2h2hh2S ß n ® oThim' cQffl'cTN -hTn <n- 00“

I-I H H H H rt cq    HHHHHNIMtq««

2,58

4,49

7,81

12,7

18,7

38,0

8,62    1,11

15,1    1,65

28,5

2,50

46,1    3,64

67,7    4,78

137

8,09

2,87

4,32

7,13

10,2

13,5

22,8

36,9

52,8

74,4

100

0,20

0,34

0,58

0,90

1,29

1,78

2,42

4,05

6,32

9,25

13,0

17,7

29,7

47,2

Preise.

Im Eisenwerke gelten folgende Preise: a) Grundpreise — 110 M. für 1000 kg. ß) Überpreise:

ii

Steghöhe

Dicke

Normallänge

bis

Überpreis für 1000 kg

mm

mm

J\L

16 bis unter 20

cxT co

Ol

fco

fco

OS

fco

OS

co

CO

Hx

Ol

Hx

Ol

Ol

Ol

OS Ol Ol H^ Hx CO Hx 00

55 „ inkl. 50

Ol

bis unter 3 und dicker

bis unter 4 und dicker

bis unter 4 und dicker

bis unter 5 und dicker

bis unter 6 und dicker

bis unter 7 und dicker

6000 mm

8000 mm

jm Handel kosten diese >- Eisen für 1000 kg etwa 30 bis 40 M. mehr.

x.

Hx Ol Ol OS Oi O O O

fco co fco co co CO Hx Hx Ol O Ol o O Ol o Oi

yd

6.

Normallänge 4—8 m, größte Länge 12 m.

b = 0,25 h + 30; d = 0,035 h+B t = 0,05 h + 3; r = t; rx = —— •

£\r

-Jpf’

k.....

— Widerstandsmoment für senkrechte Belastung bei Verhinderung seitlicher Ausbiegung.

W₂ — desgl. bei freier seitlicher Ausbiegung.

Nr. h

in mm

qcm

® tgtx

kg m

Wx j Wy

wx

Wy

=*= u

cm³

CO^i050000(M^OOOO

rH )—I i—I i—I r—i C<1

30

40

50

60

80

100

120

140

160

180

200

QO^-qcsosOiOiHxHxHxoo

OOlOOlOOlOOlOOOOO

^    ^    io

^ io io o trT i— co ocT Os*“ o

Ol

io

COfcOnOlDOO^OsOiOi^

Ol

Ol

4,22

3,67

3,54

3,62

3,79

4,30

4,86

5,29

6,69

6,06

6,34

6,3    1,26

9,1    2,26

13,2

17,7

30,7

48,5

71,9

102

139

186

239

3,64

5.24

10,1

16,8

25,6

38,0

52,9

72,4

94,1

Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a)    Grundpreise — 110 M. für 1000 kg.

b)    Überpreise:

Steghöhe

mm

Normallänge bis mm

Überpreis für 1000 kg

> fL

20 bis unter 26 26 „

30 „

45 „

60 „

50

30

45

60

80

6000

8000

7. Ü-Mserr.

Normallänge 4—8 m, größte Länge 12 m.

40

35

30

25

xi!"F""x

b = 0,25 h + 25 mm; r = t, rl = —

Wx =

v = Schwerpunktsabstand von Hinterkante Steg in Millimetern. Für beliebige Momentenebene gilt wieder die Beziehung:

31x -)- U • My

wobei u zunächst schätzungsweise etwa gleich 5 anzunehmen.

Nr.

in mm

qcm

kg/m

Tx | Tv

cm⁴

Wx i Wy

wx

W,

cm³

30

33

40

35

5,44    4,27

13,1

6,21

4,88

13,3

50

38

7,12

5,59

13,7

6,39 5,33 4,26 14,1 6,68 7,10 26,4    9,12 10,6

2,68

3,08

3,75

1,59

2,31

2.82

6I/2

65

42

5,5

7,5

9,03

7,1

14,2

57,5

14,1

17,7

5,06

3,50

80

45 *

11,0

8,66

14,5

106

19,4

26,5

6,37

4,16

10

100

50

8,5

13,5

10,6

15,5

206

29,3

41.1

8,50

4.84

Im Eisenwerke gelten folgende Preise:

a)    Grundpreise = 110 M. für 1000 kg.

b)    Überpreise pro 1000 kg:

12

120

56

16,0

17,5

18,4

364

605

925

19.2    1354 20,1 1911 21,4 2690

22.3    3598 23,6 4823

25.3    6276 27,0 8026

43,2

62,7

60,7

11,1

5,48

86,4

14,8

5,85

85,3 116 114 150 148 191 197 245 248 300 317 371 399 450 495 535

18.3

6,32

22,4

27,0

33,6

39,6

47,8

57,2

67,8

6,73

7,09

7,28

7,57

7.76

7,88

7,90

Normal-Profil

für Stäbe von 4—10 m Länge

JUL

für jedes Meter oder Meterteil mehr

JUL

Nr. 8 —22 einschl. „    231/2-30

10,00

20,00

4,00

5,00

8. I-(Bisen.

Normal länge 4—10 m, größte Länge 14 m.

(Vgl. auch Tabelle II. Die breitflanschigen Differdinger I-Eisen.)

Bis h — 250 mm, b = 0,4 h + 10; d = 0,03 h + 1,5. s    Für h> 250 mm, b = 0,3 h + 35; d = 0,036 h, t = 1,5 d; r = d;

7j~ x ri = 0,6 d. Für eine beliebige, nicht mit der X= bzw. I^-Achse zusammenfallende Momenten-Ebene ist die Beziehung zu benutzen:

W. =

wobei u aus der Tabelle zunächst schätzungsweise anzunehmen. Mx bzw. My sind dabei die Teilmomente senkrecht zur X* bzw. V-Achse.

Y

: Off/

/;

IX—

■M. x -I⁻ w* * -M-

Nr.

F G Tx

Ty WX

in mm

qcm

kg/m

cm⁴

«    36 3

Bi II

80

42

3,9

90

46

10

100

50

4,2

4,5

11

110

54

4,8

12

120

58

13

130

62

5,1

5,4

14

140

66

5.7

15

150

70

6,0

16

160

74

17

170

78

6,3

6,6

18

180

82

6.9

19

190

86

7,2

20

200

21

210

22

220

23

230

102

8,4

24

240

106

8,7

25

250

110

9,0

26

260

113

9,4

27

270

116

9.7

28

280

119

10,1

29

290

122

10,4

30

300

125

32

320

131

10,8

11,5

34

340

137

12,2

36

360

143

13.0

38

380

149

13,7

40

400

155

42%    425

163

45

450

170

47%    475

178

50

500

185

55

550

200

14,4 ¹ 15,3 16,2 17,1 18,0 | 19,8

5,9    7,57 5,95 77,7

6,3 8,99 7,06 117

6,28    19,4

8,76    25,9

2,99

6,50

3,81

6,80

12,2

16,2

21,4

27,4

35,2

43,7

34,1

4,86

7,01

43,3

54,5

67,0

81,7

97,9

97,2

185

117

137

163

188

220

255

287

325

363

403

449

554

672

817

972

1160

1433

1722

2084

2470

3486

214

244

278

314

353

396

441

491

541

594

652

781

922

1088

1262

1459

1739

2040

2375

2750

3602

5.99

7,38

8,85

10,7

12,5

14,7

17,1

19,8

22,6

25,9

29,3

33,3

36,9

41,6

46,4

50,6

56,0

60,8

66.1

71,9

84,6

98.1

114

131

150

176

203

234

267

349

7,23

7,38

7,57

7,65

7,83

7,92

8,02

8,10

8.20

8,26

8,31

8,34

8.50

8,50

8,54

8.72

8,76

8,91

8.99

9,07

9.23

9,40

9,53

9,69

9,77

9,89

0,13

0,10

1,30

1,11 '

Die Lagerlängen von 5—9 m stufen mit 20 zu 20 cm, diejenigen von 9—12 m mit 25 cm ab, jedoch mit einer Ungenauigkeit bis 5 cm.

Im Eisenwerke gelten folgende Preise:

a)    Grundpreise = 110 M. für 1000 kg.

b)    Überpreise pro 1000 kg:

Normal-Profil

Für Stäbe bis zur Normallänge

Für jedes Meter oder Meterteil mehr

8 —26 einschl. 27 —30 32 —34 36 —40 42-4—50

0,00 M.

3,00 M.

5,00 „ 7,50 „ 12,50 „ 20,00 „ 40,00 „

Als Normallänge gilt eine solche von 4—12 m.

55

ff

4,00 „ 6,00 „ 6,00 „ 8,00 „ 8,00 „

9* Kreitflanschige Diffe^druge^ ^.-T^ager

(Grey-Träger) der deutsch-luremburgischen Bergwerks- und Hütten-A.-G. Abt. Differdingen (Luxemburg).

Die Träger schließen sich von Nr. 22—55 in der Höhe den deutschen Normalprofilen an.

h X----

Flanschbreite b = h für Nr. 22—30, dann gleichmäßig = 300 mm, r — d.

b.....

Die äußeren Flanschenkarrten ohne Abrundung.

Nr.

T T

-¹ x | -L y

Wx | Wy

wx

in mm

qcm

kg/m

Wy

22 B

220

220

14.7

82,6

64,8

24 B

240

240

10

15,7

96,8

76,0

25 B

250

250

10,5

26 B

260

260

11

16,3

17,3

27 B

270

270    11.3

17,8

28 B

280

280

11,5    18,4

29 B

290

290

12

19

30 B

300

300

12,5

20,3

32 B

320

300

13

20,6

34 B

340

300

13,4

21,1

36 B

360

300

14,2

22.6

38 B

380

300

14,8

23,4

40 B

400

300

15,5

24,6

42^2 B

425

300

16

25,4

45 B

450

300

17

26,7

471/2 B

475

300

17,6

27,7

50 B

500

300

19,4    28,9

55 B

550

300

20,6

30,8

60 B

600

300

20,8

31

65 B 75 B

650    300

21,1

31,3

750

300

21,1

31,3

105.1

115.6

123.2

131.8

141.1

152.1

160.7

167.4

181.5

191.2

203.6

213.9

229.3 242,0

261.8 288,0

300.6 314,5

335.7

82,5

90,7

96,7

103.4

110,8

119.4 126,2

131.4

142.5

150.1

159.8

167.9 180,0 190,0

205.5

226.1 236,0

246.9

263.5

7 379 2 216 10 260 3 043 12 066 3 575 14 352 4 261 16 529 4 920 19 052 5 671 21 866 6 417 25 201 7 494 30 119 7 867 35 241 8 097 42 479 8 793 49 496 9 175 57 834 9 721 68 249 10 078 80 887 10 668 94 811 11 142 111 283:11 718 145 957 12 582 179 303 12 672 217 402 12 814 302 560 12 823

671

201

3,34

855

254

3,37

965

286

3,45

1104

1224

1361

1508

1680

1882

2073

2360

2605

2892

3212

3595

3992

4451

5308

5977

6690

8068

328

3,36

365

3,35

405

443

500

524

540

686

612

648

672

711

743

781

839

845

854

855

3,36

3,40

3,36

3,59

3,84

4,03

4,23

4.46

4,78

5,06

5,37

5,70

6,33

7,08

7.83

9,44

Nr.

icict^b-ooc^cqioio

r—i r—I r—i i—I r—i r—i

tc'

Jf

Jl

50

50

75

75

100

100

125

125

150

150

10, V«adrar»t-Mse«.

Normallänge 4—8 m, größte Länge 12 m.

6 = 0,2 E + 25, r = 0,12 - R] rx = 0,06 R.

Querschnitt, Gewicht, Trägheits- und Widerstands- e Momente für die volle Röhre angegeben.

T gilt für jede Biegungsebene.

K+-4,

T Wx= Wz W,

qcm

kg/m

cm*

Wy

Wx

OTOiOOOiOrOOOtOi

tOQOOOOOC<lC<lxHxHt'-

r—I i—I i—I i—I i—|

29,8

48,0

54,9

80,2

88.1

120

129

169

179

249

23,39

37,68

43,10

62,96

69,16

94,20

101,27

132,67

140,52

195,47

576

906

2 068 2 982 5 511 7 478 12 161 15 788 23 637 32 738

66.2

89,3

102

175

248

370

495

676

867

1120

1530

135

237

331

501

663

917

1165

1515

2051

cocococococococococo

rH    i—I    r—i    p—I    i-H    r—i    i—T    i—T    r—T    r—7

Preise.

Im Eisenwerk gelten folgende Preise:

a)    Grundpreise = 120 M. für 100 kg.

b)    Überpreise:

Dicke

Überpreis für 1000 kg in Mark

12    bis unter 13 mm

13    „

16 „

20 „

26 mm und dicker

xM

VW

50

45

35

30

20

e-£

H⁵-

11. Zores-Mserr (Kelag-Giserr).

Normallänge 4—8 m, große Länge 12 m. R — }i -f 10 mm = d; r₂ = d — 0,5, r₃ = t; r₄ = 0,6 d + 1,3.

qcm

kg/m

fco'

CO 00 icT CO CO CO CO ^ IO o

Ol

05 05 fco to tO 05 GO ^ P

Oi

Ol ^ OG 05

Ol

Ol

H

N W (M Oi H

<cdT oT co“ xjT

t—I r—i cq

5,27

7,33

10,36

14,05

18,92

105

206

421

Preise.

a)    Grundpreise — 120 M. für 1000 kg.

b)    Überpreise pro 1000 kg.

30,00 M. 6,00 „

für Stäbe bis zur Normallänge (4—8 m)

„ jedes Meter oder Meterteil mehr . .

18. Handleister»G1sr«.

Normallänge 4—8 m, größte Länge 12 m.

»Hw 5 = 0,455

2Ä-i*.......Ä'

!*•—^----fo .....~f----

\7

cf = 0,2 5 5 = 0,5 5 5 = 0,25 5

= 0,15 5 = 0,105 = 0,05 5 = 0,45 5 = 0,75 5

Nr.

in mm

qcm

kg/m

40

60

80

100

120

00 l> CD IO H (M CO ^ IO

20

30

40

50

60

10

15

20

25

30

4,20

3,30

9,46

16,8

26,3

37,8

7,43

13,19

20,65

29,67

Preise.

Von 40 bis unter 60 mm Breite für 1000 kg

„ 1000 „

„ 1000 „

,,    60    „

,,    80    „

,, 80 „ 100 „

.    190,00    M.

. 180,00 „

.    175,00    „

13. Alte (|"tfntbrtl)itsd|ti,nrit tu tinunvcrltrit.

Höhe

Gewicht für das Meter

Widerstands-

Moment

Preis

für 100 kg

mm

kg

(cm)

93

118

130

135

CD (M N (M H CO CO ^

55

120

162

182

10

Sämtliche obige Abmessungen in beliebigen Stücken unter 5 m auf Bestellung abgehauen, 0,50 M. für 100 kg mehr.

14. Pfeilereckerrleisten (Schutz- oder Putzecken).

Preise der EckeisenV

Länge

verziert

einfach glatt

36 mm 43 mm 57 mm 70 mm 120 mm 45 rnm 66 mm 70 mm 120 mm

(1

Zwischen diesen Längen besteht noch je ein um 10 cm abweichendes Matz mit Zwischenpreis. Die Preise verstehen sich bei allen Eckleisten, mit Ausnahme von a und c, mit Zierspitze, welche den Übergang der Abrundung in die scharfe Putzkante vermittelt.

Preise ohne Zierspitze 5 Pf. geringer, ohne Steindollen 10 Pf. geringer, mit angepretztem Sockel 10 Pf. mehr. Die Eckstäbe werden auch in Messing, Bronze, Kupfer angefertigt.

Patent-Prinzco-Mauer-Eckleisten inPrinzco-Metall^ hochglanzpoliert, 35 mm breit, mit angepatzter Spitze und Steinschrauben, deren Befestigung an der Autzenseite nicht sichtbar ist, kosten

1,6    1,8    2,0    2,2    2,4 m lang

OObOfcOtOfcOtOhiHt-‘ h-‘

OQOOsH^hOOOOOS^tOO

IO CO

Bl

6,40 7,20 8,00 8,80 9,60 M. Preise von eisernen Prinzco-Eckleisten ähnlich wie oben.

15.    ²)

aus Stahl oder Zierbronze werden in allen Profilen und Preisen von den Fabriken hergestellt und haben sich nicht nur da bewährt, wo sehr starker Verkehr auf den Treppen

¹    L. Mannstaedt & Co., A.-G., Kalk bei Köln.

²    Prinz L Co., G. in. b. H., Ohligs a. Rhld.

stattfindet, sondern auch in allen Fällen, wo durch die Art der Benutzung die Befürchtung besteht, datz die scharfen Stufenkanten beschädigt werden könnten.

Bei der Herstellung von Betonstufen werden die mit Dübel versehenen Schutz-leisten mit eingestampft, während sie bei den Holzmauertreppen später eingelegt werden.

Preise je nach Profil verschieden, laufendes Meter von 0,45—2,35 JL, in Zierbronze von 1,60—8,40 JL Treppenstufen-Schutzschienen mit Bleieinlagestreifen, um das Ausgleiten zu verhindern (s. Seite 367 u. 846).

16. Kleche.

A) Das Tafelblech.

1. Das gewöhnliche Schwarzblech.

Sturzbleche in gewöhnlicher Größe Don ⁴⁷/₆3 cm in bestem Holzkohleneisen kosten: Nr. 2—10 von 2— 5 Tafeln für 100 kg 11-20 „

„ 22-30 „

.. 32-40 „

„ 42-50    „

„ 52—60 „

6—10

11—15

16—20

22—25

26—30

„ 100 „

94tJ

188

Eisen- und Kesselbleche in Größen von ⁶³/ cm, ⁹⁴/

251

cm:

126

cm, ⁷⁸/

156

cm, ⁷⁸/

188

cm, ⁹⁴/₁₅₇ cm,

bis 3 mm stark nicht über 250 kg Stück für 100 kg

CD IQ

¹²⁵/l88 kis ¹²⁵/250 cm:

..    100    „    .

„    100    „    .

100 „

23,00 JL 24,00 „ 25,00 „ 28,00 „

5—10

13 mm stark für 100 kg

I—¹ fco CO

25,00 JL 24,00 „ 25,00 „ 26,00 „ 28,00 „ 23,00 „

Scharbleche, ²⁴/₃₁ cm groß, 3—6 mm stark, kosten für 100 kg . . Rundgelochte Holzkohleneisenbleche kosten für 1 kg ...    1,20—4,50 „

2. Verbleite Holzkohlenbleche, in Abmessungen von ⁷³/₁₄₆ cm kosten für 100 kg . . . . Auf eine Kiste gehen hiervon 30 Tafeln.

40,00—47,00 JL

3. Gelochte Eisenbleche mit runden Löchern zu Sieben: Blechstärke in Millimeter . 10,7 11,0 j 1,2    1,4 ] 1,6    1,8 2,0 | 2,5 | 3,0

Lochweite, Durchmesser in Millimeter......

3,5

4,0

1,0    1,5    2,0    3,0 4,0 5,0    7,0    10    15

3,6    5,0

Preise für 1 kg in Mark.    3,20 2,40 ,

Die Kanten der Platten sind nur roh bearbeitet; gewöhnlich bleibt rundum ein ungelochter Rand von rund 25 mm Breite.

Gewicht für 1 qm in Kilogramm .......

I—⁴ OO

,0 9,0

1.75

25

30

10

1,60

12    14    1

1,7511,6011,

CO

18

22

1,20

1,10

4. Verzinktes Blech.

Verzinkte glatte Eisenbleche in bester Siegerter EüteV

Nr.

Stärke

der

Preis

verzinkt

deutschen

Lehre

Gewicht für 1 qm in Äilogr. für 100 kg

etwa

iMv.

Längen und Breiten zum Grundpreis

Grütze

Breite Länge

Überpreis

mm

mm

mm

5,50

44

5,00

40

4,50

36

25

4,25

34

4,00

32

3000    1250

2500    1500

3,75

30

3,50

28

26

3,25

26

3.00

24

J-2500X1250

Für fir Matz:

Nr. 1—14 — 3v. H. mehr ,. 15-21 = 4 „

„ 22-24 = 5,, „

ii

2,75

22

2,50

20

2,25

18

27

2,00

16

4500

1250

14

1,75

14

'3000

1500

15

1.50

12

16

17

18

19

20

21

1,375

1,250

1,125

1,000

0,875

0,750

11

10

28

28

29

30

31

33

2000X1000 ) 3500    1250

(2500    1500

21%

0,68

5,5

35

22

23

24

0,626

0,562

0,500

4,5

38

40

43

1600X800

2000 1000

Für je 100 mm Mehrlänge und je 30 mm Mehrbreite über Grundpreisabmessungen

tritt von Nr. 1—18 ein Überpreis von 0,20 M. für 100 kg ein

»    ii    ii    10    20    „

ii    ii    ii    21    22    „

,, 23-24 „

..    0,30    „    „    100    „    „

..    0,40    „    „    100    „    „

0,50    „    „    100    „    „

B) Das Wellblech.

a) Allgemeines.

«) Gerades, einfaches Wellblech hat nur eine geringe Wellentiefe — meistens nur ein Fünftel der ganzen Wellenbreite — und daher nur ein kleines Widerstandsmoment. Die Tafeln find bis 1,0 m breit und bis 3,0 m lang und überdecken sich um 0,05 m seitlich und in den Längenstötzen.

¹ Hilgers A.-G., Rheinbrohl.

ß) Trägerwellblech ist ein gewelltes Eisenblech, dessen Wellen eine größere Tiefe als Breite haben, so daß jede Welle aus zwei halbkreisförmigen Bögen und zwei dazwischenliegenden Stegen besteht. Trägerwellblech wird in Längen bis 4,50 m angefertigt. Die Breite wechselt je nach der Wellentiefe zwischen 45 und 75 cm.

y) Bombiertes (gewölbeartig gespanntes) Trägerwellblech besitzt eine viermal so große Tragfähigkeit als gerades Trägerwellblech. Es erhält eine durchschnittliche Stichhöhe von ein Zwölftel der Sehne.

Tafel für die Verwendung der verschiedenen Profile, je nach Belastungen und Freispannungen nach Erfahrungssätzen, bei mehr als fünffacher Sicherheit.

fg

kg

A) Für Trägerwellblech in gerader Form find Profile erforderlich bis zu einer Freilage von

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

B) Für Trägerwellblech in gewölbeartiger (bombierter) Form sind Profile erforderlich bis zu einer Freispannung von

3,5 m    2 m    2,5 m    3 m    3,5 m    4 m    4,45 m

Nr.    Nr. Nr.    Nr.    Nr.    Nr. Nr.

1500    6    8 (1%)

8 8(1%)

8    9(1%)

9    9(1%) 8(1%) 9(2) 9(1%) 8(3)

9 (2)    10 (3)

7    8(1%) 9(1%)

9    9(1%) -

Oiüiülülüiüiülül

0505 010(01010101

050505 0101010101

Die eingeklammerte Zahl bedeutet die Stärke des Blechs in Millimeter, nummern ohne solche verstehen sich für 1 mm Blechstärke.

*-I^I050505Ü(ÜIÜl

■6-

^ <1 05 OJ 05 Ol Ü!

b) Preise und Gewichte.

a.) Flache Wellbleche*.

Wellen-Höhe Breite in mm

Blech-

dicke

in

mm

Breite Länge bis zu welcher die Bleche geliefert werden in m

Gewicht

für

1 qm in

kg

Widerstands-Moment bezogen auf 1 m Breite (Höchst-spannung = 750 kg für 1 qcm)

Freitragende Länge in m

1,0 I 1,5    2,0

2,5    3,0

Gleichförmig verteilte Belastung für 1 qm in kg

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5.5

6,0

1,05

0,92

0,92

0,92

0,92

0.92

0,92

0,92

18,5

29,0

34,0

3,0

39,0

44.0

49,0

54,0

59.0

19

52

60

67

73

80

86

92

1140    507

3120

3600

4020

4380

4800

1387

1600

1787

1947

2133

5160 : 2293 5520 2453

¹ Dillinger Hütte zu Dillingen a. d. Saar.

ß) Flache Wellbleche.

Normal

profile

Profile

Blech-

stärken

Gewicht für das qm

Nr.

mm

Widerstands-Momente für 1 m schwarz verzinkt Breite ungefähr ungefähr (auf mm kg    bezogen)

kg

2¹/₂/10

fi-iOO

3/10

31/s/lO

4/10

100 -»

47./10

!< 100->!

'’W'

2VJ15

3/15

. vj

(30 | ,

Lv„

372/15

<.......150-    *|

4/15

IX

40; §

47-/15

;<■

150......N

5/15

10 15 18 ; o g 18    o 15 18 115 18 K    S 18 K ! o 15 I 8    i S 18    ^ ^ | sj 15 I 8 S IS £ 8 8    15 L    8 K

OOOri:OOOi—1    © CD CT r-H OOrHr-l    © © I r-1 ; O OOt-H    CD O O t-H    ©©©T^j©©rHT^!©CDrHrH    o CD    r-H rH

02^ CTD Üo 00

^ l> 00V 02

iro t> rH 02 00 02 t-h CO

CO 00 02"

10,71

02    0/ ^

0 00 02 H

10,60

Üi W M CD 'üi X3 00 'cO

0<I02^|00<I05^!OOKI02^

S ” L ® |'°° ^ ® >■ I ^ g « g

H o 00 <1 CT 'o CT

12,25

to (M O iO CO 02 CM t '-i> oov O N

3 750

5 625

6 563

7 500

4 740

5 810

8 715

10168 11 620

Preise

für das Quadratmeter schwarz und verzinkt

für

10 440 12 180

13    920 17 400

12 285

14    333 16 380 20 475

Trägerwellbleche, flache Wellbleche, Jalousie-und Türwellbleche findet man durch einfache Multiplikation

5,45

7,57

8,60

9,70

5,6

7,8

8,9

. 10,0

CD Ol

10,4

CO 00

b <1 ui g

00 02 r-T

13,65

© CO CO

O rH

co

3 616

5 125 5 975

6 833

4 260

6    390

7    455

8 520

5 155 7 735 9 021

10 310

8 730 10 684 12 210 15 890

10 665 12 443 14 220 17 775

12 250 14 289 16 330 20 410

der

bei den verschiedenen Profilen eingesetzten Gewichte

mit

den bei den verschiedenen Stärken

nebenstehend unter y) eingesetzten Preisen für 100 kg

352

Zweiter Teil: Einzelpreise. VI. Schmiede- und Eisenarbeiten. y) Trägerwellbleche.

Normal

profil

Profile

Blech

stärken

Gewicht für das qm

schwarz verzinkt ungefähr ungefähr

Nr.

mm

kg

kg

Widerstands-Momente für 1 m Breite (bezogen auf mm)

Preis für 100 kg ab Fabrik

für

Trägerwellbleche

und

Flachwellbleche bei allen Profilen an der V erw endungsstelle

für Stärke schwarz

mm

JUL

verzinkt gestrichen

JUL

M.

< 100 *

'TW'-

< 100 > i

iw

^80>£

V_

0,875

1,000

1,125

1,250

1,500

2,000

0,875

1,000

1,250

1,500

2,000

0,875

1,000

1,500

2,000

3,000

0,875

1,000

1,500

2,000

3,000

13,7

15,7

23,5

31,4

47,1

15,1

17,3

25,9

34,6

51,8

Jy.

1,0

18,9

r⁹⁰^f

1,5

2,0

3,0

28,3

37,8

56,7

♦*

10

<o <o

c\T ccT th" icT

41,0

61,5

82,0

102,4

JJI ^ JLO JO

'o o o "o

44,2

66,3

88,4

110,6

© JO    JD p JD    J—'    J-¹ J-l J-l J-«    fcO fco JO JO    05 OJ CO ^    ^    Ol

S    K 72 oo    o j-* fco v, O,    ^ o 4o Ol V|    O 4o "oi Vi "o To    "oi "o

SJO^oioiooiooiooiooiooiooioo

Ol

fcO

fco

fco

05

fco

fco

fco

fco

O)

fco

CO

fco fco fco fco fco fco

00 05    CO fco

CO CO CO CO fcO fcO ZD 05    O SO 00

CO io l> Oi (M

<M (M (N CM (N CO

Preise für die Dachdeckung mit Eisenblech siehe Abschnitt VII, Dachdeckerarbeiten.

d) Jalousie- und Türwellbleche.

Normal

profil

Profile

Blech

stärken

Gewicht für das qm

Widerstandsmomente für 1 qm

Preis

für 100 kg bei allen Profilen an der Verwendungsstelle

schwarz verzinkt ungefähr ungefähr (Bezogen

für

Stärke

schwarz

verzinkt

ge-

strichen

Nr.

mm

kg

kg auf mm)

mm

JL

M.

<*0>

15 >

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

1,000 26

33

28

<W>    ₀

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

6.30

7.88

9,45

11,03

12,60

8,10

9,68

11,25

12,83

14,40

6    606 7 550

0,875

27

35

30

<50> m

0,500

0,625

0,750

0,875

1.000

4,90

6,30

6.12

7,52

7,35

8,58

9,80

8,75

9,98

.11.20

2 355

2    944

3    533

4    121 4 710

0,750

0,625

28

36

31

30

39

32

<S0> A

X/" 59

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

5.30

7,83

9,45

11,03

12.60

8,10

9.68

11,25

12,83

14.40

4 875

0,562

32

42

35

< 60 > A

0,500

0,625

0,750

0,875

1,000

6.30

7,89

9,45

11,03

12.60

8,10

9,68

11,25

12,83

14,40

5 850

0,500

33

45

38

e) Erläuterungen.

1.    Außer vorstehenden werden alle anderen gangbaren Profile und ebenso alle dazwischenliegenden in dieser Tafel nicht aufgeführten Stärken angefertigt.

Die Widerstandsmomente und Gewichte der Zwischenstärken findet man durch einfache Zwischeneinschaltung.

2.    Die größten Längen aller Wellbleche bei einer Blechstärke:

von 1,125—1,000 mm sind 5,00 m

„    2,50 „

„    0,875—0,750 „

„    2,75 „

„    3,50 „

„ 2,00 „

„    0,625—0,500 „

3. Die Breiten der Trägerwellbleche sind je nach Profil und Plattenlänge:

bei 1 mm Stärke 0,45—0,75 in,

„ 1 / 2 »

0,55-0,85- „

0,45—0,85 „

„ 3, 4 und 5 mm, wenn über 1,40 m Länge 0,45—0,65 in, wenn unter 1,40 in Länge 0,95—1,30 in.

Bei den flachen Wellblechen ändern sich die Plattenbreiten von 0,65—0,95 m je nach Profil und Stärke.

Die Baubreite deckt 0,05 in weniger.

4. In verlegter Fläche gemessen, erhöht sich die zur Verrechnung kommende Wellblech-fläche wegen der seitlichen Überdeckung der einzelnen Platten in 1 mm Stärke: bei Normalprofil Nr. 5 (50 x 100)

um etwa 7 v. H.,

„    „    „ 6 (60 x 100)

„    „ 7 (70 x 100)

„    „    8    (80 X 100)

„    „ 9 (90 X 100)

„    „    „ 10 (100 X 100)

„    „ 11 (110 X 100)

Bei flachen Wellblechen um etwa 5—6 v. H.

Bei größeren Blechstärken vermindern sich die Sätze für die seitliche Überdeckung um 1—2 v. H. je nach Stärke und Profil.

5.    Verzinkt wiegt 1 qm abgewickelter Fläche ungefähr 1,1 kg mehr als schwarz.

6.    Grundpreise. Die verzeichneten Preise verstehen sich für die Stärken von:

5,000—3,000    mm    bis    zu    einer    Länge von 1,40 m,

7.    Überpreise treten ein in den Stärken von:

5—3 mm über 1,40 m Länge 3,00 JL für 100 kg, unb von:

2,75—1,00 mm für jede angefangene 100 mm Mehrlänge 0,20 M. für 100 kg bis 4 m Länge»

0,875—0,750 mm für jede angefangene 100 mm Mehrlünge 0,30 M. für 100 kg bis 3 m Länge,

0,625—0,500 mm für jede angefangene 100 mm Mehrlünge 0,50 M. für 100 kg bis 2 m Länge.

Größere Längen haben doppelte Überpreise.

Der Überpreis bei 1 mm starken Wellblechen beträgt demnach, auf das Quadratmeter berechnet, bis 4 m Länge 3 Pf.

8.    Für Bombieren und Beschneiden werden für das Quadratmeter 0,20 M. oder für 100 kg 2,00 M. berechnet, für Bombieren allein 1,00 jli

it 9 „ „

2,50 „

.. 2,00 „

„ 1,60 „

C) Das Weißblech oder verzinnte Eisenblech.

a) Allgemeines.

Das Weißblech oder verzinnte Eisenblech wird gewöhnlich nach Tafeln, nicht nach dem Gewichte berechnet. Man unterscheidet:

«) Ponton- oder Kreuzblech, die stärkere Sorte, dessen Tafeln 40 cm Länge, 30 cm Breite haben. Das englische ist 30 cm lang und 34 cm breit;

ß) einfaches Kreuzblech, wovon die Tafel 32 cm lang und 24 cm breit ist und 7—8 kg wiegt. Das englische einfache Kreuzblech ist 35 cm lang und 24 cm breit; y) Vorder- oder Ausschutzbleche heitzen die dünnen schlechten Sorten.

1 qm verzinntes Eisenblech bei Dachdeckungen mit Einschlutz der Falze wiegt 1,4 kg. Wird eine Dachfläche nach Quadratmetern berechnet, so mutz der Falz, welcher etwa 4 cm erfordert, zur Dachfläche hinzugerechnet werden. Für das Quadratmeter Weitzblechdach rechnet man iy₄ qm Blech, 15 Heftbleche und 62 Blechnägel.

b) Preise und Gewichte.

a) Verzinnte Eisenbleche (Weißbleche). Die Weißbleche werden in Kisten verkauft:

Tafelzahl Größe d. Tafeln einer Kiste

mm

Netto

gewicht

Preis für die Kiste

kg

Tafelzahl einer Kiste

Größe d. Tafeln mm

Netto

gewicht

kg

Preis für die Kiste

Ji

37—43

18

47

22

51

21

56

27

59

23

68

29

100

325 X 435

76

35

93

41

2 25

265 X 380

77

36

112

48

81

40

132

55

94

44

47

24

103

48

56

26

112

52

59

28

50

435 X 650

76

93

35

45

68

32

112

50

112

265 X 760

77

33

132

58

48

65

93

112

ß) Pontonbleche.

Die Iserlohner Bleche werden in Kisten mit 100 und 50 Stück verkauft.

Einfache 325X435 mm 100 Tafeln in 1 Kiste

Doppelbreite 435 X 650 mm 50 Tafeln in 1 Kiste

Reingewicht für die Kiste ungefähr

kg

Kosten einer Kiste Holzkohlengüte

JL

SDB

SS

888

48

58

68

78

SSDB

SSSDB

4SDB

5SDB

6SDB

7SDB

46—47

55—56

64—65

74—75

83—84

92—93

103

r-H    t—    H    "*^1    GO    iH

(M    (M (M    fO    CO    CO

23*

Nebenleistungen.

Technische Bedingungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfertigung und Vorlegung aller Werkzeichnungen, soweit die Bauverwaltung dies für notwendig erachtet;

b)    Hinschaffen alles Eisenzeuges bis zur Baustelle; Abladen und Ordnen auf den angewiesenen Plätzen innerhalb der Baustelle; Hinschaffen aller Eisenteile» welche erst an Ort und Stelle zusammengesetzt werden, bis zur Verwendungsstelle; Vorhalten aller notwendigen Hebevorrichtungen, Werkzeuge usw.;

c)    Verbinden aller zusammenzusetzenden Eisenteile unter sich in der Werkstatt und auf der Baustelle;

d)    Reinigung und einmaliger Anstrich aller Eisenteile mit bester Bleimennige auf der Baustelle nach erfolgter Abnahme;

e)    Kennzeichnung der einzelnen Teile durch Nummern oder Buchstaben;

f)    kostenlose Beibringung amtlicher Wiegescheine, soweit das Gewicht nicht auf dem Bauplatz selbst durch die vorhandene Wage festgestellt werden kann;

g)    Namhaftmachung der Hütte, von welcher Unternehmer das Eisen bezieht;

h)    Formkosten von gußeisernen Lieferstücken;

i)    rechnerischer Nachweis der Haltbarkeit aller einzelnen Teile,' den baupolizeilichen Bestimmungen entsprechend, soweit ein solcher noch über die von der Bau-verwaltung aufgestellte Berechnung hinaus verlangt wird;

k) Ausfertigung des von der Baupolizei verlangten Garantiescheines.

Beschaffenheit der Rohstoffe.

Das Schweißeisen soll dicht, gut stauch- und schweißbar und weder kalt- noch rotbrüchig sein, es soll keine Langrisse, offene Schweißnähte, Kantenrisse oder sonstige unganze Stellen aufweisen.

Das Flußeisen soll glatt gewalzt, ohne Schiefer und Blasen sein und darf weder Kantenrisse noch unganze Stellen haben. Alle Band-, Flach- und sonstigen Formeisen müssen an allen Stellen gleichen normalen Querschnitt haben.

Zu den Eußeisenteilen darf nur bestes graues, weiches, schlackenfreies Gußeisen verwendet werden, welches Bohren und sonstige Bearbeitung zuläßt. Sie dürfen keine Blasen, Löcher, Risse, Flicken und Auskittungen enthalten, nicht krumm gezogen sein oder Verschiebungen der Form oder sonstige Mängel zeigen; sie sind von Gußnähten sauber zu befreien.

Ausführung.

Sämtliche Arbeitsstücke sind sauber nach den besten Regeln und genau nach den von der Bauverwaltung bestimmten Abmessungen und Gewichten oder nach der genehmigten Zeichnung anzufertigen.

Die durch Nietung der Verschraubung zu vereinigenden Teile müssen genau aufeinander passen und in den Fugen dicht schließen. Der Grat an allen gewalzten Stücken muß entfernt werden. Sämtliche Stoßfugen müssen so genau bearbeitet sein, daß die Stoßflächen sich berühren. Die vorgeschriebenen Biegungen und Kröpfungen der Platten und Stäbe sind glatt und ohne Verdrehung herzustellen und dürfen weder Risse noch Brüche haben. Auch muß der Querschnitt in den Kröpfungen und Biegungen der gleiche sein wie in den geraden Stücken. Kröpfungen und Biegungen dürfen keine

Kanteir- und Längsrisse haben und weder verbrannt sein noch durch die Bearbeitung gelitten haben, sie müssen denselben Querschnitt haben wie in den geraden Stücken. Hinter den Kröpfungen und Biegungen müssen die betreffenden Teile dicht an den mit ihnen zu verbindenden Stücken anliegen; sie dürfen später unter keinen Umständen durch die Befestigungsniete herangezogen werden. Die sämtlichen Kanten der Steg- und Anschlutz-bleche, die Kopfflächen aller Flacheisen, Winkel- und sonstigen Formeisen und aller aus verschiedenen Stärken zusammengesetzten Träger, sowie diejenigen Flächen der Auflager von Trägern, Bindern, Säulen usw., welche unter sich oder mit anderen Stücken in Berührung kommen, müssen nach Matz bearbeitet werden und genau aufeinander passen.

Die Modelle zu Gutzstücken mit architektonischer Ausbildung bedürfen der Genehmigung durch die Bauverwaltung.

Verzinken.

Die vorgeschriebene Verzinkung mutz eine vollkommene sein und darf bei gebohrten, gelochten oder sonst bearbeiteten Stücken erst nach der Bearbeitung erfolgen. Die verzinkten Teile müssen bis zum Bruch hin- und hergebogen werden können, ohne datz sich die Verzinkung ablöst. Zur Verzinkung darf nur bestes Rohzink ohne Beimischung anderer Stoffe verwendet werden.

Herstellung der Niet- und Schraubenlöcher.

Die Niet- und Schraubenlöcher in den Stäben sollen sämtlich gebohrt werden, diejenigen in den Blechen und Platten dürfen auch gelocht werden, sofern es sich nicht um Flutzeisen oder Stahl handelt. Bei den Belagblechen aus Flutzeisen steht dem Lochen nichts entgegen.

Alle Löcher in den zu verbindenden Teilen, welche getrennt für sich gebohrt oder gelocht werden, sind zunächst mit einem etwas geringeren Durchmesser herzustellen und erst nach Zusammensetzung der Teile durch Aufreiben mit der Reibahle auf den richtigen, der Nietstärke entsprechenden Durchmesser zu bringen, so datz sie vollständig glatte, metallreine Wandungen erhalten.

Die Bearbeitung der Löcher mit der Rundfeile ist verboten.

Die Nietlöcher müssen die in den Zeichnungen vorgeschriebene Versenkung haben.

Im übrigen gilt als Regel, datz die Mittelpunkte der Löcher von den Kanten der Stäbe, Bleche, Platten usw. mindestens entfernt sein müssen:

40 „ 45 „

bei 16 mm Lochweite 30 mm „ 20 „

ii 23 „

O CS

CS ZJl

Wo Längenbewegungen zu erwarten sind, müssen die Schrauben- und Nietlöcher länglich gebohrt werden.

Die Kanten der Löcher dürfen keine Risse zeigen, sondern müssen glatt sein. Vor dem Einziehen der Niete und Schrauben sind die Löcher von jedem Grate zu befreien und gehörig zu reinigen.

Verbinden und Vernieten der Teile.

Sämtliche Verbandstücke müssen auf einer Zulage zusammengepaßt und durch Dorne und Schrauben miteinander verbunden werden. Keines der Stücke darf dabei

in eine einseitige Spannung gezwängt werden. Es müssen die einzelnen Verbindungen gelöst werden können, ohne daß die Stücke federn oder sich verschieben. Die Zulagen sind so einzurichten, daß die richtige Form der Bauteile vollkommen gesichert ist und ohne Schwierigkeit untersucht werden kann.

Unmittelbar vor dem Einsetzen der Niete sind die zu verbindenden Teile, und zwar zunächst nur in den aufeinander liegenden Flächen nochmals gehörig zu reinigen und mit Bleimennige zu streichen, sodann wieder so fest zu verbinden, daß eine Veränderung ihrer Lage während des Nietens nicht eintreten kann. Sollten bei der Vernietung sich einzelne Teile verziehen, so müssen die Verbindungen gelöst und nach Anweisung der Bauverwaltung entweder die vorhandenen Fehler sorgsam beseitigt oder die fehlerhaften Stücke durch neue ersetzt werden.

Voller Nietkopf.

Die einzuziehenden Nieten sind zuvor auf ihrer ganzen Länge hellrot glühend zu machen und durch Aufschlagen von dem etwa, anhaftenden Elühspan zu befreien. Der zweite Kopf darf erst gebildet werden, nachdem der Nietschaft scharf in das betreffende Loch hineingestaucht ist, und muß so lange bearbeitet werden, bis die Glühhitze vorüber ist.

Versenkter Nietkopf.

Halb versenkter Nietkopf.

D ---------->:

—.....d —........*

75*

ii

'\-<£

y.

h = ¹/s d. H — 0,5 d. D = 1,5 d. i? — d. r — 0,5 d.

Den Nietköpfen sind die vorstehend gezeichneten Formen Zu geben. Die Köpfe müssen in der Achse des Nietschaftes sitzen, in allen Punkten ihres Umfanges dicht an-schliehen und dürfen keine Risse oder Brüche zeigen. Ein Verstemmen der Niete ist nicht gestattet. Nach der Vernietung ist zu untersuchen, ob die Niete vollkommen festsitzen. Jeder von der Bauleitung als mangelhaft bezeichnete Niet ist loszuschlagen und durch einen vorschriftsmäßigen zu ersetzen; in keinem Falle darf ein lose sitzender Niet kalt nachgetrieben oder ein nicht anliegender Nietkopf kalt verstemmt werden.

Um feststellen zu können, ob die Nietung den gestellten Anforderungen entspricht, bleibt außerdem vorbehalten, einzelne Niete herausschlagen zu lassen. Wird hierbei gefunden, daß in dem betreffenden Verbandsteile mehr als 5 v. H. der Niete schlecht geschlagen oder die Nietlöcher schlecht ausgeführt sind, so müssen in demselben sämtliche Niete entfernt und durch neu zu schlagende in vorschriftsmäßiger Weise ersetzt werden.

Sämtliche auf Zug in Anspruch genommene Verbandstücke sind mit Spannung einzusetzen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sowohl für die Nietarbeiten in der Werkstätte, wie auch auf der Baustelle.

Die Schraubenbolzen sind, soweit solches im Verdingungsanschlage oder in den Zeichnungen bestimmt ist, auf die vorgeschriebenen Durchmesser abzudrehen, sie müssen

die zugehörigen Löcher scharf ausfüllen. Die Gewinde sind nach Withworthscher Vorschrift herzustellen! die Muttern dürfen weder schlotlern, noch einen zu festen Gang haben. Die Köpfe und Muttern müssen mit der ganzen zur Anlage bestimmten Fläche aufliegen.

Gußsäulen sind stehend zu gießen. Der vorgeschriebene Flächeninhalt eines Querschnittes mutz überall voll vorhanden sein, der Unterschied der Wanddicken darf bei gußeisernen Säulen bis zu 400 mm mittlerem äußeren Durchmesser und 4,0 m Länge 5 mm nicht überschreiten. Bei Säulen von größeren Abmessungen wird der zulässige Unterschied für je 100 mm Mehrdurchmesser und für jedes Meter Mehrlänge um je 0,5 mm erhöht. Die Wandstärke soll jedoch in keinem Fall weniger als 10 mm betragen.

Den Nachweis muß Unternehmer jederzeit auf Verlangen durch Anbohren führen. Außerdem muß Unternehmer auf Verlangen den Nachweis führen, daß die Säulen dem doppelten Druck, für welchen sie berechnet sind, unterworfen worden sind.

Aufstellung und Auflagerung der Eisenverbände^

Die Art und Weise der Aufstellung des Eisenverbandes bleibt im allgemeinen dem Unternehmer überlassen, sofern nicht beim Verding eine bestimmte Art der Aufstellung vorgeschrieben ist.

Vor Beginn der Zusammenstellungsarbeiten hat der Unternehmer an Ort und Stelle genaue Stichmaße von den Auflagermauern und deren Entfernungen voneinander nehmen zu lassen, und wenn sich hierbei Abweichungen gegen die Angaben in den Zeichnungen vorfinden sollten, die Bestimmung der Verwaltung über die Ausgleichung derselben einzuholen. Ebenso liegt dem Unternehmer das Abwiegen der einzelnen, für die Auflagerung und Aufstellung wichtigen Höhenpunkte ob.

Das Ausrichten und Einstellen aller Auflager, sowie der Säulen und sonstigen Stützen hat so zu erfolgen, daß die Druckabgabe auf das Auflager und von diesem auf das Mauerwerk eine vollständig gleichmäßige ist. Um dieses zu erreichen, ist zwischen den Sohlplatten der Auflager und den Auflagersteinen durch Eintreiben von schlanken Keilen eine Fuge von 5—13 mm Weite herzustellen und diese durch Eingießen des im Verdingungsanschlag vorgeschriebenen Stoffes in geeigneter Weise auszufüllen. Nach dem Erhärten dieses Stoffes müssen die Keile entfernt und die von ihnen herrührenden Höhlungen nachträglich mit gleichem Stoff ausgefüllt werden.

Gerüste.

Die Bauart der zur Aufstellung des Eisenverbandes erforderlichen Gerüste bleibt, soweit nicht bei der Ausschreibung oder in dem Verdingungsanschlage besondere Vorschriften gegeben sind, im allgemeinen dem Unternehmer überlassen. Die Bauverwaltung hat jedoch das Recht, die Entwürfe zu den Rüstungen, welche ihr, irrt Maßstabe von 1 : 100, 4 Wochen nach Beginn der Arbeit zugestellt werden müssen, einer Prüfung zu unterziehen. Der Unternehmer ist indes für die Haltbarkeit, die Verwendung guter Stoffe, sowie die Beachtung ausreichender Vorsicht beim Aufbauen und Abtragen der Rüstung allein verantwortlich.

Probe.

Die Bauverwaltung behält sich vor, die Bauten nach vollendeter Aufstellung einer Probebelastung nach Maßgabe der in die Verdingungsanschläge aufgenommenen besonderen Vorschriften zu unterziehen; sie kann zu diesem Zwecke Lasten aufbringen

lassen, deren Höhe und Verteilung den dauernden Verkehrs- und zufälligen Belastungen möglichst gleichkommen, die den Berechnungen zugrunde liegen.

Dem Unternehmer wird der Zeitpunkt dieser Probebelastung mitgeteilt und die Teilnahme an derselben anheimgestellt.

Außerdem ist die Bauverwaltung auch berechtigt, jederzeit Proben der einzelnen Eisenteile nach den durch Ministerialerlaß vom 25. November 1891 festgesetzten Vorschriften vorzunehmen.

Abnahme. Gewichtsnachweis.

Das Gewicht kleinerer Lieferungen wird auf der Baustelle durch die Bauleitung festgestellt, falls eine Wage daselbst vorhanden ist. Die hierzu erforderlichen Hilfskräfte hat Unternehmer zu stellen.

In allen anderen Fällen sind für alle angelieferten Gegenstände amtliche Wiegescheine beizubringen, welche jedoch nur als gültig angenommen werden, wenn auf ihnen die gelieferten Stücke ihrer Zahl und Größe nach genügend bezeichnet sind.

Außerdem ist Unternehmer noch verpflichtet, sobald es die Bauverwaltung fordert, einen rechnerischen Nachweis der angelieferten Gewichte zu erbringen. Überschreitet das Gewicht des Wiegescheines das rechnerisch ermittelte um mehr als 3 v. H., so wird das darüber hinausgehende Gewicht nicht bezahlt, ist es um 6 v. H. höher oder bleibt es um mehr als 2 v. H. dahinter zurück, so kann die Lieferung zurückgewiesen werden.

Eisenteile, über welche ein Wiegeschein nicht beigebracht wird, werden nicht abgenommen oder können höchstens ausnahmsweise nach dem rechnerischen Gewicht unter Abzug von 3 v. H. Mindergewicht in Rechnung gestellt werden.

Preise für Schmiede-, Walz- und Gußarbeiten.

1. Tagelöhne, Werkzeuge, a) Tagelohnsätze.

1,25 M. 0,80 „ 0,70 „

1 Stunde eines Monteurs, einschl. Vorhalten der Hebezeuge . . .

„ Schmiedegesellen...............

„ Arbeiters, wie vor..............

b) Preise der Werkzeuge für Schmiede.

Handhammer . . Vorschlaghammer Setzhammer f . . Schrothammer . Kreuzschlaghammer Gesenke .... Kohlenschaufel Wischer .... Löschspieß . . . Feuerhaken . . . Spitzstock .... Feuerzange . . . Nageleisen . . .

dL -    -    ^    ^    -

------

^ P. P, °°^    00 (M Q »st io io IO ’rH

o to r—i o    cT r-T cT cT cT cT r—T r-T

ft

1 „ 2,00 „ 1 „ 1,05 „ 1 „ 1,60 „ 1 „ 1,20 „

verstählt; 1 kg 0,80 ,Ä; 1

1 „ 1,10 „

1 „ 1,20 „

1 „ 1,20 „

1 „ 0,90 „

St. 0,55 -JL „    5,10    „

,,    1,55    ,,

„    1,60    ,

„    2,10    ,

„ 1,30 , .. 1,45 ,

„ 1,20 ,

„    0,40    ,

„    0,55    ,

,, 0,60 ,

„ 1,80 , „    1,25 ,

Hartmeitzel........

Vorfeile, flach ......

Schlichtfeile........

Stroh- und Handfeile . . .

Sägefeile, engl.......

Halbrunde 8-Feile 350 mm

0,5 kg schwer, verstählt; 1 kg 2,00 Ji. 1 St. 1,00 Jh 3,0 „

2,0 „

3,0 „

1,00 „ 1 „

1,50 „

1,50 „

für 1 Stück 0,30 „

3,00 .. 1 „ 3,00 „ 1 .. 4,50 „

300 „ 210 „ 210 „ 140 „

Vierkantige B-Feile, 260 „ Dreikantige Runde

Flache 8-Feile,

190 „ 240 „ 165 „

Halbrunde Raspel, 260 „

„ „ 210 „ ...............

Schneidkluppe, 660 mm, 16—22 mm, 3 Paar Lager, 12 Bohrer „    380 mm, 4—10 mm, 4 Paar Lager, 8 Bohrer

Hufbeschlagzange............

Amboß    von    25— 40    kg Gewicht, mit 1 Horn

,,    1    „

,,    1    ,,

Sperrhorn mit 2 verstählten Hörnern, 40 kg schwer,

Blasebälge:

Länge des Blasebalges in Zentimeter Breite „

Ci bc

Oi o

.. 2,10 „

1,40 „ „    0,75 „

„    0,30 „

„ 0,50 „ „ 0,30 „

„ 0,60 „

„    0,35 „

„ 63,50 „

„ 18,50 „

„    3,40 „

für 100 kg 74,00 „ 70,00 „ 68,00 „ 67,00 „

für 1 kg 0,90 Ji.) für 1 Stück 36,00 „

-I HfX Ol CO

00 Ci.

o o

00

zo ZD

Ol o

Preis für 1 Stück in Mark

55,00    65,00    75,00    80,00    90,00 100,00

Länge des Handblasebalges in Zentimeter Breite „

o io -

CO (N

io o

CO CO

Preis für 1 Stück in Mark...............

Ventilatorfelds chmiede..................

Schraubstock, gewöhnlicher (senkrecht gestellt), 20 kg schwer, für

1 kg 0,90 Ji.................

„ verbesserter (wagerecht):

6,00 ! 6,60 für 1 Stück 75,00 Ji

18,00 „

Backenbreite 170 mm,    90 kg    schwer

Bohrzeug mit zwei Bohrern .

Eiserne Kühlpfanne.....

Schmiedform mit Wasserkühlung Schraubenschlüssel ......

Schlackenkratzer.......

Schleifstein, großer, mit Gestell

für 1 Stück 90,00 M.

75,00 „ 56,00 „ 35,00 „ 27,00 „ 10,00 „ 10,00 „ 65,00 „ 3,00 „ 2,00 „ 8,00 „

2. Träger, Stützen, Fachwerk, Dachverbände.

100 kg schweiß- oder flußeiserne Walzträger, I-Profil 8—26, in Längen von 4,0—12,0 m nach Aufgabe und Zeichnung, mit einem Grundanstrich versehen, anzuliefern, mit Hilfe des Maurers abzuladen und auf der Baustelle zu lagern, einschl. Stellung eines Monteurs beim Aufbringen und

Verlegen der Träger ......

100 kg wie vor, Normalprofil 28—30 100 „

100 „

100 „

100 „

100 „

100 „

100 „

100 „

100 „

100 „

32—34

36—40 . 42i/₂—50

55

18,00 M. 18,50 „ 18,75 „ 19,25 „ 20,00 „ 24,00 „

Zulage bei größeren Längen für jedes Meter

0,30 M. 0,40 „ 0,50 „ 0,60 „ 0,80 „ 0,80 „

1,50 M. 0,90 „ 0,75 „ 0,50 „ 0,30 „ 0,50 „

100 kg schweiß- oder flußeiserne Walzträger, U-Normalprofil 8—22, in Längen von 4,0—10,0 m, sonst wie vor . .    19,00 M.

100 kg wie vor, Normalprofil 23%—30

20,00 „

Zulage bei größeren Längen für jedes Meter

0,40 M. 0,50 „

100 kg breitflanschige Differdinger Träger in Längen von 3,0—8,0 m und bis 26 cm hoch, sonst wie vor, Grundpreis

100 kg wie vor, 27—30 cm hoch.....

100    kg    alte Eisenbahnschienen anzuliefern

75

9,00—11,00 „

0,25— 0,50 JL 0,40— 0,75 „ 0,75 „ 1,50 „

1 Stück Loch in den vorstehenden Trägern oder in gußeisernen Säulen nach Vorschrift und Angabe zu bohren, je nach Eisenstärke und Loch-

durchmesser, in der Werkstatt.................

1 desgl., auf dem Bauplatz..................

1 Stück Ausklinkungen der Träger in der Werkstatt von Profil 8—30

32—50

1 Stück I-Träger oder sl-Eisen abzuhauen:

NP. 8    10—13    14—15    16—17    18—20    22—24    26

JL 0,20    0,35

0,45

0,60

0,70

1,00    1,30

NP. 28    30    32    34    36    38—40    42%    45

JL 1,40

2,00    2,20    2,30    2,40    2,50    2,75    3,00

1 Trägerstotz mit 2 Winkel und 4 Schrauben..........

1 Stück Trägerverlaschung..................

„ Trägerverbindung, 2 Winkel, 6 Schrauben und 6 Loch • • „ Trägerverkupplung:

2 Träger mit 4 Loch und 2 Koppelschrauben.......

1,00 JL 2,00 „ 2,50— 4,00 „

1.50—    2,00 „

2.50—    3,00 „

100 kg gegenseitig verlaschte Träger für Zwischendecken, Treppen, Fachwerkswände u. ä. aus E= und I-Eisen bis höchstens 40 cm Höhe nach Berechnung und Zeichnung anzufertigen, mit einem Grundanstrich versehen anzuliefern, aufzubringen und zusammenzuschrauben, einschl. Lieferung der Verbindungsteile und Vorhaltung der Hebezeuge...................

100 kg schmiedeeiserne Stützen aus C=, I-, T= und I_-Eisen mit Fuh-

und Kopfplatten, sonst wie vor...............

100 kg schmiedeeiserne Blechträger wie vor..........

100 kg schmiedeeiserne Gitterträger wie vor..........

100 kg schmiedeeiserne Dachbinder wie vor ..........

Man rechnet bei einfachen Polonceaudächern auf 1 qm Dachfläche:

24,00—30,00 „

30,00—33,00 „ 36,00 „ 38,00 „ 35,00—45,00 „

für die Binder . . . . „    „ eisernen Pfetten

15 kg 10 „

zusammen 25 kg

100 kg gutzeiserne Schuhe nach Zeichnung und Angabe für Binder-stiele und Streben über massiven Decken herzustellen und, mit einem Grundanstrich versehen, anzuliefern und auf die Deckenträger aufzuschrauben, einschl. Bohren der erforderlichen Löcher und Lieferung

der Bolzen........................

100 kg gutzeiserne Auflagerplatten, Unterlagsplatten, Zwischenstücke,

Auflegewinkel usw. anzuliefern...............

100 kg gutzeiserne Grund- und Deckplatten, die Aufsatzflächen gehobelt ..........................

100 kg gutzeiserne Träger mit Stegen und Rippen, unverziert . . 100 kg gutzeiserne verzierte Träger, sonst wie vor........

28,00 ,.

14,00—17,50 „

18,00—19,00 „ 18,00—19,00 „ 20,00—25,00 „

100 kg gußeiserne Säulen oder eckige Stützen nach vorhandenen Modellen in glatter Ausführung mit Futz- und Kopfplatten nach Berechnung und Zeichnung anzufertigen und, mit einem Grundanstrich versehen, anzuliefern, aufzustellen und mit den Trägerlagen oder anderen Bauteilen zu verbinden, einschl. Stellung der Hebezeuge ..........................

100 kg desgl. nach anzufertigenden Modellen..........

100 kg kannelierte oder einfach verzierte Säulen und eckige Stützen

nach vorhandenen Modellen................

100 kg wie vor, jedoch nach anzufertigenden Modellen.....

100 kg reich verzierte Säulen, sonst wie vor..........

18,00—21,00 M. 19,00—22,00 „

21,00—23,00 „ 22,00—25,00 „ 25,00—30,00 „

3. Kleineisenzeug.

Man rechnet an Schmiedeeisen:

Zu einem gewöhnlichen Balken- oder Maueranker ,,    ,,    „    Giebelanker......

5—7i/₂ kg

3—4

„    „ Zuganker, 3,0 m lang, 10 mm stark, 40 mm breit . . .

Q 0    IQ    KO

ft    ft    ff    °tKJ ft ff    ff    ff    ft    ft    ...

Zu den Krampen und Nägeln eines Zugankers das Gewicht von 15 cm Länge derjenigen Eisenstange, aus welcher der Anker gefertigt ist.

Zum Kopf und zur Mutter eines Schraubenbolzens das Gewicht der Bolzenstange von solcher Länge, als der sechsfache Durchmesser beträgt. Der Kopf und die Mutter eines 1 cm starken. Bolzens wird also so viel wiegen als ein dgl. Bolzenstück von 6 cm Länge.

12

20

Zu einer Stotzklammer %—1% kg Schmiedeeisen.

100 kg eiserne Schuhe zu Pfählen und Bohlen anzuliefern . . . 100 kg Balken-, Zug- und Kettenanker aus Flach- und Rundeisen,

einschl. Nägel, Splinten und Klammern, anzuliefern.....

100 kg Trägeranker desgl., einschl. Bohren der Trägerlöcher . . . 100 kg Laschen, Winkellaschen, Stehbolzen, Schraubenbolzen, einschl.

Bohren der Löcher in dieselben...............

100 kg Zuganker mit Schraubenbolzen, Scheiben, Muttern usw. .

100 kg Schraubenbolzen und Muttern.............

1 Balkenanker, 0,8 m lang, 10 auf 40 mm stark mit 63 cm langen Splinten, einschl. Krampen und Nägel anzuliefern (Gewicht des Eisens 3,1 kg für 1 m; des Ankers mit Splinten, Krampen und

Nägeln 5,25 kg)........'..............

1 Balkenanker, 0,8 m lang, 13 auf 52 mm stark, wie vor (Gewicht

des Eisens 5,25 kg für 1 m; des Ankers 8,75 kg).......

1 Zuganker, 3,0 m lang, 10 auf 40 mm breit, mit 63 cm langem Splint, einschl. Krammen und Nägel anzuliefern (Gewicht des

Eisens 3,1 kg für 1 m; des Ankers 12,0 kg).........

1 Zuganker, 3,0 m lang, 13 auf 52 mm stark, wie vor (Gewicht des

Eisens 5,25 kg für 1 m; des Ankers 20 kg) .........

1 Ankerschiene, 1,0 m lang, 2 kg schwer, anzuliefern......

50,00—75,00 M.

25,00—28,00 „ 30,00—36,00 „

36,00—40,00 „ 40,00—50,00 „ 60,00—70,00 „

1,45 „

2,45 „

3,35 „

O Oi

Ol Ol

1 Stichanker

0,26 m lang, anzuliefern............

0,28 „ „ „ ............

0

)t    ))    ))    *...........

0,26 „    „    die Spitze 8 cm lang im Winkel ge-

0,25 M. 0,30 „ 0,35 „

bogen, anzuliefern

26/7 mm stark, anzuliefern . . . . 30/8 „    „    „    . . . .

36/8 „    „    „    . . . .

40/10 „    „    „    ....

1 Schraubenbolzen, 16 cm zwischen Kopf    und Mutter lang, 17 mm

stark, anzuliefern (Gewicht des Rundeisens 1,77 kg für 1 m; des

Bolzens mit Kopf, Mutter und Scheibe 0,55 kg).......

21 cm lang, wie vor, Gewicht 0,64 kg . .

1 Schraubenbolzen, < 26 „

32 „

1 Schraubenbolzen, 16 cm lang, wie vor, anzuliefern (Gewicht des Rundeisens 2,44 kg für 1 m; Gewicht des Bolzens mit Kopf, Mutter

und Scheibe 0,78 kg)...................

21 cm lang (Gewicht des Bolzens wie vor 0,90 kg)......

26 „    „ (    „

32 „    „ (    „

1 Spitzklammer, 26 cm lang,

0,77 „ . 0,83 „ .

0,40 „ 0,30 „ 0,40 „ 0,50 „ 0,60 „

0,30 „ 0,40 „ 0,45 „ 0,50 „

„    „ 1,00 „ )

„    „    1,17 „ )

0,50 „ 0,55 0,60 „ 0,65 „

1 Stück 22 mm starke, 30 cm breite, rechtwinklig gebogene Steigeeisen

für das Innere anzuliefern.................

1 Stück desgl. verzinkt, für das Außere............

1,75 „ 2,25 „

4. Treppen, a) Guheiserne Treppen.

27,00—32,00 JL 30,00—36,00 „

Gerade Treppen:

1 Stufe einer geraden Treppe, bestehend aus schmiedeeisernen Wangen mit aufgesetzten gußeisernen Stufenwinkeln, gußeisernen vollen oder durchbrochenen Setzstufen mit gußeisernen oder schmiedeeisernen Trittstufen und gußeisernem Geländer mit schmiedeeisernen Hand-leisten anzuliefern und aufzustellen, je nach Ausstattung:

bei 1,00 m Laufbreite................. „ 1,20 „

„ 1,40 „

„ 1,60 „

„ 1,80 „

„ 2,00 „

Für jede erste und letzte Stufe ist der doppelte Preis zu berechnen. 1 qm Podest zu obiger Treppe desgl.: bei 1,00 m Laufbreite ,, 1,20 „

1 40

i)    tf    tf

,, 1,60 „

,» l,⁸⁰ ,,    ,,

„ 2,00 „

Kiefernholzbelag kostet 15 v. H., Eichenholzbelag 25 v. H., Marmorbelag 100 v. H. mehr.

Wendeltreppen:

1 Stufe einer gußeisernen Wendeltreppe, einfachster Art, ohne Setzstufen, die Trittstufen ohne Holzbelag, mit einfachen Geländerstäben aus Rundeisen mit Flachschienen samt Aufstellung:

bei 0,6 m Halbmesser (die Stufe 24 kg schwer)......

ii    32    „    „    )......

40    „    „    )......

„    48    „    „    )    ......

1 Stufe desgl., mit verzierten Setzstufen, Geländer in Schmiedeeisen, mit hölzerner Handleiste, samt Aufstellen:

bei 0,7 m Halbmesser (die Stufe 36 kg schwer) ......

48 ,.    „ )......

60 „    „ ) ......

1 Stufe desgl., mit Setzstufen, die Trittstufen mit Marmor- oder Holzbelag, mit reichem gußeisernen Geländer, ausschl. des Marmoroder Holzbelages, einschl. des Aufstellens:

bei 0,8 m Halbmesser (die Stufe 50 kg schwer)......

65 „    „    ) ......

Für jede Antrittstufe ist der zwei- bis dreifache Preis zu rechnen. Jolytreppen* aus Guß- und Schmiedeeisen zusammengesetzt mit Belag jeder Art. Preise wie oben.

1 gußeiserne Traille, einfach, 8 kg schwer, anzuliefern und aufzustellen

1 desgl., reicher, 10 kg schwer, desgl..............

1 desgl., sehr reich, 12 kg schwer, desgl.............

1 Treppenständer, 25—40 kg schwer, einfach..........

1 desgl., reicher verziert...................

ii 0,8 „

.. 1,0 „

„ 1,0 „

(

(

( ii

12,00—14,00 JL 14,00—16,00 „ 16,00—18,00 „ 18,00—20,00 „

15,00—21,00 „ 18,00—24,00 „ 24,00—30,00 „

■(„

24,00—36,00 „ 30,00—42,00 „

2,50— 3,50 „ 4,00— 6,00 „ 5,00— 7,00 „ 10,00—14,00 „ 12,00—18,00 „

b) Schmiedeeiserne Treppen.

1 Steigung einer schmiedeeisernen, gerädert Treppe, mit Wairgen,

18,00—21,00 JL 20,00—29,00 „

Setz- und Trittstufen, einschl. Holz- oder Linoleumbelag uird Geländer, in einfacher Ausführung, je nach Breite .......

1 Steigung desgl., in mittelreicher Ausführung, je nach Breite .

1 Steigung desgl. wie vor, in besserer Ausführung, je nach Breite    30,00—45,00 „

12,50—16,00 „

1 Steigung einer schmiedeeisernen, gewendelten Treppe, sonst wie vor, als Zulage

1 Steigung einer schmiedeeisernen, geraden Treppe wie vor, jedoch ohne Holz- oder Linoleumbelag und ohne Geländer, je nach Breite 10,00—16,00 „

20,00—24,00 „

1 Steigung desgl. wie vor, jedoch gewendelt..........

20,00—30,00 „

1 qm Podest von einfachen Treppen, die Blechabdeckung an der Oberkante der Träger befestigt und an der unteren Seite durch Träger verstärkt.........................

¹ Eisenwerk Joly, Wittenberg.

1 qm reichere Podeste mit gedrehten Stäben an der Unterseite . . Treppengeländer stehe Seite 540.

30,00—40,00 «Ä

1 Stufe einer feuersicheren eisernen Haupttreppe, einschl. Geländer, tostet je nach der Ausstattung:

Gerade

Treppe

Wendel-

Treppe

JL

M.

bei 0,6 m Breite „ 0,7 „

„ 0,8 ,

0,9 ,

1,0 ,

„ 1,25,

„ 1,50,

„ 1,75,

„ 2,00,

Für Eichenholzbelag 25 v. H. Zuschlag zu obigen Preisen,

„ Marmorbelag 100 „ „

1 m einer Stufe einer eisernen Treppe im Freien (Kolumbustreppe); Eisengewicht 20 kg für 1 m Stufenlänge. Preise ohne Eisengeländer

und ohne Verlegen....................

1 m Treppenschutzschiene i mit 3 Bleieinlagestreifen zur Verhütung des Ausgleitens......................

tt

22—27

24—30

26—32

30—36

38—44

42—48

46—52

22—26

24—28

26—30

28—32

30—34

33—40

42—50

6,50— 7,50 JL

1,80— 2,70 „

____

1 m desgl. in Messing

3,30— 3,90 „

5. Fenster und Oberlichte.

1 qm Herdgutzfenster, 24—30 kg schwer............

1 qm Kastengutzfenster?, 18—24 kg schwer...........

1 Stück Luftflügel, je nach Scheibenzahl, als Zulage......

1 qm schmiedeeisernes Fenster, 8—20 kg schwer, je nach Sprossenteilung ..........................

4,00— 6,00 M. 6,00— 8,00 „ 1,50— 6,00 „

5,00—18,00 „

¹    Schiene „Mason", Paul Schramm & Voigt, Dresden-A. 1. — I. East, Lichtenberg bei Berlin. (Näheres über „Gasts Universal-Sicherheits-Stufenbeleg" siehe Seite 846.)

²    A.-E. Lauchhammer, Lauchhammer. A.-G. Jsselburger Hütte, Jsselburg a. Rh. Eisenhütten- und Emaillierwerk, Neusalz. Eisenhütten- und Emaillierwerk Tangermünde, Franz Wagenführ. Königin-Marienhütte, Cainsdorf i. S.

100 kg desgl....................

. 40,00—100,00Ä .    2,00—15,00 „

.    25,00—30,00 „

1 Stück Luftflügel, je nach Scheibenzahl, als Zulage .

1 qm Spenglers Patentspangenfenster........

1 qm schmiedeeisernes Fenster nach besonderem gesetzlich geschützten Verfahren mit durchgesteckten Sprossen ((Eqclop¹, Fenestra*,

5,00—20,00 „

Zimmermann^ oder mit gebogenen verzinkten Stahlblechen an

Stelle der Sprosseneisen ³..................

1 qm verzinktes schmiedeeisernes Fenster 20—30 v. H. mehr.

1 qm Oberlichte von einfachem ft- und ft-Eisen aus längeren Stangen 18,00—28,00 „ 1 qm wagerechte eiserne Oberlichte aus Sprosseneisen mit einfacher

15,00—20,00 „ 20,00—30,00 „ 30,00—50,00 „

Sprossenteilung................

mit reicherer Sprossenteilung..........

mit reicherer, teils gebogener Sprossenteilung . .

Dachfenster s. unter Titel VIII, Dachdeckerarbeiten.

6. Pfeilerecken, Mauerschutzecken s. oben S. 347.

7. Verschiedenes.

100 kg gußeiserne, geriffelte oder durchbrochene Abdeckplatten zur Abdeckung von Kanälen für die Heiz-, Gas- und Wasserleitungen nach Zeichnung und Angabe herzustellen und, mit einem Grundanstrich versehen, anzuliefern, jede Platte mit einer Öffnung zum Herausnehmen, bei einem Gewicht von 22—32 kg f. d. qm . . .    35,00—45,00 dl

100 kg desgl. begehbare, bei einem Gewicht von 60—100, auch bis 175kg    20,00—25,00 „

1,00 „

1 m Winkelzargen mit Steinschrauben züm Verlegen der gußeisernen Abdeckplatten, für diese passend herzustellen und anzuliefern . .

100 kg Fahrgeleise für Durchfahrten aus geraden Stücken und solchen mit erweiterter Spur zur Verwendung an den Enden, für das

18,00—24,00 „ 25,00—35,00 „ 10,00—20,00 „ 20,00—25,00 „ .    23,00—30,00    „

15,00—25,00 „ 20,00—35,00 „ 40,00—80,00 „ 80,00—100,00,, 0,50— 0,70 „

laufende Meter 30—45 kg schwer..............

100 kg gußeiserne Radabweiser desgl..............

1 gußeiserner Radabweiser, 40—60 kg schwer, desgl.......

Torständer,

300 „

200 „

100 „

1 in gußeisernes Einfriedigungsgitter: einfach, 35—50 kg schwer. .

reicher,    60— 70 kg schwer...............

sehr reich, 80—100 „    „    ...............

„    „ verziert, 100—130 kg schwer..........

1 kg Gitter auf Kellerkränzen, Senkgruben, in Stallungen usw. . 1 qm schmiedeeiserne Kellerlichtschachtabdeckungen von hochstehendem

Flacheisen in Rahmen von Winkeleisen ...........

Vgl. auch Titel XI, Ausbau in Metall.

1 einfacher gußeiserner Schrankenständer, 1,2—1,5in hoch, 60 kg schwer 1 verzierter gußeiserner Schrankenständer, 60 kg schwer 1 einfacher 1 verzierter

22,00—30,00 „

D. Hirsch, Lichtenberg bei Berlin.

B. Zimmermann, Bautzen.

Leutert, A.-G. in Münster i. W. — „Rheinland", Aachen.

Titel VII. Dachdeckerarbeiten.

A. Schieferdächer.

Herkunft des Schiefers.

Der sogenannte englische Schiefer kommt aus den Brüchen von Port Madoc im schottischen Hochgebirge, der deutsche Schiefer kann vom Rhein, aus Schlesien, Sachsen-Meiningen, Westfalen usw. bezogen werden. Auch Frankreich, Belgien und Luxemburg liefern Schiefer von der Mosel.

Bedarf an Schiefer.

a)    Im allgemeinen. Die nachfolgenden Angaben über den Bedarf an Schiefer setzt die übliche Dachneigung (bei englischer Deckung l/₄—Vs» bei deutscher %) voraus. Ist das Dach steiler, so können die unten angegebenen Aberdeckungen bis auf 4 cm verringert werden. Bei Türmen z. B. wird der Schieferverbrauch um ein Achtel geringer. Bei kleinen oder runden Flächen auf Kuppeln, wo entweder sehr viel Verhau an den Kanten oder geringes Schließen der Überdeckungen stattfindet, rechnet man 10—12 v. H. Schiefer mehr.

Auf 6—7 qm Schieferdach rechnet man 1 Leiterhaken, damit der Schieferdecker bei nötig werdenden Ausbesserungen nach den verschiedenen Teilen des Daches gelangen kann, und für das Meter Traufe 7 Bordnägel.

b)    Für englische Schiefereindeckung. Die englischen Schieferplatten zum Dachdecken kommen hauptsächlich in folgenden Abmessungen vor:

Grütze der Schiefertafeln

Länge Breite Überdeckung Schiefernägel

Stück

Lattenweite bei 4—10 cm,

cm

cm

cm

Auf 1 qm Schieferdach gehören bei 4    |    6    |    8    | 10 cm

Überdeckung

Schiefer Stück

Latten Lattennägel Stück

66

61

40,6

61

35,6

30,5

55,9

55,9

, 30,5

50,8

27,9

27,9

50,8

25,4

45,7

45,7

25,4

28,0—32,0 25,5—28,5 25,5—28,5 23,0—26,0 23,0—26,0 20,4—23,4 20,4—23,4

40,6

22,9

25,4

40,6

22,J9

41,9

21,6

40,6

20,3

35,6

30,5

35,6

25,4

35,6

20,3

35,6-

17,8

33

22,9

33

17,8

33

16,5

16—18

20—23

23—27

25—30

28—32

31—39

34—39

38—45

42- 49

43— 52

48— 56

49— 58 54—64 42—52

50— 62 63—77 72—88 61—76 78—98 84—106

3.3- 3,6

3.5— 4,0

3.5- 4,0 3,8—4,4

3.8— 4,4

4.4— 4,9

4.4— 4,9

4.8— 5,6

4.8— 5,6

5.5— 6,6 5,5—6,6

5.3- 6,3 5,5—6,6

6.4— 7,8 6,4—7,8 6,4—7,8 6,4—7,8

6.9— 8,7 6,9—8,7

3,4—3,8

3.7- 4,2

3.7- 4,3 ! 4,1-4,7 t 4,1-4,7 | 4,9—5,4

4,9—5,4

M to pcn    ocpl Ü1 W IO M ID —4

OO b M ^ to O <1 O 4^ O ÜI O CC bo 02 OO 05 CT C CO

1|—ik-4|—i

1|—‘(-1(—ii—1|—k

00i4.piCW00 050^102+* WOOOOiÜiWKJCOO Ol CC o -3 ~Jaibo4ocoboH-‘H-*COrf^OOO'^3rf^>C50i

8,8

11,0

12,8

14,3

15,6

17,6

19,3

22,1

24,4

25,7 .

28,0

29,0

32,1

25,6

30,8

38,5

43,9

38,0

48,8

52,6

Außer diesen rechtwinkligen Sorten bezieht inan auch schuppenförmige Schiefer in verschiedenen Größen aus England.

Jede Tafel wird zweimal in der Mitte der Langseiten genagelt. Bei 10 cm llber-deckung ist die Lattenweite von Mitte zu Mitte, da außer der llberdeckung zwei Schiefer-

24

Schwatlo XVI.

platten durchweg liegen sollen,

61—10

= 25,5 cm. An den Firsten rechnet man die

Wetterseite 8 cm nach oben überstehend, während die Mittagsseite sich möglichst dicht anschließt, oder man deckt die Firste und Grate mit Zink ein, wobei leicht Verzierungen angebracht werden können. Kehlen und Dachrinnen müssen stets in Zink oder Kupfer einzudecken angenommen werden.

weniger als die Hälfte der Tafel, seitwärts

cm

c) Für deutsche Schiefereindeckung. Unbearbeiteter Schiefer wird nach Gewicht oder Ries verkauft. 1 Ries ist gleich einer 2% m langen Reihe aus unbearbeiteten Schieferplatten. Sie müssen vor der Verwendung in etwa 20 Abteilungen von ziemlich gleich großen Tafeln gesondert werden, welche als Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Zwölftel, Sechzehntel und Zweiunddreißigstel bezeichnet werden. Die Eindeckung geschieht in schrägen Reihen und zwar „windab", immer auf Schalung, wobei man von unten mit den größten Platten beginnt und allmählich zu den kleinsten übergeht. Die Uberdeckung beträgt oberhalb 2%

8—10 cm.

Übliche Formen der bearbeiteten Schiefer, sog. „Schuppenschablonen", sind das Rechteck, Fünfeck, Achteck, Sechseck, Rundblatt, Fischschuppen u. a.

Bedarf an rechteckigen Schuppen für 1 qm nach den gangbarsten Größen.

Größe der Schiefertafeln Länge Breite

cm

cm

4 cm Stück

Erforderliche Schiefer bei einer Uberdeckung von 6 cm Stück

8 cm Stück

10 cm Stück

Uberdeckung Erforderliche in Stücken Schiefernägel

Stück

cm

OQ0Oh0h0i4-C500OOh0

fcOfcOfcOfcObOtO'fcOOOGCGCCO

OCÜlÜlOTQOOOQOOOfcObO

LO fco tO fco fco fco fcO fco fco fco 0500Ot0^fc0il-4- Q 00 C5 00

co co ^ ’— Hoa»i>i>ioioco

Ol OQ O-l OQ    H r-H i—I rH

L    9. ^4    c*.    oj    o xh    co    co o io l - o io co

O O    i i (M    ^ io co co o -—i    ei    rti o co" ad    i—T    cd td ad cd cd cd co"

HHHHtM^fM^^^^cOCOCOCOTjilOlOOO

10,7

11,3

12.2

13,0

15.2

16,2

17.5

20,2

21,9

23.9

24,5

26,7

29,3

28,4

31,3

34,7

37,0

41.7

42.7

48,1

59,5

69,4

100,0

11.3

12,0

13.0

13,9

16,2

17,5

18.9

21.9

23,9

26,3

26,7

29,3

32,7

31.2

34,7

39.1

41,7

47,6

48.1

54,9

69,4

83,3

125,0

p⁵¹    ^0 jJr* JJ5 JO J£>

^ ^    ^ ^05 05 .05 7-4 V, 7x) Vi V Po Tc Po T i Po 'bi Po Po Px> Pd

C5

r:

r: lO

21—

22—

24—

iß N es H

25— 3 29— 36 31— 39 33— 43 38— 50 41— 54 44— 60 46— 60 50— 66 54— 75 52— 70 58— 80 63— 92 67— 98 75—115 80—115 90—135 105—175 125—220 175—350

1 qm Dach von deutschem unbearbeiteten Schiefer erfordert:

28—31 kg Schiefer,

25 Stück Bordnägel,

85    „ Schiefernägel.

Der bearbeitete Schiefer wird nach 1000 Stück verkauft.

Gewichte.

a)    Der englische Schiefer wiegt 25—28 kg für 1 qm Dachfläche oder 12,0—12,5 kg für 1 qm der Schiefertafeln.

b)    Der deutsche Schiefer wiegt 30—35 kg für 1 qm Dachfläche oder 14—15 kg für 1 qm der Schiefertafeln.

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

In die vertragsmäßigen Preise ist eingeschlossen:

a)    die Lieferung und Aufbringung der gesamten Baustoffe, als Schiefer, Nägel, Leiterhaken, Dachpappe usw., sowie die Bearbeitung und Befestigung derselben;

b)    die Vorhaltung der etwa erforderlichen Rüstungen, Leitergänge, Geräte und Werkzeuge;

c)    das Eindecken sämtlicher Schornsteine, Dachfenster, Firste, Grate, kehlen, Laufbretter, Schneefangbretter, Leiterhaken, Turmspitzen usw.; ,

d)    das Beseitigen der Abfälle sowie das sorgfältige Reinigen der bei der Eindeckung etwa beschmutzten Dachböden, Dachrinnen, Abfallrohre und sonstigen Bauteile nach Beendigung der Arbeiten, endlich

e)    die Unterhaltung des Daches während der ersten drei Jahre seines Bestandes vom Tage der Abnahme der Arbeiten an gerechnet, soweit der Schaden nicht durch ganz außergewöhnliche Naturereignisse verursacht ist.

Beschaffenheit der Baustoffe.

Die Schieferplatten sollen bläulich-schwarze Färbung, glatte Oberfläche und geringes Wasseraufnahmevermögen haben, beim Anschlagen hell klingen, sich leicht spalten, bohren und durchlochen lassen. Sie müssen durchaus wetterbeständig sein und keine eingesprengten Quarzkörner, Kalk- und Kohlenteile oder Beimengungen von Eisen- und Manganorydul, Schwefelkies u. dgl. enthalten.

Begießt man den Schiefer mit 26grädiger Salpetersäure, so dürfen sich nach ihrem Eintrocknen keine Bestandteile lösen. Ebenso dürfen sich bei dem Auskristallisieren einer auf den Schiefer gebrachten Glaubersalzlösung keine Beschädigungen am Schiefer zeigen.

Die einzelnen Platten sollen vollständig ebene Unterflächen, scharf und sauber bearbeitete und vollkommen gerade Kanten und scharfe Ecken haben.

Bei Eindeckung mit englischem Schiefer sind flache Dächer mit größeren, steile mit kleineren Schieferplatten einzudecken; sie müssen 3—5 mm stark und durchaus rechtwinklig bearbeitet sein.

Die Stärke der Schablonen- und Schuppenschiefer darf nicht geringer als 2,5 mm und nicht größer als 7 mm sein. Die Platten zu den Schuppen müssen gleichfalls sauber bearbeitet sein.

Die Schiefernägel müssen von Schweißeisen, verzinkt oder verzinnt und wenigstens 3,5 cm lang sein.

24*

Das zur Eindeckung und als Einfassung aufragender Teile zur Verwendung bestimmte Tafelblei mutz gewalzt, rein und von bester Beschaffenheit sein. Das Gewicht desselben soll wenigstens 20 kg für das Quadratmeter betragen.

Auf je 6—7 qm Dachfläche ist ein Leiterhaken nach Probe einzudecken. Die Haken müssen von zähem Eisen angefertigt, verzinkt und mit 5—6 orn langen, geschmiedeten und verzinkten Nägeln oder mit entsprechend langen Holzschrauben in sach-gemätzer Weise befestigt werden, und zwar bei deutscher Deckung auf einer Unterlage von Tafelblei, welche so grotz zu bemessen ist, datz der Haken voll auf derselben aufliegt, und datz bei seiner Benutzung keine Schieferplatte leidet.

Ausführung.

1. Deutsche Deckung.

Die Eindeckung der Dachflächen in deutscher Art erfolgt auf Schalung und Dachpappenbelag.

Das Kleinstmaß der Platten in den gewöhnlichen Deckgebinden soll in der Regel nicht unter 21 cm betragen, nur in den Kehlgebinden und an den Dachluken sind schmälere oder kürzere Steine zulässig. Die verwendeten Tafeln müssen ohne Sprünge und Risse, sowie von möglichst gleicher Stärke sein. Die Dicke der Platten soll in der Regel 3—6 mm betragen. Stärken von weniger als 2,5 und mehr als 7 mm sind unzulässig.

Etwa vorkommende Erhöhungen sind sorgfältig abzustotzen, so datz die Tafeln in ganzer Fläche aufliegen können.

Die First-, Futz- und Ortgebinde sind mit entsprechenden, gleich hohen Steinen einzudecken. Die Orte sind einzubinden. Die Deckgebinde sind mit einer Steigung von mindestens 30 Grad anzulegen.

Die grotzen Decksteine sind mit 3,5—5, kleinere mit 3,5—4 cm langen, gut verzinkten .ober verzinnten, kräftigen Nägeln derart zu befestigen, datz sie jedesmal nur auf Schalbrett genagelt sind.

Die geringste Überdeckung der Platten mutz in der Futzschicht mindestens 8—9, am First mindestens 5—6 cm, der Überstand bei Firsten und Graten 8 cm betragen. Die Vordeckung der Traufe ist gleichfalls breit zu überdecken. Grate, Firste und Anschlüsse an höher geführtes Mauerwerk müssen gut mit Haarkalkmörtel verstrichen werden. Die Ausschieferung der Kehlen ist in sachgemäher Weise mit Kehlsteinen wasserdicht auszuführen. Die Anschlüsse an höher geführte Wände, Schornsteine, Lüftungsschlote u. dgl. sind ebenfalls durch Schieferung zu bewirken; die Platten sind in die vorgesehenen Ruten zu schieben und mit Haarkalkmörtel gut zu verstreichen.

Wo die Schiefertafeln über das Mauerwerk, z. B. an den Giebeln, hinüberreichen, müssen entsprechend grotze und starke Platten verwendet werden, welche zum Teil genagelt, zum Teil in Mörtel verlegt werden. An solchen Stellen mutz dafür gesorgt werden, datz ein Setzen des Daches stattfinden kann, ohne datz ein Bruch der Schieferplatten zu befürchten ist. Hierzu etwa erforderliche Matznahmen, z. B. Verkittungen, einschl. Lieferung, hat Unternehmer kostenlos zu treffen. Tafeln von nicht ganz gleich-mätziger Stärke sind so zu verlegen, datz die dünnere Kante die überdeckte wird.

2. Englische Deckung.

Die Deckung nach englischer Art wird, wenn nicht anders ausdrücklich vorgeschrieben ist, stets als Doppeldeckung mit rechteckigen Platten in wagerechten Reihen derart ausgeführt, datz die erste Schicht von der dritten darüberliegenden noch um mindestens 6—7 cm überdeckt wird; bei flacheren Dachneigungen ist die Überdeckung um 2—3 cm zu erhöhen.

Zu derselben Dach- oder Wandfläche dürfen nur Platten, d. h. Decksteine, von genau gleicher Größe verwendet werden; sie werden mit je zwei Schiefernägeln derart befestigt, daß die Nagelung der einzelnen Platten niemals mehr als ein Schalbrett faßt.

Die Dachfirste und Erate sind nötigenfalls mit Bleikappen oder mit Überdeckung einzudecken. Das zu den First- und Grateindeckungen zu verwendende Blei ist in Entfernungen von höchstens 40 cm mit breitköpfigen Nägeln, über deren Köpfe Bleikappen aufgelötet werden müssen, zu befestigen.

Berechnung.

Der Berechnung der abgedeckten Fläche wird die Fläche der Dachschalung zugrunde gelegt. Für die Eindeckung der Oberlichte, Schornsteine, Aussteigeluken, Schneefangeisen, Blihableiterbefestigungen, Dunstrohre usw. wird, soweit sie vor der Dacheindeckung bereits vorhanden, keine besondere Vergütung gewährt, dafür werden aber auch nur solche Öffnungen in Abzug gebracht, welche mehr als 1 qm Fläche haben.

Preise:

a) Tagelöhne.

Bei Tagelohnarbeiten wird berechnet für:

0,90—1,10 M. 0,25—0,30 „ 0,60—0,75 „

1 Stunde eines Dachdeckergesellen einschl. Meistergeld

„ Burschen wie vor ........

„ Arbeiters „    „    ........

b) Preise des Rohschiefers. ^

a)    Der englische Schiefer kostet auf der Baustelle:

für 1 qm der Schiefertafeln.............

„ 1 „ Dachfläche................

b)    Der französische Schiefer kostet auf der Baustelle:

für 1 qm der Schiefertafeln.............

„ 1 „ Dachfläche................

c)    Der deutsche Schiefer kostet auf der Baustelle:

für l.qm der Schiefertafeln.............

„ 1 „ Dachfläche................

Schiefer (39 cm und mehr) (etwa 200 Stück) . .

(33—38 cm).............

(27-32 „ ).............

(21-26 „ ) . . . ..........

(15-20 „ ).........- - - -

( 5-14 „ ).............

1,10—1,35 „ 2,70—3,50 „

. 1,00—1,25 „ . 2,30—3,30 „

1 m ganze 1 in halbe 1 in viertel

1 in achtel    „

1 in Zwölftel „ 1 in sechzehntel „

0,75—1,10 „ 1,70—2,50 „ 30,00 „ 24,00 „ 20,00 „ 16,00 12,00 9,00 „

c) Preise für Schieferdachdeckungen.

a) Neuherstellungen:

1 qm Dachfläche mit bestem englischen Schiefer auf Lattung, bei 25 cm Lattenweite, doppelt einzudecken, so daß die untere Schicht von der dritten darüberliegenden noch um 10 cm überdeckt wird, einschl. sämtlicher Baustoffe: als Schiefer, geölte und verzinnte Schiefernägel, verzinkte Dachhaken, Latten und Lattnägel, sowie sämtlicher Nebenarbeiten, Eindecken der Dachrinnen, Ausmauern und Eindecken der Kalkleisten und Verstreichen derselben, Eindecken der Zinkkehlen, der Walmgrate, Dachfirste, Schornsteine, Dachfenster, Scheiben, Haken und Laufbrettknaggen:

¹ Moselschiefer-Eesellschaft m. b: §., Köln, Roonstr. 32.

Einheitspreis

Kosten für 1 qm

1 qm Dachfläche, den englischen Schiefer von 61/30 cm Größe der Tafeln, anzuliefern . . . 27 Stück verzinkte Schiefernägel, 4 cm lang, anzuliefern (1000 Stück — 2,25 kg), für 1 kg . . 4 m Dachlatten, 8/4 cm stark, anzuliefern . . .

4,3 Stück Lattnägel, 8,5 cm lang.......

0,2 Stück Dachhaken anzuliefern und anzuschlagen 4 m Dachlatten aufzubringen und anzuschlagen . 1 qm Dachfläche mit Schiefer zu belegen und zu

befestigen.................

Dachfenster, Kehlen usw. einzudecken......

Für 1 qm englisches Schieferdach auf Lattung .

2,70—3,20

2,70—3,20

2,00

0,12

0,12—0,15

0,48—0,60

0,04

0.02

0,80—1,10

0,16—0,22

0,03

0,12

0,60

0,60

0,10—0,12

4,30—5,00

1 qm Dachfläche mit gutem deutschen Schiefer auf Schalung als Schuppendach einzudecken, sonst wie vor:

Einheitspreis

Kosten für 1 qm

1 qm Dachfläche, den Schiefer ZUM Schuppendach

anzuliefern................

90 Stück Schiefernägel, 3 cm lang, anzuliefern

(1000 Stück — 1,5 kg), für 1 kg.......

1 qm Schalbretter, 2,6 cm stark, anzuliefern . . 12 Stück Schalnägel, 8 cm lang, anzuliefern, für

1000 Stück................

0,2 Stück Dachhaken anzuliefern und anzuschlagen 1 qm Dachschalung aufzubringen und anzuschlagen 1 qm Dachfläche mit Schiefer zu benageln . . .

Dachfenster, Kehlen usw. einzudecken......

Für 1 qm deutsches Schuppendach auf Schalung

1,70—2,00

1,70—2,00

1,20

0,16

1,20—1,60

1,20—1,60

7,00

0,08

0,80

0,25

1,10

1 qm Dachfläche mit englischem Schiefer ganz wie vor, jedoch auf Schalung einzudecken, einschl. Lieferung und Nebenarbeiten, aber

ohne die Schalung und ohne Aufbringen der Schalung.....

1 qm desgl., aber ohne Lieferung, an Arbeitslohn........

1 qm Dachfläche auf Mansarden wie vor, jedoch mit kleinen Schieferplatten einzudecken, einschl. Lieferung der Bedachungsstofse, aber

ohne die Schalung.....................

1 qm desgl., aber ohne Lieferung, an Arbeitslohn........

1 qm Dachfläche von vielseitigem Schiefer gemustert auf Schalung einzudecken, sonst wie vor, einschl. Lieferung, aber ohne Schalung

0,16

0,25

1,10

0,15

4,80—5,50

3,70—4,30 Ji

1,00—1,20 „

4,00—4,50 „ 1,20-1,40 „

5,00—5,50 „

1 qm Dachflächen auf Türmen oder Kuppeln mit deutschem Schiefer einzudecken, einschl. Schiefer, Nägel und Rüstung, aber ohne Schalung 1 qm Gesimse an Fassaden, Verdachungen usw. mit bestem englischen Schiefer in Zementmörtel abzudecken und zu verstreichen, einschl.

aller Baustoffe.......................

1 m Schieferkehlungen der Hauptkehlen, sowie Ankehlungen an Dachfenstern von schmalen Schiefern zu fertigen, als Zulage, einschl. aller

Baustoffe..........................

1 m Ankehlungen an Giebeln und Schornsteinen, sonst wie vor . .

1 m Walmgrate auszuspitzen und einzudecken...........

1 m First die Tafeln 10 cm überdeckend einzudecken .......

1 m Patentfirst an den Stößen mit Blei zu unterlegen, festzuschrauben

und mit Zement zu verstreichen ...............

1 Stück Lüftungsrohre wasserdicht einzudecken..........

1 Aussteigeluke oder Dachfenster wasserdicht einzudecken, vorher die

Schalung auszuschneiden ...................

1 Schornsteinkopf von 3 Röhren von allen Seiten wasserdicht einzudecken

1 Knagge zu Laufbrettern wasserdicht einzudecken.........

1 Stück Dachhaken zu befestigen und einzudecken.........

1 Stück Dachhaken, verzinkt, 0,6—1,0 kg schwer, anzuliefern ....

ß) Instandsetzungen:

1 qm" altes, schadhaftes Schieferdach aufzunehmen, zu entnageln, die Platten auszusondern und auf dem Boden aufzustapeln ....

1 qm desgl. wie vor, das Dach mit dem vorhandenen alten, sowie soweit erforderlich neuen Schieferplatten einzudecken, einschl. Lieferung der

verzinkten Nägel, jedoch ausschl. der fehlenden Schiefer.....

1 qm Schieferbedachung gründlich auszubessern und vom Schmutz zu

reinigen, für Arbeitslohn...................

1 Stück Schieferplatte zu liefern, 35/61 cm groß.........

1 qm Dachfläche mit bereits gebrauchtem Schiefer einzudecken, einschl. Lieferung .........................

6,00—7,00 M.

10,00 „

3,40 „ 1,10 „ 1,00 „

0,60—0,80 „

4,00—4,50 „ 0,40 „

1,20—1,50

2,00

0,30—0,45

0,20—0,25

0,60—0,80

0,50—0,60 „

1,00 „

0,20—0,25 „ 0,40—0,50 „

2,20 „

B. Ziegeldächer.

Bedarf an Dachziegeln.

är

Das Einfach- oder Splietzdach.

Maßstab 1 : 30.

a) Biberschwänze Plattziegel.

Zur Beseitigung der erheblichen Abelstände, welche sich aus der großen Verschiedenheit in den Abmessungen der glatten Dachsteine (sogenannte Biberschwänze) ergeben haben, ist vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten seit 1888 ein Normalformat

von 365 mm Länge, 155 mm Breite, 12 mm Stärke

eingeführt worden.

Die zulässige Abweichung von der Länge und Breite darf höchstens 5 mm und von der Stärke höchstens 3 mm betragen.

Dieselben werden geformt und gebrannt wie die Mauerziegel, mit einer sogenannten Nase (teils mit doppelten) zum Aufhängen versehen, und wiegen das Stück durchschnittlich 1,76 kg.

1. Das einfache und Spließdach, 20 cm weit gelattet, erfordert für das Quadrat-

inmnmimu:-;".;;

IJC

Li lüÜÜJLlIl-—

miHunu-

i". :    :

ilF

-=Z

Das Doppeldach.

Matzstab 1 : 30.

meter 35 Stück Dachsteine und ebensoviel Spließe, 5 m Dachlatten, 6 Stück Sattnägel und 0,03 cbm Mörtel.

Für Ziegelbruch sind 5 v. H. zu rechnen.

Die unter die Fugen untergelegten Holzspließe aus Kernholz, auf welchen der Kalkverstrich ruht, sind 31 cm lang, 6—8 cm breit, 3—4 mm dick.

2. Das Doppeldach, 14 cm weit gelattet, erfordert zu einem Quadratmeter 45 Dachsteine (ausschl. Bruch), 7,2 m Dachlatten, 8 Stück Sattnägel, 0,03 cbm Mörtel zum Unterstreichen.

ü—-ii-"t

m

W)

jT

/EL

Das Kronen- oder Ritterdach.

Maßstab 1 : 30.

¹ A.-G. Reutzengrube, Kreischwitz bei Gera (Reust). — Dampfziegelwerke Algermissen. — Schlesische Dachstein- und Falzziegelwerke vormals G. Sturm, A.-G., Freiwaldau, Bez. Liegnitz — Verkaufsstelle der Vereinigten Sachs. Dachziegelwerke, Riesa.

Hör

b) Dachpfannen

3. Das Kronen- oder Ritterdach hat eine Lattenweite von 25 cm und erfordert zu einem Quadratmeter 52 Stück Dachziegel, 4,0 m Dachlatten, 4 Stück Latt-nägel, 0,03 cbm Mörtel.

in Holland, Westfalen, Oldenburg, Hannover und der Provinz Preußen gebräuchlich, haben nebenstehende Form und zweierlei Größen.

1. Die kleine holländische Pfanne ist 34 cm lang, 24 cm breit, 2 cm stark und wiegt 3,0—3,5 kg. Die Lattung geschieht auf 27 cm Weite. Diese Pfannen decken 22 cm jedesmal in der Breite. Zu einem Quadratmeter Pfannendach gehören 17 Stück Pfannen und 3,8 m Dachlatten.

Einfache hoiländ. in der Breite 24

Dachpfanne.

2. Die große Pfanne ist 39 cm lang, 26 cm breit, 1,5 cm stark und wiegt 3,5—4,0 kg. Sie erfordert eine 32 cm weite Lattung und deckt cm. Zu einem Quadratmeter Pfannendach gehören 14 Stück Pfannen und 3,2 m Dachlatten.

Um eine größere Dichtigkeit des Daches zu erzielen, werden die starken Fugen oft durch Strohpuppen oder Kalk mit Kälberhaaren verstrichen.

C) Falzziegel.¹ 2

UE1

Muldenfalzziegel mit Doppelfalz.

Falzziegel finden in letzter Zeit vielfach Verwendung, da das Dach eine flachere Neigung (V₈—% der Gebäudetiefe) zuläßt als die gewöhnlichen Ziegeldächer. Ein Haupterfordernis jedoch ist, daß die Steine möglichst eben sind, um ein dichtes Ineinandergreifen der Falze zu ermöglichen. Ein Legen der Steine in Mörtelbett ist zu empfehlen, jedoch nur mit großer Vorsicht vorzunehmen; besser ist ein Haarkalkunterstrich mit Zementzusatz. Bei steilen Dachflächen sind die Ziegel mit Draht an die Latten zu befestigen. Zu 1 qm gehören 15 Stück Falzziegel. Lattung 31—34 cm, gewöhnlich 33,5 cm.

Von kleineren Falzziegeln für Turmeindeckungen (Turmziegel) sind bei 0,11 Deckbreite und 18 cm Lattenweite 50 Stück für 1 qm erforderlich.

d) Strangfalzziegel. ^

Die Strangfalzziegel werden mit der Strangpresse hergestellt. 1 qm Dachfläche (Gewicht 40 kg) erfordert bei 28 cm Lattenentfernung 25 Stück Strangziegel.

37 cm.

__

k—15cm.—

Mönch- und Nonnensteine.

e) Mönch- und Nonnensteine, kombinierte Mönch-Nonnenfalzziegel.

Die Eindeckung geschieht auf 35cm weite und 4x6cm starte Lattung und benötigt man zu 1 qm 15 Mönche und 15 Nonnen. Die Kehlen werden ebenfalls mit besonders geformten Kehlmönch- und Kehlnonnensteinen eingedeckt; 1000 Stück Nonnen wiegen 2200 kg, 1000 Stück Mönche 1500 kg.

Der kombinierte Mönchnonnenfalzziegel ^ stellt sich nur auf zwei Drittel des Preises von Mönch und Nonne.

v'V'

Kombinierter Mönch-und Nonnenstein.

Siegels ediert.

An Stelle von Zinkauskleidungen, welche wenig empfehlenswert sind, werden zur Herstellung einer durchaus wasserdichten, massiven Ziegelkehle keilförmige Kehlsteine hergestellt (siehe die nebenstehende Abbildung).

T7Z

77 /

Geliefert werden diese Kehlziegel in zwei Längen, 450 mm und 370 mm lang.

Der Bedarf berechnet sich durchschnittlich auf je 24 lange und je 16 kurze für das laufende Meter.

Die Kehlen lassen sich sowohl bei Kronen- wie bei Doppeldach verwenden; selbst für Strangfalzziegeldächer läßt sich diese Art Kehleneindeckung ausführen, da es nur notwendig ist, die aus Flachwerken hergestellte Kehle durch besonders geformte „Anschlust-ziegel" mit den Strangfalzziegelflächen in geeignete Verbindung zu bringen.

Firste und Grate.

Für die Eindeckung des Firstes verwendet) man geformte Ziegel, von denen jede Dachsteinfabrik eine Anzahl Formen bereit hat. — Es lassen sich jedoch nach Wunsch beliebige andere Formen anfertigen.

¹ Gebr. Gilardoni, Altkirch.

Für die Eindeckung der Grate werden entgegengesetzt geformte Steine verwendet als für die Kehlen. — Sie sind 37 cm lang. Man nennt sie auch Walm- oder Schwenksteine.

[Äallmörtel zum Verstreich en der Dächer.

1000 Biberschwänze in Kalk legen.........

zu verstreichen........

100 Firstziegel in Kalk zu legen........ .

zu verstreichen..........

100 Dachpfannen zu verstreichen.........

Auf 100 1 Kalk rechnet man 0,5 kg Kälberhaare.

1000

100

620 1    Mörtel

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

In die vertragsmätzigen Preise ist eingeschlossen:

a)    Lieferung und Aufbringung der gesamten Baustoffe als Dachziegel, Latten, Haarkalkmörtel, Nägel, Leiterhaken, Schneefangeisen usw., sowie Bearbeitung und Befestigung derselben;

b)    Vorhaltung der etwa erforderlichen Rüstungen, Leitergänge, Geräte und Werkzeuge;

c)    Eindecken sämtlicher Schornsteine, Dachfenster, Firste, Grate, Kehlen, Laufbretter, Schneefangbretter, Leiterhaken, Turmspitzen usw.;

d)    Beseitigen der Abfälle und der etwa als unvorschriftsmätzig zurückgewiesenen Baustoffe, sowie sorgfältiges Reinigen der bei der Eindeckung etwa beschmutzten Dachböden, Dachrinnen, Abfallrohre und sonstigen Bauteile nach Beendigung der Arbeiten; endlich

e)    Unterhaltung des Daches während der ersten drei Jahre seines Bestandes, vom Tage der Abnahme der Arbeiten an gerechnet, soweit der Schaden nicht durch ganz außergewöhnliche Naturereignisse oder durch bauliche Veränderungen verursacht ist.

Beschaffenheit der Baustoffe.

Der für die Dachziegel verwendete Ton mutz durchaus gleichmäßig durchgearbeitet und frei von Mergel, Kalkknollen oder anderen fremden Körpern sein, welche den Ziegel zersprengen können, auch dürfen in dem Ton keine Stoffe enthalten sein, welche zur Bildung von Auswitterungen oder Salzen Veranlassung geben.

Die aus solchem Ton hergestellten Dachziegel, Falzziegel usw. müssen gut durchgebrannt sein, so daß sie hell klingen, dürfen keine Hohlräume haben, müssen gerade und gleichmäßig stark sein und scharf und sauber bearbeitete Kanten haben, damit sie eine vollkommen dichte Deckung ermöglichen, vor allem aber durchaus wetterbeständig sein. Schwach gebrannte und verzogene Steine sind ausgeschlossen.

Die Glasur der Dachsteine darf nicht abblättern, sondern muß eine gleichmäßige, glatte Oberfläche und einen vollständig gleichmäßigen, deckenden Farbenton zeigen.

Die Biberschwänze (Plattziegel) müssen 365 mm lang, 155 mm breit und 12 mm stark sein. Abweichungen von diesen Maßen sind nur bis 5 mm in der Länge und Breite und 3 mm in der Stärke zulässig.

Die zu liefernden Falzziegel müssen an den Rändern Doppelfalze aufweisen, welche ein inniges Einschmiegen der Ziegel ineinander ermöglichen, und so geformt sein, das; auch ohne Verwendung eines Dichtungsstoffes möglichste Dichtheit gegen Regen und Schnee erzielt wird.

In der Farbe müssen die Ziegel möglichst gleichmäßig sein.

Schwachgebrannte und verzogene Steine sind ausgeschlossen.

Die Dachlatten müssen 4 x 6cm stark, frei von losen Asten, durchaus gerade und gesund sein. Sie sind mit mindestens 9 cm langen Drahtstiften zu befestigen.

Die Leiterhaken und Schneefangeisen müssen einschl. der erforderlichen Schrauben gut verzinkt, nicht verzinnt sein, die Leiterhaken müssen aus zähestem sehnigen Eisen geschmiedet, ohne Fehlstellen sein und mindestens je 0,5 kg wiegen.

Ausführung.

Die Lattung ist so auszuführen, daß die Ziegel sich richtig überdecken. Beim einfachen Dach soll die llberdeckung 15 cm, für Doppeldach und Kronendach soll sie bei Dachneigungen von 40 Grad und darüber 8—9 cm betragen, bei Dachneigungen von 40—33 Grad ist sie auf 9—10 cm zu erhöhen. Bei Falzziegeldächern ist die Entfernung der Latten so zu wählen, daß die Falzziegel gut in ihre Falze und Kopfschlüsse fallen.

Die Latten sind mit 9 cm langen Nägeln auf den Sparren zu befestigen.

Vor der Verwendung sind die Dachziegel zunächst sorgfältig nach Farbe und Größe zu sondern und von allem Schmutz sauber zu reinigen, damit beim Eindecken nur gut zusammen passende Steine nebeneinander zu liegen kommen.

Die Biberschwänze sind in den Stoßfugen und in den Querschlägen mit Kalkmörtel, dem eine reichliche Menge vom Unternehmer zu liefernder Kälberhaare zuzumischen sind, vollkommen schnee- und regendicht einzudecken; vorhandene Scheinstellen sind von innen durchweg dicht zu verstreichen.

Bei Falzziegeln ist tunlichst ein Drittel bis ein Viertel der Ziegel durch geglühten starken Draht sicher zu befestigen oder in anderer geeigneter Weise gegen Windschaden zu sichern.

Ein Verstreichen der Seitenfalze ist unzulässig, da bei den unvermeidlichen Bewegungen der Steine infolge von Temperaturveründerungen usw. der Mörtel abbröckelt; indessen wird ein Dichten der Kopfschlüsse mit Haarkalt' oder verlängertem Zementmörtel verlangt.

Beim Legen der Walmziegel ist seitens des Zimmermanns auf den Gratsparren ein entsprechend hohes Gratbrett anzubringen und die Andeckung sauber anzuspitzen; die Walmziegel sind alsdann sorgfältig aufzulegen, zu nageln oder in geeigneter Weise mit starkem Draht zu befestigen.

Die Fugen der First- imb Walmziegel werden mit langsam bindendem verlängerten Zementmörtel verstrichen, nicht aber dürfen die ganzen Ziegel satt in Mörtel gelegt werden.

Preise.

a) Tagelöhne siehe unter Schieferdach.

b) Preise der Dachziegel.

Die Preise sind sehr verschieden je nach der Güte des Ziegels und der Weite des Versandes.

Die üblichen Preise sind:

1000 Stück gewöhnliche Biberschwänze frei Baustelle glasierte

Holland. Pfannen roh

1000

1000

1000

glasiert

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

100

100

Doppelfalzziegel roh desgl. 2. Sorte Doppelfalzziegel glasiert Turmziegel roh desgl. glasiert Strangfalzziegel natürl.

„    erdfarben

„    glasiert

Mönch- und Nonnensteine Kehlsteine

Walm- oder Gratsteine First

Schachts Ziegelhalter* . . „ Kerndachsplietzen ....

35,00— 40,00 M. 50,00— 60,00 „ 60,00— 90,00 „ 80,00—100,00 „ 135,00—150,00 „ 110,00—130,00 „ 165,00—280,00 „ 80,00—100,00 „ 100,00—160,00 „ 70,00— 80,00 „ 80,00— 90,00 „ 80,00— 90,00 „ 100,00—180,00 „ 60,00— 70,00 „ 60,00— 70,00 „ 1,00— 3,00 „ 1,00—    1,30    „

0,65 „

c) Preise für Ziegeldachdeckungen.

Der Arbeitslohn wird nach Quadratmetern der neuzudeckenden Flächen berechnet und dabei das Eindecken von Firsten, Walmen usw. nach Metern besonders bezahlt. Ebenso wird das Eindecken der Dachfenster, Schornsteine usw. besonders berechnet.

a) Neuherstellungen.

1 qm Splietzdach (einfaches Dach), 20 cm weit gelattet, untersplietzt mit unglasierten Ziegeln in Kalkmörtel wasserdicht einzudecken und von innen zu verstreichen, einschl. aller Lieferung und Nebenarbeiten .

1 qm desgl., jedoch mit dunkelglasierten Ziegeln wie vor.....

1 qm Dachfläche zum Doppeldach, 14 cm weit gelattet, die Steine aufzuhängen und dann in Kalkmörtel wasserdicht einzudecken, einschl. Lieferung aller Baustoffe, als: Dachsteine, Mörtel, Latten und Lattennägel, sowie aller Nebenarbeiten, als: Eindecken der Bordschichten, Dachrinnen, Schornsteine, Lausbohlenknaggen, sowie des Verstreichens von innen...................

3,00—3,50 M. 3,40—4,00 „

4,00—5,00 „

1 qm Dachfläche zu Kronendach, 25 cm weit gelattet, sonst wie vor 3,76—4,50 „ 1 qm Dachfläche, 28 cm weit gelattet, mit Strangfalzziegeln einzudecken, einschl. aller Lieferungen, sonst wie vor.........

1 qm einfaches Falzziegeldach aus besten naturroten Falzziegeln auf

23 cm weiter Lattung herzustellen, sonst wie vor........

1 qm desgl. als Doppelfalzziegeldach aus besten glasierten Falzziegeln auf einer 33 cm weiten Lattung herzustellen, sonst wie vor, einschl. Lattung, je nach Wahl der Glasur................

1 qm Pfannendach holländischer Art mit 7—8 cm Aberdeckung herzustellen, sonst wie vor ....................

3,50—4,00 „

4,75 „

6,75 „

3,50 „

¹ F. Schacht, Braunschweig.

1 qm desgl., jedoch mit gedämpften Pfannen herzustellen.....

4,25 M.

6,50 „

5,50 „

8,00 „

1,65 „

p-H CO t—I CQ

fcO 00 O Ol

OXOOO

3,50 „

0,75 „

2,15 „

3,80 „

1 qm Ziegeldach mit naturroten Mönchen und Nonnen auf einer 33 cm

weiten Lattung herzustellen, sonst wie vor...........

1 qm Ziegeldach mit kombinierten naturroten Mönchnonnensteinen herzustellen, sonst wie vor....................

1 qm desgl. auf nicht ebenen Flächen, auf Türmen und Kuppeln von entsprechend kleinen Biberschwänzen auf Schalung herzustellen, sonst

wie vor, einschl. Pappvordeckung, aber ausschl. Schalung.....

1 Stück starke Doppelglasscheibe mit Nase oder sonstiger Befestigung

anzuliefern und einzudecken, als Zulage............

1.50- 1,90 „

1.50— 2,00 „

1 Stück Glasfalzziegel wie vor, als Zulage............

1 Stück Tonluke (Dachgaube) zu liefern und einzudecken......

1 m First und Grate mit Hohlsteinen einzudecken, zu verstreichen und

zu befestigen, als Zulage...................

1 m First und Grate wie vor, für holländische Pfannen......

„ Mönch und Nonne ......

„ kombinierte Mönch und Nonne .

1 m Kehle, massiv aus besonderen Steinen, auch bei Falzziegeln, ohne Verwendung von Zink, Kupfer oder Walzblei wasserdicht einzudecken, einschl. Lieferung der erforderlichen Kehlsteine, als Zulage ....

1 m Metallkehle von beiden Seiten abzuspitzen und einzudecken, an

1,00 „ -2,50 „ .    0,60—0,75 „

0,20-0,25 „

Arbeitslohn.........................

1 Schornsteinkopf in Kalk mit Dachziegeln einzudecken, an Arbeitslohn 2,00 1 m Dachrinne einzudecken (Arbeitslohn)

1 m Kalkleiste an Giebeln auszumauern und zu verputzen desgl. . .

1 Stück kräftigen, verzinkten, schmiedeeisernen Leiterhaken anzuliefern

und auf den Sparren zu befestigen..............

1 m verzinktes Schneefanggitter, rund 20 cm hoch, herzustellen, anzuliefern, aufzubringen und zu befestigen............

1 Stück gußeisernes oder schmiedeeisernes Aussteigedachfenster mit Sprossenteilung, Stellstange und Stellstift, starker Verglasung und zweimal grundiert anzuliefern und in die Schalung oder Lattung

7,50—25,00 „

einzubauen, je nach Größe..................

1 m Laufbrett, 26 cm breit und 5 cm stark, aus Kiefernholz anzufertigen, zweimal mit heißem Karbolineum Avenarius o. ä. zu tränken und anzuliefern, die Bretter nach Angabe sachgemäß auf Holzknaggen oder T-Eisen auf den Dächern und an den Schornsteinen zu befestigen, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten...........

ß) Instandsetzungen.

0,30—0,45 „

1 qm Kronen- und Doppeldach mittels Beleiterung von Moos und Schmutz zu reinigen und die schadhaften Dachsteine durch neue zu ersetzen, ausschl. der Dachsteine.................

1 qm Dachfläche auszubessern, dazu die Steine teilweise abzunehmen, auf dem Boden aufzustellen, dieselben vom Schmutz und Moos zu reinigen, die schadhafte Lattung auszuwechseln und das Dach wieder regelrecht in Kalkmörtel einzudecken:

Doppeldach unb Kronendach...............

0,75—1,00 M. 0,60—0,75 „ 0,50—0,60 „

8,00—12,00 „

1,50—2,00 „ 1,20—1,50 „ 1,00—1,20 „

0,75 „

Spließdach.......................

Pfannendach......................

oder

1000 Stück Dachsteine wie vor.................

1 qm Dachfläche umzudecken, dazu die Steine gänzlich abzunehmen, auf dem Boden aufzustapeln, abzuputzen, auszusondern, die alten Latten abzureißen und zu beseitigen, die versenkten Sparren auszugleichen, das Dach von neuem zu latten, die Steine verloren aufzuhängen und dann regelrecht in Kalk einzudecken und zu verstreichen, einschl. Lieferung der Nägel:

Doppeldach und Kronendach...............

Spließdach.......................

Pfannendach......................

1 m First und Grate die Hohlsteine abzunehmen, die Steine abzuputzen und in Kalkmörtel wieder zu verlegen und zu verstreichen, einschl. Mörtel, ausschl. Steine ...................

y) Besondere Ausführungsweisen zur Erzielung dichter Dachflächen.

1. Haussens UnterdachkonstruktionL

Um das Eindringen von Staub, Ruß, Schnee bei Ziegeldächern zu verhindern, hat Sigmund Haussen in Nürnberg seine unter D. R. P. Nr. 75 684 und 87 015 patentierte Unterdachkonstruktion erfunden, welche aus Pappestreifen und sogenannten Patentfedern besteht und angebracht werden kann, ohne daß Holzschalung notwendig ist. — Die Ausführung kostet einschl. Arbeitslohn, Lieferung und Patentgebühr 70—75 Pf. für das Quadratmeter, desgl. unverlegt 60 Pf.

rc

ft

cL

Fig. 2.

Fig. 1.

a Falzziegel, b Dachpappe, c Feder, d Dachlatte.

Die Länge der Pappestreifen entspricht dem dicken Strich bei Dachneigungen unter 25 Grad, dem punktierten Strich bei Dachneigungen über 25 Grad.

¹ Patentinhaber Sigmund Haussen in Nürnberg, Gost. Schulgasse 20/22.

2. Unterdachkonstruktion „Esselborn".

Eine Dachpappenunterlage auch bei Falzziegeln und Biberschwänzen anzuwenden, ohne die teure Holzschaluna, mit bedeutend verbesserten Federn (wirkliche Befestigung der Ziegel), ist das Wesen der Unterdachkonstruktion Esselborn.

r-o;

iiiii-

'!!!!

!!

iS* V

tt..

i !i

Br'-*“

Dachansicht.

Querschnitt.

* G'mjsesfarrjÄc 7?ill*rz

jft.tr Per sie. c/Cr/v/'

>::.D

'V

/£

z±

Z±

L-Ä

*\

vvv

Tl-=V

1-J

L"

Innere Ansicht.

a Feder, b Dachpappe, b¹ und b² Dachlatte, c Falzziegel, d Strebe, e Querschiene.

Die bei allen sonstigen Bauweisen benützte Auflage auf der Oberkante der Ziegel ist umgangen worden, vielmehr ist die Auslage auf der Längsfalze bei Falzziegeln oder der nächsten Ziegel bei Biberschwänzen bewirkt, wodurch es nicht mehr möglich ist, datz die Ziegel durch die Blechstreifen und Pappe zurückgedrückt werden und schlecht verlegt

l-t

's

"V l'iTfisjrtrjf*

jttr

sind, sondern die Last ruht so auf der Längsfalze, datz diese und die beiden darunterliegenden Ziegel festgehalten und durch keinen Sturm gehoben werden können.

1,00 M.

Preis für 1 qm Dachfläche

C) Dächer aus Zementsteinen.

1. ZementziegelZ

Gute Pressen^ liefern eine vollständig gleichmätzige Form der Zementziegel, welche durch ihre Doppelsalze ein vollständig dichtes Dach geben. Die Oberfläche der Zementziegel sollte stets durch nasses Abziehen pulverförmig aufgesiebter Farbe hergestellt werden, nicht etwa durch Teeren, Überstreichen mit Dachlack, Dachpir, wässeriger Zementfarbe o. dgl.

Berechnung. Die Falzziegel sind gewöhnlich 39—40 cm lang, 23—24 cm breit, so datz ein Quadratmeter Dachfläche 14—15 Stück Ziegel erfordert. Die Lattenweite beträgt 31—34 cm. Ein Falzziegel wiegt 2,50—2,70 kg.

.    120,00—135,00 M.

30,00— 35,00 „

Preise. 1000 Falzziegel kosten 100 Firstziegel „

2,50— 3,50 „

1 qm Dachfläche fertig einzudecken, einschl. Lattung und Lieferung der Zementziegel . . .

2. Eternitschiefer³ (Asbestzementschiefer).

Die künstlich unter grotzem Druck hergestellten Dachplatten bestehen aus Asbest und Portlandzement, sind nur 3—4 mm stark, so datz das Quadratmeter fertiges Dach nur 8—12 kg wiegt. Aberdeckung 6—7 cm. Erforderliche Plattenzahl bei einer Grötze der einzelnen Platte von 30 x 30 cm = 17—20 Stück,

40 x 40 „ =    9—10    „

Arten der Deckung genau wie beim natürlichen Schiefer.

¹    Zementindustrie Dr. Gaspary & Co. in Markranstädt bei Leipzig.

²    Emil Ähre ns, Halle a. S.

³    Deutsche Eternitgesellschaft m. b. H., Hamburg.

25

Schwatlo XVI.

Preise:

100 Stück Platten 30 x 30 (Gew. 69 kg) „    „    40 x 40 ( „ 120 „ )

1000    „    Sturmklannnern aus Kupfer .

1000    „    Schiefernägel, verzinkt....

aus Kupfer . .

100

1000

16.50    Jl. 28,00 „

12.50    „ 1,75—2,50 „

' 5,00—6,60 „

3. Thümmelithschiefer ^

Thümmelithschiefer ist ein im wesentlichen aus Glimmerschiefer, Asbest und Portlandzement hergestellter Kunststein. Spezifisches Gewicht 2,39. Die Dachplatten von 3,05—3,75 mm Stärke werden in den gebräuchlichsten Wahlen und Formen hergestellt.

1OO Stück Platten 30 x 30 (Gewicht 60 kg) ab Marrgrün . . . . 11,00—12,00 M. 100 „

40x40 (    „    120 ,.) „

20,50—23,00 „

(Näheres siehe Seite 847).

D) Klebedächer

(Dach-, Teer-, Asphalt- oder Steinpappe, Dachfilz, Holzzement u. ä.).

Sowohl die Dachpappe als der Dachfilz geben eine leichte, feuersichere und zugleich wohlfeile Dachdeckung ab. Die Neigung beträgt bei Holzunterlage 1 : 8 bis 1 : 20 beim Satteldach, am zweckmäßigsten 1: 15, bei Doppelpappdach 1: 10, da bei einer flacheren Neigung durch Werfen der Schalbretter der Wasserabfluß verhindert, bei zu starker Neigung ein Abfließen des Teers infolge Einwirkung der Wärme stattfinden kann. Bei massiver Unterlage ist nur eine sehr viel geringere Neigung (bis 1: 50) nötig. Eine Spundung ist vorteilhaft, aber nicht gerade notwendig. Jedes Pappe- oder Filzdach muß alle 2—3 Jahre neu geteert und gesundet werden, um es längere Zeit in brauchbarem Zustande zu erhalten.

1. Dach-, Teer-, Asphalt- oder Steinpappe.

Dieselbe wird meistens in Rollen von 10 m Länge und 1 m Breite gefertigt. Eine Rolle, 10 m lang und 1 m breit, wiegt ungefähr 40 kg.

Bedarf. 1 qm Leistendach erfordert 1,10 qm Pappe — rund 3,5 kg; 1,05 laufende, 5—6 cm breite, 3—4 cm hohe Leisten, 3 Sattnägel von 5—6 cm Länge, 60 Rohrnägel, 1 kg Steinkohlenteer und 0,3 kg Asphalt, 5 I Kies.

1 qm Eindeckung ohne Leisten erfordert 1,10 qm Pappe = rund 3,5 kg, 50 Stück Rohrnägel, 1 kg Steinkohlenteer, 0,20 kg Asphalt und 5 I Kies.

1 qm Doppelpappdach erfordert 4 kg Asphaltsteinpappe (=1,1 qm), 2,5 kg Klebepappe (= 1,1 qm), 1,25 kg Klebemasse, 0,75 kg Anstrichmasse, zusammen 8,5—9,0 kg.

Preises Die Dachpappe kommt in 3 Sorten in den Handel und lostet in der Handlung für 1 qm = 0,45, 0,50 und 0,55 M. oder für 1 Rolle = 4,50, 5,00 und 5,50 M.

¹    Thümmelilhwerke, G. m. b. H., Nürnberg.

²    Münchner Asphaltwerke Kapp & Cie., München. Filialen: Berlin und Mannheim. — Emil fiöllner, Leipzig, Plösener Weg 20. — A. Eräbedünkel & Eo-, Magdeburg. — I. Herre, Berlin W 62.

2. Pappolein.

Dreifaches Klebepappdach mit aufgepreßtem Kiesschutz'.

3. Dachfilz.

Derselbe aus Wergabgängen, Tierhaaren und Abfällen aus der Wollenweberei, stark mit Steinkohlenteer getränkt und gepreßt, wird in ähnlichen Abmessungen wie die Pappe geliefert. Die Eindeckung geschieht meistens in wagerechten Bahnen mit 8 cm Überdeckung und mit Nagelung wie beim Doppeldach, so daß die Nägel verdeckt sind. Die Dichtung erfolgt mit heißem Asphalt und der Überzug besteht aus 1 Teil natürlichen Asphalt und 2 Teilen Steinkohlenteer.

4. Superator.

Von der Firma I. H. Reinhardt fit Würzburg ist unter dem Namen „Superator" ein Dachdeckungsstoff in den Handel gebracht, welches aus Hanfwollenabfällen mit mineralischen Stoffen gemischt, vollständig wasserdicht und feuerbeständig sein soll. Es wird in Rollen ungefähr 1 m breit, iy₂ mm dick angefertigt. Das Quadratmeter wiegt 1,5—2,0 kg.

Die Dächer können eine beliebige Neigung haben; die Schalung muß trocken sein und keine klaffenden Fugen haben. Die Eindeckung geschieht ähnlich wie beim gewöhnlichen Pappdache ohne Leisten mit Nagelung von verzinkten Rohrnägeln in 30 cm Entfernung und einer Überdeckung der Rollen von 5—6 cm. Die Nähte können mit dickflüssiger Ölfarbe gedichtet werden. Ein Überzug ist nicht erforderlich.

5. Semptalin, D. R. P.

Die Deckung kann auf jedem Üntergrund und bei jeder Dachneigung ausgeführt werden, und zwar wie bei Dachpappe einfach oder doppelt. Semptalin wird in drei Stärken in den Handel gebracht.

Den Vorzug verdient die Doppeldeckung, welche die guten Eigenschaften der Asphaltdachpappe mit denen des Semptalin vereinigt.

Eines Anstriches sofort nach der Fertigstellung bedarf weder das einlagige noch das doppellagige Semptalindach, es sei denn, daß ein besonderer farbiger Anstrich, wie rot, grün usw., gewünscht wird, der in Ölfarbe haltbar aufgetragen werden kann. Soll der Anstrich weiß sein, so ist die Dachfläche mit einem Firnis vorzustreichen. Das beste Anstrichmittel in beliebiger Farbe ist „Emaillit" (gest gesch.), kalt zu verarbeiten. Dasselbe gibt dem Dache das Aussehen eines Metalldaches und ist gegen Säuren, Salze, Alkalien usw. widerstandsfähig.

Für 1 qm Dachfläche ist notwendig:

a) bei Doppeldeckung:

1,10 qm Asphaltpappe,

1,10 „ Semptalin, rund 1,5 kg Semptol (warm),

„    30 Stück Pappstifte;

bei kalter Witterung ist der Semptolverbrauch etwas größer als bei warmer Witterung;

i Eduard Busse, Berlin N 39.

25*

b) bei einlagiger Deckung: 1,10 qm Sernptalin,

0,25 kg Semptol (kalt), rund 30 Stück Pappstifte.

6) Wasserdichte Leinenstoffe.

Die Stoffe werden hergestellt in beliebiger Breite bis zu 160 cm und sind gewöhnlich in 115 und 120 cm (Hauptbreiten für Bedachung auf Schalung) in hellgrauer Farbe vorrätig K

7. Holzzeinent.

Die sogenannte Holz- oder Vulkanzementbedachung liegt sehr flach mit einem Gefälle von 1: 18 bis 1: 24. Da eine Kiesschicht von etwa 10 cm Stärke aufgebracht werden mutz, um die vollständige Erhärtung des sogenannten Holzzementes zu ermöglichen und die Verdunstung der ätherischen Ole des Teers zu verhüten, so mutz der Dach-stuhl wegen der grotzen Last ziemlich stark werden. Auf die Schalung von 2,5—3,0 cm starken gespundeten Brettern wird eine % cm starke Sandschicht aufgesiebt, darauf eigens hergestelltes Rollenpapier mit 10—15 cm breiter Überdeckung übereinander verlegt. Hierauf wird eine Holzzementlage, dann wieder Papier aufgebracht und hiermit fortgefahren, bis 4 Schichten Papier und Holzzement aufeinander liegen mit Fugenabwechslung; dann wird die gesamte Dachfläche mit gewärmtem Holzzement überstrichen, dick mit feinem Sande übersiebt und zuerst am besten mit Chausseeschlick oder Lehm, endlich mit grobem Kies in einer Stärke bis 10 cm beschüttet und abgewalzt. Um das Herabspülen des Sandes durch Regen zu verhindern, werden an den Trauf-kanten Latten oder besser Zinkborde befestigt, welche unten in 12—15 cm Entfernung kleine, nach autzen weitere Ausschnitte haben müssen, um das abflietzende Wasser durchzuführen. Vor die Löcher schüttet man groben Kies, um das Herunterspülen der kleineren Körner zu verhüten. Gegen das Umbiegen des Blechrandes wendet man an der Autzen-seite dreieckige Streben von starkem Zink an. Haltbarer sind durchgehende dreieckige Kiesleisten mit feinen Löchern für den Wasserabflutz aus Zink Nr. 14.

Um die Schalung vor Stocken zu schützen, ist ein Luftwechsel unter derselben durch kleine Öffnungen in den Umfassungen zu erzielen.

Berechnung. Zu 10 qm Dachdeckung.sind ungefähr 11 qm Dachpappe, 3 Lagen Holzzementpapier — 5 kg, 30—37 kg Holzzement erforderlich, ferner 6 hl feiner Sand und 4,5 hl Kies.

8. Bedachung „Dachperle².

„Dachperle" besteht aus Dachpappe, einer Zementschicht und einer Luftschicht zwischen beiden, welche einerseits den Zweck hat zu isolieren, andererseits das Ablaufen des Wassers ermöglicht, welches durch Risse des Zementdaches hierher gelangen könnte. Der Zementgutz erhöht die Haltbarkeit und die Feuersicherheit. Um dem Springen des Zementes möglichst vorzubeugen, sind Blechstreifen auf dem Dache angebracht.

„Dachperle" hat nur ¹/₅ Belastung gegenüber einem Holzzementdach und lätzt sich bei Dächern mit 3—25 v. H. Dachneigung ausführen.

9. Asphaltdächer. Über Asphalt s. Näheres Nebenanschläge B, c).

¹    Weber-Falckenberg, Berlin SW.

²    Müller & Esselborn, Ludwigshafen.

Technische Bedingungen.

A) Deckung mit Dachpappe,

a) Einfache Eindeckung.

Baustoffe.

Zur Deckung ist nur Rollenpappe zu verwenden. Sie soll aus Rohpappe hergestellt sein, welche mit siedendem, unentöltem Steinkohlenteer völlig durchtränkt ist. Die Rohpappe mutz zähe und fest gearbeitet sein und darf nur aus Lumpen bestehen, keinesfalls aber Zusätze von Stroh, Lohe, Holzmehl, Ton und ähnlichen Stoffen enthalten.

Der zum Aberziehen der Nähte zu verwendende Asphaltkitt soll aus künstlichem Asphalt mit einem Zusatz von Steinkohlenteer bestehen und unmittelbar nach dem Erstarren eine der Zähigkeit weichen Pechs ähnliche Beschaffenheit haben.

Zu dem Aberzuge ist wasserfreier, unentölter Steinkohlenteer mit einem dem jedesmaligen Zustande der Dachfläche entsprechenden Zusah von künstlichem Asphalt zu verwenden.

Ausführung.

Wo zwei Platten zusammenstotzen, muh die obere die untere um mindestens 8 cm überdecken und durch enge Nagelung mit ihr verbunden werden; ferner müssen die Pappbahnen am First je nach der Winkelgröhe desselben 10—20 cm weit übereinander greifen, das obere freie Ende der herrschenden Windrichtung abgewandt.

An den Giebelenden sind zur Sicherung gegen Sturmschäden bei kleineren Dächern die ersteren, bei längeren Dächern aber die zwei ersten Pappfelder in halber Breite einzudecken.

Rinnen und Kehlen, soweit sie nicht von Zink hergestellt sind, müssen doppelt eingedeckt, d. h. mit einer Unterlage von Dachfilz oder Dachpappe versehen werden, auf welche die obere Papplage aufgeklebt wird.

An den Traufkanten ist die Pappe rechtwinklig anzubringen und durch enge Nagelung zu befestigen. Die Pappnägel sind in Entfernungen von ungefähr 4—5 cm einzuschlagen.

Sämtliche Nähte und die Traufkante sind mit Asphaltkitt, und zwar erstere derartig zu überziehen, datz ihre Ränder mit den Pappfeldern, auf denen sie aufliegen, fest verklebt werden.

Bei dem über Dach ragenden Mauer- und Holzwerk muh, soweit dasselbe keine Zinkverkleidung erhält, die Pappe an schrägen Anstohleisten oder Brettern aufgebogen und sodann durch einen Pappstreifen, besser jedoch durch eine Kappleiste aus Zinkblech überdeckt werden, welche in eine oberhalb des Anstohbrettes befindliche Fuge in das Mauerwerk eingebunden wird. An den seitlichen Enden der Schalung ist die Pappe nicht, wie bei der Traufe, einfach umzubiegen, sondern es ist dort eine Dreikantleiste hochkantig zu befestigen und auf diese die Pappe und ein breiterer Deckstreifen in vor-schriftsmähiger Weise aufzubringen.

Die zum Aberziehen des Daches zu benutzende Steinkohlenteermischung ist möglichst kochend auf die Dachfläche zu streichen. Das Aberziehen sowohl mit Asphaltkitt als mit Teermischung darf nur bei ganz trockener Witterung und gänzlich trockenem Dach geschehen; nach erfolgter Teerung ist das Dach gut abzukiesen.

Baustoffe.

b) Doppelte Eindeckung.

Die Asphaltpappe mutz 1. Klasse, durchaus elastisch und so stark sein, dah zehn flach aufeinander gelegte Stücke eine Stärke von wenigstens 30 mm ergeben, während zehn Platten der Asphaltklebepappe wenigstens 18 mm stark sein müssen. 10 qm des ersteren sollen wenigstens 38 kg, des letzteren wenigstens 23 kg wiegen. Für das Quadratmeter Dachfläche sind zu verwenden: 4 kg Asphaltsteinpappe, 2,5 kg Klebepappe, 1,5 kg Klebemasse und 1,5 kg Dachlack, zusammen 9,5 kg, wenigstens aber 9 kg. Der Dachlack mutz derart beschaffen sein, datz er in kürzester Zeit trocknet, dabei aber seine Elastizität bewahrt.

Ausführung.

Bei der doppelten Eindeckung werden, wenn nichts anderes besonders vorgeschrieben ist, die Bahnen der ersten Lage in wagerechter Richtung von Giebel zu Giebel, bei der Traufkante anfangend, mit 8—10 cm Überredung angeordnet und in Abständen von 5 : 5 cm genagelt. Nachdem das ganze Dach auf diese Weise zugedeckt ist, wird es mit geglühtem Draht in Abständen von 1,5 m von unten nach oben bespannt. Alsdann wird die ganze Fläche, an den Traufen beginnend, mit Asphaltklebemasse überzogen. Entsprechend dem Fortschritt dieser Streicharbeit wird in die zähe, bindende und noch heitze Masse, parallellaufend mit der unteren Papplage, eine entsprechend hergestellte Asphaltklebepappe aufgerollt und deren obere Kante mit Nägeln angeheftet. Jede folgende Bahn dieser Klebepappe mutz auf die vorhergehende derart übergreifen, datz deren Heftnägel vollständig bedeckt werden. Nach Eindeckung der ganzen Fläche sind sämtliche Fugen mit Asphaltklebemasse oder Dachlack und endlich die ganze Dachfläche mit heitzem Dachlack zu überstreichen.

B) Holzzementdach.

Ausführung.

Unternehmer hat zuerst die gespundete Schalung mit einer 2,5 mm starken Goudron-dachpappe zu versehen; die dann aufzubringenden drei Papierlagen überdecken sich um je 10 cm. (Anstatt der drei Papierlagen kann auch eine zweite Papplage verwandt werden.)

Auf die erste Papplage ist der Holzzement erwärmt und dünnflüssig aufzutragen. Unmittelbar nach dem Streichen ist die erste Papierlage aufzubringen und mit Holzzement zu bestreichen.

Darauf ist die zweite Papierlage vorschriftsmätzig zu walzen und mit Holzzement zu bestreichen. Schlietzlich ist die dritte Lage aufzubringen und besonders dick mit Holzzement zu versehen.

Die Fläche ist darauf etwa 1 cm hoch mit trockenem Sande zu besieben und dann mit einer 4 cm starken Schicht von Chausseeschlick und mit einer 4 cm starken Schicht von Kies zu beschütten.

Unmittelbar hinter der Kiesleiste sollen durchweg grötzere Kiesstücke sich befinden, um den Abflutz des Wassers zu erleichtern und ein Herausschlämmen der feinen Sandteile aus den Durchlöcherungen zu vermeiden.

C) Sernptalindach.

Doppeldeckung. Auf die Schalung ist eine Lage gute Asphaltdachpappe, an der Traufe beginnend, parallel mit letzterer, so zu verlegen, daß sich die einzelnen Bahnen 8—10 cm überdecken. Die Asphaltdachpappe wird am oberen Rande jeder Bahn geheftet und an den llberdeckungen mittels breitköpfigen Pappstiften ordnungsmäßig genagelt. Auf diese Lage Asphaltdachpappe wird, im Verband mit derselben, eine Lage „Semptalin" mittels „Semptol" (roarm zu verstreichen) aufgeklebt. Das „Semptalin" wird an dem oberen Rande jeder einzelnen Bahn mit breitköpfigen Pappstiften geheftet. Die nächstfolgende Bahn überdeckt die vorhergehende (und damit auch die Nagelung) um 8—10 cm. Die Oberfläche des fertiggestellten Daches darf also keinerlei Nagelköpfe zeigen. Es ist darauf zu achten, daß das „Semptalin" in ganzer Breite auf die Pappe aufgeklebt wird und besonders die Ränder der einzelnen Bahnen gut haften.

Einfache Deckung. Die einzelnen Bahnen werden so verlegt, daß sie sich rund 10 cm überdecken. Die Überdeckungen sind mit „Semptol" (kalt zu verstreichen) zu verkleben und mit breitköpfigen Pappstiften in Abständen von rund 5 cm zu nageln. Hierbei ist darauf zu achten, daß kein Nagel in eine Fuge der Schalung getrieben wird; um dies zu verhüten, werden am besten die Fugen der Schalung auf dem „Semptalin" angezeichnet.

Wird das Semptalin senkrecht zur Traufe eingedeckt, so ist mit der Verlegung des „Semptalin" an der dem Schlagwetter abgewandten Seite zu beginnen.

Bei senkrechter Verlegung ist zum Schutze der Nagelung und der llberdeckung auf letztere ein Streifen Gewebe mittels „Semptol" aufzukleben. Der Gewebestreifen wird nach dem Aufkleben mit „Semptol" bestrichen.

An der Traufe wird das „Semptalin" nach unten gebogen und gegen den Kopf der Schalung genagelt. Ist ein Vorstoßblech angebracht, so wird das „Semptalin" mittels „Semptol" auf das Vorstoßblech aufgeklebt. Unter dem Vorstoßblech ist längs der Traufe eine % m breite Bahn „Semptalin" oder Dachpappe zu verlegen, auf diese das Vorstoßblech anzubringen und alsdann das „Semptalin" auf diese Unterlage und auf das Vorstoßblech aufzukleben.

Mauer- und Schornsteinanschlüsse.

Auf der Schalung wird längs der Mauer oder des Schornsteins usw., an welchen der Anschluß herzustellen ist, eine Dreikantlatte angebracht oder mittels eines schräg gegen die Mauer anzubringenden Brettes eine dreikantförmige Abschrägung hergestellt, an diese wird das „Semptalin" hochgeführt und in entsprechender Höhe in eine Mauerfuge eingelassen; darüber ist ein Zinküberhangsstreifen anzubringen.

D) Pappoleln-Klebedach mit aufgepreßter Kiesschicht und Drahtspannung.

Die Deckung erfolgt auf fertiger Holzschalung, Mauerdecke oder irgendeinem sonstigen Untergrund mit ganz geringem Gefälle bis zu 30—35 Grad Dachneigung, bei größerer Dachneigung mit einem nicht tropfenden Elastique-Bray-Anstrich. Pappoleinklebedach ist aus drei Lagen bester Pappoleinpappe herzustellen, die mit Pappoleinmasse getränkt und mit einem Sandgemisch zu bestreuen ist. Jede Lage ist mittels Pappoleinklebemasseanstrichs aufzubringen.

Die Traufkante ist mit einem 33% cm breiten Vordeckstreifen einzufassen, worüber dann die Zinkaufdeckung der Traufkante zu befestigen ist. Darauf sind dann die drei Lagen Pappolein im Verbände gleichlaufend mit der Traufkante zu decken, und zwar so, daß die erste Lage nur 10 cm auf den Vordeckstreifen, die zweite 20 cm und die dritte bis zur Traufkante vorzudecken ist usw. bis zum First, wodurch ein vollständiger Verband erzielt wird. Die Nähte sind nicht übereinander, sondern gegeneinander zu stoßen-Während die erste Lage Pappolein mit einer Drahtbespannung zu versehen ist, erfolgt auf die dritte Lage die aufzupressende Kiesschüttung.

Die zur Verwendung gelangende Klebemasse mutz derartig hergestellt sein, datz sie einen Destillationspunkt von etwa 200 Grad Celsius hat, von schädlichen Teersäuren befreit ist und deshalb auch die Zinkeinfassung nicht angreift. Der aufgepreßte Kies mutz vollständig fest aufliegen und darf sich nicht ablaufen. Ein Neuteeren der Eindeckung darf nicht erforderlich werden.

Preise.

a) Sieinpappedächer.

1 Rolle Dachpappe, 10 qm ..................

500 Stück Pappstifte im Paket.................

1 qm Dach mit Unterlagspappe abzudecken...........

1 qm desgl. mit starker Unterlagspappe abzudecken........

1 qm desgl. mit gesandelter Unterlagspappe abzudecken......

1 qm Doppelpappdach auf fertiger Schalung ohne Abzug der Schornsteinkästen und sonstiger Öffnungen bis zu 1,5 qm Größe, nach An

3,25—4,00 M. 0,55 „ 0,40 „ 0,45 „ 0,50 „

gabe aus zwei Lagen bester Dachpappe herzustellen, die untere Lage an den oberen Rändern durch breitköpfige Nägel in 5—6 cm Abstand auf die Schalung zu nageln, die Überdeckungen von 8—10 cm Breite mit Asphaltklebemasse fest zu fiebert, die untere Papplage von Sand zu reinigen, mit dünnflüssiger Klebemasse zu streichen und darauf die zweite Papplage aufzukleben und mit heißem Teer zu streichen und zu bekiesen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Baustoffe

1 qm desgl., jedoch mit Ertradachpappe „Elastique"^.......

1 qm einfaches Pappdach auf fertiger Schalung ohne Leisten,, ohne Abzug der Schornsteinkästen und sonstiger Öffnungen bis zu 1,5 qm Größe, nach Angabe aus bester Dachpappe in glatter Deckung wasserdicht herzustellen und zu teeren und zu bekiesen, sonst wie vor . .

1 qm desgl. auf Leisten....................

1 qm desgl., jedoch mit Ertradachpappe „Elastigue"* .......

1,30—1,60 „ 0,90—1,25 „

0,80—1,00 „ ' 0,90—1,10 „ 0,60—0,80 „

1 qm doppeltes, imprägniertes Pappoleinklebedach mit oberer, verdeckter Nagelung und aufgepreßtem Kiesschutz.........

l qm dreifaches, imprägniertes Pappoleinklebedach mit aufgepreßter

Sand- und Kiesschicht sowie Drahtspannung..........

1 qm Papp- oder Filzdach zu teeren, einschl. Teer und Sand . . .    0,25—0,30 „

1 qm dgl. auszubessern und zu teeren, einschl. Lieferung 1 Stück Dachfenster oder Luke einzudecken (Arbeitslohn)

1 m Traufrinne einzudecken............

1,35—1,45 „

1,90—2,00 „

0,40—0,50 „ 1,20—1,60 „ 0,70—0,80 „

¹ Weber-Falckenberg, Berlin SW.

1 qm Pappdach auszubessern und mit Asphaltteer ordnungsmäßig zu

0,40 M.

1,90 „

0,06 M. 9,00—10,00,, 8,00—9,00 „

CO*

3,00 M. 3,25 „

streichen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferungen......

1 qm doppellagiges Kiespappdach oder Holzzementdach die Überschüttung aufzunehmen und zur Wiederverwendung beiseite zu setzen, die schadhaften Stellen auszubessern und die Deckung wieder ordnungsmäßig herzustellen......................

b) Holzzementdächer.

1 qm Holzzementpapier (100 kg — 24,00 M.)...........

100 kg Holzzement......................

100 kg Klebemasse..................... .

1 qm Holzzementpappdach auf massiver Dachfläche, ohne Abzug der Schornsleinkästen und sonstiger Öffnungen bis zu 1 qm Größe herzustellen, und zwar zunächst die massive Dachfläche mit heißem Eoudron zu streichen und mit bester Dachpappe zu überkleben, dann nach Anbringung der Klempnerarbeiten sämtliche Anschlußstellen mit wetterbeständigem, wasserdichtem Stoff fest zu dichten, bis zur Herstellung des Holzzement-daches dicht zu halten, auszubessern und zu ergänzen, sodann die Dachflächen mit drei Lagen Holzzementpapier oder einer zweiten Lage Asphaltdachpappe, und zwar die Bahnen gleichlaufend mit der Traufe, und mit mindestens 10 cm Uberdeckung und vier bzw. zwei Anstrichen zu versehen, darauf eine Schüttung von Chausseeschlick oder reinem fetten Lehm in naturfeuchtem Zustande 4 cm stark herzustellen, fest-zuschlagen und mit einer 4 cm starken Kiesdecke von gut durchgesiebtem Dachkies von möglichst gleichem Korn zu überschütten, an der Trauf-kante einen 20 cm breiten Streifen mit größeren Kieseln anzulegen und die ganze Deckschicht leicht zu stampfen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Baustoffe............

1 qm Holzzementdach auf Schalung wie vor herzustellen.....

1 qm Dachfläche mit „Dachperle" einzudecken, einschl. aller nötigen Zinkverwahrungen an Traufkante, Giebel und Oberlichtern....

c) Leinwanddacher.

1 qm Dachdeckung mit Dachleinen, glatte Deckung 1 qm desgl. auf Dreikantleisten.........

d) „Rer"-Flintdächerk (Näheres siehe Seite 847).

1 qm „ReX"-Flintdach, bestehend aus Wollfilzlagen die gleichmäßig getränkt und mehrfachen Verfahren mit einer Anzahl von Bestandteilen unterworfen sind, welche leinen Teer enthalten und geruchlos sind 0,80—2,25 M.

e) Äsphaltdächer.

1 qm Dachfläche mit Asphalt 13 mm stark zu belegen, einschl. Lieferung 3,50—4,00 M.

4,00—4,50 „ 4,50—5,00 „

I qm dgl., 20 mm stark, wie vor 1 qm dgl., 25 mm stark, wie vor

Auf Holzunterlage muß für Asphalt eine Unterdeckung von Leinwand oder Dachpappe hinzugerechnet werden.

¹ Elliesen und Michaelis, Hamburg.

E) Stroh-, Rohr- und Schindeldächer,

a) Strohdächer.

In der Baukunst wird das Stroh hauptsächlich zur Dacheindeckuug auf dem Lande und in Verbindung mit Lehm zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen den Balken, den sog. Windelböden (siehe Titel VIII), gebraucht.

Preise. Der Preis des Strohes wechselt sehr, im allgemeinen zwischen 0,25 und 0,70 M. für 1 Bund oder 2,50 und 7,00 M. für 100 kg.

Strohdächer werden trotz ihrer Feuergefährlichkeit immer noch eingedeckt, da sie billig und leicht herzustellen sind, die Nässe gut abhalten, innen nicht tropfen oder beschlagen wie Metall- und Ziegeldächer, weshalb sie sich besonders zu Dächern über Getreide eignen, und schlietzlich noch der Landwirtschaft nützlich sind, indem sie den Dünger vermehren, wenn das Stroh auf dem Dache unbrauchbar geworden ist. Die Dächer müssen gerade aufstehende Giebel haben, da sich Ecken und Grate niemals mit Stroh oder Rohr dicht eindecken lassen.

Die Firste werden mittels Windklötzen eingedeckt, was einen ziemlich bedeutenden Holzverbrauch verlangt, oder mittels Lehm beschlagen. Die Dachneigung mutz wenigstens die Hälfte der Tiefe des Satteldaches betragen.

a) Der Strohbedarf richtet sich nach der Stärke der Eindeckung und der Erötze der Scheunenbunde. Man kann rechnen:

Stroh

Auf 1 qm Strohdach

in

Das Bund Stroh

Kilogramm

zu 0,9 hl

zu 1,25 hl

zu 1,55 hl

bei 30 cm starker Deckung ii 35 „

„ 40 „

co co fcO Ob fco Ol

37₂ Bund 27, Bund

2 Bund

474    „

47

cq GNl

ß) Die Nägel. Die Latten zu Stroh- und Rohrdächern werden mit hölzernen Nägeln auf die Sparren genagelt, sobald Lattstämme verwandt werden; für geschnittene Latten müssen eiserne Sattnägel gewählt werden, da dieselben bei ihrer geringen Breite leicht durch Holznägel gespalten würden.

Zu 1 qm Strohdach gehören an eisernen Nägeln:

bei 30 cm Entfernung der Latten und 1,25 m Sparrenweite — 2³/₆ Nägel,

„    1,50 „

1,2 „

Zu 1 m Lehmfirst gehören:

= 27,    „

io o

= 2%    „

— 2

1 Bund Stroh je 10 kg schwer, Vs Fuhre Lehm.

y) Die Latten zum Strohdach können aus kiefernem geliebten Stangenholze oder aus geschnittenen Sägeblöcken hergestellt werden. Erstere sind nicht häufig zu haben, da zu viele junge Bäume dazu nötig sind. Die Kanten der letzteren müssen mit einem Schneidemesser oder Beile gebrochen werden, damit sie durch ihre Schärfe nicht Brüche der Bindeweite verursachen, mit welcher die Dachstöcke und Strohbunde an die Latten gebunden werden.

Die Lattenweite bei Strohdächern ist 30—40 cm, je nachdem das Stroh kurz oder lang ist. Auf den Giebeln muh das Strohdach 30 cm weit überstehen, und dazu gehören doppelte Windbretter.

Die Lattstämme haben eine Länge von 7 y₂—9y₂ m und eine Stärke von 8—10 cm im Zopf. Sie werden der Länge nach auseinandergeklöbt und geben das Stück 2 Latten.

Ein Sägeblock von 7% m Länge und 40 cm Zopfstärke gibt 34 Stück geschnittene Latten von je durchschnittlich wegen des Abgangs nur 6% m Länge. Hiernach gehören:

an Lattstämmen zu 10 qm Strohdach: bei 30 cm Entfernung der Latten

10 x 3,33 x 1

7,5

bei 35 cm Entfernung der Latten

10 X 2,86 X 1

7,5

—    4²/₅ gespaltene Latten oder 27₅ Lattenstämme,

—    3⁴/₅ gespaltene Latten

—    2 Lattenstämme,'

an Sägeblöcken zu 10 qm Strohdach:

bei 30 cm Entfernung der Latten

10 x 3,33 x 1

= 5,33    Latten    oder

0,16 Sägeblöcke,

— 4,27    Latten    oder

0,13 Sägeblöcke.

6) Der Bedarf an Bandstöcken wird aus alten rindschäligen Kiefern gedeckt. Man rechnet auf 100 qm Rohr- oder Strohdach 350 Bandstöcke von 125 cm Länge, welche aus einem Stücke rindschäligen Holzes gemacht werden können; zu 1 qm gehören daher 3y₂ Bandstöcke.

Der Preis des rindschäligen Holzes ist gewöhnlich der halbe von gutem Mittelbauholz.

bei 35 cm Entfernung der Latten

6,25

10 X 2,68 X 1

6,25

b) Rohrdächer.

Das Rohr, welches zu Dachdeckungen gebraucht werden soll, muh vollkommen ausgewachsen sein, abgetrocknete Blätter haben und bald, nachdem es gehauen, verbraucht werden.

Die Deckung wird, je nachdem die Dächer steil sind, 35—40 cm stark angenommen. Die Dächneigung muh wenigstens %—1 der Tiefe des Satteldaches betragen. Es gehören zu 1 qm:

zu 0,48 hl

Das Bund Rohr zu 0,62 hl

zu 0,87 hl

bei 35 cm starker Eindeckung 40

tt    ))    tt    ))

8 Bund

6 Bund

4% Bund

Zu der untersten und obersten Reihe von Dachschöfen, sowie für die Verfirstung nimmt man häufig und besser Stroh als Rohr. Kommt letzteres in Anwendung, so rechnet man 3%, 2% oder 2 Bund Rohr für das Quadratmeter Dach für die First-und Bordschöfe hinzu, je nachdem die Bunde 0,48, 0,62 oder 0,87 hl enthalten.

In bezug auf die Latten gilt hier dasselbe wie bei den Strohdächern, nur daß die Entfernung von Latte zu Latte gewöhnlich 35—40, oft 45 cm angenommen wird. Danach sind zu 10 qm notwendig:

er

i-P^ CO Ot O Ol

= 3,8 Spaltlatten oder 1,9 Lattstämme,

=== 3,33 = 3,0

„    1,67

tt

tt

1.5

An Bandstöcken und Nägeln ist derselbe Bedarf wie bei Strohdächern.

Preise und Anfuhr. Ein Bund geschältes Rohr zum Berohreu von Decken usw. von 450 Stengeln zu 1,80 m Länge wird mit 1,50—2,00 M. bezahlt und dafür auch frei auf der Baustelle angeliefert. Ein Bund zu 60 Stengeln lostet 0,16—0,20 M.

c) Schindeldächer.

In holzreichen Gegenden ist eine Art der Holzeindeckung gebräuchlich, welche man Schindeldächer nennt. Die dazu erforderlichen Holzriegel oder Schindeln werden auch vielfach Zur äußeren Wandbekleidung benutzt. Der weiteren Verbreitung steht die Feuergefährlichkeit entgegen, gegen welche selbst gute Überzüge oder Anstriche wenig Schutz gewähren.

Die im schlesischen Gebirge gebräuchlichen Schindeldächer bestehen aus 8—10 cm breiten, 50—60 cm langen gespaltenen Hölzern oder Dachschindeln, welche an einer der langen Seiten einen Falz, an der anderen eine Abschürfung haben, mit der sie in den Falz der nächsten Schindel geschoben werden. Durchschnittlich sind die Schindeln 6—8 cm stark. Die Dachneigung muß wenigstens ein Drittel der Tiefe des Satteldaches betragen.

Die Überdeckung zweier Reihen muß wenigstens 15—20 cm betragen. Die Sparren können wegen der Leichtigkeit des Daches 1,80 m von Mitte zu Mitte auseinander liegen.

Bei der Eindeckung wird jede Schindel unten, wo sie auf der anderen Schindel aufliegt, auf die Latte genagelt.

Am First wird die oberste Schindelreihe auf der Wetterseite 10 cm über die andere Seite überschoben.

Auf jedes Quadratmeter gehen, da eine Schindel einen Raum von etwa 0,033-qm deckt, 30—31 Stück Schindeln. 100 Schindeln wiegen 30—33 kg.

Aus einem runden Klotze von 60 cm Länge und 50 cm Stärke erhält man ungefähr 84 Stück 8 cm breite, durchschnittlich 6 mm starke, an der einen Seite 2 cm dicke Schindeln.

Zur Befestigung rechnet man für das Quadratmeter 40 Stück eiserne, 5 cm lange Nägel und 2,3 m Latten bei 40 cm weiter Lattung und 23 Stück Lattnägel.

Die in Thüringen gebräuchlichen Schindeln bestehen aus Brettchen von 60 cm Länge, 12 cm Breite und 2 cm Stärke, welche mit Feder und Nut nebeneinander gepaßt sind, und deren nächste Reihe die vorige um 12 cm überdeckt.

Ferner sind Eichenholzschindeln in der Umgegend von Kassel gebräuchlich, welche die Form von Biberschwanzdachziegeln haben, 36 cm lang, 10 cm breit und von oben nach unten zunehmend, durchschnittlich 12 cm Stärke besitzen. Die Eindeckung erfolgt durch Nagelung auf Latten in nur 1,2 cm Abstand, so daß ein richtiges Doppeldach entsteht. Der Zwischenraum zwischen den Latten und Schindeln wird mit Lehm ausgefüllt.

Ähnliche, mit Maschinen hergestellte Dachschindeln sind in der Schweiz mit noch dichterer Überdeckung üblich.

Die Schindeln für Wandbelleidungen irrt Allgäu bestehen aus Weihtannenholz von 13 cm Länge, 5 cm Breite und 0,3 cm Stärke und kosten für 1000 Stück 3,60—5,00 M.

Preise.

a) Stroh- und Rohrdächer.

1 qm Dach, 30—36 cm weit, bei geschnittenen Latten mit eisernen Nägeln, bei Lattstämmen mit hölzernen Nägeln, zu latten, die nötigen Windlatten zu befestigen, das Dach nach Erfordern 35—40 cm hoch mit Stroh zu decken, Bandstöcke zu behauen, Bindeweiden zu schneiden, mit denselben die Bandstöcke fest anzubinden, auch den First gehörig einzudecken und mit 2 Latten zu befestigen, bei 35 cm starker Eindeckung (Arbeitslohn)....................

Desgl. bei 40 cm starker Eindeckung (Arbeitslohn).........

1 qm Strohdach, Lieferung und Arbeitslohn, 35 cm hoch, mit Latt-

säumen, wie vor......................

1 qm Dach wie beim Strohdach zu latten, 36—48 cm hoch, mit Rohr zu

decken, sonst wie vor (Arbeitslohn) ..............

1 qm Rohrdach, Lieferung u. Arbeitslohn, 48 cm stark, mit Lattstämmen

1 m Lehmfirste einzudecken, ausschl. Lieferung..........

1 m First mit Windklöhen einzudecken..............

1 qm feuersicher gemachtes Strohdach nach Gernentzschem Verfahren

(Zentralbl. d. Bauv. 1909, S. 322) in Mecklenburg........

in Hannover.........

b) Schindeldächer und Schindel-Wandbekleidungen.

100 Stück Schindeln zuzurichten (Arbeitslohn)

100 Stück dgl. aufzudecken, vorzubohren und anzunageln, auch das Dach

zu Matten (Arbeitslohn).........

1 qm Schindeldach, Arbeitslohn und Lieferung

0,15—0,20 M. 0,20—0,25 „

1,50—2,00 „

0,20—0,35 „ 2,00—2,25 „ 0,60—0,65 „ 0,25—0,30 „

1,50 „ 3,00—3,50 „

.    0,90—1,00 M.

. 0,50—0,60 „ . 1,50-1,75 „

Schindel-Wandbekleidungen im Allgäu.

1000 Schindeln aus Weitztannenholz, 13/5/0,3 cm groß, kosten . . .    3,60—5,00 „

1000 Stück Schindeln anzunageln an Arbeitslohn.........

Die Wandbekleidung kostet für 1 qm Wand:

a)    1,5 m Rahmen von 6 cm Stärke samt Befestigung mit langen

Stiften oder Haken

b)    1 qm rauhe Bretterschalung samt Befestigung und Nägel ....    1,10, 1,10 „

c)    410 Stück Schindel, 13/5 cm groh, in dreifacher Überdecknng, samt

Befestigung und Nägeln (für 1000 Stück = 3,60—5,00 M) ...    2,55—3,00 „

0,40—0,70 „

2,00 ..

.    0,45—0,65 „

d) Anstrich

für 1 qm Wand — 4,50—5,45 M.

Metalldächer.

A) Bleidächer, a) Das Blei.

Es kommt in der Natur nur selten gediegen vor und wird aus Bleiglanz, einer Verbindung mit Schwefel, oder aus Weitzbleierz, nämlich kohlensaurem Bleioxyd, durch Rösten oder Niederschlagen gewonnen.

Man unterscheidet:

a)    Muldenblei oder Eiehblei. Es kommt in Mulden von ungefähr 75 kg Gewicht in den Handel und wird hauptsächlich zum Vergießen bei Steinmetzarbeiten verwandt (f. Titel IV).

b)    Rollenblei. Es wird durch Walzen des Muldenbleis erhalten. Die Tafel des gewalzten Bleis ist 0,95—2,2 m lang, 48—58 cm breit und 1 %—2 mm dick. Man hat aber auch Platten von 5%—7 m Länge und 2,2 m Breite.

1 qm Bleiplatte, 1% mm stark, wiegt etwa 18% kg,

25

Das Rollenblei wird zu Dachdeckungen verwandt. Das Quadratmeter desselben wiegt einschl. Schalung ungefähr 53—61 kg. Es erfordert das Quadratmeter zur Eindeckung 36 Bleinägel, und 1 qm gedeckter Fläche 33 kg Rollenblei, wenn dasselbe 2 mm stark ist; und 25 kg Rollenblei, wenn dasselbe l%mm stark ist.

c)    Karniesblei. Es wird aus dem gewalzten Blei in schmalen Streifen gezogen. 100 kg Muldenblei geben 200—320 m 2 cm breiten Streifen.

d)    Fensterblei. Es wird wie c) verfertigt. 100 kg Muldenblei geben 600—600 m 1% cm breite oder 750 m 1 cm breite Bleistreifen.

Das Karnies- und Fensterblei wird in Anschlägen nicht besonders, sondern bei der Elaserarbeit mit berechnet.

b) Preise des Bleies.

Blei in Mulden von ungefähr 56—75 kg kostet für 100 kg ... .

Spanisches Blei kostet für 100 kg...............

Gewalztes Blei oder Rollenblei bis 6 m Länge kostet für 100 kg . Bleiröhren zu Wasserleitungen von 13—78 mm innerem Durchmesser

kosten für 100 kg....................

Kompositionsröhren zu Gasleitungen von 13—52 mm innerem Durchmesser für 100 kg....................

30,00—32,00 M.

40,00 „ 38,00—40,00 „

34,00—36,00 „

39,00—41,00 „

c) Preise von Bleieindeckungen.

1 qm Dachfläche mit Rollenblei 1% mm stark = 25 kg für das Quadratmeter schwer einzudecken, einschl. Lieferung, ausschl.

Schalung.........................

1 qm desgl. 2 mm stark — 33 kg für das Quadratmeter schwer

wie vor......:..................

1 qm desgl. 2,5 mm stark = 40 kg für das Quadratmeter schwer

wie vor.........................

1 qm desgl. 3,0 mm stark — 48 kg für das Quadratmeter schwer wie vor.........................

10,00—11,00 M.

14,00—15,00 „

15,00—18,00 „

18,00—21,00 „

B) Kupferdächer, a) Das Kupfer.

Das Kupfer kommt teils gediegen, teils in Verbindung mit Sauerstoff oder Schwefel, oft unter Beimischung verschiedener Metalle, wie Eisen, Blei, Antimon oder Silber, in der Natur vor. Es wird hauptsächlich aus Kupferglanz, Kupferkies, Rotkupfererz, Malachit oder Kupferschiefer gewonnen.

Das Kupfer kommt im Handel gegossen als sogenanntes Stangen-, Rosetten-, Scheiben-, Barren- oder Plattenkupfer vor. Das für Bauzwecke hauptsächlich zur Verwendung kommende Kupferblech wird aus Plattenkupfer gewalzt, und zwar in Größen von 1,5—10,0 m Länge, 0,4—2,5 m Breite und 0,2—2,7 mm Stärke. (Lagerbleche: 1,0 • 2,0 m betjO,75—1,0 mm Stärke, 1,0 • 3,0 m bei 1,0—2,0 mm Stärke, 1,0 • 4,0 m bei 2,0 mm Stärke und mehr.) Stärkere Bleche werden gehämmert (1,0—2,4 m breit, 2,0—4,0 m lang und bis 26 mm stark).

1 cbm Kupfer, gehämmert, wiegt ungefähr 9000 kg, 1 ccm 0,009 kg,

8700 „    1 „    0,0087 „

gegossen,

Es wiegt 1 qm Kupferblech: Nr. 00    10,5 mm stark

»    0    9,6 „    „

93,450 kg 84,550 „ 75,650 „ 66,750 „ 62,300 „ 57,850 „ 53,400 „ 48,950 „ 44,500 „ 40,050 „ 33,375 „ 31,150 „ 26,700 „ 24,475 „ 22,250 „ 20,025 „ 17,800 „ 16,465 „ 15,130 „ 13,350 „ 12,460 „

Man unterscheidet Rinnenblech (1 mm

11,570 kg 10,680 „ 9,790 „ 8,900 „ 8,010 „ 7,565 „ 7,120 „ 6,675 „ 6,230 „ 5,785 „ 5,340 „ 4,895 „ 4,450 „ 4,005 „ 3,560 „ 3,115 „ 2,670 „ 2,447 „ 2,225 „ 2,002 „ 1,780 „

stark), Dachblech (0,75 mm stark), Flick-oder Rollkupfer (0,5 mm stark), 8,5—9,0 m lang, 0,75—1,5 m breit, Schiffsblech (stärker als 0,75 mm), 2,0—2,5 m lang, 0,75 m breit und Kesselblech, ferner Feuerkistenblech (bis 2,6 mm stark) und Kupferplatten (1—15 mm stark).

Nr. 20

1,3 mm stark

8.5

7,5

7,0 ,

6.5

6,0

6,5

5,0

4.5

3,75

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3,5

3,05

2.7    . 2,55 , 2,2 . 2,05 ,

1.8    ,

1,7

1,5

1,4

.. 21 22 „ 23 „ 24 „ 25 „ 26 .. 27 28

29

30 „ 31 „ 32 .. 33

34 „ 35 ,, 36 „ 37 „ 38 ,, 39 40

1,2

ft

1,1 „

1,0

0,9    „

0,85 „

0,8 „

0,75 „

0,7    „

0,5    „

0,45 „

0,4    „

0,35 „

0,3    „

0,275 „ 0,25 „ 0,225 „

0,2 „

>»

b) Bedarf für Kupfereindeckung.

Zu den Dachdeckungen wählt man in der Regel Kupferblech von 5,3—9 kg Gewicht für 1 qm Blech, oder Bleche von 0,6—1,0 mm Stärke.

Beim Eindecken von Dächern rechnet man auf jeder Seite der Bleche 4 cm hinzu wegen der Falze, und für Heftbleche und Verschnitt bei den Falzen für das Quadratmeter Dach 0,06—0,07 qm hinzu. Man rechnet deshalb:

bei 0,6 mm starkem Blech (— 5,34 kg) auf 1 qm Dachfläche rund 6,2 kg.

„ 0,7 „

,» 0,8 „

„ 0,9 „

„ 1,0 „

Zu 1 qm Kupferdach sind 36 Kupfernägel zu berechnen.

Die Neigung eines Kupferdaches mutz wenigstens ein Zwölftel der Tiefe betragen.

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

In die vertragsmätzigen Preise ist miteinbegriffen:

1.    die Lieferung sämtlicher Wertstoffe, als Kupferblech, Rinnenhalter, Kupferhaften, Bleiwulste und Bleiunterlagen, Verdübelungen, Schrauben, Schelleisen usw.;

2.    das Hinschaffen aller Wertstoffe und Geräte bis zur Verwendungsstelle sowie das Vorhalten der Geräte.

Ausgeschlossen ist dagegen die Vorhaltung der Arbeits- und Schutzrüstungen sowie die etwa erforderlich werdende Herstellung von Probestücken.

Beschaffenheit der Baustoffe.

Es mutz wiegen: Kupferblech von 0,6 mm Stärke

5,34 kg 6,23 „

7,12 „

¹

   A.-G. Möncheberger Gewerkschaft, Kassel. — Gebr. Gilardoni, Mkirch. — Ludowici, Ludwigshafen. — Verkaufsstelle der Vereinigten Sachs. Dachziegelwerke, Riesa.

²

   Schles. Dachstein- und Falzziegelwerke vorm. G. Sturm, A.-G., Freiwaldau. — Vereinigte Tonwerke, Akt.-Ges., Brandis.

8,01 „

8,90 „

Das zu verwendende Kupferblech soll genau nach der einzureichenden Probe von bester Beschaffenheit, durchaus fehlerfrei, also ohne fremde Beimengungen, gleichmätzig dick, frei von Wellen, Rissen und Blasen sein, ferner mutz das Kupfer auf der Oberfläche glänzen, zunder- und aschfrei sein, es darf nicht abblättern, auch nach öfterem Biegen keine Risse zeigen, mutz also weich und biegsam sein. Für die Befestigung werden nur geschmiedete, kupferne Nägel mit grotzen Köpfen zugelassen.

Ausführung der Arbeiten.

Sämtliche Verbindungen sind entweder mittels Falzen oder Nietungen mit Kupfernieten auszuführen. Alle grötzeren Flächen sollen ineinander gefalzt oder mit Schiebenähten und Deckkappen miteinander verbunden werden, damit sie sich bei stärkerer Wärme frei ausdehnen können. Die Befestigung der Falze erfolgt durch Haftbleche aus Kupferblech, welche vorher auf den vorhandenen Unterlagen zu befestigen sind. Verbindungen von Kupfer mit Eisenteilen sind unzulässig, desgleichen Lötungen mit Weichlot (Zinn). Alle gegliederten Stücke müssen sorgfältig gebogen und gezogen werden. Gehrungen sind zu falzen. Die Stütze dürfen nicht willkürlich angeordnet werden, sondern müssen in den einzelnen Flächen gleichmätzig verteilt sein. Wagerechte Flächen sind zur Vermeidung von Wassersäcken mit Abwässerung zu versehen. Sämtliche Befestigungen, wie Laschen, Klammern, Falzeisen usw., sind gegen die Kupferteile mit 2 mm starkem Walzblei zu schützen. Desgleichen ist ein etwaiger Anschlutz der Kupferdeckung an die Gesimsabdeckungen aus anderem Baustoff durch 2 mm starke Walzbleistreifen abzuschließen. Die Befestigung an das Mauerwerk ist mittels Bleiverdübelungen auszuführen. Die Kupferhaut darf weder gesäuert noch mit Säure behandelt werden.

Preise.

a) Preise des Kupfers.

Kupfer kostet in Blöcken, doppelt raffiniert, für 100 kg ... .    140,00—150,00 JL

170,00—180,00 „

Band-, Nagel-, Bolzen- und Ohrkupfer rund und in Quadratform, für 100 kg

Kupferdraht, blank, und Kupferrohre durchschnittlich für 100 kg 210,00—230,00 M. Kupferschalen von 41—80 cm Durchmesser für 100 kg Kupferbleche kosten für 100 kg..........

200,00—210,00    „

200,00—210,00    „

b) Preise für Kupfereindeckung.

1 qm Dachfläche mit Kupferblech von 5,34 kg Gewicht einzudecken, jede Platte mit Kupfernägeln zu befestigen und die Querfalze niederzuschlagen, ausschl. Schalung:

6,2 kg Kupferblech, für 100 kg 180,00 «Ä, also............

0,8 kg für 36 Stück Kupfernägel sowie Hefter anzuliefern, für 100 kg

220,00 M. . . .........................

1 qm Dachfläche mit Kupferblech zu versehen, letzteres zu falzen und zu befestigen......................... . . .

Dachfenster, Kehlen usw. zu falzen usw................

11,16 M.

0,18 „

o to

i—H

r-T cT

Für 1 qm Kupferdach ohne Schalung 1 qm Dachfläche mit Kupferblech, 7,12 kg für das Quadratmeter schwer,

sonst wie vor ..........................

1 qm desgl. mit Kupferblech, 8,9 kg für das Quadratmeter schwer, sonst

wie vor............................

1 m Rinne aus 1 mm starkem Kupferblech, 0,50 m im Zuschnitt . . . .

12,70 M.

15,00 „

18,00 „ 7,50 „

C) Eisenblechdächer.

Das Schwarzblech wird in Tafeln von verschiedener Form und Stärke verkauft. Genügen die vorhandenen Abmessungen nicht für einen bestimmten Zweck, so müssen besondere, sogenannte Modellbleche bestellt werden. Bei Dachdeckungen rechnet man das Blech nach Quadratmetern. Es gibt mehrere Arten der Dachdeckung mit Schwarzblech: «) Das Falzdach, ähnlich eingedeckt wie das Zinkfalzdach (f. Titel Vlla).

Jede Tafel von 62 cm Länge und 48 cm Breite deckt nach Abgang der Falze ungefähr 0,24 qm, so daß zu 1 qm 4¹/₅ Tafel erforderlich sind. Außerdem mutz man für das Quadratmeter 4 Stück Hafter und 10 Stück Nägel rechnen.

Das Falzdach kommt nur noch selten zur Ausführung, da es sehr gut im Anstrich erhalten werden mutz, wenn die Blechtafeln nicht rosten sollen.

ß) Verzinktes glattes Eisenblechdach. Die Plattenlänge beträgt bis 160 cm, die Breite bis 80 cm nach Abzug der Falzung, die Decklänge 151 cm, die Deckbreite 72 cm, die Decklänge demnach rund 1,1 qm. 1 qm Dachfläche wiegt ungefähr 5,8 kg. y) Verzinktes Blechschieferdach. Die Eindeckung ähnelt der Schieferbedachung, _____ indem sich die verzinkten Platten an den Seiten und Enden überdecken und mit Haken oder auch durch Nagelung an den Sparren befestigt werden. Die Grütze der Blechschiefer ist verschieden. Die | Platten von Hilgert haben folgende Grützen:

?    Doppelschiefer, 310 x 550 mm.

i    1 Kiste, etwa 85 kg, enthält:

■    100 Tafeln, 320 Haften, 340 Nägel und 340 Bleiplättchen und deckt

ungefähr 15 qm.

Zur Befestigung sind erforderlich:

M_ uaw y_

}*->Baubreite, 6'20*

■ ■21t)--

wo-

s|7üWl

tu

m-----

Schiefer, 210 x 410 mm.

1 Ki>te, etwa 80 kg, enthält:

200 Tafeln, 415 Haften, 430 Nägel und 430 Bleiplättchen und deckt

ungefähr 14 qm.

Preis für die Kiste 40,00 M.

Firstschiefer, 210/260 x 500 mm.

1 Kiste, etwa 80 kg, enthält:

150 Tafeln, 640 Haften, 670 Nägel, 155 Holzschrauben und 825 Bleiplättchen und deckt ungefähr 15 qm.

Traufenschiefer, 210/260 x 325 mm,

1 Kiste, etwa 70 kg, enthält:

100 Tafeln, 200 Haften, 430 Nägel und 430 Bleiplättchen und deckt

ungefähr 8 qm.

Das Gewicht der Eindeckung beträgt demnach 5—6 kg für das Quadratmeter Fläche. Die Dachneigung farm zu %—Vs bei Satteldach angenommen werden.

6) Blechpfannendächerk Dieselben werden ähnlich wie die vorgenannten

eingedeckt.

Die Neuwieder Dachpfannen haben nachstehende Größen und Formen:

Profi! 1.

Für 100 qm Pfannendach sind erforderlich:

Von

Profil I Profil II

Profil III

je

195

103

89

Stück

Nr.

Im Gewicht von rund

Preis

für 100 kg

*-BaubreiteJ70*

kg

kg

kg

JUL

Profil II.

K) i—² o

955

835

715

596

956

837

717

600

945

832

714

595

27,00

28,00

29,50

34,00

1. auf Latten- oder Holzschalung 300—400 Holzschlüsselschrauben oder Nägel und ebenso viele Blechscheiben und Bleischeiben;

2. auf eisernem Dachstuhl etwa 400 Agraffen mit je 2 Nietchen und Scheibchen.

Profil EL

/i

K -Baubreite 750 -

Firstbleche wiegen für das Meter: in Nr. 19 ungefähr 2,5, Nr. 20 ungefähr 2,2, Nr. 21 ungefähr 1,9 und Nr. 22 ungefähr 1,5 kg.

e) Emaillierte Blechpfannen^. Sie werden aus starkem Eisenblech gepreßt, vielfach mit Mustern, und dann mit einer mattglänzenden Emailleschicht in beliebigen Farben, meist grau oder rotbraun, versehen. Dadurch werden die Platten widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.

1000 mm lang, 500 mm breit, 500 „    „    330 „    „

370 „

„ Platte in der Mitte vertieft, gepreßt .    370 „

Die Eindeckung erfolgt auf Lattung vermittels Falzung. 1 qm Dach wiegt 7—8 kg. 1 Pfanne kostet je nach Muster 0,58—0,65 A.

Plattengröße V große rechteckige Platte kleine

370 ,. 370

quadratische Buckelplatte

f) Wellblechdächer. Abmessungen, Gewichte und Preise der Wellbleche siehe Titel VI, Eisenarbeiten.

Für Dachdeckungen wird hauptsächlich flaches Wellblech von 150 mm Wellenlänge, 40—50 mm Wellenhöhe und 1,0—1,25 mm Stärke benutzt, dessen Gewicht 9,4—12,75 kg für das Quadratmeter beträgt, jedoch erfordern diese Bleche einen geringen Pfetten-abstand (etroa 1,5 in).

Gesamtpreise von Wellblechdächern einschl. des eisernen Dachverbandes.

1. Dächer mit Pfetten und Bindern aus vernieteten Gitterträgern:

Spannweite

in

Gewicht f. d. qm in

Metern

kg

Preise für das qm in Mark einschl. Fracht und Montage

verzinkt

Bemerkungen

gestrichen

bis 10,0 „    12,5

„    15,0

26

28

30

„    17,5

32

20,0 « 22,5 „ 25,0 „ 27,5 „ 30,0

34

36

38

40

42

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

15.50 16,00

16.50 17,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

16.50 17,00

17.50 18,00

Für einfache Oberlichte als Zulage 3,00—7,00 M. für das Quadratmeter.

¹ Emaillewerl ® ms elmamt, Püttmann & Co. in Schwelm i. W.

26*

Zweiter Teil: Einzelpreise. VII. Dachdecker- und Klempnerarbeiten. 2. Freitragende Bogendächer:

404

Spannweite

in

Metern

Gewicht f. d. qm in

kg

Preise für das qm in Mark einschl. Fracht und Montage

gestrichen

Bemerkungen

verzinkt

bis 15,0 17,0 „ 20,0 „ 22,0 „ 25,0

20

11.50

12.50

13.50 15,00 17,00

Preise von Eisenblecheindeckungen:

1 qm Eindeckung mit Hilgers' verzinkten Dachpfannen von 57 mm Blechstärke aufzubringen, einzudecken und zu befestigen, einschl. aller

Lieferungen, ausschl. Schalung...............

1 qm Eindeckung von verzinntem Eisenblech, sonst wie vor.... 1 qm Wellblecheindeckung von 40 mm Tiefe und 150 mm Breite der

Welle, verzinkt, 1 mm stark, desgl..............

1 qm desgl. von 45 mm Tiefe und 150 mm Breite der Welle, 1 mm

stark, desgl.........................

1 qm desgl. von 50 mm Tiefe und 150 mm Breite der Welle, 1 mm

stark, desgl.........................

1 qm desgl. von 50 mm Tiefe und 150 mm Breite der Welle, 1,25 mm

stark, desgl.........................

1 qm bombiertes Trägerwellblechdach je nach der Spannung, einschl.

des Eisenverbandes, desgl...................

1 qm Eisenblechdach an Arbeitslohn..............

22

26

30

40

10,00 11,00 ■ 12,00 13,00 15,00

Zulage für Laterne für das Quadratmeter im Grundrisse 30,00 JL

4,50— 5,00 JL 4,00— 4,50 „

5,60— 6,00 „

6,00— 6,50 „

6,65— 7,00 „

8,00—10,00 „

11,00—15,00 „ 1,30— 1,70 „

8,00 JL 3,00 „ 14,00 „ 6,00 „

G. Glasdächer s. Titel XII. Herstellen von Gerüsten.

2 Hebel anzubringen .......................

jeder weitere Hebel.......................

2 Rahmen anzubringen......................

jeder weitere Rahmen......................

(Das Brechen der Gerüstlöcher, sowie Einschalen und Eindecken wird im Tagelohn berechnet.)

2 Mauerstühle anzubringen.....................

jeder weitere Mauerstuhl.....................

2 Dachstühle zu legen.......................

jeder weitere Dachstuhl.....................

1 Dachleiter für andere Handwerker zu legen.............

jede weitere Leiter.......................

1 Flaschenzug anzumachen.....................

desgl. an Türmen........................

Dachfenster und Dachentlüfter.

1 gußeisernes Dachfenster mit Verglasung und Anstrich, 35 auf 45 cm

tm Lichten groß, anzuliefern................

1 desgl., 45 auf 55 cm tm Lichten groß, desgl..........

1 gußeiserner Kasten zu einem Dachfenster, 35 auf 45 cm im Lichten

groß, mit schmiedeeisernem Flügel anzuliefern........

1 desgl., 45 auf 55 cm tm Lichten groß, desgl..........

1 Stück schmiedeeisernes oder gußeisernes Dachfenster, 40 x 50 cm tm Lichten groß, mit Sprossen, Stellstange und Stellstift eingerichtet, mit Rostschutzfarbe gestrichen, anzuliefern, zu befestigen und einzudecken ..........................

7.50    M.

8.50    „

7,50 „

10,00 „

1 Stück desgl., 50 x 80 oder 60 x 70 cm tm Lichten groß . . . 1 Stück desgl., jedoch aus verzinktem Schmiedeeisen ......

1 Stück Dachfenster aus Zinkblech Nr. 14 nach Bauart Hoffmannh Hilgers oder Sielaff, mit geschweifter Stellstange:

38 x 62 cm tm Lichten...............

50 X 76 „    „    „    ...............

60 X 85 „    „    „    ...............

65 X 93 „    „    „    ...............

1 Stück Dachentlüfter aus verzinktem Stahlblech nach Bauart Reiß³, Hürtgen, Mönnig & Go.³ oder Rheinland ^ mit 2 jalousieartigen Rahmen zum Verhindern des Hineinregnens, mit Zugstange:

etwa 40 x 60 cm tm Lichten.............

„    45 x 75 „    „    „    .............

„    50 x 80 „    „    „    .............

10,00—12,00 „ 13,00—15,00 „ 18,00—20,00 „

7.50—    9,00 „

8.50— 10,00 „ 11,00—13,00 „ 15,00—18,00 „

„ ■ 55 X 85 „    „

32,00—35,00 „ 37,00—40,00 „ 42,00—45,00 „ 50,00—54,00 „

Titel Ylla. Klempnerarbeiten (Zinkarbeiten, Spenglerarbeiten).

Das Zink.

Es wird auss chließlich aus Zinkerzen gewonnen, und zwar aus Galmei (kohlensaurem Zinkoryd), Zinkglas oder Kieselgalmei (Zinkoryd und Kieselerde) und aus Zinkblende (Zink mit Schwefel). Bruch kristallinisch, körnig oder blättrig, bläulichweiß. Zwischen 100—150° geschmeidig und zu verarbeiten, sonst spröde. Schmelzpunkt (vor dem Glühen) bei 412°. Dehnt sich sehr stark aus (Ausdehnungszahl 0,00003 für 1°), überzieht sich an der feuchten Luft mit einer dünnen, fest haftenden, schützenden Schicht von Zinkoryd. Zink kommt hauptsächlich als Schmelzzink und Zinkblech in den Handel. Zinkblech wird aus gegossenen Blöcken „auf Länge" gewalzt, bis es die bestimmte Stärke hat. 1 cbm Zink wiegt gegossen 6860 kg, gewalzt 7130—7200 kg, flüssig 6480 kg.

¹    Jac. Hoff mann in Mainz.

²    Vertreter Schürmann, Münster i. W.

³    Hürtgen, Mönnig & Co., Köln-Lindenthal.

⁴    Metallwarenfabrik Rheinland, Hannes & Engels, Aachen.

Man bezieht in Norddeutschland das Zink hauptsächlich von der schlesischen Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb in Lipine in Oberschlesien oder aus belgischen Hütten bei Aachen.

Über die Abmessungen, die Stärke, das Gewicht usw. nach „schlesischer Lehre" gibt folgende Zusammenstellung ausführliche Auskunft.

Nummer der Tafeln

Annähernd

Stärke

der

Tafeln

Gewicht für das Quadratmeter

0,65 m X 2 m

gleich

1,3 qm

Annäherndes Gewicht der Tafeln 0 8 m X 2 m

gleich 1,6 qm

1 m X 2 m gleich

2 qm

mm

kg

auf 250 kg gehen

Tafeln etwa

OQ

auf 250 kg gehen

Tafeln etwa

CTQ

auf 250 kg gehen

Tafeln etwa

PT

acs

°|x

auf 250 kg gehen

Tafeln etwa

HCjco^iO^NOoaiOH^.co^iO^

nHr-ir-lr-lrHr-lr—

2,320 , 16,24 2,500 I 17,50 2,680 j 18,76

0,910

1,300

1,690

2,080

2,470

2,730

3,185

3,640

4,095

4,550

5,278

6,006

6,734

7,462

8,645

9,828

11,011

12,194

13,377

14,560

16,198

17,836

19,474

21,112

22,750

24,388

275

33 I 9,184 29 I 10,640    24    13,300

25 ; 12,096    21    j 15,120

23    13,552    19    16,940

21 | 15,008    17    18,760

19    16,464    15    i 20,580

14 I 22,400

—    24,920

—    27,440

—    29,960 — I 32,480

—    35,000

— j 30,016    —    37,520

17    17,920

19,936

—    21,952

—    23,968

—    j 25,984

—    ; 28,000

96

78

66

60

51    6,125

45    7,000

40

7,875 8,750 31    10,150

27    11,550

30 j 10,360 I 24    12,950

27    11,480    22    14,350

19    16,625

18,900 21,175 23,450

36

17

15

13

12

25,725 I | 28,000 | 31,150 j | 34,300 37,450

—    40,600

—    j 43,750

—    I 46,900

11

Die Nummern von 18—26 werden nur auf besondere Bestellung angefertigt.

Die belgische Lehre hat für die Nrn. 1—4 die Stärken 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 mm, so dasz die Gewichte 0,36, 0,72, 1,08 und 1,44 kg betragen. Die übriger: Nummern stimmen mit der schlesischen Lehre überein.

Die Nummern von 10—14 sind bei den Dachdeckungen, Abdeckung von Gesimsen, Dachrinnen usw. die gebräuchlichen.

Preise.

100 kg schlesisches Rohzink in Platten bester Sorte kostet

45,00 JL

Zinkbleche. Preislisten werden nicht ausgegeben. Verkaufskontor der schlesischen Gesellschaft: Breslau, Breite Str. 28. Preis in Berlin z. Z. 56,00—65,00 M. Die Nrn. 8—26 haben gleichen Preis (Grundpreis) für 100 kg; dagegen werden für die 9tnt. 1—7 einschl. höhere Preise berechnet. Der Überpreis für Bleche in den Abmessungen 1 X 2,5 m beträgt für 100 m 1,00 JL; für 1,25 X 2,5 m = 1,50 JL; für 1,3 x 3 m — 3,00 JL. und für 1,65 x 3 m = 5,00 JL mehr als der Grundpreis, welcher für die Abmessungen 0,65 x 2 m, 0,8 x 2 m und 1 x 2 m gilt.

Es werden ferner in Anrechnung gebracht: für das Wellen der Bleche nach allen Profilen „ „ Biegen „

„    „ Zuschneiden der Badewannenteile..........

„    „    „ und Biegen der quadratischen Rauten der

älteren und neuesten Eindeckweise..........

„    „ Zuschneiden, Biegen und Löten der Rautenhaften der

älteren Weise...................

zu Deckleisten

2,00 JL. für 100 kg 2,00 „

3,00 „

4,00 „

100    „

100    „

100 „

100 „ 100 „ 100 „ 100 „ 100 „

Für Patentrauten in den Grützen von 0,35 und 0,40 qm wird ein Überpreis von 5,00 JL für 100 kg berechnet.

Für alle hier nicht benannten Stärken und Abmessungen besondere Überpreise. Ist Verpackung verlangt, so wird solche bei gewöhnlichen Abmessungen der Zinkbleche mit 1,00 JL für offene Kiste (Rahmen zu 250 kg Inhalt), bei autzergewöhnlichen Abmessungen jedoch, sowie für geschlossene Kisten zum Selbstkostenpreis berechnet.

6,00 „

„    „ Zuschneiden, Biegen und Löten der Spihrauten.... 3,50 „

5,00 „

2,00 „

„    „    „ der Eimerbleche

„    „ Bombieren „ Wellenbleche

„    „ Anfertigen von Firstblechen zu Wellenblechdächern . . . 4,00 „

Bedarf an Zink zu Bedachungen.

1. Das Falzdach auf Schalung ähnlich der Kupferbedachung (s. nebenstehende Zeichnung), vorzugsweise für kleinere Flächen geeignet, mit einer Neigung der Dachfläche von 1 : 5, erfordert von beiden zusqmmenstohen-den Zinktafeln im ganzen etwa 9 cm Falzbreite; nach dem Falle des Daches überdecken sich die Tafeln in der Lötfuge 4—5 cm. Es deckt sonach eine Tafel von 2,0 m Länge, 1,0 m Breite — 2,0 qm nur eine Dachfläche von

.    _ ungefähr 1,77 qm. Auf 40 cm Länge des Falzes ist

immer ein Salier (Saftet) mn starkem Eisenblech ZN

rechnen. Derselbe ist 2y₂ cm breit, mit 2 cm langem Lappen doppelt auf der Schalung aufgenagelt, 2% cm senkrecht aufstehend, 1—1% cm umgebogen, irrt ganzen also 5%—6 cm lang.

2. Das Leistendach oder die Eindeckung der aufgenagelten Leisten und übergebogenen Deckstreifen mit Schalung und ebenfalls ein Fünftel der einseitigen Dachtiefe zur Neigung (s. Zeichnung), erfordert zwischen je 2 Zinktafelreihen, die jedesmal

in der Lötfuge 2—4 cm überschoben sind, eine Latte von 4 cm Höhe und 6 cm Breite. Jede Tafel wird auf beiden Seiten je 5 cm rechtwinklig aufgebogen, wovon 1% cm

Falz nach derselben Richtung umgebogen wird, damit der Deckstreifen darüber greifen kann. Auf 50—60 cm Länge der Latte ist immer ein Halter anzunehmen von starkem Eisenblech, der unten und zu beiden Seiten der Latte 1 cm auf jeder Seite in den Falz greift, also im ganzen 6 + 2 X 4 + 2 X l = 16 cm lang und 2 y₂—3 cm

breit ist. Es können auch jedesmal zwei kleine, zu beiden I    ■//,/' Seiten der Leisten besonders zu nagelnde Hafter ange

nommen werden, was jedoch nur mehr Nägel kostet,

ohne wesentlich besser zu sein. Die Deckstreifen haben die Breite der Leisten, die vierfache Breite der Falze hinzugerechnet, also 6 + 4 x 1% — 12 cm. 1 Zinktafel von 2,0 qm deckt nach dieser Deckung etwa 1,64 qm.

3. Die französische Art auf Schalung bietet den sehr erheblichen Vorteil, daß die wagerechte Lötnaht gänzlich wegfällt, und sich jede einzelne Tafel nach beiden Richtungen hin vollkommen frei ausdehnen und zusammenziehen kann. Die Zinktafeln werden dabei mit V« Neigung der einseitigen Dachfläche in den wagerechten

BW

Stößen anstatt der Lötnaht 10 cm weit übereinander gedeckt und sind außerdem, wie in obenstehender Skizze zu ersehen ist, 2% cm breit beiderseits umgebogen. Jede Tafel wird an der unteren Kante mittels zweier Hafter, welche 16 cm lang, 4 cm breit und zweimal genagelt sind, an der oberen durch einen Blechstreifen von 8 cm Breite und beinahe der ganzen Länge der Tafelbreite festgehalten. Die aufrechten Stöße sind ähnlich dem Leistendach gebildet. Es werden die beiden zusammenstoßenden Blechtafeln, wie in vorstehender Zeichnung angegeben ist, jede 4 cm senkrecht aufgebogen, mit einem Falz von noch iy₂ cm und durch Hafter von 5 cm Breite, welche in der Mitte eingeschnitten sind, nach beiden Seiten gehalten. Die Kappen über den aufrechten Stößen sind im ganzen 13 cm breit, nach vorstehender Skizze umgebogen und alle 50 cm weit festgeschraubt. Die Stöße zweier Kappen übereinander sind durch einfaches Übereinanderschieben gedichtet. Jede Schraube in den Kappen geht durch eine kleine verzinnte Eisenblechplatte, welche auf der Kappe aufgelötet ist, und wird durch eine übergelötete Zinkkuppe vollkommen verdeckt. 1 Zinktafel von 2,0 qm deckt bei dieser Deckungs-

art nur etwa 1,47 qm, da 16 cm Länge durch die wagerechten und 20 cm Breite durch die aufrechten Stöße von jeder Tafel verloren gehen. Trotzdem kann diese Eindeckung billig hergestellt werden, da das Lötzinn und die Arbeit des Lötens vollständig erspart wird.

Bei allen vorhin angeführten Eindeckungsweisen wird zweckmäßig Zink Nr. 12 und 13 verwendet.

4. Deckung durch Wellblech. Die Deckung mit Wellblech erfolgt meist durch unmittelbare Befestigung auf den Pfetten, zuweilen auch auf Lattung; auf Schalung nur dann, wenn eine größere Tragfähigkeit der Deckung erzielt oder die Bildung von Schwihwasser möglichst vermieden werden soll.

Abmessungen der schlesischen Wellbleche.

Wellenbleche Profil A. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Silesia. Eine glatte Tafel von 1,60 m Breite und 3 m Länge gibt irrt gewellten Zustande eine Breite von etwa 1,12 m bei gleichbleibender Länge; glattes Blech von 1,3 m Breite gibt irrt gewellten Zustande etwa 0,89 m Breite. 100 qm glatte Bleche von 1,60 X 3 rn im gewellten Zustande etwa 68 qm und im gedeckten Zustande etwa 58 qm Dachfläche.

Wellenbleche Profil B. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Silesia. (Früher „große Welle" bezeichnet.) Eine glatte Tafel von 1,6 m Breite und 3 m Länge gibt im gewellten Zustande eine Breite von etwa 1,3 m bei gleichbleibender Länge; glattes Blech von 1,3 m Breite gibt im gewellten Zustande etwa 1,08 m Breite. 100 qm glatte Bleche von 1,6 x 3 m geben im gewellten Zustande etwa 82 qm und im gedeckten Zustande etwa 74 qm Dachfläche.

Wellenbleche Profil C. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Humboldt.

Eine glatte Tafel von 1 m Breite und 3 m Länge gibt irrt gewellten Zustande eine Breite von etwa 0,8 m, während die Länge gleich bleibt. 100 qm glatte Bleche von 1 x 3 m geben etwa 80 qm im gewellten und etwa 71 qm Dachfläche im gedeckten Zustande.

Wellenbleche Profil D. Der Länge nach gewellt vom Zinkwalzwerk Silesia. (Früher „kleine Welle" bezeichnet.) Eine glatte Tafel von 1,5 m Breite und 3 m Länge gibt irrt gewellten Zustande eine Länge von etwa 2,67 m, während die Breite gleich bleibt. 100 qm glatte Bleche von 1,5 x 3 m geben etwa 89 qm im gewellten und etwa 82 qm Dachfläche im gedeckten Zustande.

Wellenbleche Profil E. Der Breite nach gewellt vom Zinkwalzwerk Silesia. Eine glatte Tafel von 1,60 m Breite und 3 m Länge gibt irrt gewellten Zustande eine Länge von etwa 2,64 m. 100 qm glatte Bleche geben etwa 90 qm im gewellten Zustande. Wenn Profil E der Länge nach gewellt wird, so gibt eine glatte Tafel von 2 m Länge und 1,60 m Breite im gewellten Zustande 1,44 m Breite.

Bombierte Wellenbleche werden nur aus Profil A bis 1 m Breite irrt gewellten Zustande und 3 m Länge ausgeführt. Die Krümmung geschieht nach jedem beliebigen Halbmesser bis herab auf 1,5 m.

r*7

—L>

Profil A.

Profil B.

Profil C.

Profil D.

Das Zinn.

Dasselbe hauptsächlich nur aus dem Zinnstein, einem Zinnoryd mit wenig Eisen, gewonnen, findet bei Bauten nur beschränkte Anwendung zum Löten von Zink und Kupferblechen, zu Kompositionsmetallen, zum Verzinnen von Schwarzblech usw., und wird niemals besonders veranschlagt.

Preise:

220,00 M. 215,00 „ 225,00 „ 230,00 „ 105,00 „

Bankazinn in Blöcken von ungefähr ⁵/₈ Ztr. kostet für 100 kg

Lammzinn, ostindisches, für 100 kg.......... .

Stangenzinn, englisches, „ 100 „ .,..........

„    ostindisches, „ 100 „...........

Lötzinn, weih, aus % Zinn und ²/₃ Blei, für 100 kg . . . Näheres über Hart- und Weichlote s. Titel XI.

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

In die vertragsmäßigen Preise ist eingeschlossen:

1.    Lieferung sämtlicher Werkstoffe: Weiß-, Schwarz- und Zinkblech, Hafter, Nägel, Rund- und Flacheisen, Draht, Blei, Putzhaken, Gabel-, Rinnen- und Schell-eisen, Lötzinn, Salmiak usw.;

2.    Schutzanstriche und Überzüge (s. u.);

3.    Hinschaffen aller Werkstoffe und Geräte bis zur Verwendungsstelle sowie das Vorhalten der Geräte, ferner auch der Feuerungen und der Feuerungsstoffe; ausgeschlossen dagegen ist die Vorhaltung der polizeilich vorgeschriebenen Schutzrüstung und die etwa erforderlich werdende Herstellung von Probestücken.

Beschaffenheit der zu verwendenden Baustoffe.

Das Zinkblech muß von der besten Beschaffenheit, fehlerfrei, gleichmäßig stark, auf der Oberfläche glänzend, ohne Wellen, Risse, Blasen oder Abblätterungen sein. Es darf weder brüchig noch spröde sein und beim öfteren Biegen keine Risse zeigen. Die Verwendung von Ausschußblech ist durchaus unstatthaft.

Die Zinkblechstärken müssen den Vorschriften des Anschlagsauszuges entsprechen, und muß das Zinkblech folgende Stärken und Gewichte haben:

Nr. 12: 0,66 mm stark, Gewicht 1,62 kg für das Quadratmeter,

.. 13: 0,74 „

„ 14: 0,82 „

„ 15: 0,95 „

„ 16: 1,08 „

Ergibt eine Prüfung seitens des Bauleitenden eine Abweichung zum geringeren, so ist auf Anordnen desselben der etwa bereits fertiggestellte Teil der Arbeiten wieder zu beseitigen.

Alle aus Eisen bestehenden Teile, wie Rinneisen, Rohrschellen, Nägel, Schrauben und Krammen, müssen gut verzinkt (nicht verzinnt) sein.

Ausführung der Arbeiten im allgemeinen.

Sämtliche Arbeiten sind wasserdicht und gegen das Abheben durch den Wind gut gesichert herzustellen und durchweg derart verschiebbar zu verbinden und zu befestigen, daß die infolge der Wärmeänderung entstehenden Längeänderungen ungehindert vor sich gehen können.

Alle Biegungen und Aufkantungen müssen derart vorgenommen werden, daß ein Brechen der Bleche ausgeschlossen ist.

Die Breite der Lötnähte soll 15 mm, die der gefalzten Nähte 30 mm und diejenigen der Saumfalze 26 mm betragen, jedoch soll bet den Schiebenähten der untere Falz um 6 mm schmäler als der obere, 30 mm breite Falz sein.

Dachrinnen.

Die Dachrinnen sind nach besonderer Zeichnung oder nach einem vorhandenen Probestück oder nach besonderer Angabe herzustellen. Die einzelnen Teile sind verschieblich herzustellen, auf größeren Längen an den Brechpunkten des Gefälles oder an den Abfallröhren sind Schiebefalze einzulegen. Die verzinkten Rinneisen sind mit versenkten kräftigen Holzschrauben zu befestigen. Die Entfernung der Rinneisen soll rund 0,60 m betragen.

Abfallrohre.

Die Abfallrohre sind mit der Lötnaht nach außen anzubringen, damit letztere für Ausbesserungen zugänglich bleibt. Kniestücke sind besonders sorgfältig herzustellen. Die 6 : 18 mm starken verzinkten Rohrschellen sind mit Gelenken herzustellen und in höchstens 2 m Entfernung voneinander anzubringen. Gehen Abfallrohre durch Gesimse hindurch, so müssen ohne besondere Entschädigung Futter mit einem um 1,5 cm größeren Durchmesser und gleicher Blechstärke eingelegt werden.

Gesimsabdeckungen.

In den Gesimsabdeckungen ist auf eine fortlaufende Länge von je vier Tafellängen eine Schiebenaht anzuordnen; sie sind mit verzinkten Drahtdübeln zu befestigen, welche bei Hausteingesimsen in diesen zu verbleien sind. Die Löcher für die Drahtdübel im Deckblech sind länglich zu gestalten, die Dübel mit einem Unterlagsplättchen zu versehen und mit auf das Deckblech aufgelötetem Blechbuckel zu bedecken. Die obere Kante, der Gesimsabdeckungen ist in den Mauerfalz sorgfältig einzutreiben.

Dachkehlen.

Die Eindeckung von Dachkehlen ist an den Längswänden zu falzen und mittels gefalzter, auf die Dachfläche genagelter Hafter zu befestigen. Bei mehr als vier Tafel-längen ist eine Schiebenaht anzuordnen.

Einfassungen.

An den Schornsteinen, Brandmauern, sowie anderen höher geführten Mauerflächen ist die Einfassung 0,20 m hoch aufzubringen und mit einem Abschlußstreifen gehörig zu verfalzen, letzterer in einen gespitzten Falz einzulegen und mit Bankhaken gut zu befestigen.

Der auf der Dachfläche liegende Teil der Einfassungen soll 15 cm breit sein.

Schutzschicht gegen Mauerwerk.

Alle Metallabdeckungen und -Verkleidungen, welche mit dem Mauerwerk in Berührung kommen, sind von diesem durch beste Dachpappe zu trennen.

Ausmessung und Abnahme.

Die Ausmessung der fertiggestellten Arbeiten hat sofort nach Vollendung zu geschehen, wobei die erforderlichen Arbeitskräfte unentgeltlich zu stellen sind.

Die Arbeiten werden nach folgenden Grundsätzen abgenommen und abgerechnet:

1.    Abdeckungen der Gesimse, auch die der Hauptgesimse, einschließlich der Verkleidung der Stirnbretter, Vordeckungen der Traufen, Kehleindeckungen, Schornsteineinfassungen, Eiebelverkleidungen, Abdeckungen der Fenskersohlbänke und Verdachungen u. dgl., nach Quadratmetern, unter Angabe der Längen- und Zuschnittbreiten (Länge x Zuschnittbreite).

2.    Rinnen nebst Verkleidungen (Attiken), Abfallröhren u. dgl. nach laufenden Mekern, unter Angabe des Umfanges bzw. Durchmessers.

3.    Aussteigeluken, Lüftungsbleche, Fensterwasserkästen u. dgl. nach Stückzahl, unter Angabe der bezüglichen Abmessungen.

4.    Uberdeckungen der Bleche zur Herstellung der Nähte/ die erforderlichen Umbördelungen usw. bleiben bei der Feststellung der Längen außer Betracht.

5.    Die Längen sämtlicher Abdeckungen der Gesimse nebst Stirnbrettverkleidungen, der Traufvordeckungen, Rinnen nebst Rinnenverkleidungen (Attiken) u. dgl. werden in der reinen Mauerflucht, ohne Rücksicht auf Ausladung, gemessen.

6.    Bei Schornsteineinfassungen wird der Umfang in der Mauerkante unter Berücksichtigung der Dachneigung gemessen, für die Breite ein Durchschnittsmatz festgestellt.

Technische Bedingungen für Kupferarbeiten s. oben Titel Vlla.

Preise.

a) Tagelöhne und Werkzeuge.

1 Stunde eines Klempnergesellen einschl. Meistergeld, Vorhalten

0,80— 1,00 M. 0,25— 0,30 „ 0,60 „

10,00—26,00 „ 16,00 „

3.50    „

7.50    „ 12,50 „

2,25— 5,00 „

1.50—    3,60 „

3.50—    8,00 „ 18,00—22,00 „

2,25 „ 1,75— 2,50 „

2.50—    3,50 „ 0,40— 0,50 „

3,00— 3,60 JUL

aller Werkzeuge usw....................

1 Stunde eines Burschen desgl................

1 Stunde eines Arbeiters..................

1 Lötofen mit 1—4 Lötstellen................

1 Gaslötofen........................

1 Löteimer.........................

1 Lötscheere mit 1 Stab, 50 cm Nutzlänge...........

1 Lötscheere mit 3 Stäben, 1,0 m Nutzlänge..........

1 Lötzange, je nach Länge..................

1 kupferner Lötkolben, je nach Grütze.............

1 Gaslökkolben.......................

1 Lötpistole aus Messing...................

1 hl Holzkohle.......................

1 kg Lötzinn, 50 Teile Zinn, 50 Teile Blei..........

70

30

¹ kg

1 kg Walzblei

b) Dacheindeckungen in Zink.

1 qm Falzdach von Zink, Nr. 10, einschl. aller Lieferungen, ausschl. Schalung.........................

1 qm Falzdach von Zink, Nr. 11, wie vor...........

12 1 ^

n    ff ff ...........

14

„ Leislendach von Zink, Nr.    10,    wie    vor..........

ff    H»    ff    tf..........

1 o

ff    xaf    ff    ff..........

1 S

ff    x^f    ff    ff..........

14

ff    x^f    ff    ff..........

„ Zinkwellendach von Zink, Nr. 10, wie vor........

ff ü; ff ft ........

12 1 3

tt ±ut tt tt ........

14

tt    tt tt ........

Für die Eindeckung nach französischer Art sind die Preise dieselben wie für Leisten- oder Zinkwellendach.

3,50

3,80 M. 3,80 — 4,00 „ 4,00-4,20 „ 4,50—5,00 „

3.50    — 3,75 „ 4,00 — 4,50 „ 4,25-4,75 ,.

4.50    — 5,00 „

4.75    — 5,25 „

3.75    — 4,00 „ 4,00-4,25 „ 4,25 — 4,50 „ 4,50 — 5,00 „

4.75    — 5,25 „

1 m Anschlutzblech an Schornsteinen und Mauern, Lieferung und Arbeit..........................

1 m Kehle von 0,5 m breitem Zink, Nr. 14, einzudecken, wie vor . 1 qm Kehlen oder Grate bei Falz-, Leisten- und Wellendächern auf Schalung:

0,70 „ 3,00. „

aus Zink Nr. 11................

„ „ „ 12 ................

i r

»    »    H    XXJ................

14................

1 qm Dachdeckung aus Zink auf Schalung, an Arbeitslohn . . .

1 qm zweiseitig abgewalmtes Dachoberlicht, in der Ebene gemessen, von verzinkten Sprosseneisen, First- und Lagerschienen mit Schweitz-wasserrinnen und Sprossenkappen herzustellen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferungen.................

1 qm Oberlichte als Sattel- oder Pultdach herzustellen, sonst wie vor 1 qm flache Oberlichte, in der Dachneigung liegend, sonst wie vor 1 Stück rund 2,0 m hohe Dachreiterspitze anzufertigen, aufzubringen und zu befestigen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferungen.

1 Stück Firstspitze von rund 1,80 m Höhe, sonst wie vor.....

1 Stück desgl. von rund 70 cm Höhe für dreieckige Dachfensterluken,

sonst wie vor.......................

1 Aussteigeluke aus Zink Nr. 13, mit vertieften Kehlen, verglastem Oberflügel und eiserner Stellstange, 0,20—0,30 qm groß ....    10,00—15,00 „

1 Mansardenfensterbekleidung aus Zink Nr. 12, im Lichten 1,2 auf

2,0 m wie vor......................

1 einfaches Dachfenster, 40 cm breit, 60 cm hoch, einschl. des hölzernen Fensterrahmens, der Kehlen, von Zink Nr. 11 zu fertigen . . .

1 desgl., 65 X 95 cm groß, wie vor...............

1 desgl., reich verziert, wie vor................

einschl.

Lieferung

4.50    „ 5,00 „

5.50    „

6,00 „

0,80—1,50 „

25,00 „ 15,00 „ 10,00 „

35,00 „ 25,00 „

18,00 „

15,00—100,00 „

c) Zinkeindeckungen für Holzzementdächer.

1 qm Zinkeindeckung für Holzzementdächer zu liefern, auf den zementierten Verdeckstreifen an der hinteren Kante dicht zu nageln und die

Stücke gut zu verlöten...................

1 m verzierte Kiesleiste daselbst, 6,5 cm hoch, in der Abwicklung 14 cm breit, mit Nasen und Abflußöffnungen aus Zink Nr. 13 zu fertigen und auf die Traufkante zu löten, einschl. Lieferung......

4,50— 5,00 JL

1,10— 1,50 „

d) Abdeckung von Gesimsen.

1 m Holzgesimskropf, 48 cm hoch an den Nachbargrenzen, einschl. der

Verkröpfungen anzufertigen und anzuschlagen ........

1 qm Rauchfang mit Zinkblech Nr. 11 platt abzudecken, einschl.

Lieferung ........................

1 qm desgl. aus Zinkblech Nr. 12, desgl............

1 qm desgl. aus gewelltem Zinkblech Nr. 12, desgl........

1 qm desgl. ebenso Nr. 13, desgl................

1 qm Gesimse mit Zink abzudecken, Dachkehlen auszulegen, Dachfirste und Dachgrate einzudecken, an Arbeitslohn.......

1 m aufgebogene Rinne herzustellen..............

1 qm in Stein ausgehauene Rinne mit Blei auszuschlagen . . . 1 qm Aufkantung gegen hohe Eiebelmauern mit Zinkblech Nr. 13

sorgfältig abzudecken, einschl. aller Lieferungen........

1 qm Abdeckung massiv gemauerter Gesimse oder Fensterbrüstungen mit Zink Nr. 13 sorgfältig anzufertigen, einschl. des Vorstoßes, der

nötigen Dübel und aller übrigen Stoffe......... . . .

1 qm desgl. von Zink Nr. 12.................

1 qm desgl. von Zink Nr. 11.................

1 qm Abdeckung auf Schalung mit Zink Nr. 12, einschl. sämtlicher

Befestigungsmittel und Lieferung..............

1 qm desgl. mit Zink Nr. 13, ebenso.............

1 qm desgl. auf Werksteingesimsen, die Dübel zur Befestigung zu liefern, in 35 cm Entfernung einzubleien, als Zulage zu den vorigen

Einzelpreisen.......................

1 m Vorstoß, 10 cm breit, von starkem Eisenblech, mit Mennige gestrichen, zu verlegen und zu befestigen............

1 m Abfallröhren vorläufig während der Bauzeit anzubringen und

vorzuhalten........................

1 Stück Rinnenkessel mit Korbsieb nach Zeichnung von Zink Nr. 14

anzufertigen und zu befestigen, je nach Ausführung......

1 Stück Abflußkessel für Balkons und Veranden von Zink Nr. 14 anzufertigen und anzubringen ...............

9,00—10,00 JL

3.50—    4,00 „ 4,00- 4,50

5.50—    6,00 „ 5,50— 6,00 „

1,20— 1,60 „ 10,00    „

16,00    „

3,50— 4,50 „

4,80— 5,50 „ 4,30- 4,80 ,. 3,75- 4,25 „

3,55- 4,05 „ 3,85— 4,35 „

0,75- 1,00 „

0,40— 0,50 „

0,30 JL

5,00—18,00 „

3,75 „

e) Dachrinnen, Abfallrohre und sonstige Rohre.

Zink Nr. 10

11

12    13    14 Arbeitslohn

Grundpreis 65 M. für 100 kg

2,30

1 m Kastenrinne bis 50 cm Zuschnitt

1 Kastenrinneisen.........

1 Kastenspreitze..........

1 Kastenrinnenboden........

1 Kastenrinnenwinkel........

1 Kastenrinnenstutzen........

1 m vorgehängte Dachrinne, 33¹ ₃ cm 1 m 1 m

2,00

0,50

0,25

0,75

1,00

1,20

1,45

40

50

dazu Rinneisen mit Spreitzen........

>,    ,, ohne

„ Rinnenboden.............

1 m halbrunde aufgelegt Rinne, 50 cm Zuschnitt . .

Rinneneisen............

Rinnenboden...........

1 m Attikarinne, 15 cm Zuschnitt 20 „

1 Rinnenspreitze................

1 m Attika aus Zink Nr. 13, mit Wulst, 30 cm hoch, desgl. 1 m „ von Wellenzink, 30—50 cm hoch . . .

1 m Abfallrohr, 15 cm Durchmesser 1 m

12    „

10    „

1 m 1 Wulst

1 Bogenknie = Winkelknie, 15 cm Durchmesser . . . 12 „

tt    n    10    „    „    •

Sockel- und Ausgutzknie werden als 2 Kniee gerechnet. 1 Rohrschelle, gestrichen, 15 cm Durchmesser . . . . 12 „ „

10

verzinkt, 15 „    „    ...

12 „

10 „

1 m Balkonrohr, 5 cm Durchmesser.......

1 Bogen- und Winkelknie, 5 cm Durchmesser, als Zulage

1 Balkonrohrdichtungsscheibe ..........

1 m Dunstrohr, 10 cm Durchmesser.......

1 m

1 Dunstrohrkappe 1 Dachscheibe .

1 Dachdurchführung einschl. Ausschneiden der Schalung

sowie Kappe und Dichtung..........

1 Dunstrohrknie................

1 Lüftungsrohr, 50 cm hoch, mit Kappe und Scheibe:

10 cm Durchmesser............

12 „

15 „

20 „

1 Lüftungssieb, 8 cm 12 „

1,60

1,85

0,75

0,35

0,75

1,80

0,30

0,85

0,85

0,95

0,25

1,50

1,80

1,90

1,60

1,40

0,25

1,10

0,90

0,75

0,75

0,50

0,40

1,00

0,75

0,60

0,70

0,50

0,60

p p    Ol    p    p    p

00 02    Ol    Ol    O    Ol

o o    o    o    o    o

i—¹    h    M    tö    h¹    O    H-¹    i—¹    ©©fcOOO©K>i—¹'I—¹    I—¹    ' u-‘    O    O    O    bO    to

8    Ä    8    §    8    8    5    8    8 8 8 S 8 § 8 8 §    8    8    8    8    8    8    §

r    P    r    P    r    r    p P P p p p p p r    r    r    P    p    p    p    p

ooHOiwowiOHH^üicoijioar-Qo^oiowaoi o ©©©©©OiOi©©©Oi©Oi©©©üi©©©Oi©© o

p p p 02 02 00 o o o

p p p p p p O 02 to P Kl P

O Oi Oi Ol Ol Oi

o o o io m o

H p <1 Ol ^

O p Ol O Oi o o o o o o o

3,40

2,85

0,75

0,40

1,00

1,75

1,50

K) K) K

1,00

0,50

1,00

2,85

0,45

1,25

1,20

1,40

0,40

2,15

2,60

2,80

2,35

2,05

1,75

1,50

1,20

1,00

0,80

0,70

2,05

1,10

0,75

1,50

3,50

1,00

p p p p p p

P 00 © p K>

O O O Ol üx üi

3,75

10-12er 13-14 er 3,20    0,40    0,60

0,75 0,50 1,25

2,00

1,60

2,36    0,30—0,50

2,60    0,30—0,50

3.25    0,40—0,60

1.25

0,60

1,25

3,25    0,40—0,60

0,50

1,40

1,30    0,30—0,40

1,50

0,50

2,40    .0,40—0,50

2,90    0,40—0,50

3,10    0,30-0,50

2,60

2,30

2,00

1,75

1,50

1,20

1,00

0,75

4,50

5,25

5,75

12,50

1,00

1,25

f) Sonstige Arbeiten.

0,80 JL 0,40—0,50 „ 0,75—1,10 „ 0,75—1,00 „

1 m Dichtungsstreifen der Holzfenster, etwa 10 cm breit, von Zink Nr. 12 anzufertigen und mit gleichmäßiger Aufdeckung auf die Ziegelbrüstungen am unteren Rahmen dicht genagelt anzubringen . . .

1 Fensterbecher zum Anhängen einschl. Tukle...........

1 Fensterwasserkasten einschl. Knopf anzuliefern und anzubringen . .

1 m Schweißrinne unter dem Fensterbrett, desgl..........

0,75 „ 1,10 „ 0,35—0,60 „ 1,30—1,50 „ 0,50 „ 0,45 „

1 m Sprachrohr einschl. der Rohrhaken und messingenen Mundstücks 1,25—1,50 „ 1 Ofenblech, gewöhnlich

„ aus gestrecktem Eisenblech

1 m Scheuerleistenbelleidung......

1 m Türbekleidung gezogen......

1 Stück Sockel als Zulage.......

1 Vorstoß aus verz. Eisenblech.....

Bemerkung. Alle diese unter a)—f) aufgeführten Arbeiten kosten in Kupfer ausgeführt das 3—4fache, wenn man an Stelle der Zinkstärken Nr. 12, 13 und 14 Kupferstärken von 0,8, 0,9 und 1,0 mm annimmt. Preise für Kupferbedachung s. übrigens Titel VII a.

Ausbesserungsarbeiten.

1 Stück Lötstellen herzustellen, einschl. Lieferung der Lötstoffe . . .

1 m Naht zusammenzulöten, wie vor.............

1 Stück Flicken von Zink Nr. 12 bis zu 10 cm lang und 10 cm breit aufzulöten, einschl. Lieferung des Zinks und der Lötstoffe . . . . 1 Stück Flicken von Zink Nr. 12 bis zu 20 cm lang und 20 cm breit

aufzulöten, wie vor .....................

1 Stück Rinneisen sorgfältig von Rost zu reinigen und mit Mennige zu

streichen..........................

1 laufendes Meter Dachrinnen und Kehlen zu reinigen......

0,10—0,15 JL

1,00 „

0,45—0,60 „

0,60—0,80 „

Preise für geprägte, gestanzte Zinkarbeiten: Die Preise für diese Arbeiten lassen sich schwer berechnen, da die Stärke der verwendeten Bleche, die Art der Ausführung, ob nach vorhandenen Modellen usw. dabei in Frage kommen.

1 Docke zu Brüstungen, Geländern, aus Zinkblech herzustellen,

6,00—10,00 JL 10,00—20,00 „ 6,00—20,00 „ 30,00—100,00 „ 6,50— 7,50 „ 25,00—40,00 „ 60,00—75,00 „

40—60 cm hoch...........

1 dgl-, 60—90 cm hoch........

1 Dachspihe in Zinkblech, 75—120 cm hoch

1 dgl-, 1,50—3,00 m hoch.......

1 Vase, 40 cm hoch..........

1 dgl-, 75 „    „    ..........

1 dgl., 100 „    „    ..........

Zinkgutzarbeiten.

Die Preise der Zinkgutzarbeiten schwanken je nach betn Marktwerte des Zinks. Zum ungefähren Anhalt sind in nachstehendem einzelne Durchschnittspreise angegeben.

0,65— 0,75 M. 1,00— 3,00 „ 0,65— 1,00 „ 3,00 „ 1,00— 2,00 „ 2,00— 4,00 „ 4,00— 8,00 „ 9,00—15,00 „ 15,00—25,00 „

1 m Perlstab, 0,8—1,5 cm breit...............

1 m desgl.,    1,6—5,0 „    .................

1 m gewundener Eier- oder Blätterstab, 0,8—1,5 cm breit ....

1,00-

1 m desgl., 1,6—6,0 cm breit ................

1 m Bekrönung, 1,5—5,0 cm hoch, voll oder durchbrochen ....

1 m dgl., 5,0—10,0 cm hoch ................

1 m dgl., 10,0—20,0 „    „    ................

1 m dgl., 20,0—30,0 „    „    ................

1 m dgl., 30,0—45,0 „    „    ................

1 m Balkonfüllungen, durchschnittlich 0,80 m hoch, Brüstung und

30,00—90,00 „ 6,00—30,00 „ 30,00—100,00 „ 4,00—18,00 „ 15,00—46,00 „ 4,00—15,00 „ 3,00—12,00 „ 12,00—50,00 „ 50,00—100,00 „ 8,00—20,00 „ 15,00—40,00 „ 1,90—10,00 „ 0,50— 1,50 „

1.50—    5,00 „ 0,30- 3,00 3,00—15,00 „

15,00—60,00 „ 27,00—45,00 „

2.50—    7,50 „

1.50—    5,00 „

. 5,00—15,00 „

15,00—30,00 „

1.50—    2,50 „ 2,00— 3,50 „ 2,00—12,00 „

3.50— 15,00 „ 12,00—50,00 „ 15,00—60,00 „

1.50—    2,50 „

2.50— 10,00 „ 10,00—30,00 „

30,00—175,00 „ 45,00 „

Sockel in Zinkblech....................

1 Säulenkapitell, 10—20 cm im Durchmesser, 15—30 cm hoch . .

1 desgl., 20—40 cm im Durchmesser, 30—50 cm hoch......

1 Pilasterkapitell, 10—20 cm breit, 15—30 cm hoch, % tief . . .

1 desgl., 20—40 cm breit, 30—50 cm hoch, % tief.......

1 Säulenbund, 10—40 cm im Durchmesser, 10—30 cm hoch . . .

1 Säulenbase, 10—20 cm im Durchmesser, 12 cm hoch.....

1 dgl., 20—40 cm im Durchmesser, 20 cm hoch.........

1 Säule, 2,0—3,0 m hoch..................

1 Traille, 0,7—1,0 m hoch..................

1 Treppenspindel, 0,90—1,50 m hoch..........• . . .

Knöpfe und Spitzen zu Gittern, 0,10—0,16 m.........

1 volle Rosette, 0,10—0,20 m im Durchmesser.........

1 dgl., 0,20—0,50 m irrt Durchmesser.............

1 durchbrochene Rosette, 0,10—0,30 m im Durchmesser .....

1 dgl., 0,30—0,60 m im Durchmesser.............

1 dgl., 0,60—1,00 m irrt Durchmesser.............

1 qm Lüftungsgitter ....................

1 Fries und Luftgitter, 10—20 cm hoch............

1 Konsol, 15—25 cm ausladend, 10—45 cm hoch........

1 dgl., 25—50 cm ausladend, desgl...............

1 dgl., wie vor, bis 75 cm hoch ...............

1 Mittelakroterie, 20—30 cm hoch...............

1 Ecke dazu ........................

1 Mittelakroterie, 30—60 cm hoch...............

1 Ecke dazu ........................

1 Mittelakroterie bis zu 1,0 m hoch..............

1 Ecke dazu ........................

1 gotische Krabbe, 10—15 cm ausladend, 10—25 cm hoch ....

1 gotische Kreuzblume, 15—50 cm hoch............

1 dgl., 50—100 cm hoch...................

1 dgl., bis 2 m hoch.....................

1 Reichsadler, 1 m hoch...................

Schwatlv XYI.

Titel VIII. Sonstige Rohbauarbeiten.

A) Ausführungen zum Schutz gegen Feuchtigkeit.

1. Ausführungen mit Eutzasphalt.

Über Asphalt im allgemeinen vgl. Nebenanschläge B, c).

Der für Asphaltisolierschichten zur Verwendung kommende Eutzasphalt erhält auf je 5 Teile Asphalt %—1 Teil Steinkohlenteer und 2 Teile scharfen reinen Sand und wird heitz auf das zu schützende Mauerwerk aufgetragen.

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Lieferung aller für Belag bzw. Anstrich erforderlichen Baustoffe und Hinschaffen derselben;

b)    Vorhalten aller Geräte und Gerüste, Werkzeuge, Brennstoffe usw.;

c)    Reinigung des Untergrundes von Schutt und allen Abfällen.

Beschaffenheit des Eutzasphalts.

Zur Herstellung darf nur natürlicher Asphalt von bester Beschaffenheit benutzt werden. Die Verwendung des aus Steinkohlenteer bereiteten sogenannten künstlichen Asphaltes bleibt ausgeschlossen. Die Mischungsverhältnisse zwischen dem Asphalt, Eoudron und den: feinen, von Sand und allen erdigen Bestandteilen freien Kies bleiben dem Unternehmer überlassen, sie sind indes so einzurichten, datz die fertige Masse auf keinen Fall rissig werden kann, die aufsteigende Erdfeuchtigkeit vollständig zurückhält, für die Mörtelfeuchtigkeit undurchdringlich und unangreifbar bleibt, auch unter der entstehenden Belastung und Einwirkung der Sonnenstrahlen nicht aus den Mauern hervorquillt.

Ausführung der Arbeiten.

Die Oberfläche der Asphaltarbeiten mutz eben und glatt sein, Anschlüsse an die Umfassungswände der zu asphaltierenden Räume sind aufs sauberste herzustellen.

Preise:

a) Tagelohnpreise und Geräte.

0,90 JL 0,65 „ 1,50 „ 3,00 „

5,00 „

1 Arbeitsstunde eines Asphaltlegers...............

1 desgl. eines Arbeiters....................

10 Stunden einen Asphaltkessel nebst Gerätschaften vorzuhalten. . .

10 Stunden Feuerungsstoff zu dem Kessel zu liefern.......

Einmalige An- u. Abfuhr der Gerätschaften, Kessel usw. bei Asphaltarbeiten

b) Rohstoffe.

20,00—25,00,,

100 kg Asphaltmastir in Broten von 25—30 kg für Eutzasphaltarbeiten 4,00—6,00 „ 100 kg Goudron (gerein. Bitumen) als Zusatzmittel beim Einschmelzen des Mastir in Fässern von 230 kg

c) Asphaltarbeiten?

1,30 „

1 qm Gutzasphalt, 1 cm stark, als Schutzschicht auf abgeglichenes Grundmauerwerk oder Beton aufzubringen und glattzustreichen . . . .

¹ A.-G. vorm. I. Jeserich, Berlin SO., Massergasse 8a.

Bürscher & Hoffmann, Eberswalde. Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann. Leipzig. — Münchener Asphaltwerk Kopp & Co., München. Reh & Co. Asphaltgesellschaft San Baleniino, Berlin SW., Bernburger Str. 15/16.

1 qm Hofkellerdecke oder Gewölbe usw. mit einer iy₂ cm starken Eutz-

asphaltschicht abzudecken: nur eben abgerieben.........

glatt abgerieben...........

1 qm senkrechte Wandfläche mit einem 1 cm starken Asphaltbelag zu versehen ...........................

1 qm vorhandenen Asphaltbelag aufzuhauen, aufzunehmen und zu beseitigen ..........................

1 qm wie vor, einschl. des Wiederverlegens: 13 mm stark.....

20 „ „ .....

1,70 JL

2,20 „

2,80 „

JnD ^ JD ^ Vj 'to

O oi o

2. Ausführungen mit Asphaltpappe. Überdeckung der Pappen 5—10 cm.

1 qm Asphaltschutzpappe (stark goudronierte Pappe mit doppelter Kies-schicht), etwa 3 mm stark anzuliefern .............

23

1 qm desgl. fertig zu verlegen, an den Stotzen mit 5 cm Überstand, nur

Arbeitslohn.........................

1 qm Asphaltschutzpappe mit Filzeinlage ^ (Rolle 80 cm breit), 5 mm

stark, anzuliefern......................

1 qm Asphaltschutzpappe mit Walzbleieinlage 2 (Rolle 1,0 m breit, die leichteste Sorte A auch in Breiten von Mauerstärken): (Näheres s. S. 842.) Sorte A, Bleistärke 1 fach, Gewicht 7,0 kg (des Bleis    1    kg)    .    .    .

C,

vv L\L; iss

8,0 „ ( „ 8,5 „ ( „ 9,0 „ ( „

» D,

1 qm desgl. fertig zu verlegen, einschl. Verschnitt, als Zulage zu den

obigen Preisen.......................

1 qm vorhandener Gebäude nachträglich mittelst besonderer Vorrichtung (D. R. P. 188 863)³ durch in Aspaltfilz eingehüllte Bleiplatten

vor Feuchtigkeit zu schützen (Näheres siehe Seite 850)......

1 qm abgeglichenes Mauerwerk oder Beton mit Semptalinpappe^, Marke „Ertra", zu belegen und die Stotze mit 5 cm Überdeckung mit

„Semptol" zu kleben....................

1 qm desgl., jedoch doppellagig Marke A auf Asphaltpappe geklebt .

1 qm Wandfläche mit Patentfalztafeln „Kosmos", Marke „Herkules" (in Rollen von 1—3 m) zu bekleiden 1 qm Iber-Bau- und Jsolierpapier^ als Unterlage für Linoleum, Ziegeldächer usw. (Näheres siehe Seite 847).............

¹ F. Schacht, Braunschweig.

³ Stadler & Geyer, München, Wittelsbacher Str. 8.

0,40—0,50 Ji. 0,50—0,60 „ 0,70—0,80 „ 0,90—1,00 „ 1,10-1,20 „ 1,30—1,50 „

0,25—0,40 „

1,25—1,50 „

1,95 „

2,50 „ ' 3,00 „ 3,80 „

1,20—1,50 „

15,0—30,0 „

O O Oi Ir—

1,80—2,20 „

0,12-0,44 „

² Bauartikelfabrik A. Siebel, Düsseldorf. 4 Elliesen und Michaelis, Hamburg.

27*

3. Ausführungen mit wasserdichtem Mörtel.

a)    Kühleweins Asbestzement* wird in Säcken zu 85 kg Gewicht in den Handel gebracht. 1 qm wasserdichter Putz erfordert 15—20 kg Asbestzement, welcher mit 30 v. H. Wasser angemacht und in Stärken von 8—15 mm aufgebracht wird.

Asbestzement wird von Kohlensäure und Ammoniak nicht angegriffen und eignet sich deshalb ailch für Wasserbauten, Dung- und Abortgruben usw.

1 qm Putz mit Asbestzement herzustellen, einschl. Lieferung ....    2,60—3,00 M.

b)    Bitumenemulsion (W. B. E.) als Zusatz zum Zementmörtel, macht Putz wasserundurchlässig, frostsicher, rissefrei, sogar säurefest, ist auch bei Zementestrichen unter Linoleumbelag verwendbar, um Feuchtigkeit vom Linoleum fernzuhalten..

Herstellung des Mörtels. Zement, Sand und Wasser werden zu einem regelrechten Mörtel vermengt, dann W. B. E. zugegeben und das Ganze nochmals tüchtig verrührt.

Die Mischungsverhältnisse sind:

35 1 Zement (1 Sack),

100 1 reiner scharfer Sand,

2 1 (=2)4 kg) Wunnersche Bitumenemulsion.

Besonders starkem Wasserdruck ist durch ein fetteres Mischungsverhältnis (1 : 2—2)4) und größeren Zusatz von W. B. E. zu begegnen.

Verwendung gegen Grundwasserandrang. Bei mittlerem Wasserdruck 2)4—3 cm starker Putz in zwei Lagen auftragen und mit einer rnnd 3 mm starken Schicht von reinem Zement, Wasser und W. B. E. mit der Stahlkelle gut glätten.

Bei starkem Wasserdruck ein 4—5 cm starker Putz.

Bitumenemulsion kostet in Kannen von 15, 30, 50, 70 kg 0,90 JL das Kilogramm und bei größeren Bezügen in Fässern von 200—250 kg 0,80 JL das Kilogramm ab Datteln. Die Kannen werden nicht berechnet, jedoch gelten dieselben brutto für netto. — Fässer werden mit 6,00 JL das Stück in Rechnung gestellt und in gutem Zustande mit 5,00 JL frei Datteln zurückgenommen.

c)    ®tber³ 4 wird einem Zementmörtel aus 15 kg gutem Portland- oder Schlackenzement und 45 kg Sand zugesetzt, und zwar beim Schutz von Grundmauern gegen Feuchtigkeit sowie beim Verputz von Wetterseiten etwa V₂ 1 auf je 15 kg Zement, so daß auf 10 qm Verputz in zwei Schichten 1 1 Biber verbraucht wird. Beim Abdichten gegen Wasserandrang wird auf 15 kg Zement 1 1 Biber erforderlich. Auf 10 qm Putz in drei Schichten werden alsdann 4 1 Biber gebraucht. Biber schützt gegen Erdfeuchtigkeit, Schlagregen, Grundwasser, sowie gegen die zerstörende Wirkung von Salzen, sauren Gasen, Ammoniak usw.

Biber kostet frei Düsseldorf:

in Blechkannen von 20 und 50 kg: 1,10 JL das Kilogramm, brutto für netto, in Fässern von rund 250 kg: 1,00 JL das Kilogramm, Faß unberechnet,

50 kg = rund 40 I.

d)    Aquabar⁴ gewährleistet Wasserundurchlässigkeit auch unter Druck. Auch Tonwaren und Dachsteine können mit Aquabar wasserdicht gemacht werden. Man löst eine beliebige Menge „Aquabar" in einer 30—40fachen Menge Wasser durch Rühren auf und benutzt diese milchig aussehende Lösung zum Anmachen des Mörtels. Zement

und Sand werden wie gewöhnlich vorher gemischt, auch in den üblichen Verhältnissen, und dann mit dieser milchigen Lösung angemacht und verwendet.

1 kg Aquabar in Büchsen kostet 3,00 M. Die Kosten seiner Anwendung erhöhen den Preis des Quadratmeters Zementputz von 15 mm Stärke um etwa 25 Pf.

e)    ZechitL Zechit ist eine nach D. R. P. 149 135 hergestellte Masse, bestehend aus Zechstein, blauem Kalkstein, langsam bindendem Portlandzement, hydraulischem Kalk und anderen Bindemitteln, mit der man wasserdichten Beton und Putz herstellt, welcher genau nach Vorschrift hergestellt, Sicherheit gegen Eindringen von Feuchtigkeit bietet.

Zechit findet deshalb Verwendung bei feuchten Wänden, wasserdichten Behältern usw., und zwar als Zechitbeton oder Zechitputz.

Zechitbeton wird hergestellt, indem man anstatt wie sonst Zement, Zechit verwendet unter Beibehaltung der gewöhnlichen Betonmischung, doch nicht über 1 :3, d. h. 1 Teil Zechit und 3 Teile gesiebter Kies oder besser noch Basaltsplit. Nachdem diese Masse gut eingestampft, mutz, wenn noch feucht, die innere Seite einer Zechit-betonwand oder Oberfläche des Futzbodens mit einem Putz oder Glättstrich aus Zechit, 2 cm stark, ohne jeden Zusatz geputzt und geglättet werden.

Zechitputz wird hergestellt, indem man die Fugen des zu putzenden Mauerwerks tief auskratzt, die Steine von Kalk usw. reinigt, das Mauerwerk gut nützt, dann einen Mörtel, bestehend aus reinem Zechit Nr. 2 und reinem Wasser (12 I auf 50 kg = 1 Sack Zechit), als Unterputz rund 8 mm stark kräftig anwirft. Nachdem der Unterputz angezogen, wird der zweite Anwurf rund 6 mm stark angeworfen. Bei diesem zweiten und auch bei dem dritten Anwurf bedarf es nur eines Zusatzes vou 10 1 Wasser auf 1 Sack.

Wird ein besonders glatter Verputz gewünscht, so empfiehlt sich nach dem Abziehen ein Überzug von Zechit Nr. 1 in etwa 6 mm Stärke, ebenfalls ohne jede Beimischung. Der Wasserzusatz bei Zechit Nr. 1 ist 10 1 auf 1 Sack ^ 50 kg.

Bei Bezug von 200 Säcken zu 50 kg ab Werk Bredelar i. Westf.:

Zechitmischung Nr. 1, 2,25 JL für 50 kg netto, als Deckschicht für Formarbeiten. Zechitmischung Nr. 2, 1,90 JL für 50 kg netto, für Oberschicht und Fassadenputz. Zechitmischung Nr. 3, 2,00 JL für 50 kg netto, für Beton zum Mischen mit Kies. 1 qm wasserundurchlässiger Verputz, ausgeführt in Zechitmischung Nr. 2, in2orn Stärke (40 kg, einschl. aller Arbeitsverluste), stellt sich an Zechit auf 1,52 JL

f)    Schachts² Pirol-Emulsion. (Näheres siehe Seite 851.)

Bei Autzenputz 10 Teile Zement, 30 Teile Sand, 1 Teil Pirol-Emulsion,

50 „

IV

„ Innenputz 10    „

„ Grundwasserdichtung 10 Teile Zement, 20 Teile Sand, 2 Teile Pirol-Emulsion,

60 JL

100 kg kosten

4. Ausführungen mit wasserdichter Anstrichmasse.

a) Goudron, Asphaltgoudron ist ein Gemisch aus Pech und einem erweichenden Zusatz. Das Pech ist entweder natürliches Pech (Erdpech) oder künstliches Pech (Petrolpech, Steinkohlenteerpech, Braunkohlenteerpech). Der erweichende Zusatz kann ebenfalls entweder ein Naturstoff (Bergteer aus Derna, Tataros oder Pecheibronn stammend, 90 v. H. Bitumen enthaltend) oder ein künstlich hergestellter Stoff sein (helles Paraffinöl, frei von Kreosot und Stoffen, die unter 250° sieden, Erdölrückstand, mindestens 80 v. H. Bitumen enthaltend, säurefrei, frei von Stoffen, die unter 300" sieden).

¹    Zechltein- und Zechitwerke Bredelar, G. m. b. H., Kassel.

²    F. Schacht, Braunschweig.

100 kg bester Trinidad-Epuro-Goudron..............

15,00 JL 9,00—10,00 „

100 kg deutscher Eoudron...................

1 qm Wandfläche mit heißflüssiger Goudronmasse zu streichen:

O Oi

einmal, satt ....................

zweimal......................

1 qm glatte Putz- oder rauhe Holzflächen mit heißem Asphaltteer zu

IO GC

O OI

streichen: einmal......................

zweimal......................

3,00 „

100 Klinkersteine als Unterlage für hochliegende Fußbodenlager allseitig zweimal mit heißer Asphaltmasse zu tränken..........

b)    Weißangscher Verbindungskittb Die Wände werden zunächst bis zu 30 cm über die schadhaften Stellen hinaus von allem feuchten, salpeterhaltigen und losen Verputz sauber befreit und die Fugen, in denen sich loser Mörtel befindet, gut ausgekratzt, ausgekehrt und mit Wasser abgebürstet. Alsdann wird der Verbindungskitt in möglichst kleine Stücke zerschlagen, über gelindem Feuer unter Zusatz eines kleinen Teiles des benötigten Leinöles und unter beständigem Umrühren zu einem Brei aufgelöst.

Diesem ausgelösten Kitt wird das übrige Leinöl (zu je 1 kg Kitt 1 kg rohes Leinöl) zugesetzt und gut aufgekocht, bis er durchaus flüssig ist; hierauf so heiß als möglich gleichmäßig und bedeckend aufgetragen, und zwar so, daß sich nirgends Lücken zeigen. Besonders muß in die offenen Fugen gut und tief hineingestrichen werden, damit keine Stelle des Gesteins frei bleibt.

Backsteinwände, welche mehr anziehen, müssen zweimal (das erstemal etwas dünner) gestrichen werden.

Unmittelbar nach Auftrag des Kittes wird ein schwacher Mörtelspritzwurf auf den Kittanstrich gemacht und weitklaffende Fugen mit Steinbrocken und Mörtel ausgestückt, und erst nachdem der Mörtel angezogen hat und weißtrocken geworden ist, verfährt man mit dem weiteren Verputz, wie sonst gebräuchlich ist. Zementmörtel darf mit Verbindungskitt nicht in direkte Berührung gebracht werden.

1 kg Kitt mit 1 kg rohem Leinöl, wie oben bei 2 angegeben, gut aufgekocht, reicht zu beiläufig 2 qm Mauerfläche.

. 1,80 M. das Kilogramm, • l,o0 ,,    „    „

Der Preis ist ab Durlach von 5 kg an

„    50 ,,    ,,

c)    Preolith³, auch Rostschutzanstrich für Eisen. Zum Schutz gegen Wasserdurchlässigkeit wird es zweimal kalt aufgetragen. Preolith haftet sehr gut und ist zähe, so daß es nicht absplittert.

Laut Prüfungszeugnis der König!, sächsischen technischen Hochschule waren zum Anstrich von Zementplatten für einen Überzug 215 g, für zwei Überzüge 240 g für 1 qm nötig. Auf Mauerwerk erfordert ein doppelter Anstrich rund 670 kg.

0,42—0,45 JL

Preise. 1 kg Preolith...................

.    0,36—0,40 „

1 qm Wandfläche doppelt mit Preolith anzustreichen, Lieferung und Arbeitslohn

d)    Bitterichs Jsolierdeckmasse^ zum Schutz senkrechter Mauern sowie von Linoleumbelägen. 1 kg reicht für zweimaligen Anstrich von 3—4qm. (Näheres siehe Seite 853.)

100 kg ab Mannheim JBB. frei von Teer JBA. „    ,,    ,,

.    60 Jtl

-    40 „

c) KautscholeunC (Gummiölfarbe), hauptsächlich gegen Schlagregen. Holz, Steine oder Mauerwerk müssen vor dem Streichen mit Kautscholöl grundiert werden (1 kg Kautscholöl für 4 qm). Der erste Anstrich mit Kautscholeum erfordert 1 kg für 3 qm Fläche, der zweite 1 kg für 6 qm.

Preise:

54,00 Ji. 52,00—60,00 „

f) Jsolierdeckmasse.2 1 kg reicht zum Anstrich von 3—4 qm Mauerwerk oder von 6—8 qm Unterboden für Linoleum. (Näheres siehe Seite 853).

100 kg kosten

100 kg Kautscholöl zum Grundieren 100 kg Kautscholeum, je nach Farbe

¹

A.-G. für Verzinkerei vorm. Jak. Hilgers in Rheinbrohl. Schwatlo XVI.

²

A.-G. für Verzinkerei vorm. Jak. Hilgers in Rheinbrohl u. a.

³

   Asbestzementwerkc, ©. m. b. H., Hamburg.

⁴

   dorne! Esser, Düsseldorf.

j „Aquabar", ©. m. b. H., chemisch-technisches Institut, Berlin N, Prinzenallee 22.

50 Ji.

g) Lohsolmethode,3 bestehend aus getränkter Lohsolpappe, welche mit Lohsolkitt verklebt und festgewalzt wird, um als Unterlage für Linoleum zu dienen. (Näheres s. S. 854.)

1 qm kostet

1,00—1,50 Ji.

B) Ausführungen zum Schutz gegen Wärme und Kälte.

(Anlagen zur Erzeugung von Wärme oder Kälte s. Titel XV.)

1. Stakerarbeiten,

a) Der ganze Windelboden.

Das Meter ganzer Windelboden in der Breite der Balkenfelder erfordert 0,03 cbm Stakhölzer. Der Lehm- und Strohbedarf ist aus folgender Tabelle zu ersehen.

Zu 1 qm ganzen Windelbodens gehören:

Bei einer

Balkenzwifchenweite von m

Stärke des Auftrags

Lockerer Lehm

Stroh

cbm

Bunde

kg

o o o o 00 O cT cT r-T

00 GO 00

o o o cT cT cT

0,058

0,064

0.070

0.50

0.55

0.60

6.0

6.5

7.0

Diese Ausführung wird nur noch in holzreichen Gegenden vorgenommen.

b) Der halbe Windelboden.

Zu dem halben Windelboden werden die Staken von Schalen, Schwarten oder Klobenholz unbewickelt zwischen den Balken verlegt.

Zu 1 qm halben Windelbodens gehören 0,03 cbm Stakholz, ferner:

Bei einer

Valkenzwischenweite von m

Stärke des Auftrags

Lehm

Stroh

cbm

Bunde

kg

0,60

0.07

0,25

3.0

0,051 0,056 0,061

c) Auswellerung von Fachwerkswänden und Dachsparren.

Für 1 qm Wand von 13 cm Stärke ist 0,02 cbm Stakholz erforderlich, ferner für die Umwicklung der Staken mit Strohlehm 0,1 cbm Lehm und 0,33 Bund = rund 4 kg Stroh.

¹ P. Curt Eröschel, Meißen III, Am Bahnhof.

Deutsche Jsolierwerke Friedrich Spiegel. Charlottenburg.

³ B. Lohse u. Rothe, Dresden A., Rosenstr. 43.

0.80

1,00

0,07

0,28

3.25

0.07

0,30

3.5

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfuhr und Aufbringen aller zur fertigen Stakung erforderlichen Bau- u. Füllstoffe;

b)    Vorhalten aller erforderlichen Gerüste und Geräte, sowie aller Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der Arbeiter;

c)    Anfuhr und Anbringung der Latten für die Wickelstakung zwischen den Sparren über den Treppenhäusern;

d)    nachträgliches Ausstaken der Leitergänge;

e)    Schutz der Koksasche gegen Nässe vor dem Aufbringen derselben.

Beschaffenheit der zu liefernden Stoffe.

Zu den Ausstakungen sind, je nachdem dies irrt Angebot vorgeschrieben ist, entweder Staken aus gesundem, borkefreiem Klobenholz oder Lattstämmen gespalten, mindestens 5 cm stark, oder borkefreien Schwarten von gesunden Stäinmen herrührend, in der Mitte wenigstens 3,5 cm stark, oder Brettstücke von 2,0 cm Stärke zu verwenden.

Der Lehm soll nicht zu fett und nicht zu mager sein, auch keine fremden, besonders keine tierischen oder pflanzlichen Bestandteile haben und mit ausgedroschenem Langstroh gut durchgearbeitet sein. Die Koksasche mutz gesiebt und trocken sein.

Art der Ausführung.

Die Hölzer müssen für jedes Balkenfach besotrders zugeschnitten werden, damit sie in ihrer Länge genau passen. Sie müssen scharf aneinander getrieben werden. Damit jedoch dabei die Balken ihre ursprüngliche Lage behalten und nicht seitwärts getrieben werden, sind die Balken vorher untereinander abzuspreizen. Besondere Sorgfalt ist auf einen guten Schlutz an den Mauern zu verwenden.

Alle Fugen sind sofort mit Strohlehm gut zu dichten.

Nach völliger Austrocknung des Lehms und nach Vollendung der Putzarbeiten ist die Stakung gehörig zu reinigen und die Koksasche bis Oberkante Balken aufzubringen und leicht einzutreten, damit unter dem Futzboden kein Hohlraum verbleibt. Auch die Zwischenräume zwischen den Ortbalken und der Mauer sind gehörig auszuzwiaen.

Die Gewölbe sind mit trockner Koksasche zu betragen.

Berechnung.

Die Berechnung erfolgt nach dem Quadratinhalt der gestalten Flächen, wobei nur Mauervorlagen von mehr als 13 cm Vorsprung vor die Wandflucht u. dgl. in Abzug gebracht, die Balken jedoch mitgerechnet werden. In gleicher Weise wird die Schüttung der Gewölbe in der Ebene auf der oberen Seite gemessen.

Preise.

a) Tagelöhne.

0,80 M.

0,65 „

1 Arbeitsstunde eines Stakergehilfen, einschl. Vorhalten des Handwerkzeuges ............................

1 Arbeitsstunde eines Arbeiters, wie vor.............

b) Preise für Stakerarbeiten.

1 qm Balkenfach zum ganzen Windelboden mit gutem Klobenholz auszustaken, die Staken vorher mit Strohlehm zu umwickeln, die fertigen Felder oberhalb mit dünnem Lehmstroh zu betragen, unterhalb mit dünnem Lehm glattzustreichen, einschl. Rüstung und Lieferung    1,80—2,10 „

1 qm Balkendecke (ohne Abzug der Balkenstärken) mit höchstens 15 cm breiten, gespaltenen, 2 cm starken, borkefreien, gesunden Brettern von Kiefernholz auf an die Balken genagelten Latten oder in die eingearbeiteten Falze auszuschieben, die Bretter dicht aneinander zu schieben, mit gut durchgearbeitetem Strohlehm zu verlehmen und zu glätten, nach vollständigem Austrocknen des Lehms die Balkenfelder bis Oberkante Balken mit einem Gemenge von Lehm und Koks- bzw. Steinkohlenasche oder lediglich mit Koksasche oder mit trocknem, geglühtem Sand oder mit naturfeuchtem Lehm auszufüllen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Stoffe, außer den Latten, welche bauseitig angebracht werden...................

1 qm desgl., jedoch statt der Bretter mit kräftigen, kiefernen Schalen zu

staken, sonst wie vor.....................

1 qm desgl., jedoch mit gespaltenen, 5 cm starken, borkefreien, kiefernen

Klobenhölzern, sonst wie vor.................

1 qm desgl., jedoch mit Kreuzstakung, sonst wie vor .......

1 qm Kehlbalkenlagen und Dachschrägen (ohne Abzug der Balken- und Sparrenstärke) mit gespaltenen, 5 cm starken, borkefreien, kiefernen, mit Strohlehm umwickelten Klobenhölzern auf an die Balken und Sparren genagelten Latten dicht aneinander zu schieben, die Fugen mit Strohlehm zu verstreichen, die Felder zwischen den Sparren bei der Ausführung mit reinem, naturfeuchtem Lehm auszufüllen und die Felder zwischen den Balken nach vollständigem Austrocknen des Lehms bis Oberkante Balken mit einem Gemenge von Lehm und Koks- bzw. Steinkohlenasche, trocknem, geglühtem Sand oder naturfeuchtem Lehm auszufüllen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung

aller Stoffe, auch der Latten.................

1 qm Balkenfache mit trockner und reiner Koksasche auszufüllen . . 1 qm Balkenfläche mit vorhandenen alten Brettern auszustaken, mit Strohlehm zu betragen und bis zur Oberkante der Balken mit Lehm, Kohlenschlake oder Sand auszufüllen, einschl. Lieferung . .

1,50 Jk

io

bO I—¹

CO 'bo Ol o

o JO 8 o

0,60.

Ol

2. Ausführungen mit Korkstein und Korkplatten.

Korkstein besteht aus einem Eemengsel von zerkleinertem reinen Kork und tonigem Bindemittel. Wasserbeständiger Korkstein wird noch mit heiszflüssigem reinen Pech getränkt. Das spezifische Gewicht des gewöhnlichen Korksteins soll nicht mehr als 0,25 betragen, während der mit Pech getränkte Korkstein 0,30—0,40 wiegt. Der Wärme-transmissionskoeffizient des Korksteins beträgt 0,05. Über den Wärmedurchgang von Korkstein und Backsteinmauerwerk geben die folgenden Angaben Aufschluß:

a) Wärmedurchgang durch verschiedene Korlsteinstärken ohne Verputz._

Wandstärke

CO

a>

Ol

0.06

0,08 .0,10 ■ 0,12

Wärme

durchgang

1,67

WE

1,25

WE

1,00

WE

0,84

0,63

0,50

0,42

WE WE

WE

WE

b) Wärmedurchgang durch Backsteinmauerwerk zu beiden Seiten verputzt. Nach Professor Rietschel und Preutz. Ministerialerlass

Wandstärke der Mauer ohne Putz

0,12    0,25

bis

bis

_o

CO

00

0,51    0,64    0,77    0,90    1,03    1,16

0,14    0,27

Wärme

durchgang

1,7    1,3

WE

WE

1.1

WE

00 H cT

^ o

Kl -I

0,6    0,55

WE

WE

c) Wärmedurchgang durch Backsteinmauerwerk mit 3 oder 4 cm starker

Korksteinisolierung,

berechnet nach der Pecletschen Formel:

Mauerstärke

Korkstein

isolierung

3 cm stark

2) o

O !^CD

0,12    0,25    0,38

a 's.

ül

0,97 0,83 0,74 0,66 0,58 WE    WE WE j WE    WE

4 cm stark 0,89

0,71    0,64

WE WE WE

0,58    0,52

WE WE

Die Korksteine lassen sich sägen, schneiden und nageln wie Holz, aber auch verarbeiten wie gewöhnliche Steine und nehmen jeden Mörtel als Verputz an.

Korksteine werden meist in der Größe der Normalziegel, also 25 cm lang, 12 cm breit, 6,5 cm hoch angefertigt.

Korkplatten in Stärken von 2—15 cm.

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Hinschaffen aller erforderlichen Baustoffe;

b)    Vorhalten aller erforderlichen Gerüste und Geräte sowie aller Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze der Arbeiter;

c)    Beseitigung aller Abfälle usw.

Beschaffenheit des Korksteins.

Der Korkstein mutz aus reinem Kork bestehen, welcher mit animalischen Bindemitteln verbunden ist. Kleister, Dextrin, Magnesiazement oder sonstige wasseraufsaugende Stoffe sind als Bindemittel ausgeschlossen, ebenso solche Bindemittel, welche dem Korkstein einen für Fleisch, Milch, Butter oder Eier usw. schädlichen Geruch verursachen. Das spezifische Gewicht des gewöhnlichen Korksteins darf nicht mehr als 0,25, das des mit Pech getränkten Korksteins höchstens 0,40 betragen. Der Wärmetransmissionskoeffizient darf nicht höher als 0,05 sein.

1000 Stück Korksteine: 25    - 12    • 6 cm............

Ausführung. Die Korksteine sind in regelrechtem Verband zu versetzen, die Korkplatten sind derart passend zu bearbeiten, daß nirgend größere Fugen entstehen.

Berechnung. Die Berechnung erfolgt nach Quadratmetern wirklich ausgeführter Fläche. Aussparungen in der Fläche von mehr als 0,10 qm werden in Abzug gebracht.

Preise'.

80,00—100,00 JL 28,00—35,00 .. 1,00— 1,60 „ 1,40— 1,80 „ 1,80— 2,00 „ 2,00— 2,20 „ 2,25— 2,60 „ 2,45— 3,00 „ 2,65— 3,40 „ 2,85— 3,80 3,35— 4,60 4,00— 5,00 „ 4,75— 6,00 „

0,75— 1,25 „

12,5 • 6,5-5 „    .............

1 qm Korksteinplatten: 10 mm stark..............

20 „ „ ..............

30 „    „    ..............

40 fi „    ..............

50 „    „    ..............

60 „ „ ............. .

70 „    „    ..............

80 .. „ ..............

100 „ „ ..............

120 „ „ ..............

150 „    „    ..............

Runde Schalen für Rohrverkieidungen s. unter Titel XV.

1 qm Korksteinplatten, asphaltiert, 15 v. H. mehr.

1 qm Korksteinplatten, mit Pech getränkt, 25 v. H. mehr.

1 qm Korkplatten mit Gipsmörtel zu versetzen oder auf der Unterlage zu befestigen.....................

3. Kunsttuffstein s. unter Titel Hb.

4. Wärmehaltende Füllstoffe.

Zur Ausfüllung von Hohlräumen zwischen Doppelwänden oder zur Auffüllung von Decken und Gewölben werden hauptsächlich für Eishäuser oder ähnliche Bauten, welche gegen die Einflüsse von Wärme und Kälte besonders geschützt werden müssen, eine Anzahl von Stoffen verwendet, welche auch teilweise zur Umhüllung von Heizrohren dienen (vgl. Titel XV).

Nach einer Zusammenstellung des bayr. Torfstreu- und Mullewerks Haspelmovr

i. O.-B. müssen für ein Eishaus von 10 • 10 m nutzbarer Fläche und 5 m Höhe, also für die Aufbewahrung von 500 cbm Eis, folgende Mengen und Kosten für die einzelnen Füllstoffe aufgewendet werden, um denselben Wärmeschutz zu erzielen, der bei 20° Autzenwärme in der Stunde nur 12,5 kg Eis schmelzen würde:

zu 6,10 M. = rund 4 700 Ji. 750 cbm Kieselgur (Infusorienerde) (Näheres s. S. 854) „ 28,80 „ = „ 21 600 „

7 600 „ 3 100 „ 3 060 „

1 920 „

770 cbm Sägemehl

„ 18,00 „ = 10,00 „ =

8,50 „ = .. 8,00 „ =

420 cbm Cartrile Blätterholzkohle 310 cbm Jsolierbims ..... 360 cbm gewöhnliche Jsoliermulle 240 cbm Haspelmoorisoliermulle ^

¹    Asbest- und Rieselgurwerke, G.m.b. H., Ülzen. — Grünzweig & Hartmann, Ludwigshafen a. Rh. — A. Haake & Co., Celle. — C. L E. Mahla, Nürnberg. — Nahger & Rau, Hamburg-Billwärder. — Rheinhold & Co., Hannover. — Hermann Siering, Leipzig. — Richard Stumpf, Leipzig-Plagwitz. — Fritz Wörz, Erste südd. Jsolieransto.lt, München.

²    Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, .Hasselmoor i. B.

Letzterer Preis versteht sich ab Werk'. 1 cbm enthält rund 330,0 kg. Für die Füllung von 1 cbm Hohlraum sind rund 290 kg nötig. Es kosten 100 kg 2,40—2,80 JL.

€) Ausführungen zum Schutz gegen Schall und Erschütterungen.

1. Unterlagsfilz der Filzfabrik Adlershof^ mit chemisch gehärteter Oberflächenschicht, D. R. P. 90 800. Derselbe hat genügende Festigkeit (500 kg Belastung auf das Quadratzentimeter) und bewahrt dabei dauernde Elastizität, um Erschütterungen in der Wagerechten aufzunehmen, ohne sich in der Senkrechten zusammenzudrücken. Die Tränkung mit neutralem Erdölfett soll das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Um die Fortpflanzung von Erschütterungen und Geräuschen zu verhindern, erhalten die Trägerköpfe eine Unterlage von gepreßtem Filz und eine seitliche Bekleidung von nicht gepreßtem Filz.

Plattengröße 85—100 cm lang, 75 cm breit.

Preise für das Quadratdezimeter bei einer Stärke von:

O iO

r-H

JO O

O IO CM lO

O fcO Oi OI

30 mm 70 Pf.

2.    Gewebebauplatte, D. R. P.¹ 2 3 4, ebenfalls für Trägerkopfumhüllungen, bleibt stets elastisch, besteht aus 15

Seitenteile und Stirnplatte bestehen aus 20 mm starkem Korkstein.

Preise der vollständigen Umhüllung für die Köpfe von I-Trägern: bei N. P. 18: Auflagerlänge 20 cm .

3.    Antioibrit.

Preise für Unterlagsplatte und Kopfplatte:

mm

starker Unterlagsplatte und 8 mm starker Kopfplatte.

20 „ 25 „ 25 „

1,75 JL. 2,00 „ 3,00 „ 3,40 „

für 2 Seitenplatten und Stirnplatte:

1,95 JL.

2,05 „

2,40 „

3,05 „

.    0,70 JL

•    0,70 „

0,90 „

4. Korkunterlagen^ für Maschinen, 60 mm hoch, in starkem Eisenrahmen, für das Quadratmeter .................

desgl. in verzinktem Rahmen ................

Platten unter 0,25 qm um 1,50 JL teurer.

Ausführungen zum Schutz gegen Feuersgefahr s. unter Ausbau, und zwar feuersichere Ummantelungen Titel IX, feuersichere Türen Titel XI usw.

30 „ 30 „ 30 „

1,05 „

70,00 JL 75,00 „

D) Ausführungen zum Schutz gegen Blitzgefahr. Blitzableiters

Aber die zur Verwendung kommenden Rohstoffe (Eisen, Kupfer usw.) ist bei den anderen Titeln das Nötige zu finden. Der einzige Rohstoff, welcher bei anderen Arbeiten nicht zur Verwendung kommt, ist: Platina. Platina wird deshalb zu Blitzableiterspitzen verwendet, weil es den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle hat (1720°).

Das spezifische Gewicht ist ebenfalls sehr hoch (21,15—21,5). Platin kommt in Brasilien, San Domingo, Borneo und im Ural vor. 1 kg kostet 4500 M.

Technische Bedingungen für Blitzableiteranlagen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet wird:

a)    Lieferung aller erforderlichen Werkstoffe, auch der Verbindungs- und Feuerungsstoffe, sowie das Hinschaffen derselben;

b)    Vorhalten aller Geräte und Gerüste, Werkzeuge usw.;

c)    Herstellung aller Dachdichtungen, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

Beschaffenheit der Werkstoffe.

Alle Werkstoffe müssen von bester Beschaffenheit sein.

Die Stärke der Leitungen ist so zu wählen, datz verzweigte Leitungen aus Eisen nirgends unter 50 mm, unverzweigte nirgends unter 100 mm stark sind. Für Kupfer ist die Hälfte dieser Querschnitte ausreichend, Zink ist mindestens von einundeinhalbfachem, Blei vom dreifachen Querschnitt des Eisens zu wählen.

Die elektrische Leitfähigkeit des 6 mm starken massiven Kupferdachs mutz mindestens 57 betragen.

Alle Drähte und Leitungen sind in möglichst großen Längen zu verwenden.

Ausführung.

Die Leitung mutz sich den Linien des Daches möglichst anschmiegen und so befestigt sein, datz sie durch Schnee, Wind oder dgl. in ihrer Lage nicht verändert wird.

Alle etwa nötigen Haupt- und Nebenverbindungen sowie Abzweige sind als Nietung mit Hülsen oder Lötung oder in einer gleichwertigen Verbindungsart herzustellen. Nur an den zur Messung notwendigen Trennungsstellen ist Verschraubung zu wählen.

Unmittelbare Verbindungen von Kupfer und Zink sind möglichst zu vermeiden.

Alle Verbindungsstellen, besonders zwischen verschiedenen Metallen, sind möglichst gegen Witterungseinflüsse zu schützen, und zwar die in der Erde liegenden Lötstellen durch Anstrich und Umwicklung mit geteertem Werg.

Regenabfallrohre sind zur Ableitung zu benutzen, falls ihr Querschnitt den oben festgesetzten Bedingungen entspricht. Die einzelnen Teile der Regenabfallrohre sind mit angelöteten Laschen zu verbinden.

Alle Anschlüsse an Metalldrahtteile sind metallisch zu verbinden. Die Anschlüsse an die Wasser- und Gasleitungen sind so auszuführen, datz das Rohrstück entleert, blank gemacht und verzinnt wird. Die Verbindung ist alsdann mit einer gut passenden Schelle zu versehen, oder es wird Verbindungsdraht um die verzinnte Stelle gewunden, so datz eine Berührungsfläche von mindestens 10 qcm vorhanden ist. Uber die Anschlutzstelle

¹ Mtien-Ges. Mir L Genest, Berlin. — W. A. Haas, Nürnberg. Hermann Ulfert, Berlin.

Taoer Kirchhofs, Berlin-Friedenau. —

wird eine Blechhülse gelegt und der Zwischenraum gut mit Blei ausgegossen und dieses verstemmt. Das Ganze ist mit einem gut haltenden Anstrich zu versehen.

Wenn das Grundwasser sehr tief liegt und auch eine Wasser- oder Gasleitung im Erdboden nicht gut erreichbar ist, so ist eine Leitung aus 6 mm dickern verzinnten Kupferdraht oder aus gut verzinktem, 3 mm dickem Bandeisen als Ringleitung um das Gebäude herum mindestens 50 cm tief im Boden zu verlegen und an diese sämtliche Ableitungen durch Lötung anzuschließen.

Preise der Lieferungsgegenstände.

a) Ausfangestangen und deren Befestigungsteile.

1 Stück Kupferspitze, stark vergoldet, 22 mm Durchmesser, mit verzinntem Zapfen zum Einlöten in 20 mm Gasrohr und mit Bohrung zum Einlöten des Leitungsseiles (oder mit Gasgewinde zum Einschrauben ohne Bohrung):

ohne Platinhut

2,60—2,80 M. 2,90—3,10 „ 3,00—3,20 „

10,0 cm lang 12,5 „    „

15,0 „    „

1 Stück Auffangstange, im unteren Teil aus 26 mm verzinktem Eisenrohr bestehend, im oberen Teil von 1 m Länge, aus 20 mm verzinktem Eisenrohr, beide durch Muffe verbunden und mit Schlitz für die Seilführung versehen, ohne Kupferspitze und Seil:

2 m lang......................

mit Platinhut

5,40—5,70 M. 5,70—6,00 „ 6,00—6,30 „

5,00— 5,50 „

3    „    ,, ......................

4    <t

o „    „......................

1 Stück Auffangestange, bestehend aus 26 mm starkem Eisenrohr mit eingeschweißtem, 1 m langem Oberteil aus 16 mm Rundeisen, oben spitz ausgezogen und fertig verzinkt:

2    m lang...................: . .

3    „    „......................

5    ”    ......................

1 Stück kurze Fangstange (Ausgleichspitze), bestehend aus 16 mm

starkem verzinkten Rundeisen, oben spitz ausgezogen, unten mit Gewinde:

7,00— 7,50 „ 9,00— 9,50 11,00—11,50 „

5.50—    6,00 „

7.50—    8,00 „

9.50— 10,00 „ 11,50—12,00 „

0,80 m lang....................

1,10 „ ,. . ...................

1,50 „    „    ....................

2,00 „ „ ....................

1 Stück Schornsteineinfassung (an Stelle von Spitzen) aus 5 cm

Winkeleisen, je nach Grütze des Schornsteins.........

1 Stück Stützhaken, verzinkt, aus 26 mm Rundeisen mit Steinschraube, zur Befestigung einer Auffangestange am Mauerwerk:

200 mm lang....................

350 „    „    ....................

1,50— 1,70 „ 1,90— 2,10 „ 2,20- 2,40 „ 2,80— 3,00 „

4,00— 5,50 „

0,75— 0,90 „

1,00— 1,10 „

1 Stück Schellenstütze, verzinkt, aus 16 mm QGijen mit Steinschraube, zur Befestigung einer Auffangestange am Mauerwerk:

200 mm lang....................

350 „    „    ....................

1 Stück Schellenstütze, verzinkt, aus 9 mm HjEisen, mit Steinschraube, zur Befestigung kleiner Fangspitzen am Mauerwerk:

HO mm lang................... .

200 „ „ ....................

1 Stück Überleger aus Schmiedeeisen, zur Befestigung einer Auffangestange bzw. Fangspitze am Querholz oder Dachsparren:

gerade, für Auffangeslangen.............

gekröpft, „    „    .............

gerade, „ kleine Fangspitzen........... ■

1 Stück Dichtungstrichter aus starkem Zinkblech, zur Abdichtung von Dachdurchführungen:

zweiteilig, für Auffangestangen............

für kleine Fangspitzen................

1 Stück Schelle aus Schmiedeeisen, verzinkt, zur Befestigung des

Trichters an einer Auffangestange..............

100 Stück Schmiedenägel, 10 cm lang, zur Befestigung der llber-

leger im Dachverband...................

100 Stück Holzschrauben, verzinkt, mit □ftopf, 35 mm lang, zur Befestigung von Überlegern, Futzplatten, Verstrebungen usw. . . .

1 Stück schmiedeeiserne verzinkte Futzplatte mit Zapfen zum Aufsetzen

einer Auffangstange auf flachem Dach............

1 Stück Verstrebung dazu, bestehend aus Schelle mit 4Qsen, 4 Strebestangen aus 16 mm Rundeisen» sowie 4 Osenlaschen......

0,90— 1,00 Ji.

1,10- 1,20 „

0,25— 0,30 „ 0,30— 0,35 „

0,25— 0,30 „ 0,65— 0,70 „ 0,15— 0,20 „

0,90— 1,00 „ 0,55— 0,60 „

0,25— 0,30 „

2,00— 2,10 „

8,00— 8,20 „

1,00— 1,10 „

5,70— 6,00 „

b) Leitungen und deren Befestigungsteile.

1 m Eisenseil, stark verzinkt:

7 Adern, je 3,3 mm Durchmesser — 60 qmm Querschnitt,

Gewicht 0,460 g..................

7 Adern, je 4,4 mm Durchmesser = 110 qmm Querschnitt,

Gewicht 0,870 g..................

1 m Kupferdraht, blank, weich geglüht:

6    mm Durchmesser = 28 qmm Querschnitt, Gewicht 250 g

= 50    „

= 78,5 „

1 m Kupferseil, blank, weich geglüht:

7    Adern, je 2,4 mm Durchmesser = 32 qmm Querschnitt,

Gewicht 0,300 g..................

7 Adern, je 3,3 mm Durchmesser = 60 qmm Querschnitt,

Gewicht 0,540 g..................

1 m Kupferseil» blank, weich geglüht:

9 Adern, je 2 mm Durchmesser = 28 qmm Querschnitt, Gewicht 0,260 g................

0,25— 0,30 „

0,45— 0,50 „

450 „

10 „

700 „

0,70— 0,75 „ 1,25— 1,35 „ 1,90— 2,00 „

0,85— 0,90 „

1,50— 1,60 „

0,75— 0,80 „

12 Adern, je 2 mm Durchmesser — 38 qmm Querschnitt,

Gewicht 0,340 g.............. . .

1 Stück Leitungsstütze, verzinkt, aus 9 mm □Gifen, gekröpft, mit Spitze zum Einschlagen in Holz oder Mauerfugen:

150 mm ganze Länge................

200 „ „ „ ................

250 „    „    „    ................

1 Stück Leitungsstütze, verzinkt, aus 16 mm starkem Rundeisen, mit Lagerdeckel und verzinkten Gewindeschrauben, mit Spitze zum Einschlagen in Holz oder Mauerfugen oder mit Steinschraube zur Befestigung im Mauerwerk:

125 mm ganze Länge................

200 „

250 „    „    „    ................

300 „    „    „    ................

1 Stück Leitungsstütze, wie vorstehend, jedoch mit angeftauchtem Bund und Holzgewinde:

125 mm ganze Länge................

200 „ „ „ ................

250 „    „    .,    .................

300 „    „    „    ................

350 „    „    „    ................

1 Stück Hakenstütze, verzinkt, aus 20 x 5 mm Flacheisen, 370 mm lang, zur Anbringung an den Dachlatten vor dem Eindecken des Daches:

0,90— 1,00 JL

0,35— 0,40 „ 0,40— 0,45 „ 0,45— 0,50 „

0,35— 0,40 „ 0,40— 0,45 „ 0,50— 0,55 „ 0,60— 0,65 „

0,40— 0,45 „ 0,45— 0,50 „ 0,55— 0,60 „ 0,60— 0,65 „ 0,65— 0,70 „

gerade für Firstleitungen . . 7...........

gedreht „ Dachleitungen..............

1 Stück Leitungsstütze, verzinkt, aus 25 x 6 mm Flacheisen, 360 mm lang, mit Steinschraube, zum Einmauern während des Baues,

besonders für Dampfschornsteine ..............

1 Stück Dichtungsplatte aus starkem Zinkblech, 150 x 220 mm groß, zur Abdichtung der Leitungsstützeneinführungen, mit vierkantigem oder rundem Rohrstutzen .............

1 Stück Haken aus verzinktem Eisen, zur Befestigung von Leitungen am Mauerwerk irrt Innern von Gebäuden, für 8—14 mm Leitungsstärke ..........................

1 Stück Verbindungsklemme aus Bronze, verzinnt, mit zwei seitlichen Preßschrauben, für 8—14 mm starke Leitungen.....

1 Stück Hofmannschenh kupferverzierten Nietverbinder zum Anschluß von Zweigleitungen.................

1 Stück Kreuzschelle aus 3 mm starkem Kupferblech, verzinnt, zur Verbindung zweier sich kreuzenden Leitungen:

für 2 Leitungen von 8—10 mm Durchmesser......

„ 10—14 „    „    ......

0,55— 0,60 „ 0,60— 0,65 „

0,60— 0,65 „

0,35— 0,40 „

2,50— 2,90 „

0,40— 0,66 „

0,40— 0,55 „

1,15

1,25 „ 1,45— 1,50 „

¹ Hofmann, Kötzschenbroda.

1 Abzweigstück aus Bronze, verzinnt, zür Herstellung von Leitungsabzweigungen, mit Bohrung 8—14 mm Durchmesser . . . 1 Abzweigstück aus Bronze, verzinnt, für den Anschluß von Leitungen

an Fangspitzen, mit Bohrung 8—14 mm...........

1 Stück Anschlußmuffe aus Bronze, verzinnt, mit Innengewinde, zum Anschluß der Blitzableitung an eine Fangspitze, für 8—14 mm

Leitungsstärte.......................

1 Stück Fangstangenschelle aus Flachkupfer 4 x 25 mm, verzinnt, für den Anschluß von Blitzableitungen an eine 26 mm starke Auffangestange (32 mm lichte Weite):

für 1 Leitungsanschluß 8—10 mm..........

„ 2 Leitungsanschlüsse 8—10 „    ..........

1 Stück Fangstangenschelle aus Bronze, verzinnt, zum Anschluß der Blitzableitung an eine 26 mm starke Auffangestange (32 mm lichte

Weite), mit Lagerdeckel 8—10 mm lichte Weite........

1 Stück Fangstangenschelle, wie vorstehend, jedoch mit Doppelanschluß 1 Stück Kupferband, verzinnt, 40 x 40 mm groß, 1 mm stark, zum Verlegen von Leitungen auf Metallabdeckungen oder auf Holz:

für 8 mm starke Leitungen.............

t0 „    ,,    ,,    .............

14

ff    ft    tt    ft    .............

0,95— 1,15 M,

1,45— 1,65 „

1,00— 1,10 „

1,45— 1,50 „ 1,75— 1,80 „

2,20- 2,25 „ 3,90— 4,00 „

■P P P

IxD "fcO 'fcO

Ol fcO o

1 Stück Anschlußklemme, verzinnt, aus 3 mm starkem Kupferblech, 30 X 120 mm groß, mit aufgenietetem Kupferschuh und 3 Schraublöchern zum Anschluß der Blitzableitung an Metallabdeckungen auf Holzschalung:

für 8 mm Leitungsstärke

fcO fco

OI o

1 Stück Anschlußklemme (Backenstück), verzinnt, aus 3 mm starkem Kupferblech, 30 x 80 oder 40 x 60 mm groß, mit aufgenietetem Kupferschuh und 1 Schraubloch von 10 mm Durchmesser, zum Anschluß der Blitzableitung an Eisenteile:

für Lang- oder Queranschluß 8 mm Leitungsstärke . . .

„ Queranschluß 10 mm Leitungsstärke........

1 Stück desgl. aus verzinktem Eisenblech zum Anschluß der Leitung

an Zinkblech.......................

1 Stück Bolzenschraube aus Messing, verzinnt, %" stark, mit sechskantigem Kopf, zum Anschrauben der Anschlußklemme an Eisenteile:

18 mm Schaftlänge.................

30 „    ..    ........;•••• • ; • •

Mutter, messing verzinnt, mit sechskantigem Kopf, für die

Bolzenschraube passend..............

1 Stück Zwinge aus verzinktem Eisen, mit Mutterschrauben und aufgenietetem verzinnten Kupferschuh, für den Anschluß der Blitzableitung an Flacheisenschienen und die Stege der Dachrinnen, für 8 und 10 mm Leitungsstärke..............

i,00— 1,10 „ 1,10- 1,20 „

0,30— 0,40 „

0,25— 0,28 „ 0,35— 0,40 „

0,15— 0,18 „

1,10- 1,20 ..

Schwatlo XVI.

28

Verbindungsschiene aus Flachkupfer 20 x 2 mm, 400 mm lang, verzinnt, zur Verbindung der Blitzableitung mit dem unteren Teil

eines nahe gelegenen Regenabfallrohres.....•......

1 Stück Prüfklemme aus verzinnter Bronze zum Trennen der Erd-von der Luftleitung zwecks Untersuchung der ersteren:

für 8—10 mm Leitungsstärke............

10-14 „    „    - . ..........

1 Stück Prüfklemme aus verzinnter Bronze für 3 oder 4 Leitungsanschlüsse:

1,85— 2,10 „ 2; 10— 2,40 „

bei 10 mm Leitungsstärke ............

„ 10—14 „    „    ............

1 Stück Anschlußschelle aus 4 x 25 mm Flachkupfer, verzinnt, für den Anschluß der Blitzableitung an Rohrleitungen:

33— 79 mm im Lichten weit.............

85-131 „    „

137—184 „    „    „    „.............

für Doppelanschlußstellen mehr ............

1 Stück schmiedeeisernes Schutzrohr, verzinnt, 2,50 m lang, zum Schutz des unteren Teiles der Ableitung:

13 mm im Lichten . . ...............

3.60—    4,30 „

4.60—    5,30 „

2,40- 2,70 „ 3,00— 3,30 „ 3,60— 3,90 „ 0,50 „

20 „ „ „ .................

26 „ „ „ .................

1 Stück Schellenstütze aus Schmiedeeisen, verzinkt, zur Befestigung des Schutzrohres mit Schlagspitze oder Steinschraube:

11 cm lang.....................

20 „ .......................

o o o

O SO i£> crP crs

0,25— 0,35 „ 0,30— 0,40 „

c) Erdleitung und Prüfungsgeräte.

1 Stück Erdplatte aus verzinktem Eisen, 3 mm stark, 50 x 100 cm groß, mit Bohrungen zum Durchschlingen und Vernieten des

Leitungsseiles.......................

1 Stück Erdplatte aus Kupfer, 1% mm stark, mit Bohrungen:

33 X 66 cm groß..................

33 x 100 „    „..................

50 x 100 „    ....................

1 Stück Erdleitungskörper aus verzinktem Eisenrohr, 3 m lang, 102 mm Durchmesser bei 3y₂—4 mm Wandstärke, mit 2 aufgenieteten Kloben für den Leitungsanschluß 1 Stück Erdleitungskörper aus Kupfer in Form eines Rohres von 80 mm Durchmesser bei l¹/» mm Wandstärke, mit 2 aufgenieteten Kloben für den Leitungsanschluß:

1,50 m lang....................

2,00 „ „ ....................

1 Stück Fernhörmeßbrücke, bestehend aus Schleifdrahtbrücke, 2 Trockenelementen, Kurbelkontaktrad und Ausschalter, 1 Fernhörer, 1 in den Deckel eingebaute Vergleichsrolle von 10 Ohm nebst Zuleitungen,

6,45— 6,80 „

10,30—11,00 ,. 15,00—16,00 „ 22,00—23,00 „

. 26,00—28,00 „

17.50— 19,00 „

23.50— 25,00 „

in gemeinsamem Kasten mit Ledertragriemen. Meßbereich

0—500 Ohm.......................

1 Stück Fernhörmeßbrücke mit dritter Anschlußklemme und Um-schalter zur Bestimmung des Äbergangswiderstandes der Erdleitungen nach der Wiechertschen Prüfweise .........

1 Stück Erdleitungspflock aus verkupfertem T=(£tfen mit verstärktem Kopf mit Querbolzen, sowie konischem Anschlußbolzen zur Befestigung der Prüfleitung...................

.    1 Klemme aus Bronze, zum Anschluß der Prüfleitungen an die Blitzableitungen, für alle Leitungsstärken passend.........

1 kg Euttaperchadraht von 0,9 mm Kupferdurchmesser, doppelt mit Baumwolle umsponnen und gewachst............

142,00—150,00Ä

155,00—160,00,,

13,70—15,00 „

1,50— 1,60 „

4,60— 4,80 „

d) Tagelohnsätze und Untersuchung.

1 Arbeitsstunde eines Monteurs ...............

1 Arbeitsstunde eines Helfers.................

1 Untersuchung einer vorhandenen Blitzableiteranlage, bestehend in einer galvanischen Messung der Luft- und Erdleitungswiderstände, sowie in einer äußeren Besichtigung aller Leitungsteile, je nach dem Umfang der Anlage....................

0,65 „

15,00—40,00 „

e) Arbeitspreise einschl. Lieferung.

1 schmiedeeiserne verzinkte Auffangestange bis 4 m Höhe mit Kupferspitze und Platinaufsatz zu liefern und aufzustellen:

auf Dachfirsten...................

„ Türmen und Fabrikschornsteinen..........

1 Fahnenstange bis 7 m hoch, gleichzeitig als Auffangestange dienend 150,00—250,00 „ 1 m Leitung aus Eisenseil fertig verlegt, einschl. aller erforderlichen

Stützen und Verbindungen.................

1 m desgl. aus Kupferdraht oder Kupferseil, bis 28 oder 32 qmm

Querschnitt, für Nebenleitungen...............

1 m desgl. bis 60 legen, 78,5 qmm Querschnitt, für Hauptleitungen 1 Anschluß an den eisernen Dachverband, an Rohrleitungen durch

Schellen.........................

1 desgl., durch Umwicklung mit 1 mm starkem verzinnten Kupferdraht

auf 10 cm Länge.....................

1 eisernes Schutzrohr....................

1 Erdplatte zu liefern und zu versenken, einschl. Erdarbeit, je nach Größe und Bodenbeschaffenheit...............

26,00—30,00 M. 30,00—40,00 „

1,00— 1,80 „

1,50— 2,10 „ 2,00— 3,00 „

2,50— 8,00 „

1,00— 2,00 „

4,00— 6,00 „

20,00—50,00 „

Preise für Gesamtanlagen.

Für Gebäude von etwa 200 qm Grundfläche

n    tt    tt tt 1000    ,,    ,,

„ Schornsteine von 30 m Höhe......

„    50 „    „

80,00—200,00 JL 600,00—800,00 „ 120,00—180,00 „ 250,00—350,00 „

Im allgemeinen:

Für 1 m fertig hergestellte Leitung, einschl. aller Spitzen, Auffangestangen, Leitungen, Schutzrohre, Erdplatten usw. . . .

3,50— 4,50 „

28*

Ausbau.

Titel IX. Ausbau in Putz und Stein.

A. Putz- und Stückarbeiten.

Die Baustoffe.

Kalk, Zement, Kies, Saud, Mörtel s. Titel II b.

Gips.

Der in der Natur vorkommende Gipsstein ist schwefelsaurer Kalk. Man unterscheidet wasserhaltigen mit 21 v. H. Wasser und wasserfreien, nur inneu verwendbaren Anhydrit. Der reinste Gipsstein heißt Alabaster, der kristallinisch großblättrige Marienglas.

In Deutschland findet sich der Gipsstein vorwiegend als Begleiter des Steinsalzes in der Zechstein-, Buntsandstein-, Keuper- und Muschelkalkschicht. Für Berlin kommt im wesentlichen nur das Vorkommen in Sperenberg und im Harz in Frage.

Aus dem Eipsstein erhält mau durch Brennen und Mahlen den im Baugewerbe zur Verwendung kommenden Gips, und zwar durch Brennen des Gipssteins bis zur Rotglut den langsam bindenden wetterfesten Estrichgips, durch Erhitzung bis auf etwa 120—130° den Stuckgips. Durch diese Erhitzung erhält der Gips noch etwa 5 v. H. Wassergehalt, bei größerer Hitze (200°) wird ihm zuviel Wassergehalt entzogen, wodurch er unbrauchbar wird, weil er daun das Bestreben hat, das Wasser wieder begierig aufzusaugen, aber nicht mehr erhärtet. Er ist dann „totgebrannt".

Das spezifische Gewicht des Gipsstein beträgt 2,2 (1,9—2,9), das Gewicht in Stücken 1300 kg auf 1 cbm. Gebrannter Gips wiegt 1660—1812, und zwar Estrichgips etwa 1700, Stuckgips etwa 1800, gemahlener 1180—1250, Gips dünn angerührt wiegt 1340, dick angerührt 1640 kg. Gegossener trockener Gips wiegt 970 kg. 100 kg geben 0,08 bis 0,10 cbm fertigen Gips.

Stuck- oder Bildhauergips, auch Schnellgips genannt. Ein aus dem Pulver solchen Gipses mit Wasser (10 Teile Wasser auf 11—16 Teile Gips) hergestellter, dünner milchartiger Brei muß, wenn der Gips richtig gebrannt ist, in 5—10 Minuten anfangen zu erstarren und abzubinden, nach 30 Minuten aber vollkommen erhärtet sein, wobei eine deutliche, aber nicht zu starke Erwärniung zu verspüren ist. Auf dem Umstande, daß beim Erstarren eines solchen Breies eine geringe Ausdehnung der Masse stattfindet, beruht die Anwendung dieses Gipses zu Abgüssen von Kunstgegenständen und zur Herstellung von Schmuckstücken in Leimformen. Der sehr dünne Gipsbrei ist nämlich einmal imstande, alle Teile der Gußform rasch und vollkommen auszufüllen, und dringt dann beim Erstarren durch die dabei stattfindende Ausdehnung in die feinsten Teile derselben ein, so daß man Abgüsse von vollkommener Genauigkeit erhält. Nach dem Erhärten treibt ein richtig gebrannter Stuckgips aber nicht mehr. Härte und Festigkeit solcher Gipsgüsse sind stets weit geringer als bei dem natürlichen Gipssteine, und es ist Stuck-gips gegen die Einflüsse des Wetters und gegen Feuchtigkeit nur wenig widerstandsfähig.

Durch Beimengung geringer Mengen Leimwasser wird der Abbindevorgang wesentlich zurückgehalten und erhält der Gips ferner eine große Härte, so daß er politur-fähig wird.

Man unterscheidet groben Putzgips, welcher als Zusatz zum Kalkmörtel für Rohrdeckenputz verwendet wird, mittelfeinen Stuckgips zum Formen und Ziehen von Gliederungen, sowie endlich feinen Modell- oder Formgips für Modelle und Bildwerke.

In Gegenden, wo der Gips häufig vorkommt, nimmt man den groben Putzgips auch in den gewöhnlichen Kalkmörtel, und zwar 1 1 Gips auf 5 1 Mörtel zum Mauern und 11 Gips auf 4 1 Mörtel zum Putzen.

Zu Decken, welche doppelt gerohrt werden, rechnet man den Bedarf an Gips doppelt, ebenso bei sehr gegliederten Arbeiten, runden Kuppeln usw.

Estrichgips. Völlig von dem Stuckgips verschieden ist der in Rotglut gebrannte Gips. Er bekommt dann hydraulische Eigenschaften, d. h. er zeigt nach dem Erhärten mit Wasser sich widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und gegen Witterungseinflüsse. Die zum Abbinden erforderliche Zeit ist bei diesem Gips eine erheblich längere und wird außerdem durch örtliche und Witterungsverhältnisse beeinflußt. Die Härte nach Beendigung des Abbindens ist eine wesentlich größere als bei dem in niederer Hitze gebrannten Gips. Verwendung findet dieser Gips zur Herstellung von Estrichfußböden, als Mörtel (Sparkalk), zur Herstellung von Gipsquadern und Betonbauten.

Weißer Zement, Marmorzement, Alaungips. Schwachgebrannter Gips wird mit Alaun getränkt, dann bis zur Rotglut gebrannt und fein gemahlen. Neuerdings wird er auch durch Brennen eines Gemenges von Kalkstein und Kaolin unter Zusatz von Feldspat hergestellt.

11 Marmorzement wiegt 148—150 kg netto. 1 t mit 65 1 Wasser angemacht gibt 105 1 Gipsmörtel, da aber wegen des schnellen Erhärtens mit viel Verlust gerechnet werden muß, so sind nur 82 1 als verwendbar in Rechnung zu setzen, welche für 25 qm Putz von 0,4 cm Stärke ausreichen. Die Politur wird noch durch einen Überzug von HO g weißem Wachs, 30 g Stearin und 330 g Terpentin erhöht.

Stuckmarmor

besteht aus Gipspulver, Leimwasser und Farbstoffen auf rauhem Erundputz.

Scagliola

ist aus Gipspulver und gepulvertem Gipsspat mit Leimwasser angemacht.

Stuccolustro.

Mit Marmorstaub gemischter Fettkalk wird auf rauhem Grundputz aufgetragen, marmorartig bemalt und poliert.

Rohr- und Rohrgewebe.

a) Rohr.

Bedarf. Das geschälte Rohr,^wie man es zu Maurerarbeiten gebraucht, wird in Bunden verkauft, deren jedes 20 cm im Durchmesser und 1,80 m zur durchschnittlichen Länge hat und 15 kleine Bunde enthält; zu einem kleinen Bunde gehören 30 Stengel, mithin zu einem großen Bunde 30 x 15 = 450 Stengel, zu einem Schock = 2 Bunde — 900 Stengel oder 15 Bunde zu 60 Stengel.

1 cbm dichtes Rohr wiegt 145—160 kg.

Berechnung, a) Zur Berohrung verschalter Wände oder Decken braucht man für das Quadratmeter — 20—30 Halme, für 10 qm 0,25—0,35 Schock. Zu doppelt gerohrten Decken natürlich das Doppelte.

b)    Zum Rohren vorspringender Balken für 100 m = 60 Halme Rohr — 0,60 bis 0,70 Schock.

c)    Zum Berühren der Fachwände: 1 qm Fachwand enthält ungefähr 2 m Holz und braucht für 1 cm Breite des Holzes mit Einschluß des Verlustes — s/₄ Stengel. Ist also das Holzwerk 14 cm breit, so ergibt sich für das Quadratmeter 14 x ⁵ 6 7/₄ = 10% Stengel oder für 10 qm ----- 0,10—0,15 Schock Rohr.

b) Rohrgewebe.*

Nebeneinander liegende Rohrstengel sind mittels feinen Drahtes auf stärkere, unterhalb der Stengel straff anliegende Drähte aufgebunden. Die stärkeren Drähte liegen quer zu den Rohrstengeln in 20 cm Entfernung und dienen zugleich zum Annageln des Gewebes. Anstatt der Schalung können ²/₃ cm starke Latten, 16 oder 24 oder 32 cm weit voneinander entfernt, gegen die Balken genagelt werden.

Zuerst wird ein dichtes Rohrgewebe weitläufig (10 Nägel für das Quadratmeter) an den Latten angeheftet und an dieser dichten Eewebelage ein zweites weites Rohrgewebe, und zwar in paralleler Stengellage wie beim Rohren auf Schalung durch Annageln befestigt.

Berechnung. Das Rohrgewebe wird in Rollen von 20 qm Inhalt und in Breiten von 1,0, 1,25, 1,50 und 1,75 m geliefert. Bei 16 cm Lattenentfernung sind 6 m, bei 24 cm 4 und bei 32 cm 3 Latten für das Quadratmeter erforderlich.

Putzdraht.

Putzdraht Nr. 23 hat im Ring 280 m Länge, ist 1,6 mm stark, ein Ring wiegt 4,5 kg. Putzdraht Nr. 24 hat im Ring 375 m Länge, ist 1,3 mm stark und wiegt im Ring 3,0 kg. 1 kg Putzdraht kostet 0,80—1,00 M.

Putzdrahtgewebe.

Drahtgewebe für Drahtputzarbeiten aus 0,9—1,5 mm starkem Draht mit 1,5—2,5 cm Maschenweite, für eiserne Unterzüge desgl., für Fachwerkshölzer mit 4 cm Maschenweite.

Geflechte in Rollen bis 50 m Länge und in allen gewünschten Breiten bis 150 cm.

Putzdrahtgewebe mit 2 cm Maschenweite und kleinen Tonkreuzchen an den Kreuzungsstellen (sog. „Drahtziegel"²) sollen ein besseres Haften des Putzes gewährleisten.

Schultheiß verwendet bei seinen Drahtdecken zwei kreuzweis übereinander verlegte Rohrmattengeflechte und darüber noch ein Drahtgeflecht von 50 mm Maschenweite und 1,2 mm Drahtstärke.

Loths Holzlättchendeckengewebe⁷ besteht aus Holzleisten, die mit Draht zu einer Matte zusammengewebt sind. Ihre Seiten sind mit Ruten versehen, durch welche der Putz festgehalten wird. Matten 10 m lang, 1 m breit.

Bedarf an Putzmörtel:

a) Putz.

Mörtel

Gegenstand

Bedarf

Liter

Verlust

Liter

gibt

Liter

1 qm Putz massiver Wände: der Putz 2% cm stark .

tt    tt 1 / 2 tt    tt

0 io !M

CO Ci 00

xH r—i IO «(MH

1 qm Putz von Holzwänden bei 14 cm breiten Hölzern: der Putz 2% cm stark . '. ...........

tt    tt 1 / 2 tt    tt ..............

h-J fco fcO fco o Ol

(M CO lÖ

«(MH

1 qm Putz der Decken an Gewölben: der Putz 2% cm stark.....

tt i Ms tt tt .....

H-¹ fco CO —1 Ol Ol

fcO CO Ol fcO 03 O

1 qm Putz gerohrter Decken:

ohne Zusatz von Gips, 2% cm stark

tt 1 Vz tt tt

mit starkem Zusatz cm Gips, 2% cm stark

tt i y₂ „    „

tt

I—1 (-4 fco h-1 fco fco O Ol Ol Ol O Ci>

IO t- Ci ^ (M ^ CO C<1 1-H CO (M 1-H

Bei doppelt gerohrten Decken zählt der Kalkbedarf ebenfalls doppelt.

b) Schlemmen.

Mörtel Gelöschter Ralf Liter

Liter

100 qm stark zu schlemmen und zweimal zu weihen . .

100 qm zu schlemmen...... . ...... . .

100 qm einmal zu weihen........... . . .

c) Mauern, Putzen, Ziehen von Gesimsen.

tO —1 O

Ol Ol o

Zu 10 m von 25 cm Höhe und 30 cm Ausladung . .

tt 35 „

1000

„ io „ „ io „

ft 10    „

tt 30 „ „    40    „

„    50    „

1500

00 LO

2000

2475

d) Fugen von Rohziegelbau.

CO Ol

Zu 1 qm Mauer . „ 1 „ Fachwand

Bedarf an Putzmörtel nach den staatlichen Vorschriften:

Mörtel

Liter

1 qm glatter Wandputz, 1,5 cm stark

2,0 ..

auf ausgemauerten Fachwerkswänden . . . 1    „ schlichter Fassadeuputz mit schwachen bzw. tiefen Fugen . . .

1 „ Ausfugung bei Feldstein- bzw. tiefen Fugen........

„ Ziegelsteinmauerwerk. . ..........

„ Fachwerk.................

17

20

15

20—25

1 „ Rapputz .........................

1 „ glatter Putz auf halbkreisförmigen Tonnen- oder Kreuzgewölben

durchschn..........................

1    „ glatter Putz auf gedrückten (elliptischen) Tonnen- oder Kreuz-

IO LO CO CO

26

gewölben durchschn.....................

1 „ glatter Putz auf flachen oder böhmischen Kappengewölben . . . „ Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung ohne Gipszusatz . . .

23

20

20

mit

17

,, doppelt ,,    ,,    ,,    ,,    . . .

1    „ Wand- und Gewölbeflächen zu schlemmen, zweimal 3—5 1 Kalk.

30

Bedarf an Gips:

Beim Gebrauch erhält der gebrannte Gips keinen Zusatz an Sand, beim Anmachen mit Wasser geben 100 1 Gips nur 75 1 Mörtelmasse.

Der Bedarf an Gips ist folgender:

a) Zum Quadratmeter Putz gerohrter Decken und Wände:

1.    mit wenigem Gipszusatz zum Kalk % cm stark . .

2.    „ starkem

Gipsmörtel

Liter

Gips

Liter

1,

„    1 / 2 it n

b)    Zum Putz des gerohrten Holzwerkes in Fachwerkswänden:

1.    zu 1 qm das Holzwerk im Durchschnitt 15—20 cm

breit im Zusatz zum Kalk............

2.    zu 1 qm desgl., wenn das Holzwerk 8—10 cm breit ist

c)    Zum Putzen vorspringender Balken mit stärkerem Eips-

zusatz für 10 Längenmeter.............

d)    Ausputzen der Fugen:

1.    zu 1 qm Mauer................

2.    „ 1 „ Fachwand ..............

e)    Gipsestrich:

1.    zu 1 qm 4 cm dick...............

2.    ,, 1 », 2 „ „...............

f)    Abputz der Fassaden als Zusatz zum Kalk:

wenn die Fassade reich verziert ist, für das Quadratmeter

g)    Ziehen von Kehlen, Gesimsen:

zu 1 m Kehle 10—15 cm hoch als Zusatz zum Kalkmörtel    3,0—3,5

zu 1 qm starken Quaderputzes...........

„Im Deckengesims mit Kehle..........

2,5

25

2,5

3—5

CO CO

O 05

33

3,3

4—7

3,5—5,0

I—‘. fco

zu 1 m Brustgesims, 15 cm hoch, 8 cm Ausladung . .

„ 1 Fenster mit gegliederter Einfassung......

für den Fries und die Verdachung über der

3,5—4,5    4—6

12

16

Einfassung..................

„ 1 Torweg mit gegliederter Einfassung, Schlußstein,

Fries und Verdachung.............

„ 1 m Pfeiler mit Sockel und Kapitell.......

„ 10 m Verputz der Gesimsabdeckungen......

zum Eingipsen von 1 Stück Schelleisen der Abfallröhre h) Anzusetzende Verzierungen, als Kragsteine, Rosetten, Schlußsteine, Köpfe, Zahnschnitte, Blätterstäbe werden in der Regel fertig vom Stukkateur angeliefert und einschl. Modellkosten und Befestigens berechnet. Will man aber den erforderlichen Gips darin ermitteln, so geschieht es nach Kubikinhalt. Im Verhältnis von 3 : 4 zu einem Kapitell von 120 1 Inhalt gehören sonach 160 1 Gips.

24

32

CO CN

to

1,3

0.6

Technische Bedingungen für Putz- und Stückarbeiten.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anlieferung aller Baustoffe bis zur Verwendungsstelle, falls nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist;

b)    Vorhalten, Aufstellen und Beseitigen der Geräte und Rüstungen;

» c) das endgültige Anbringen und Befestigen der sämtlichen Stücke.

Soweit anderweitige Rüstungen noch stehen, können dieselben vom Unternehmer benutzt werden.

Beschaffenheit der Baustoffe.

Die zur Herstellung der Putz- und Stückarbeiten erforderlichen Stoffe müssen von bester Beschaffenheit sein, insbesondere darf nur Weißkalk verwendet werden, der mindestens 3 Monate in der Grube gelegen hat und keinerlei ungelöschte Teile enthält, wenn nicht ein anderer Putzkalk verlangt ist.

Der Zement muß den ministeriellen Bestimmungen entsprechen.

Der Sand oder Kies muß je nach der Art des auszuführenden Putzes die erforderliche Korngröße haben.

Es darf nur Stuckgips — nicht Estrichgips — von bester Güte und in frisch gebranntem Zustande benutzt werden; bei denjenigen Teilen, welche laut Kostenanschlag mit Stoffeinlage zu fertigen sind, ist ein starkes Gewebe zu verwenden und so anzubringen, daß dasselbe stets unmittelbar hinter der Oberfläche des Stucks liegt.

Ausführung im einzelnen.

Außenputz.

Der Fassadenputz ist in zwei Lagen auszuführen. Der erste Anwurf ist dabei aus magerem Kalkmörtel mit scharfem Sande, der zweite Anwurf aus fettem Kalkmörtel mit feinem Sande herzustellen. Der Putzmörtel ist fest anzuwerfen, soweit er glatt sein soll mit dem Richtscheit eben abzuziehen und mit dem Reibebrett unter stetem Anfeuchten eben und glatt abzureiben.

Rauhputz, gekämmter Putz und Stipputz sind nach Anweisung und Proben auszuführen.

Innenputz.

Zuin Aufbringen des Wandputzes ist das Mauerwerk vom Staube zu reinigen und gehörig zu nässen; der aufgetragene Putz ist eben zu reiben und, wo im Anschlag besonders angegeben, zu filzen. Der Putz soll im allgemeinen 15 mm, aber nie unter 10 mm stark sein.

Wo Türgerüste, eiserne Träger oder sonstige Holz- oder Eisenteile^ zu überputzen sind, müssen dieselben berührt bzw. mit Drahtgewebe umspannt werden; der hierzu erforderliche Bedarf an Gips, Rohr, Draht, Nägeln usw. ist ohne besondere Vergütung mitzuliefern.

Zum Deckenputz ist die Schalung sorgfältig mit verwechselten Stützen zu rohren; die geschälten Rohrstengel sollen mit einem durchschnittlichen Zwischenraum von 1 cm gelegt und durch 10 cm voneinander entfernte Drahtzüge mit Nägeln in 10 cm Abstand befestigt werden.

Besondere Sorgfalt ist auf den Anschluß des Deckenputzes an den Wandputz zu verwenden. Eine besondere Vergütung hierfür und für Herstellung der Kehle bis 10 cm Ausladung erfolgt nicht.

Nachbessern des Putzes.

Für den im Anschlag angegebenen Preis sind die sämtlichen Putzarbeiten bis zur Übergabe des Baues zu unterhalten bzw. die entstandenen Beschädigungen, Risse usw. auszubessern; es sind dafür auch alle Verputz- und Verstreicharbeiten an allen Gegenständen des inneren Ausbaues auszuführen, sei es, datz diese schon beim Beginn des Putzens vorhanden waren oder nachträglich hergestellt wurden.

Drahtputzarbeiten.

Die einzelnen Drähte und Drahtgewebe sind am Mauerwerk bzw. an Eisenteilen vollkommen sicher zu befestigen und einzuspannen.

Stückarbeiten.

Die zu liefernden Stuckteile müssen den Zeichnungen genau entsprechen, sie sind sorgfältig in den Modellen durchzuarbeiten, an Ort und Stelle zur Beurteilung anzubringen, erforderlichenfalls sind Änderungen oder Ergänzungen nach Angabe des Bau-'leitenden ohne besondere Entschädigung auszuführen.

Die Stückarbeiten müssen in allen Teilen scharf und genau, in den glatten Profilen gerade und eben gegossen sein. Jede Simsform darf daher nur so lange benutzt werden, als die Abgüsse aus ihnen bis zu den feinsten Ornamenten noch vollkommen scharf ausfallen. Für alle aus- und einspringenden, rechten, stumpfen und spitzen Ecken sind stets besondere Stücke zu modellieren und zu gießen, so datz ein willkürliches Zusammenschneiden derselben vermieden wird.

Die Stuckteile sind nach den besonderen Anweisungen des Bauleitenden an den Holzteilen mit Schrauben, am Mauerwerk mit Haken und Steinschrauben zu befestigen. Hierbei ist darauf zu achten, datz nicht Rostflecke im Stuck entstehen, widrigenfalls der Unternehmer jede dadurch verursachte Beschädigung auf seine Kosten zu beseitigen hat. Unternehmer bleibt für jeden fortan durch Loslösen oder Herabfallen von Stuckteilen entstehenden Schaden in vollem Umfange verantwortlich. Die Anschlüsse des Stucks an die geputzten Flächen sind gut nachzuarbeiten, ebenso sind die Fugen zwischen den einzelnen Stücken so sauber zu verstreichen und zu überarbeiten, datz sie vollkommen unerkennbar werden.

Berechnung.

Bei Berechnung der Putzarbeiten wird die wirkliche Fläche, und zwar unter Berücksichtigung der für das Mauerwerk selbst ermittelten Längenabmessungen zugrunde gelegt. Für die Höhe ist das lichte Matz zwischen Oberkante des fertigen Fußbodens und Unterkante der fertigen Decke maßgebend, doch werden Wandverblendungen, Wandvertäfelungen oder Stuckgesimse bei mehr als 25 cm Höhe mit ihrer wirklichen Höhe in Abzug gebracht, desgleichen wird auch bei gewölbten Räumen für den Wandputz der Schildmauern nur ²/s der Höhe zwischen Kämpfer und Scheitel berechnet. Öffnungen, deren Leibungen nicht geputzt sind, werden nur bei mehr als 1 qm Größe abgezogen. Öffnungen mit geputzten Leibungen werden nicht abgezogen, nur bei Eurt-bogenöffnungen oder mit Trägern überdeckten Öffnungen von mehr als 4,0 qm Fläche wird eine Seite abgezogen, dagegen wird für geputzte Wand- und Fensternischen nichts hinzugerechnet.

Das Putzen der Gewölbeflächen wird meistens nach der Grundfläche (in der Ebene gemessen) berechnet.

kehlen und Gesimse an den Decken werden nach Metern berechnet.

Preise:

a) Tagelöhne und Werkzeuge.

0,70— 1,20 Jli. 0,60— 1,60 „ 0,60— 1,20 „ 0,80— 1,50 „ 1,50— 2,50 „ 0,50— 0,90 „ 0,40— 0,70 „

Arbeitsstunde eines    Poliers.................

„    „    Putzers................

„    „ Gipsers ................

„    „    Stukkateurs...............

„    „ Bildhauers...............

„    „    Drahtspanners.............

„    „    Arbeiters................

Im übrigen vgl. die Angaben über Tagelöhne bei Titel Ha, desgl. auch wegen der Werkzeuge, soweit sie auch der Maurer gebraucht. Sonstige Werkzeuge kosten:

4,00 „ 11,00 „ 8,00—16,00 „ 5,50 „

1 Gipseisen (Spachtel), Balleisen, Messereisen, Schneideeisen, Kratzer, Modelliereisen, Geißfuß, je nach Größe ....

1 Antragespachtel, gekröpftes Balleisen, Löffelkratzer

1 Schlingenkratzer...............

1 Modellierholz................

1 Stück Ziehklinge ..............

1    „ Stahlschiene, 15—65 cm lang......

1    „    Gesims-, Nuten-, Schräg- usw. Hobel    .    .

„ Stukkateurkelle ............

1    „    Bildhauerzirkel, 16—150 cm lang    ....

„ Stahlfugeisen.............

1    „    Zementkantenrolle von Messing.....

1    „    Zementfugenrolle „    ,»    .....

1    „ Zementwalze    „    „    .....

Damier    „    „    .....

¹ Bruno Mädler, Berlin SO, Köpenicker Str. 64.

b) Preise der Baustoffe.

Einzelpreise von Kalk, Zement, Sand, Kies usw. s. Titel II b.

7,00— 7,50 JL 0,25— 0,30 „ 1,75— 2,00 „ 3,00— 8,00 „ 1,30— 1,60 „ 36,00—45,00 „ 30,00—32,50 „ 0,15— 0,18 „ 0,24— 0,28 „ 0,04— 0,05 „ 0,60 „ 0,24— 0,30 „ 0,38— 0,45 „ 0,75— 0,80 „ 0,50— 0,75 „

4,00— 5,00 „ 3,20— 4,00 „

3.60—    4,40 „

4.60—    5,50 „

7,80—10,40 „ 3,00— 3,50 „

0,75— 1,00 M. 0,80— 1,00 „ 0,50— 0,70 „ 1,00— 1,50 „

2,00— 4,00 „

2,00— 3,00 „

1 cbm fertiger Kalkputzmörtel ................

1 kg Kälberhaare......................

1 Sack Stuckgips, 75 kgi...................

1    „ Form- und Modellgips................

1    „ Estrichgips, 75 kgi..................

1 Tonne Marmorzement 2, 148—150 kg............

1 Faß Karraramasse3 (deutscher Marmorzement), 160 kg brutto . 1 qm geschältes, einfaches Rohrgewebe in Rollen zu 20 qm, frei Bau

1 qm desgl., jedoch doppelt gewebt..............

1 m ²/₃ crn-Latten für Deckenputz...............

1000 Rohrhaken.......................

1 qm Drahtgewebe: 1,2 mm stark, 50 mm Maschenweite . . . .

1,0 „    „    30 „    „    ....

1 qm Drahtziegel (s. o.)...................

1 qm Loths Holzlättchengewebe................

100 kg Sandsteinputzmörtel in Säcken von 75 kg der internationalen

Sandsteingietzerei Jschyrota, Berlin.............

100 kg Putzterranova^ in verschiedenen Farben: grobkörnig . . .

körnig .... feinkörnig. . .

100 kg Polychromzement5 als Färb- und Hürtezusatz zum Putzmörtel, je nach Farbe...................

100 kg Maltalitb, je nach Farbe...............

c) Preise für Putzarbeiten.

a) Nutzerer Puh.

1 qm glatten äußeren Putz auf massiven Wänden in Kalkmörtel zu fertigen, einschl. Bereitung und Heranschaffung des Mörtels, ausschl. Aufstellens und Wiederbeseitigens der Stangenrüstung, an

Arbeitslohn........................

1 qm desgl. mit einfachen wagerechten Ruten, desgl.......

1 qm ganz glatten Putz................. . .

1 qm feinen Quaderputz desgl.................

1 qm starken Quaderputz mit Ziegelverband vorzumauern, die Steine

dazu zu verhauen, sonst wie vor..............

1 qm Fassadenfläche mit einfachen Gesimsen, Tür- und Fenstereinfassungen mit Kalkgipsmörtel zu putzen, einschl. Herstellung und Vorhaltung der erforderlichen Schablonen..........

¹ Julius Bergmann, Juliushütte b. Ellrich a. Harz. — Euling & Mack, Gips- und Gipsdielenfabriken Akt.-Ees., Ellrich a. Harz.

05 Ol    co Ni

I. Simonis in Köln.

Ludwig Ufinger Nachfolger, Wiesbaden.

Terranovainduitrie, Freihung i. Oberpfalz.

Zementfabrik F. 9f. Binder in Köln a. Rh.

Dampfziegelei, Stein- und Kalkwerke August Märker, Harburg in Bayern.

1 qm Fassadenfläche mit reicheren Gesimsen, Tür- und Fenstereinfassungen, Pilastern, Füllungen und Bekrönungen, sonst wie vor 1 qm glatten Putz auf Fachwerkswänden, ohne Holz, zu fertigen.

1 qm desgl., dgl. mit Verputzung des Holzwerks und Lieferung von

Rohr, Draht und Nägeln .................

1 qm gewöhnlichen Besenstipputz auf massiven oder Fachwerkswänden herzustellen........................

Für Putz trt hydraulischem oder Zementmörtel sind zu diesen Preisen 20—25 v. H. als Zulage hinzuzurechnen.

Wasserdichten Putz s. Titel VIII.

Für Jschyrata-, Terranova-, Terrasit- oder Maltalitputz sind 50—100 v. H. als Zulage hinzuzurechnen.

4,00— 6,00 M. 0,60— 0,65 „

0,80— 0,90 „

0,35— 0,75 „

ß) Putzen von Gesimsen, Einfassungen usw.

1 m Unterglied des hölzernen Hauptgesimses 25 cm hoch vorzumauern und nach der Schablone zu ziehen, einschl. Gips und Herstellung der Schablonen, an Arbeitszeit.............

1 m massives Hauptgesims dorischer Ordnung von 45 cm Ausladung und Höhe vorzumauern, die eisernen Anker zu befestigen, zu ziehen und zu putzen, einschl. Anfertigung der Schablonen, Rüstung, Bereitung des Mörtels, Hinaufschaffens der Ziegel usw......

1 m desgl. jonischer Ordnung mit Zahnschnitten, sonst wie vorhin 1 m desgl. korinthischer Ordnung von 50 cm Höhe und Ausladung

von Tragsteinen und Zahnschnitten.............

1 m kleineres Hauptgesims von 29—30 cm Höhe und Ausladung .

1 m Brustgesims 12 cm hoch vorzumauern, zu ziehen und zu putzen

1 m Bandgesims 30 cm hoch desgl...............

1 m Sohlbank 10—15 cm hoch, an beiden Enden verkröpft, desgl.

1 m Zinkabdeckung von Gesimsen oder Sohlbänken zu verputzen .

1 Stück Fenster mit gegliederter Einfassung zu putzen 1 Stück Fenster mit gegliederter Einfassung, Fries und Verdachung nach gegebener Zeichnung vorzumauern und zu putzen, einschl.

Schablonen usw......................

1 dgl. wie vorhin mit Giebelverdachung, desgl..........

1 Fenstersohlbank mit 2 Pfeilern 85 cm hoch und vertiefter Füllung

mit Einfassung, desgl....................

1 Torweg mit gegliederter Einfassung, Schlußstein und Verdachung vorzumauern, zu ziehen und zu putzen, einschl. Schablonen usw. 36,00—48,00 „ 1 Kellerfenster mit Wasserschlag von Zement zu versehen ....

Bei Verwendung von hydraulischem oder Zementmörtel ist ein Zuschlag von 45—55 v. H. zu berechnen.

1,00— 1,25 M.

6,00—10,00    „

8,00—12,00    „

10,00—15,00 „

3.50—    4,50 „ 1,00— 1,50 „

2.50—    3,50 „

1.50—    2,00 „ 0,15— 0,20 „

. 12,00—18,00 „

25,00—30,00 „ 30,00—34,00 „

15,00—18,00 „

1,25- 1,75 „

y) Innerer Putz.

1 qm Rapputz herzustellen, an Arbeitslohn...........

1 qm glatten Wandputz auf den inneren Wänden einschl. Rüsten, desgl.

1 qm desgl. ebenso, aber die Putzflächen mit Gipsschlemme zu filzen

0,30— 0,40 M. 0,40— 0,55 „ 0,45—0,60 „

1 qm desgl. ebenso, die Putzfläche mit feinem Sand und Weißkalk

aufzuziehen und mit dem Filzbrett glatt zu reiben......

1 qm Lehmrvand zu putzen, zu schlemmen und zu färben, desgl. . 1 qm Fachwerkswand im Holzwerk zu berühren und glatt zu putzen, einschl. Rüstens, sowie Rohr, Draht, Nägel, Gips, desgl. . . . 1 qm Holzwand durchweg zu berühren und glatt zu putzen, einschl.

Rüstens, sowie Rohr, Draht, Nägel, Gips, desgl........

1 qm dgl. wie vorhin, ausschl. Rohr, Draht, Nägel, Gips, desgl. .

1 qm dgl. doppelt zu rohren, zu putzen einschl. Rohr, Draht, Nägel,

Gips dgl.........................

1 qm geschalte Decke zu berühren und zu putzen, einschl. Rüstung,

sowie Rohr, Draht, Nägel und Gips, desgl..........

1 qm dgl. ebenso, jedoch die Flächen zu filzen, desgl.......

1 qm doppelt zu rohren und zu putzen, einschl. Lieferung, wie bei

den Holzwänden, desgl...................

1 qm wagerechte Massivdecke glatt zu putzen, einschl. Rüstens und

Bereitens des Mörtels, desgl. ...............

1 qm desgl., einschl. Ummantelung der Deckenträger mit Drahtgewebe 1 qm Kappengewölbe in der Ebene gemessen glatt zu putzen, einschl.

Rüstens und Bereitens des Mörtels, desgl..........

1 qm Gewölbeputz auf Tonnen-, Kloster-, Kreuz- und Kuppelgewölben in der Ebene gemessen, desgl............

1 qm rund geschalte Decke doppelt zu rohren und sauber zu putzen,

einschl. Rüsten, Rohr, Draht, Nägel und Gips, desgl......

1 qm Gewölbe-, Decken- und Wandputz, die abgestoßenen Stellen auszubessern, sowie Fußleisten, Türbekleidungen, Öfen usw. zu verputzen, desgl........................

1 qm dgl. Putz zu schlemmen und teilweise zu weißen, durchschnittlich 1 m Kehle 15 cm hoch zu ziehen und zu putzen, einschl. Rohr, Draht,

Nägel und Gips, desgl...................

1 dgl. 18 cm hoch, ebenso..................

1 m Deckengesims, 15—18 m hoch, mit Kehle 15 cm hoch, vorzumauern, zu ziehen und zu putzen, einschl. Anfertigung der Schablonen usw.

1 qm Spalierlattendecke herzustellen, einschl. Lieferung der Latten

(25 m), Spaliernägel (50 Stück), aber ohne Putzstoffe.....

1 qm Deckenputz ohne Schalung auf ²⁶/₃₀ mm starken Holzleisten und doppeltem Rohrgewebe (Staußsches Patent) in Kalkmörtel unter Gipszusatz zu fertigen, einschl. Lieferung der Gewebe, Befestigens

derselben, aber ohne Putzstoffe...............

Für Putzarbeiten in Zementmörtel sind 20—25 v. H. mehr zu berechnen.

1 qm wasserdichter Zementmörtelputz 1:2 bis 1:1 mit einem Überzug von reinem Zement — ohne Sandzusatz — sauber gefilzt

und geglättet.......................

Besondere Zusatzmittel zum Mörtel zwecks Erzielung von Wasserdichtigkeit s. Titel VIII.

0,60— 0,80 M. 0,30— 0,40 „

0,60— 0,70 „

0,70— 1,00 „ 0,40— 0,50 „

1,00— 1,25 „

0,70— 1,00 „ 0,90— 1,20 „

1,00— 1,25 „

0,45— 0,65 „ 0,55— 0,80 „

0,50— 0,70 „

0,80— 1,60 „

1,50— 2,00 „

0,10— 0,15 „ 0,05— 0,08 „

0,50— 0,60 „ 0,80— 1,00 „

2,50— 3,00 „

2,25— 3,00 „

1,20— 1,50 „

2,00— 3,00 „

ö) Einsetzen und Verputzen.

1 Stück einfaches Fenster mit Hilfe des Tischlers einzusetzen, die Bankeisen und Steinschrauben einzustemmen und einzugipsen bzw. zu vermauern, die Latteibretter einzusetzen, die Ausnischungen für die Wasserkästen anzulegen, einschl. aller Verputzarbeiten. . . .

1 Stück Doppelfenster, sonst wie vor.............

1 große doppelte Balkontüre mit Oberlicht desgl.........

1 Stück einfaches Fenster wie vorher einzusetzen........

1 Stück kleines Dachbodenfenster desgl.............

1 Stück Kellerfenster desgl...................

1 Stück dreiteilige Glaswand, die nötigen Bankeisen zu dem Futterrahmen einzustemmen, einzugipsen und zu verputzen.....

1 Stück Torweg, die Stützhaken und Pfannen sowie die Latteihölzer

einzustemmen und zu verputzen...............

1 Stück Eingangstüre, die Bankeisen zu den Futterrahmen einzustemmen, einzugipsen und zu verputzen ...........

1 Stück äußere Kellertüre desgl................

1 Stück innere Kellertüre, die nötigen Stütz- und Schließbalken

einzustemmen und einzugipsen...............

1 Stück Dachbodentüre desgl.................

1 Stück obere Gleitschiene für Schiebetüren nach Angabe in die Wände

einzustemmen, zu vermauern und zu verputzen........

1 Stück untere Führungsschiene für Schiebetüren nach Angabe im

Fußboden einzulassen, sonst wie vor.............

1 Stück Türanschlagschiene für einflügelige Türen, sonst wie vor .

1 Stück desgl. für zweiflügelige Türen, sonst wie vor......

1 m Fußleiste aus Holz oder Stein zu verputzen........

1 Stück Stufenbelag aus Holz oder Stein zu verputzen.....

1 Stück eisernes Fenstergitter einzustemmen und zu verputzen . »

1 Stück eiserne Mauerschutzecke von rund 1,80 m Länge anzubringen, die Steinschrauben einzustemmen und einzugipsen und die Ecken

zu verputzen .......................

1 Stück Reinigungstür für Schornsteine einzusetzen und zu verputzen

1 Stück Wrasenklappe, sonst wie vor.............

1 Stück Lüftungsgitter und -klappe verschiedener Größe, sonst wie

vor, durchschnittlich....................

1 Stück Rouleaueisen, Rosettenhalter, Gardinenhaken usw. einzustemmen und zu verputzen.................

1 Stück Ofenrohr einzustemmen, zu vermauern und zu verputzen.

1,50— 2,50 Jk 2,00— 3,50 „ 3,00— 4,00 „ 1,50— 2,00 „ 0,80— 1,00 „ 0,80— 1,00 „

4,00— 6,00 „

6,00— 8,00 „

3,00— 4,00 „ 1,50— 2,00 „

1,00— 1,50 „ 1,00— 1,50 „

7,00— 8,00 „

3,00— 4,00 „ 0,75— 1,00 „ 1,25— 1,50 „ 0,03— 0,05 „ 0,20— 0,25 „ 2,00— 2,50 „

1,25— 1,50 „ 0,50— 0,75 „ 0,75— 1,00 „

1,00— 1,25 „

_o c>

IxD Oi Ot

e) Ausbesserungsarbeiten.

1 qm äußeren oder inneren Kalkwandputz abzuschlagen, die Fugen 2% cm tief auszukratzen und zu reinigen, einschl. Beseitigung des

Schuttes bis zur Ablagestelle................

1 qm Rohrputz von Decken und Holzwänden abzuschlagen, Rohr, Draht und Nägel von der Schalung zu entfernen, wie vor . .

0,60— 0,80 „

0,40— 0,50 „

1 qm Gewölbeputz abzuschlagen, wie vor...........

1 qm Kalkrapputz abzuschlagen, wie vor............

1 qm glatten Fassadenputz auf altem Mauerwert, teils den schadhaften Putz abzuschlagen, die Fugen zu reinigen und wieder neu zu putzen, im übrigen die alte Farbe abzukratzen, den Putz aufzureiben, durchschnittlich..................

1 qm alten Deckenputz auf Schalung, teils herunterzuschlagen, neu zu rohren u. zu putzen, teils auszubessern, abzustotzen, aufzureiben, einschl. dernötigen Lieferungen und Rüstung, aber ausschl.Kalk,durchschnittlich 1 qm glatten Wandputz auf alten massiven Wänden, teils gänzlich abzuschlagen und neu zu putzen, teils auszubessern, abzustotzen und

aufzureiben, einschl. Rüstens, durchschnittlich.........

1 qm glatten Wandputz auf alten massiven Wänden abzustotzen und

aufzureiben, einschl. Rüstens................

1 qm glatten Deckenputz zu waschen bzw. abzustotzen und aufzureiben,

einschl. Rüstens......................

1 qm Fachwertswandputz an den schadhaften Stellen auszubessern,

die Fächer zu verkeilen, desgl. wie vor ...........

1 qm schadhaften Rapputz an Wänden und Gewölben auszubessern, desgl. wie vor..................... .

0,60— 0,80 M. 0,30— 0,40 „

1,00- 1,20 „

0,80— 1,25 „

0,40— 0,50 „

0,20— 0,25 „

0,20— 0,25 „

0,40 „

0,25 „

d) Preise für Drahtputzarbeiten.

a) Einzelverrichtungen.

1 qm Drahtgewebe zwischen massiven Decken senkrecht als Wand zu spannen, einschl. Einarbeiten der erforderlichen gefalzten Türzargen

und Anschrauben der Bandeisenfedern an dieselben......

1 qm desgl. wie vor, jedoch zwischen Holzbalken oder Füllhölzer zu

spannen .........................

1 qm Drahtgewebe als Decke zu spannen, an massiven Decken anzuhängen und die für Rosetten, Kehlen usw. nötigen Verstärkungen einzuflechten

1 qm desgl. wie vor, an Balkendecken anzuhängen...... .

1 qm Drahtgewebe um eiserne Unterzüge herumzuspannen . . .

1 qm Drahtgewebe um eiserne Stützen rechteckig oder rund herumzuspannen, je nach dem Durchmesser............

1 qm als Wand gespanntes Drahtgewebe mit einem Gemisch von Gipsmörtel und Kälberhaaren auszudrücken und beiderseitig durch verlängerten Gipsmörtel, mit entölter Koksasche gemischt, zu bewerfen, abzuziehen und zu rauhen, so dah die fertiggestellte

Koksaschenwand eine Stärke von 5 cm hat..........

1 qm desgl. wie vor, 7 cm stark...............

1 qm desgl. wie vor, jedoch mit verlängertem Gipsmörtel aufzuziehen und glatt zu putzen, so datz die Wand in fertigem Zustande

eine Stärke von S¹/^ cm erhält...............

1 qm als Decke gespanntes Drahtgewebe mit einem Gemisch von Gips, Mörtel und Kälberhaaren auszudrücken, mit verlängertem Gipsmörtel zu überziehen, glatt zu reiben und zu filzen ....

1,00— 1,25 M.

0,90— 1,15 „

1,50— 1,80 „ 1,30— 1,50 „ 1,60— 2,00 „

1,20— 2,50 „

1,50 „

1,90 „

2,75 „

2,50 „

ß) Fertige Arbeiten.

1 qm Drahtputzwand allseitig einzuspannen, mit einem Gemisch von Gips, Mörtel und Kälberhaaren auszudrücken, mit verlängertem Gipsmörtel beiderseits glatt zu putzen, bei einer Gesamtstärke von 5 cm, einschl. Lieferung aller Baustoffe und Befestigungsmittel,

Vorhalten der Rüstung, Lieferung und Aufstellung der Türzargen,

3,50— 4,50 JUL

dere'n Öffnung dafür nicht abgezogen wird..........

1 qm Wandschlitz, 12—25 cm breit, mit Drahtputz zu schließen und

4,50— 5,50 „ 5,00— 6,00 „

einseitig glatt zu putzen . . ................

1 qm Stützenummantelung desgl., wie vor..........

1 qm desgl., einschl. Einspannen und Einputzen von Eckschutzschienen,

5,50— 8,00 „

jedoch ohne Lieferung derselben...............

1 qm Drahtputzdecke in 4 m hohen Räumen an Balten oder eisernen Trägern befestigt, die Unterseite glatt zu putzen, cm den Wänden mit einer 10 cm hohen Wandkehle zu versehen, einschl. Lieferung aller Baustoffe und Befestigungsmittel sowie Vorhalten der Rüstung    3,00— 4,00 „

1 qm Drahtputzdecke wie vor in 6 m hohen Räumen......

1 qm Drahtputzdecke in 4 m hohen Räumen in Form eines Tonnengewölbes, sonst wie vor..................

1 qm desgl. in Form eines Kreuzgewölbes, je nach der Stichhöhe,

sonst wie vor . ......................

1 qm desgl. in Form eines Sterngewölbes, je nach Größe der Felder Bei vortretenden gegliederten Graten und Rippen erhöhen sich die letztgenannten Preise noch um 2,00—4,00 M. und mehr.

1 qm Drahtputzvertleidungen eiserner Träger im Anschluß an den

Deckenputz herzustellen...................

1 qm Drahtputzflächen zur Herstellung von Ablufttanälen in den verschiedensten Querschnitten im Innern gemessen, am Dachverband oder Mauerwerk sicher zu befestigen, die bauseitig gelieferten Einsteigeklappen usw. einzubauen und zu befestigen, innen vollständig glatt, außen rauh zu putzen, sonst wie vok, nach Aufmaß des inneren

Querschnitts .......................

1 qm desgl. innen und außen glatt zu putzen.........

3,20- 4,50 „

¹

Bayer. Torfstreu- und Mullwerk Haspelmoor O. B.

²

- Filzfabrik Adlershof, A.-G. in Adlershof bei Berlin.

³

' Stotzei & Co., Charlottenburg, Weitend.

⁴

Emil Zorn, Berlin W, Köthener Str. 46.

⁵

   C. Strauß in Brandenburg a. H. — P. Stautz & H. Ruff in Äottbus.

⁶

   P. Stautz & H. Ruff, Kottbus.

⁷

   Ernst Loth & Co., Halberstadt.

6,00— 7,00 „ 7,00—12,00 „ 8,00—15,00 „

3,25— 3,50 „

4,00— 5,00 „

4,40— 5,50 „

e) Preise für Gipsdielarbeiten.

Die sogenannten Gipsdielen bestehen aus Stuckgipsmasse mit einer Einlage aus Rohr, Bambus, Kokosfaser u. dgl., welche die Festigkeit der Gipsmasse vermehrt. Die Kokosfaser bietet den Vorteil, daß sie unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist, also nicht quillt, fault oder schwindet, und vermöge ihrer zähen Beschaffenheit besonders den schwächeren Gipsdielen von 1%—3 cm Stärke einen außerordentlich festen Zusammenhalt gibt. Die letztere besteht meist nicht aus reinem Gips, sondern aus einer Mischung von Gips mit teils bindenden, teils porigen Stoffen, wie Tierhaare, Pflanzenfasern, Kohlenschlacke, scharfkörniger Asche u. dgl-, wodurch einerseits das Gewicht vermindert, andererseits die Festigkeit erhöht wird. Zuweilen werden die Gipsdielen noch mit einer Asphaltschicht überzogen, um sie gegen die Einflüsse der Feuchtigkeit, gegen Einwirkung von Dünsten und Niederschlägen zu schützen. Die gebräuchlichsten Stärken für Eips-

Schwatlo XVI.

dielen sind 2%>—8 cm, die Breite beträgt meist 25—50 cm, die Länge 2,0—2,5 m. Es ist meist üblich, den Eipsdielen V₂ qm Fläche zu geben. Die Gipsdielen gehören zu den leichtesten Baustoffen; ihr Raumgewicht beträgt im Durchschnitt ungefähr 0,7—0,8. Sie lassen sich gut sägen und nageln und bieten Schrauben oder Haken einen guten Halt. Weitere Vorzüge sind ihre große Billigkeit, die Möglichkeit, schnell und unabhängig von der Jahreszeit damit bauen zu können, ihre Trockenheit, ihre hohe Feuersicherheil, ihr geringes Leitungsvermögen, sowohl für Schall als für Wärme, und endlich ihre gesundheitlichen Vorzüge, indem sie weder Spaltpilzen, noch Ungeziefer einen Unterschlupf bieten, was sie besonders zur Verwendung beim Bäu von Krankenbaracken geeignet erscheinen läßt. Die Gipsdielen dienen einerseits als Baustoff zur Herstellung sowohl für Zwischen- als für Außenwände, andererseits als Verkleidungsstoff zum Schutz gegen Wärme- und Schalldurchlässigkeit, sowie als Sicherung bei Feuersgefahr. Zur Verwendung bei Außenwänden und außerdem für solche Fälle, wo man eine erhebliche Tragfähigkeit von den Gipsdielen verlangt, stellt man auch Gipsdielen her, bei denen statt des Stuckgipses eine Mischung von Estrichgips und Stuckgips zur Anwendung kommt. Außenwände aus Gipsdielen werden zweckmäßigerweise mit einem wetterbeständigen Abputz versehen. Hierfür kommt in erster Linie Zement in Betracht, jedoch vermeidet man es, den Zement unmittelbar auf den Gips aufzubringen. Vielmehr trägt man zuerst auf die rauhe Fläche der Gipsdielen einen Aberzug von dünnem Weißkalkmörtel, dem Gips zugesetzt ist, auf; hierauf folgt eine dünne Schicht von reinem Weißkalkmörtel, und dann erst der äußere, aus einer Mischung von 5talt und Zement oder aus reinem Zement bestehende Putz. In gleicher Weise verfährt man bei Innenwänden, wenn es sich um Räume handelt, in denen Wasserdämpfe oder feuchte Luft vorhanden sind, wie z. B. Waschhäuser oder Badezimmer. Als Mörtel für die Fugen dient entweder eine Mischung von Kalkmörtel und Gips oder mit Leimwasser angemachter Gips.

Preise von Macks Gipsdielen mit Nut und Federt

Ge-

Mit Schilfrohreinlage

Stärke wicht f.b.qm

Vorrätige

Längen

Breite

Mit Einlage von Kokosfaser und Holzwolle

Mit reiner Kokosfasereinlage

Preis Vorrätige f. d. qm Längen

I Breite

Preis f. d. qm

Vorrätige Längen Breite

I Preis f. d. qm

cm

kg

cm

cm

Pf.

cm

cm

Pf.

cm

cm

Pf.

iy₂

15

18

180, 200 i 50 180, 200 : 25,50    67

2¹ 2

20

25

3¹ 2

28

32

38

47

52

8 massiv 58 8| mit 54 EHohl- 68 12j raunt 80

Mit Asphaltpappe auf der Rückseite 20 Pf. mehr f. d. qm.

250

200

25

60

75

200    , 25    !    85

200

200

25

90

33‘J:

₃ |    70

50

180, 200 180, 200 160,170,180, 200 33¹ ₃

200

200

200

200

200

200

200

60

80

33¹

90

33¹₃

33¹ ₃

33¹₃ 140 33¹₃ 160

25

180

25    210

Danach stellen sich'die Preise für die fertige Arbeit wie folgt:

1 qm Zwischenwand aufzustellen und beiderseits glatt mit Gipsputz abzureiben, die Anschlüsse an die Wände herzustellen:

2,50—3,00 JL 2,65—3,15 „ 2,70—3,20 „ 2,90—3,40 „ 2,50—3,00 „

a)    aus 5 cm starken Gipsdielen mit Schilfrohreinlage......

b)    desgl. mit Einlage von Kokosfaser und Holzwolle ......

c)    desgl. mit reiner Kokosfasereinlage.............

d)    desgl. und mit Asphaltpappe auf der Rückseite überzogen . . .

e)    aus 5 cm Gipsschlackenplatten...............

Ähnlich und mit annähernd gleichen Preisen:

Süßrnilchs Kokolithplatten^, 1,5—7 cm stark, mit Kokosfasereinlage.

Schurichs Bautafeln? mit ringsherumgehenden, an den Längsseiten schwalbenschwanzförmigen Nuten, auf einer Seite glatt, die andere rauh zum Putzen, in einer Größe von 0,80 m lang, 0,40 m breit und 0,05 m und 0,07 m stark.

Sii*ts³ Eipsdielwände, 5 cm stark. Platten 100 x 50 cm durch Nut und Feder und außerdem durch Rundeisenbolzen verbunden und versteift. Gewicht der Platten aus Gips unter Zusatz von Koksasche 38—40 kg.

Wassermanns^ feuersichere Draht - Gips-Koks-Mittelwände, desgl. aus Drahtgips und Kohlenasche, ohne Mörtel, 7 cm stark.

von 100—500 qm über 500 qm

Stärke Größe Gewicht Preis

cm

cm

kg

Pf.

Stärke Größe Gewicht Preis kg Pf.

kg

cm

O    O    DI Dü    CN

r”1    1-1    cd CO    co

100X25 45    120

100X25 55    130

100X30    65    165

50X66 42 110 50X75 42 110

50X66    50    120

beiderseits glatt, an den Längsseiten mit Nut und Feder beiderseits rauh, sonst wie vor. beiderseits glatt, ringsum profiliert, mit 13 Hohlräumen dsgl. mit 2 Hohlräumen

6,2 50X66 50    120

10 50X66 80    165

Gips-Schlackenplatten

50X66

50X66

42

60

beiderseits glatt, ringsum profiliert

100

135

»beiderseits glatt, > ringsum profiliert

Gipshohlplatten ohne Schilfrohreinlage

Gipsvollplatten ohne Schilfrohreinlage

1 qm Lugino - Plattenwände, 5 oder 7 cm stark, rauh, mit den erforderlichen Türzargen herzustellen, einschl. Lieferung: bis 100 qm

5 cm stark 3,00

2,50

2,00 JL

2,70 JL

7 cm stark 3,70

3,20

DuroZwischenwände³, Größe der Platten 2,0 x 1,5 bis 1,0 x 1,5 m, je nach

Stärke.

50

8,0

60

9,0 cm.

70 kg f. d. Quadratmeter. ..... 4,50—5,20 JA

¹    Ernst Süßmilch, Eipswerke Niedersachswerfen a. H. Hauptgeschäft: Leipzig.

²    Otto Schurig, Leisnig i. S.

³    I. Sixt, Eroß-Lichterfelde O, Marienfelder Str. 35.

* Th. Rod. Wassermann, Rirdorf bei Berlin.

⁵ Duroplattenwerk, G. m. b. H., Konstanz.

29*

Zweiter Teil: Einzelpreise. IX. Ausbau in Putz und Stein. 1 qm Bimszementdielen * (Näheres siehe Seite 855)

452

10 cm stark

ab Neuwied 0,75    0,85    0,95    1,05    1,25 M.

1 qm freitragende Wand aus Sim6ßementt>ielen¹ mit Eiseneinlage („Becede-Wand">

2,5—4,0 M.

Macks^ Feuerschuhmantel für Säulen- und Unterzugsummantelungen.

Zum Teil aufgerollter Mantel

Länge

Breite

Stärke

Mantelmatze:

1,50 m 0,67 „

2 cm

Gewicht rund 15 kg für das Quadratmeter.

Preis des Mantels bei 2 cm Stärke: für das Quadratmeter . .

.    1,35 JL

Die Ummantelung ohne Verputz stellt sich auf 3,00—3,50 M. für das Quadratmeter.

Ummantelung eiserner Säulen.

Ummantelung eiserner Unterzüge.

f) Preise von Stückarbeiten.

a) Gezogene Stückarbeiten.

1 qm Wandfläche mit Gips abzuziehen, zu spachteln und mit einfachen

3,00—3,50 JL 0,80—1,00 „ 1,00—1,25 ..

0,10—0,12 „

Gipsprofilleisten zu feldern, bei vorhandenem Gerüst......

vor

0,08—0,10 „

1 qm Wandfläche auf vorhandenem Untergrund in Gips zu glätten. ¹ q™ Deckenfeld glatt mit Gips aufzuziehen und zu spachteln, wie 1 m Gesims oder Deckenkehle, bis 60 cm in der Abwicklung gemessen, zu ziehen, dazu vorher 8 mm starke, der Gliederung entsprechend gebogene Rundeisen in Abständen von 50 cm an der Decke und Wand zu befestigen und ein engmaschiges Drahtgewebe, welches an dem Rundeisen mit Draht festgebunden wird, mit Gips und beigemengten Kälberhaaren auszudrücken, alsdann den Gips aufzutragen und mit Eisenschablone zu ziehen, für das Zentimeter Abwicklung gemessen 1 m flaches, unmittelbar aufliegendes Stuckglied zu ziehen, ohne Rundeisen und Drahtgewebe...................

ß) Gegossene Stückarbeiten.

Der Preis der Stückarbeiten richtet sich natürlich sehr nach dem Kunstwerte. Geübte Stukkateure erhalten 7,00—12,00 JL den Tag. Das Ansetzen der gegossenen Stückarbeiten im Znnern und Autzern von Gebäuden wird meistens vom Bildhauer an die

¹    Verkaufsverein für Bimszemenidielen, G. m. b. H., Neuwied.

²    A. & O. Mack, Ludwigsburg.

Stukkateure für das Stück bzw. für das Meter vereinbart. Als ungefährer Anhalt mögen folgende Preise dienen, wobei noch zu erwähnen ist, daß für Gesimse im Innern, Decken-kehlen der Preis nach Metern und nach der Höhe und Grütze der Ausladung bzw. in der Schräge dieser beiden Abmessungen nach Zentimetern berechnet in Ansatz gebracht wird.

Jnnenarbeiten.

1 m Deckenkehle in etwa 60 cm langen Stücken in Leimformen zu zu gietzen, nach dem Bau zu schaffen und dort mittels flüssigen Gipses unter Zuhilfenahme von eisernen Schrauben, Nägeln oder Dübeln zu befestigen, Höhe und Ausladung addiert, für

0,05— 0,10 Jil

jedes Zentimeter dieser Summe..............

für gebogene Teile % Zulage.

1 m Deckenkehle desgl., nach der Schräge aus Höhe und Ausladung

0,07— 0,15 „

für das Zentimeter...................

3,00— 3,50 „

1 m 25—30 cm grohe Stuckkehle mit kleinem Decken- und Wandprofil anzuliefern und anzubringen............

12,00 „

1 m 75—85 cm grotze glatte Stuckdeckenkehle mit Eiseneinlagen, sowie mit rund 20 cm hohem Profilwandgesims anzuliefern bzw. zu ziehen, einschl. aller Hilfsarbeiten und Lieferungen ....

3,50 „ 7,00 „ 8,00 „ 5,00 „

2,50—

4,00—

5,00—

2,00—

1 Stück Stuckkonsole, rund 80 cm hoch» oben mit Schnecke und Kannelierung, rund 35 cm breit zu liefern und anzubringen .

I m inneres Deckengesims mit verzierter Kehle, 30—50 crnhoch, desgl.

1 m desgl. ohne Kehle, aber mit Zahnschnitten oder Kragsteinen 1 Eck- oder Mittelstück dazu, je nach Grütze und Ausführung. .

1 Stück einfach verzierte Stuckrosette, 30 cm grotz, nach vorhandenem

1,50 „

1,00—

2,00—

4,00—

7,00— 10,00 „ 12,00— 20,00 „

Modelle zu liefern und zu befestigen...........

3,00 „ 6,00 „

1 Stück desgl., 40— 50 cm grotz..............

„    60— 70 „    „    ..............

.. 80-100 „ „ ..............

„    120-150 „    „    ..............

1 Stück Medaillon im Basrelief 100 v. H. mehr.

Im allgemeinen kann man bei einer Zimmerdecke von rund 25 qm bei gewöhnlicherAusführung mit folgenden Preisen rechnen:

60,00— 80,00 „ 90,00—140,00 „ 120,00—170,00 „ 70,00—100,00 „ 110,00—150,00 „ 140.00—190,00 „

Glattes Hohlkehlgesims mit Ober- und Unterglied von rund 20 cm Höhe und 20 cm Ausladung und einer Rosette trocken angesetzt

desgl. mit 4 Eckstücken..................

desgl. mit 4 Eck- und 4 Mittelstücken...........

Verziertes Hohlkehlgesims, sonst wie oben..........

desgl. mit 4 Eckstücken..................

desgl. mit 4 Eck- und 4 Mittelstücken...........

Decken mit verziertem Hohlkehlgesims, Leisten, Mittel- und

140,00—200,00 „ 150,00—250,00 „ 180,00—300,00 „

4 Zwischenrosetten ...................

Decken mit Gesims und Feldereinteilung..........

desgl. mit Verzierungen in den Feldern..........

Decken mit gezogenen Gesimsen und aufgetragenen Eck- und Mittelstücken oder Spiegelverzierungen entsprechend höher.

Außenarbeiten.

1 kannelierte Säule mit verziertem dorischen, jonischen oder korinthischen Kapitell und Basis, 2,50 m hoch, einschl. Gips,,

Modellkosten und Aufstellen ...............

1 dgl. ebenso, 3,75 m hoch, desgl...............

1 Säulenkapitell, 30 cm im oberen Säulendurchmesser, desgl. .

05 Ol

1 Pfeilerkapitell, 30 cm breit und hoch, 14 cm tief, desgl. . .

36,00— 45,00 M. 48,00— 60,00 „ 15,00— 18,00 „ 25,00— 30,00 „ 35,00— 40,00 „ 8,00— 10,00 „ 12,00— 15,00 „ 15,00— 18,00 „ 3,00— 4,00 „ 4,00— 5,00 „ 6,00 „

breit, einschl. Befestigung mittels eiserner Schrauben . . -

1 desgl., 40 cm lang, 20 cm hoch, 15 cm breit, desgl.....

1 m Zahnschnitt, 8 cm hoch, desgl.............

1 m Zahnschnitt, 10 cm, desgl...............

1 m Eier- und Blätterstab mit Perlschnur (Astragal), 13 cm hoch

desgl.........................

1 m desgl. ebenso, 8 cm hoch ..............

1 m Rinnleisten (Karnies, Sima), 15—20 cm hoch, desgl. . . .

1 m Balkonkonsol, 1 m ausladend, 63 cm hoch, 15 cm breit, desgl. 36,00— 42,00 „ 1 m Fensterbrüstungsfüllung, 1 m lang, 45 cm hoch, desgl. . .

1 Karyatide einschl. Kapitell, 2 m hoch, desgl........

1 m verzierter Fries, 45 cm hoch, desgl. ..........

1 Docke oder Baluster, 80 cm hoch, 15 cm mit quadratischem oder rundem Fuß, je nach Zeichnung.............

5,00-

1,00—

3,00—

1,00—

1,70—

2,00 „ 4,00 „ 1,50 „ 2,20 „

2,00 „ 1,00 „ 3,00 „

10,00— 15,00 „ 80,00—120,00 „ 6,00— 10,00 „

5,00—    6,00 „

7) Trockenstuck, Papierstuck.

Um leichtere Stuckteile, namentlich im Innern, zu erzielen, wird beim Formen ein Gewebe von Stoff oder auch aus Draht eingelegt, infolgedessen die Glieder schwächer hergestellt werden können, widerstandsfähiger sind und schneller austrocknen.

Der Trockenstuck soll 80 v. H. leichter sein als gewöhnlicher Stuck.

Die Bestandteile des Trockenstucks sind nachweisbar: Gips, 33gradiges Wasserglas und Leimlösung in bestimmtem Verhältnis zusammengesetzt. Diese Masse wird auf ein weitmaschiges, sehr haltbares Jutegewebe in elastische Formen gegossen und dabei Zinkstreifen von 2 cm Breite in geeigneten Abständen voneinander zwischen je zwei Lagen des Gewebes so eingearbeitet, daß der Zusammenhang des so hergestellten Gegenstandes durch diese Streifen fast unzerstörbar wird und letztere zugleich als Befestigungslappen über die Ränder des Stuckgegenstandes hinausragen.

Die nach diesem Verhältnis erzielten Abgüsse werden nach Beendigung des Bindevorgangs in eigens hierzu angelegter Trockenkammer einer Hitze von 50° ausgesetzt und sind nach 12 Stunden zur Verwendung fertig.

Zu erwähnen ist ferner der sogenannte „Papierstuck", welcher wegen der Leichtigkeit und Gefahrlosigkeit vielfach Verwendung findet. Entgegen steht der Verwendung der Umstand, daß bei nicht ganz trocknen Räumen ein Verziehen der Gliederungen nicht ausgeschlossen ist.

Die Preise für Arbeiten aus Trockenstuck^ sind nicht erheblich teurer als für gegossenen Stuck, während die Preise für Papierstuck etwas geringer als letztere sind. Vgl. deshalb im einzelnen die Preise zu ß).

Durodecken und Durowandverkleidungen² in Stücken bis zu 2 x 3 qm Grütze in der Fabrik unter Druck hergestellt, an Ort und Stelle fertig verlegt, 10—25 mm stark, 2,20—3,00 M,

S) Hartstuck, Steinstuck.

Hartstuck, Steinstuck stellt sich etwa um 15—30 v. H. teurer als gewöhnlicher gegossener Gipsstuck, Gutz aus weitzem Zement etwa 40—60 v. H., Zementgutz 100 v. H. teurer

£) 6te in papparbeite rt.

Innere, der Nässe nicht ausgesetzte Verzierungen an Decken, Türen, Verdachungen und Täfelungen werden häufig, namentlich wenn sie matt und blank vergoldet werden ' sollen, in sogenannter Steinpappe, d. h. einer Masse aus gestampftem Papier und Leim bestehend, gefertigt. Die noch weiche Masse wird in feste Formen gedrückt oder aus freier Hand modelliert und getrocknet. Die Preise stellen sich höher als die für Stückarbeiten, dafür ist die Steinpappe im Trocknen aber auch bedeutend widerstandsfähiger. Reiche Verzierungen auf Türen, Paneelen usw. werden in der Regel mittels Steinpappe hergestellt, weil Zink oder Bronze dafür oftmals zu teuer ausfallen.

Preise.

1 m vom Tischler gelieferte Tapetenleisten in Steinpappe zu verzieren und zu vergolden, die Stütze der Nagellöcher nach der Befestigung auszubessern ..........................

1 qm gezackte, echt vergoldete Verzierungsleiste von Steinpappe anzufertigen einschl. Befestigens................

1 qm Flügeltürseite die Ecken der geraden Kehlstötze mit Verzierungen und die 6 Füllungen mit reichen Mittelstücken in Steinpappe zu versehen, einschl. der Modellkosten........

1 qm Flügeltürseite mit Steinpappverzierungen, gebogenen Kehlstötzen mit Mittel- und Eckenverzierungen zu versehen und Mattglanz zu vergolden, einschl. der Modellkosten . .......

1 qm Paneel mit einem 0,1 m hohen Friese in Girlanden oder Buketts und mit gebogenen breiten Kehlstötzen nebst Eckstücken in -Steinpappe zu verzieren, dieselbe teils matt, teils poliert zu vergolden . ........................

1 Türverdachung, vom Tischler geliefert, die Sima mit einer

Steinpappverzierung zu belegen und zu befestigen.....

1 desgl., die ganze Krönung der Verdachung von Steinpappe zu fertigen, 2 Konsolen dazu zu liefern und zu befestigen, einschl. der Modellkosten ....................

0,40—0,50 M.

.    2,25—2,50 „

20,00— 30,00 M.

4Ö,00—100,00 „

50,00—100,00 „

12,00— 20,00 „

52,00— 60,00 „

¹    Anhalter Trockenstuckfabrik, Richard Parthey, Dessau.

²    Duroplattenwerk, E. m. b. §., Konstanz.

1 Deckenrosette, reich verziert und durchbrochen, 1,0 m im Durchmesser .........................

10,00— 15,00 M. 18,00— 25,00 „

25,00— 30,00 „

2,00 „ 5,00 „ 6,00 „ 5,00 „ 7,50 „

1,25—

3.50—

3,00—

4.50—

6,00—

7.50—    8,00 „ 10,00— 25,00 „

1 desgl., 1,25 m im Durchmesser..............

1 desgl., reich verziert, ohne Durchbrechungen, 1,25 m irrt Durchmesser .........................

1 Eckstück zu Deckendetorationen, reich verziert und durchbrochen,

je 30 cm lang und breit.................

1 wie das vorige, je 50 cm lang und breit..........

1 Mittelstück dazu, 40 cm breit, 80 cm lang.........

1 Verdachungskonsol, 55 cm hoch, 10 cm breit........

1 desgl-, 60 cm hoch, 12 cm breit..............

1 desgl., 60 cm hoch, 19 cm breit, mit Figur.........

1 Medaillon, je nach Muster und Grütze...........

0 Stuckmarmor- und Stuckolustroarbeiten.

Der Stuckmarmor ist ein mittels Gips künstlich nachgeahmter Marmor, der durch Erdfarben beliebige Farben erhält und ähnlich wie der natürliche Marmor geschliffen wird.

Seine Bestandteile, nämlich der reingesiebte Gips und die gewünschten Farben, werden durch Leimwasser angemacht und auf den Grund aufgetragen, welcher aus Gips und grobem Grandsand besteht und auf die Ziegel, die aufgehauenen Werkstücke oder das Holz direkt ohne Kalkputz aufgebracht wird. Demnächst werden die Flächen gehobelt, mit Sandsteinen geschliffen und poliert. Hm die bunten Muster des Marmors, Porphyrs usw. herzustellen, nimmt man verschiedenartig gefärbte, je nach dem nachzuahmenden Muster mit Alabaster- oder Marienglasstücken, Kupferfeilspänen, kalzinierten Knochen, Schmälte- oder Goldblättchen vermischte Eipsbreimasfen und trägt dieselben so nebeneinander auf den Grund auf, datz die Adern, Kristalle, welche in der Natur den Steinen Mannigfaltigkeit der Farbe und des Musters verleihen, möglichst treu nachgebildet werden.

Man rechnet für das Quadratmeter Gipsmarmor 17 1 Gips, für 14 qm 1 kg Leim.

Der Stuckolustro oder lucido besteht meistens aus einem Grunde von 2 Teilen Marmor- oder Kalksteinstaub, der gewünschten Grundfarbe und einem Teile Kalk, welcher auf die möglichst rauh gemachte, mit Kalk und sehr grobem Erandsande geputzte Wand aufgetragen, mit feinen Reibebrettern geebnet und mittels einer Kelle glatt geschliffen wird. Auf diese Fläche wird das gewünschte Muster mit den erforderlichen Erdfarben, welche mit nassem Kalk vermischt und angemengt sind, nach demjenigen Marmor bemalt, welchen die Fläche vorstellen soll, und schlietzlich mittels einer stählernen Kelle und eines Überzuges von Wachs und Seifenspiritus poliert. Der Glanz der Stuckolustroarbeiten steht dem des Stuckmarmors sehr bedeutend nach.

Preise. Runde Flächen werden %—% höher im Preise gerechnet als gerade.

20,00— 30,00 M. 25,00— 35,00 „

1 qm Stuckmarmor in beliebigen Farben geadert, einschl. Anfertigung des Grundes und Schleifen bis zur höchsten Politur

1 qm desgl. porphyrartig.................

28,00— 35,00 „ 2,00— 4,00 „ 2,00— 10,00 „

1 qm Stuckmarmor nach Art des Lapis lazuli, einschl. Anfertigung des Grundes und Schleifen bis zur höchsten Politur ....

1 qm Stuckmarmorfläche in kleine Felder eingeteilt, als Zulage 1 qm desgl. mit Linien und Friesen versehen, als Zulage . . .

1 qm Stuckmarmor an Gesimsen, Gliederungen usw. in der Abwicklung gemessen....................

1 Säulenschaft, ausschl. Kapitell und Basis, 2 m lang, mit entsprechendem Durchmesser, einschl. Holzgestell und Aufstellung,

desgl..........................

1 Säulenschaft desgl., jedoch kanneliert............

1 Stück einfaches dorisches Säulenkapitell, bis 20 cm Durchmesser

1 Stück einfachen Säulenfirst, bis 20 cm Durchmesser.....

Für Gliederungen, die geschliffen werden sollen, rechnet man das dreifache von gegossenen.

Stuckolustro.

1 qm Wandfläche den Grund dazu aufzutragen und zu glätten .

1 qm dieselbe marmorartig zu malen............

1 qm Wandfläche mit reinem Gips abzuspachteln und mit Seifenwasser zu überziehen ..................

1 qm Wandfläche mit Stuckolustro nach beliebigen Farben zu bekleiden, einschl. Anfertigung des Grundes auf den Mauerputz,

Schleifen usw......................

1 qm desgl., eingeteilt in kleine Felder...........

1 qm Stuckolustro, in Quadern hergestellt..........

1 qm Stuckolustro, an Wandpfeilern hergestellt........

1 qm Wandfläche in pompejanisch Stuckolustro, einfarbiger Grund

mit aufgemalten Verzierungen..............

1 Stück Säule bis 2,0 m hoch in Stuckolustro herzustellen . . .

1 qm Terrazzowandbelag ohne Friese.............

1 qm desgl., mit Friesen und Feldereinteilungen in verschiedenen

Farben .........................

1 qm Steinholzwandverkleidung auf rohem Ziegelmauerwerk oder

Zementputz........................

1 qm Steinholzzwischenwände auf Zementputz zwischen hI-Eisen,

doppelseitig geglättet....................

1 qm Steinbolzwandverkleidung mit Friesen und Feldereinteilungen in verschiedenen Farben..................

60,00— 75,00 M.

90,00—120,00 „ 150,00—180,00 „ 28,00— 30,00 „ 30,00— 32,00 „

2,00—

1,00—

2,50 „ 1,25 „

4,00— 5,00 „

5,00— 7,00 „ 7,25 „ 8,50 „ 11,00 „

18,00 „ 40,00— 50,00 „ 7,00—    9,00 „

9,00— 15,00 „

4,50— 7,00 „

8,50—10,00 „

7,50—14,00 „

tl) Heliolith2.

Heliolith ist ein fugenloser, waschbarer Hart- und Glanzputz für Wände und Decken, welcher aus einem rauhen Unterputz in fugenloser Fläche aufgebracht und mit Stahlkellen abgeglättet wird. Auf dieser Fläche wird das gewünschte Muster mit den für diesen Zweck besonders angefertigten Farben hergestellt und ebenfalls mit Stahlkellen eingeglättet. Die Farben werden ohne jeden weiteren Zusatz nur mit Wasser verdünnt verarbeitet, saugen sich deshalb fest in den fertigen Putz ein, versteinern mit diesem und sind infolgedessen beständig und waschbar. Der Glanz steht demjenigen des Stuckmarmors kaum nach; die Härte nimmt infolge der hydraulischen Eigenschaften der verwendeten Stoffe mit der Zeit zu.

¹    Johann Odorico, Dresden.

²    Adolph Biöller, Altona a. d. Elbe, Grotze Elbstr. 41.

Preise.

6,00—10,00 Jil

1 qm Heliolithputz fertig herzustellen, einschl. Anfertigung des Unterputzes, sowie Lieferung aller Stoffe, je nach Art der Ausführung Bei reicheren Mustern Preise entsprechend höher.

Ähnlich ist „Pornpejanischer Marmorputz". Näheres hierüber auf Seite 857.

ft) Mosaik in Stuckmarmor.

Mittels der Mosaikarbeiten im Stuckmarmor kann man die römischen Mosaikarbeiten, welche aus sehr dünnen länglichen Stiften von farbigem Glasfluß das vorgeschriebene Muster bilden, besser aber noch die Florentiner musivischen Arbeiten nachahmen, welche aus kostbaren Steinen, Lapis lazuli, Jaspis usw., bestehen, die in einen schwarzen Marmor- oder Lavagrund eingelassen sind und so nach ihrer Form Blumen, Vögel, Laubwerk usw. bilden.

Bei der Nachahmung dieser Arbeiten in Stuckmarmor wird zuerst der Grund von der gewünschten Farbe angelegt und abgeschliffen. In diesen Grund werden die Umrisse des darzustellenden Gegenstandes tief eingeschnitten und der dazwischen befindliche Grund herausgeschoben. Die so entstandene Vertiefung wird mit Stuckmasse von der Farbe des Gegenstandes mit Berücksichtigung der Schatten- und Lichtpartien ausgefüllt, und so fortgefahren, bis das Bild der Natur möglichst ähnlich ist. Schließlich wird das Ganze poliert, wodurch die Farben erst zu eigentlicher Geltung gelangen.

Preise. Die Preise sind schwer zu bestimmen, da sie sich ganz nach dem Kunstwerte und der Schwierigkeit der Arbeit richten. Als ungefährer Anhalt mögen folgende Preise dienen:

60,00—120,00 M. 80,00—150,00 „

1 Platte, 120 cm lang, 50 cm breit, mit Verzierungen ....

1 dgl. ebenso groß, mit Landschaften, Figuren........

1 Ofenaufsatz von Stuckmarmor mit musivischen Verzierungen,

120,00—190,00 „ 180,00—350,00 „ 40,00— 60,00 „ 90,00—120,00 „ 90,00—150,00 „

100 cm lang, 30—50 cm hoch ..............

Kaminsturze nach der Größe................

1 Vase von 50 cm Höhe..................

1 dgl., 100 cm Höhe ...................

1 Pfeilerfuß, 30—50 cm lang und breit, 90—120 cm hoch . . .

Echte Glasmosaikarbeiten s. unter Titel XII.

B) Fugenlose Beläge (Estriche).

Angaben über die betreffenden Baustoffe siehe bei den anderen Titeln.

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

1.    Lieferung aller für den Fußboden und dessen Unterbettung erforderlichen Baustoffe und das Hinschaffen derselben, sowie auch des nötigen Wassers bis zur Verwendungsstelle;

2.    Vorhalten aller Geräte und Gerüste, Werkzeuge, Schablonen usw.;

3.    Reinigung des Unterbodens, Abgleichung der Unterbettung und Herstellung des etwa geforderten Gefälles und die Beseitigung des Schuttes und aller Abfälle;

4.    sauberer Anschluß an Wände und anderweitige Fußboden nach näheren Angaben der Bauleitung;

5.    Einlegen von Zinkstreifen in Entfernung von 3—4 m, zur Vermeidung von Rissebildungen, bei Ausführung in Terrazzo und auch sonst, sobald die Bauleitung dies für erforderlich hält;

6.    Zweimaliges Einölen des Terrazzo- oder Steinholzestrichs.

Güte der Baustoffe.

Sowohl für die Unterbettung als für den Belag sind nur Baustoffe vorzüglichster und dauerhaftester Güte zu verwenden.

Der Lehm soll nicht zu fett und nicht zu mager sein, auch keine fremden, besonders keine tierischen oder pflanzlichen Bestandteile und auch keine Steine enthalten, oder er ist von diesen gründlich zu reinigen. Auf einem besonders zu diesem Zweck eingeebneten, womöglich abgepflasterten Platze ist der Lehm in einer 25—30 cm starten Lage auszubreiten und so lange, erforderlichenfalls durch die Hufe von Pferden, durchzuarbeiten, bis die ganze Masse gleichmäßig geschmeidig ist.

Der Gips mutz bis zur Rotglut gebrannter Estrichgips sein, welcher nach dem Erhärten durchaus widerstandsfähig ist gegen Feuchtigkeit und gegen Witterungseinflüsse.

Der Zement mutz frei von Beimengungen, frei von blähenden und treibenden Eigenschaften und vollständig trocken sein, er darf frühestens innerhalb 2 Stunden abbinden. Im übrigen sind die vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten unter dem 28. Juli 1887 erlassenen, am 23. April 1897 und 19. Februar 1902 abgeänderten Normen für einheitliche Lieferung von Portlandzement im vollen Umfang maßgebend.

Der Asphalt mutz natürlicher Asphalt sein, die Verwendung des aus Steinkohlenteer bereiteten sogenannten künstlichen Asphaltes ist ausgeschlossen. Die Mischungsverhältnisse zwischen dem Asphalt, Eoudron und dem feinen von Sand und allen erdigen Bestandteilen freien Kies bleiben dem Unternehmer überlassen, sind jedoch so einzurichten, daß die fertige Masse auf keinen Fall rissig werden kann, die aufsteigende Erdfeuchtigkeit vollständig Zurückhält, für die Mörtelfeuchtigkeit undurchdringlich und unangreifbar bleibt. Selbst unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen darf er nicht so weich werden, daß durch belastende Gegenstände Einsenkungen entstehen. Ebenso darf der Asphaltfutzboden selbst bei Winterkälte nicht reißen. Das durchschnittliche Mischungsverhältnis ist:

5 kg Asphalt und 7—9 „ Sand

für Fußböden, welche keine große Belastung auszuhalten haben, ferner:

1 kg Asphalt,

7 „ Kies,

11 „ Sand

für Durchfahrten, Pferdeställe und überhaupt in Räumen, die größere Belastungen auszuhalten haben.

Die für den Terrazzo erforderlichen Marmorstückchen müssen die für Fußböden erforderliche Härte (Grad 7 der Mohsschen Skala) besitzen, so daß eine gleichmäßige Abnutzung erfolgt. Sie müssen ferner besonders geschlagen werden, so daß sie sich nach dem Schleifen der Fußböden im Zementzusatz klar zeigen. Die Verwendung von sogenanntem Grus ist nicht gestattet.

Die bei den Steinholzestrichen und sonstigen fugenlosen Fußböden zur Verwendung kommenden Stoffe müssen derart sein, daß die fertige Masse nachträglich weder treibt, noch Risse bekommt. Sie dürfen auch außerdem von Säuren nicht angegriffen werden.

Ausführung.

Die Lehmtennen für Ererzierhäuser u. ä. sind im ganzen aus drei gleichmäßig starken Lagen von je 5 cm herzustellen, und zwar auf eingeebneter und genügend angefeuchteter Unterlage. Jede Lehmschicht ist mit Holzklopfern der Länge der Tenne nach mindestens viermal gehörig zu schlagen. Da die untere Schicht so feucht gehalten werden muß, daß ihr Betreten ohne einzusinken üicht möglich ist, so müssen die klopfenden Arbeiter auf Brettern stehen. Damit die Tenne feucht und dauernd elastisch bleibt, ist der obersten Lehmschicht schon bei der Durcharbeitung auf dem Platze ein Zusatz von Seesalz beizumengen. Nach dem Einbringen der obersten Schicht ist auch weiter Seesalz nachzustreuen. Bei nassem Boden, hohem Grundwasser und vorwiegend feuchter Witterung an dem betreffenden Orte kann der Zusatz von Salz geringer genommen werden.

Um der Tenne eine feste Kruste zu geben, ist die ganze Oberfläche außerdem gleichmäßig mit Hammerschlag zu bestreuen, welcher durch das fortwährende Schlagen mit den Klopfern innig mit dem salzhaltigen Lehm verbunden werden muß.

Während der dreimonatlichen Dauer der Ausführung ist die Tenne vor schnell trocknender Zugluft zu schützen, auch sind alle sich trotzdem bildenden kleinen Risse sofort durch erneutes gleichmäßiges Schlagen zu beseitigen.

Bei Scheunentennen ist die oberste Schicht statt des Seesalzes nach besonderer Vorschrift mit Rindsblut oder Teergalle dick zu überstreichen, mit Hammerschlag zu überstreuen und so lange zu schlagen, bis sich eine feste Kruste gebildet hat.

Bei den gemusterten oder mit Friesen verzierten Terrazzofußböden sind die Marmorwürfel mit der Hand zu setzen, oder es sind nach dem Muster geschnittene Holz-lehren anzuwenden. Dieselben sind auf die Ausgleichsschicht zu legen. Nachdem die umschließende Fläche hergestellt ist, sind die Lehren herauszunehmen und Granitoterrazzo an deren Stelle einzufüllen.

Der Steinholzfußboden wird meist in 2 Schichten^ von zusammen 16—18 mm Stärke hergestellt, nämlich einer gröberen als elastischer Unterlage und einer feineren als Nutzboden. In Räumen, welche unter der Einwirkung von Wasser stehen, Küchen, Aborte usw., ist unmittelbar am Ziegelmauerwerk eine Leiste vorzusehen, welche das Eindringen von Wasser zwischen Fußbodenbelag und Wand verhindert. Diese Leiste ist gegen den Fußboden hin auszurunden, damit eine leichte Reinigung möglich ist.

Die Ausführung der übrigen Estriche ist nach den besten Regeln der Kunst auszuführen, namentlich ist der Unterboden stets vorher ordentlich einzuebnen und zur Aufnahme der Estrichs geschickt zu machen. Die Oberfläche des Estrichs muß genau wagerecht oder in dem vorgeschriebenen Gefälle hergestellt und so geglättet und behandelt werden, wie es im Angebot vorgeschrieben ist.

Abrechnung.

Die Berechnung erfolgt nach der wirklich ausgeführten Fläche. Öffnungen oder Aussparungen, sowie beiderseits vorspringende Pfeilervorlagen oder Fußbodenentwässerungen u. dgl. werden nur bei mehr als 0,10 qm Fläche abgezogen, umgekehrt werden aber auch für solche Flächenunterbrechungen keinerlei Zulagen bewilligt.

¹ Die Euböolithwerke stellen ihren Fußboden nach besonderem Verfahren stets nur einschichtig her.

Preise.

Lehmestrich.

1 qm Lehmtenne nach dem Zusammenschlagen 15 cm stark auf vorhandenem Ziegelkleinschlag genau wagerecht herzustellen, vorher den Boden abzugleichen, den naturfeuchten Lehm von Wurzeln, Steinen usw. sorgfältig zu reinigen, zu einer gleichmäßigen geschmeidigen Masse durchzuarbeiten, in drei Lagen von je 5 cm Stärke aufzubringen und jede Lage mit hölzernen, durch Eisenblech bekleideten Klopfern zu einer Tenne festzuschlagen, den fertigen Tennenboden bis zur völligen Erhärtung tüchtig nachzuschlagen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Baustoffe . . .

1 qm desgl. ohne Lieferung.................

1 qm Lehmtenne nach völliger Austrocknung mit heißem Steinkohlenteer zweimal stark zu überstreichen und sofort mit feinem Sand dicht zu überstreuen, nach 8 Tagen den mit dem Teer nicht verbundenen Sand abzufegen und zu entfernen, einschl. aller Nebenarbeiten, Lieferung des Teers (1 Faß für je 300 qm), des Sandes (1 cbm für je 300 qm) und der Heizstoffe, sowie einschl. Vorhalten

des Teerkessels und aller Geräte..............

• 1 qm Lehmestrich mit Teergalle zu streichen, einschl. Lieferung . . 1 qm desgl., die Risse vorher zuzustreichen, nachzuglätten, einmal mit Ochsenblut und einmal mit Teergalle zu streichen, einschl. Lieferung 1 qm Scheunentenne 10 cm stark aus naturfeuchtem Lehm in zwei Lagen durch kräftiges Schlagen herzustellen und zu glätten, die entstehenden Risse durch Zustreichen mit Lehm und durch Schlagen zu beseitigen, die Tenne mit Teergalle zu streichen, einschl. Lieferung

2.75—    3,00 M.

1.75—    2,00 „

0,10—    0,20    „

0,08—    0,10    „

0,50— 0,60 „

aller Baustoffe......................

1 qm Boden einer Reitbahn mit einer 15 cm starken Lehmschicht zu befestigen und mit einer 25—30 cm starken, nicht zu feinkörnigen reinen Sandschicht zu überdecken und nach Angabe mit Sägespänen, Lohe oder ähnlichen Stoffen zu mischen, einschl. Lieferung wie vor Gipsestrich.

1 qm Gipsestrich ^ auf vorhandenem Boden 2,5 cm stark herzustellen,

einschl. Lieferung.....................

Zementestrich.

1 qm Zementestrich auf Unterbeton (s. Titel III) 1 cm stark herzustellen, wagerecht abzugleichen, glatt zu reiben und nach Vorschrift

während 14 Tagen täglich zu nässen, ohne Lieferung.....

1 qm desgl. 2 cm stark ...................

1 qm Zementestrich 1 cm stark mit dem eisernen Reibebrett zu glätten

und zu bügeln, sonst wie vor................

1 qm Stallfußboden für Pferdestände 12 cm stark aus Beton herzustellen und mit einer 3 cm starken geriffelten Deckschicht aus Zement mit gepulverter Eisenschlacke zu versehen, einschl. Lieferung der Baustoffe und Herstellung der Unterbettung.........

1,75— 2,00 „

2,25— 2,50 „

2,50— 3,00 „

0,50— 0,60 „ 0,60— 0,75 ,,

0,70— 0,90 „

4,00— 4,50 „

¹ Euling & Mack, A.-G. in Ellrich. — Johann Odorico, Dresden.

1 qm Stallfuhboden der Stallgassen wie vor, jedoch mit 3 cm starker, schräg geriffelter Deckschicht, einschl. Anlegung des Gefälles und der Rinnen..........................

4,50— 4,80 M.

1,50 „

1.50—    2,00 „

2.50—    4,00 „

2,00— 3,00 „

Terrazzo.*

1 qm Terrazzoestrich mit 3 cm starker Unterlage aus Kiesbeton oder Ziegelbrocken mit Kalkmörtel und einer 2 cm starken Oberschicht aus Zement, Ziegelmehl, Marmor, Granit oder Quarzstücken festzustampfen, abzuwalzen und nach genügender Erhärtung mit Sandstein abzuschleifen und zu ölen» in einfacher Ausführung, einschl.

3.50—    5,00 „ 4,00— 6,00 „

4.50—    6,50 „

5.50—    8,00 „ 10,00—12,00 „

1 qm desgl. mit gemusterten Friesen, Eck- und Mittelverzierungen 12,00—20,00 „ 1 qm desgl. ohne Unterlage, weniger 1 m Terrazzoscheuerleiste» 5 cm hoch 1 m

Lieferung aller Baustoffe..................

1 qm desgl. mit Fries....................

1 qm desgl. mit doppeltem Fries...............

1 qm desgl. mit doppeltem Fries und Begleitlinien.......

1 qm desgl. mit gemusterten Friesen.............

10 „ „ .............

1 qm Terrazzofuhboden zur Vermeidung von Rissen mit einem Maschennetz von 5—10 mm starken Rundeisen und einem auf diesem aufgenähten Drahtgeflecht zu versehen (D. R. P. a.)² 3, sonst

wie oben, mehr......................

Arbeiten aus in der Fabrik hergestellten Terrazzostücken s. weiter unten.

Asphalt.

1 qm Guhasphaltbelag in Durchfahrten, Höfen, Kellerräumen usw. auf Beton oder vollfugiges Ziegelpflaster aufzubringen und glatt abzureiben:

1,5

2.5

3.5

4 cm stark

2,20    2,60    3,00    3,20    3,90    4,50 Ji

1 qm Stampfäsphaltplatten im Verband fugenweise auf ebenes Beton- oder Ziegelunterpflaster zu verlegen:

5 cm stark

6,00

9,00 JL

7,50

1 in Wand- oder Wasserleisten längs an den Fuhböden, Kellerlichtgräben, Hauseingängen usw. anzufertigen: 3— 5 cm stark . . .

5-10 „

0,50 „

1,0—0,25 m breite Rinne herzustellen, als Zulage........

1 qm vorhandener Asphaltbelag aufzubrechen und wieder herzustellen, einschl. Zuschuh von neuem Asphalt kostet: 1% cm stark . . . .

1,00 „

1,50 „

<M CM

2,00 „ 2,50 „ 3,00 „

Steinholzfußböden.

Diese Böden entsprangen einem Bedürfnis weiter Kreise für einen E rsatz von Holz und Stein, welcher die Vorzüge dieser beiden Stoffe ohne deren Nachteile besitzen sollte.

Anfang der 80er Jahre wurden umfangreiche Versuche gemacht, die schließlich dazu führten, ein gepreßtes Steinholz in Plattenform herzustellen. Es vergingen Jahre, ehe man für die Befestigung dieser Platten auf den vorhandenen Unterboden (Massivdecke, Blindboden, alte Dielung) das richtige Mittel fand. Am leichtesten war noch das Aufschrauben auf Blindboden und alte Dielung, doch war auch hier die Ausgleichung der vorhandenen Unebenheiten und das Dichten der Fugen mangelhaft. Mit der Zeit wurden diese Äbelstände überwunden, doch blieb der Preis dieser gepreßten Platten trotz Vereinfachung in der Herstellung und Verlegung immerhin ein verhältnismäßig hoher.

Das führte dazu, diese Sorelzementverbindung (Magnesit und Chlormagnesium) breiartig aufzutragen und einen fugenlosen Fußboden herzustellen. Aber auch dieses Verfahren krankte bis Anfang der 90er Jahre an allen möglichen Schwierigkeiten-namentlich warfen sich die Böden, rissen und sahen sehr schlecht aus- auch die Haltbarkeit war nicht besonders gut. Es fehlte an der richtigen Kenntnis der chemischen Zusammensetzung und des zu beanspruchenden Unterbodens.

Erst dem letzten Jahrzehnt war es vorbehalten, alle Schwächen zu beseitigen. Heute dürften in Deutschland mindestens 300 Betriebe für fugenlosen Steinholzfußboden bestehen, von denen allerdings ein Teil immer noch minderwertig liefert.

Ein guter Steinholzfußboden soll nahezu ebenso fußwarm wie Holz sein, muß staubfrei, wasserdicht, schalldämpfend, feuer- und schwammsicher sein, er darf sich in seiner Form nicht ändern und keine Risse bekommen, auch darf er sich nur sehr wenig abnutzen. Er hat den Vorzug, daß er in beliebiger Farbe herzustellen ist, gleich nach

2—4 Tagen, je nach der Witterung, benutzt werden kann und leicht zu reinigen ist. Als Steinholzterrazzo oder Steinholzgranit kann er in verschiedenen Farben zusammengestampft, mit der Ziehklinge und Drahtspänen abgezogen und abgeschliffen werden. Allerdings müssen die Meisten Böden in der ersten Zeit reichlich geölt werden. Vereinzelt hat sich Steinholz auch als Fußboden von nicht überdeckten, der Witterung ausgesetzten Freisitzen usw. bewährt.

Abgesehen von Fußböden, wird Steinholz auch für Treppenstufen, für Zwischenwände, für Wandbekleidungen u. ä. verwendet.

Nach den Festsetzungen des Verbandes deutscher Steinholzfabrikanten, e. V., Leipzig, kann das Verlegen der Steinholzböden nur auf festen Untergrund erfolgen, und zwar:

a)    auf Massivdecken jeder Art;

b)    auf fest abgebundenen, trockenen, in einer Schicht aufgebrachten und aus reinen Stoffen hergestellten Zementbeton, bei welchem sich eine gut durchgearbeitete Mischung von 1 : 6 bis höchstens 1 : 8 am besten bewährt hat. Die Oberfläche darf nicht geglättet, sondern nur mit dem Richtscheit abgezogen sein und ist darauf zu achten, daß letzteres richtig in Wage erfolgt. Ist die nachträgliche Aufbringung eines Ausgleichs erforderlich, um die gewünschte Höhe zu erreichen, so hat dies in Gestalt eines Rauhstrichs in Stärke von mindestens 3—5 cm und irrt Mischungsverhältnis von 1 : 3 (ö. h.

1 Teil Portlandzement, 3 Teile scharfer Sand) zu erfolgen. Es ist unbedingt dafür zu sorgen, daß der Rauhstrich mit dem früher eingebrachten Zementbeton abbindet, wes-

halb letzterer bei Einbringung des Rauhstrichs gründlichst gereinigt und gehörig mit Wasser, noch besser mit Zementmilch abgenützt werden mutz. Für die nachträgliche Aufbringung eines Ausgleichs jst auch besonders der Steinholzestrich zu empfehlen, da er, je stärker er aufgetragen wird, die Fuhwärme und Schalldämpfung erhöht (diese Ausführung ermöglicht schon, das Farbmuster innerhalb 4—6 Tagen aufzutragen);

c)    auf Ziegelpflaster, Steinplatten usw., welche in Zementmörtel verlegt sind, entweder mit Stotzfugen oder bei denen die Fugen mit gutem Zementmörtel ausgegossen sein müssen;

d)    auf trocknen, zölligen, gut genagelten Blendboden aus ungehobelten, nicht über 10—15 cm breiten Brettern, mit 3—5 mm Fugen, der gut unterstopft sein mutz, um das Federn zu vermeiden;

e)    auf alte Platten, ausgelaufene Steinfliesen usw., sofern dieser Untergrund in allen seinen Teilen festsitzt;

f)    auf alte ausgelaufene Holzdielen die jedoch vor dem Belegen festgenagelt werden müssen; fehlerhafte oder vermorschte Teile sind durch neue, ungehobelte Stücke zölligen Blendbodens, wie oben beschrieben, zu ersetzen. Auf alte Dielung angebrachte Ol-farbenanstriche müssen vor dem Belegen mit Steinholzmasse entfernt werden.

Nicht unterkellerte Räume, bei denen das Aufsteigen von Grundfeuchtigkeit zu befürchten ist, sind vor Feuchtigkeit zu schützen.

Alle anderen, hier nicht aufgeführten Unterlagen sind für Steinholzbelag nicht

geeignet.

1 qm fugenlosen Steinholzfutzboden* (Doloment, Euböolith, Fama, Lactoleum, Linol, Miroment, Pyrofugont, Terralith, Torgament), 16—18 mm stark, zweischichtig, einfarbig, glatt, ohne Kehle und Fries herzustellen, einschl. Lieferung aller Stoffe:

4.50—    5,00 JL 4,00— 4,50 „ 3,75— 4,20 „

3.50—    3,90 „ 3,40— 3,80 „ 3,30— 3,60 „ 3,20— 3,50 „

0,10 „ 0,50 „ 0,75—1,25 „ 0,70—0,90 „

bis zu 50 qm...................

.. „ 100 „...................

„    250 „...................

,,    500    „...................

.. „ 1000 „...................

.. .. 2000 „.................. .

über 2000 „...................

1 m Kehle, für jeden Zentimeter Höhe............

1 m Fries.........................

1 qm mehrfarbigen oder marmorähnlichen Boden, mehr..... 1 qm stärkere Unterschicht, für jedes cm mehr.........

¹ Deutsche Linolfutzbodenfabrik Robert Friedrich, Leipzig-Lindenau. — Deutsch -österr. Pyrofugont-werke, Gebr. Schleicher, München, Wien. — Deutsche Steinholzindustrie, Hanau a. M. — Euböolithwerkc, Vertreter E. Ditlschlag, Berlin NW., Luisenstr. 24. — Hannoversche Steinholzfabrik „Fama", Hannover. lNäheres über Fama-Futzböden siehe Seite 857.) — Lactoleumwerke, G. m. b. H., Charlottenburg, Kant-stratze 38 a. — 6. & 6. Mahla, Nürnberg <Terralilh>. — Miromeniwerke, Berlin, Potsdamer Sir. 97. — Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig lNäheres über „Torgamentholzböden" siehe Seite 858).

Estriche,

welche lediglich als Unterlage für Linoleum dienen:

1,60—2,00 M. 1,80—2,20 „ 2,20—2,60 „ 1,25—2,50 „

1.50— 3,00 „

2.50— 2,80 „

1 qm Gipsestrich, 3 cm...................

1 qm Korkestrich aus Korkplatten: 15 mm stark, fertig verlegt . .

20 „ -......

1 qm Steinholzestrich, 10—20 mm stark, als Unterlage für Linoleum 1 qm Steinholzkorkestrich, 10, 15 und 20 mm stark, wie vor . . . 1 qm Duroplatten (vgl. Durodecken S. 455) als Linoleumunterlage

C) Plattenbeläge und Platten-Wandverkleidungen. Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet wird:

1.    Lieferung aller für den Belag und dessen Befestigung erforderlichen Baustoffe, sowie auch des nötigen Wassers bis zur Verwendungsstelle;

2.    Vorhalten aller Geräte und Gerüste, Werkzeuge, Schablonen usw.;

3.    Reinigung des Untergrundes, Beseitigung des Schuttes und aller Abfälle;

4.    sauberer Anschluß an Wände und Fußböden nach näheren Angaben der Bauleitung, einschl. der paßrechten Bearbeitung der einzelnen Stücke an Ort und

Stelle.

Güte der Baustoffe.

Sowohl für die Unterbettung als für den Belag sind nur Baustoffe vorzüglichster und dauerhaftester Güte zu verwenden.

Die Platten müssen durchaus wetterbeständig, hart und nicht brüchig sein. Sie müssen ein möglichst gleichmäßiges dichtes Gefüge haben, welches nur wenig Wasser aufzunehmen imstande ist, auch das Wasser aus der Luft nicht anzieht.

Sie müssen frei von Salzen, Erden oder sonstigen schädlichen Bestandteilen sein, so daß die verlegten Platten keinerlei Veränderungen in der Farbe und keinerlei Aus-schlag, Auswitterung oder Ausschwitzen zeigen dürfen.

Sie müssen beim Zusammenschlagen hell klingen und frei von Rissen oder Sprün

gen sein.

Glasuren müssen ebenfalls rissefrei und so dauerhaft hergestellt sein, daß sie durch Witterungseinflüsse in keinerlei Weise verändert werden.

Wo nicht im Anschlag ausdrücklich anderes bestimmt ist oder die örtliche Verwendung etwas anderes bedingt, müssen die Platten vollständig gleichfarbig sein, überall gleichmäßig dieselbe Stärke und eine völlig ebene, nicht windschiefe glatte Oberfläche haben. Sie müssen genau rechtwinklig sein und überall scharfe tadellose Kanten haben.

Ausführung.

Die Ausführung hat nach den besten Regeln der Kunst zu erfolgen. Insbesondere muß die Oberfläche durchaus gleichmäßig und eben bzw. nach vorgeschriebenem Gefälle hergestellt werden und der Anschluß an die angrenzenden Wand- oder Fußbodenteile auf das sauberste ausgeführt werden.

Die'Fugen müssen möglichst eng und dichtschließend und voll vergossen sein.

Während der Ausführung sind sowohl die Fußböden selbst, als auch die unmittelbar angrenzenden Bauteile bis zur Abnahme vor Beschädigungen sicher zu schützen.

30

Schwatlo XVI.

Berechnung.

Die Berechnung erfolgt nach der wirklich ausgeführten Fläche. Öffnungen oder Aussparungen, sowie beiderseits vorspringende Pfeilervorlagen oder Fußbodenentwässe-rungen u. dgl. werden nur bei mehr als 0,10 qm Fläche abgezogen, jedoch werden auch für solche Unterbrechungen keinerlei Zulagen bewilligt.

Preise:

5,00— 6,00 JL 6,00— 7,50 „ 0,80— 1,00 „

2,00— 2,20 „ 2,40- 4,20 „ 2,60— 3,10 „ 4,20— 4,80 „ 4,80— 7,20 „ 0,50— 1,00 „ 8,00— 9,00 „ 9,00—10,00 „

1,40- 1,80 „ 0,15 „

a) Plattenbelüge aus natürlichem Stein lauster Marmor). 1 qm Fußboden aus Jurakalkplatten, Solenhofener Platten halb geschliffen zu liefern und zu verlegen.............

1 qm desgl. geschliffen....................

1 qm desgl. mit Wandfries, mehr..............

1 qm Fußbodenplatten aus Sollinger Sandsteins ungeschliffene, rote sog. Legesteine, 2,5—4,5 cm stark, bis 58 cm Bahnbreite, zu liefern

1 qm desgl., geschliffen...................

1 qm desgl., ungeschliffene, rote sog. Dehlsteine, 4,5—7 cm stark .

1 qm desgl., geschliffen...................

1 qm desgl., geschliffene, weiße Legesteine, 2,5—4,5 cm stark . . .

1 qm desgl. in Schrägfugenverband, mehr...........

1 qm Fußboden aus Granitplatten, 5 cm stark, gestockt.....

1 qm desgl., fein geschliffen.................

1 m Wandsockel aus Schiefer, 10 cm hoch, ohne Fase zu liefern und

zu verlegen........................

für jedes Zentimeter größere Höhe.............

b) Platienbeläge aus Marmors

Die Preise sind je nach der Herkunft des Marmors verschieden.

In Berlin stellen sich die Preise für 1 qm fertig versetzter, 2 cm starker geschliffener Marmorplatte (ausschl. Maurerbeihilfe) ungefähr wie folgt:

26,00—30,00 M. 26,00—31,00 „ 26,00—31,00 „ 27,00—32,00 „ 27,00—32,00 „ 28,00—32,00 „ 28,00—35,00 „ 28,00—35,00 „ 29,00—33,00 „ 29,00—33,00 „ 29,00—33,00 „ 29,00—33,00 „ 29,00—33,00 „ 30,00—35,00 „ 30,00—35,00 „

Carrara-Blanc-clair (weiß) ..................

Breche de Kiefer......................

Kiefersfelder Rot-Schnöll und Grau-Schnöll..........

Laaser...........................

Haute ville, Frankreich (hellgelb)...............

Penteli-Blau (helles Graublau mit Weiß)...........

St. Annen.........................

Rouge royal (rot mit weißen Adern).............

Zola Reppen (grau).....................

Botticino (weißlich-gelb)...................

Membro giallo (gelblich)....................

Sardinischer Granit (gelblich).................

Saalburg-Meergrün.....................

Belgischer Granit (grau)...................

Bleu beige (schwarz mit weißen Adern)............

¹    Administration der Sollinger Steinbrüche Haarmann & Co., Holzminden. — H. Watermann, Stadtoldendorf.

²    Deutsche Steinindustrie A.-E. vorm. M. £. Schleicher, Berlin NW, Lehrter Str. 27/30. — Marmorwerke Tegernsee, Bad Aibling i. B. — Rheinische Marmorwerke, E. m. b. H., Rath bei Düsseldorf.

Brocatello (warmes Rot)

Untersberger Hofbruch und Neubruch (graugelblich und rötlich-gelb) 30,00—35,00 „

Porvenir und Estrellante, Nassau.......

Napoleon und Estrellante (warm gelbbräunlich) .

Calacata (weiß mit dunklen Flammen) ....

Saalburg-Königsrot (kräftig dunkelrot mit weißen Adern) ....    39,00—45,00 „

Saalburg-Violett (violett mit Weiß).....

Penteli-Weiß (weiß mit dunkleren Flammen) .

Vert des Alpes (dunkelgrün mit weißen Adern)

Skyros 12 (onyrartig mit violetter und gelblich-rötlicher Zeichnung) 45,00—55,00 „

50,00—60,00 „

Cipollin (hellgrüner Grund mit dunkelgrauer Zeichnung)..... 50,00—66,00 „

Port d’or (schwarz mit Goldadern) . . .

Siena (warm gelb mit helleren Flammen)

Pavonazetto (hellgelb mit roten Adern) .

Vert de mer (grün mit weißen Adern) .

30,00—35,00 M.

33,00—36,00 „ 34,00—37,00 „ 34,00—37,00 „

39,00—45,00 „ 39,00—45,00 „ 45,00—52,00 „

Tinos

55,00—75,00 „ 60,00—75,00 „ 70,00—90,00 „ 70,00—90,00 „

Den nachfolgenden Einzelpreisen ist Carrara-Blanc-clair zugrunde gelegt.

Fußboden und Wandbekleidung.

1 qm. 2 cm starken geschliffenen Marmorfußboden, bestehend aus Platten von rechteckiger oder quadratischer Form, von 0,30 bis zu 1,00 m Seitenlange, ohne Musterung, jedoch einschl. einfacher Friese

und des Verlegens....................

1 qm desgl. wie vor, jedoch -aus verschiedenfarbigem Marmor zusammengesetzt nach Zeichnung in einfachem Muster, herzustellen 1 qm Platten von weniger als 30 cm Seitenlange, als Zulage . .

1 qm wie vor, jedoch poliert, als Zulage...........

1 m geschliffene Fußleiste, ohne Profil, 2 cm stark, 15 cm hoch Für größere Höhen erhöht sich vorgenannter Preis im Verhältnis der größeren Fläche.

1 qm glatte Wandbekleidung, 2 cm stark, geschliffen, in regelmäßiger

Teilung.........................

1 m sichtbare Kante bei glatten Deckbändern und Sockeln zu einfachen

2 cm starken Paneelen, als Zulage.............

1 qm zu polieren, als Zulage................

Für jedes Zentimeter größere Stärke erhöht sich der Preis um 40—50v.H.

1 m Deckgesims glatt, 10—15 cm hoch, 2—3 cm stark......

1 m desgl. 12—15 cm hoch, 4 cm stark und gegliedert......

1 m gekröpfter Sockel, 18 cm hoch, mit Gliederung von weißem carrarischen Marmor 2. Sorte aus 5 cm starken Platten ....

1 m Marmorpaneel, 1 m hoch, bestehend aus einem dunklen Marmorsockel, aus einer Brüstung mit schwarzen Friesen, Füllungen von buntem Marmor mit weißen gehobelten, geschliffenen und polierten, gegliederten Marmorleisten eingefaßt, und einem Deckengesims von weißem carrarischen Marmor 2. Sorte, ebenfalls poliert, desgl. in Estrellante und Porvenir..................

26,00—30,00 Ji

28,00—40,00 „

6,00—10,00 „

CO IO

26,00—30,00 „

1,

O Ol

8,00—10,00 „

15,00—20,00 „

24,00—25,00 „

45,00—90,00 „

30*

Treppen.

1 m Block bzw. Antrittsstufe, bestehend aus einer 5 cm starken Deckplatte mit Karniesvorsprung, einer 2 cm starken Stirnplatte und einem vollen Kopfstück von weißem carrarischen Marmor 2. Sorte,

fein poliert........................

1 qm Treppenbelagplatten, fein poliert, 2 cm stark.......

1 qm desgl-, 3 cm stark...................

1 qm desgl., 4 cm stark...................

1 m Trittstufe von 4 cm Stärke und 35 cm breiter Aufsicht mit einfacher Fase und zu schleifen................

1 m desgl., poliert, als Zulage...............

1 m Setzstufe von 2 cm Stärke und 12 cm Höhe, geschliffen . . .

1 m desgl., poliert, als Zulage................

1 gegliederter Kopf mit Wiederkehr an die Trittstufen angearbeitet, als Zulage........................

Fensterbänke.

1 qm Fensterbank, 1,5—2,5 cm stark............. .

1 m Fensterbank:

Breite 18

80,00—90,00 M. 30,00—35,00 „ 35,00—40,00 „ 45,00—50,00 „

13,00 „ 1,50 „ 3,00 „ 0,70 „

2,50 „

30,00—40,00 „    .

21

24

27

30

33

cm

5,00—7,00 6,00—8,00 7,00—9,00 8,00—10,00 9,00—11,00 10,00—12,00 Jf, Fensterbretter mit Karnies kosten für das Meter 2,00 JL mehr.

c) Plattenbeläge aus ungebranntem künstlichen Stein.

Terrazzo*).

1 qm einfarbige Terrazzo- und Marmormosaikplatten:

30,0/30,0 cm groß, in allen Farben............

21,2/21,2 „ „ „ „ . . . .........

1 qm gemusterte Marmormosaikplatten, 30/30 cm groß, in allen

Farben......................

1 qm desgl. in reichster Ausführung..........

1 m glatte einfarbige Treppenstufen mit Profil als Belag:

bis 1,5 m lang, mit Stirnplatte..........

1,5-2,0 „    „    „    ..........

2,0 3,0 „    „    „    „    ..........

1 m Treppenstufen, vollgegossen, Zuschlag zu obigen Längen

Für Kopf und Kropf, Zuschlag für die Stufe.....

Gemusterte Einlage, für die Stufe..........

1 qm glatte einfarbige Marmormosaikwandbekleidung, 50—100 cm groß zu liefern und zu versetzen ....

1 qm mit Mosaikeinlagen in beliebiger Größe

1 m Wandsockel, 10 cm hoch.......

1 m desgl., 15 cm hoch.........

1 m desgl., 20—25 cm hoch.......

1 m Treppensockel, 25 cm hoch......

6,50— 7,50 JL 7,00— 8,00 „

von

von

9,00 „

10,00—20,00 „

an

10,00 „ an 11,50 „    „

14,00 „    „

von

von

20,00 „ 22,50—25,00 „ 2,00— 3,00 „ 3,00— 4,00 „ 5,00— 7,00 „ 7,00 „

an

an

¹ Johann Odorico, Dresden. — Wormser Mosaikplattenfabrik, Worms und Tanten.

1 qm Brustgesimse..........

1 m Buffetplatte, glatt, bis zu 2 m Länge

M ff 3 f,

1 qm Tischplatten, viereckig 1 qm Tischplatten, rund .

mit Mosaikeinlage, Zuschlag

10,00—30,00 M. 20,00—30,00 „ 30,00—35,00 „ 5,00— 6,00 „ 20,00—30,00 „ 20,00—30,00 „

Steinholz.

1 qm Platten, Steinholzbelag, je nach Dicke

1 qm desgl-, in Platten von 25 cm oder in Stäben, schräg verlegt 7,00— 9,00 „ Asbestzementplatten „Thümmelit"4 (feuerfestes Holz)

1 qm Bretter 3—5 mm stark . .

Kunstmarmor, Terramor.

1.    Polierte Platten für Deckenbekleidung, kassettenartige Einteilung, farbig oder schneeweiß, wie Marmor geadert, werden auf trocknem Wege direkt unter Massivdecken befestigt mittels kleiner metallener Dübel, oder an Balken oder alte geputzte Schaldecken geschraubt, und können auf Wunsch bis zu 3 cm von der Decke entfernt befestigt werden, so daß elektrische und Gasleitungen nicht in die Decke eingestemmt zu werden brauchen. Bei Änderungen der Rohrleitungen können sie leicht entfernt und wieder befestigt werden. Die Platten sind 1—1% cm stark.

1 qm Platten an Massivdecken oder an Balken, einschl. aller Lieferungen, jedoch ausschl. Rüstungen, eben gemessen......

1 laufendes Meter Wandanschlutzstreifen, bis 30 cm breit . . .

1 laufendes Meter viertelkreisförmige Deckenkehlen......

1 qm Decke an vorhandener Schaldecke zu befestigen.....

2.    Polierte Wandplatten zu Paneelen in Küchen, Vestibülen, Badezimmern usw., in allen Farben der geflammten Marmorsorten.

1 qm Wandplatten, 33/33 cm groß 1 qm 1 qm

5,50— 8,00 M.

1,60— 2,00 „

20,00—25,00 M. 7,00—10,00 „ 10,00—15,00 „ 16,00—20,00 „

33/66 „    „

ansetzen . .

6,00—10,00 M. 8,00—12,00 „ 6,00— 8,00 „

3. Futzbodenplatten.

1 qm Futzbodenplatten....................

1 qm Platten, schachbrettartig schräg laufend, zu verlegen, einschl.

Lieferung von Gips und Zement..............

♦1 qm desgl. mit der Wand gleichlaufend wie vor........

Künstlicher Granit.

1 qm Fußboden aus Granitoidplatten von 5 cm Stärke in Zementmörtel auf vorhandener massiver Unterlage zu verlegen, einschl. vollständiger Lieferung...................

8,00—10,00 M.

2,00— 3,00 „ 1,50— 2,00 „

7,00— 8,50 M.

Ze mentplatten.

1 qm Zementplatten, 5 cm stark, glatt

gekuppt .

2,60— 3,00 M. 2,80— 3,20 „

¹ Thürnmeliiwerke, G. m. b. H., Nürnberg.

SJlarmarapIatten⁴ sind farbigeZementplatten, die nach einem besonderen Verfahren und mit den sogenannten Marmarafarben unter einem großen Druck hergestellt sind.

Die Farben bilden auf dieser rund 3 cm starken Zementplatte eine tonplattenähnliche Oberschicht von 10—13 mm Stärke, und werden diese Platten wie jene aussehend hergestellt.

Der Preis der Platten ab Fabrik beträgt 2,50—8,00 M. für das Quadratmeter, je nach Wahl des Musters. Die Herstellung kann auch jeder Unternehmer selbst vornehmen, und liefert die genannte Fabrik die zur Herstellung der Platten notwendigen Formen, Pressen usw.

d) Plattenbeläge aus gebranntem Ton.

1. Futzbodenbeläge.

Die Belüge aus gebranntem Ton unterscheidet man nach der Art der Herstellung, und zwar:

1.    Tonplatten werden auf nassem Wege hergestellt, feucht gepreßt und gebrannt. Diese Fliesen werden meist nur in 1—2 Farbentönen auf einer Platte in den Grundfarben weiß, gelb, rot, schwarz, braun hergestellt.

2.    Mosaikplatten sind gesinterte Tonplatten, die trocken gepreßt, teilweise aus fein gemahlenen, schon einmal gebranntem Ton hergestellt werden. Bei mehrfarbigen Platten werden die gefärbten Pulver in Schablonen geschüttet und hierauf mit der hydraulischen Presse einem überaus großen Druck ausgesetzt und dann gebrannt. Diese Platten sind gegenüber den Tonplatten stahlhart, während jene nur mäßige Härtegrade aufweisen. Die Platten werden in allen Farbentönen von der Uniplatte bis zu den reichsten Mustern hergestellt.

3.    Tonstiftmosaiken werden aus einzelnen kleinen farbigen Sternchen (10 bis 15 qmm) wie gesetzte Terrazzoarbeit hergestellt und in größeren (zirka % qm großen) Stücken mit Zement hinterfüllt und so verlegt.

Von den üblichsten Plattenabmessungen sind für 1 qm erforderlich:

170 x 170 x 20 mm, Gewicht 47 kg für 1 qm 170 X 170 X 30 ,.

170 X 170 X 40 ,

36 Stück Vierecke,

36

36

74

104

44

44

100

176

216

50

110

43

36

66

310

58

40

45

69

150 X 150 X 15 „ 150 X 150 X 20 „ 100 X 100 X 10 „ (Einlagen) 75 x 75 x 15 „ 69 X 69 x 15 „ 150 X 150 X 15 „ 100 X 100 X 10 „ 170 X 170 X 15 „ desgl. mit Einlagen. Kreisausschnittform Q 146 x 10 mm, Essener Form    55 x 12 mm,

Egerer Form romanische Form,

Frankfurter Form,

Behrensform

37—39

47

26

37

37

Sechsecke,

Achtecke,

>,

37

26

37

tt

Man unterscheidet je nach der Oberfläche:

glatte, römisch imitierte (r. i.), geriffelte (gerippte) Ton- oder Mosaikplatten, und gekuppte (4—9fach), sogenannte Trottoirplatten, sowie nach der Art der Sortierung I., II., III. Mahl (letztere ist Ausschußware).

I. Wahl wird stets von den Fabriken in Papier verpackt geliefert, doch wird dies auch auf Verlangen des Bestellers gegen 10 Pf. für das Quadratmeter Vergütung mit II. Wahl vorgenommen.

Zur Unterlage genügt in gedeckten und gleichzeitig unterwölbten Räumen, namentlich auch in den oberen Geschossen, festgestampfter Boden mit einer mit etwas Kalk vermengten Schicht von Schlacken oder grobem Kies. Besser ist, und in unbedeckten Räumen unbedingt zu empfehlen, eine flache Ziegelschicht als Unterlage. In oberen Eeschoßräumen wendet man gerne eine Unterschicht von Beton bzw. von Asphalt an.

Der freie Raum zwischen dieser glatt geebneten Unterlage und der nachherigen Bodenfläche muß je nach der Stärke der Platten etwa 3—6 cm betragen.

Die Platten selbst legt man in Traß oder Zementmörtel, der nicht zu naß sein darf.

Die Fabriken¹ haben meist fast gleiche Preise, je nach der Entfernung ab Fabrik stellen sich die Preise für die Lieferung:

1 qm Tonplatten:

1.    glatt oder römisch, Viereck oder Sechseck

gelb, grauweiß...........

schwarz, rot, braun.........

blau, grün.............

2.    glatt oder römisch, Achtecke mit Einlage

gelb, grau-weiß...........

schwarz, rot, braun.........

blau, grün.............

3.    geriffelte, gerippte.........

4.    gekuppte Trottoirplatten.......

1 qm Mosaikplatten:

Einfarbige wie Tonplatten mit rund 25—40 v. H. Zuschlag für das Quadratmeter.

5.    Platten in 2—4 Farben mit einfach geometrischem Muster,

glatt oder römisch nachgeahmt.............

6.    desgl. in reicheren Mustern...............

7.    desgl. mit sehr reichen Mustern.............

8.    sog. Tometten (sechseckig)...............

9.    Stiftmosaik je nach Reichhaltigkeit des Musters......

Preise für II. Wahl um 10 v. H. geringer.

1 qm Rinnplatten mit Schluß-, Eck- und Lochstücken, 170 x 170 x 25

mm, weiß, gelb, rot, braun................

1 qm Pissoirplatten (Rillenplatten), 170 x 170 x 30 mm, weiß,

gelb, rot, braun......................

1 qm Stufenplatten (Auftrittplatten, Stoßplatten und Hinterlegungsplatten), 170 x 170 x 25 mm, weiß, gelb, rot.......

4.50—    5,00 M.

5.50—    6,00 „

5.50—    6,00 „ 7,00— 9,00 „ 5,00— 5,50 „

4.50—    6,00 „

5.50—    6,00 „ 7,00— 9,00 „ 5,50— 6,00 „ 5,50— 8,00 „

7,00—10,00 „ 11,00— 16,00 „ 17,00— 25,00 „ 6,00— 8,00 50,00—150,00

7,50— 8,50 „

8,50—    9,50 „

8.00

9,50 „

¹ Marienberger Mosaikplattenfabrik, ©. m. b. H., Marienberg i. Sa. — Mettlacher Fabriken von Silieret) & Bach. — Mosaikfabriken von Larnperty, Gervais & Co., Ehrang. — Einziger Mosaikplattenfabrik in Sinzig. .— tktzschneider & Ed. Jaunez, Wasserbillig, Sargemünd, Zahna <Sachsen>.

1 m Hohlkehlen mit Eckstücken, 150 mm lang, Radius 40, 50 und

75 mm, weist, rot, grau oder braun.............

1 m gekehlte Scheuerleisten mit Innen- und Autzenecken, 150 x 120 x 15 mm, weist, grau, rot, braun..............

1,00—

1,25—

1 m Fensterabdeckplatten, 170 mm lang, 85, 110, 125 und 170 mm

breit, 30 mm dick, weist oder rot durchgefüllt.........

1 m Sockelplatten (Scheuerleisten) mit Fase, 150 x 150 x 15 mm oder 170 x 170 x 20 mm, durchgefüllt weih, grau, rot, braun,

1/1, 2/3, 1/2 von.....................

Preise für das Verlegen:

1 qm Tonplatten in Sand zu pflastern und mit Kalk auszugiehen 0,60—

1,50—

1.25—

0,50—

1 qm desgl. in Kalkmörtel zu pflastern............

1 qm Ton- oder Mosaikplatten in Zementmörtel sauber zu verlegen, auch die Platten, soweit erforderlich, nachzuarbeiten, bei einfachen

Mustern, ausschl. Lieferung.................

1 qm desgl. bei reicheren Mustern...............

1 qm Stiftmosaik, einschl. Nachsetzen beschädigter Teile.....

1 qm Tonsockel, 10—15 cm hoch...............

Zum Verlegen in Kalkmörtel ist für 1 qm 0,12 hl Kalk, 0,02 cbm Sand und zum Ausgiehen 3 kg Zement zu rechnen, im ganzen also 0,35— Zum Verlegen in Zementmörtel ist für 1 qm 10 kg Zement und 0,01 cbm Sand, sowie ebenfalls 3 kg Zement zum Ausgiehen zu rechnen, also im ganzen

1,75—

3,00—

6,00—

0,30—

0,45—

2,00 JL

-1

fcO

Ot

OT

JO JD

"o Vi

O Oi

3,00 4,00 „ 8,00 „ 0,60 „

0,45 „

0,60 „

e) Plattenbeläge aus Glas, vgl. Wandbekleidung.

2. Wandbeläge.

Als Wandbeläge werden meist glasierte Platten (Wandkacheln, auch Porzellan-platten) von 10 mm Stärke verwendet. Man unterscheidet weiche Kacheln, welche für gewöhnlich zu Wandverkleidungen benutzt werden, und bis zur Sinterung gebrannte harte Wandplatten für Badezellen usw.

Von den üblichsten Plattenabmessungen sind für 1 qm erforderlich:

49 Stück Viereckplatten, 146 x 146 mm, Gewicht 24 kg

25 „

25 „

24 24

Zu den Viereckplatten werden Dreiviertel, Zweidrittel, Halbe und dreieckige Halbe und Viertel gefertigt, zu den Achteckplatten Halbe und Viertel.

Die sogenannten Holländer Plättchen kommen gewöhnlich in Eröhen von 10 x 10 bis 12 x 12 cm in den Handel.

Preise für I. Wahl (II. Wahl 10—20 v. H. billiger):

1 qm 146 mm grohe Viereckplatten, weih 1 qm desgl. in verschiedenen Farben . .

1 qm desgl. in abgetönten Glasurfarben .

1 qm 175 mm grohe Viereckplatten, weih 1 qm desgl. in verschiedenen Farben . .

35

25

175 x 175 „ 205 x 205 „

42 „ Sechseckplatten, 170 x 170 „ 49 „ Achteckplatten, 146 x 146 „

8,00— 9,00 M. 9,00—15,00 „ 15,00—18,00 „ . 12,00—13,00 „ 13,00—16,00 „

1 qm 205 mm große Viereckplatten, weiß...........

Ein- und Zweiseitig gerundete, desgl. gekuppte mit und ohne Fase, je 15—20 v. H. mehr.

1 qm 146 mm große Viereckplatten mit Schablonenauflage-, Druck- oder Reliefmuster von

1 m Zwischenleisten............

1 m Gesimsleiste, je nach Größe......

Preise für das Verlegen:

1 qm Wandkacheln in Zementmörtel verlegen, ausschl. Lieferung.

1 qm desgl. bei reichem Muster................

Mörtelbedarf und -kosten wie beim Fußbodenbelag.

1 qm gesinterte, glasierte Wandplatten, weiß oder gelblichweiß,

einschl. Verlegen.....................

Statt der größeren Platten werden auch vielfach glasierte ^Verblender verwendet. (Vgl. Titel II, Verblendsteine.) Die Größe derselben ist 122 x 69 x 20 oder 28 mm, doch kommen auch andere Maße vor (130 x 75 x 10).

1 qm Verblendplättchen, glasiert, zu liefern..........

1 qm desgl. in abgetönten Farben (Mutzfliesen)¹........

1 Stück Medaillonplatte, 100 x 100 mm, mit Relieffigur, desgl. ?

1 qm Verblendplättchen in thüringer Hartporzellan: weiß ....

Majolika . .

1 qm Silhyoplatten (zwischen Porzellan und Glas liegendes Erzeugnis), je nach Farbe, glatt oder relief, einschl. Vorlagen und

Lieferung aller Stoffe...................

1 qm Silhyomosaik, je nach Farbe und Muster fertig verlegt, wie vor (Fußbodenbeläge aus natürlichen Steinen siehe Steinmetzarbeiten.)

11,00 M an bis etwa 25,00 „ ,,    30,00 „

„    35,00 „

16,00 „ „ 24,00 „    „

16,00—18,00 „

5,50—11,00 „ 7,00—14,00 „ 5,00— 5,50 „ 7,00—18,00 „

4,00— 4,50 „ 4,00— 6,00 „

20,00—21,00 „

8,00— 9,00 „ 10,00 „ 3,00 „ 9,00—10,00 „ 12,00—14,00 „

13,00—20,00 „ 20,00—30,00 „

Wandbeläge aus Glas (Monachia-Fliesen).

Die Monachiafliesen^ bestehen aus einer 5 cm starken durch und durch gefärbten Glasmasse, welche auf der Rückseite mit Sandbewurf versehen ist. Sie sind dauerhaft, frostsicher und säurebeständig. Beliebige Größen und etwa 50 verschiedene Farben. Preise ab Fabrik für 146 x 146 mm Größe:

7.50    JL

8.50    „

1 qm weiß . . 1 qm elfenbein

'. 10,50 JL . 12,50 „

1 qm farbig . .

1 qm marmoriert

„Kerarno" 'ist ganz aus Glas hergestellt, welches nach dem Verfahren Garcheyentglost (versteinert) wird, so daß es die Durchsichtigkeit, Sprödigkeit und Zerbrechlichkeit ganz verliert. 1 qm Bossenquader, im einzelnen 0,38 m hoch, 0,31—0,62 m lang 1 qm polierte Platten, 15/15 cm bis 38/62 cm.........

14,00—21,00 JL 18,00 „

¹    Rothersche Kunstziegeleien, Liegnitz. A.-G.

²    Norddeutsche Steingutfabrik Grohn, Vegesack bei Bremen.

³    Vereinigte Zwieseler und Pirnaer Farbenglaswerke A.-E., Leipzig-München-Köln.

⁴    Glashüttenwerke Adlerhütten A.-E., Penzig i. Schl.

Titel X. Ausbau in Holz.

Tischlerarbeiten.

Außer den bei den Zimmerarbeiten zur Verwendung kommenden und unter Titel V besprochenen Holzarten werden für den Ausbau in Holz, allerdings nur bei reicherer Ausstattung, hauptsächlich noch folgende Holzarten benutzt:

Ahorn, weiß bis gelblich-weitz, hart und spröde, aber gut zu bearbeiten und zu polieren 1 cbm amerikanischer Ahorn kostet Akazie, Splint gelblich, unbrauchbar, Kern gelbbraun, auch grünlich, zäh, hart, elastisch und dauerhaft, schwer spaltbar.

Amarant, violett bis bräunlich, mit hellroten Linien, hart und schwer, für Parkett-einlagen.

200,00—270,00 Jü.

1 cbm aus Surinam kosten. .

Birke, 100 kg kosten........

Buchsbaumholz aus Ostindien, 1 cbm „    „ Westindien, 1    „

200,00—300,00 M.

10,00— 40,00 „ 200,00—700,00 „ 100,00—250,00 „ 250,00—900,00 „

Ebenholz, Splint weiß, Kern schwarz, eins der härtesten, schwersten (spez. Gew. 1,26)

250,00—700,00 M. 200,00—500,00 „

„ Persien und Türkei, 1 cbm

und sprödesten Hölzer; aus Madagaskar 1 cbm

1 ..

„ Kamerun

Eschenholz mit scharf abgegrenzten Jahresringen. Splint weiß, Kern ins Bräunliche übergehend, hart, zähe, elastisch, grobfaserig, geflammt, oft schön gemasert, so daß es viel für Füllungseinlagen verwendet wird.

1 cbm amerikanisches Eschenholz

Linde, Sommerlinde, Winterlinde. Splint weiß, Kern rötlichweiß mit deutlichen Jahresringen und Markstrahlen, weich, weshalb es sich gut für Schnitzereien eignet, desgl. auch für Tischplatten, Reißbretter und als Blindholz für gesperrte Hölzer.

Mahagoni, gelbrot, dunkelt bis ins Braunrote nach, weich mit feinen Jahresringen, gut zu bearbeiten, für Parketteinlagen, reiche Täfelungen, Möbel usw.

1 cbm Mahagoni aus Kuba

100,00—125,00 M.

200,00—350,00 JL

„ St. Domingo und Meriko . . .    150,00—200,00 „

Nußbaum, Splint grauweiß, sehr oft unbrauchbar, Kern braun bis rotbraun, geflammt und schön gemasert, zart, mittelhart, leicht zu bearbeiten und zu polieren. Es wird hauptsächlich als Furnierholz für feinere Täfelungen und für Möbel verwendet.

1 cbm Nußbaum, amerikanisch italienisch

175,00—300,00 M. 200,00—375,00 „

¹

21. & £>. Mack in Ludwigsburg.

²

Johann Odorico, Dresden. — Vereinigung deutscher Terrazzowerke G. m. b. H., Frankfurt a. M.

³

ellarin & Co., Berlin-Rirdorf, Fuldastr. 6.

⁴

Leipziger Zementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig.

Olivenholz aus Spanien, 1 cbm .

150,00—270,00 M. 90,00—225,00 „

ii    ii Italien, 1 ,,

Pappel, weih, sehr weich, schwammig und zart, als Blindholz gut verwendbar, wird aber leicht wurmstichig.

Palisander vom Jakarandabaum, dunkelrotbraun und schwarz geflammt, mit hellrötlichen Linien, hart, schwer, fest und spröde, für Partetteinlagen.

1 cbm ans Rio und Bahia........

„ Meriko ...........

„ Zanzibar...........

Pockholz vom Euajakbaum, spezifisches Gewicht 1,33.

200,00—375,00 „ 250,00—700,00 „ 200,00—300,00 „ 200,00—360,00 .. 300,00—400,00

1 cbm aus St. Domingo.........

Rosenholz, echtes, aus Bahia, 1 cbm......

Sandelholz, gelb, aus Afrika, 1    „    ......

Satinholz aus Jamaika für Intarsien, 1 cbm . . .

Vogelaugenahorn aus Nordamerika, 1    „    ...

150,00—200,00 „

Whitewood (Tulpenbaum) als Blindholz zum Absperren, 1 cbm 70,00—125,00 „ Zedernholz (Bleistiftholz) aus Meriko, 1 cbm Zitronenholz, gelblich, Italien.

Zypressenholz, Nadelholz vom Mittelmeer, rötlichhellbraun, gut zu bearbeiten.

Die nötigen Angaben über die im Handel gebräuchlichen Abmessungen der Hölzer siehe Titel V, Zimmerarbeiten. Hinzuzufügen ist nur, dah für Tischlerarbeiten fertig gegliederte Leisten und namentlich auch mit der Maschine geschnitzte Leisten in den Handel kommen.

Preise: 1 m geschnitzte Leiste (Eierstab u. a.) oder 1 m rund gedrechselte Perlstäbe

Nuhbaum oder

Mahagoni

1 m flache geschnitzte Leisten mit Wellenlinien-: bis 4 cm breit

Erle

Eiche

Kiefer

„    2,5 „

n 4

ii    0    „

0,25—0,30 M. 0,40—0,45 M. 0,35—0,40 „    0,60—0,70 „

0,50—0,55 „    0,80—0,90 „

Ferner ist für Tischlerarbeiten das Absperren (Doppeltfurnieren) des Holzes wichtig, weil durch das Aufeinanderleimen verschiedener dünner Holzlagen mit veränderter Faserrichtung das Reihen des Holzes vermieden wird, was für bessere Tischlerarbeiten unbedingt gefordert werden muh. Verschiedene neuere Verfahren bezwecken eine möglichst innige und feste Verbindung der einzelnen schwachen Platten, so besonders das KoptorylZ bei welchem das sorgfältig ausgewählte Holz zunächst hochgespanntem Dampf ausgesetzt, alsdann künstlich getrocknet und unter Verwendung eines neuen

¹    Ernst Köster, Heide i. Holstein.

²    Chr. ftülfen, Geestemünde.

³    B. Harras in Böhlen i. Th.

Bindekitts in fünf- bis zehnfachen Lagen kreuzweise zur Faserrichtung übereinandergeschichtet und auf trocknem Wege durch künstlichen Druck und Hitze verleimt wird. Durch den Druck wird die Stärke der Hölzer etwa auf die Hälfte zusammengepreßt, die übliche Stärke ist 4,5 mm.

Durch die Ineinanderpressung der einzelnen Holzplatten können auch Intarsienarbeiten auf maschinenmäßigem Wege hergestellt werden, indem das Muster Zunächst ausgesägt und dann die ausgesägte Platte in eine Platte von andersfarbigem Holz hineingepreßt wird.

Preise:

8,00— 9,00 M. 11,50—12,50 „ 14,25 „ 14,00—18,00 „

1 qm Koptorylfläche ganz glatt in Fichte...........

1 qm desgl. gastz glatt in Eiche ...............

1 qm desgl. in Eiche mit Intarsia..............

1 qm desgl. Füllungstüren..................

5,00 „

„Koptoxyllincrusta" ist auf Linoleum abgesperrtes Holz. Es ist biegsam und kann aufgeklebt werden. Preis für das Quadratmeter

Ähnlich dem Koptoxpl ist (Stereoxi)!¹, unter großem Druck wasserfest abgesperrtes Holz, welches hauptsächlich für glatte Türen (Statoplantüren) in Krankenhäusern und für Heizkörperverkleidungen angefertigt wird.

Preise ähnlich wie bei Koptoxyl.

Technische Bedingungen für Bautischlerarbcitcn.

Nebenleistungen.

a)    Anfertigung oder Umarbeitung der für die Tischlerarbeiten erforderlichen Skizzen und Einzelzeichnungen nach den von der Bauleitung aufgestellten Unterlagen oder deren Angaben;

b)    Hinschaffen der zu liefernden Arbeiten und Werkstoffe nach der Verwendungsstelle;

c)    Lieferung aller zur Fertigstellung erforderlichen Baustoffe, zum Einsetzen der Fenster und Türen auch der nötigen Bankeisen, Steinschrauben, Bolzen und Schrauben, sowie der zum Abdichten der Fugen zwischen Stein und Holz erforderlichen Teerstricke oder Filzstreifen, ferner zum Befestigen der Wangen, Stufen, Geländer, Handgriffe usw., Lieferung der nötigen Bolzen, Schienen, Steinschrauben, Holzschrauben, Pfropfen usw.;

d)    Lieferung der Latteibretter von 30 mm Stärke, wenn sie im Kostenanschlag nicht besonders vorgesehen sind;

e)    Lieferung gegliederter Putzleisten zum Abdichten der Putzanschlüsse, sowie zum Verdecken der Fugen verkuppelter Fenster hinter Mittelpfosten;

f)    Lieferung der Messing- oder verzinkten Eisenschienen mit einer abgerundeten Kante von 25 mm Breite und 2y₂ mm Stärke, welche auf die äußeren unteren Futterstücke der Fenster mit flachen Messingschrauben zu befestigen sind;

g)    Einsetzen und Befestigen der zu liefernden Tischlerarbeiten mit Hilfe eines bauseitig zu stellenden Maurers;

Westdeutsche Holzindustrie G. m. b. H., Holsterhausen bei Wanne in Wests.

h)    Belegen der hergestellten Fußböden an den Arbeitsplätzen mit dichten Brettlagen, um ein Beschädigen der Fußböden zu verhindern, sowie späteres Wegräumen dieser Schutzlagen;

i)    Beseitigung der beim Einsetzen der Fenster und Türen entstehenden Abfälle und des verursachten Schuttes;

k) Streichen sämtlicher sichtbarer Holzteile vor ihrer Ablieferung mit heißem Leinöl, aller übrigen Flächen mit einem fäulniswidrigen Anstrich (Karbolineum o. ä.).

Beschaffenheit des Holzes.

Soweit nicht andere Holzarten ausdrücklich vorgeschrieben sind, ist zu allen Arbeiten bestes, irrt Winter gefälltes deutsches Kiefernholz zu verwenden, welches vom Tage des Einschnitts an gerechnet mindestens zwei Jahre alt, gut gepflegt und vollständig ausgetrocknet sein muß. Das Kiefernholz muß gesund, feinjährig, gerade gewachsen, ohne Harzgallen und vollkommen weiß sein. Es muß rissefrei und zu den Fenstern durchaus astfrei, zu allen übrigen Arbeiten möglichst astfrei sein. Lose, faule oder harzige Aste, sowie Aste über 3 cm Durchmesser sind unbedingt unzulässig, desgleichen Aste innerhalb der Gliederungen. Einstücklungen und Verkittungen sind unzulässig.

Zu Arbeiten, welche lasiert werden sollen, darf nur ungeflößtes Holz verwandt werden, zu Elsenholzarbeiten dagegen stets nur geflößtes Holz.

Zu Tischlerarbeiten aus Eichenholz oder aus anderen edlen Holzarten darf nur bestes, feinjähriges, geradstreifiges, nicht schräges Holz verwendet werden, welches möglichst aus einem Schlag geschnitten sein muß, damit die Arbeiten ein gleichmäßiges Aussehen erhalten.

Ausführung im allgemeinen.

Alle sichtbaren Flächen sind sauber und glatt zu bearbeiten, vollkommen fluchtrecht zu behobeln, abzuputzen, abzuziehen und zu verschleifen. Fertige Arbeiten dürfen keine Hobelstöße oder Unebenheiten zeigen, zu lasierende nicht quer zu den Jahresringen geschliffen werden.

Das Zusammensetzen der einzelnen Stücke hat mit der größten Schürfe und derart zu erfolgen, daß sich nach Jahresfrist noch keine Verwerfungen, Risse oder Fugen zeigen. Die verbindenden Teile müssen in den Stoßfugen und Gehrungen genau zusammenpassen und sich in den Zapfen, Zapfenlöchern, Nuten und Federn, Zinken und sonstigen Verbindungen durchgängig vollkommen berühren. Kehlstöße sind sorgfältig auszuhobeln. Die Stärke der Zapfen und Federn soll ein Drittel der Holzstärke betragen, die Schlitzzapfen des einen Rahmholzes müssen durch die ganze Breite des anderen hindurchreichen. Füllungen müssen 1,5 cm tief in der Nute stecken und dürfen beim Verkeilen in den Ecken nicht verleimt werden.

Die vorgeschriebenen Holzstärken müssen die Hölzer nach der Bearbeitung aufweisen. Ausführung im einzelnen.

Türen. Das Holz zu den Türrahmen muß sorgfältig ausgesucht sein, damit nicht durch ein späteres Verziehen die Türen windschief, rund oder hohl werden, so daß sie nicht mehr dicht schließen.

Die Türfutter sind aus 33 mm starkem Holz herzustellen, die Falze besonders anzunuten und gut zu leimen.

Werden Tür- oder Futterfüllungen aus drei Dicken verleimt, so ist die mittlere starke Dicke quer zur größten Ausdehnung der Füllung, die beiden äußeren dagegen in der Längsrichtung zu verleimen; bei fünf Dicken sind die mittlere und die beiden Außendicken in der Längsrichtung, die Zwischendicken quer zu nehmen. Bei letzteren ist zum Absperren kein schräges Holz zu verwenden, damit die Füllungen nicht windschief werden.

Die Türbekleidungen sind an den Ecken auf Gehrung zu überblatten und mit Zwingen zu verleimen.

Die Kanten der Türschwellen sind abzurunden; Fugen sind möglichst zu vermeiden; bei breiten Schwellen mit Fugen sind letztere.zu federn, Schwellen von mehr als 15 cm Breite erhalten je nach der Länge zwei und mehr eingeschobene Eeradleisten.

Fenster. Flügelholz muß besonders sorgfältig ausgewählt werden, damit sich die Flügel nicht windschief ziehen oder krümmen. Die Futterrahmen der Fenster sind so groß zu machen, daß sie nach jeder Richtung mit höchstens 1 cm Zwischenraum in die Fensternischen passen. Die Verbindung der Rahmenhölzer unter sich ist der geringen Leimfläche wegen besonders sorgfältig zu arbeiten; 4 cm starke Fensterrahmen sind einfach, 5 und mehr Zentimeter starke doppelt zu schlitzen, um dem Flügel einen größeren Halt zu geben. Die Rahmen sind gut, wenn möglich mit Zwingen zu leimen; sie müssen mit Holznägeln verbohrt werden. Bei Flach- und Rundbogenfenstern sind die geschweiften Rahmenstücke in der Längsrichtung auf französischem Keil zusammenzuarbeiten, damit man an den Enden kein kurzes Holz bekommt. Das Losholz (Kämpfer) ist am Fensterfutter durch Verzapfung und Überblattung zu befestigen und mit Holznägeln zu vernageln. Wasserschenkel und Wassernasen müssen stets aus einem Stück sein. Schlageleisten werden nach außen geleimt und mit Holzschrauben befestigt, innen sind sie dagegen nur mit Holzschrauben zu befestigen, um das Einlassen des Basküls zu ermöglicheu. Alle Fensterflügel müssen dicht schließen und dürfen weder spannen, noch zuviel Luft haben. Die Breite des Anschlags soll überall mindestens 9 mm betragen. Die gleichfalls mitzuliefernden zugehörigen Latteibretter von 30 mm Stärke müssen bei einer Breite von mehr als 15 cm auf der unteren Seite mit eingeschobenen Geradleisten versehen und oben seitlich und unten am Wandabschluß mit Putzdeckleisten abgedichtet werden. Soweit sie vom Mauerwerk verdeckt werden, sind sie mit Asphaltpappe zu benageln oder mit heißer Eoudronmasse zu streichen.

Die Befestigung der Fenster geschieht bei Ziegelmauerwerk durch mindestens 15 cm lange Bankeisen und bei Hausteingewändeteilen durch gleichfalls mitzuliefernde Steinschrauben oder Bolzen von mindestens 1 cm Stärke, die die Bauverwaltung auf ihre Kosten anderweitig entbieten läßt. Bankeisen und Steinschrauben müssen die der Größe des Fensters entsprechende Stärke haben und sind in Abständen von höchstens 1 m anzubringen. Bankeisen sind mittels Holzschrauben, Steinschrauben oder Bolzen durch Schraubenmuttern mit Unterlagsscheiben am Holzwerk zu befestigen. Die äußere Seite des Fensterfutters, auch des Zaloustestückes, ist mit mindestens 1 cm starkem geteerten Hanfstrick oder mit gefirnißtem Filzstreifen zu benageln, um die nötige Dichtigkeit der Fenster an den Anschlagsflächen zu erreichen. Besondere Sorgfalt muß beim Anschluß an die Sohlbank verwendet werden, um ein Eindringen des Wetters zu verhüten. Putzanschlüsse sind durch Putzleisten zu decken.

Rach erfolgtem Anstrich seitens des Malers und kurz vor Übergabe des Baues ist an sämtlichen Fenstern nochmals eine Prüfung seitens des Unternehmers vorzunehmen;

er hat in Gemeinschaft mit dem Schlosser ohne weitere Vergütung Abhilfe zu schaffen» wo durch fehlerhaften Beschlag, durch Werfen oder Verquellen des Holzes die bequeme Handhabung der beweglichen Teile noch nicht vollständig erreicht ist.

Einsetzen der Arbeiten im Bau. Das Einsetzen der Fenster erfolgt, nachdem der Schlosser sie beschlagen hat, das der Türen und sonstigen Lieferstücke vorher.

Das Einsetzen und Einpassen der einzelnen Arbeiten mutz unter Beachtung der schon vorher gegebenen Vorschriften genau nach Lot und Wage erfolgen.

Holztreppen, Wangen. Die Stärke der Wangen mutz bei etwa 1 m breiten gestemmten Treppen 5—6 cm, bei desgl. aufgesattelten 6—7 cm, bei 1,25—1,50 m breiten gestemmten Treppen mindestens 6 cm, bei desgl. aufgesattelten wenigstens 8 cm betragen. Wendelstufen müssen am schmalen Ende mindestens 10 cm Auftritt haben und hier tiefer eingestemmt werden als am breiten Ende. Schlietzt in einer Treppe ein gerader Laufteil an einen gekrümmten an, so müssen die Stufen in der Mittellinie alle gleiche Breite haben. Treppen im Raum dürfen niemals eine Stützbreite unter 60 cm haben. Die Endstücke der Wangen dieser Treppen sind oben im Querbalken und unten im Futzboden einzustemmen, oder es ist die obere und untere, bei längeren Läufen auch die mittlere Stufe mit Treppenschrauben zu verbinden, um ein seitliches Ausweichen der Wangen zu verhindern.

Bei gestemmten Treppen ist es unter allen Umständen zu vermeiden, datz durch das Einstemmen der Setzstufen an der Stotzfuge der Wangen zu kurzes Holz entsteht, oder datz das Holz neben Dübeln, Federn oder Zapfen zu sehr geschwächt wird; ferner ist zu beachten, datz an der Stelle, wo die Stotzfuge zwischen zwei Wangenteilen liegt, eine Stufe angeordnet ist, die in beide Wangenteile eingreift, eine Verschiebung letzterer unmöglich macht und die Tragfähigkeit der Treppe vergrötzert. Bei Wandwangen ist die Fuge der Wange gegen den Putz mit einer Putzleiste zu decken. Der vorspringende obere und untere Teil der Wange mutz möglichst der Stufenform folgen und doch mit den anschlietzeyden Wangenteilen eine gefällige Form zeigen.

Entstehen durch die gleichmätzigen Abstände der Wangenkanten von den Stufenvorderkanten zu ungleiche Breiten in den äutzeren Wangenflächen, oder werden die Wangen zu schwach, so mutz die Wangenfläche in dem krummeü Teil in möglichst unauffälliger Weise verbreitert werden. In gleicher Weise ist auch auf die Wangenanschlüsse an den Podesten zu achten, gegebenenfalls ist bei unschönen Krümmungen die Stufenform zu ändern. Wenn der Geschütz- oder Podestbalken nicht genügend Fläche zur Aufnahme der Wangen bietet, mutz starkes Bohlenholz zur Vermittlung eines sicheren Wangenanschlusses aufgefüttert werden.

Stufen. Die Stufen sind aus 50 mm starkem Holz herzustellen, nur bei schmalen Treppen innerhalb eines Raumes kann ausnahmsweise 40 oder 33 mm starkes Holz verwendet werden, jedoch entscheidet hierüber die Bauleitung. Wird nur einseitig furnierter Treppenbelag verlangt, so mutz, während die rechte Seite der kiefernen Blindstufe beleimt wird, die linke vorher kräftig angefeuchtet werden, damit die Stufen nach dem Furnieren gleichmätzig trocknen und dadurch gerade bleiben. Die Setzstufen sind in der aufliegenden Stufe eingenutet, gegen die untere aber mit Holzschrauben gut zu befestigen. Die Oberkante der Setzstufen ist ein wenig der Länge nach rund zu stohen, damit sie gut gegen die Trittstufe gepretzt wird. Treppen, in denen Tritt- und Setz-

stufen nicht fest aufeinander liegen, knarren, was unter allen Umständen vermieden werden mutz. Bei aufgesattelten Treppen oder solchen mit eingemauerten Blindwangen sind die Stufen mit durch Holzpfropfen zu verdeckenden Schrauben zu befestigen. Dem Wetter ausgesetzte Treppenstufen müssen möglichst aus einer Breite fein; ist bei anderen eine Fuge unvermeidlich, so müssen die einzelnen Stücke durch Dübel oder Hartholzfedern verbunden und gut geleimt sein. Bei Treppen, die in der Untersicht nicht verkleidet werden, müssen Tritt- und Setzstufen beiderseitig bearbeitet werden.

Podeste. Die Podestbreiten müssen der Treppenbreite entsprechen und mindestens aus zwei Podestbalken mit den zur Versteifung nötigen Wechseln bestehen, welche mindestens 20 cm tief im Mauerwerk Auflage haben. Die Stärke der Balken hängt von der Erötze der Treppe ab. Die Bauart der Podeste ist wegen des großen Einflusses auf die Tragfähigkeit der Treppe mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen. Zur Verstärkung des Podestbalkens anzulegende Unterzüge müssen so angebracht werden, datz sie die Tragfähigkeit möglichst wirksam erhöhen. Der Podestboden mutz aus starkem Holz hergestellt und undurchlässig sein. Eichene Treppenpodeste erhalten kräftigen Blindboden, auf dem Parkett- oder Stabboden verlegt wird.

Geländer. Das Treppengeländer mutz eine Höhe von 90—95 cm haben. In Wohnhäusern und Schulen dürfen die Gitterstäbe von Mitte zu Mitte nur einen Abstand von 13—15 cm haben. Auf ihre Befestigung und die damit verbundene Sicherheit des Geländers ist besonders Rücksicht zu nehmen. Die Krümmlinge sind so zu arbeiten, datz sie mit den anschließenden geraden Teilen eine gefällige Form zeigen und beim Langgleiten mit der Hand sich angenehm greifen lassen.

Sockel- und Wangenbretter. Sockel- und Wangenbretter sind bei gewöhnlichen Treppen auf Dübel (0,80—1,00 m Abstand) versetzt zu nageln, bei besseren Treppen oder solchen aus Eichenholz mit durch Holzpfropfen verdeckten Holzschrauben zu befestigen. Breite Wangenbretter müssen aus fünf Dicken abgesperrt werden.

Farbe und Behandlung. Lasierte oder polierte Treppengeländer und Sockel sind nach gegebener Farbenprobe zu beizen. Je nach Bestimmung werden die einzelnen Teile dann gewachst, lasiert, mit Politur gestrichen oder poliert. Die Politur mutz gut verarbeitet werden, so datz die Poren gut verschlossen sind. Die zu polierenden Teile sind in längeren Zwischenräumen drei- bis viermal zu polieren, damit der Glanz sich gut hält.

Abrechnung.

Bei der Abrechnung nach Stückzahl berechtigen Abweichungen der angegebenen Längen- und Breitenmatze bis zu 5 cm zu keinen Mehrforderungen.

Der Abrechnung nach der Fläche werden die lichten Matze der Öffnungen zugrunde gelegt. Türen werden also im Lichten der Futter oder bei behobelten Zargen zwischen letzteren gemessen. Für die Abmessungen der Türfutter wird der Stärke des Mauerwerks wegen des beiderseitigen Putzes 3 cm hinzugerechnet. Fenster werden zwischen den lichten Gewänden, bei Bögen im Scheitel gemessen.

Bruno Mädler, Berlin SO., Köpenicker Str. 64.

Holztreppen werden nach Stückzahl der Stufen berechnet und dabei die kosten für Blind- und Freiwangen rniteingerechnet. Podeste werden nach der Fläche berechnet. Für die Antrittsstufe wird keine besondere Vergütung gewährt. Sämtliche Geländerpfosten werden stückweise berechnet, während das Geländer in der wirklichen Länge der Handleiste autzenherum in Rechnung gesetzt wird.

Preise:

Tagelöhne und Geräte.

1 Tischlergesellenstunde, einschl. Meistergeld (Näheres s. Titel Ha)

1 Spannsäge, je nach Blattlänge..............

1 Handsäge........................

1 Stichsäge, 1 Lochsäge..................

1 Gehrungskreissäge....................

1 amerikanische Laubsägemaschine..............

1 Universalschweifsäge...................

1 Gehrungsschneidlage mit Beschlag.............

1 Kehl- oder Rundstabhobel................

1 Simshobel.......................

1 Grathobel, 1 Falzhobel .................

1 Nuthobel........................

1 Hobeleisen, je nach Form und Größe...........

1 Hobelbank.......................

1 Gehrungsstotzlade....................

1 Schraubbock mit 3—5 Spindeln..............

1 Holzschraubzwinge....................

1 Ziehklingenhobel (Ziehklingen 0,25—0,50).........

1 Holzhammer......................

1 Stechbeitel.......................

1. Drillbohrer.......................

1 Bohrwinde (Zentribohrer) . . '..............

1 Leimkessel.......................

1 Leimkocher, 25 1 Inhalt.................

0,50-

0,75 M.

1,75— 3,50 „ 1,00— 2,75 „ 0,75— 0,95 „ 290,00—350,00 „ 25,00— 28,00 „ 35,00— 38,00 „ 8,50— 12,00 „ 1,40- 2,20 „ 3,75 „ 1,90 „ 7,50 ,. 1,60 „

50 „

1 Leimwärmapparat, 5 1 Inhalt

10 „

1,40—

1,30—

3,50—

0,20—

50,00— 75,00 „ 8,00— 14,00 „ 21,00— 27,00 „ 0,75— 2,50 „

4.50    „

1.50    „ 2,00 „ 2,25 „

5.50    „ 1,25— 14,00 „

110,00—120,00 „ 230,00—340,00 „ 30,00— 32,00 „ 40,00— 45,00 „

3,00—

0,25—

1,30—

1,60—

2,50—

Arbeitslohn ausschl. Lieferung.

1 qm Tür auf beiden Seiten zu behobeln, zu fügen und zu verleimen 1,50—1,75 M.

1,75—2,00 „

1 qm dgl. zu behobeln, zu spunden und zu verleimen

1 m Kehlstotz mit Nut herzustellen 1 m glatte Schlagleisten „

1 m gekehlte „

Preise der Einzelteile von Fenstern in Kiefernholz (in Fichtenholz 10 v. H. billiger, in Eichenholz um 40—50 v. H. teurer, in Pellowpine oder Zypressenholz 5—10 v. H. teurer).

4 cm stark

5 cm stark

6,5 cm stark

JL

M.

1 m Futterrahmen fertig verarbeitet:

gerade .............

gekrümmt . . . ........

rnndbogig ...........

1 m Flügelrahmen fertig verarbeitet:

gerade .............

gekrümmt...........

rnndbogig...........

1 m Wasserschenkel fertig verarbeitet . . . 1 m festen oder losen Pfosten fertig verarbeitet, einfach gegliedert .......

1 m desgl., reicher gegliedert......

1 m Schlageleiste desgl., gegliedert .... 1 m Losholz (Kämpfer) für einfache Fenster oder für die inneren Flügel der Doppelfenster ................

1 m äußeres Losholz für Doppelfenster,

außen einfach gegliedert........

1 m desgl., reicher gegliedert......

1 m desgl. in geschweifter Form.....

0,80—1,00

2,00—2,50

3,50—3,50

1,20—1,50

3,00—4,00

5,00—6,50

1,50—2,00

1,10— 1,40 2,30— 2,80 3,80— 4,40

1,50— 2,00 3,60— 4,80 6,00— 8,50 2,00— 2,80

1.40—    1,80 2,60— 3,00

4.40—    5,00

1,80— 2,40 5,20— 6,50 7,00—10,00 2,50— 3,50

1,00—1,30 1,20— 1,50

2,00—3,00 2,50— 3,50 3,00—4,50 3,60 5,00—9,00 6,00—10,00

5,40

1,50— 2,00

3,00— 4,50 4,50— 6,50 8,00—12,00

1 Stück Sprosse, 0,40—1,0 m lang, an beiden Enden in den Flügel-

rahmen eingelassen, gerade .................

gekrümmt...............

1 Stück Kreuzung zweier Sprossen, als Zulage . _ 1 m Latteibrett, 26—32 mm stark, 5 cm breit .

10 „

15 „

20 „

0,40— 0,60 JL 0,80— 1,60 „ 0,30— 0,50 „ 0,80— 1,00 „ 1,40— 1,60 „ 2,00— 2,40 „

„ mit eingeschobenen Gratleisten .... „ descl.......

25 „

1 m Zwischenfutter für Doppelfenster, gerade.........

gekrümmt........

rnndbogig........

1 qm Holzverkleidung für steinerne Mittelpfeiler sowie für Stab- oder

Rolladenkästen......................

1 m Futter für Rolläden..................

„ Stabläden..................

2,80— 3,20 „ 3,20— 3,60 „ 1,00- 1,25 ,. 2,50— 3,00 „ 4,00— 5,00 „

1 m

1 qm Jalousieabschlußkasten mit Klappe in Rahmen und Füllung gearbeitet ........................

8,00—11,00 „ 1,20— 1,50 „ 1,80— 2,10 „

10,00—15,00 „

1 m Putzleiste, 10—15 mm stark, gerade............

gekrümmt..........

1 m Messingschiene am Unterstück des Futterrahmens fertig angebracht,

20 mm breit, 2 mm stark..................

30 „

1 Stück Fenster mit Hilfe des Maurers einzusetzen und mit Teerstrick zu dichten, bis 1 qm Grütze................

0,20— 0,30 M. 0,40— 0,50 „

1,00—    1,10    „

1,60—    1,80    „

0,50— 0,80 „ 1,00— 1,50 „ 1,50— 2,20 „

1 m Fensterfutter ganz besonders durch Verstopfen mit Werg oder durch Einfüllen von geglühtem Sand oder Steinkohlenasche zu dichten

0,60— 1,00 „

Preise von fertigen Fenstern.

a) Stückpreis für kleinere Fenster.

Dachfenster s. unter Titel V, Zimmerarbeiten.

1 Stück einfaches Fenster mit geradem Sturz ohne Sprossenteilung aus 4 cm starkem Kiefernholz anzufertigen, einmal mit heitzem Leinöl zu tränken, frei Bau anzuliefern und mit Hilfe des Maurers einzusetzen, einschl. Lieferung der Teerstricke und Putzleisten:

0,25—0,50 qm grotz, einflügelig...............

0,25—0,50 „

0,50—1,00 „

0,50—1,00 „

1,00—1,50 ..

1,00—1,50 „

1,00—1,50

„ zweiflügelig......

„ einflügelig.......

„ zweiflügelig......

„ einflügelig.......

„ zweiflügelig......

„ dreiflügelig......

Diese Kosten erhöhen sich:

für flachbogigen Abschlutz..........

„ rundbogigen „    ..........

„ gerade Quersprossen..........

„    „ Kreuzsprossen, je nach Entfernung.

„    10 cm breite Latteibretter, je nach Länge

6,00— 9,00 M. 9,00—12,00 „ 9,00—12,00 „ 12,00—15,00 „ 12,00—15,00 „ 15,00—18,00 „ 18,00—21,00 „

um

2,00— 2,50 „

4.50—    7,00 „ 0,40— 1,00 „

2.50—    6,00 „

1,00— 2,00 „

1 Stück Doppelfenster mit geradem Sturz ohne Sprossenteilung und Latteibrett, sonst wie oben:

0,25—0,50 qm grotz, einflügelig.......*........

0,25—0,50 „

0,50—1,00 „

0,50—1,00 „

1,00—1,50 „

1,00—1,50 „

1,00—1,50 „

zweiflügelig „ einflügelig . „ zweiflügelig „ einflügelig . „ zweiflügelig „ dreiflügelig

13,00—20,00 „ 20,00—26,00 „ 21,00—28,00 „ 27,00—34,00 „ 28,00—35,00 „ 34,00—40,00 „ 40,00—45,00 „

Diese Kosten erhöhen sich: für flachbogigen Abschlutz autzen

UM

und innen

2,00— 2,50 „ 5,00— 7,50 ..

für rundbogigen Abschluß außen

4.50—    7,00 M. 11,50—18,00 „

0,40— 1,00 „ 0,80— 2,00 „

2.50—    6,00 „ 5,00—12,00 „ 1,00— 2,00 „

und innen

„ gerade Quersprossen

»    ,,    „    „ und innen......

„    „    Kreuzsprossen,    je nach Entfernung, außen    .    .

„    „    „    desgl., außen und innen .    .    .

„ 10 cm breite Latteibretter, je nach Länge .....

b) Quadratmeterpreis für größere Fenster.

4 cm stark

JUL

5 cm stark

M.

6,5 cm stark

M.

14,00—19,00

16,00—21,00

19,00—23,00

8,20—11,50

9,50—13,00

11,00—16,00

9,00—12,00

11,20—15,50

12,50—17,00

14,00—20,00

12,00—16,00

20,00—24,00

22,00—26,00

24,00—27,00

50,00—60,00

1 qm einfaches mehrflügeliges Fenster mit geradem Sturz ohne Sprossenteilung aus Kiefernholz anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, frei Bau anzuliefern und mit Hilfe des Maurers einzusetzen, einschl. Lieferung der Teerstricke und Putzleisten

1 qm desgl., flachbogig.........

1 qm desgl., rundbogig.........

1 qm mit geradem Sturz, wie oben, und mit

Quersprossenteilung..........

1 qm wie vor, mit Kreuzsprossen oben . .

durchweg

1 qm wie oben, mit 10 cm Latteibrett . .

1 qm einfaches Treppenhausfenster mit besonders großen Flügeln, reicher Sprossenteilung und kleinen Sprossenflügeln und

geradem Sturz ............

1 qm desgl-, flachbogig.........

1 qm desgl., rundbogig.........

1 qm desgl., kreisrund (im Viereck gemessen)

8,00—11,00 11,00—15,00 9,00—12,00 12,50—16,50

11,50—13,00 15,00—18,00

14,20—19,50

15,50—21,00

18,00—24,00

15,00—20,00

13,00—16,00 16,00—19,00 14,00—17,00 16,50—20,50 17,00—19,00 20,00—22,00 30,00—40,00 40,00—50,00

Nutzere Schaufenster werden besser nach ihrem Umfang berechnet, vgl. dazu die Einzelpreise oben.

1 qm inneres Fenster (Oberlichtfenster) in Zwischendecken anzuliefern und einzusetzen:

oc) mit einfacher Sprossenteilung:

Rahmstücke 3 cm stark ....

4

ff    ^ ft    „    .    .    .    .

Ohne Futterrahmen und nicht zum Offnen eingerichtet.

Mit Futterrahmen und zum Offnen eingerichtet.

6,00 M. 6,75 „ 7,50 „

6,50 M. 7,25 „ 8,00 „

ß) mit Friessprossenteilung: Rahmstücke 3 cm stark .

Ol -I O

7,75 „

8,50 „

9,00 „

Sind die Fensteü oben halbkreisförmig, so kosten sie %—% des angesetzten Preises für gerade Fenster mehr.

c) Besondere Fensterausführungen.

Nahezu dieselben Preise wie Doppelfenster erfordert in der Tischlerarbeit Spenglers Patentkompreßfenster mit einem Scheibenabstand von 5—6 cm. Die Ersparnis liegt darin, daß für den äußeren und inneren Flügel ein Baskülverschluß genügt.

Bei seinem Patentblockfenster, bei welchem der Scheibenabstand nur 4—5 cm beträgt, berechnet Spengler dagegen eine Verbilligung von 25—30 v. H. für das fertig be--schlagene Fenster. Diese Verminderung wird hauptsächlich ebenfalls durch die Ersparnis doppelter Basküle und durch die geringeren Holzstärken für das äußere Fenster erreicht.

1 qm sog. Verbundfenster oder bayrisches Doppelfensters bei welchen die inneren und äußeren Fensterflügel dicht aufeinander liegen, so daß statt des Zwischenfutters nur ein einziger, etwa 9 cm starker Rahmen mit 3 Falzen vorhanden ist, welcher am Maueranschlag gut gedichtet werden kann, erfordert im allgemeinen dieselben Kosten wie die gewöhnlichen Doppelfenster.

12,00—14,00 M. 13,00—15,00 „ 16,00—18,00 „

1 qm desgl. mit vollständigem Beschlag, aus 4 cm starkem Holz, ohne Verglasung:

25,00—31,00 M. 30,00—34,00 „

1 qm Schiebefenster^ nach neuester Bauart: mit 3 cm starken Rahmstücken

in Kiefernholz oder Pitchpine in Eiche.........

¹    Wagners Normalfenster G. m. b. H., München.

fenster).

Dresden, Blochmannstr. 17 und Frankfurt a. M., Schlotzstr. 72.

JUL

JL

JUL

1 qm Doppelfenster aus Kiefernholz mit geradem Sturz, ohne Sprossenteilung und

Latteibrett, sonst wie oben.......

1 qm desgl. mit flachbogigem Abschluß außen 1 qm desgl. mit flachbogigem Abschluß außen

und innen ..............

1 qm desgl. mit rundbogigem Abschluß außen 1 qm desgl. mit rundbogigem Abschluß außen

und innen..............

1 qm desgl. mit geradem Sturz, wie oben, und mit Quersprossenteilung außen . . . 1 qm wie vor und mit Quersprossenteilung

außen und innen ...........

1 qm wie vor, mit Kreuzsprossenteilung außen

oben................

1 qm wie vor, mit Kreuzsprossenteilung außen

durchweg..............

1 qm wie vor, mit 10 cm breitem Latteibrett 1 qm wie vor, mit Führungsleisten für Rollläden oder Stabläden.........

18,00—24,00

19,00—25,00

24,00—30,00

25,50—31,50

30,00—36,00

32,00—38,00

21,00—27,00

22,00—27,00

28,00—34,00 35,00—42,00 28,50—33,50 35,00—40,00

24,00—29,00

18,20—24,50

18,50—25,00

31,00—36,00

38,00—43,00

24,20—30,50

30,20—36,50

24,50—31,00 30,50—37,00

19,50—26,00 25,50—32,00 31,50—38,00

21,00—30,00 27,00—36,00 33,00—42,00 19,00—25,00 25,00—31,00 31,00—37,00

20,00—29,00 26,00—35,00 32,00—41,00

4 cm stark

5 cm stark

6,5 cm stark

²    Richard Biel, Hamburg, Schleusenhof (Inhaber des Patentes 121824 Stumpfs Reform-Schiebe-W. Biel, Itzehoe. — Stumpfs Reform-Schiebefenster G. m. b. H., Berlin, Friedrichstr. 225,

d) Balkontüren.

4 cm stark

5 cm stark

6,5 cm stark

JL

36,00—43,00 42,00—50,00 36,00—43,00 42,00—50,00

56,00—66,00

1 qm einfache Balkontür in Kiefernholz mit fester in Rahmen und Füllung gearbeiteter Brüstung, mit geradem Sturz ohne Sprossentejlung, aber mit Schwellbrett . 1 qm desgl. mit flachbogigem Abschluß . . 1 qm desgl. mit rundbogigem Abschluß . .

Mehrpreis für Sprossen wie bei Fenstern. 1 qm doppelte Balkontür desgl. wie vor,

mit geradem Sturz........ . .

1 qm desgl., mit flachbogigem Abschluß außen 1 qm desgl., mit flachbogigem Abschluß außen

und innen ..............

1 qm desgl., mit rundbogigem Abschluß außen 1 qm desgl-, mit rundbogigem Abschluß außen und innen ..............

Mehrpreis für Sprossen wie bei Fenstern.

19,00—22,00 23,00—27,00 j 28,00—33,00

21,50—25,50 26,00—31,0t) 31,00—37,00 24,00—26,0028,00—31,00 34,00—40,00

30,00—35,00 36,00—42,00! 42,00—60,00

32,50—38,50 39,00—46,00 43,00—54,00

48,00—58,00 48,00—58,00

44,00—50,00 50,00—58,00

e) Fensterklappläden.

Vorbemerkung. Fensterläden von weniger als 1 qm Gesamtgröße selbstverständlich teurer.

Sollen die Fensterläden aus Eichenholz angefertigt werden, so erhöht sich der bei der gewählten Ausführungsart und Holzstärke eingesetzte Preis um rund 50 v. H.

1 qm ein- oder zweiflügeliger glatter Fensterladen, im Lichten der Maueröffnung gemessen, aus gespundeten Brettern, mit eingezapften Hirnleisten oder mit eingeschobenen Eratleisten, ohne Futterrahmen, für deckenden Anstrich anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken und frei Bau anzuliefern:

10,00—11,00 JL 12,00—13,00 „

aus 26 mm starkem Kiefernholz............

QO

ft    tt    „    tt    ............

1 qm ein- oder zweiflügeliger, in Rahmen und Füllung gestemmter Fensterladen, im Lichten der Maueröffnung gemessen, mit glatten Füllungen und eingearbeitetem Lichtschlitz, ohne Futterrahmen, wie vor:

12,00—13,00 „ 14,00—15,00 „ 15,50—16,50 „

13.50— 14,50 „

15.50— 16,50 „ 17,00—18,00 „

aus Kiefernholz, 26 mm stark.............

ff    ff    ff    ff............ *

1 qm in Rahmen und Füllung gestemmter Fensterladen, mit gegliederten Kanten und abgeblatteten Füllungen, sonst genau wie vor:

aus Kiefernholz, 26 mm stark

QO

tt    tt    tt    tt

1 qm stumpf zusammengestemmter ein- oder zweiflügeliger Fensterladen, 0,45 m breit, 1,50 m hoch, mit schräg eingearbeiteten Jalousiebrettchen mit gegliederten Kanten, anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken und anzuliefern:

aus Kiefernholz, 26 mm stark.............

QO

tt    tt    tt    tt.............

40

ft    tt    tt    tt.............

tt    tt    tt    tt.............

1 qm stumpf zusammengestemmter ein- oder zweiflügeliger Fensterladen, mit schräg eingearbeiteten Jalousiebrettchen mit gegliederten Kanten und beiderseitig herumgeführter Verdoppelung, ein Teil der Brettchen als besonderer Rahmen zum Ausstellen gearbeitet, der Rahmen außen abgefälzt und gegliedert, anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, anzuliefern und in den Steinfalz einzupassen, jedoch ohne Lieferung der Beschlagarbeiten und ohne Anschlagen:

14.50— 16,50 Ji.

16.50— 18,50 „ 18,00—20,00 „ 20,00—22,00 „

aus Kiefernholz, 40 mm stark.............

tt    tt    tt    tt.............

1 qm stumpfzusammengestemmter zweiflügeliger Balkontürladen, sonst genau wie vor:

aus Kiefernholz, 40 mm stark.............

tt    tt    tt    tt............

1 qm Patentklappladen „Krone" 1 mit je 2 feststehenden Füllungen, bestehend aus 15 mm starken kiefernen Rolladenleisten, welche auf verzinktem Stahlband aufgereiht sind und durch schräge Schlitze Licht hindurchlassen (vgl. Wandvertäfelungen), ohne Beschläge .

1 qm desgl. mit je 3 feststehenden Füllungen, ohne Beschläge . .

Gekehlte Mittelfriese doppelseitig, mehr für das Fenster.....

Je einmaliger Anstrich auf beiden Seiten (nur eine Seite berechnet) für das Quadratmeter mehr...............

Patentausstellvorrichtung für den Fensterflügel mehr:

mit einer Schere (für kleinere Laden)...........

„ Doppelschere ( „ größere „    )...........

Aufziehbare Stab- und Rolläden s. unter Titel XI.

23,00—24,00 „ 26,00—27,00 „

24,00—25,00 „ 27,00—28,00 „

7,00 „ 7,50 „ 0,50 „

0,50 „

O O

io <0 c<f cts

=:

Preise der einzelnen Türteile in Kiefernholz. (Preise für andere Holzarten s. S. 474.)

1. Die Tür selbst.

Brettertüren.

1 qm ein- oder zweiflügelige glatte Brettertür (für Kellerräume, Ställe usw.) aus einer einfachen Lage von gehobelten und gespundeten, außen gestabten 2,5 cm starken Kieferbrettern mit eingeschobenen 4 cm starken Querleisten und aufgenagelter Strebeleiste

anzufertigen, anzuliefern und anzupassen...........

1 qm desgl. aus 3 cm starken Brettern............

¹ Württ. Holzwarenmanufaktur A.--G. vorm. Bayer & Leibfried, Eßlingen a. N.

1 qm ein- oder zweiflügelige doppelte Brettertüren (für äußere Türen, Durchfahrten usw.) aus einer äußeren Lage von 25 mm starken gespundeten, gegliederten Brettern und einer inneren Lage von 33 mm starken gespundeten, aber nicht verleimten Brettern, welche durch verdeckte Schrauben miteinander verbunden sind. Beide Brettlagen erhalten einen gemeinsamen kräftigen Rahmen

als Einfassung und Sockelstück ...............

1 qm desgl. in reicherer Ausstattung, die Außenseite in sternartiger Stäbchenteilung......................

30,00—40,00 M.

40,00—50,00 „

Jalousietüren.

1 qm ein- oder zweiflügelige Jalousiefüllungstür mit 4 cm starkem Rahmen und einer oder mehreren Füllungen aus ineinander-genuteten, abgeschrägten Brettchen anzufertigen, frei Bau anzuliefern und einzusetzen:

bei geradem Sturz.................

flachbogig .....................

1 qm desgl. mit 5 cm starkem Rahmen:

bei geraden! Sturz.................

flachbogig .....................

1 qm desgl. (für große Torwege) mehrflügelig mit 6,5 cm starkem Rahmen:

20,00—25,00 M. 22,00—27,00 „

24,00—30,00 „ 26,00—32,00 „

bei geradem Sturz flachbogig . . .

34,00—40,00 „ 36,00—42,00 „

Gestäbte Füllungstüren.

1 qm ein- oder zweiflügelige Füllungstüren mit einer oder mehreren gestabten und gespundeten Füllungen und 4 cm starkem Rahmen:

bei geradem Sturz.........

flachbogig .............

1 qm desgl. mit 5 cm starkem Rahmen:

bei geradem Sturz.........

flachbogig .............

1 qm desgl. (für große Torwege), mehrflügelig, mit 6,5 cm starkem Rahmen:

bei geradem Sturz.........

flachbogig .............

mit aufrechten Füllungen mit schrägen Füllungen

15,00—18,00 M. 26,00—30,00 M. 17,00—20,00 „    28,00—32,00 „

18,00—22,00 „ 20,00—24,00 „

22,00—27,00 „ 24,00—29,00 „

30,00—34,00 „ 32,00—36,00 „

36,00—40,00 „ 38,00—42,00 „

Füllungstüren.

Einfache ZimmertürenL

1 qm einflügelige Zweifüllungstür aus 3 cm starkem angekehlten Rahmen und 2 cm starken abgeplatteten Füllungen und Sockel

8,00— 9,00 M. 9,00—10,00 „

anzufertigen, anzuliefern und einzupassen..........

1 qm desgl. aus 4 cm starkem Rahmen............

¹ Eisenacher Türenfabrik, Gust. Stein (Eisenach, Lager fertiger Türen). — Zippmann & Furthmann, Düsseldorf, desgl.

1 qm einflügelige Dreifüllungstür aus 3 cm starkem angekehlten Rahmen und 2 cm starken abgeplatteten Füllungen wid vor . .

8.50—    9,50 M.

9.50— 10,50 „ 10,50—11,50 „

9,00—10,00 „ 10,00—11,00 „ 11,00—12,00 „

9,50—10,50 „

10.50— 11,50 „

11.50— 12,50 „

10,00—11,00 „ 11,00—12,00 „ 12,00—13,00 „

13,00—15,00 „ 14,00—16,00 „

14,00—16,00 „ 15,00—17,00 „

14,00—16,00 „ 15,00—17,00 „

1 qm desgl. aus 4 cm starkem Rahmen wie vor........

1 qm desgl. aus 5 cm starkem Rahmen wie vor........

1 qm einflügelige Vierfüllungstür (Kreuztür) aus 3,5 cm starkem angekehlten Rahmen und 2 cm starken abgeplatteten Füllungen

und Sockel anzufertigen, anzuliefern und einzupassen.....

1 qm desgl. aus 4 cm starkem Rahmen............

1 qm desgl. aus 5 cm starkem Rahmen............

1 qm einflügelige Fünffüllungstür aus 3,5 cm starkem angekehlten Rahmen mit 2 cm starken abgeplatteten Füllungen und Sockel anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen............

1 qm desgl. aus 4 cm starkem Rahmen .....'•.......

1 qm desgl. aus 5 cm starkem Rahmen............

1 qm einflügelige Sechsfüllungstür aus 3,5 cm starkem angekehlten Rahmen mit 2 cm starken abgeplatteten Füllungen anzufertigen,

anzuliefern und einzupassen................

1    qm    desgl.    aus    4 cm    starkem    Rahmen............

1    qm    desgl.    aus    5 cm    starkem    Rahmen............

1 qm einflügelige Achtfüllungstür aus 3,5 cm starkem angekehlten Rahmen mit 2 cm starken Füllungen anzufertigen, anzuliefern und

10,50—11,50 „

11.50— 12,50 „

12.50— 13,50 „

einzupassen........................

1    qm    desgl.    aus    4 cm    starkem    Rahmen............

1    qm    desgl.    aus    5 cm    starkem    Rahmen............

1 qm zweiflügelige Vier-, Sechs- oder Achtfüllungstür aus 4 cm starkem angekehlten Rahmen mit 2 cm starken abgeplatteten Füllungen mit einfacher Schlageleiste anzufertigen, anzuliefern und

. 12,00—14,00 „ . 13,00—15,00 „

einzupassen............

1 qm desgl. aus 5 cm starkem Rahmen 1 qm desgl., jedoch mit doppelter Schlageleiste aus 4 cm starkem

Rahmen.........................

1 qm desgl. aus 5 cm starkem Rahmen............

1 qm zweiflügelige Vier-, Sechs- oder Achtfüllungstür als Schiebetür anzufertigen, sonst wie vor:

aus 4 cm starkem Rahmen..............

ff v ff    ff    ff    ..............

1 qm drei- und mehrflügelige Klapptür, sonst wie vor:

aus 4 cm starkem Rahmen..............

„ o „    „    „    ..............

Bei Türen mit besonderem Oberlicht und festem Kämpfer zwischen Tür und Oberlicht kann bei überschläglicher Berechnung für die Oberlichtfläche der Preis der Tür eingesetzt werden, bei genauerer Berechnung sind Fenster, Tür und Kämpfer für sich zu berechnen.

Mehrpreise für reichere Ausführungsweisen:

1 qm Füllungstür mit eingelegtem oder aufgelegtem Kehlstotz, mehr

1 qm Füllungstür mit an den Ecken verkröpftem, eingelegtem oder

aufgeleimtem Kehlstotz, mehr................

1 qm Füllungstür mit geschweiften Rahmhölzern und dementsprechend angestoßenem Kehlstotz, je nach der Feinheit der Ausführung, mehr 1 qm Füllungstür mit geschweiften Rahmhölzern und dementsprechend

eingelegtem oder aufgelegtem Kehlstotz, mehr........ .

1 qm Füllungstür mit ausgegründeten Rahmhölzern in einfacher

Ausführung, mehr ....................

1 qm desgl. in reicherer Ausführung, mehr..........

1 qm Füllungstür mit aus 3 Dicken verleimten (abgesperrten) Füllungen, mehr.......................

1 qm Füllungstür mit aus 5 Dicken verleimten (abgesperrten) Füllungen, mehr.......................

1 qm Füllungstür mit abgesperrten Füllungen und an den Ecken ausgesetztem Spiegel, mehr..................

1 qm desgl. mit Spiegeln in reich geschwungener Umritzlinie, mehr 1 qm desgl. mit Spiegeln, welche durch aufgelegte gerade Leisten

(Kantenverdoppelungen) verziert sind, mehr.........

1 qm desgl. mit Spiegeln, welche durch aufgelegte geschwungene

Leisten verziert sind, mehr.................

1 qm desgl. mit Spiegeln, welche durch eingekehlte Stäbe verziert

sind, mehr........................

1 qm desgl. mit Spiegeln, welche durch ausgekehlte Pergamentrolle

in gotischer Art verziert sind, mehr.............

1 qm Füllungstür mit kleinen Füllungen auf glatter Brettertür aufgenagelt .........................

1 qm Füllungsglastür, aber ohne Sprossenteilung, weniger . . .

1 qm desgl. mit Sprossenteilung, je nach Zahl und Form der Sprossen 1 qm desgl. besonders bei Haustüren, mit besonderem aufgelegten Glasflügel und der Türrahmen selbst zur Aufnahme eines Gitters

eingerichtet, mehr.....................

1 qm Füllungstür mit aufgelegtem gegliederten Band oder Gesims

1 qm desgl. mit Zahnschnittgesims..............

1 qm Füllungstür mit vorgebauter Brüstung, bestehend aus gegliedertem Band und Sockel................

3,00— 6,00 M.

1,00—] 0,00 „

3,0C-15,00 „

2,00— 6,00 „ 6,00—12,00 „

1,50— 2,50 „

2,50- 4,00 „

3,00— 5,00 „ 3,50— 7,00 „

2,00— 4,00 „

3,00— 6,00 „

3,00— 5,00 „

5,00— 6,00 „

8,00—10,00 „ 1,00—    2,00    „

1,00—    6,00    „

5,00— 8,00 „ 2,00— 5,00 „ 4,00— 6,00 „

5,00— 8,00 „

2. Türfuttec.

Futterrahmen aus Bohlen.

1 m Bohlenfutter einschl. der erforderlichen Putzdeckleisten anzufertigen, anzuliefern und mit dem Türflügel einzupassen:

10 cm breit

50 mm stark 65 „    „

80 „ ,. 100 „ • ..

1,20—1,50 M. 1,50—1,80 „ 1,80—2,10 „ 2,10—2,50 „

15 cm breit

1.50— 1,80 M. 1,80—2,10 „ 2,10—2,50 „

2.50— 3,00 „

1 m glattes Futter mit Sockel anzufertigen, die einzelnen Teile untereinander zu verzinken, anzuliefern und einzupassen:

2.5    cm stark, bei % Stein starken Wänden, also 15 cm tief . .

demnach für 1 qm .

1 m glattes Futter genau wie vor, aber aus 3 Dicken abgesperrt 3,0 cm stark, bei y₂ Stein starken Wänden, also 15 cm breit #0 ,, „ „ 1 „

>0    „    „    „    1 /2    11

demnach für 1 qm .

1 m Füllungsfutter in glatten Rahmen und glatter, 2 cm starker Füllung gearbeitet, mit Sockel anzufertigen, die einzelnen Teile untereinander zu verzinken, anzuliefern und einzupassen, je nach der Zahl der Füllungen:

3,0 cm stark, bei 1 y₂ Stein starken Wänden, also 41 cm tief . . 3,0 „

3,0 „

.. 21/2    „

demnach für 1 qm .

1 n Füllungsfutter desgl., mit eingelegtem Kehlstotz und abgesperrten Füllungen:

3,0 cm stark, bei 1 x/₂ Stein starken Wänden, also 41 cm tief . . „ 2 „

„ 2 y₂ „

demnach für 1 qm .

1 m Türfutter, bestehend aus einem 41 bzw. 54 cm tiefen gestemmten Futter mit eingelegtem Kehlstos; und abgesperrten Füllungen, einem 6 x 9 cm starken mittleren Bohlenfutter und einem 16 cm tiefen glatten Futter, sonst wie vor:

in 2y₂ Stein starken Wänden, also 67 cm tief........

„ 80 „ „

1,00 JL

>, 28 „ „ 41

3,0 cm stark, bei x/₂ Stein starken Wänden, also 15 cm tief 3,0 „

3,0 „

.. 28 .. „ 41

0,80-1,20- 1,40 ,. 1,70— 2,00 „ 4,50— 6,00 „ 1,00— 1,20 „ 1,40— 1,60 „ 1,90— 2,10 „ 5,00— 7,00 „

2.20—    2,50 „

3.20—    3,80 „ 4,80— 5,80 „

12,00—15,00 „

.. 28 „ „    41 „

CO CO

11    2

11    °4 ,,    ,,

2,60— 3,00 „ 3,20— 3,80 „ 4,00— 4,80 „ 6,00— 7,50 „

fcO fco

3,00— 3,40 „ 3,50— 4,10 „ 4,20— 5,00 „ 7,00— 8,00 „

demnach für 1 qm...................

1 m Füllungsfutter desgl., mit eingelegtem Kehlstos; und aufgelegtem Spiegel:

3,0 cm stark, bei 1 y₂ Stein starken Wänden, also 41 cm tief . . 3,0 „

3,0 „

54 „    „

,,    67 „

3,70— 4,10 „ 4,40— 5,00 „ 5,20— 6,00 „ 9,00—10,00 „

3,0 „    „

3,0 „    „

67

tt u ¹ tt tt

4.50—    5,00 „ 5,00— 6,00 „

6.50—    7,50 „ 10,00—12,00 „

3. Turbekleidungen.

1 m Türbekleidungen, glatt, mit angestoßener Kehle und^ Sockel, an den Ecken auf Gehrung überblattet, anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen:

bei 2,5 cm Stärke und 8 cm Breite der Bekleidung.....

„ 2,5 „

2,5 „

. 2,5 „

, 2,5 ..

. 2,5 „

2,5 „

„ 3,0 „

1 m Türbekleidung, abgefalzt, mit gekehlten Gliederungen und Sockel wie vor:

.. 10 „

d ic o ic o

„ 20 „

0,45— 0,50 M. 0,50— 0,55 „ 0,60— 0,70 „ 0,80— 1,00 „ 1,00— 1,25 „ 1,20— 1,50 „ 1,60— 2,00 „ 1,30— 1,60 „

3 cm stark 4 cm stark 4,5 cm stark

5 cm stark

M.

M.

M.

>o

d    CO 00 o

r—I r—H rH r—I d

r:

Breite der Bekleidung 0,80—1,00    0,90—1,10    1,00—1,20

0,90—1,10    1,00—1,20    1,10—1,30    1,20—1,40

1,00—1,20    1,10—1,30    1,20—1,40    1,30—1,50

1,10—1,30    1,20—1,40    1,30—1,50    1,40—1,60

1,20—1,40    1,30—1,501 1,40—1,60    1,50—1,70

4. Verdachungen.

Ausladung der Hängeplatte der Verdachung

8 cm 10 cm 13 cm 16 cm

ohne ohne mit mit Lisenen Lisenen Lisenen Lisenen

20 cm

mit

JUL

M.

M.

Lisenen

M.

*Mo.

1 Türverdachung mit Hängeplatte, gekehlten Ober- und Untergliedern und 12 cm hohem glatten Fries anzufertigen, anzuliefern und anzuschlagen, einschl. Befestigungseisen:

für einflügelige Türen.........

„ zweiflügelige „    .........

1 Türverdachung mit Hängeplatte, gekehlten Ober- und Untergliedern und 50 cm hohem gestemmten Fries, welcher eine glatte Füllung besitzt, sonst wie vor: für einflügelige Türen, für 1 Verdachung „ zweiflügelige „

o o

<o IC io

^oo - I Ol Ok

o o

Ot Ot

o o

o o co cT

8.50    ! 9,50

9.50    10,50

9,00    9,50

10,50    10,50

10,50    11,50

11,00 12,50

Preise vollständiger Türen.

Nach den obigen Einzelpreisen ergeben sich für Kostenanschläge bei einfacher Ausführung in Kiefernholz folgende Gesamtpreise der gebräuchlichsten Türarten:

1 Kellertür aus Brettern, 1,0 x 2,0 groß, ohne Futterrahmen 20,00— 25,00 JL

1 desgl. mit Futterrahmen................. 26,00— 32,00 „

1 Speisekammertür, 0,75 x 2,0 m groß, mit 8 cm tiefem Futter und beiderseitiger Bekleidung .

1 desgl. mit 15 cm tiefem Futter

„    28 „

..    41 „

20,00— 23,00 „ 22,00— 25,00 „ 24,00— 28,00 „ 26,00— 30,00 „

1 einflügelige Zimmertür, 1,0 x 2,2 m groß, aus 4 cm starkem angekehlten Rahmen, mit 8 cm tiefem Futter und beiderseitiger

Bekleidung.......................

1 desgl. mit 15 cm Futter.................

.. 28 .. „    41    „

54 .. ,,    67    „

„ 80 „

32,00— 36,00 „ 35,00— 39,00 „ 40,00— 45,00 „ 45,00— 50,00 ,, 50,00— 55,00 „ 55,00— 60,00 „ 60,00— 65,00 „

1 zweiflügelige Zimmertür, 1,5 x 2,6 m groß, aus 4 cm starkem angekehlten Rahmen, mit 8 cm tiefem Futter und beiderseitiger

Bekleidung.......................

1 desgl. mit 15 cm tiefem Futter..............

80,00 „

00 t—H -ch! t—

70,00 75,00— 85,00 „ 80,00— 90,00 „ 85,00— 95,00 „ 90,00—100,00 „ 95,00—105,00 „

1 zweiflügelige Schiebetür, 2,8 x 2,6 m groß, aus 5 cm starkem angekehlten Rahmen, mit 2 • 15 cm tiefem Futter und beiderseitiger Bekleidung ...................

1 desgl. mit 15 und 41 cm tiefem Futter..........

1 einflügelige Haustür, 1,0 x 2,2 m groß, 5 cm stark, mit Futterrahmen ........................

1 desgl. in besserer Ausstattung...............

1 einflügelige Haustür mit Oberlicht, 1,0 x 2,6 m groß, 5 cm stark

1 desgl. in besserer Ausstattung...............

1 zweiflügelige Haustür, 1,5 x 2,3 m groß, 5 cm stark ....

1 desgl. in besserer Ausstattung...............

1 zweiflügelige Haustür mit Oberlicht, 1,5 x 3,0 m groß, 5 cm stark 1 desgl. in besserer Ausstattung...............

170,00—180,00 „ 180,00—190,00 „

40,00— 60,00 „ 60,00—100,00 „ 50,00— 70,00 „ 70,00—120,00 „ 60,00— 90,00 „ 90,00—140,00 „ 80,00—120,00 „ 120,00—200,00 „

1 Zweiflügeliger Torweg, 2,3 x 2,8 m groß, 6,5 cm stark . . . 120,00—150,00 „

150,00—250,00 „

1 desgl. in besserer Ausstattung...............

1 zweiflügeliger Torweg mit Oberlicht, 2,5 x 3,8 m groß, 6,5 cm

stark..........................

1 desgl. in besserer Ausstattung...............

1 zweiflügeliges Scheunentor, 2 5 x 3,8 m groß, in einfachster Art 100,00—150,00 „

200,00—300,00 „ 300,00—400,00 „

Türen aus anderen Holzarten stellen sich:

in halbreinem Fichtenholz......

„ Pellowpine oder Zypressenholz . . .

„ Eichenholz geölt, geräuchert oder gebeizt und gewachst „

„ buntem Birkenholz abgesperrt, gebeizt und gewachst „

ff.

poliert............

„ grau Buchenholz gebeizt.............

„ Mahagoniholz abgesperrt, gebeizt und gewachst. . .

„    „    „ poliert.........

Trennungswände, Eiasabschlüsse.

1 qm Trennungswände für Aborte usw., 2,30 m von Oberkante Fußboden hoch, aus 30 mm starken, gespundeten, astreinen Borkbrettern, einschl. Lieferung der 0,70 m breiten Türen mit eingeschobenen Erat- und aufgeschraubten Strebeleisten, mit einseitiger, 10 cm breiter, 2 cm starker Bekleidung, oberer 12 cm breiter, 3 cm starker Eesimsplatte und darunterliegender 1 x 4cm starker Kehle, letztere auch als Putzdeckleiste an den Wandanschlüssen zu verwenden, das ganze Holzwerk sauber abzuputzen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, frei Berwendungsstelle anzuliefern und unten auf 15 cm hohen Stützen, seitlich mit Steinschrauben zu befestigen ....    8,00—12,00 M.

. 15,00—18,00 „ . 17,00—20,00 „

1 qm mehrteilige Glasabschlußwand ohne Oberlicht, mit festen Seitenteilen und mittlerer Tür, mit Bohlenfutter und beiderseitigen Putzdeckleisten, die Wand selbst in Rahmen und Füllung gearbeitet, mit Sockel, anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, anzuliefern und einzusetzen, aus 4 cm starkem Kiefernholz . .

18,00—22,00 „ 20,00—25,00 „

1 qm mehrteilige Glasabschlußwand, mit mehrteiligem Oberlicht und Kreuzsprossen, sowie festem gegliederten Kämpfer, sonst wie vor: aus 4 cm starkem Kiefernholz.............

Bezüglich der Mehrpreise bei reicherer Ausführung vgl. die betreffenden Angaben bei Türen.

Wandsockel (Lambris), Wandbekleidungen (Paneele),

Wandsockel in geringer Höhe s. unter Titel V, Zimmerarbeiten, Fußleisten. 1 laufendes Meter Wandsockel 3 cm stark anzufertigen und anzusetzen,

1,00— 1,50 JL

1.50—    2,00 „

2.50—    3,00 „

20 cm hoch.............

30 „    „.............

1 laufendes Meter desgl. 4 cm stark, 40 cm hoch

1 laufendes Meter Wandsockel, im oberen Teil 18 mm stark, im unteren 30 mm stark, auf Nut und Feder zusammengearbeitet und auf der Rückseite mit eingeschobenen Gratleisten versehen, anzufertigen, anzuliefern und anzusetzen..............

1 laufendes Meter Tapetenleisten als Blindholz zum Benageln mit Wandstoff, 8—10 cm breit, 20 mm stark, nur von der Maschine

gehobelt, auf vorhandene Dübel aufschrauben.........

1 laufendes Meter Linkrustaleiste als oberer Abschluß von Linkrusta-wandbespannungen, 8 cm breit, 16—20 mm stark und nach Zeichnung gegliedert, anzufertigen, zu ölen und mit verdeckten Schrauben

zu befestigen, aus Kiefernholz ...............

1 laufendes Meter Sockel 16 cm hoch, 2,5 cm stark für Linkrustapaneele anzufertigen, anzuliefern und auf vorhandenen Dübeln

zu befestigen.......................

1 laufendes Meter 22 cm breites oberes Rahmstück mit Abschlußsims

desgl...........................

1 m 14 cm breites aufrechtes Rahmstück mit Zapfen in die Nuten von

Sockel und Oberstück einzulassen desgl............

1 qm Wandverkleidung, meist 0,8—2,0 m hoch, aus gestabten, senkrecht stehenden Brettern, niedriger Sockelleiste und oberem schmalen Abschlußsims aus 2,5 cm starkem Kiefernholz anzufertigen, einmal

zu ölen, anzuliefern und anzubringen............

1 qm Wandverkleidung, in Rahmen und Füllung gearbeitet, mit 10 cm breitem Bundstück und 20 cm hohem Sockel, ohne jede

Gliederung, die Kanten nur scharf gebrochen, wie vor.....

1 qm in Rahmen gestemmte Wandverkleidung mit gestabten und gespundeten oder mit abgegründeten Füllungen, 20 cm hoher Brüstung und 15 cm hohem Sockel, beide gegliedert, wie vor . . .

1 qm desgl. mit aufgelegtem Kehlstoß, wie vor......

1 qm Wandverkleidung, meist 1,5—3,0 m hoch, mit abgesperrten Füllungen und aufgeleimten Rahmen und Kehlstößen, zwischen gegliederten und mit Sockel und Kapitell versehenen Pfeilern, mit unterem durchgehenden gegliederten Sockel und mit oberem

Konsolsims........................

1 qm Wandverkleidung aus „Goehring"leisteiO (mit maschinengeschnitztem Muster aus meist wellenförmigen Linien):

in einfacher Ausführung (gestäbt)..............

„ reicherer

1 qm Wandverkleidung mit Füllungen nach Patent „Krone"- (dünne Leisten mit federnden Zwischenlagen, um Luft durchzulassen, vgl. oben unter Fensterklappladen)...............

5,00— 6,00 M.

0,60 „

0,95— 1,00 „

1,30— 1,50 ..

2,00— 2,50 „

1,00— 1,20 „

7,00—10,00 „

9,00—12,00 „

. 10,00—13,00 „ . 12,00—15,00 „

16,00—20,00 ,.

(Rahmen und Füllung)

9,00—12,00 „

12,00—20,00 „

¹    Chr. tiülten, Geestemünde.

²    SBflrtt. Holzwarenmanufakinr, A.-E. vorm. Bayer L Leibfried, Ehlingen a. N.

Heizkörperverkleidungen.

1 Stück Wandverkleidung vor Heizkörpernischen mit Türen zu versehen, die Rahmen teils auszuschneiden, teils zur Aufnahme von durchbrochenen Gittern einzurichten, ohne Lieferung dieser letzteren,

als Zulage zum Preise der Wandverkleidung.........

1 Wandverkleidung für Heizkörper kastenartig vorzubauen, die Deckplatte mit Ausströmungsöffnungen zu versehen, sonst wie vor,

als Zulage.............,..........

1 Stück Heizkörperverkleidung, 1,0—1,5 qm groß, Sockel und oberer Rahmen mit Ausschnitten, den ein- oder zweiflügeligen Türrahmen mit Falzen zur Ausnahme von Gittern zu versehen, mit Deckplatte

in einer Fensternische anzubringen .............

1 Stück desgl. von 3 Seiten freistehend............

Bei reicherer Ausführung erhöhen sich die Preise entsprechend.

Bezüglich der Preise von Holzschranken vgl. die Preise über Treppengeländer.

Die Preise von Wandverkleidungen in anderen Holzarten erhöhen sich entsprechend denDei Türen gemachten Angaben.

1 qm Heizkörperverkleidung auf der einen Seite mit Asbestpappe zu verkleiden, einschl. Zurechtschneiden und Aufschneiden:

1    mm stark.....................

2    „ „ .....-................

3 ,,    „    .................... •

4,00— 8,00 M.

15,00—30,00 „

20,00—30,00 „ 30,00—40,00 „

1,50— 1,80 „ 2,20— 2,60 „ 3,00— 3,50 „

Holzdecken.

1 qm Putzdecke in Abständen von 50—80 cm durch auf den Putz befestigte einfache, 2,5 cm starke, 15—20 cm breite Bretter in einfachster Weise in lange Felder zu teilen, einschl. Lieferung und Befestigung, jedoch ohne die etwa erforderliche Rüstung.....

l qm Putzdecke desgl. in Abständen von 20—30 cm.......

1 qm Holzdecke aus glatten, 2,5 cm starken Brettern und auf die

Fugen aufgenagelten Holzleisten, wie vor..........

1 qm Holzdecke als Stülpdecke unter Holzbalken mit 2 cm starken glatten Unterbrettern und auf den Zwischenräumen derselben aufgenagelten, gegliederten Stülpbrettern von 2,5—3,0 cm Stärke

herzustellen, wie vor....................

1 qm Holzdecke mit gestäbten und gespundeten, 2,5 cm starken Brettern

herzustellen und unter den Holzbalken zu befestigen......

1 qm Felderdecke aus gegliederten, 2,5—3,0 cm starken Rahmhölzern, in deren rechteckigen Füllungen die Putzdecke sichtbar bleibt,

sowie mit kräftigem Wandabschlutzgesims...........

1 qm Felderdecke desgl. mit 40 mm starken gegliederten Rahmhölzern und eingelegten rechteckigen Füllungen, sowie mit kräftigem

Wandabschlutzgesims....................

1 qm Felderdecke mit sechs- oder achteckigen oder auch teilweise runden Feldern, desgl. wie vor..................

1,50— 3,00 Jli. 4,00— 6,00 „

5,00— 8,00 „

6,00—10,00 „

6,00—10,00 „

10,00—15,00 „

15,00—20,00 „

1 qm Felderdecke mit 6—10 cm tiefen Feldern, in reicher Ausführung 1 qm Holzdecke aus „Goehring"leisten^ (mit maschinengeschnitzten

Mustern aus meist roellenförmigen Linien)..........

1 laufendes Meter Unterzug aus 2,5 cm starkem Kiefernholz 0,30 m breit, 0,15 m hoch anzufertigen, anzuliefern und zu befestigen. . 1 laufendes Meter Unterzug aus 3 cm starkem Kiefernholz, 0,40 m breit, 0,25 m hoch, mit Abschlußsims zum Abdichten gegen die Decke

1 laufendes Meter desgl. mit abgesperrter Untersicht......

1 laufendes Meter Unterzug aus 3 cm starkem Kiefernholz, 0,50 m breit, 0,30 m hoch, mit Abschlußsims zum Abdichten gegen die Decke

1 laufendes Meter desgl. mit abgesperrter Untersicht......

1 Stück Wandkonsol unter den Unterzügen 0,40 m lang, 0,25 m breit, 0,30 m hoch, in einfachster Arbeit aus Lindenholz ....

1 Stück desgl. in reicherer Ausführung ............

1 Stück desgl., 0,8 m lang, 0,30 m breit, 0,60 m hoch......

1 Stück desgl. in reicherer Ausführung ............

Holzdecken in gewölbter Form kosten ungefähr 50 v. H. mehr als ebene Decken.

21,00—25,00 „

8,00—10,00 „

12,00—16,00 „ 15,00—20,00 „

15,00—20,00 „ 20,00—25,00 „

10,00—15,00 „ 15,00—30,00 „ 20,00—30,00 „ 30,00—60,00 „

Fußböden.

Gewöhnlich gespundete und aufgenagelte, sowie sog. Riemenfußböden, aus schmalen Brettern mit verdeckter Nagelung hergestellte Fußböden, werden fast immer vom Zimmermann gefertigt, seltener die sog. Patent- und Wiener Stabfußböden. Letztere sowie die aus Parkettafeln zusammengesetzten gehören mehr zur Tischlerarbeit.

Preise einschl. Lieferung.

1 qm Patentfußboden von astfreien kiefernen Brettern, aus verleimten, mit eingeschobenen Leisten versehenen Tafeln, welche durch an die Balken genagelte Nutleisten gehalten werden, anzuliefern aufzubringen:

6,00 M. 7,00 „ 8,50 „

6,00 „ 8,50 „ 7,00 „ 10,00 „ 8,50 „ 12,00 „

32

von 2,5 cm starken Brettern...............

z o

ft    ft    ft    ff    ...............

4 0

tt    ^ ft    ft    ff    ...............

1 qm Stabfußboden von 1,0 m langen und 10—12 cm breiten Stäben, mit Nut und Feder ringsum zu versehen, anzuliefern und auf den vorhandenen Blindboden in schräger Richtung zu verlegen und zu befestigen:

Kiefernholz

Eichenholz

Kiefernholz

Eichenholz

Kiefernholz

Eichenholz

2,6 cm stark

3,0 cm stark

4,0 cm stark

¹ Chr. fiülfen, Geestemünde.

SchwaUo XVI.

1 qm Parkettfußboden kostet verlegt*: von Eichen-, Ahorn- oder amerikanischem Nußbaumholz mit dunklen Adern und Streifen:

2,5 cm stark.................... .

3,0 „    „.....................

4,0 „    „.........'............

1 qm desgl. von Eichen- und Ahornholz mit dunklen Streifen . .

„ Eichen-, Ahorn- und amerikanischem Nußbaumholz

mit Stern.................

„ Eichen-, Ahorn- und amerikanischem Nußbaumholz mit dunklen Ecken..............

9,00 M.

13,00—15,00 „

12,00—14,00 „

10,00—12,00 „

„ Eichenholz mit dunkler Kreuzader

„ Eichenholzadernu.QuadernvonAhornu.Palisander 11,00—13,00 „ „ Eichenholz mit Adern, Quadern und Stern . . .

„ desgl. in reichem Muster...........

1 qm gemusterte Friese aus verschiedenen Holzarten, je nach Muster

und Holzart........................

1 qm Patentparkett „Aquacert"^ (Holzplättchen in Öl verlegt, und zwar auf Blindboden oder unmittelbar auf Zementestrich):

in Buche, je nach Muster................

„ Eiche, „    „    „    ................

15,00—20,00 „ bis 40,00 „

12,00—40,00 „

6.50—    7,00 „ 7,00— 8,50 „

7.50—    8,00 „

7.50— 12,00 „

„    „    mit Bucheneinlagen, je nach Muster.......

„    „    „ Nußbaum- oder Mahagonieinlage, je nach Muster

1 qm Romano ffparkettZquer zur Faser in Reihen verbundene Holzplatten) 7,50—25,00 „ (Näheres über Romanoffparkett siehe Seite 859.)

1 qm Fußboden zu wachsen und mit Pappe abzudecken

0,50 „

Treppen.

Man unterscheidet eingestemmte und aufgesattelte Treppen, je nachdem die Trittstufen seitwärts in die Wangen eingreifen oder über dieselben fassen. Die erstere Art ist tragfähiger und wird daher in Fabriken, Magazinen usw. vorzugsweise angewandt, die zweite ist die für Wohngebäude jetzt gebräuchliche. Die Berechnung der Treppen geschieht meistens nach der Stufenzahl, wobei früher die Austritte und Zwischenpodeste gleich 2 Stufen gerechnet wurden. Die Fußböden, Deckenschalungen, Scheuerleisten werden besonders in Ansatz gebracht. Nach den ministeriellen Vorschriften sind die Podeste einschl. Balken, Fußböden, Verschalung nach Quadratmetern zu berechnen.

Preise einschl. Lieferung des Kiefernholzes,

a) Belagstufen.

1 qm einfach gegliederte Belagstufe aus 4 cm starkem gehobelten Kiefernholz auf Sandstein oder gemauerten Stufen mit Deckleisten anzufertigen und auf eichenen Dübeln oder ausgeschnittenen Wangenhölzern zu befestigen, einschl. Lieferung dieser letzteren, der gegliederten Deckleisten und der auf Gehrung zugeschnittenen gekröpften Fußleisten..............

¹ Louis Heine, Breslau-gleinburg.

„Aquacert", E. m. b. H., Berlin W, Potsdamer Ctr. 10/11.

Hubertusmühle m. b. H. in Schöpfurth, Mark.

1 qm desgl. aus 5 cm Kiefernholz..............

1 qm Belagstufe aus 3,8 cm starkem Eichenholz mit eichenen Dübeln oder Wangenhölzern und Fußleisten, sonst rote vor ......

1 qm Belagstufe aus 4 cm starkem Kiefernholz und einer 1 cm starken

aufgeleimten Eichenholzlage, sonst wie vor..........

1 qm Belagstufe aus 3,5 cm starkem australischem Hartholz Moa .

1 qm desgl. aus einer 1,0 cm starken Moadicke und zwei 4,0 cm

starken Weichholzlagen zusammengeleimt...........

1 qm Setzstufe aus 2,5 cm starkem Kiefernholz.........

1 qm desgl. aus 2,0 cm starkem Eichenholz...........

1 qm Trittstufen der gemauerten Stockroerkstreppen mit 5,2 cm starkem gehobelten und gegliederten Belag und eingezapften Setzstufen aus kiefernen Stammbohlen mit kiefernen Wand- und Spiegel-leisten zu versehen, einschl. Lieferung und einschl. der erforderlichen, vorher anzuliefernden, 6,5 cm starken, zweimal mit Karbolineum

gestrichenen Lehrroangen aus Kiefernholz ..........

1 qm desgl., den Belag jedoch aus Eichenholz herzustellen, sonst rote vor

Die Fraulob - BelagstuX, D. R. P. 159 948, D. K G. M. 212 428, stellt eine vorteilhafte Verbindung des Holzbelages auf Steinunterlage dar. Der Holzbelag wird hierbei mit seinem vorderen Teile an doppelschroalbenschroanzförmig gestalteten Dübeln

11,00—12,00 M.

12,00—14,00 „

13,00—15,00 „ 20,00—25,00 „

22,00—27,50 „ 6,00— 8,00 „ 9,00—12,00 „

20,00—28,00 „ 30,00—36,00 „

/e

"b

- - -/X

C'

4.

m--

•>

befestigt. Für die Dübel werden in die Steinstufen der fertigen Treppe nachträglich von vorn her Schlitze eingearbeitet, welche den Dübeln genau entsprechen. Es wird hierdurch das Eintrocknen und Lockerwerden der Holzdübel vermieden und das Anziehen der Schrauben und das Auswechseln schadhafter Beläge ermöglicht. Durch das *) Architekt W. Fraulob, Gera, Reutz.

./

32*

feste Aufpressen des Belages auf die Steinstufe begeht sich die Treppe geräuschlos und durch Befestigen des Belages nur in seinem vorderen Teile ist der Eigenschaft des Hohes — bei wechselnden äußeren Einflüssen sich zu bewegen („zu arbeiten") — zweckmäßig entsprochen worden.

Kosten bei Kunststeinstufen:

1,00 Jii.

Leihen der erforderlichen Formdübel und Liefern sämtlicher Befestigungsdübel für 1 m Stufe.....................

Kosten bei Betontreppen:

1,50 „

Leihen der erforderlichen Formdübel, -leisten und -ansäße, alles der Stufenzahl, Stufenlänge und dem Steigungsverhältnis angepaßt, sowie Lieferung der sämtlichen Befestigungsdübel für 1 m Stufe.....

b) Treppen mit aufgenagelten Leisten.

1 Stufe einer geraden, 0,8 m breiten Treppe ohne Setzstufen aus rauhem kiefernen Holze, die Wangen 25 cm breit und 3,5 cm stark, die Trittstufen 25 cm breit und 3,5 cm stark auf aufgenagelten Leisten anzufertigen, die Stufenkanten zu brechen, die Treppe anzufertigen und aufzustellen, einschl.

3,00 JL 3,50 „

Lieferung............................

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten Treppe, wie vor........

4,00 „

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten Treppe ohne Setzstufen aus rauhen kiefernen Dielen, die Wangen 30 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 25 cm breit und 5 cm stark, auf aufgenagelten Leisten, sonst wie vor, einschl. Lieferung........................

c) Eingestemmte Treppe».

1 Stufe einer geraden, 0,8 m breiten eingestemmten Treppe aus rauhem kiefernen Holze, ohne Setzstufen, die Wangen 25 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 25 cm breit und 5 cm stark, die vorderen Stufenkanten abgerundet, sonst wie vor, einschl. Lieferung..............

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten Treppe, wie vor........

1 Stufe einer gehobelten eingestemmten Trittleiter mit 8 Stufen, unten 50 cm, oben 45 cm breit, die Wangen 10 cm breit und 2,5 cm stark, die Tritte 12 cm breit und 2 cm stark, der obere Tritt 20 cm breit und mit den Wangen verzinkt, das Gestell aus 2,5 und 5,0 cm starken Latten mittels hölzerner Zapfen und Scharnierlatte verbunden, anzuliefern und aufzustellen .............................

1 Stufe einer gehobelten Trittleiter mit 12 Stufen, unten 60, oben 50 cm breit, die Wangen eingestemmt, 11 cm breit und 2,5 cm stark, die Tritte 13 cm breit und 2 cm stark, der obere Tritt 25 cm breit, das Gestell aus

2,5 und 6,5 cm starken Latten, wie vor..............

1 Stufe einer geraden, 0,8 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 26 cm breit, 5 cm stark, die Trittstufen 24 cm breit und 5 cm stark, vorn abgerundet, die Setzstufen 2,5 cm stark, anzuliefern und aufzustellen .............................

1 Stufe einer geraden, 1,0 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 30 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 26 cm breit und 5 cm stark, vorn abgerundet, die Setzstufen 2,5 cm stark, wie vor . . .

3,75 jf/h 4,25 „

2,50 „

3,00 „

4,50 „

5,50 „

1 Stufe einer geraden, 1,2 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 30 cm breit und 5 cm stark, die Trittstufen 30 cm breit und

6,50 M.

5 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, wie vor...........

1 Stufe einer geraden, 1,4 m breiten gehobelten Treppe, die Wangen eingestemmt, 35 cm breit, 6,0 cm stark, die Trittstufen 30 cm breit, 5 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, 18 cm breit, und stumpf aufgesetzt mit

8,00 „

gekehlter Leiste, wie vor.....................

4,50 „

1 Stufe einer geraden, gehobelten Hängebodentreppe mit 10 Stufen, 0,8 m breit, die Trittstufen und die eingestemmten Wangen 3,5 cm, die Futterbretter 2 cm stark, wie vor....................

1 Stufe einer geraden, gehobelten Hängebodentreppe mit 10 Stufen, 0,9 m breit, die eingestemmten Wangen und die Trittstufen 5 cm stark, die

5,50 „

Futterbretter 2 cm stark, wie vor.................

1 Stufe einer geraden, gehobelten Treppe, 1,0 m breit, mit 2 gleich langen Läufen von je 10—12 Stufen, die gefasten eingestemmten Wangen und die gestäbten Trittstufen 5 cm stark, die Futterbretter 2 cm stark, unterhalb

7,00 „

zum Rohrputz geschalt, wie vor..................

1 Stufe einer geraden, gehobelten Treppe, 1,0 m breit, mit 2 gleich langen Läufen von je 10—12 Stufen, mit gestäbten, 5 cm starken Trittstufen und 2 cm starken Spiegelleisten versehenen Futterbrettern, gekehlten,

6,5 cm starken eingestemmten Licht- und 5 cm starken eingestemmten Wandwangen, unterhalb zum Rohrputz geschalt, anzuliefern und aufzustellen,

8,50 „

wie vor............................

1 Stufe einer Wendeltreppe, 2,0 m im Durchmesser, mit gelochter Spindel, die Trittstufen 5 cm stark und 5 cm in die Mauer eingelassen (ohne Wandwangen), mit 2,5 cm starken Futterbrettern, unterhalb zum Rohrputz

10,00 „ 16,00 „ 14,00 „

verschalt, anzuliefern und aufzustellen...............

1 Stufe desgl., aber mit 5 cm starken Wandwangen, sonst wie vor . . ,

1 Stufe desgl., aber in achteckiger Form, sonst wie vor........

1 Stufe einer Wendeltreppe, 1,2 m breit (ohne Spindel), die kreisförmigen eingestemmten Lichtwangen 6,5 cm stark, die kreisförmigen eingestemmten Wandwangen 5 cm stark, die Kanten gekehlt, die Futterbretter 2,5 cm stark mit Spiegelleisten, unten zum Rohrputz verschalt, wie vor . . .    24,00 „

18,00 „

1 Stufe desgl., nur die Wandwangen achteckig, sonst wie vor . .

1 Stufe einer halbgewundenen Treppe in rechteckiger Grundform mit 35 cm breiten, 5,5 cm starken eingestemmten Wangen, die Trittstufen 5 cm stark, die Sehstufen 2,5 cm stark, gehobelt und gekehlt:

bei 1,0 m Treppenbreite..................

1 2

1,4    „    ...................

1 Stufe einer kreisförmigen Wendeltreppe mit voller, 18 cm starker Spindel, die Wandwange 25 cm breit und 4 cm stark, die Trittstufen 4 cm stark, die Setzstufen 2,5 cm stark, alles gehobelt und gekehlt:

8.50    „

9.50    „

bei 0,8 m Treppenbreite..................

tt l,0 ,,    ff    .............. '

11,00 „

12 ............

ff xf“ ft    ff    ........

d) Aufgesattelte Treppen.

1 Stufe einer aufgesattelten Treppe, mit 2 geraden Läufen, die Tritt-stufen 6,5 cm stark, gestäbt und gekröpft, die Futterbretter 2,5 cm stark mit gekehlten Spiegel- und Kropfleisten, an der Wandseite mit 6,5 cm hohen gekehlten Sockelleisten, die 7 cm starken Licht- und 5 cm starken Wandwangen gekehlt und verleistet anzuliefern und aufzustellen:

bei 1,0 m breiter Treppe..................

„ 1,2 „

1 4

tt ±t^r ft    ft    ft    ..................

1 Stufe einer halbgewundenen Treppe im rechteckigen Raume, sonst wie vor:

bei 1,0 m breiter Treppe..................

„ 1, „ „ „ ..................

9,00 Ji 10,00 „ 11,00 „

fcO

11,00 „ 12,00 „ 13,00 „

1 Stufe einer kreisförmig gewundenen Treppe im kreisförmigen Raume, sonst wie vor:

bei 1,0 m breiter Treppe...............

1 9

ft ±t“J tt    tt    tt    ...............

1 4

tt xt^ tt    tt    tt    ...............

1 Stufe einer aufgesattelten Treppe, 1,5 m breit, mit 2 geraden Läufen von je 12—15 Stufen, die Trittstufen 6,5 cm stark, gestäbt und gekröpft, die Futterbretter 2,5 cm stark mit gekehlten Spiegel- und Kropfleisten, an der Wandseite mit 7,5 cm hohen Sockelleisten, die 10 cm starken Lichtwangen und die 8 cm starken und 40 cm hohen Podestbohlen mit aufgesetzten Spindeln und gedrehten Zapfen bzw. Wandkonsolen, mit gestochenen Füllungen, unten zum Rohrputz verschalt und die Putzkanten an den Wangen und Podestbohlen

verleistet, anzuliefern und aufzustellen............

1 Stufe einer aufgesattelten Treppe, 1,5 m breit, wie vor, jedoch alle sichtbaren Seiten der Wangen, Trittstufen und Futterbretter mit Eichenholz furniert, sämtliche Leisten und verzierten Teile in

Eichenholz, die Verzierungen gestochen............

1 Podest von 2 Stufenbreiten wird gleich 2 Treppenstufen berechnet.

12,00 „ 13,00 „ 14,00 „

15,00-

20,00 „

30,00—

45,00 „

>.    3

..    4

e) Geländer, Spindeln, Handgriffe

1 m Geländer auf rauhen Treppen, in je 1,5 m Entfernung eine 3 auf 8 cm starke rauhe, gefaste Stütze, die Handgriffe in derselben Stärke, oben abgerundet und gehobelt, zu liefern und aufzustellen ....    1,00—1,20 M.

1 m Geländer desgl., jedoch aus 5 auf 8 cm starken rauhen Stützen, sonst wie vor........................

1 m Geländer auf einfachen geraden Treppen, in je 18 cm Entfernung eine viereckig gehobelte Traille 2,5 cm stark, die Handgriffe 5 auf 8 cm stark, gehobelt, die obere Seite abgerundet, mit viereckig gehobelten und abgefasten 8 auf 8 cm starken Pfosten, anzuliefern und aufzustellen.........................

¹) Drechslermeister Moritz Junghanns, Leisnig.

1,30—1,50 „

1 m Geländer wie vor, jedoch die Stäbe 3 auf 3 cm, die Handgriffe 6 auf

3,25—4,00 M.

8 cm, die Pfosten 10 auf 10 cm stark, sonst wie vor......

6,25—7,00 „

1 m Geländer auf geraden Treppen, aus 3 cm starken, einfach gedrehten kiefernen Traillen, 5 zu 8 cm starken gehobelten und einfach gekehlten Handgriffen und 10 cm starken, einfach gedrehten Spindeln, anzuliefern und aufzustellen....................

1 m Geländer wie das vorige, jedoch die Traillen 4 cm stark, die Handgriffe 6,5 auf 8 cm, die Spindeln 12 cm stark, sonst wie vor . . .    7,25—8,00 „

aus Eichenholz 15,00 „

aus Kiefernholz

9,50 M.

1 Antrittsspindel,. 12 cm stark, 1,35—1,50 m hoch, gedreht und poliert, einschl. Aufstellen und der

benötigten Befestigungseisen........

18,00 „ 20,00—30,00 „

12,00 „ 15,00—20,00 „

1 Antrittsspindel, 14 cm stark, aus Bohlen verleimt-, sonst wie vor............

1 Antrittsspindel, 16 cm stark, wie vor.....

1 Antrittsspindel, 18 cm stark, als Laternenträger

60,00—90,00 „ 1,00— 1,50 „ 1,25- 1,75 „ 2,00— 3,00 „ 3,00— 4,00 „ 6,00— 7,00 „

45,00—60,00 „ 0,50— 0,70 „ 0,60— 0,80 „ 0,70— 1,00 „ 1,20— 2,00 „ 4,00 „

1 laufendes Meter Treppengeländer, mit senkrechten, gegliederten Zwischenpfosten und zwischengearbeitetem Gitterwerk, anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, anzuliefern und zu befestigen, einschl. aller Nebenarbeiten, sowie Polieren des Handgriffes . .

1 laufendes Meter Treppengeländer mit gegliederten Zwischenpfosten und Handgriff, beiderseitig geschnitztem Bund, gedrehten Traillen

gestaltet, sonst wie vor...........

1 Traille, 4,0 cm stark, poliert, samt Aufstellen .

i 0

tt    tt    tt    ft    tt    tt

tt    v tt    tt    tt    tt    tt

Q f)

tt    °;v tt    tt    tt    tt    tt

2,50-

19 0

tt    „    „    „    tt    tt

12,00—24,00 „

. 10,00—22,00 „

1 laufendes Meter Treppengeländer für Holztreppen, mit kräftigem gegliederten und polierten Handgriff, vierkantigen, ansteigend gegliederten Balustern, einschl. der Eckpfosten, anzufertigen, anzuliefern und sicher zu befestigen, einschl. aller Nebenarbeiten, sowie

15,00—20,00 „

6,00 JL 6,75 „

7.50    „

8.50    „

der Lieferung der Befestigungsstoffe..........

Eichenholz Mahagoni 4,50 Ji 5,25 „

6,00 „

7,00 „

1 m gerader Handgriff, 5 auf 6 cm stark, poliert, Elsenholz

einschl. Aufpassens

4,00 M.

1 m gerader Handgriff, 6 auf 7 cm stark, wie vor

1 Ul i,    fi    ii    ii ii ii ii

4,50 „

00 O

5,00 „

1 m

1 m Handgriff an Treppen von kreisförmiger Grundform bei gleicher Stufenbreite an den Wangen das Dreifache obiger Preise.

1 m Handgriffkropfstück bei % Wendung und einem Halbmesser gleich der Breite des Handgriffs anzuliefern, aufzustellen und zu befestigen, als Zulage........................

1 m gekehlten und polierten Handgriff von Eichenholz für eiserne Treppengeländer anzufertigen und anzuschrauben, einschl. Anfertigung der Biegungen an den Wechseln der Treppenläufe . .

6,00 „

1,50 JL

6,00— 7,00 „

1 laufendes Meter Handstange, 5 x 5 cm stark, rund oder gegliedert und poliert, auf vorhandenen Wandrosetten aufgeschranbt:

aus Elsenholz....................

„ Eichenholz...... . . ...........

„ Mahagoniholz. . ■................

6,00 JL

9,00 „

11,00 „

Säulen, Gesimse u. a.

Preise einschl. Lieferung.

1 römisch-dorische Säule, 2,5 m hoch, 0,3 m im unteren Durchmesser stark, aus Brettern zusammengeleimt, dann rund gedreht, mit gedrehtem Kapitell und Basis, aus vollem Holz zu fertigen

48,00 JL, kanneliert 55,00—60,00 M. cm hoch, 0,6 m im unteren Durchmesser stark, sonst wie

und zu befestigen, glatt 1 desgl., 5 vor, glatt

1 jonische Säule, 2,8 m hoch, 0,36 m im unteren Durchmesser stark, mit geschnitztem Volutenkapitell und gedrehter Basis, sonst wie vor,

60,00—65,00 JL, kanneliert 1 desgl., 5,6 cm hoch, 0,6 m im unteren Durchmesser stark, sonst wie

180,00 JL, kanneliert

1 korinthische Säule, 3,2 m hoch, 0,3 m im unteren Durchmesser stark, mit geschnitztem Kapitell und gedrehter Basis, sonst wie vor, glatt

68,00 Ä, kanneliert

1 desgl., 6,25 m hoch, 0,6 m im unteren Durchmesser stark, sonst wie

150,00—160,00 JL., kanneliert 1 qm Bekleidung von Trägern usw., als Architrav oder Fries, aus einzelnen gehobelten und gekehlten, zusammengearbeiteten und verleimten, 1,5 bzw. 3,0 cm starken Brettern zu fertigen ....    12,00—14,00 „

1 qm Fries mit Triglyphen aus 1,5 bzw. 3,0 cm starken Brettern

zu fertigen........................

1 m dorisches Kranzgesims von etwa 0,15 qm äußerer Fläche zu fertigen

90,00—140,00 „

glatt

95,00 „

vor, glatt

vor, glatt

245,00 „

105,00 „

345,00 „

16,00—19,00 „

.    12,00—14,00 „

.    14,00—16,00 „

1 m desgl. von etwa 0,2 qm äußerer, sonst wie vor 1 m jonisches Kranzgesims von etwa 0,3 qm äußerer Fläche sauber

zu fertigen........................

1 m desgl. von etwa 0,35 qm äußerer Fläche, sonst wie vor . . .    27,00—30,00 „

1 m korinthisches Kranzgesims von etwa 0,32 qm äußerer Fläche sauber zu fertigen

20,00—24,00 „

25,00—28,00 „

1 m desgl., von etwa 0,37 qm äußerer Fläche, sonst wie vor. . .    28,00—36,00 „

1 dorischer Kragstein, 15 cm im Quadrat groß, 5 cm hoch, an der

• unteren Ansicht Tropfen..................

1 korinthischer Kragstein, 10 cm breit und hoch, 20—26 cm lang,

ohne gestochene Verzierungen................

Unterzüge und Knaggen s. oben unter „Holzdecken".

0,75— 2,00 „

Bildschnitzerarbeiten, Holzbildhauerarbeiten'.

1 qm Linienrnuster für Füllungen, Friese usw. lunstgerecht erhaben auszuschnitzen: bei höchstens 1 cm Tiefe......

9

ft    n    n tt    „    ......

1 qm Blattschmuck desgl.:

bei höchstens 1 cm Tiefe......

in Kiefernholz 20,00— 30,00 M. 40,00— 70,00 „

in Eichenholz 25,00— 35,00 M. 45,00— 80,00 „

25,00— 36,00 „ 55,00— 80,00 „

30,00— 40,00 „ 60,00—100,00 „

1 qm figürlichen Schmuck desgl.:

bei höchstens 1 cm Tiefe......

9

ft    >>    ^ ft    tt ......

1 Stück Kragholz, 10 cm breit, 30 cm hoch, 10 cm tief, mit Blattwerk zu verzieren 1 Stück desgl. mit figürlichem Schmuck zu

verzieren..............

40,00— 50,00 „ 80,00—140,00 „

50,00— 60,00 „ 100,00—160,00 „

5,00— 10,00 „

6,00— 12,00 „

15,00— 30,00 „

18,00— 36,00 „

10,00— 20,00 „

30,00— 40,00 „

60,00— 90,00 „

50,00— 60,00 „

100,00—120,00 „

1 qm Holzfläche mit eingelegter Arbeit (Intarsia, Holzmosaik) zu versehen, je nach der Feinheit der Ausführung .

1 freistehende Holzfigur nach vorhandenem Modell, 50 cm hoch, in Holz zu schnitzen

1 desgl. 1,00 m hoch.........

1 desgl. in Lebensgröße........

1 Kopf in Lebensgröße ........

„ korinthisches „

16,00— 32,00 „ 40,00— 50,00 „ 70,00—100,00 „ 60,00— 70,00 „ 110,00—140,00 „

von 15,00 M. an

60,00—100,00 Jl 150,00—250,00 „ 300,00—450,00 „ 50,00— 60,00 „

70,00—120,00 M, 180,00—300,00 „ 350,00—500,00 „ 60,00— 70,00 „

Instandsetzungen.

Bei Instandsetzungen von Tischlerarbeiten handelt es sich hauptsächlich um teilweise Erneuerung der ursprünglichen Arbeit. Man kann daher für die kleine einzelne Arbeit der Instandsetzung das lf^fache bis 2fache rechnen von den Preisen für neue Arbeiten.

¹ Hermann Schulze, Holzbildhauerei, Hildesheim.

Titel XI. Ausbau in Metall (Schlosser-, Kunstschmiede- und Treibarbeiten).

Die Metalle.

Eisen siehe unter Titel VI. Kupfer „

Blei

VIII.

„ VIII.

Nickel, silberfarben, dehnbar, sehr hart und schwer schmelzbar, spez. (Sero. 8,9—9,2. Reines Nickelblech wird für Kochgefätze verwendet. Nickelplattierung ist eine Verschweißung von Nickel mit Eisenblech. Das Wachwitzverfahren, welches hauptsächlich zur Kupferplattierung verwendet wird, stellt die Plattierung mit Hilfe von Aluminium her.

Die Metallegierungen (nach „Hütte").

1. Messing (Gelbguß). Spez. Gewicht: gewalzt 8,52—8,62,

gegossen 8,4 —8,7, gezogen 8,43—8,73.

Stoiberger Messing: 64,8 Gewichtsteile Kupfer, 32,8 Zink, 2,0 Blei, 0,4 Zinn. Englisches

Messing ist härter als Kupfer und sehr dehnbar, in der Rotglühhitze spröde, liefert, weil dünnflüssig, einen glatten blasenfreien Guß, läßt sich kalt wie Kupfer bearbeiten und zu den dünnsten Blechen auswalzen.

Das Messingblech kommt schwarz, gebeizt, ein- und zweiseitig geschabt und poliert in den Handel.

Es wiegt in Tafeln von 0,5 • 2,0 m auf das Quadratmeter:

Nr. 20    1,3 mm stark

66,7

33,3    „

Nr. 00    10,5 mm stark 89,775 kg

81,225 „ 72,675 „ 64,125 „ 59,850 „ 55,575 „ 51,300 „ 47,025 „ 42,750 „ 38,475 „ 32,062 „ 29,925 „ 25,610 „ 23,572 „ 21,355 „ 19,237 „ 17,100 „ 15,817 „ 14,535 „ 12,825 „ 11,970 „

7,0 „

„ io .. 11 „ 12 „ 13 „ 14 „ 15 „ 16 .. 17 „ 18 „ 19

6.5    „

6,0 „

5.5    „ 5,0 „

4.5    „ 3,75 „

3.5    „ 3,05 „

2.7    „ 2,55 „ 2,2 „ 2,05 „

1.8    ..

1,7 „

1.5    ..

11,115kg 10,260 „ 9,405 „ 8,550 „ 7,695 „ ' 7,267 „ 6,840 „ 6,412 „ 5,985 „ -5,557 „ 5,130 „ 4,702 „ 4,275 „ J 3,847 „ 3,420 „ 2,992 „ 2,565 „ 2,351 „ 2,137 „ 1,923 „ ) 1,710 „ j

Überpreise für 100 kg in Jl.

5,00—13,00

10,00—30,00

15,00—45,00

20,00—60,00

0,14 mm 0,16 „ 0,18 „ 0,20 „ 0,22 „ 0,24 „ 0,26 „ 0,28 „ 0,31 „ 0,34 „ 0,37 „ 0,40 „

0,45 „ 0,50 „ 0,55 „

Messingdraht, geglüht und angeglüht, wiegt bei 1000 m:

2,456 kg 3,343 „

4,367 „

5,526 6,823 „

8,256 „

9,825 „

0,134 kg 0,175 „ 0,221 ,. 0,273 „ 0,330 „ 0,393 „ 0,461 „ 0,535 „ 0,656 „ 0,789 „ 0,934 „ 1,092 „ 1,382 „ 1,706 „ 2,064 „

0,60 mm 0,70 „ 0,80 „ 0,90 „ 1,00 „ 1,10 „ 1,20 „ 1,30 „ 1,40 „ 1,60 „ 1,80 „ 2,00 „ 2,20 „ 2,50 „ 2,80 „

9,4 „

10,0 „

65,55 kg 78,85 „ 98,52 „

Messingrohre s. Titel XVI.

Rohes Messingblech kostet 1 kg...........

Blankgeschabtes kostet 1 kg.............

Messingdraht kostet 1 kg..............

2.    Tombak (85 Kupfer, 15 Zink), rötlich.

Kilo preis.....................

3.    Weißmessing (20—50 Kupfer, 50—80 Zink), gelblich-weiß.

4.    Bronze (Rotguß), spez. Gew. 7,4—8,9.

Phosphorbronze, 90,3 Gewichtsteile Kupfer, 8,9 Zinn, 0,8 Phosphor. Glockenmetall,

Geschützbronze,

Statuenbronze,

Medaillenbronze, 98    „    „    ,0    „

Bronze ist dichter, härter und leicht flüssiger als Kupfer, am härtesten bei 28 v. H. Zinn, am festesten bei 17 o. H. Zinn, bei weniger als 5 v. H. Zinn kalt streckbar. Bleizusatz erhöht die Sprödigkeit, vermindert die Festigkeit, erniedrigt den Schmelzpunkt. Zinkzusatz vermindert Festigkeit und Härte.

Telegraphen- und Telephondraht der Felten-Guillaume-Lahmeyer-Werke, Frankfurt:

4,5    4,0    3,0 2,7    2,5    2,2    2,0    1,8    1,5    1,2    1,0 0,9 mm

1,60—1,70 „

Drahtstärke

75

25

90

10

86,7

„ 3,3 Blei, 3,3 Zink.

Gewicht von 1000 m 143 113    63    51    44    34    28    23    18    10    7,0 4,5 kg

Eine besondere Schmiedebronze verfertigen die Metallwerke Oberspree¹ unter dem Namen Spreemetall, spez. Gewicht 8,6, sehr gut schmied- und polierbar, von schöner goldgelber, witterungsbeständiger Farbe.

Preise wie Durana und Delta, s. weiter unten.

5.    Weißmetall (Weißguß, Komposition), spez. Gewicht 7,1. 45—90 Gewichtsteile Zinn, 2—25 Antimon, 0—9 Kupfer oder 0—45 Blei.

6.    Deltametall, spez. Gewicht 8,6. Legierung aus Kupfer, Zink und Eisen,

Metallwerte Oberspree, G. m. b. H., Berlin W 8, Taubenstr. 21.

goldgelb, sehr fest und dehnbar, in Rotglut schmiedbar. Gegossen durchaus dicht und sehr druckfest. Kilopreis für Bleche 2,00 M., für Profile und Rohre 2,50 M.

7.    Duranametall, Kupferzinkeisenlegierung der Dürener Metallwerke A.-G-, sehr gleichmäßig, fest und widerstandsfähig, läßt sich warm schmieden, walzen und gießen. Preis für 1 kg Bleche 2,00 JL, für Profile und Rohre 2,50 M.

8.    Aluminiumbronze, spez. Gewicht 7,7, enthält 85—95 Gewichtsteile Kupfer und 5—15 Teile Aluminium.

9.    Aluminiummessing enthält 96,7 Gewichtsteile Kupfer und 3,3 Teile Aluminium. Preis von beiden für 1 kg 3,00 M.

Die Lote.

Die zu verbindenden Stellen sind vor dem Löten durch Feilen oder durch Ätzen metallisch rein zu machen. Ätzmittel: 1. Salzsäure, 2. Lötwasser (Zink in Salzsäure aufgelöst), 3. Lötsalz (eingedampftes Lötwasser mit Salmiak), 4. fein gepulvertes Kolophonium mit konzentriertem Ammoniak angerührt. Nach dem Reinigen müssen die zu lötenden Stellen behufs Reinerhaltung in der Löthitze beim Weichlöten mit Kolophonium, Stearin oder Salmiak, beim Hartlöten mit Borar bestrichen oder mit Glaspulver bestreut werden.

1.    Weichlote aus Zinn und Blei (Schneilote) für verzinntes Eisenblech, Kupfer, Messing, Zinn, Blei usw., bestehend aus 30—85 Gewichtsteilen Zinn und 15—70 Gewichtsteilen Blei. Spez. Gewicht 8,1—9,7. Schmelzpunkt zwischen 183 und 257°.

2.    Weichlote aus Zinn, Blei und Wismut (Wismutlote) für leicht schmelzbares, bleihaltiges Zinn, bestehend aus 15—25 Teilen Zinn, 20—32 Teilen Blei, 50—60 Teilen Wismut. Schmelzpunkt zwischen 96 und 125°.

3.    Hartlote (Strenglot, Schlaglot) zum Löten von Messing, Kupfer, Eisen und Stahl, bestehend aus Zinn, Zink, Messing (auch Kupfer).

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet wird:

a)    Vorlage bzw. Herstellung aller Proben von Einzelheiten oder ganzen Stücken, einschl. der erforderlichen Abänderungen bis zur endgültigen Genehmigung durch die Bauleitung;

b)    Lieferung aller erforderlichen Stoffe, einschl. aller Zutaten, frei Bau- und Verwendungsstelle; Herbeischaffen, Umsetzen und Ordnen der anzuschlagenden Tischlerarbeiten: Befestigen bzw. Anschlagen sämtlicher Beschlagteile, einschl. der Rosetten, Schließkanten und Reibebleche, Schieber, Halte- und Anschlagsstifte, Knöpfe, Riegelbleche, Schrauben, Bolzen, Bankeisen u. dgl.;

c)    Reinigen und Mennigeanstrich der mit dem Holz in Berührung kommenden Flächen der Eisenteile; Reinigen, Ölen und Gangbarmachen der sich drehenden und schiebenden Beschläge vor Übergabe der Arbeiten nach Vollendung der Malerarbeiten;

d)    Lieferung der Schlüssel, einschl. der Hauptschlllssel in je zwei Stücken und Prägen der Nummern und Buchstaben auf sämtliche Schlüssel;

f) Herstellung des Grundanstrichs für alle Arten von Gittern nach vorläufiger Abnahme derselben; Befestigung bzw. Verbleien derselben in Treppenstufen und

Mauerwerk, einschl. Herstellung der Löcher und Lieferung des Gutzbleies bzw. des Zementes usw., falls die Herstellung der Löcher, sowie das Befestigen nicht anderen Handwerkern übertragen ist;

g)    An- und Abfuhr, Vorhalten, Aufstellen und Beseitigen aller zum Befestigen, Beschlagen oder Gangbarmachen etwa erforderlichen Rüstungen und Geräte;

h)    Beseitigung aller Unreinigkeiten, Stoffabfälle u. dgl. nach Vollendung der Arbeiten.

Beschaffenheit der Stoffe.

Die zu liefernden Stoffe aller Art müssen von tadelloser Beschaffenheit sein; im besonderen mutz das Schmiedeeisen zäh und sehnig,'weder kalt- noch rotbrüchig, noch verbrannt sein und hackigen Bruch zeigen, es mutz eine rein ausgewalzte, weder durch Schieferungen, noch durch Schlacken verunreinigte Oberfläche haben. Die Ecken und Kanten sollen geradlinig und scharf, alle Flächen eben sein. Rund-, Quadrat- und Flacheisen müssen in allen Stellen den gleichen richtigen Querschnitt haben. Zu Federn ist nur bester Schmiedestahl zu verwenden.

Eisenbleche müssen durchaus glatt, gleich stark ausgewalzt sein und die vorgeschriebene Stärke bzw. das für die Flächeneinheit vorgeschriebene Gewicht haben. Verzinkte oder verzinnte Bleche und Drahtgitter müssen von dem Deckstoff gleichmätzig überzogen sein. Der Überzug.mutz so fest haften, datz er bei Biegungen der Bleche keine Risse zeigt oder gar abspringt.

Bei Wellblechen müssen die Wellen durchaus gleichmätzig weit und tief sein.

Alle Schrauben müssen gehörig tief eingeschnitten sein und in die zugehörigen Muttern gut passen, ohne jedoch zu schlottern. Die Köpfe an den Schraubenbolzen müssen angeschweißt sein. Muttern und Köpfe erhalten die Stärke des Bolzens zur Höhe. Gegossene Beschlagteile sind bequem zum Angreifen, in blasenfreiem, sauberem, scharfem und massivem Eisen-, Messing-, Weißmetall-, Spreemetall-, Durana-, Rot- oder Bronze -gutz zu liefern. Das zur Verwendung kommende Messing mutz weich und zäh sein.

Die Anstrichstoffe müssen von bester Beschaffenheit und rostschützend sein.

Ausführung im allgemeinen.

Alle Beschläge, Schlösser u. dgl. sind den Grötzenverhältnissen der einzelnen Arbeitsstücke entsprechend zu verwenden.

Alle Beschlagteile müssen sauber gefeilt und abgedreht, ohne Farbe, gegen Rost mit warmem Ol, an den auf Holz aufliegenden Flächen mit Mennige oder Schuppenpanzerfarbe gestrichen sein. Die Schlösser sind dabei auf Erfordern zu öffnen.

Schweißungen und Lötungen sind sorgfältig auszuführen, damit eine innige Verbindung erzielt wird. Biegungen, Drehungen, Kröpfungen und Schweißungen müssen frei von Sprüngen, Rissen oder verbrannten Stellen sein. Ankerösen sind durch Schweißung herzustellen. Es dürfen nur solche Stücke des Tischlers beschlagen werden, die bereits einen einmaligen Olanstrich erhallen haben.

Die Einlassungen in das Holz sind auf das sauberste vorzunehmen; besonders vorsichtig sind die Türschlösser einzulassen; auf keinen Fall soll mehr Holz entfernt werden, als unbedingt erforderlich ist; die Schließ- und Kantenbleche, Bänder, Scheinecken u. dgl. sind genau in die für sie ausgestochenen Versenkungen passend anzuschrauben und bündig mit der Holzstärke glatt zu feilen.

Sämtliche Beschlagteile sind, wenn nicht anders vorgeschrieben, durch Schrauben mit versenkten Köpfen zu befestigen. Zur Befestigung von Rotgußteilen sind, soweit sie sichtbar bleiben, Messingschrauben zu verwenden. Die Schrauben müssen eine ausreichende Länge und Stärke haben und sind auf die ganze Länge des Gewindes einzudrehen, nicht einzuschlagen.

Ausführung im einzelnen.

Aufsatzbänder von Fenstern und Türen sind ohne Ausnahme auf den Dorn tragend einzurichten; es ist daher zu letzterem und zu der Pfanne besonders gutes gestähltes Eisen zu verwenden. Die Dorne müssen in gleicher Richtung übereinander stehen, damit Türen und Fenster ohne Anwendung von Druck gleichmäßig in die Falze treten und hier vollständig aufliegen.

Fensterschlüsse sind überall so einzurichten, daß sie beim Schließen ein allmählich zunehmendes Andrücken der Flügel an die Rahmen bewirken. Bei den spitz- und stumpfwinkligen Einlaßecken muß der eine Schenkel genau nach der Krümmung des flach-bogigen Flügelteils gebogen sein.

Türbeschläge sind so einzurichten, daß die Türen nach dem Offnen die Neigung haben, von selbst zu schließen. Türbänder müssen in Höhe der eingelegten Dübel bzw. Keile angeschlagen werden, damit die Schrauben der am Futter zu befestigenden Lappen der Bänder in die Dübel eingreifen; es sind daher für diese Lappen besonders lange Schrauben zu verwenden und gut zu verstiften.

Die Schlösser müssen zweitürig sein und mit kräftigen, nicht erlahmenden Federn aus gut gehärtetem Stahl, bei Einsteckschlössern mit schließender Falle versehen sein; sie müssen bei geringem Spielraum leichten Gang haben und sicher und genau schließen. Der Drücker darf seitliche Bewegungen nicht zulassen und muß in jeder Stellung unter dem Druck der Feder stehen. Letztere muß so stark sein, daß sie den niedergedrückten Drücker kräftig in die wagerechte Lage zurückschnellen und darin auf die Dauer zu halten vermag; außerdem müssen sie einen leichten Ersatz zulassen.

Zu jedem Schloß sind zwei genau passende, nicht unnötig lange, geschmiedete, sauber abgefeilte und nachpolierte Schlüssel mitzuliefern; sie müssen willig schließen, dürfen aber nicht schlottern. Auf dem zur Platte ausgebildeten Kopfe der Schlüsselrohre erhalten sie durch Prägung auf einer Seite die Zimmernummer, nachdem die Numerierung der Räume durch den Maler erfolgt ist. Jeder Schlüssel darf nur das für ihn bestimmte Schloß öffnen; für zusammengehörige Räume ist nach Bestimmung des Bauleitenden ein Hauptschlüssel zu liefern. Auch diese Hauptschlüssel sind doppelt ohne besondere Entschädigung zu liefern.

Nacharbeiten.

Unternehmer hat gemeinsam mit dem Tischler alle Teile, an denen Beschläge angebracht sind, ohne besondere Vergütung bis zur saubersten Herstellung in eingepaßtem Zustande nachzuarbeiten. Wenn durch Feilen das Holz etwa rauh geworden ist, muß es sorgfältig wieder glatt geschliffen bzw. mit der Ziehklinge abgezogen werden.

Nach Vollendung der Malerarbeiten müssen alle Beschlagteile nochmals durchgesehen, nachgebessert oder ausgewechselt, gereinigt, geölt und von neuem gangbar und vollständig passend gemacht werden.

Abnahme und Berechnung.

Bei Arbeiten, welche nach Gewicht bezahlt werden, sind die aus dem Anschlage bzw. aus den dem Bestellzettel beizufügenden Handzeichnungen sich ergebenden Gewichte möglichst genau innezuhalten; das etwaige Minder- oder Mehrgewicht darf höchstens 3 v. H. betragen; darüber hinausgehende Gewichte werden nicht bezahlt; Mindergewichte, die gleichfalls bis zu 5 v. H. gehen dürfen, bleiben unberücksichtigt. Die Ermittlung der Gewichte erfolgt durch einen zur Ausstellung von Wiegescheinen berechtigten Beamten. Eisenteile, über welche Wage- oder Lieferungsbescheinigung nicht beigebracht wird, werden als nicht geliefert betrachtet und bleiben unbezahlt.

Preise:

1. Tagelohnsätze und Werkzeuge.

Vorbemerkung: siehe Maurerarbeiten.

1 Arbeitsstunde eines Gesellen................

„    „ Arbeiters................

Ein Anschläger auf den Bauten, der ursprünglich Tischler oder Schlosser gewesen sein kann, arbeitet fast immer in Akkord, selbst seinem Meister gegenüber, und erhält im Tagelohn wenigstens Schmiedewerkzeuge s. unter Titel VI.

Anschlägerwerkzeuge*:

1 Nutenstemmeisen, D. R. P..................

1 Vorschlageisen für Fensterecken...............

1 Fitschbandeisen, D. R. P...................

1 Rosettenquetscher.....................

1 Rosettenfräser.......................

1 Vorschlagspitze, 1 Suchspitze.................

1 Stiftdurchschläger.....................

1 Hirnholzmeitzel......................

1 Quetscher mit oder ohne Loch...............

1 Anschlägerhand- oder -armfeile, bis zur Spitze gehauen, f. d. kg 1 Einstemmaschine zum Einschneiden der Schlitze:

für Türbänder und Einsteckschlösser..........

„ Fensterfitschbänder................

0,75— 1,00 JL 0,50— 0,65 „

5,50— 7,00 „

2,00 , 0,75— 1,25 , 1,50— 2,50 ,

0,50

0,75

0,45— 0,50 ,

0,30

0,35 „ 0,70— 1,00 „ 0,85 „

1 Fenstereckenhobel

80,00—85,00 „ 60,00 „ 2,50 „

2. Beschläge der Fenster, a) Einheitspreise der gebräuchlichsten Einzelteile.

Vorbemerkung: In den nachstehenden Preisen sind die Kosten für das Anbringen der vorher mit Bleimennige grundierten Beschläge enthalten. Für reicher ausgestattete Beschläge und Garnituren erhöhen sich die Preise entsprechend.

Ecken.

0,10— 0,11 JL 0,15— 0,16 „ 0,18— 0,20 „

1 eingelassene geschraubte eiserne Fensterecke, 105 x 18 x 2 mm .

mm

1 desgl., 120 x 18 x 2

„    130 X 20 X 2,5 „    ......

¹ Bruno Mäkler, Berlin SO, Köpenicker Sir. 64.

1 aufgelegte schwarz gebrannte Zierecke, etwa 120:18:3 mm . . .

1 eingelassene geschraubte Bronzefensterecke, 105 mm......

1 desql., 120 mm......................

130 „    ......................

Bänder.

1 eisernes eingelassenes Fensterband mit glattem oder verziertem

Knopf, 105 X 2 mm....................

1 desgl., 120 x 2 mm...................

130 x 2,5 „    .................. . .

1 Fensterband, gekröpft, abtragend für Kippflügel, als Zulage . . 1 großes abgesteiftes Wiukelband mit Aufschraub- oder Einstemmstützhaken, 110 mm lang..................

desgl., 120 „    „    ..................

130 „    „    ..................

1 verziertes schwarz gebranntes desgl., 1,50 M. bzw. 2,00 JL bzw. .

1 Bronzefensterband, 105 mm ................

1 desgl., 120 mm......................

Ruder.

1 Ruder mit eisernem Knopf und Niet, Schließhahn und Reibeblech

1 desgl. mit Rotgußknopf und Riet..............

„ Bronzeknopf „    „    ..............

Vorreiber.

1 halber Vorreiber, mit Ring und Reibedraht.........

1 ganzer

0,25— 0,50 M. 0,80— 0,85 „ 1,00— 1,10 „ 1,20— 1,30 „

0,22— 0,25 M. 0,30— 0,32 „ 0,38— 0,40 „ 0,25— 0,30 „

0,30— 0,35 „ 0,35— 0,40 „ 0,40— 0,45 „ 2,50 „ 2,50— 2,60 „ 2,80— 2,90 „ 3,00— 3,30 „

0,50— 0,60 M. 0,80— 0,90 „ 1,10- 1,20 „

wie vor

0,20— 0,25 M. 0,30— 0,35 „

Knöpfe.

1 Fensterabziehknopf von Eisen................

1 desgl. von Messing....................

„ Rotguß ....................

„ Bronze.....................

„ Weißmetall...................

Einreiber.

1 Schlüsseleinreiber mit Schließ- und Führungsblech ......

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte.......

1 eingesteckter Schlüsseleinreiber mit Messingkasten und Schlüsselführung, Schließ- und Führungsblech............

1 Doppelschlüsseleinreiber mit 2 Schließblechen.........

1 desgl. mit verzierter aufgelegter schwarzer Platte.......

1 Aufsteckschlüssel für Schlüsseleinreiber.............

1 Zungen- oder Basküleinreiber mit einfacher Eisenolive und Schließblech ...........................

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte.......

1 Einreiber mit Messingolive und Schließblech . . -.......

0,12— 0,15 M. 0,30— 0,40 „ 0,40— 0,50 „ 0,50— 0,55 „ 0,45— 0,50 „

0,60— 0,70 M. 0,90— 1,20 „

1,20- 1,40 „ 1,30— 1,50 „ 1,60— 2,00 „ 0,20— 0,25 „

0,70— 0,90 „ 1,00— 1,40 „ 1,00— 1,50 „

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte.......

1 Einreiber mit Rotgußolive und Schlieschlech.........

1 desgl. mit verzierter schwarzer aufgelegter Platte.......

1 Stifteinreiber mit aufgepaßter Rotgußolive..........

1 desgl. mit Bronzeolive...................

„ Weißmetallolive.................

1 eingesteckter Oliveneinreiber mit Messingkasten und aufgepaßter

Messingolive.......................

1 desgl. mit Rotgußolive...................

„ Bronzeolive...................

„ Weißmetallolive.................

Basküls.

1 Flachbaskül mit Kloben, Schließblech und Messingolive ....

1 desgl. mit Rotgußolive............'......

„ Bronzeolive...................

„ Weißmetallolioe.................

1 Flachbaskül wie vor, jedoch mit Messingkasten, als Zulage . . . 1 Kantenbaskül mit Deckschiene, Schließblechen und Messingolive .

1 desgl. mit Rotgußolive ...................

„ Bronzeolive...................

„ Weißmetallolive.................

1 Kantenbaskül wie vor, jedoch mit Messingkasten, als Zulage . .

1 Eraktdruckschwengelverschluß für feste Mittelpfosten......

1 Eraktklemmtrieb mit Eisengarnitur (Spengler, Berlin).....

„ Messing- oder Rotgußgarnitur......

„ Bronzegarnitur.............

1 Hebelbaskül oder Treibriegel für einflügelige Fenster, zwei- oder

dreimal schließend, Hebel und Hebelkasten von Messing.....

1 desgl. mit Hebel und Hebelkasten von Rotguß .........

„ Bronze........

„ Weißmetall.......

1 Hebelbaskül oder Treibriegel für zweiflügelige Fenster wie vor,

als Zulage........................

1 Treibriegel „Grünler & Wendels Reform" mit Erzentertrieb und im geschlossenen und offenen Zustande an die Zugstange sich anlegenden Griff von Eisen.................

für Bronzeschleifengriff mehr...............

„ Mittelschluß und Konsolhaken mehr..........

1 Fenstergetriebe der Firma Michael Kiefer & Co., München 19 .

Verschiedenes.

1 Aufhalteschere für Kippflügel................

1 Einstellstift mit Schließblech ................

1 Verkupplung für Kippflügel bei Doppelfenstern........

1 Fensterbankeisen mit Steinschraube.............

1 desgl. zum Einschlagen...................

Schwatlo XVI.

1,30— 2,00 M. 1,20— 1,80 „ 1,50— 2,50 „ 1,60— 1,75 „ 1,70— 1,90 „ 1,80— 2,00 „

1,80-

2,00 „ 2,00— 2,20 „ 2,10— 2,30 „ 2,20- 2,40 „

2.50—    3,10 M. 2,80— 3,30 „ 3,00— 3,60 „

3.20—    3,80 „ 1,00 „

4,00— 5,00 „

4.20—    5,20 „ 5,00— 5,30 „

5.20—    5,40 „ 0,80— 1,00 „

3.50—    4,50 „ 3,50— 3,80 „

4.20—    4,60 „

5.20—    5,60 „

0.80

10,00—13,50 „ 11,00—14,50 „ 12,00—15,50 „ 13,00—16,00 „

2,00— 2,50 „

5,00— 6,00 „ 1,00— 1,25 „ 0,90— 1,00 „ 2,35— 3,00 „

0,45 JL 0,55 .. 1,00 „ 0,10 „ 0,05 „

33

1 Anschlagstift für Doppelfenster 1 Schnuröse........

0,15— 0,25 M. 0,50 „

Schiebefenster.

1 kg Bleigegengewicht mit Ose................

1 Rolle, 50 mm Durchmesser mit Kloben...........

1 m Schnur (Hanf, geölt, 4 mm Durchmesser).........

1 Führungsschiene mit Stellmutter..............

1 Scharnierband, 80 mm breit, 40 mm hoch, für Fensterladen . .

1 desgl., 50 mm hoch....................

1 Stellriegel........................

1 Hakenverschluß oder Aberleger...............

1 Schnepper zum Verschluß oder Aufstellen..........

1 Kreuzband mit Haken zum Eingipsen............

Verbundfenster (Bavariafenster).

1 Paar dreilappige Fischbänder für Bavariafenster in Eisen . . . 1 Kupplung für die beiden aufeinanderliegenden Fensterflügel . . 1 desgl. Zungenverschluß zwischen den beiden aufeinanderliegenden Fensterflügeln, mit Messingolive ..............

Lüftungsbeschläge für Fensterflügel und Oberlicht-senster-Verschlüsse.

1 Glasjalousieklappe.....................

1 desgl. mit Verglasung...................

1 Lüftungsglasjalousie mit Kupplung D. R. G. M. für Doppelfenster von Grünler & Wendel, Leipzig, aus zwei einfachen Jalousien bestehend, die mit einer sich selbst auslösenden Kupplung verbunden sind und vermittels dieser Kupplung durch einen Handgriff zu gleicher Zeit geöffnet oder geschlossen werden können, ohne daß erst der innere Flügel geöffnet zu werden braucht, mit Doppelglas und

2—5 Klappen: für einfache Fenster.............

„ Doppelfenster..............

1 Flügelkipper (Drehung des Flügels um eine wagerechte Achse) ohne Schluß (Ausführung nach Spengler), mit Zugstange bis 1,00 m

Länge ..........................

Für längere Zugstangen tritt eine sehr mäßige Zulage ein.

1 Flügelkipper mit Schluß und Zugstange bis 1,00 m Länge . . .

1 Flügelkipper mit Zugdruck und Zugstange (für Schulen, Krankenhäuser, Fabriken usw.)...................

1 Knickhebel zum Auf- und Feststützen rechtwinklig geöffneter unterer Fensterflügel, welche nach außen und innen schlagen, für das Stück

in schwarzem Eisen....................

desgl. für das Stück in Messing...............

1 Fensterlüfter, bei dem die Flügel nur so weit geöffnet werden, daß oberhalb und unterhalb eine Lüftungsöffnung entsteht, in schwarzem Eisen..........................

0,90— 1,00 JA 1,40— 1,50 „ 0,25— 0,30 „ 2,20— 2,50 „ 0,50— 0,60 ,, 0,70— 0,80 „ 0,90— 1,00 ,, 1,00— 1,35 „ 0,90— 1,00 „ 2,00— 2,25 „

1,30— 1,50 JL 0,30— 0,35 „

0,85— 1,00 ,,

1.25    M.

2.25    ,.

1,70— 4,00 „ 4,00—10,25 „

3,50 „

7,50 „

6,00 „

0,45 „ 1.50 ..

0,75 „

desgl. in Messing.....................

1 Oberlichtverschlutz „Arro" von Jtzleib & Bebel, Leipzig, für seitlich

aufgehende und einfache wie Doppelfenster .........

1 desgl. „Augusta" D. R. P. Gretsch & Co., Feuerbach-Stuttgart,

in Eisen verzinkt mit Schnur................

1 desgl. „Simpler" D. R. G. M. von Bruno Mädler, Berlin SO . 1 desgl. „Reform" von Grünler & Wendel, Leipzig, D. R. G. M. An den seitlichen Scheren ist eine Ausrückvorrichtung angebracht, durch welche der Flügel sehr bequem vom Verschluß gelöst und ausgehangen werden kann, um eine bequeme Reinigung der Fenster

8,00—12,00 „

3,00— 5,00 „ 5,00— 6,00 „

Bl

Ji

ffl

(Brünier & Wendel, Leipzig.

fei

»W

G. Fürstenberg, Berlin X.

Robert Wagner, Chemnitz.

5,25— 6,50 „ 2,30 „ 4,00— 5,00 „

7,00— 8,50 „

zu ermöglichen. Die Oberflügel werden mit Fischbändern mit Nutenstift gehangen, der in den Lappen eingeschraubt, nur so weit herausgezogen werden kann, als zum Aushängen der Flügel notwendig ist........................

1 Oberlichtöffner der Firma Michael Kiefer & Co., München 19 . 1 desgl. „Frische Luft" von G. Fürstenberg, Berlin N 24 .... 1 desgl. „Universal" D. R. P. von Robert Wagner, Chemnitz, mit endloser Kette. Die Fenster können beliebig weit gestellt werden 1 desgl. Zahnradverschlutz „Wagner" D. R. P. von Robert Wagner, Chemnitz, mit Räderübersetzung, endloser Kette, ohne Hebel. Die Fenster können beliebig weit geöffnet und erzentrisch fest geschlossen werden......................

33*

1 desgl. Schnurverschlutz „Chemnitzia" D. R. G. M. von Robert

2,50— 3,50 M. 5,00— 7,00 „

5,50 M. per Stück 6,60 „

7,15 „

7,15 „

6,60 „

7,15 „

6,60 „

9,35 „

6,60 „

Wagner, Chemnitz.....................

1 desgl. Hebelverschlutz „Sturmsicher" von Robert Wagner, Chemnitz 1 Oberlichtöffner „Luftwechsel" der Firma Baubeschlägefabriken Otto Grieshammer, Akt.-Ges-, Dresden, für einfache Fenster mit

geradem Sturz.....................

1 desgl. für einfache Fenster mit Rundbogen.........

„ Doppelfenster „    „    .........

„    „    ,, geradem Sturz

„ geradem Sturz

Sämtliche Teile werden aus gezogenem Eisen hergestellt, nur der Hebel ist vernickelt.

2,75 „ 0,85 „

Mehrpreis für vollständiges Vernickeln...........

Mehrpreis für Bronzehebel................

1 Oberlichtöffner von Buscher in Düsseldorf mit Stange oder

1,40—2,20 M.

2,50 „ 4,00—5,00 „

2,50 „ 2,25—3,50 „ 1,20—1,30 „ 0,90—1,30 „ 0,25 „ 0,50 „

6,50—7,50 „

7,50—9,50 „

Schnur...........................

1 desgl. fein vernickelt.....................

1 „Hahns verbess. System Frische Luft" von Friedr. Hahn, Neuß, Rhld. 1 Patentoberlichtöffner „All-Welt" in verzinkter Ausführung, mit draht-

durchwirkter Schnur.....................

1 Brunkscher Verschluß für Lüftungsflügel mit wagerechter Drehachse

1 Fangvorrichtung.......................

1 Kupplung für Doppelfenster.................

1 Hakenhülse (für die lose Holzstange), roh............

1 desgl. ausgefeilt.......................

1 Oberlichtfensterverschlutz „Ideal" D. R. G. M. von Arn. Kieker! Söhne,

Heiligenhaus, Bez. Düsseldorf, für einfache Fenster.......

1 desgl. für Fenster mit drei Oberlichtflügeln, von denen der mittlere Flügel als Lüftungsflügel eingerichtet ist, wie vor .......

Oberlichtöffner Patent Hesemann. Der Oberlichtflügel wird vermittels eines durch Rohr geführten Stahldrahtseiles (1000 lr§ Zugfestigkeit) geöffnet und geschlossen. Selbst für schwerste Flügel verwendbar, der Flügel kann beliebig weit geöffnet werden und bleibt in jeder Stellung fest stehen; der Handgriff kann überall angeordnet werden, da das Rohr über Vorsprünge, durch Mauern usw. geführt werden kann.

von 6,50 M. an

in Messing poliert.........

.. 4,80 „ „ „ 1,20 ,, „

in Eisen verzinnt.........

„    0,75 „    „

Kupplung für Doppelfenster, Messing „    „    „    Eisen .

Fenstersteller „Herkules" Peter Hesernaun, Düsseldorf.

Oberlichtfensteröffner Patent „Flur" von der „Flur Patent-Co., G. rrt. b. H., Neckarsulm" drückt durch einen Druckhebel das Fenster im geschlossenen Zustande fest an den Rahmen und bringt infolge seiner hohen Federkraft selbst verquollene, zugefrorene oder eingerostete Fenster aus dem Falze.

3.50    M, 5,00 „ 0,70 „ 1,20 „ 1,00 „

1.50    „ 0,20 „ 0,20 „ 0,15 „ 0,20 „ 0,45 „ 3,80 „

3.80    „

2.80    „

Modell I für überfälzte Fenster von 14—20 mm Falzstärke:

Rechtszug (Flur R) oder Linkszug (Flur L), nach Wunsch, verzinkt . .

vernickelt

Winterfensterverbindung, verzinkt ......

vernickelt......

Druckhebel samt Scherenlaufkloben, verzinkt .

vernickelt .

2,5 m Schnur......................

Kleine Leitrolle mit Rollenhalter..............

12 cm Stellkette .....................

1 Quaste anstatt Holzknopf, mehr..............

2,5 m Drahtseil anstatt der Schnur.............

Modell II für flacheinschlagende Fenster, verzinkt ............

„ III „ eiserne Fabrikfenster, verzinkt..............

ohne Druckhebel....................

1 Oberlichtöffner „Quadrantus" der Firma Jäckel & Achenbach in Lübeck mit

i—¹ Oi

ii

::

I;

mm

v.

!1

!■!;!

r--._

Peter Hesemann

Baubeschlagfabrik

Düsseldorf II.

mk

Endverschlutz: für einfache Fenster..................

„ Doppelfenster...................

1 Oberlichtöffner „Rothacker" der Fabrik für Eisenhochbau E.m.b.H. Fenestra, Düsseldorf-Oberkassel.

Fensterfeststeller.

<D

si

"tf⁵

ja

®# 1

!\

—r ..... ■ ~ \

!#

| <P (D CD

>« .

MWL«»«VM

III

<■----------

Fenstersteller von Gretsch & Co., Feuerbach.

ft. O. löraupner, Leipzig.

Fenstersteller ..Adler" von B. Adler. Danzig.

1 einfacher Fenstersteller mit eisernem Stellstäbchen........

1 selbsttätiger Fenstersteller mit Gummibremse, in Eisen verzinkt. Schiene

aus Messing, von K. O. Graubner. Leipzig..........

1 Feststeller „Jassoy" D. R. G. M. (Gretsch & Co., Feuerbach) . . . 1 selbsttätiger Fenstersteller D. R. G. M. von Robert Wagner, Chemnitz. Seitlich aufgehende Fenster können auf beliebigen Punkten festgestellt

werden ..........................

1 Fenstersteller „Regner" (Gebr. Regner, Berlin N):

in Eisen.........................

„ Bronze........................

0,20—0,30 M.

0,35—0,50 „ 0,50

1,00—1,80 „

O ÜT

i':!

Fenstersteller von Grünler & Wendel, Leipzig.

Fenstersteller von N. Wagner, Chemnitz.

1 Fenstersteller Marke „Adler" D. R. G. M. von B. Adler, Danzig . 1 Fenstersteller mit Kipphebel D. R. G. M. von Grünler & Wendel, Leipzig.

1 Fenstersteller der Flur Patent-Co., G. m. b. H., Neckarsulm, Wttbg. Das Fenster stellt sich von selbst in vier verschiedenen Lagen fest, und zwar auf einen Spalt, viertel, halb oder ganz geöffnet

lackiert..........................

vernickelt.........................

0,65—0,75 M.

0,50 „ 0,80 „

1 Stück Spenglers Stellbolzen

Fallstütze, selbsttätig sich einstellend. . Flügelsteller für Doppelfenster. . . .

in polierter Bronze........

1    „ Hahlweys Fenstersteller............

1 „ elastischer Fenstersteller „Freno" D. R. P.¹ . . . 1 „ Hoffmanns Patentfenstersteller Reform D. R. P.²

0,75—1,25 M. 1,00 „ 0,90—1,25 „ 2,00—2,50 „ 0,90—1,00 „ 1,20 „ 0,15 „

b) Preise vollständiger Fensterbeschläge. Vorbemerkung: Die nachstehenden Preise beziehen sich auf Beschläge in 4 cm starkem Kiefernholz. Sie sind angegeben für einfache Fenster. Für Doppelfenster ist der doppelte Preis der einfachen Fenster zu berechnen unter Hinzufügung der Preise für die Anschlagstifte.

Einflügelige Fenster.

1 Stück einflügeliges Fenster, bis 50 cm Höhe, zu beschlagen mit vier Bankeisen, vier eingelassenen, geschraubten, 105 x 18 x 2 mm starken Fensterecken, zwei eisernen Fensterbändern, 105 x 2 mm, einem halben Vorreiber mit Ring und Reibedraht, einem eisernen Aufziehknopf.....

1 desgl. mit einem Schlüsseleinreiber statt der Vorreiber........

„ Einreiber und Eisenolive „    „    „    ........

„ Messingolive, wie vor.................

1 Stück einflügeliges Fenster, über 50 cm Höhe, zu beschlagen mit vier eingelassenen, geschraubten, 120 x 8 x 2 mm starken Fensterecken, zwei eisernen Fensterbändern, 120 x 2 mm, zwei halben Vorreibern mit Ring und Reibedraht, zwei eisernen Aufziehknöpfen und vier Bankeisen . .

1 desgl. mit zwei Schlüsseleinreibern statt der Vorreiber........

„    „ Einreibern und Eisenoliven, wie vor.......

„ Messingoliven, wie vor.................

„ zwei Rudern mit Messingknöpfen statt der Vorreiber und

1,70 M. 2,20 „ 2,50 „ 3,10 „

2.35    „ 3,75 „

4.35    „ 5,15 „

Aufziehknopf..........................

1 desgl. mit Hebelbaskül, zwei- oder dreimal schließend, Hebel und Hebelkasten aus Messing, wie vor...................

1 Stück einflügeliges Fenster, über 1,25 m hoch, zu beschlagen mit vier eingelassenen, geschraubten, 130 x 20 x 2,5 mm starken eisernen Fensterecken, drei eisernen Fensterbändern, 130 x 2,5 mm, drei halben Vorreibern und zwei Aufziehknöpfen von Eisen............

1 desgl. mit drei Schlüsseleinreibern statt der Vorreiber........

„    „ Einreibern und Eisenoliven statt der Vorreiber und Auf-

4,30 „

15,50 „

Ol 03 O Oi

o o

ziehknöpfe...........................

1 desgl. wie vor, mit Messingoliven.................

1    „ mit drei Rudern mit Messingknöpfen statt der Vorreiber und Aufziehknöpfen ...........................

Ol

—1 o o o

Ol

¹    E. Frey, Baubeschläge, Stratzburg i. E.

²    Rob. Tschöpe, Berlin, Nazarethkirchstr. 46.

1 desgl. mit Hebelbaskül, zwei- oder dreimal schließend, Hebel Und Hebelkasten aus Messing, statt der Vorreiber..............

1 desgl. mit drei eingesteckten Oliveneinreibern mit Messingkasten und aufgepaßten Messingoliven statt der Vorreiber.............

Bemerkung: Bei den nachfolgenden Preisen der Fensterbeschläge sind 120 X 18 X 2 mm große Fensterecken und 120 X 2 mm große Fensterbänder berechnet. Alle von den folgenden abweichenden Beschläge sind mit Hilfe der oben angegebenen Einheitspreise festzustellen. Soll ein Oberflügel als Kippflügel beschlagen werden, so ist der Einheitspreis eines Verschlusses abzuziehen und hierfür der Preis eines Oberfensteröffners (siehe oben) hinzuzurechnen.

7,10 „

Zweiflügelige Fenster.

1 Stück zweiflügeliges Fenster, wagerecht geteilt, zu beschlagen mit acht eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, vier eisernen Fensterbändern, drei halben eisernen Vorreibern, drei eisernen Aufziehknöpfen

und vier Bankeisen.......................

1 desgl. mit drei Schlüsseleinreibern statt der Vorreiber........

„    „ Einreibern mit Eisenoliven statt der Vorreiber und

3,75 m.. 5,25 „

Aufziehknöpfe..........................

1 desgl. mit drei Rudern mit Messingknöpfen statt der Vorreiber und

Aufziehknöpfe..........................

1 desgl. mit drei eingesteckten Oliveneinreibern mit Messingkasten und aufgepaßten Messingoliven statt der Vorreiber und Aufziehknöpfe .... 1 desgl., den Oberflügel mit einem eingesteckten Oliveneinreiber mit Messingkasten und aufgepaßter Messingolive, den Unterflügel mit Hebelbaskül, zwei- oder dreimal schließend, Hebel unb Hebelkasten aus Messing, statt der

Vorreiber und Knöpfe......................

1 Stück zweiflügeliges Fenster, senkrecht geteilt, mit festen Pfosten, zu beschlagen, mit acht eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, vier eisernen Fensterbändern, zwei eisernen ganzen Vorreibern und zwei

eisernen Aufziehknöpfen.....................

1 desgl. mit vier Schlüsseleinreibern statt der Vorreiber und Aufziehknöpfe „    „ Einreibern und Eisenoliven statt der Vorreiber und Auf-

6,15 „

6,85 „

8,70 „

Ot ^03

oo ''bi oi o

ziehknöpfe...........................

1 desgl. mit vier eingesteckten Oliveneinreibern mit Messingkasten und aufgepaßten Messingoliven statt der Vorreiber und Aufziehknöpfe .... 1 desgl. mit zwei Rudern und Messingknöpfen und zwei Messingaufzieh-

knöpfen statt der Vorreiber und eisernen Aufziehknöpfe.......

1 desgl. mit zwei Kantenbasküls und Deckschienen, Schließblechen und

Messingoliven statt der Vorreiber und Aufziehknöpfe ........

1 Stück zweiflügeliges Fenster, senkrecht geteilt, mit aufgehenden Pfosten, zu beschlagen mit acht eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, vier eisernen Fensterbändern, einem Flachbaskül mit Kloben, Schließblech und Messingolive......................

1 desgl. mit einem Kantenbaskül mit Messingolive statt des Flachbasküls

7,00 „

10,30 „

5,40 „

12,80 „

o o

Ob t—

»cT vT

1 desgl. mit einem Hebelbaskül oder Treibriegel für zweiflügelige Fenster, Hebel und Hebelkasten aus Messing stakt des Flachbasküls......

Dreiflügelige Fenster.

16,75 M.

1 Stück dreiflügeliges Fenster, mit festen Pfosten, zu beschlagen mit zwölf eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, sechs eisernen Fensterbändern, einem halben und zwei ganzen eisernen Vorreibern, drei eisernen

Aufziehknöpfen und sechs Bankeisen................

1 desgl. mit fünf Schlüsseleinreibern statt der Vorreiber........

„ Einreibern mit Eisenoliven statt der Vorreiber und

5,50 M. 9,20 „

Aufziehknöpfe..........................

1 desgl. mit fünf eingesteckten Oliveneinreibern mit Messingkasten und aufgepaßten Messingoliven statt der Vorreiber und Aufziehknöpfe .... 1 desgl. mit drei Rudern mit Messingknöpfen und drei Messingaufzieh-

knöpfen statt der Vorreiber und eisernen Aufziehknöpfe.......

1 desgl., am Oberflügel mit einem eingesteckten Oliveneinreiber und aufgepaßter Messingolive, an den Unterflügeln mit zwei Kantenbasküls und Messingkasten, Messingoliven, Schließblechen und Deckschienen statt der

Vorreiber und Aufziehknöpfe...................

1 Stück dreiflügeliges Fenster, mit aufgehenden Pfosten, zu beschlagen mit zwölf eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, sechs eisernen Fensterbändern, am Oberflügel mit einem Einreiber und Messingolive, an den Unterflügeln mit einem Flachbaskül und Kloben, Schließblech und

Messingolive..........................

1 desgl., am Oberflügel mit eingestecktem Oliveneinreiber und aufgepaßter Messingolive, an den Unterflügeln mit Kantenbaskül, Deckschienen, Schließblechen, Messingolive ......................

1 desgl., an den Unterflügeln jedoch mit Hebelbaskül oder Treibriegel, Hebel und Hebelkasten aus Messing, mit Kloben und zwei Messingaufzieh-knöpfen............................

7,20 „

12,40 „

8,10 „

15,60 „

8,95 „

16,00 „

19,60 „

Vierflügelige Fenster.

1 Stück vierflügeliges Fenster, mit festen Pfosten, zu beschlagen mit 16 eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, acht eisernen Fensterbändern, drei eisernen Vorreibern und vier eisernen Aufziehknöpfen. .

1 desgl. mit sechs Schlüsseleinreibern statt der Vorreiber........

„ Einreibern und Eisenoliven statt der Vorreiber und Auf-

ziehknöpfe...........................

1 desgl. mit sechs eingesteckten Oliveneinreibern und aufgepaßten Messingoliven und vier Messingaufziehknöpfen statt der Vorreiber und eisernen

Aufziehknöpfe..........................

1 desgl. mit drei Rudern mit Messingknöpfen und vier Messingaufziehknöpfen statt der Vorreiber und eisernen Aufziehknöpfe.......

1 desgl., an den Oberflügeln mit zwei eingesteckten Oliveneinreibern mit aufgesteckten Messingoliven, an den Unterflügeln mit zwei Kantenbasküls und Messingkasten, Deckschienen, Schließblechen und Messingoliven . .

7,35 M. 8,40 „

8,75 „

17,00 „

9,65 „

1 desgl. wie vor, jedoch an den Unterflügeln mit Hebelbaskül oder Treibriegel, Hebel und Hebelkasten aus Messing, mit Kloben und zwei Messingaufzieh-

Inöpfen............................

1 Stück vierflügeliges Fenster, mit oberen festen, unteren aufgehenden Pfosten, zu beschlagen mit 16 eingelassenen, geschraubten, eisernen Ecken, acht eisernen Fensterbändern, an den Oberflügeln mit einem eisernen Vorreiber und zwei eisernen Aufziehknöpfen, an den Unterflügeln mit einem Flachbaskül mit Eisenolive, Kloben und Schlietzblechen .... 1 desgl., an den Oberflügeln mit einem Ruder mit Messingknopf und zwei Messingaufziehknöpfen, an den Unterflügeln mit einem Kantenbaskül

und Deckschiene, Schlietzblechen und Messingolive..........

1 desgl., an den Oberflügeln mit eingesteckten Oliveneinreibern mit aufgepaßter Messingolive, an den Unterflügeln mit einem Hebelbaskül oder

Treibriegel, Hebel und Hebelkasten aus Messing, mit Kloben.....

1 Stück vierflügeliges Fenster, mit aufgehenden Pfosten, zu beschlagen mit 16 eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, acht eisernen Fensterbändern, zwei Flachbasküls mit Eisenoliven, Kloben und Schlietzblechen 1 desgl. mit vier Kantenbasküls, Messingoliven, Kloben und Schlietzblechen 1    „ an den Oberflügeln mit einem Flachbaskül mit Messingolive,

Schlietzblechen, an den Unterflügeln mit einem Hebelbaskül oder Treibriegel, Hebel und Hebelkasten aus Messing, mit Kloben und Schlietzblechen

9,50 „

12,50 „

20,80 „

11.70    „

25.70    „

22,40 „

Sechsflügelige Fenster.

1 Stück sechsflügeliges Fenster, mit festen Pfosten, zu beschlagen mit 24 eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, zwölf eisernen Fensterbändern, drei ganzen und drei halben eisernen Vorreibern und sechs eisernen

Aufziehknöpfen, sowie sechs Bankeisen...............

1 desgl. mit neun Schlüsseleinreibern statt der Vorreiber .......

„ Einreibern mit Eisenoliven statt der Vorreiber und Auf-

10,60 JL 15,40 „

ziehknöpfe...........................

1 desgl. mit drei Rudern mit Messingknöpfen, drei Einreibern und Messingoliven und vier Aufziehknöpfen von Messing statt der Vorreiber und

eisernen Aufziehknöpfe......................

1 desgl., an den Oberflügeln mit einem Ruder mit Messingknopf, einem Einreiber mit Messingolive, an den Unterflügeln mit einem Hebelbaskül, Hebel und Hebellasten aus Messing und einem Kantenbaskül mit Messingolive, Kloben und Schlietzblechen und mit vier Messingaufziehknöpfen . 1 Stück sechsflügeliges Fenster, mit drei festen und einem unteren aufgehenden Pfosten, zu beschlagen mit 24 eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, zwölf eisernen Fensterbändern, einem ganzen, drei halben eisernen Vorreibern, einem Flachbaskül mit Eisenolive, fünf eisernen

Aufziehknöpfen.........................

1 desgl. mit einem Ruder mit Messingknopf, drei Einreibern mit Messingoliven, einem Flachbaskül mit Messingolive, Schlietzblechen und zwei

Messingaufziehknöpfen......................

1 desgl. mit drei eingesteckten Oliveneinreibern mit aufgesetzten Messing-

15,30 „

17,00 „

29,40 „

12,90 „

17,90 „

olioert, einem Hebelbaskül oder Treibriegel, Hebel und Hebelkasten aus Messing, einem Kantenbaskül mit Messingolive, Kloben und Schlietzblechen 1 Stück sechsflügeliges Fenster, mit zwei festen und zwei aufgehenden Pfosten, zu beschlagen mit 24 eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, zwölf eisernen Fensterbändern, drei halben eisernen Vorreibern, zwei

Flachbasküls mit Eisenoliven, drei eisernen Aufziehknöpfen......

1 desgl. mit drei Einreibern mit Messingoliven, zwei Kantenbasküls mit

Messingoliven, Deckschienen und Schlietzblechen...........

1 desgl. mit einem eingesteckten Oliveneinreiber mit aufgeputzter Messing-olive, einem Kantenbaskül mit Messingolive, einem Flachbaskül mit Messingolive und einem Hebelbaskül oder Treibriegel, Hebel und Hebelkasten aus Messing, mit Kloben und Schlietzblechen.........

Schiebefenster.

1 Stück Schiebefenster, mit oberen festen, unteren beweglichen Flügeln, zu beschlagen mit acht eingelassenen, geschraubten, eisernen Fensterecken, den unteren Flügel mit zwei Schnurösen, zwei Messingrollen mit Kloben, zwei Bleigegengewichten mit Ösen und Schnüren, einem Messingaufzieh-knopf, zwei Einreibern mit Messingoliven.............

Fensterläden.

1 Stück zweiflügeligen inneren Fensterladen, zu beschlagen mit sechs Scharnierbändern, einem Hakenverschlutz, zwei Stellriegeln und zwei Anschlagstiften .............................

1 Stück vierflügeligen inneren Fensterladen, zu beschlagen mit zwei Scharnierbändern, zwei Stellriegeln, zwei Anschlagstiften und zwei Einreibern mit

Messingoliven..........................

1 Stück zweiflügeligen inneren Fensterladen, zu beschlagen mit vier Kreuzbändern mit Aufsatzhaken zum Eingipsen, einer Verschlutzschraube, zwei

halben Vorreibern........................

1 Stück zweiflügeligen inneren Fensterladen mit Stelljalousien zu beschlagen mit acht Fensterecken, wie vor, vier Kreuzbändern mit Stützhaken zum Eingipsen, zwei Schneppern oder Riegeln zum Aufstellen, einem Hakenverschlutz, zwei Stellschienen mit Griffen und zwei Stellstiften, sowie

24 Haken für 12 Jalousiebretter .................

1 desgl. wie vor, jedoch für die Jalousiebretter eiserne Zapfen mit Gabeln und gebohrten eisernen Laufschienen................

Balkontüren.

1 Stück einflügelige Balkontür, zu beschlagen mit drei eisernen Fensterbändern, zwei Fensterecken, einem Kantenbaskül mit Deckschiene, Schlietzblechen und beiderseitigen Messingoliven..............

1 desgl. mit Hebelbaskül, mit Messinghebel und -kästen, Schlietzblechen für

das Kantenbaskül........................

1 desgl. mit Einsteckschloß und Falle, Schlutzriegel, eingelassenen eisernen

Schildern, Schlüssel und glatten Messingdrückern..........

1 Stück einflügelige Balkontür mit einem Oberflügel, zu beschlagen mit fünf

32,80 M.

15,20 „

23,10 „

31,90 „

19,00 M.

6,00 M.

9,50 „

12,00 „

26,00 „

39,00 „

7,40 M.

15,00 „

10,00 „

3. Beschläge der Türen,

a) Einheitspreise der gebräuchlichsten Einzelteile.

Keller- und Bodentüren.

1 Scharnierband, 160 mm lang, 40 mm breit..........

1 desgl., 190 mm lang, 46 mm breit.............

1 langes Band, 52 cm, mit Stützhaken............

1 Überwurf mit Kramme..................

Jnnentüren.

1 Aufsatzband, 130 mm hoch x 3 mm stark mit glattem oder verziertem Knopf ......................

1 desgl., 160 mm hoch X 3 mm stark.............

180 „

210 „

1 Kugellagerring für Aufsatzbänder..............

1 Aufsatzband mit Dauerölung................

1 Erakt-Zimmertürband (massiv gebohrt) mit Olvorrichtung . . . 1 steigendes Aufsatzband besserer Ausführung zu mittelgroßen Türen 1 Stück Zimmertür-Kantenriegel, 20 cm lang, 3 cm breit ....

Für jede weiteren 15 cm Länge erhöht sich der Preis um 0,25 M. 1 Paar Erakt-Kantenriegel, 20/70 cm lang...........

0,80— 0,85 M. 1,10- 1,20 „ 2,00— 2,25 „ 0,70— 0,80 „

0,60— 0,65 Ji 0,80— 0,90 „ 1,40— 1,50 „ 3,30— 3,50 „ 0,15— 0,50 „ 1,35— 2,10 „ 1,00— 1,20 „

3.50—    6,50 „ 1,00— 1,50 „

1.50—    1,80 „ 1,80— 2,10 „

6,00— 7,00

eisernen Fensterbändern, sechs eisernen Fensterecken, einem Einreiber mit Messingolive, einem Kantenbaskül mit Deckschiene, Schließblechen, beiderseitigen Messingoliven......................

1 desgl. mit Hebelbaskül, Hebel und Hebelkasten aus Messing, Schließblechen

für das Kantenbaskül......................

1 desgl. mit Einsteckschloß mit Falle, Schlußriegel, eingelassenen eisernen

Schildern, Schlüssel und glatten Messingdrückern..........

1 Stück zweiflügelige Balkontür mit zwei Oberflügeln, zu beschlagen mit zwölf eisernen, eingelassenen, geschraubten Fensterecken, zehn eisernen Fensterbändern, zwei Einreibern mit Messingoliven, einem Kantenbaskül

mit Deckschiene, Schließblechen, beiderseitigen Messingoliven.....

1 desgl. mit Flachbaskül mit Messingolive für das Kantenbaskül ....

„    „ Hebelbaskül oder Treibriegel mit Messinghebel und -kästen für

das Kantenbaskül.........................

1 desgl. mit Einsteckschloß mit Falle, Schlußriegel, eingelassenen eisernen Schildern, Schlüssel, glatten Messingdrückern und zwei Kantenriegeln .

Eisenblechfensterläden.

1 qm fünfteiliger, schmiedeeiserner Fensterladen, bei starker, eleganter Ausstattung, die Füllungen mit Karniesleisten ausgelegt, mit Hakenverschluß oder Überlegestange

17,90 „

13,00 „

14,70 „ 12,50 „

22,50 „

18,70 „

28,00—50,00 JL

1 Schubriegel

1 Kasten-Schnepperschloß

kleiner . . mittelgroßer großer . . kleines . . großes . .

1 Kasten-Riegelschloß ....................

1 Einsteck-Fallenschloß....................

1 Einsteck-Korridorschloß...................

1 Kasten-Korridorschloß (1 y₂ Tourschloß)............

1 Korridorschloß mit auslösbarer Drückernuß „Reform", D. R. G. M. 231 991¹ ..........................

0,60— 0,80 M. 0,80— 1,00 „ 1,00— 1,30 „ 0,75— 0,90 „

1.50—    1,70 „ 3,00— 3,50 „

3.50—    4,20 „

5.50—    6,50 „

4.50—    5,20 „

1 desgl. für Doppeltüren mit Schubzuhaltung........ .

1 Einsteck-Klinkschloß mit Hebeldurchlaßöffnung, D. R. G. M.², bis 65 mm Dornweite, für Kasernen besonders geeignet (Schloß kann aus dem Holz herausgenommen werden, ohne die beiden Griffe abschrauben zu müssen), aus Schmiedeeisen für Mannschaftsstuben 1 desgl., aus Messing oder Bronze für Beamtenwohnungen . . . 1 Einsteck-Zimmertürschloß mit geradem Stulp, Falle, Schluß- und

Nachtriegel ohne Drücker..................

1 Einsteck-Zimmertürschloß mit schrägem Stulp, Falle, Schluß und

Nachtriegel, ohne Drücker.................

1 Lhubbschloßeinrichtung in den Schlössern, mehr........

1 Türschloßsicherungb, in jedes Schloß einzusetzen und auch wieder

herausnehmbar......................

1 Universalfabrikschloß auf Hauptschlüssel schließend derartig, daß beide Schlüssel vollständig unabhängig voneinander sind und mit dem Hauptschlüssel auch das Schlüsselloch des gewöhnlichen Schlüssels verschlossen werden kann:

1.    als Einsteck- oder Kastenschloß für eiserne Türen . .

2.    „ Einsteckschloß für Holztüren..........

3.    „ Springhakenschloß..............

1    Einsteck- oder Kastenschloß für feuersichere Türen, Bauart Gruhle⁴,

welches bei Gefahr das Offnen von innen aus durch Lösen einer Plombe oder Niederdrücken eines Hebels gestattet (Näheres siehe Seite 860).........................

2    eiserne Drücker auf Einlaßschildern, einschl. Einpassen ins Schloß

zu Zimmertüren.....................

2 messingene Drücker auf Einlaßschildern desgl..........

2 Drücker von profiliertem Rotguß, wie vor..........

2 desgl. von Bronzeguß, wie vor...............

„ Eisen auf Einlaßschildern, wie vor, zu Haustüren . .

„ Rotguß bzw. bronzene, wie vor..........

5,50— 6,00 „ 7,75— 8,25 „

6,50— 6,70 „ 7,00— 8,70 „

3,50— 4,50 „

6,00— 7,50 „ 5,00— 6,00 „

5,00— 6,00 „

16,00—22,00 „

3,00— 4,50 „ 4,75— 6,75 „

5.50—    8,50 „

8.50— 20,00 „ 6,00— 8,50 „

10,00—20,00 „

¹    Grünler & Wendel, Leipzig.

²    Gebr. Graeff, Elberfeld.

³    Schubert & Werth, Berlin. Rob. Bergner, Leipzig.

⁴    E. E. Gruhle, Dresden-A. 16, Dürerplatz 3.

„jiii

2 Türdrücker mit Patentdrückerbefestigung Kiefer (kreuzförmiger Drückerstift), zu gleichen Preisen wie vor.

\§k

Li

„Stabil".

„Grieshammer".

2 Türdrücker mit Patentdrückerverbindung „Grieshammer“ ^ (gezahnte, schräg geteilte Drückerstifte, durch Schraube festgedrückt). Mehrpreis 2 Türdrücker mit Drückerverbindung „Stabil“². (Nutz mit rechteckigem Loch. Der dementsprechend flache Mittelteil des Drückerstifts wird von den mit Ausschnitten versehenen Drückerhülsen fest

umfatzt.) Mehrpreis....................

2 Türdrücker mit Patentdrückerbefestigung „Hannovera“« (gezahnte Drückerstifte, durch breiten, mittels Zugschraube angezogenen Klemmkeil aneinander gepretzt). Mehrpreis.......

Haustüren, Tore.

1 Torwegband, 250 mm hoch, 5 mm stark, mit profilierten

Bronzeringen und Bronzeknöpfen............

1 Erakt-Haustürband (massiv gebohrt mit Olvorrichtung) . . .

1 Erakt-Torwegband (    „    „    „

1 Stück Haustür-Kantenriegel, 30 cm lang

45

ft    ft    ft    ft    ft

Für jede weiteren 15 cm Riegellänge erhöht sich der Preis um 0,75 JL

1 Baskülverschlutz mit losem Schlüssel für Haustüren oder Tore

1 Haustür-Einsteckschlotz, ohne Drücker...........

1 Torweg-Einsteckschlotz, „    „    ...........

1 schwerer Türklopfer..................

Handgriff ..................

1 Briefeinwurfsschild ..................

1 Namensschild.....................

0,50—0,80 M.

0,50—0,80 „

0,50—0,80 „

Mit

Ohne

Anschlagen Anschlagen

4,00 M. 2,50 „ 4,00 „ 2,20 „ 3,00 „

5,00 JL

3.50    „ 5,00 „

2.50    „ 3,40 „

7,00 „ 15,00 „

21,00 „ 12,00 „ 17,00 „ 6,00—20,00 „ 5,00—15,00 „ 2,50— 6,50 „ 1,30— 3,00 ,.

¹    Otto Grieshammer, A.-G., Dresden.

²    Arno liefert Söhne, Heiligenhaus bei Düsseldorf.

³    Michaelis & Eggerding, Hannover.

1 Glockenzug mit einer gewöhnlichen Glocke, 1 Zugknopf, 1 Rolle

4,00— 5,00 JL 5,00— 6,00 „

40,00—60,00 „ 15,00—20,00 „ 40,00—45,00 „

und einer Zylinderkette..................

1 desgl. mit Spiralfeder und Uhrglocken............

1 desgl. für eine Haustür, zugleich mit Aufziehvorrichtung für den

Hauswirt.........................

1 desgl. selbsttätig (stiller Portier) in einfacher Bauart.....

1 desgl. mit Schale und Zugknopf..............

Türschließer mit und ohne Feder.

1 gewöhnliche Zuwerffeder für kleine und große Türen ....

1 englische Türfeder (Stangenfeder), lackiert.........

1 französische „

1 schweizer

1 Zugfeder „Ideal" für kräftige Türen............

1 Windfangtürfeder „Saronia" im Kämpfer eingelassen.....

1 desgl. „Imperial" mit Arm und Deckschiene.........

1 schweizer Windfangfeder zum Einlassen in den Fußboden, mit besten

gehärteten Uhrfedern...................

1 englische Windfang-Kastenfeder für schwere, dem Zugwind ausgesetzte Türen, mit Messingplatte..............

1 Paar Sommers Patent-Pendeltürfederbänder aus blankem Stahl, je nach Größe und Schwere der Tür einseitig wirkend ....

1 desgl. zweiseitig wirkend..................

1 Doppelfeder-Scharnierband für leichtere Windfangtüren . . . .

mit Eisen- oder Messinggestell rechts und links brauchbar .

0,75— 3,50 JUL 0,60— 0,90 „ 1,00— 2,50 „ 0,80— 1,75 „ 4,50— 6,50 „ 6,00— 8,00 4,50— 5,50

4,50— 8,00 ,,

8,20—15,00

8,00—10,50 10,00—22,00 2,50— 6,00

Pneumatische und hydraulische Türschließer.

1 Türschließer^ für Zimmertüren

„ Geschäfts- und kleine Haustüren

„ größere Haustüren......

„ große schwere Torflügel . . .

16,00—20,00 JUL 21,00—26,00 „ 26,00—33,00 30,00—40,00

r:

Aborttüren.

2,20 JL

1.50    „

3.50    „

4.50    „ 0,60 „

1,50— 2,50 JL

3,50— 3,75 „

1 Kastenriegelschloß mit Schlüssel...............

1 Kastenschnepperschloß mit oder ohne Nachtriegel .......

1 Riegel „Frei" und „Besetzt"................

1 Kastenschloß mit Schlüssel und Drücker............

1 geschmiedeter Schließhaken.................

Schiebetüren.

1 Schiebetürschloß mit Zirkelriegel für einflügelige und Doppeltüren

mit eisernem Stulp und Schließblech............

1 desgl., besonders schwer, für aufrecht stehende Drücker mit hebender Falle, sonst wie vor....................

„Gloria", Meyer & Roschkowsky, Berlin. „Admirable",

¹ „Universal", Bruno Mädler, Berlin.

Robert Bergner, Leipzig. „Bardsley", Michael Kiefer & Co., München 19. „Victoria", Oskar Müller, Berlin 8 14. „Kobligk" und „Norton", Alb. Kerfin & Co., Berlin SO. „Vacuum". „Ercelsior", F. Spengler, Berlin SW. „Imperial" und „Monopol", Heimschutz, Metallwarenfabrik Berlin SO 26. „Spinne", Spinnt & Co., Berlin.

1 Paar Differentialschiebetürrollen ^ (die Achse der Rolle bewegt sich

6,00—16,00 Ji. 16,00—35,00 „

40,00—45,00 „

12,50—18,00 „ 18,00—30,00 „ 2,00— 3,00 „

2.50—    6,00 „

1.50—    5,50 „ 1,25— 6,00 „

in einem Schlitz) für Zimmertüren.............

„ Schiebetore..............

1 Verkupplung durch Stahlrollenzahngestänge für zweiflügelige

Schiebetüren^.......................

1 Paar Stahlkugellagerrollvorrichtungen ^ (zwischen der festen Achse und der Rolle sind Kugeln eingeschaltet):

für mittlere Tore..................

„ schwere „    ..................

1 m Stahllaufschiene für Zimmertüren............

„ Tore................

1 Schiebetürstirngriff zum Herausziehen der Schiebetür aus Bronze 1 Schiebetürseitenmuschel aus Bronze.............

Pendeltüren.

1 größerer Aufziehknopf für Pendeltüren von Rotguß oder Bronze 1 gerader oder gebogener Griffbügel für Pendeltüren von Rotguß

oder Bronze.......................

1 Einsteckschloß mit Schlußriegel und eingelassenen eisernen Schildern

1 Feststellriegel mit Ose...................

1 Kettenhaken mit Ose zum Aufstellen.............

1 Spiralfederpendeltürband (Spenglers Doppelspannband):

einseitig wirkend, 7,5—20,0 cm lang.........

doppelseitig „    11,0—20,0 „    „.........

1 oberes Zapfenband mit Messinglagerung...........

Federbänder (Patent Bommer) s. unter Türschließer.

1 Pendeltürpräzisionsfeder (Kasten irrt Fußboden einzulassen) . . .

1 Pendeltürfedergehäuse? (regulierbare Geschwindigkeit).....

1 Spenglers Erakt-Dauerpendel mit Stühstreben im Fußbodengehäuse, ohne Feder....................

1 Schutzbügel für Pendeltüren, viertelkreisförmig oder gerade, 17—25 mm im Durchmesser:

in Bronze 40 cm lang................

tt    ft    vvy ff    ft ................

70

tt    tt    *w tf    tt ................

1 Pendeltürselbstschließer^ für leichte Türen..........

„ mittlere „    ..........

schwere „    ..........

2,80— 5,00 M.

8,00—10,00 „ 5,00— 6,00 „ 2,00— 2,50 „ 1,00— 1,50 „

2,00— 7,00 „ 6,50—15,00 „ 6,00—10,00 „

12.50— 25,00 „

24.50— 47,50 „

14,00—15,00 „

4.50—    5,25 „

6.50—    7,50 „ 9,00—10,00 „

36,00—40,00 „ 45,00—48,00 „ 60,00—65,00 „

Verschiedenes.

0,70— 0,90 M. 1,00— 1,30 „

1 m Schlageleiste für Tapetentüren..............

1 Türanschlagpuffer von Gummi mit Steindollen zum Abschrauben

¹    Bruno Mädler, Berlin SO, Köpenicker Str. 64.

²    Michael Kiefer & Co., München 19.

³    „Rer", D. R. P., Franz Spengler, Berlin SW 19, Lindenstr. 44.

1 Bankeisen mit Steinschrauben für Jnnentüren......

1 desgl., stärker, für Autzentüren.............

1 Kratzeisen vor Haustüren................

1 Schlüssel für Zimmertüren...............

1 Gardinenspiegelhaken (Putzhaken)........... .

1 Patenthalter für Gardinenrosetten mit Zinkblechkapsel . . .

0,15— 0,20 M. 0,25— 0,30 „ 2,50— 3,00 „ 0,40— 0,75 „ 0,10— 0,15 „ 0,15— 0,20 „

b) Preise vollständiger Tiirbeschläge.

Latten- und Brettüren.

1 Latten- und Brettür, zu beschlagen mit zwei Scharnierbändern,

160 x 40 mm, und einer Kram nie mit Überwurf...... .

1 desgl. mit zwei Scharnierbändern und einem Kastenriegelschlotz

mit Schlüssel und Schlietzhaken...............

1 desgl. mit zwei Langbändern, 52 cm, zwei Stützhaken und einem

Kastenriegelschlotz mit Schlüssel und Schlietzhaken.......

1 desgl. wie vor, jedoch mit Kastendrückerschlotz mit eisernem Drücker, Schlüssel und Schlietzhaken.................

2,30— 2,80 M.

5,00— 6,00 „

7,50— 8,50 „

9,00—10,00 „

Kleine Türen.

1 kleine Tür für Aborte, Kammern zu beschlagen mit zwei Aufsatzbändern, 130 x 3 mm, und Kastenschnepperschlotz mit Nachtriegel,

Schlüssel, Schlietzblech und aufgelegtem Schlüsselschild.....

1 desgl. mit zwei Aufsatzbändern und Kastenriegelschlotz mit Schlüssel,

Schlietzblech, Schlüsselschild.................

1 desgl. mit zwei Aufsatzbändern, Kastendrückerschlotz, Schlüssel,

Schlietzblech, Schlüsselschild und Nachtriegel..........

1 desgl. mit eingestecktem Schnepperschlotz mit Nachtriegel, Schlüssel, Schlietzblech, aufgelegten Schlüsselschildern, kleiner Messingolive

für den Nachtriegel....................

1 desgl. für einflügelige Wandspinden mit zwei Scharnierbändern und Spindentürschlotz mit Schlüssel, kleinem Schlüsselschild, Schlietzblech ...........................

1 desgl. für zweiflügelige Wandspinden mit vier Scharnierbändern, zwei Schubriegeln mit Kloben, Spindentürschlotz mit Schlüssel,

Schlietzblech und Schlüsselschild...............

Bemerkung: Angegeben sind Preise für glatte Messingdrücker. Bei Verwendung von Rotgutz- oder Bronzegarnituren (Drücker und aufgelegte Schlüsselschilder) erhöht sich der Preis um 1,50—5,00 M.

Einflügelige Zimmertüren.

1 einflügelige Zimmertür, zu beschlagen mit zwei Aufsatzbändern, 160 X 3 mm, Einsteckschlotz mit Falle, Schlutzriegel, Schlietzblech, eingelassenen eisernen Schildern, Schlüssel und glatten Messingdrückern und Lochdeckeln ..................

1 desgl., jedoch autzerdem mit Nachtriegel und Messingoliven. . .

Schwatlo XVI.

2,80— 3,30 M.

4,50— 5,00 „

5,80— 6,00 „

7,50— 8,00 „

2,00— 2,20 „

5,00— 5,50 „

10.30— 11,00 M.

11.30— 12,00 „

34

1 desgl., jedoch mit aufgelegten glatten Messingschildern statt der eingelassenen eisernen Schilder................

Bei Verwendung von Besatzungsschlössern mit zwei Schlüsseln,

Zulage..........................

Bei Verwendung von Chubb-Schlössern mit drei Schlüsseln, Zulage 1 einflügelige Tür mit zwei verzierten eisernen 'Bändern, Einsteckschloß mit verziertem, geschmiedetem Schlüsselschild und Drücker, samt Anschlagen.....................

Zweiflügelige Zimmertüren.

1 Stück zweiflügelige Zimmertür, zu beschlagen mit sechs eisernen Aufsatzbändern, 160 x 3 mm, einem langen und einem kurzen Kantenriegel mit Messinggriff, einem schrägen Einsteckschloß mit Falle, Schlußriegel, Schließblech, eingelassenen eisernen Schildern, Schlüssel und glatten Messingdrückern und Lochdeckeln 1 desgl. wie vor, jedoch außerdem mit Nachtriegel und Messinggriffen .........................

1 desgl. wie vor, jedoch außerdem mit glatten aufgelegten Messingschildern statt der eingelassenen eisernen Schilder......

1 zweiflügelige Tür mit vier verzierten eisernen Bändern, zwei Kantenriegeln, Schloß mit geschmiedetem Schlüsselschild und

Drücker, samt Anschlagen.................

1 zweiflügelige Tür mit sechs bronzenen Aufsatzbändern, zwei desgl. Kantenriegeln, Schloß mit Bronzestulp und Bronzeschild und Drücker, einschl. Befestigen der Futterrahmen mit zehn Bankeisen

Schiebetüren.

1 Stück einflügelige Schiebetür, zu beschlagen mit einer Laufschiene mit Stützhaken, zwei gedrehten gußeisernen Laufrollen mit Kugellagern und starken Bügeln, einer Führungsschiene, Gummipuffer, Springhakenschloß mit Bronzeschlüsselbuchsen mit Lochdeckeln, zwei Bronzeseitenmuscheln und einer Bronzefingermuschel 1 zweiflügelige Schiebetür, zu beschlagen mit einer Laufschiene mit Stützhaken, vier gedrehten gußeisernen Laufrollen mit Kugellagern und starken Bügeln, Führungsschiene, zwei Gummipuffern, Springhakenschloß mit Schlüsselbuchsen mit Lochdeckel, vier Bronzeseitenmuscheln und zwei Bronzefingermuscheln ....

Haustüren.

1 einflügelige Haustür, zu beschlagen mit zwei starken dreiteiligen Haustürbändern, starkem Haustüreinsteckschloß mit Falle, Schlußriegel, Schließblech, einem Schlüssel, eingelassenen eisernen Schildern und schmiedeeisernen glatten Drückern ........

1 zweiflügelige Haustür, zu beschlagen mit sechs starken dreiteiligen Haustürbändern mit Zwischenringen oder Kugellagerringen, einem kurzen und einem langen Kantenriegel, starkem, eingestecktem schrägen Haustürschloß mit Falle, Schlußriegel, Schließ-

12,00—12,50 JC

1,50— 2,00 „ 4,00— 5,00 „

20,00—30,00 „

17,50 M.

19,00 „

20,00 ,,

40,00— 50,00 „

75,00—100,00 ,,

60,00— 70,00 ji:

110,00—120,00 ,,

28,00— 45.00 M.

blech, einem Schlüssel, eingelassenen eisernen Schildern und

schmiedeeisernen Drückern ................

1 dreiteilige Haustür, zu beschlagen mit neun starken dreiteiligen Haustürbändern mit Zwischenringen, zwei kurzen und zwei langen Kantenriegeln, einem starken Haustüreinsteckschloß mit Falle, Schlußriegel, Schließblech, einem Schlüssel, eingelassenen

eisernen Schildern und schmiedeeisernen Drückern......

Für einen Baskülverschluß mit losem Schlüssel, statt eines langen

und kurzen Kantenriegels, Zulage.............

1 zweiflügeligen Torweg, zu beschlagen mit vier langen, starken, schmiedeeisernen Bändern mit Stützhaken zum Einmauern, einem langen und einem kurzen ausgeschraubten, schmiedeeisernen Riegel mit Kloben, einem starken Kastendrückerschloß mit Schlüssel,

verdeckten Schließhaken .................

1 desgl. mit acht Aufsatzbändern, zwei Kantenriegeln, einem eingesteckten Schlosse mit gußeisernem Drücker, Rosette und eingelassenen Schildern wie vor...............

Pendeltüren.

1 einflügelige Pendeltür, zu beschlagen mit einem Pendeltürfederkasten im Fußboden und oberen Zapfenband mit Messing-lagerung und zwei großen Messingaufziehknöpfen und einem

Feststellriegel......................

1 desgl. mit zwei Federbändern (Patent Sommer) und zwei gebogenen Messinggriffbügeln................

1 zweiflügelige Pendeltür, zu beschlagen mit zwei Pendeltürfederkästen im Fußboden und zwei oberen Zapfenbändern mit Messinglagerung und vier Aufziehknöpfen von Messing oder Rotguß,

zwei Feststellriegeln...................

1 desgl. mit vier Bommerfederbändern und vier gebogenen Messinggriffbügeln, zwei Feststellriegeln..............

Für einen Baskülverschluß mit Schließblechen und einem Schlüssel zum Verschließen der zweiflügeligen Pendeltüren, Zulage . .

Drehtüren.

1 fertiger Beschlag einer Drehtür..............

Eisenblechtüren.

1 qm Tür aus 3 cm starkem Kiefernholz mit Rahmen von Winkeleisen, beiderseitiger, aufgeschraubter, 1 mm starker, gestreckter Eisenblechbekleidung, Zarge von Winkeleisen mit Falz, einschl. Steinschrauben, Schloß, Bändern und Zuwerfvorrichtung . .

1 kg ein- oder zweiflügelige, schmiedeeiserne, glatte Tür aus 3 mm starkem, gestrecktem Eisenblech, mit langen Bändern, eingegipsten

Haken und Klinkenverschluß................

1 kg desgl. mit Winkelzarge, Aufsatzbändern und gewöhnlichem Kastendrückerschloß, mit Schließhaken, sonst wie vor, jedoch 3,5 mm stark..........................

60,00— 90,00 JL

90,00—125,00 „

14,00 „

30,00— 50,00 „

50,00— 80,00 „

40,00— 55,00 JL

45,00— 85,00 „

80,00—130,00 „

80,00—140,00 „

12,00 „

300,00—500,00 M.

35,00 JL

0,85—    1,00 „

34*

1 kg desgl., jedoch einseitig durch Karniesleisten oder Flacheisenbesatz in Füllungen geteilt, sonst wie vor.........

1,15—1,80 M.

1 kg zweiflügeliger Torweg aus 3,5 mm starkem Blech, mit starken aufgenieteten Rahmen und Füllungen, mit Zapfenbändern,

1,40—2,50 „

Schubriegeln, sowie Kastenschloß mit eisernen Drückern . . .

1 kg desgl. wie vor, jedoch reich ausgestattet mit Karniesleisten,

Säulenbändern, auf Stahlzapfen lausend, Baskülverschluß und

1,60—2,80 „

Kastenschloß ......................

1 qm einfache Wellblechtür (Gewicht 27 kg für das Quadratmeter):

gestrichen

20,00 M. 18,15 „ 17,30 „ 16,40 „

verzinkt 21,35 JA. 20,00 „ 18,65 „ 17,75 „

schwarz

19,10 M.

17,75 „

16,40 „

15,50 „

Schlösser 4,00—7,00 M. für eine Tür.

Besondere Ausführungsarten.

1 rauch- und feuersichere Tür, Bauart Bernerh 1,00 x 2,00 m groß, einflügelig, mit Kasten- oder Einsteckschloß, eisernen geschmiedeten Drückern, sowie mit einer Z= oder Winkeleisenzarge,

75,00 M.

angefertigt und grundiert...............

135,00 „

1 Berner-Tür, 1,50 x 2,10 m groß, zweiflügelig, mit Baskül-verschluß für den feststehenden Flügel, sonst ganz genau wie vor 1 Berner-Schiebetür, 1,65 x 2,25 m groß, einflügelig, mit vollständigem Schiebetürbeschlag, sowie vollkommen rauch- und

180,00 „

feuersicherer Zarge..................

1 Berner-Schiebetür, 3,00 x 3,10 m groß, zweiflügelig, sonst

450,00 „

ganz genau wie vor..................

1 Berner-Einfahrtsschiebetür, 4,50 x 5,00 m groß, einflügelig, mit einer einflügeligen Schlupftür, sonst ganz genau wie vor 1100,00—1200,00 „ 1 rauch- und feuersichere einflügelige Tür nach Bauart Kückens 1,0 x 2,0 m groß, aus 25 mm starken Eisenasbestplatten in Winkeleisenrahmen eingenietet, mit langen Bändern, starkem Einsteckschloß, mit je 2 Schlüsseln, beiderseitigem, schmiedeeisernem Drücker, selbsttätiger abstellbarer Zuschlagfeder, grundiert, in einfacher Ausführung mit Winkeleisenzarge, 50 x 50

75,00 „

X 5 mm.......................

1 desgl. zweiflügelig, in Größe von 3 qm, mit Baskülverschluß

140,00

im feststehenden Türflügel, sonst wie vor.........

1 einflügelige gepreßte und gefalzte Patentmetalltür, Bauart Schwarzes, aufgefalzt mit gutem Schloß und Messingdrücker,

Bänder mit Schmierpfanne» Winkeleisenrahmen mit Steinschrauben, grundiert, fertig zum Einsetzen, 0,90—1,15 m breit,

60,00—70,00 „

1,95—2,2 m hoch...................

¹    Eugen Berner, Nürnberg.

²    König, Kücken & Co., Berlin N 20.

³    Aug. Schwarze, Deutsche Metalltürenwerke, Brackwede i. 2B.

mit Asbesteinlage...................

1 desgl. zweiflügelig, stumpf in den Falz schlagend, 1,5x2,45 m

mit Asbesteinlage...................

1 feuer- und rauch sichere Schiebetür, Bauart Zreutlem¹, aus Wellblech, beiderseits mit Asbest- und Holzeinlage, in Winkeleisenrahmen, mit angenieteten ineinandergreifenden Zungen

und keilartigem Verschluß, 2,20 x 2,60 m groß......

mit Vorrichtung zum gleichzeitigen Offnen und Schließen 1 einflügelige, rauch- und feuersichere Tür, Bauart „Gruhle", bestehend aus Profileisenrahmen mit beiderseitigem, 1% mm starkem Eisenblech, jedesmal mit 7 mm starker Asbestpappe hinterlegt und einer 20 mm breiten Luftschicht im Innern, mit Einsteckschloß, schmiedeeiserne Garnitur, Schlüssel und Rosette in L= oder ^-Eisenfalz, mit Feuerabschlußleiste, angefertigt, grundiert, 0,80—1,0 m breit, 2,0—2,1 m hoch (Näheres siehe

Seite 861) ......................

1 zweiflügelige desgl., wie vor, der feststehende Flügel mit 1 Baskülverschluß, Eisengarnitur, 1,20—1,50 m breit, 2,25 bis

2,40 m hoch......................

1 desgl. wie vor, 2,50/2,50 m groß............

1 Zweiflügeliges feuersicheres Einfahrtstor, 4,00/3,50 m groß,

sonst genau wie vor..................

I Stück einteilige feuersichere Schiebetür, sonst genau wie vor:

1,20 x 2,20 m groß...............

2,00 x 2,40 „    „    ...............

1 Stück einteiliges, feuersicheres Einfahrtsschiebetor, 3,50/4,00 m groß, mit einer kleineren einflügeligen, 1,00/2,00 m großen Eingangstür, sonst genau wie vor............

70,00— 80,00 Ji 110,00— 120,00 „ 125,00— 135,00 „

430,00 „ 515,00 „

90,00— 120,00 „

150,00— 190,00 „ 375,00— 400,00 „

900,00—1000,00 „

195,00— 210,00 „ 350,00— 375,00 „

1300,00—1400,00 „

4. Instandsetzungen.

1. Fenster.

1 Fensterband abzunehmen, zu richten bzw. instandzusetzen und wieder

anzuschlagen........................

1 Basküle, den Trieb in Ordnung zu bringen oder das Schließblech nachzufeilen oder den Kloben zu verändern und den Beschlag wieder

gangbar zu machen.....................

1 verbogenes eisernes Fenster abzunehmen, zu richten, nachzunieten, gangbar zu machen und einzusetzen..............

0,50—0,60 JL

0,75—1,00 „

3,00—4,00 „

2. Türen.

1 Kastenschloß, Riegel oder Einsteckschloß abzunehmen 1 desgl. zu reinigen und wieder anzuschlagen. . . . 1 neue Feder zu liefern und einsetzen.......

0,50—0,60 M. 0,75—1,00 „ 0,50—0,65 „

¹    Joh. Treutlein, München, Marsstr. 10.

²    E. E. Gruhle, Dresden-A., Dürerplatz 3.

1 neue Falle desgl., rote vor..................

1    „    Zuhaltung desgl.....................

1 neuer Stulp desgl......................

„ Nachtriegel desgl....................

1 neue eiserne Nutz desgl....................

1 „ messingene desgl.....................

1 Federstift, llmschweifstift oder Zuhaltungsstift desgl........

1 neuer Schlietzhaken desgl...................

1 Schlietzblech loszunehmen, nachzufeilen und wieder zu befestigen .

1 Drücker desgl. nachzupassen und neu zu bohren.........

1 neuen Schlüssel zu fertigen..................

1 Türband abzunehmen, vorher die Bekleidung zu lösen, zu hinterfüttern, das Band wieder zu befestigen und die Bekleidung anzubringen . 1 Kantenriegel abzunehmen, mit neuem Kopf zu versehen und wieder

anzuschlagen........................

1 Schlietzblech dazu losgenommen und wieder patzrecht befestigt . .

1 Ring unter ein Aufsatzband zu liefern und unterzulegen.....

1 Spiralfeder loszunehmen, neu zu spannen, zu reinigen, zu ölen und

mit neuen Schrauben zu befestigen..............

1 Kasten- oder Einsteckschlotz mit oder ohne Reifen zu öffnen . . .

0,80—0,90 M. 0,60—0,75 „ 0,90—1,10 „ 0,50—0,70 „ 0,75—0,90 „ 0,90—1,00 „ 0,20—0,30 „ 0,80—1,00 „ 0,75—1,00 0,50—0,75 „ 0,50—1,00 „

1,75—2,00 ..

1,00—1,20 „

0,50—0,60 „

0,25 „

o ^

Ol Ol

o o

5. Stab- und Rolläden. Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Liefern und Anbringen aller Stoffe, die nötig sind, um die Läden in Benutzung nehmen zu können;

b)    Vorhalten von Leitern und Gerüsten;

c)    Nachsehen aller Läden im ersten Sommer nach der Herstellung.

Ausgeschlossen sind die beim Anbringen der Läden etwa erforderlichen Maurer

arbeiten.

Beschaffenheit der Stoffe.

Zu den Stab- und Rolljalousien ist nur schwedisches, völlig astreines, besonders feinjähriges, sorgfältig gepflegtes und vollkommen trockenes Holz zu verwenden. Die einzelnen Brettchen müssen vollständig gerade sein und sind mit heitzem Leinöl zu tränken, mit fein geriebener Ölfarbe in dünnen Lagen gut deckend nach näherer Angabe zu streichen und mit bestem Kopallack zu lackieren. Brettchen, welche sich während der Haftzeit werfen, müssen ohne besondere Entschädigung entfernt und durch tadellose ersetzt werden.

Zu den Gurten und Schnüren sind die besten im Handel vorkommenden Stoffe zu verwenden. Sie müssen aus rein leinenem Gewebe bestehen bzw. aus bestem russischen oder italienischen Hanfzwirn geklöppelt sein.

Ausführung.

Die Löcher in den Brettchen und Fensterrahmen zur Durchführung der Schnüre sind mit Messingösen einzufassen, die Durchführungen in den Fensterrahmen außerdem mittels Lederscheiben zu dichten. Sämtliche Rollen im Oberstück, desgleichen sämtliche Winkelrollen, Gurthalter, Stellketten usw. sind in Messingausführung zu verwenden.

Die Anstoßleisten sind stets aus Eichenholz herzustellen. Schnüre und Gurte müssen bei allen Stellen, wo sich ihre Zugrichtung verändert und wo sie durch Hölzer geführt sind, über Rollen oder Porzellan- oder Eiasführungen gehen.

Die Gurtklemmen sind in einer Höhe von 1,60—1,70 m vom Fußboden, in einem und demselben Raum in gleicher Höhe, mit langen Holzschrauben auf dem Blendrahmen derart zu befestigen, daß das Offnen der Fenster nicht behindert wird. Zur Anbringung der Führungsschienen sollen konische, in das Mauerwerk bzw. Granit- oder Sandsteinfensterumrahmungen einzustemmende und einzuzementierende Hartholzdübel Verwendung finden, worauf die Schienen mit mindestens 3 cm langen Holzschrauben aufgeschraubt werden. Genügend große Anstoßwinkel sind an den Rolläden anzubringen, so daß ein Durchschlagen bzw. völliges Aufrollen vermieden wird. Die Wellenlager müssen der Größe der Läden entsprechend stark geliefert und sicher angebracht werden. Im Angebot verlangte Zahnradübersetzungen müssen so angebracht sein, daß sie nicht über den Holzkasten vorstehen.

Es ist Vorsorge zu treffen, daß die Stabvorhänge dauernd einen leichten Gang behalten und beim Aufziehen bzw. Niederlassen sich nicht scharf ziehen.

Abrechnung.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, und zwar auf Grund der im Angebot eingesetzten Einheitspreise, wobei zu berücksichtigen ist, daß stets nur die lichten Fenster-maße bzw. nur geputzte oder Werksteinfensterumrahmungen zu rechnen sind. Die Einheitspreise für besonders zu zahlende Einrichtungsteile, wie Ausstellvorrichtungen, Gurtaufroller, selbsttätige Verschlußvorrichtungen, Zahnradantriebe usw., einschließlich betriebsfertiger Zusammensetzung und Nebenarbeiten sind in die Rechnung, wenn nicht anders vereinbart, besonders einzusetzen.

Preise.

Fensterklappläden s. unter Titel X.

Zeugvorhänge (Markisen) s. unter Nebenanschlag D a.

Stab- oder Rolläden unter 1,5 qm werden mit 1,5 qm berechnet.

Tagelohnsätze und Arbeitslohn.

. 1,00 „

1 Stunde eines Monteurs.............

„ Arbeiters.............

1 qm Stabladen ohne Führungen zu montieren . . .

1 qm wie vor, mit Führungen...........

1 qm Rolläden mit einfachem Eurtaufzug zu montieren 1 qm desgl. mit Selbstroller............

12

11

a) Stab- oder Sommerläden * (Holzbrettchenläden, Sommerzugjalousien).

Höhe der Stabläden in aufgezogenem Zustande.

13*    6%

zr-

Fensterhöhe

Höhe bei 3% mm starken Stäben

Fensterhöhe

Höhe bei 3y₂ mm starken Stäben

140 cm 160 „ 180 „ 200 „ 220 „ 240 „

18 cm 20 „ 22 „ 24 „ 26 „ 28 „

260 cm 280 „ 300 „ 350 „ 400 „

30 cm 32 „ 34 „ 39 „ 44 „

1 qm Stab- oder Sommerläden aus 6 cm breiten, 3,6 mm starten Holzbrettchen von schwedischem Kiefernholz (oder aus gewelltem, verzinktem Blech), welche entweder durch leinene Traggurte oder durch Ketten miteinander verbunden und durch besondere, an den Enden der Brettchen in Ausklintungen laufende Schnüre aufgezogen und gestellt werden können, ohne Seitenführung von Holz (Preise s. unter „Fenster") oder Eisen und ohne äußere Zinkschürze

(Lambrequin).......................

1 desgl., mit Walzenaufzug, Zulage..............

aber mit Gurtaufzug und Gurthalter, Zulage.....

„ Zug von innen mit Leitrollen, Zulage......

„ mit Vorrichtung gegen Klappern, Zulage.....

„    „ Ausstellvorrichtung durch kleine Stangen, Zulage

mit leichter zweihändiger Ausstellvorrichtung und Eisenführungen mit Scharnieren.................

1 Stück Flaschenzuggetriebe für ganz große Stabläden (von 6 qm an)

1 m Schürze (Lambrequin) aus gepreßtem, mit Ölfarbe gestrichenem

Zink, je nach Breite....................

1 m desgl., aber echt vergoldet................

1 m Fensterbreite von Rund- oder Korbbogen aus Holzrahmeu, mit eingelegten geraden Brettchen, je nach Art und Weise der Anordnung 1 m Fensterbreite von Rundbogen wie vor, mit fächerartiger Anordnung .........................

1 m Fensterbreite von Rundbogen wie vor, jedoch der Holzrahmen mit Zinkeierstab, ein- oder mehrseitig gestrichen, belegt ....

1 w Fensterbreite desgl. wie vor, nur Zinkeierstab vergoldet . . .

1 m Fensterbreite von Rund- oder Korbbogen von Zink (durchbrochen

oder zusammengesetzt), mehrfarbig abgetönt.........

1 m Fensterbreite desgl. wie vor, nur Bogen vergoldet.....

1 m Vordächer, ganz von Holz, für jedes cm Tiefe.......

o o o io o m <D ist O b- io b-

i—I r—I O :—I CO*

3,75— 5,00 ,, 4,00— 5,00 ,,

1,75— 3,00 2,50— 3,75

3,00—12,00 ,,

7,50—27,00 ,,

10,00

12,00

0,15—0,20

¹ Willy Minde, Hamburg, Semperhaus. — Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover. — A. Wohlfahrt & Co., Berlin W, Dennewitzstr. 24a. — Württ. Holzwarenmanufaktur-A.-G. vorm, Bayer & Leibfried, Ehlingen.

bis 5 cm bis 8 cm bis 12 cm Ausladung über 12 cm für jedes Zentimeter mehr

0,75

Vordächer von Blech, oder Holz mit Blech beschlagen, das Doppelte.

1.25

1,75

0,25 JL

b) Holzrolläden (Rolljalousien).

Rolläden beanspruchen in aufgezogenem Zustand irrt Rolladenkasten folgende lichte Höhen- und Breitenabmessungen:

mit Gurten mit Gurten

Lichte

Fensterhöhe 11 mm stark 15 mm stark

m. Leinwand- mit streifen Stahlplättchen 15 mm stark 15 mm stark

150 cm

175 200 225 .. 250 „ 275 , 300 325 „ 350 „ 400 „ 450 .. 500 „

20 cm 22

tt

30    „ 32 „ 34 „ 36 „

22 cm

fco fco fco

Oi Ol CO

00 O H CO ^ lO ^ (M CO CO CO OO CO CO

r:

35    „ 37 „

24 cm 26

27

28 ,

29    ,

30    ,

31    , 33 ,

34

36 ,

37

39 ,

1 qm Holzrolläden, entweder auf Leinen oder Drell geleimt, oder mit durchzogenen Gurten, ohne oder mit Lichtschlitzen, für Türen, Wohn-und Schaufenster, mit Beschlag (bestehend aus Achsen mit Gurtscheiben, Lagern, Aufzuggurten, Anschlagwinkeln, Schrauben), ohne Leitwalzen und eiserne Nuten, jedoch mit Senkstange und messingenem Gurt-

halter bei 11 mm Stabstärke.................

1 qm desgl., jedoch mit verzinktem Stahlplättchen, verbunden und

verstellbar.........................

1 Stück desgl., jedoch mit eisernen Laufnuten, Zulage für das Meter 1 qm desgl., jedoch mit Selbstroller, bestehend aus Federachse mit Lagern

und Hakenstock, sowie einfachem Riegelverschlutz, Zulage.....

1 Stück desgl., jedoch mit Ausstellvorrichtung, mit zwei Händen lenkbar,

Zulage...........................

1 Stück desgl., jedoch mit, Ausstellvorrichtung, mit einer Hand lenkbar, Zulage

1 Stück desgl., jedoch mit fettgetränkten Gurten, Zulage . . .

1 Stück desgl., jedoch statt Gurthalter einen selbsttätigen EurtaufwickleC zum Einmauern, als Zulage:

bis 6    8    12    18    24 m Gurte    aufwickelnd

6,00    7,00    10,00    12,00    15,00 JL

5,50—6,00 M

7,50—8,00 „

2,00 „

5,50—6,50 „

6,00 „

12,50 „ .    0,25—0,30 „

¹ Friedr. Hahn in Neutz a. Rh. — Württ. Holzwarenmanufaktur-A.-G. vorm. Bayer & Leibfried,

Eßlingen.

1 Stück Gurtaufzug mit Zahnradübersetzung, als Zulage......

1 Stück Gurtaufzug mit Gegenfeder, doppelter Gurtscheibe und endlosem Gurt, bis 5 qm Flächeninhalt, als Zulage........

über 5 qm Flächeninhalt, Zulage wie vor...........

1    Stück Zahnradstangengetriebe, oben rollend (für ganz große Rolläden), als Zulage:

bis 10, von 10—16, über 16 qm Rolladengröße 50,00

2    Stück Hilfsfedern mit Welle nebst Gehäuse dazu, als Zulage . . .

1 Stück Drahtseilgetriebe, einschl. Seilrollen, oben rollend:

bis 12, von 12—18, über 18 qm Rolladengröße 44,00

1 Stück Getriebe für untere rollende Läden, einschl. Unter- und Deck-, schienen am Panzer und der Seitenrollen, als Zulage:

bis 6, von 6—12,    12—18, über 18 qm Rolladengröße

20,00 M.

25,00 „ 35,00 „

60,00

100,00 JL

18,00 „

28,00

76,00 M.

40,00

80,00

120,00 JL

60,00

1 qm Rolladen „Krone"' aus Prismenstäbchen von 7 mm Stärke auf Stahlbändern mit gewölbtem Querschnitt aufgereiht und mit rostfreien Trennungsringen zwischen je 2 Stäben mit Gurt- oder Schnuraufzug und vollständigem Beschläge, eisernen Laufnuten, Hartholz-

Schlußleiste mit eingelegtem Beschwerungseisen.........

mit 9 mm starken Stäbchen .................

1 qm Rolladen mit Panzerkette? an Stelle der Durchzugsgurte . .

6,76—7,60 „ 7,50—8,20 „ 7,00—7,60 „

El

Al

c) Stahlblechrolläden?

Geringste lichte Abmessungen der Rollkästen:

bei 2,00 m lichter Offnungshöhe 300 mm

325 „

350 „

375 „

400 „

450 „ usw.

„ 2,50 „

3,00 ..

„ 3,50 „

„ 4,00 „

„ 5,00 „

Nur Federaufzüge (Selbstroller) oder Eurtscheiben mit Getrieben erfordern einen Rollkasten von einer Minimalhöhe von 360 mm.

1 qm Rolladenfläche von 0,5 mm starkem, in den Wellen 10—25 mm hohlem Stahlwellblech mit zweiseitiger Belederung, einschl. verstärkter Unterschiene und Schärnierleder zum Befestigen an der Walze . .    10,00—10,50 JL

¹    Württ. Holzwarenmanufaktur-A.-G. vorm. Bayer & Leibfried, Etzlingeri.

²    A. Wohlfahrt & Co., Berlin, Dennewitzstr. 24a.

³    Willy Winde, Hamburg, Semperhaus.

1 qm Rolladenfläche von Stahlwellblechrolladen wie vor, jedoch mit einfachem Gurtaufzug, bestehend aus Achse mit Eurtscheiben, Lagern, Gurten, Gurthaltern und Befestigungsschrauben, ohne

Verschluß und ohne Laufnuten ...............

mit eisernen Laufnuten..................

1 qm Rolladenfläche von Stahlwellblechrolladen, jedoch mit Selbstroller, bestehend aus Federachse, Lagern, Hakenstock und Verschluß, ohne eiserne Laufnuten . . mit eisernen Laufnuten . .

1 Schloß an der Unterschiene.

1 Schubriegel, rechts und links 1 Hochverschluß, 80—100 cm von unten, mit Mittelschiene und mit Schloß

11,50—12,00 M. 13.00—13.50

....... 13,50—14,00    „

....... 14,50—15,00    „

für den Laden 3,00— 4,00 „ 1.50— 2.00

für den Laden    6,75— 7,50 „

Für Wellblechrolladengetriebe gelten die bei den Holzrolläden angegebenen Preise.

EEE

Gurtaufzug mit Getriebe bei Rolläden von 4—10 qm Fläche.

Stangengetriebe bei Rolläden von mehr als 10 qm Fläche.

Selbstroller für Läden, welche von außen geöffnet werden müssen.

Stangengetriebe mit unterem Rollkasten, nur im Notfall zu empfehlen.

Kunstschmiedearbeiten.

1 gedrückte oder gestanzte Rosette:

2—10 cm im Durchmesser 10—20

ff

Preise von Einzelteilen.

0,02—0,30 M. 0.10—0.50

ft

1 desgl. aus mehrfachen aufeinanderliegenden einzelnen Rosetten bestehend:

10—20 cm im Durchmesser..............

20—30 „    „    „    ..............

1 desgl. von Hand getrieben:

20—30 cm im Durchmesser..............

1 desgl. in Kelchform 20—40 v. H. mehr.

1 kunstgeschmiedetes Blatt, 10—20 cm lang..........

1 kunstgeschmiedete Blume, 10—20 „    „    ..........

1 kunstgeschmiedeten Zweig mit Blättern, Blumen und Früchten,

für jeden einzelnen Teil..................

1 sauber gepreßte Gitterspihe, 10—20 cm hoch.........

1 desgl. in reicher Ausführung für Hauptstäbe, 40—50 cm hoch . 1 sauber gepreßter schmiedeeiserner Bund...........

0,20— 2,00 M. 1,00—10,00 „

3,00—20,00 „

0,50— 1,00 „ 1,00— 5,00 „

1,00— 2,00 „ 0,20— 2,00 „ 10,00—50,00 „ 1,00

0.20

Gitter und Geländer, a) Preise nach qm und in.

1 qm einfaches schmiedeeisernes Kellerfenstergitter......

1 qm desgl. wie vor, jedoch in besserer bis reicher Ausführung.

1 qm einfaches schmiedeeisernes Geschoßfenstergitter.....

1 qm desgl. wie vor, jedoch in besserer bis reicher Ausführung.

1 qm einfache schmiedeeiserne Eittertür...........

1 qm desgl. wie vor, bessere Ausstattung..........

1 qm desgl. wie vor, jedoch in besserer bis reicher Ausführung . 1 qm schmiedeeisernes Scherengitter zum Zusammenschieben

<Bostwickgitter), je nach Größe..............

1 qm Tor aus Drahtgitter.................

1 qm Tor aus Schuppengitter...............

1 qm einfaches Drahtgeflecht, je nach der Maschenweite ....

1 qm verziertes desgl....................

1 m schmiedeeisernes Balkongitter 0,8 m hoch anzuliefern und

aufzustellen.......................

1 m einfaches schmiedeeisernes Brüstungsgitter, 80 cm hoch, ohne

stärkere Endpfosten...................

1 m desgl. wie vor, mit stärkeren Endpfosten, als Zulage . . .

1 m verziertes schmiedeeisernes Brüstungsgitter, 80 cm hoch, ohne

stärkere Endpfosten, in besserer Ausstattung.........

1 m desgl. wie vor, mit stärkeren Endpfosten, als Zulage . . .

1 m verziertes schmiedeeisernes Brüstungsgitter, 80 cm hoch, ohne stärkere Endpfosten in besserer bis reicher Ausstattung ....

1 m desgl. wie vor, mit stärkeren Endpfosten, als Zulage . . .

1 m verziertes schmiedeeisernes Firstgitter, 80 cm hoch, in besserer

bis reicher Ausstattung..................

1 m einfaches schmiedeeisernes Blumenbrettgitter, 315 mm hoch 1 m desgl. wie vor, in einfacher bis besserer Ausstattung . . .

1 m desgl. wie vor, in besserer bis reicher Ausstattung ....

13,00— 19,00 JL 19,00— 50,00 „ 18,00— 35,00 „ 35,00— 80,00 „ 30,00— 50,00 „ 50,00— 80,00 „ 80,00—200,00 „

31,00— 45,00 „ 12,00— 18,00 „ 18,00— 22,00 „ 3,00—    6,00    „

8,00— 15,00 „

19,00— 67,00 „

10,00—    22,00    „

3,00— 6,00    „

22,00— 30,00 „

6,00— 8,00 „

30,00—100,00 „ 6,00—    9,00 „

13,00— 23,00 „ 4,00—    6,00    „

6,00— 16,00 „ 16,00— 30,00 „

1 m schmiedeeisernes Treppengeländer in einfachster Ausführung,

0,90 m hoch, einschl. aller Nebenarbeiten..........

1 m desgl. wie vor, in einfacher bis besserer Ausführung . . . 1 m desgl. wie vor, in besserer bis reicher Ausführung ....

8,50— 13,00 M. 13,00— 35,00 „ 35,00— 80,00 „

b) Stückpreise.

1 schmiedeeiserne einflügelige Gittertür, 0,8 m breit und 1,3 m hoch, bestehend aus senkrechten Stäben, 3 wagerechten Schienen und 4 Schrägstäben, samt Beschlag, anzuliefern und aufzustellen,

je nach Ausstattung...................

1    desgl.    zweiflügelige    Gittertür,    1,4 m    breit    und    1,3    m    hoch,

sonst wie vor......................

1    desgl.    zweiflügeliges    Gittertor,    2,5 m    breit    und    2,0    m    hoch,

sonst wie vor.......................

1    desgl.    zweiflügeliges    Gittertor,    4,0 m    breit    und    2,5    m    hoch,

sonst wie vor......................

1 schmiedeeisernes Kellerfenstergitter anzufertigen und aufzustellen,

75/80 cm grosz.....................

1,0 m breit und 2,0 m hoch...............

1 schmiedeeisernes Gitter für Tür- und Torwegfüllungen, rund 30 cm breit, 0,90 m hoch, in einfacher bis besserer Ausstattung

in besserer bis reicher Ausstattung.............

1 desgl., rund 50 cm breit, 1,00 m hoch, in einfacher bis besserer

Ausstattung.......................

in besserer bis reicher Ausstattung.............

1 desgl., rund 50 cm breit, 1,30 m hoch, in einfacher bis besserer

Ausstattung.......................

in besserer bis reicher Ausstattung.............

1 schmiedeeisernes Gitter für Torwegoberlichte, rund 2,50 m breit,

1,25 m hoch, in einfacher bis besserer Ausstattung......

in besserer bis reicher Ausstattung.............

40,00— 80,00 M.

80,00—150,00 „

200,00—450,00 „

450,00—900,00 „

10,00— 12,00 „

40,00— 70,00 „

19,00— 40,00 „ 40,00— 70,00 „

25,00— 50,00 „ 50,00—100,00 „

28,00— 65,00 „ 65,00—130,00 „

65,00—130,00 „ 130,00—200,00 „

c) Preise nach Gewicht.

1 kg verziertes Gitter kostet je nach der mehr oder minder reichen

Ausstattung.......................

1 kg schmiedeeiserner Torweg aus senkrechten Eisenstäben, Riegeln von Baudeisen, kreuzförmigen Zugstangen, Beschlag und einfachen

gebogenen Ranken, einschl. Aufstellen...........

1 kg desgl. mit Blechfüllungen im unteren Teile und vielen gebogenen Ranken....................

1 kg schmiedeeisernes Treppengeländer mit gekreuzten Eisenstäben

bzw. Flacheisen mit Rosetten...............

1 kg desgl. mit einfachen gebogenen Ranken.........

1 kg desgl. in reicher Kunstschmiedearbeit..........

0,50— 2,50 JL

0,80— 1,00 „

1,00— 1,20 „

0,65—

1,20-

1,50—

1,00 „ 1,50 „ 3,00 „

Spitzen, Fahnenstangen u. a.

25,00— 40,00 M. 50,00—100,00 „ 10,00— 20,00 „ 25,00— 50,00 „

180,00—300,00 „

80,00—200,00 „ •

0,30 J/L

0,05—

20,00— 40,00 „ 10,00— 30,00 „

1 Turmspitze mit einfacher Wetterfahne in Herstellung.....

1 desgl. mit Wetterfahne in reicherer Herstellung.......

1 Dachspitze in einfacher Ausführung............

1 desgl. in reicherer Ausführung..............

1 Stück eiserne Fahnenstange, aus Mannesmann-Hohlrohren wasserdicht zusammengesetzt, am oberen Ende 63 bzw. 83 mm Durchmesser, unten 102 bzw. 127 mm Durchmesser, etwa 9,00 m über Dach und etwa 3,00 m unter Dach reichend, mit allem Zubehör und echt vergoldetem Knauf und Mittelbunden, einschl. Montage

und Eindichtungsarbeiten, je nach Ausstattung.......

1 Stück schmiedeeiserner Fahnenstangenhalter für schräge Fahnenstangen, je nach Ausführung...............

Türbänder und Zieranker u. ä.

1 handgeschmiedeter Ziernagel für Türen..........

1 reich geschmiedetes, etwa 70 cm langes gotisches Türband . . 1 geschmiedeter Zieranker, je nach Ausführung........

Kunsttreibarbeiten, Punzarbeiten, Ziselierarbeiten, Kunstgutzarbeiten in Bronze und Kupfer sowie auch galvanoplastische Arbeiten.

(Eisengutzarbeiten s. Titel VI.)

Die Preise aller dieser Arbeiten bewegen sich in sehr weiten Grenzen, je nach der Feinheit der Ausführung. Ob in einem Einzelfalle, in welchem überhaupt beides anwendbar ist, Zretbarbett¹ oder Gutz teurer wird, hängt ganz vom Nutzern des betreffenden Gegenstandes ab. Möglichst flächig gehaltene Gegenstände werden in Treibarbeit billiger, besonders wenn mehrere Stücke über ein und demselben Kernstück ausgeführt werden können. Bei weniger geschlossenen, stark zerklüfteten Gegenständen wird man mit Rücksicht auf den Preis zu Gutz oder Galvano übergehen müssen.

Bei Ausführungen in Galvano² ist der Preis wesentlich verschieden, je nachdem es sich um Gegenstände handelt, welche im Freien der Witterung ausgesetzt sind, oder um solche, welche geschützt angebracht sind, weil letztere bedeutend dünner hergestellt werden können.

Hohlgalvano ist um 60—90 v. H. teurer als Kerngalvano.

Bei feineren Arbeiten tritt der Unterschied im Wert des Stoffes (Kupfer, Bronze usw.) gegenüber dem Wert der Arbeit nahezu vollständig zurück.

Preise ohne Bildhauerentwurfskosten.

25,00—35,00 M,

1 qm Verkleidung mit Kupferblech mit einzelnen Gliederungen und wenigen getriebenen, einfachen Schmuckformen (Buckel, Sterne, Wellen u. a.).................

in reicherer Ausführung, jedoch ohne Pflanzen- oder Figurenschmuckteile ....................

35,00— 50,00 M.

60,00— 200,00 „ 70,00— 210,00 „

120,00— 300,00 „ 300,00— 700,00 „

6,00— 12,00 12,00— 25,00

300,00— 500,00 „

100,00— 180,00 „ 40,00— 80,00 „ 100,00— 300,00 „ 500,00— 600,00

13,00—

25,00—

20,00—

40,00—

18,00 „ 30,00 „ 27,00 „ 45,00 „

30,00—    50,00    „

50,00—    70,00    „

80,00— 100,00 „ 150,00— 200,00 „

700,00— 900,00 „

600,00— 800,00 „ 800,00—1200,00 „ 1600,00—1800,00 „ 700,00— 800,00 „ 800,00—1200,00 „ 500,00— 700,00 „ 200,00— 400,00 „ 250,00— 300,00 „ 100,00— 120,00 „

500,00— 950,00 „

1 qm Füllung in Kupfer oder Bronze getrieben, mit reichen, aber nicht figürlichen Schmuckformen, je nach der Feinheit der Durchbildung .......................

1 qm desgl. in durchbrochener Arbeit für Heizgitter u. a. . . 1 qm desgl. mit figürlichem Schmuck:

in Flachrelief..................

in Hochrelief..................

1 m getriebenes, 10 cm hohes Band aus Kupfer oder Bronze

mit Linien oder Blattmuster..............

1 m Blumengirlande..................

1 Pfeilerkapitell in ionischer Art, in Kupfer oder Bronze getrieben, 1,0 m breit, 0,50 m hoch............

1 Wandbrunnen mit wasserspeiendem Kopf und Schale, etwa

1,0 m hoch......................

1 Maske in starkem Relief, 30 cm groß..........

1 Urne oder Vase, 50— 70 cm hoch ...........

„ 100-120 „ „ ...........

1 Buchstabe in Bronze für Firmeninschriften:

in einfacher Ausstattung, 25—30 cm hoch.....

35-40 „    „    .....

„ reicherer

25-30 ..    ..    .....

35-40 „    „    .....

1 Kopf oder Maske, auch Tierkopf, in starkem Relief:

20 cm groß...................

30 „    „...................

40 „    „...................

1 Tierfigur, 0,8 m hoch, 1,0 m breit, in starkem Relief . . .

1 menschliche erwachsene Figur in natürlicher Größe in starkem

Relief.....

in natürlicher Größe,

er

1 sitzende menschliche getrieben ....

1 stehende desgl. .

„ (schwebender Merkur, 2,5 m hoch), getrieben .

2,0 „    „ ), Galvano .

„ (Engel mit ausgebreiteten Flügeln), „

1 Christuskörper, 1,7 m hoch, Galvano...........

t»0 „    „    ,,    ...........

1 Kaiserbüste, 1,0 „    „    „    . . . ........

0,6 „ ,, „ ...........

7500,00—8000,00 „

1 liegender Löwe, allseitig frei, in natürlicher Größe, getrieben 1000,00—1200,00 „ 1 Adler mit ausgebreiteten Flügeln, 2,0 m lang, Galvano . .

Vgl. übrigens auch Teil I, D, Denkmäler.

1 Triumphwagen mit Zweigespann und Lenker, 7 m hoch, 6 m lang, Kupfer getrieben................

Titel XII. Ausbau in Glas.

Das Glas.

Man versteht unter Glas eine weihe durchsichtige Masse, durch Schmelzung gewisser kieselsaurer Salze erzeugt, deren Basen meist Kali oder Natron, auch Eisenoxyd, Bleioxyd, Tonerde usw. sind. Die festesten Gläser bestehen aus Gemengen mehrerer Silikate. Einfaches kieselsaures Natron oder Kali ist in Wasser löslich, woher es den Namen Wasserglas erhalten (vgl. Titel XIII, Malerarbeiten). Die Güte des Glases wird durch Kochen in gesättigter Schwefelsäure, auch durch Glühen mit gepulvertem Eisenvitriol geprüft. Es wird desto matter und undurchsichtiger, je weniger fest die Kieselsäure mit den Basen verbunden ist. Wird der sog. Glassatz durch Metalloxyde gefärbt, so entsteht farbiges Glas, wird er durch Zinnoxyd, Knochenasche und andere Zusähe getrübt, so entsteht Milchglas.

Es gibt geblasenes und gegossenes Glas. Das geblasene Glas wird in der Regel zu Fensterscheiben verwendet und heißt vorzugsweise „Fensterglas". Das gegossene heißt im unbearbeiteten Zustande „Rohglas". Geschliffen heißt letzteres „Spiegelglas".

Das Glas findet bei Bauten Verwendung zur Verglasung von Fenstern, Türen, Wänden, Oberlichtern, auch in belegtem Zustande als Spiegel für Wände oder Decken usw.

Die Berechnung des notwendigen Glases geschieht nach Quadratmetern in der Weise, daß entweder jede zu verglasende Fläche im Kittfalz gemessen wird, wie bei Glastüren, Oberlichtern und anderen einzeln vorkommenden Arbeiten, oder daß man die ganzen Fensterflächen im lichten Mauermaß nach Quadratmetern voll berechnet und dann ein Viertel davon für das Holzwerk abzieht.

Will man genauer rechnen, so muß man für das Holzwerk abziehen:

bei    einem    einflügeligen Fenster von der Breite 12 cm und der Höhe 12 cm

20 „ „

12 „ „    20 „

n    30 „

20 „

30 „    „

Bei Doppelfenstern, welche beide nach innen aufschlagen, bringe man 16 cm von der Breite und Höhe des inneren Fensters in Abzug und 24 cm vom äußeren.

Gewöhnlich liefert der Glaser das Glas, und sind die Preise dann für die eingesetzte Glasfläche einschl. Verschnitt und Einsetzen bemessen. Bezieht man das Glas selbst, so hat man bei gegebenen Größen der Scheiben 10 v. H. auf Bruch zu rechnen. Sind die Größen der Scheiben nicht nach Bedarf bestellt, so muß man 20 v. H. für Verschnitt usw. hinzusetzen.

Technische Bedingungen für Glaserarbeiten.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Herstellung und Vorlage aller erforderlichen Skizzen, Entwürfe, Einzel- und Arbeitszeichnungen, Berechnungen und Aufstellungen, soweit solche von der Bauverwaltung nicht geliefert werden;

b)    Vorlage bzw. Herstellung aller Proben von Einzelheiten oder größeren Stücken, einschließlich der erforderlichen Abänderungen bis zur endgültigen Genehmigung;

c)    Lieferung des Glases, einschließlich aller Zutaten, Verpackung u. dgl. frei Bau-und Verwendungsstelle;

d)    An- und Abfuhr, das Vorhalten, Aufstellen und Wiederbeseitigen aller erforderlichen Gerüste und Geräte;

e)    genaues Zuschneiden, Einpassen, Einsetzen und Befestigen der fertigen Scheiben zwischen den Sturm- und Deckschienen bzw. Gewänden oder in den Flügeln, einschließlich Verbleien, Verstreichen, Verstiften, Verkitten, bei metallenen Sprossen einschließlich des Einbohrens der Löcher für die Stifte; die genügende Sicherung der verbleiten Tafeln gegen Winddruck durch Verknüpfen und Verlöten mit den Windruten einschließlich des Befestigens der letzteren in beweglichen Flügeln;

f)    Herausnehmen und Wiedereinhängen der Flügel, Beseitigung aller Unreinigkeiten, Stofsabfälle u. dgl. während und nach Vollendung der Arbeiten, Reinigen von Kittresten und Flecken sowie Putzen der Scheiben vor der Abnahme.

Beschaffenheit des Glases.

Die zu liefernden Stoffe jeder Art, einschließlich der Zutaten, müssen von durchaus tadelloser Beschaffenheit sein, irrt besonderen müssen die Glassorten in jeder Beziehung genau den vorgelegten Proben entsprechen und ebenso wie die Malerei sich als widerstandsfähig gegen die Einwirkungen der Sonne und Luft erweisen. Sofern es sich nicht um ausdrücklich geforderte Sorten, wie Kathedralglas, Mistbeetglas u. dgl. handelt, müssen sie frei von Blasen, Falten, Buckeln, Sandkörnern, Streifen, Schlieren, Schrammen, Rissen und anderen Fehlern sein. Das Glas muß überall eine gleichmäßige Stärke zeigen.

Spiegelglas muß im besonderen durchaus farblos, rein, beiderseits nirgends hohl, sondern durchaus eben geschliffen sein. Bei mangelnder Bestimmung des Anschlages ist die dem Angebot zugrunde gelegte Stärke (4—8 mm oder mehr) besonders anzugeben. Es ist in der Regel die dritte Wahl — Qualität — der Aachener Abstufung zu verwenden, falls nicht im Anschlage etwas anderes bestimmt ist.

Halbweißes Glas muß mindestens 1,5 mm stark und 4,5 kg das Quadratmeter schwer sein.

Als Fensterglas soll nur sogenanntes rheinisches Glas, d. h. ein auf rheinische Art hergestelltes Glas verwendet werden.

Sogenanntes ⁴/₄=, °/₄- und 2/4-Glas soll 2,- 3 und 4 mm stark, sowie 6, 7,5 und 9 kg das Quadratmeter schwer sein. Abweichungen von diesen Stärkemaßen sind bis zu 10 v. H. zulässig. Nach der im Handel üblichen Einteilung in vier Klassen — Wahlen — Qualitäten — ist, falls nicht ausdrücklich die erste Klasse im Berdingungsanschlage gefordert ist, die zweite Klasse zu verwenden. Es dürfen sich bei dieser Klasse nur vereinzelte Bläschen von höchstens 1 mm Durchmesser vorfinden.

Die als „Doppelglas" bezeichneten, am wenigsten reinen Scheiben des rheinischen 2/4-Glases dürfen nur bei besonderer Bestimmung des Anschlages zur Verglasung von Oberlichten usw. verwendet werden.

Bei Drahtglas muß das Drahtgewebe überall bis an den Rand der Scheibe heranreichen

Befestigungsmittel.

Bei gewöhnlicher Verglasung muß der erforderliche Kitt aus reiner Kreide und

35

Schwatlo XVT.

reinem Leinölfirnis bestehen, gut trocken sein, dabei aber dauernd einige Biegsamkeit behalten. Die Verwendung von Bleiweiß statt Kreide ist verboten.

Als Heftstifte für die gewöhnliche Verglasung dienen in der Regel bei Holzsprossen Weißblechstifte, nur bei besonderer Bestimmung des Anschlages Kupferstifte; bei eisernen Sprossen sind die Stifte aus Buchsbaumholz zu fertigen.

Bei Bleiverglasung soll der Kitt aus kleinen Sägespänen und Leinöl bestehen. Die Befestigung der Tafeln im massiven Gewände hat mittels guten Haarkalkmörtels zu erfolgen. Die Verwendung von Zement zu diesem Zwecke ist bei Ziegelgewänden nur mit besonderer Erlaubnis zulässig; bei Hausteingewänden darf Zement überhaupt nicht verwendet werden.

Die Bleiruten müssen vor ihrer Verarbeitung im Muster wie am Rande der ganzen Tafeln mindestens eine Stärke von 1 mm haben und sind durch aufgelöteten Kupferdraht mit den mindestens 8 mm starken, mit Mennige grundierten und mit schwarzer Ölfarbe gestrichenen Windruten dauerhaft zu verbinden. Eine Verzinnung der Blei-sprossen in ihrer ganzen Ausdehnung darf nicht erfolgen.

Einsetzen.

Vor dem Verkitten sind die Falze mit einem ölfeuchten Lappen sorgsam von allen Staubteilchen zu befreien.

Die Elastafeln müssen mit entsprechendem Spielraum in die Falze oder zwischen die Sturm- uud Deckschienen passen. Die Verglasung darf nicht früher ausgeführt werden, als bis die Fenster und Türen beschlagen und einmal grundiert oder gestrichen und die massiven Gewände abgewaschen sind. Beim Einsetzen der Scheiben in die Kittfalze müssen diese mit Kitt dünn, aber vollständig ausgelegt, alsdann die Tafeln in den Kitt eingedrückt, hierauf mit der erforderlichen Anzahl von Stiften sicher befestigt und schließlich verkittet werden.

Spiegelscheiben.

Beim Einsetzen von Spiegelscheiben in bewegliche Flügel ist darauf zu achten, daß die Scheiben an der unteren Ecke der Bandseite und an der schräg gegenüberliegenden oberen Ecke sich fest gegen die hier anzulegenden Holzklötzchen anlegen und somit die Flügel verstreben; in feststehendem Rahmenwerk müssen die Scheiben an allen vier Ecken eingespannt sein. Werden Holzleisten zur Befestigung der Spiegelscheiben verwendet, so sind diese, wenn irgend angängig, durch kleine Schrauben sicher zu befestigen.

Bleiverglasung.

Bei Bleiverglasung zwischen Sturmschienen sind die Keile fest anzutreiben, die Splinte bzw. die Muttern für die Schrauben fest anzuziehen. Die Windruten müssen auf den Bleisprossen und im Gewände bzw. in den Rahmen sicher befestigt werden und in Verbindung mit den übrigen Teilen der ganzen Elastafel den nötigen Widerstand gegen Winddruck bieten.

Dachverglasung.

Bei den Dachverglasungen müssen die Scheiben satt in Kitt eingedrückt werden, falls nicht andere Arten der Verglasung genehmigt werden. Die Drahtglasplatten müssen mit 5 mm starken verzinkten Stiften gegen Abheben und Abgleiten sicher befestigt werden. Die Überdeckungen sind durch einen eingelegten Filzstreifen abzudichten.

Bruch.

I)en während der Bauzeit erforderlich werdenden Ersah an zerbrochenen Scheiben hat der Unternehmer zu den Einheitssätzen seines Angebots ebenfalls sogleich nach Aufforderung auszuführen.

Berechnung.

Die Berechnung der gelieferten Glasflächen erfolgt derart, daß bei jeder Scheibe das kleinste umgebende Rechteck gemessen wird, jedoch wird dabei für jede Ausdehnung das Matz auf gerade Zentimeter nach oben hin abgerundet.

Glassorten und Glaspreise.

1. Das gewöhnliche grüne Glas.

Jede Kiste enthält 20 Bund, das Bund zu 20 Scheiben,- also im ganzen 400 Scheiben. Die Scheiben sind verschieden grotz, nämlich:

42 auf 78 cm 42 ,.

42 „

36 „    73 „

36 „    65 „

X>te Preise für 1 Kiste und für 1 Bund sind nach der Grütze der Scheiben verschieden. Im Durchschnitt kostet 1 qm grünes Glas = 1,50 M.

73 „ 68 „

57 auf 65 cm 47 „    78

47 „ 62 „

47    „    52    „

42 „ 84 „

2. Das gewöhnliche halbweihe und weihe Fensterglas.

Dasselbe wird hauptsächlich in Pommern, Sachsen und Schlesien hergestellt und in Bunden von etwa 2,0 qm Tafeln verkauft. Die Grütze der Tafeln ist verschieden, so datz in 1 Bund 1, 2, 3 bis 24 Tafeln enthalten sind.

In der Glashütte kostet:

einfaches weitzes Glas,

„ halbweitzes „

„    weitzes    Doppelglas, „ 1

„    halbweitzes

3. Das sogenannte rheinische Glas.

Dasselbe ist ein gutes weitzes Glas, welches zur Verglasung der Fenster der Wohnungen usw. in der Regel verwendet, und nach Bunden von je 6 Tafeln verkauft wird.

Zur Bestimmung des Preises, welcher sich nach der Grütze der Tafeln richtet, addiert man die Breite und Höhe der Tafeln.

Man unterscheidet ⁴/₄=, °/₄-faches Glas und »/₄-faches oder Doppelglas. Durchschnittlich ist:

das ⁴/₄-fache Glas = 1% mm dick und 6—6,5 kg schwer, ,, = 2% „    „    „ rund 7,5 „    „

»    — 3

II    V 4° II

q 0

ft VfKJ ft

II    V4⁼ II

35*

weißes Glas

Eine Länge und eine Breite der Tafel in Zentimetern zusammengezählt

Preise des ^fachen Glases samt Fracht für 1 qm

halbweitzes

Glas

M.

M.

bis 66 68—108 110—134 136—162 164—188 190—216 218—230 232—242 244—256 258—270

3,00

2,70

3,50

3,00

4,20

5,00

6,00

6,50

7,00

3,30

3,70

4,00

4,50

5.00

7,80    6,20

9,00

7,40

10,00    9,00

Für 6/^-faches Glas stellen sich die Preise

7r „

geripptes und gewölbtes Glas stellen sich die Preise . . „ gebogenes Glas stellen sich die Preise.........

l%mti so hoch

•    •    tt ft

•    • 2    3 „    „

4. Das Rohspiegelglas oder Rohglas.

Das gegossene, aber nicht geschliffene Glas wird dort verwendet, wo es weniger auf große Durchsichtigkeit, als auf Haltbarkeit ankommt, also zur Eindeckung von Oberlichtern, Glasdächern usw.

Es kostet:

a)    1 qm dünnes Rohglas, 4—6 mm stark, hauptsächlich gerippt

verwendet, auch glatt und gerautet zu haben, in Berlin    5,00— 6,00 M.

b)    1 qm gewöhnliches Rohglas, 10—13 mm stark:

in Tafeln bis 1 qm Oberfläche...........

„    „ von 1—3 qm Oberfläche.........

„    „ über 3 qm Oberfläche..........

c)    1 qm glattes Rohglas zu Fußbodenplatten:

20 mm stark...................

25 „    „    ..................*

d)    1 qm geguadertes (guadrilliertes) Rohglas mit Quadern von

3, 4 und 5 cm Seitenlänge zu Fußbodenplatten:

25 mm stark...................

30 „    „    ...................

35 „    „    ...................

9,00—10,00 „ 10,00—12,00 „ 15,00—20,00 „

20,00—25,00 „ 30,00—35,00 „

32,00—35,00 „ 40,00—42,00 „ 45,00—48,00 „

5. Das Spiegelglas.

Das gegossene und geschliffene Glas (Spiegelglas) wird zu guten Spiegeln, aber auch als Fensterglas in besseren Wohnungen und zu Schaufenstern verwendet.

Das Glas hat eine Stärke von 5—8 mm, je nach der Größe der Scheiben. Kosten von Spiegelscheiben s. weiter unten.

Polierte Glasplatten zu Schiffsfenstern, Aquarien usw. werden in Dicken von 9—-22 mm hergestellt und kosten für 1 qm und für jedes Millimeter größerer Dicke als 8 mm um 1,50 M. mehr.

Kristallscheiben, 6—8 mm starke Plan

in Größe von % qm

V% ii

unbelegt

belegt 15,00 M. 18,00 .. 22,00 .. 25,00 29,00 33,00 „

®/₄ weiße, 2i/₂—4 mm stark: Plan

in Größe von ³/₄ qm II II II V 2 II

II    II    II    1    II

unbelegt

rund 8,00 M.

Belegt

10,00 M, 13,00 „ 17,00 „

Facettenschliff⁴, 2 cm breit, auf rechteckigen belegten oder unbelegten, 4—8 mm starken Spiegelgläsern, kostet bei rechtwinkligen Gläsern bis zu einer Elashöhe von:

„ 10,00 „

„    14,00 „

0,5

1,0

1,5

2,0

2.5

3,0

3,5

4,0 m

0,70-0,80 1,00-1,20 1,20-1,50 1,80—2,20 2,20—2,60 3,00—3,50 4,50-5,00 7,00- 8,00 4L desgl. poliert 1,30-1,40 1,80-2,00 2.40—2,70 3,40—3,80 4,00—4,40 5,00—5,50 6,75—7,25 9,50—10,50 M. bei runden und ovalen Gläsern erhöht sich der Preis um das Dreifache.

1 facettiertes Glasschild für Tapetentüren mit gebohrten Löchern, für Drücker und Schlüssel, einschl. der Befestigungsschrauben:

12 cm breit, 40—50 cm hoch 15 „

60 „

1.50— 2,00 M

2.50— 3,00 „

¹

   Beck & Friede, Berlin 8 59, Hasenheide 119. Moritz Schnitz, Berlin C, Aleranderstr. 31.

²

   Rheinische Galvano- und Hammerwerke, Heiligenhaus <Bez. Düsseldorf. — Württemberg. Metallwarenfabrik, Eeitzlingen i. W.

³

   N. SBieberer & Co., Kgl. bayr. Hoffpiegelfabrit, Fürth.

⁴

   Adolf Schell und O. Vittali, Offenbach i. 93.

6. Das geschliffene und geätzte tolas¹, Musselinglas.

Dasselbe wird überall da verwendet, wo Licht geschaffen werden soll, ohne ein Hindurchsehen zu ermöglichen, also bei Verglasung von Flurwänden, Oberlichtern, Türen, Abortfenstern usw.

Verzierungen können entweder mittels Sandblasverfahren hergestellt, geschliffen oder durch Säure geätzt werden. Um teilweise hindurchsehen zu können, werden durchsichtige Linien oder Verzierungen hell gelassen und der Grund mattgeschliffen, oder aber wo das Durchsehen nicht störend wirkt, bleibt der Grund hell und die Linien oder Verzierungen werden matt geschliffen. Sollen ganz undurchsichtige, jedoch verzierte Scheiben geschaffen werden, so werden die Verzierungen matt auf mattem Grunde geschliffen oder, was bedeutend schöner wirkt, allerdings auch teurer ist, geätzt.

5,00 Jl .    15,00—20,00 „

.    20,00—25,00 „

.    35,00—40,00 „

.    35,00—40,00 „

.    40,00—45,00 „

8,00— 9,00 „

1 qm ganz mattes Glas.......

1 „ geschliffenes Glas.......

1 „ doppelmatt geschliffenes Glas . .

1 „ geschliffenes Glas mit Figuren .

1 „ geätztes Glas in 3 Tönen....

1 „ desgl. in 4 Tönen.......

1 „ Musselinglas..........

7. Das gebogene (Mas² 3.

Dasselbe wird zu Fenstern in runden Mauern, Erkern usw. verwendet und kann aus rheinischem und Spiegelglase hergestellt werden. Der Preis ist bei Fensterglas um etwa 60 v. H., im übrigen 60—120 v. H. teurer.

8. Das buntfarbige Glas.

„Überfangen“ mit Mustern

Der Preis von farbigem Glase richtet sich nach der Farbe selbst und nach der Schwierigkeit der Herstellung, namentlich auch danach, ob das Glas „massiv", d. h. durch und durch gefärbt ist, oder ob es „überfangen", d. h. nur auf einer Seite gefärbt ist, so daß man weiße Linien, Rosetten usw. herausschleifen kann.

„Massiv“ ohne Muster 9,00—13,00 M. 18,00—20,00 M. 7,00—11,00 „ 14,00—16,00 „

Es kostet:

Tafelglas, rot oder grün.........

„ blau, oder gelb, oder violett . .

9. Opalescentglas

ist künstlich getrübtes, mehrfarbiges, ebenfalls gewalztes Zierglas aus zwei oder mehr Glasfarben, die nur wenig durchgerührt und daher streifig erscheinen. Es ist durchscheinend, aber nicht durchsichtig.

9,00—11,00 Jt

Preis

10. Kathedralglas, dünnes Rohglas

ist weißes oder farbiges gewalztes Glas, welches infolge ungleichmäßigen Abkühlens an der Oberfläche wellig ist.

6,00—8,00 Jli

Preis

11. Antikglas

. .    4,00—6,00 M,

ist meist gelblich-weißes Glas mit vielen kleinen Luftbläschen. Preis......................

12. Butzenscheiben.

Der Glasbläser bläst zunächst eine kleine Blase, deren untere Hälfte abgesprengt wird, an dem sogenannten Nabeleisen befestigt und durch Drehen des letzteren zu einer ebenen Scheibe ausgeschleudert wird.

13. Riffelglas oder Ornamentglas

ist gegossenes Glas, welches mit einer verzierten Walze abgewalzt ist.

5,00— 8,00 JUL 8,00—14,00 „

Preis.........................

mehrfarbig.......................

14. Hartglas-.

In neuerer Zeit ist auch vielfach sogenanntes Hartglas für Firstböcke, Dächer, Türscheiben usw. zur Verwendung gekommen. Dasselbe ist widerstandsfähiger als gewöhnliches Glas und wird glatt, mattiert oder gepreßt gefertigt.

Die Preise entsprechen dem böhmischen Glase.

15. Drahtglas*.

Drahtglas: Glasgegestände aus Tafel-, Hohl- oder Preßglas, welche bei der Herstellung mit einer Metall- bzw. Drahteinlage in der Weise versehen worden sind, daß diese Einlage durch das Glas vollständig gedeckt wird und deshalb nicht rosten kann. Außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Stoß, Druck und schroffen Wetterwechsel. Drahtglas läßt sich schleifen, polieren, bohren, kröseln und u. U. auch schneiden. Feuer- und diebessicheres Drahtglas von 6—8 mm Stärke kann ohne Gefahr betreten werden. Anwendung zu Bedachungen, Fußböden, Schutzgitter usw.

Preise für das Quadratmeter.

Drahtglastafeln, Kanten nicht geschliffen, mit glatter oder geriffelter Oberfläche:

9—10

M. 7,00—9,00 8,00—10,00 8,50-11,00 15,00—18,00 20,00-25,00 25,00—30,00 30,00—35,00 35,00—40,00 Abgeschliffene Kanten kosten für das laufende Meter: bei 4—5    6—8    9—10    15    20    25    30    35 mm Stärke

rd. 4-5

6—8

15

20

25

30

35 mm stark

0,20    0,30    0,30    0,60    1,00    1,20    1,50    2,50 M.

Die Platten werden in beliebigen Maßen bis zu folgenden Größen angefertigt:

bei 4— 5 mm Stärke bis 1,20 qm Flächeninhalt aber nicht länger wie 1,80 m u. nicht breiter wie 0,70 m 6— 81 "    9—10/ "

Drahtglasplatten mit quadrillierter Oberfläche für Fußböden in folgenden festen Maßen: 150Q: 165 p, 200Q, 220 Q, 250 Q 300',, 320[j, 330ü, 360□, 390□, 420p,300 x 330 300 x 360, 330 X 360 mm, sämtlich 25 mm stark, sowie

Drahtglasplatten mit genarbter Oberfläche für Fußböden in beliebigen Maßen bis 750 mm breit und b's 1200 mm lang und in den Stärken: 15, 20, 26, 30, 35 werden zu gleichen Preisen wie vorstehend geliefert.

Dünnes, gemustertes Drahtglas wird in beliebigen Maßen bis zu folgenden Größen angefertigt:

bei 4—5 mm Stärke bis 0,75 Flächeninhalt, aber nicht breiter wie 85 cm und nicht länger wie 1,50 m

„ 2,00 „

Die Preise hierfür sind 2,00 M. für das Quadratmeter teurer wie glattes Drahtglas der entsprechenden Stärke.

„ 1,75 „

„ 1,50 „

„ 1,30 „ „ 0,75 „

„ 2,50 „ „

„ 1,50 „ „ „ 1,30 „ „

„ 1,00 „ „

.. 1,00 „

„ 1,00 „ „ 1,00 „ „ 0,75 „

mm

„ 6-7 „

„ 1,50

„    85 „

16. Glasbausteine.

Zur Herstellung von lichtdurchlässtgen Wänden oder Decken oder auch nur einzelnen . Öffnungen in diesen werden Glasbausteine mit gewöhnlichem Maurerzementmörtel (3 Teile Sand, 1 Teil Zement und so viel Weitzkalk, um den Mörtel gefügig zu machen) versetzt.

Glasbausteine „Falconnier"?, älteste Form der Glasbausteine, innen hohl, aber geschlossen.

¹    Akt -Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden. — Verkaufsstelle der Drahtglasfabriken, Berlin.

²    Adlerhütten, A.-G in Penzig i. Schl.

desgl. mit Drahtmantel für Brandmauern u. ä.:

30—35 „ 65—80 „

10 x 10 cm (100 Stück für 1 qm).....

16 X 16 „ ( 36    „

Glasbausteine in ZiegelfornX, hohl, an der Unterseite offen.

aus gewöhn!. Glas aus Drahlglas 95 Pf.

48 „

Preise:

Pf-

fco Ol

Vorder-Ansicht.

; v~w-'r~ y-

h---—*}

Vorder-Ansicht.

Vorder-Ansicht.

Mittleres Gewicht 1000 g, für 1 qm rund 55 Stück.

Preis:

*U

40

hell halbweiß

weiß, blau, gelb und grün gefärbt 50 Seitens" Milchweiß rosa . . .

Mittleres Gewicht 850 g, für 1 qm rund 55 Stück.

Preis:

65

105

^ io IO o >o

CO CO -H CO Oi

00 Ol CO ^ Ol Ol O O to

Ol CO fco Oi Ol Ol Oi

•    - - o.o5f)->

U- - - - om5

Seiten-Ansicht.

25—30

weiß, blau, gelb und grün gefärbt 40 . i milchweiß rosa . . .

hell halbweiß

45

85

O io O IC 03 co ^

io o IO »o

H CO CO so

Ol CO fco I—I

oi o oi io

Mittleres Gewicht 850 g, für 1 qm rund 55 Stück.

Preis:

hell halbweiß

Seiten-Ansicht.

25—30

weiß, blau, gelb und grün gefärbt 40 milchweiß rosa. . .

45

85

Oi O Oi o

H CO CO 0

Oi Oi O Oi

Ol CO IO ¹—¹

oi o oi fco

1 Stein, 12,5 x 25 cm, 2,2 kg schwer . . .

12,5 X 12 „    1,2 „    „    ...

also für 1 qm 17,60 bzw. 30,40 M.

Hartglasbausteine „ Faust" gleichfalls hohl und an der Unterseite offen, vorn butzenscheibenartig.

2^ cm-----*

@©@11.

"<-----2 fern

,k7<vn>j

©©@1© @©l©@ ©

j>@|©@@l©©©l©^ @© @l@ © ©I© © ©

J ©!©©©>©©©>© L © © ©|@ ©©>©©©

3>@l@© ©l@©@l©K ©@©|©@©|@©©

24X 12 X 7    12 X 12 X 7    24 X6 X 7    12 X 6 X7

30

Preis: hell gelb, blau, grün 35

fco lO

Ol o

fco fco Ol o

15 Pf. das Stück 20 Pf. das Stück

¹ D. E. P. 133 927, A.-G. f. Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden. - D. E.G., Säch!. Glaswerke A.-G., Deuben, Bez. Dresden.

das Stück 2,50    3,00    3,75    5,00    7,00    10,00 M.

18. Glasprismen 2.

Rach dem

Lurfer - Prismen sind Tafeln aus weißem Kristallglase von 100 x 100 mm Größe und 4—8 mm Stärke, welche auf der Außenseite glatt bzw. flach gemustert, auf der Innenseite jedoch mit 20 Rauten in Prismenform besetzt sind.

Gesetze der Brechung der Lichtstrahlen durch prismatische Körper sind die Lurfer-Prismen befähigt, alle schräg einfallenden Lichtstrahlen je nach Form der Rauten mehr oder weniger wagerecht nach innen weiterzuleiten.

Die Fassung der Lurfer-Prismen erfolgt durch 1 mm starke Kupferstreifen, welche in einem Wannenbade durch galvanischen Niederschlag 3 mm breite halbrunde Rippen ansetzen. Diese eigenartige Fassung ist außerordentlich dicht und gegen Witterungseinflüsse unempfindlich, gleichzeitig auch feuersicher.

17. Kellerlinsen (Schiffsaugen) y

Oberseite eben, Unterseite gewölbt, Rand matt mit Einschnitten zum besseren Halt. Durchmesser 21

23,5

26

29

31

34 cm

Es werden 30 verschiedene Lurfer-Prismen hergestellt.

Der Preis der Lurfer-Prismen ist 85,00 M. für das Quadratmeter gebrauchsfertiger Scheiben ab Fabrik Berlin.

Gewalztes Prismenglas wird in Scheiben bis zu 80 x 150 cm hergestellt und wie gewöhnliches Fensterglas eingesetzt. Es ist gleich den Lurfer-Prismen auf der inneren Seite mit prismatischen Rauten besetzt und eignet sich besonders für Warenkeller, Fabriken, Kranken- und Gewächshäuser, wo es weniger auf bessere Beleuchtung bestimmter Arbeitsplätze als auf gleichmäßige Erhellung der Räumlichkeiten ankommt.

Der Preis des gewalzten Prismenglases beträgt 17,00—19,00 M.

Lurfer - Glasfliesen und Lurfer - Multiprismen für Oberlichte aller Art und besonders für Lichtschachtabdeckungen im Pflaster.

Die Preise dieser Oberlichtplatten betragen 60,00—85,00 Ji für dcs Quadratmeter, einschl. Rahmen und Zementdichtungen ab Fabrik Berlin, für aufklappbare begehbare Oberlichte 125,00—150,00 jfc

Patentierte Einfallichter dienen dazu, sehr tief liegende oder ungenügend beleuchtete Räume zu erhellen. Die Einrichtung ist derartig, daß Einfallichter mit halbprismatischen Linsen in Treppenform hinter- und zugleich untereinander liegen, wodurch das von der Linse aufgefangene Licht voll und ganz in den zu erleuchtenden Raum geworfen wird.

1 Licht kostet für 1 Linse, frei Bahnhof Bremen, einschl. Verpackung 2,00 M.

19. eiettroglas⁴ 5.

Elektroglas ist der Name für jedes beliebige Glas, welches nach Art der Lurfer-Prismen in Abschnitten bis zu 1000 qcm durch dünne Kupferstreifen auf elektrolytischem Wege gefaßt wird. — Elektroglas ist seitens der Baupolizeibehörden als feuersicher anerkannt und wird zur Verwendung in Brandmauern, Lichtschächten, Treppenhäusern, Aufzügen u. dgl. mehr und mehr freigegeben, in Bayern z. B. bis zu % qm Größe.

Es kann stundenlang dem direkten Feuer ausgesetzt werden, bekommt dann Risse und wird undurchsichtig, fällt aber aus den Kupferfassungen nicht eher heraus, als bis letztere selbst schmelzen.

In zweiter Linie eignet sich die auf galvanischem Wege hergestellte Kupferfassung hervorragend für Kunstverglasungen als Ersah für Bleiverglasung, besonders bei Kirchenfenstern. Nicht nur, datz diese Fassung ungleich haltbarer, geradezu unzerstörbar ist, sondern es lassen sich auch viel zartere Wirkungen erzielen, da die einzelnen Kupferrippen nur 3 mm breit sind.

Der Preis für Elektroglas richtet sich nach der Stärke und Güte des zu verwendenden Glases, sowie nach der mehr oder weniger reichen Zeichnung. — Elektro-glasplatten für Brandmauern werden aus 20 mm starken Lurfer-Glasfliesen zusammengesetzt und kosten ab Fabrik 55,00—70,00 M. für das Quadratmeter. — Elektroglas-scheiben aus rheinischem 6/4 Glase kosten 28,00 Ji., aus Ornamentglas 32,00—34,00 Ji. für das Quadratmeter.

Preise von Glaserarbeiten.

In größeren Anschlägen ist es notwendig, für Bruch während der Bauzeit eine gewisse Summe vorzusehen, da Verluste an Scheiben und Beschädigungen niemals ganz zu vermeiden sind. Man kann hierfür %—% v. H. der Summe der Glaserarbeiten ansehen.

Man unterscheidet Kittverglasung und Bleiverglasung. Bei ersterer werden die Scheiben nur mit geringem Spielraum in die Falze der Fenster und Türen eingesetzt, mit kleinen dreieckigen Blechfedern oder Stiften befestigt und mit Kitt, einer Mischung aus Schlemmkreide und Ölfirnis, verstrichen. Vor der Verglasung ist das Holzwerk zu grundieren, desgleichen sind die Eisenteile mit Mennige oder Minium zu streichen, damit der Kitt haftet. Spiegelscheiben, Bleifache werden durch Leisten und Stifte an dem Holzwerk bzw. Eisenschienen befestigt.

Tagelohnsätze und Geräte.

1 Arbeitsstunde eines Gehilfen, einschl. Vorhalten der Werkzeuge . . 1 desgl. wie vor bei Verkittung alter Fenster, einschl. Kittlieferung . 1 kg Kitt, gemischt aus Schlemmkreide (1 kg — 0,05 Ji) und Ölfirnis

(1 kg = 0,42—0,47 JI)................... .

1 Diamant zum Glasschneiden.................

1 qm hölzerne Fenster zu verglasen, samt Kitt und Stifte, Hinschaffen und Zuschneiden des Glases, aber ohne Glas, kostet an Arbeitslohn

0,80—1,00 Ji. 1,20—1,50 „

0,25—0,30 „ 4,00—12,00,,

0,60—0,90 „

Preise einschl. Lieferung, a) Kitt- und Leistenverglasung. Gewöhnliches und rheinisches Glas.

1 qm grünes einfaches, 1¹/₂ mm starkes Glas zur Verglasung von Mistbeetfenstern anzuliefern, zu verstiften und zu verkitten . . 1 qm grünes doppeltes, 3 mm starkes Glas zur Verglasung von

Treibhausfenstern, sonst wie vor..............

1 qm halbweitzes einfaches, 1% mm starkes Glas zu Fenstern anzuliefern, sonst wie vor..................

2,00—2,50 Ji

3,00—4,00 „

2,50—3,00 „

1 qm halbweißes doppeltes, 3 mm starkes Glas zu Oberlichten anzuliefern, sonst wie vor.........

1 qm weißes (rheinisches ⁴/₄) einfaches, iy₂ mm starkes Glas zu Fenstern wie vor: bis 108 cm (Länge und Breite addiert) groß .

110—162 cm groß...........

164-230    „    „...........

232-270    „    „...........

1 qm weißes (rheinisches ⁶/₄) einfaches, 2% mm starkes Glas zu Fenstern wie vor:

bis 108 cm groß...........

HO-162 „    .............

164-230    ..    „...........

'    232-270 „    .............

1 qm weißes (rheinisches doppeltes, 3 mm starkes Glas zu Fenstern wie vor:

bis 120 cm groß...........

120—160    „    „...........

160-200    „    „...........

200—240    „    „...........

240-260    „    „...........

5,00—6,00 M.

I. Wahl

4,00— 5,00 M. 5,00— 6,00 „ 6,00— 8,00 „ 9,00—12,00 „

6,00— 7,00 „ 7,00— 8,00 „ 8,00—11,00 „ 12,00—16,00 „

7,00—10,00 „ 9,00—11,00 „ 11,00—14,00 „ 15,00—18,00 „ 19,00—24,00 „

II. Wahl 3,00— 4,00 „ 4,00— 5,00 „ 5,00— 7,00 „ 8,00—10,00 „

5,00— 6,00 „ 6,00— 7,00 „ 7,00— 9,00 „ 10,00—14,00 „

bis

Spiegelglas.

1 qm Fensterfläche mit 6—8 mm starkem Spiegelglas zu verglasen, bei einer Größe:

1,0 qm..................

von 1,0— 2,0 „..................

2,0- 4,0 „..................

,,    4,0- 7,0 „..................

..    7,0-10,0 „..................

„ 10,0-12,0 „..................

„ 12,0-14,0 „..................

„ 14,0-16,0 „..................

„ 16,0-18,0 „..................

„ 18,0-20,0 „..................

1 qm Fensterfläche mit 6—8 mm starkem gebogenen Spiegelglas zu verglasen, als Zuschlag 150—200 v. H. mehr.

Facetten

1 m Facetten, 2 cm breit, geradlinig zu schleifen, als Zulage zur Spiegelverglasung:

bis 100 cm Höhe..................

„ 150 „    „    ..................

„ 200 „ „ ..................

1 m desgl. wie vor, jedoch 3 cm breit, als Zuschlag.......

1 m geschweifte Facetten, je nach Form, als Zulage......

12,00—18,00 M. 15,00—22,00 „ 18,00—26,00 „ 21,00—30,00 „ 30,00—40,00 „ 34,00—44,00 „ 38,00—48,00 „ 42,00—52,00 „ 46,00—56,00 „ 50,00—60,00 „

1,50 M. 1,75 2,25 „

0.25

Roh glas.

1 qm Fensterfläche mit ungeripptem Rohspiegelglas, 4—5 mm stark,

zu verglasen.......................

1 qm Fensterfläche mit geripptem Rohglas von 6 mm Stärke, zu

verglasen . . -.......................

1 qm desgl. wie vor, 13 mm stark, bis 1 qm groß.......

über 1 „    „    .......

1 qm desgl. rote vor, 20 mm stark, bis 1 „    „.......

über 1 „    „    .......

1 qm desgl. wie vor, 25 mm stark, bis 1 „    „.......

Drahtglas.

1 qm Fensterfläche mit 6—7 mm starkem Drahtglas zu verglasen .

1 qm desgl. rote vor, mit 9—10 mm starkem Drahtglas.....

„ 14—15 „    „    „    .....

ii 19    20 „    „    „    .....

„ 24-25 „    „    „    .....

Mattglas.

1 qm Verglasung von 2—2% mm starkem, mattiertem, rheinischem

Glas, ohne Muster....................

mit gangbarem Muster................

Ornamentglas.

1 qm Verglasung von roeitzem, undttrchsichtigem Ornamentglas,

3 mm stark........................

1 qm Verglasung von farbigem Ornamentglas:

blaues, violettes und gelbes Glas, massiv, ohne Muster . .

„    „    „    ,,    „ Llberfang mit „

grünes und rotes Glas, massiv, ohne Muster . . .

,,    „    „ llberfang mit „    ...

Kathedral- und Antikglas.

1 qm Verglasung von Kathedralglas.............

1 qm Antikglas.......................

Geätztes Glas.

1 qm Verglasung von ⁶/» rheinischem Glas in einfachstem Muster geätzt

1 qm desgl. rote vor, in mittelreichem Muster.........

1 qm desgl. rote vor, in reichstem Muster...........

Geschliffenes Glas.

1 qm Verglasung von % rheinischem Glas in einfachstem Muster

geschliffen (Sandstrahlgebläse)................

1 qm desgl. rote vor, in mittelreichem Muster.........

1 qm desgl. rote vor, in reichstem Muster...........

4,60— 5,00 „

12.50— 13,00 „ 14,25—15,00 „

26.50— 27,00 „

27.50— 29,00 „

35.50— 37,00 „

6,00— 7,00 JL 10,00—12,00- „ 20,00—23,00 „ 30,00—33,00 34,00—37,00 „

3,00— 3,50 M. 6,00— 8,00 „

5,00— 5,50 M.

5,00— 6,00 JL 6,00— 7,00 „

27,00 JL 35,00 „ 48,00 „

6,00 JL 8,00 „ 12,00 „

b) Bleiverglasungen, Kunstverglasungeni.

Vorbemerkung: Nachstehende Preise umfassen das Einsetzen der Kunstoerglasungen an Ort und Stelle, aber nicht die Herstellung der Entwürfe zu den Glasmalereien.

1 qm viereckscheibige Bleiverglasung, mit 4—6 mm breitem, beiderseitig verzinntem Blei, einschl. Windeisen, mit weißem Glas ohne

Randstreifen hergestellt...................

mit Randstreifen.....................

1 qm desgl. wie vor, jedoch aus weißem oder getöntem Kathedral-

glas, ohne Randstreifen..................

mit Randstreifen.....................

1 qm rautenförmig gemusterte Bleiverglasung, ohne Randstreifen .

mit Randstreifen.....................

1 qm Bleiverglasung mit einfach gestaltetem geometrischen Muster mit weißem Glas ohne Randstreifen hergestellt, sonst wie vor . 1 qm desgl. wie vor, jedoch unter Verwendung von Kathedralglas 1 qm Bleiverglasung mit reicher gestaltetem geometrischen Muster

mit weißem Glas ohne Randstreifen.............

1    qm    desgl. wie vor, jedoch    unter    Verwendung    von Kathedralglas

1    qm Bleiverglasung mit Blattmuster aus weißem    Glas ohne Malerei

1    qm    desgl. wie vor, jedoch    unter    Verwendung    von Kathedralglas

1    qm    desgl. wie vor, jedoch    unter    Verwendung    von Opalglas . .

1    qm    Butzenscheiben bis zu    6 cm    Butzengröße,    in Verbleiung mit

viereckigen Zwickeln....................

1 qm desgl. wie vor, jedoch bis 10 cm Butzengröße.......

1 qm Butzenscheiben bis zu 6 cm Butzengröße, in Verbleiung mit

dreieckigen Zwiebeln....................

1 qm desgl. wie vor, jedoch bis 10 cm Butzengröße.......

1 qm Bleiverglasung eines einfachen Musters mit gewöhnlichem

weißen Glas und mehrfarbigem Fries............

1 qm desgl. wie vor, jedoch unter Verwendung von Kathedralglas 1 qm Bleiverglasung eines reicheren Teppichmusters mit ungebrannter

Konturmalerei auf getöntem Mistbeetglas ..........

1 qm desgl. wie vor, jedoch unter Verwendung von Kathedralglas

1 qm desgl. wie vor, jedoch überzogen und gewischt......

1 qm Bleiverglasung eines reichen Teppichmusters mit eingebrannter

Malerei..........................

1 qm Kirchenfenster, teppichartig, mehrfarbig, verbleit, auf Kathedralglas, radiert......................

1 qm desgl., jedoch mit einem Drittel figürlicher und zwei Dritteln

architektonischer Ausstattung ...............

1 qm desgl. wie vor, jedoch in reichster Ausstattung, je nach Größe und Ausstattung ....................

6,00— 9,00 M. 7,00— 8,00 „

8,50—10,00 „ 9,00—11,00 „ 7,00—10,00 „ 8,00— 9,00 „

12,00—18,00 „ 15,00—20,00 „

10,00—15,00 „ 18,00—22,50 „ 17,00—25,00 „ 23,00—30,00 „ 40,00—60,00 „

30,00—40,00 „ 25,00—30,00 „

35,00—45,00 „ 25,00—28,00 „

15,00—20,00 „ 20,00—25,00 „

32,00—38,00 „ 35,00—40,00 „ 40,00—55,00 „

40,00—50,00 „

50,00—100,00 „

100,00—200,00 „

i Adolf Schell <L- O. Vittali, Offenburg.

1 qm Mosaikverglasung * mit einfachem Fries in Gold- und Silbergläsern .........................

1 qm desgl. für Vorräume und Treppenhäuser in reicherer Ausführung ........................

50,00— 75,00 „

c) Messingverglasung.

Kupfer- statt Messingverglasung um 10—15 v. H. teurer. 1 qm Messingverglasung in geradliniger Teilung mit facettiertem

Kristallglas.......................

1 qm desgl., jedoch mit teils geradlinigem, teils geschweiftem

Facettenschliff......................

1 qm desgl., jedoch mit reich geschweiftem Facettenschliff . . . Preise für Kristallfacetteisgläser um 10 v. H., für belegte (Spiegel-) Kristallgläser um 20 o. H. teurer.

50,00— 65,00 M.

70,00—100,00 „ 90,00—120,00 „

d) Elektrolytverglasung.

1 qm viereckscheibige Elektrolytverglasung, verkupfert......

1 qm Elektrolytverglasuug, verkupfert, mit krummlinigem Muster

1 qm desgl. wie vor, mit reichem Blattmuster........

1 qm feuerfeste Elektrolytverglasung aus meinem, rheinischem,

4 mm starkem Glase hergestellt..............

1 qm wie vor, aus 4 mm starkem Kristallglas hergestellt .... 1 qm wie vor, aus weißem, englischem Rippenglas, Antik-, Ornament- oder Reflerglas hergestellt.............

1 qm Eisenrahmen zur Elektrolytverglasung, ohne Glas zu liefern

13,00— 16,00 M. 26,00— 30,00 „ 45,00— 50,00 „

30,00— 33,00 „ 42,00— 48,00 „

35,00— 40,00 „ 13,00— 16,00 „

e) Glasmosaiken².

Vorbemerkung: Die Kosten für die Herstellung der Entwürfe sind in nachstehenden Preisen nicht einbegriffen; ferner wird das Anbringen der Mosaiken an Ort und Stelle, besonders berechnet.

1 qm farbiger Grund ohne Verzierung...........

1 qm Goldgrund    „    „    ...........

1 qm

1 qm farbiger Grund mit Firmenbuchstaben:

1— 10 Buchstaben auf das Quadratmeter......

10    40    „    i, ii    „    ......

40—100    „    „    „    „    ......

1 qm Goldgrund desgl. etwa 30,00 Jl mehr.

1 qm stiftartiges Glasmosaik, farbiger Grund ohne Verzierung . 1 qm desgl., Goldgrund ohne Verzierung, Gold hinterlegt oder aufgeschmolzen.....................

mit

40,00— 50,00 M. 70,00— 90,00 „ 70,00—150,00 „

40,00— 90,00 „ 70,00—150,00 „ 150,00—200,00 „

75,00— 90,00 „

100,00—120,00 „

¹    Puhl & Wagner, Rirdorf.

²    Offenburger Glasniofaikwerke, G. m. b. H., Offenburg. — Puhl & Wagner, Rirdorf.

1 qm desgl. mit Linien- und Blattverzierung 1 qm    „

1 qm    „

„ figürlichen Darstellungen .

.    120,00—200,00 Jli

.    250,00—300,00 „

in reichster Ausführung 300,00—500,00 „

Ausbesserungen.

1 qm vorläufige Verglasung, während des Baues zu liefern,

einzusetzen und wieder zu beseitigen.............

1 qm alte Fenster, in der äußeren Maueröffnung gemessen, den alten losen Kitt zu entfernen, die Falze zu reinigen und alle Scheiben

neu zu verkitten, bei Fenstern ohne Sprossenteilung......

1 qm desgl., bei Fenstern mit gewöhnlichen Quersprossen ....

1 qm

„ Kreuzsprossen u. dgl.

1,00— 1,50 „

0,20— 0,25 „ 0,30— 0,35 „ 0,40— 0,50 „

f) Glasdächer.

Preise einschl. Lieferung des Glases, aber ausschl. der Sprossen.

1 qm äußeres Oberlicht mit 6 mm starkem Rohglase bei 6 cm Uber-deckung zu verglasen und mit Mennigkitt zu verkitten, einschl.

6,00— 7,00 M. 10,00—11,00 „ 5,00— 6,00 „

Lieferung ........................

1 qm desgl. mit 1 cm starkem Rohglase, sonst wie vor.....

1 qm desgl. mit doppeltem rheinischen Dachglase, sonst wie vor .

8,00 „

1 qm inneres Oberlicht mit matt geschliffenem Glase zu verglasen und zu verkitten.....................

Preise einschl. Glas- und Sprossenlieferung.

Die gewöhnliche Verkittung von Oberlichtglasscheiben bringt den Nachteil mit sich, daß der Kitt im Laufe weniger Jahre trotz Pflege zu hart wird und die Glasscheiben bei den Veränderungen der Sprosse zum Springen bringt. Um diesen Fehler zu vermeiden, sind eine Anzahl von anderen Vorschlägen entstanden, welche gleichzeitig eine gute anderweite, elastische Dichtung und die Abführung des Schwitzwassers bezwecken: 1 qm Glasdach Antipluvius* mit Sprossen aus 0-Eisen, welche das Schwitzwasser abführen, Stehbolzen mit Feder, welcher die zwischen einer Flachschiene und einem Zinkstreifen eingeschlossenen Dichtungsfilze aneinanderpreßt, und auf den Stehbolzen befestigten IZ-Eisen,

welche ein gefahrloses Begehen der Dachfläche ermöglichen soll, bei 50—80 cm Sprossenweite:

7,40—13,00 JL 8,00—13,60 „ 10,40—16,00 „

mit 5—6 mm Rohglas

7—8 „

„    7—8 „ Drahtglas.....

i. D. 6,00 „

1 qm Glasdach „Universal"⁶ 7 mit Sprossen aus Stahlblech, verzinkt, verbleit oder mit Schutzanstrich, ohne Dichtung mit Kitt oder Filz, weil nicht nötig (aber möglich), und ohne Lieferung des Glases (Näheres siehe Seite 861).................

1 qm Glasdach „Perfekt'", ähnlich wie vor, aber durch das 2—3 mm starke U förmig gebogene Stahlblech tragfähiger und deshalb für größere Spannweiten verwendbar, ohne Lieferung des Glases

(Näheres siehe Seite 861)..................

1 qm Glasdach „Prima'", ebenfalls ähnlich wie vor, aber noch mit Wförmig gebogener Sicherheitsrinne, um das Schwitzwasser vom

„Universal“

i. D. 8,00 „

Hauptträger fernzuhalten und so ein Rosten desselben zu verhüten, ohne Lieferung des Glases (Näheres siehe Seite 861)...........

/-

As.

LI

„Perfekt“

1 qm Glasdach mit Lurfer-Dachsprosse^, Profil I, D. R. G. M., mit Dichtung aus Asbestschnüren oder getränkten Filzstreifen einschl.

Verglasung und Abdichtungen ...    ...........

1 qm desgl. Profil M....................

„Prima“

13,50—18,00 JL 15,00—20,00 „

r-::s

r.'<

Glas    Glas

Mnn

b#

Lurfer-Dachsprosse Profil I. D. R. E. M ÖUpmetrte-cße ^22ll£^L ^er    rosst?.

__    Lurfer-Dachsprosse Profil III. N-Sprosse. D. R. G. M.

G. Zimmermann, Spezialfabrik für Glasbedachungen und Eisenkoilstruktionen in Stuttgart - Deutsches Lurfer-Prismen-Syndikat, G. m. b. H., Weitzensee b. Berlin. Lehderstr. 34/35.

1 qm Glasdach, Bauart Lorenzh bestehend aus ch Sprossen, mit rings herum greifenden Blechmänteln, welche einerseits als Rinne, anderseits als Federn des Auflager für die Glastafeln dienen. Letztere werden durch angeschraubte federnde Deckstreifen gehalten . . .

8,00—10,00 M.

1 qm Glasdach, Bauart „Wessels" 2, mit U förmigen Walzeisensprossen, welche oben mit Aushöhlungen für die Teerstrickunterlage versehen ist. Die Glastafeln werden mittels Schraube und halbkreisförmig gebogener Eisenblechdeckschiene auf die Teerstrickunterlage aufgepreßt und durch senkrecht stehende T Eisenplättchen am Abrutschen verhindert, je nach Ausführung..........

5,00—8,00 „

1 qm Doppelpanzerverglasung ^ mit einer gewalzten Sprosse zur Aufnahme beider Glaslagen in 6 cm Abstand (bei etwa erforderlicher Reinigung werden die Scheiben gelöst), einschl. äußerer ⁶/₄ und innerer ch₄-Verglasung und vollständiger Dichtung.......

14,00—15,00 „

£LwbM/vß

SdildiK,

<r

d/vwvc-^vC

j&J

Elasdachfirstlüftungen⁴

1 qm Unitalüftung⁴ . . .

1 qm Duplerlüftung⁴ . .

1 qm Nizzalüstung⁴ . . .

¹    Julius Lorenz, Stuttgart.

²    Glasdach Ges. m. b. H., Düsseldorf.

³    C. H. Ulrich, Charlottenburg, Bismarckstr.

⁴    Oskar Mehlhorn in Schweinsburg (Pleine).

rund

25,00 „ 30,00 „ 50,00 „

Titel XIII. Anstrich- und Malerarbeiten.

Die Anstrichfarben.

Anstrichfarben bestehen aus Farbstoffen und Bindemitteln.

Die Farbstoffe sind mehlartige Körper, welche aus Tier- oder Pflanzenresten, aus Erden, Metallen, Asphalt oder Teer usw. bereitet werden.

Kosten einiger Farbstoffes

0,45—0,60 JL 0,90 .. 0,6 —0,70 „ 0,04—0,05 „ 0,25—0,30 „ 0,20—0,30 „ 0,10—0,18 „ 0,40—1,60 „ 0,32—0,45 „ 0,45—0,65 „ 0,15—0,20 „ 2,50 „ 6,25 „ 0,15—0,20 „ 0,30—0,55 „ 0,75—1,25 „ 1,50—1,75 „ 3,00—4,50 „ 2,75 „

1 kg Bleiweiß (kohlensaures Bleioryd) .............

1 „ Kremserweiß (kohlensaures Bleioryd mit etwas Wismutoryd)

1 „ Zinkweiß oder Schneeweiß................

1 „ Schlemmkreide......................

1 „ Terra di Siena.....................

1 „ Kasseler Braun.....................

1 „ Goldocker........................

1 „ Chromgelb .......................

1 „ Chromgrün.......................

1 „ Bleimennige.......................

1 „ Englisch Rot.......................

1 „ Karminlack .......................

1 „ Zinnober........................

1 „ Frankfurter Schwarz...................

1 „ Graphit, fein......................

1 „ Ultramarinblau .....................

1 „ Berliner Blau......................

1 „ Pariser Blau......................

1 „ Kobaltblau.......................

Die Bindemittel,

a) Aus Stoffen des Tier- und Pflanzenreichs.

1. Leinölfirnis, kurz Firnis genannt, wird aus Leinöl gekocht, und zwar unter Zusatz von sauerstoffreichen Stoffen (Bleiglätte, Braunstein u. ä.), damit das Leinöl schneller an der Luft erhärtet. Sehr stark mit sauerstoffreichen Stoffen verkochter Firnis

¹ Hermann Jentzsch, Leipzig-Seilerhansen.

Verlangen Sie

!v!

ix

y!;

!y!

-II-

f ; ;!•!;

XI

vor Ausarbeitung des Kostenanschlages, bei Wand-, Decken^ und Eisenanstrichen, Bekämpfung von Pilz^ und Schimmelbildungen, Mauerfchwamm usw. usw.

kostenlos und portofrei:

X'I

:

•X;

•X*

XI

f ;

•X*

•X* :e e:

Rosenzweig SS) Baumann

Farbenfabriken — Kassel

Königs Hoflieferanten • König!. Preußische und Königs Bayerische Staatsmedaillen

Zweigniederlassungen:

Berlin •• München •• Köln a. Rh. •• Hamburg - Wien - Budapest - Cremona - Paris

;x;

ivi

•xj

XI

ixi

Ivi

8

X'I

yl-

•X*

ixi

vll

'II'

•X*

XI

ixi

ixi

Ivi

::m

F. SCHACHT - BRAUNSCHWEIG

<c

GEGRÜNDET 1854

Fabrik chem.-techn. Artikel :: Asphalt-Dachpappen :: Teerprodukte

Für folgende Artikel sind bei Bedarf schriftliche Offerten einzufordern: Schachts Pixel - Emulsion zur Herstellung von wasserundurchlässigem Beton und Mörtel, zur Trockenlegung von Fundamentsohlen, Grundmauern usw., sowie von wasserdichtem Verputz gegen Schlagregen usw.

la Asphalt-Dachpappen

bestes deutsches Fabrikat, nach den Normalien des Verbandes Deutscher Dachpappenfabrikanten.

Asphalt - Isolierplatten und -Filze

aller Art, zur Abdeckung bzw. Auskleidung für Grundmauern, Brücken,

Terrassen, Kanäle, Bassins usw.

Gudron- und Trinidad-Epure

zu Isolieranstrichen u. Asphaltierungen.

Farbiges Karbolineum

und Karbolineum naturell für alles Holzwerk zum Schutze gegen Fäulnis und Schwamm.

Farbiger Dach-Pixol

gibt den schwarzen Papp- und Metalldächern ein farbenfreundl. Aussehen.

fi

Asphalt-Tonrohrkitt

zum Vergießen der Muffen.

Präparierte Teerstricke

zum Dichten der Muffen.

Asphalt-Pflasterkitt

zum Vergießen von Stein- und Holzpflaster.

Pixel-Faserkitt u. -Faseranstrich

sicherste und einfachste Dichtung und Schutzanstrichmasse für schadhafte, alte Papp- und Wellblechdächer.

Asphaltlack

für gewöhnliches Eisenzeug, Röhren, Bassins, Kessel usw.

fi

ä<

Elle

irgendwo angezeigten Bücher

liefert schnellstens

OSCRR FORKEL, LEIPZIG

BUCHHRDDLUnS

Hurh gegen monatliche Teilzahlung

niedrigste Rate 10 Prozent des Fakturenbetrages

heißt Sikkativ und wird dem gewöhnlichen Firnis zum schnelleren Trocknen nach Belieben zugesetzt. Andererseits wird zur Verdünnung der Ölfarben oder zum Matthalten des Anstrichs (namentlich bei Holzmaserung) Terpentinöl, aus weichem Fichtenharz gewonnen, zugesetzt.

Für weiße Anstriche muß der Leinölfirnis noch besonders an der Sonne in Glasgefäßen gebleicht werden.

1 kg Leinölfirnis 1 „ Sikkativ. .

1 „ Terpentinöl 1 „ Kienöl . .

0,50—0,80 ,M. 1,00—1,50 „ 1,00—1,20 „ 0,60—0,90 „

Leinölfirnis wird auch schon ohne Farbzusatz, namentlich als Grundanstrich („Grundierung") für Holz, verwendet.

Je ^nachdem der Farbzusatz den Untergrund durchscheinen läßt oder deckt, unterscheidet man Lasurfarben und (deckende) Ölfarben. Die Lasurfarben enthalten nur wenig Farbzusatz und außerdem etwas Terpentinöl.

1 kg Lasurfarbe feinst in Leinöl abgerieben Die deckende Ölfarbe besteht aus einer innigen Mischung von Leinöl mit Erdfarben; vor allem aber enthalten alle Ölfarben, die weißen sowohl wie die bunten, einen Zusatz von etwa 60 v. H. Bleiweiß, um der Farbe eine genügende Deckkraft zu geben. Zusätze von Kreide oder Barytweiß verbessern die Farbe nicht. Wegen der Bleiweißvergiftungen hat man versucht, das Bleiweiß durch andere giftfreie Stoffe zu ersetzen, ein wirklicher Ersatz ist aber bisher noch nicht gefunden, da Zinkweiß, auch Schneeweiß genannt, teurer ist. Letzteres muß man überall dort verwenden, wo Bleiweiß infolge von Rauchgasen, Schwefelwasserstoff gelb wird, also in Aborten, in Gasanstalten usw.

Zu den Ölfarben gehören auch die vielen Eisenrostschutzfarben. Aber die Ergebnisse von Untersuchungen mit diesen Farben unter Wasser vgl. Zentralbl. d. Bauverwaltung, 1901, Nr. 12. Danach hatte sich am besten bewährt Rathjens braun comp.¹, 1 qm fertiger Anstrich — 0,40—0,50 M., und Siderosthen³.

Von neueren Eisenrostschuhfarben seien erwähnt:

Simons Duraboölfarben³ werden im Gegensatz zu anderen Ölfarben nachträglich Heller statt dunkler.

1 kg Duraboölfarbe G (ausreichend für zweimaligen Anstrich von 13 qm)

1 kg Duraboölfarbe D (desgl. von 6—7 qm)...........

Dr. Roths JnertoU.

1 kg Jnertol A zum Schutz von Zement und Eisen über oder unter der Erde, besonders gegen Wasser, Säureeinwirkungen und Ammoniak, nicht gegen warmes Wasser:

ausreichend für    einmaligen Anstrich von 8 qm Eisenfläche

3,50—4,00 M. ,

0,70 M. 0,70 „

„ Zementfläche

0,64—0,70 „

„ 2,5 „

¹    D. Decker in Flensburg.

²    Attienges. Jeserich, Chemische Fabrik, Hamburg. lNäheres siehe Seite 862.)

³    Edmund Simon, Dresden 4, Freiberger Str. 12/14.

⁴    Paul Lechler, Stuttgart.

1 kg Jnertol B¹ gegen feuchte Luft und laugige Wässer, erträgt Wärme

bis 60°, ebenso ergiebig wie Jnertol A............

Lohsolisolierlack^.

0,72—0,76 M.

1 kg

0,35—0,50 „

Tegolinrostschutzfarbek

1 kg ausreichend für 6—7 qm zweimaligen Anstrich Bessemerfarbe⁴ (Marke Amboß).

0,60—1,00 „

1,10 „

2.    Lack, fette Lacke aus Harzen, Terpentinöl und Leinöl gekocht, trocknen langsam, halten aber besser als flüchtige Lacke aus Harzen, welche in Alkohol gelöst sind.

Die Lacke dienen dazu, fertig gestrichene Flächen mit Glanz zu versehen und auch dauerhafter zu erhalten.

1 kg Kopallack (Kopal ist ein fossiles Harz aus Afrika oder Ostindien)    1,60—3,00 M.

1 „ Damarlack (Damar desgl. aus Ostindien) . .

1 „ Asphaltlack (Asphalt aus Syrien oder Amerika)

1 „ Terpentin- oder Harzlack.........

1 „ Eisenlack ................

1 „ Luftlack.................

1 „ Japanemaillelack.............

1 „ Spirituslack...............

Zu den Lackfarben gehören auch die sogenannten Emailfarben, welche von vielen Farbenfabriken jetzt unter besonderem Namen hergestellt werden und noch besondere Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, gegen Säuren usw. besitzen, außerdem auch noch pilzzerstörend wirken (vgl. Zentralbl. d. Bauverwaltung, 1901, S. 287).

Es seien hier erwähnt:

Krubol⁵, hitzebeständige Emailfarbe für Heizkörper usw. in allen Farbentönen,

1 kg für 6—8 qm ausreichend, kostet (Näheres siehe Seite 863) . . . 2,50 M. Moenusfarbe^, für Innen- und Außenanstrich, 1 kg kostet (Näheres s. S. 863) 2,00 „ Porzellanemailfarbe (Pef.)⁴ Marke Acc, 1 kg für dreimaligen Anstrich von

3 qm ausreichend, kostet.....................

93itralm⁴, für Innen- und Außenanstrich, auch bakterientötend, 1 kg (für zweimaligen Anstrich von 4 qm, für dreimaligen Anstrich von 3 qm) .

Thermon⁴, für Heizkörper, 1 kg...................•.

Japan-Email-Weißb. 1 kg (Näheres siehe Seite 863)..........

3.    Leim wird aus tierischen Häuten und Knorpeln oder aus Pflanzenstoffen gekocht, eingedickt und auf Netzen getrocknet.

Leimfarben werden nur da verwendet, wo keine Feuchtigkeit zu befürchten ist, da sie dieser nicht widerstehen. Vorher sind die Flächen mit einer schwachen Seifenwasserlösung zu überstreichen, um ein gleichmäßiges Verarbeiten und Auftrocknen der Farben zu erzielen.

1 kg Leim

1 kg

1,40—1,60 „ 0,60—2,00 „ 0,75—1,50 „ 0,30—1,00 „ 2,00—3,00 „ 5,00—6,00 „ 0,80—1,50 „

1,80 „

2,10 „

2,60    „

1,08    „

0,70—1,20 M.

¹    Paul Lechler, Stuttgart.

²    B. Lohse & Rothe, Dresden-A., Rosenstr. 43.

³    Court & Baur, G. m. b. H., Köln-Ehrenfeld.

⁴    Rosenzweig & Baumann, Kassel.

⁵    O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M.

⁶    Jakob Bittrich, Mannheim.

4. Eiweiß, Bindemittel der Temperafarben.

6. 5täfe in Verbindung mit ungelöschtem Kalk, Bindemittel der KäsefarberC (Kasein), welche dauerhafter und widerstandsfähiger wie Leimfarben sind, dabei leicht verarbeitet werden können.

Für äußere Arbeiten und solche, welche häufigem Waschen und Reiben ausgesetzt sind, wird das Bindemittel besser mit flüchtigen Ölen angesetzt, andernfalls wird es mit Wasser verdünnt.

1 kg Kaseinbindemittel, mit Wasser zu verdünnen, für äußeren Anstrich 0,45—0,80 M.

1,00—2,00 „ 3,00 „

1 „ desgl. für einfachere Malerarbeiten.............

1 „ desgl. für bildliche Malereien...............

1 „ Kaseinbindemittel, mit Petroleum, Terpentinöl, Spicköl oder

1,50—2,00 „ 3,50 „

Naphtha zu verdünnen..................

1 „ desgl. für bildliche Malerei................

1,50

1 kg Kasinat² D. R.P. 136 693 (mit 20 kg Kreide und 20 kg Wasser anzusetzen).........................

6.    Milch, als Ersatz von Leim, besonders auf dem Lande üblich.

7.    Blut. 3 Teile abgestandenes Blut werden mit 4 Teilen an der Luft zerfallenem Atzkalk und etwas Alaun versetzt.

8.    Wachs, in Terpentinöl aufgelöst, bildet das Bindemittel der Wachsfarben, welche im Gegensatz zu den Ölfarben nicht glänzen, sondern stumpf erscheinen.

1 kg Wachs ...........

9. Mehl, Mehlkleister als Bindemittel für:

sog. schwedischen Anstrich (Mehl, Heringslake, Schlemmkreide und Ockerzusatz), sog. finnischen Anstrich (Mehl, Tran, Kolophonium),

sog. russischen Anstrich (12 1 Wasser, 0,33 kg Eisenvitriol, 0,25 kg Kolophonium, 1,5 kg Caput mortuum, 1 kg Roggenmehl mit 0,4 1 Wasser angerührt).

1,00—3,00 M.

b) Aus Stoffen des Steinreichs.

1.    Kalk. Kalkfarben bestehen aus erdigen Farben, in Kalkmilch angerührt. Durch Zusatz von Firnis, Seifenlauge, Salze und Milch werden die Farben haltbarer. Letzterer Zusatz wird häufig dann verwendet, wenn Mauersteine, Verblendziegel, Terrakotten einen nachträglichen Anstrich erhalten sollen. Dann werden vielfach die Wände auch noch mit Firnis und Ochsenblut vorgestrichen, damit die Kalkfarbe besser haftet und haltbarer wird. Kalkfarbenanstrich ist billig, leidet jedoch sehr von der Witterung und ist daher nur von kurzer Dauer. Am haltbarsten sind die Kalkfarben, wenn sie auf frischem Putz Verwendung finden.

2.    Wasserglas, in Wasser gelöstes kieselsaures Natron oder Kali.

0,30—0,35 M.

Reiner Wasserglas- oder Silikatanstrich dient häufig zur Erhaltung von Bauwerken, Bildwerken aus Sandstein oder Marmor, um die Verwitterung aufzuhalten. Auf Holz-flächen wird der Silikatanstrich vielfach als Schutz gegen Feuer verwendet. Auch findet der Anstrich vielfach Anwendung auf Zink, auf Glas, zum Mattieren desselben.

Bei Anstrich mit Silikatfarben ist zu beachten, daß sich das Wasserglas nur mii wenigen Farbenzusätzen, wie Zinkweiß und Ocker, verbindet, und daß der anzustreichende Putz frisch hergestellt sein muß.

1 kg Kaliwasserglas, flüssig

Anton Richard in Düsseldorf.

Nicolai Nobel, Hamburg, Brandsende 8.

Die Preise sind 25—30 v. H. niedriger anzusetzen, je nach dem Farbenzusatz, als bei gewöhnlichem Olfarbenanstrich.

1 kg Altheimers* wetterfeste Mineralfarben, ausreichend für 10 qm

0,70—0,75 M.

Die sog. Keimschen Mineralfarben³ gewähren dadurch eine große Widerstandsfähigkeit gegen Wettereinflüsse, daß sie mit dem Untergrund durch Verkieselung eine innige Verbindung eingehen. Der Anstrich glänzt nicht und hebt die Porenlüftung der Wände nicht auf.

1 kg Keimsche Mineralanstrichfarbe..............

(grün 0,30 JL, blau 0,80 JL mehr.)

1 kg Firativ für Anstrichfarben................

100 qm zweimaliger Anstrich erfordert 18 kg Farbe und 36 kg

rund

0,70 JL.

0,35 „

Firativ, mithin Kosten für 1 qm

0,25 „

Die neuerdings auf den Markt gebrachten Silerfarben³ sollen im Farbton noch

reiner und satter, dabei noch ausgiebiger sein:

1 kg Siler-Mineralanstrichfarbe................

(grün 0,10 JL., blau 0,35—0,90 JL mehr.)

1 kg Silerfirativ......................

100 qm zweimaliger Anstrich erfordert 14 kg Silerfarbe und 21 kg Silexfudtm, mithin Kosten für 1 qm 1 kg wetterfeste, waschbare Anstrichfarbe „gilomim"³ in allen Farben

für 10 qm ausreichend.................

1 qm demnach.......................

Filoreum ist eine Versteinerungsfarbe und liefert einen Anstrich, welcher Haltbarer ist als Ölfarbe und allen Witterungseinflüssen widersteht.

3.    Fluat. Die Keßlerschen Fluate^ sind wasserlösliche, aus Flußspat und Quarz hergestellte Salze, welche durch Tränken in die äußere Schicht schutzbedürftiger Bausteine, Putzmörtel u. dgl. eingeführt werden, um sich mit den Bestandteilen der Steine und Mörtel wieder zu wetterbeständigem Flußspat und Quarz Zurückzubilden und so einen dauernden Schutz gegen Verwitterung zu gewährleisten.

Für jede Steinsorte usw. werden besondere Fluate hergestellt, deren Kosten für 1 kg zwischen 0,75—3,00 JL schwanken.

Fluate zum Färben 2,25 JL. das Kilogramm.

Fluatin „Reimer"", färb- und geruchlose Kieselfluorverbindung, hauptsächlich auch zur Verhütung von Schwamm.

1 kg Fluatin „Reimer" . . .

Ähnlich wie die Fluate soll auch

4.    Testalin", eine Lösung von essigsaurer Tonerde, natürliche Steine, sowie Zementarbeiten gegen Witterungseinflüsse schützen und erhärten.

1 qm Fläche erfordert an Testalin für etwa

Zu den mineralischen Anstrichen gehören auch die vielen Anstriche, welche ein

0,65 M

0,35 „

rund

0,17 „

0,80—0,90 JL.

0,20—0,30 JL.

¹    Allheimers Rachf. Farbenfabrik, München X.

²    Steingewerkschaft Offenstedten, A.-G., München.

I. G. Jahreiß & Honig, Hamburg 35.

⁴    Hans Hauenschild, G. m. b. H., Berlin NW 21, Dreysestr. 4.

⁵    Hugo Reimer, Frankfurt a. M., Finkenhofstr. 36.

⁶    Hartmann & Hauers, Hannover.

Faulen des Holzes oder Schwammbildung verhüten sollen. Es seien hier erwähnt: Avenarius-Karbolineum¹.

0,15—0,20 M.

1 kg, ausreichend für 5 qm, kostet............

R. A. C. O.¹ ist eine eingedickte Masse, welche mit 95—99,5 v. H. Wasser verwendet wird.

1 kg, bei 2 v. H. Lösung, also 50 1 Anstrich gebend, kostet    6,70—7,70 „

Antinonnin", orthodinitrokresolsaures Kalium, wird ebenfalls in 2—3v. H.

Lösung verwendet.

1 kg, für rund 330 qm einmaligen Anstrich ausreichend, kostet 6,75—7,75 „ Antigermin^ ist das Kupfersalz einer schwachen organischen Säure, welches beim Behandeln mit heißem Wasser ein wasser-schwerlösliches, basisches Salz abscheidet. Es wird meist so verwendet, daß 2 Teile Antigermin in 100 Teilen Wasser aufgelöst werden.

6,25—7,25 „

1 kg kostet......................

Barop, gekupfertes Patentkarbolineum, soll durch den hohen Gehalt an Kupferverbindungen die Einwirkungen und Zersetzungen der Eiweißstoffe des Holzes verhindern, ist sehr fett, so daß es weniger leicht verdunstet.

1 kg ausreichend für 5 qm einmaligen Anstrich, kostet . . .    0,20—0,22 „

Schließlich gehören auch hierher die aus ungereinigten mineralischen Oien bestehenden Stauböle, welche auf Fußböden aufgestrichen, für einige Monate den Staub derart binden, daß er nicht aufwirbelt. Bon den guten Staubölen muß verlangt werden, daß sie nahezu geruchlos sind und daß sie keine Glätte verursachen.

Der Preis bewegt sich zwischen 0,35 und 0,55 M. für das Kilogramm.

Anstrich mittel für besondere Zwecke.

Zementputz wird praktisch erst nach einem Jahr mit Ölfarbe gestrichen, bis die Kalk- und Salzausscheidungen vorüber sind. Auch dann noch sind vorhergegangene Abwaschungen mit Essig- oder Schwefelsäure oder Eisenvitriol ratsam, oder es sind die nachfolgenden Farben zu verwenden:

SBontri⁴, Anstrichmittel für frischen, aber trocknen, also etwa 6—8 Wochen alten Zementputz, ohne daß ein Verseifen der Ölfarbe eintritt.

1,00 M.

1 kg.........................

Amphibolindesgl.

0,50 „

1 kg ausreichend für einmaligen Anstrich von 8—10 qm . .

Eautschs feuerschützender Holzanstrich ° zum Schutz gegen Entzündung oder Weiterverbreitung von Feuer.

0,60 „

1 kg streichfertige Farbe, genügend für etwa 1,5—2,5 qm Holz Asbestfarbe „Floridin" ? soll das Holz nicht völlig unverbrennlich machen, sondern mit einer dünnen, sehr fest haftenden, unverbrennlichen Schicht überziehen.

¹    R. Avenarius & Co., Stuttgart, Hamburg, Berlin, Köln.

²    Farbenfabriken Fr. Bayer & Co. in Elberfeld.

³    Chemische Fabrik Dr. H. Nördlinger, Flörsheim a. M.

⁴    Rosenzweig & Baumann, Kassel.

⁵    C. Gluth, Hamburg 21, Barmbecker Skr. 14.

⁶    Conrad Gautsch, G. m. b. H., München.

⁷    R. Fretzdorff & Co., Berlin SW.

1 kg streichfertige Farbe, genügend für etwa 3—4 qm zweimaligen Anstrich..........’ •    .:1. . .

0,40 M.

0,37—0,42 „

Meißners Holzschutz soll das Entstehen von Luftrissen im Holz vermeiden. 1 kg.........................

Technische Bedingungen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfertigung aller erforderlichen Einzel- und Werkzeichnungen, Schablonen, Berechnungen und Aufstellungen, soweit solche von der Bauverwaltung nicht geliefert werden;

b)    Lieferung aller erforderlichen Anstrichmittel, aller Zutaten u. dgl., auch der Brennstoffe zum Kochen des Öls;

c)    An- bzw. Abfuhr, Aufstellen, Vorhalten und Wiederbeseitigen aller Rüstungen, Leitern, Werktische, Werkzeuge und Geräte;

d)    Reinigen aller anzustreichenden Gegenstände, insbesondere der Fußböden, Fenster, Türen, Eisenteile von Staub, Kalk, Rost oder anderen Unreinigkeiten vor Beginn des Anstrichs;

e)    Aus- und Einhängen der Fenster und Türen;

f)    sorgfältiges Verkitten der Fugen, Schrauben- und Stiftlöcher im Holz mit Kitt; Entfernen sonstiger Unebenheiten mit dem Spachtel;

g)    Überziehen von Asten und harzigen Stellen mit einer Lösung von Schellack und Weingeist;

h)    Grundieren aller Eisenteile mit Bleimennige, sowie Ausbesserung und Ergänzung des Mennigeanstrichs, der von anderen Unternehmern herrührt;

i)    Sicherung aller Bauteile, insbesondere der zu streichenden Fußböden oder Treppen, Heizkörper, Waschtische, Scheiben usw. gegen Beschmutzen mit Farbeflecken, einschließlich des Vorhaltens der Schutzpappe, des Papiers oder dgl.;

k)    Vorlage bzw. Herstellung von drei Proben für alle Anstriche und Einzelheiten der Malereien, sofern es sich nicht um grundsätzliche bzw. wesentliche Änderung in der bereits früher getroffenen Bestimmung über Ausführungsweise, Tönung, Muster oder Einzelheiten handelt;

l)    Schlämmen und Seifen der Putzflächen für Leimfarbenanstrich; Ölen der Kalkputzflächen; Abwaschen der Zementputzflächen für Olfarbenanstrich;

m)    Anstrich sämtlicher eiserner Beschlagteile von Fenstern und Türen;

n)    Abschleifen nach jedesmaligem Ölfarben- oder Lasuranstriche;

o)    Nachbessern bzw. Abwaschen der durch Unvorsichtigkeit während der Bauausführung entstandenen Abreibungen und Flecken; Jnstandhalten sämtlicher Arbeiten bis zur Schlußabnahme; die Beseitigung aller-Unreinigkeiten u. dgl. nach Vollendung der Arbeiten, sowie alle in den nachstehenden Bestimmungen geforderten Leistungen.

Beschaffenheit der Anstrichstoffe.

Die zu verwendenden Stoffe, einschließlich der Zutaten, sind in bester Güte, die Farben in feinstgeriebenem Zustande zu verwenden.

Ölfarben.

Bei dem Olfarbenanstrich darf der Grundstoff der mit bestem Leinöl abzureibenden und mit Terpentinöl zu verbindenden Farben nur aus reinem Blei- und Zinkweiß bestehen. Zusätze von Kreide, Schwerspat oder ähnlichen Stoffen sind streng untersagt. Das Leinöl mutz doppelt gekocht, klar, säure- und wasserfrei sein.

Für alle äußeren Türen und Fenster ist bester Luftlack oder Standöl, für alle inneren Tischlerarbeiten, mit Ausnahme der Fußböden, ist bester, hauchsreier Kopallack, für die Böden sogenannter Bernsteinlack zu verwenden.

Emailfarben.

Bei Emailfarbenanstrich hat der Unternehmer vollständige Rissefreiheit zu gewährleisten.

Leimfarben.

Zur Herstellung der Leimfarben dürfen nur gekochter Leim und fein zerteilte Erdfarben verwendet werden; die Beimengung anderer Stoffe, wie Kleister, ist verboten; es ist so viel Leim zuzusetzen, daß der fertige Anstrich beim Reiben mit der Hand nicht abfärbt.

Seife.

Für Seifenanstrich sind auf einen mittelgroßen Eimer Wasser mindestens ³/g kg Seife zu verwenden.

Ausführung der Arbeiten.

Es darf erst dann ein Anstrich erfolgen, wenn die Gegenstände vollkommen trocken, von Staub, Schmutz u. dgl. gereinigt sind bzw. der vorausgegangene Anstrich völlig getrocknet ist.

Alle Anstriche müssen in langen Pinselzügen aufgetragen werden und dürfen in fertigem Zustande keine Streifen, Flecken oder Pinselansätze zeigen, sondern müssen ein durchaus gleichmäßiges Aussehen haben. Ist das nicht der Fall, so hat Unternehmer ohne besondere Entschädigung einen weiteren Anstrich zu fertigen.

Bei deckenden Anstrichen muß eine vollständige Deckung erzielt werden, andernfalls haben unentgeltlich weitere Anstriche zu erfolgen.

Holzanstrich.

Dem ersten Anstrich auf Holz geht außer der sorgfältigen Reinigung der betreffenden Gegenstände das sorgfältige Verkitten aller Fugen, Schrauben und Stiftlöcher, welche nicht sichtbar bleiben sollen, sowie das Überziehen von Asten und harzigen Stellen mit Schellack voraus. Die Holzflächen sind ohne besondere Vergütung sauber abzureiben bzw. mit Sandpapier abzuschleifen. Das Tränken des Holzes mit Leimwasser ist streng untersagt. Der erste Anstrich muß überall gleichmäßig in das Holz eindringen. Alle Anstriche müssen in der Richtung der Holzfasern erfolgen. Bei allen Lasuranstrichen auf Holz muß die Holzmaserung durchscheinen; das Holz ist vorher besonders sorgfältig zu reinigen.

Soll das Holz nur geölt werden, so ist der erste Anstrich ganz ohne Farbezusatz aufzutragen, beim zweiten und dritten Anstrich ist etwas Ocker zuzusetzen. Wo Eichenholz nur geölt werden soll, ist gereinigtes Ol in kochend heißem Zustande zweimal aufzutragen.

Soll durch Anstrich Holzmaserung nachgeahmt werden, so ist der deckende Anstrich sauber mit Bimsstein abzuschleifen, die Holzmaserung in Essigfarbe naturgetreu nachzuahmen, worauf die Flächen mit einem Überzug von Kopallack zu versehen sind.

Eisen.

Wenn Eisenteile bereits einen von anderen Unternehmern hergestellten Grundierungsanstrich haben, so sind sie vor dem Olfarbenanstrich doch noch mit ölfeuchten Lappen abzureiben und von etwaigen Rostteilen zu reinigen; auch must der Grun-dierungsaustcich, soweit als erforderlich, ergänzt werden.

Stein und Putz.

Dem Olfarbenanstrich auf Stein oder Kalkputz geht das Reinigen und das Ölen der durchaus trockenen Flächen voraus. Zementputzflächen werden vor der Olgrun-dierung noch mit einer schwachen Lösung von Eisenvitriol oder Ammoniak angenästt und alsdann mit reinem Wasser sorgfältig abgespült.

Leimfarbenanstrich.

Dem Leimfarbenanstrich geht das Schlämmen mit Kalkmilch und das Seifen der gut getrockneten Flächen voraus.

Sofern infolge Verwendung von Zement sich Ausschläge unter dem gewöhnlichen Leimfarbenanstrich zeigen, sind solche Stellen ein- bis dreimal nach Erfordern mit Kalkfarbe vorzustreichen. Der hierzu nötige Weistkalk wird baufettig geliefert.

Berechnung.

Bei Fassadenanstrich werden Öffnungen (Türen, Fenster) nicht in Abzug gebracht, dagegen aber auch alle vorspringenden Flächen, Leibungen, Gesimse (mit Ausnahme der Hauptgesimse, Erker, Risalite und massiven Balköne) als glatte Flächen berechnet.

Bei inneren Wänden wird der Umfang der Räume vom Fustboden bis zur Decke berechnet; falls die Fuhleisten besonders im Anstrich vergütet werden, kommen sie in Abzug. Leibungen von Rischen, Fenstern und Türen werden bei der Berechnung des Wandanstrichs nicht berücksichtigt, dagegen werden Öffnungen derselben, wenn sie nicht mit durchgehendem Futter versehen sind, in einer Seite voll berechnet. Türen mit durchgehendem Futter werden beiderseits, sonst wie Gurtbogenöffnungen einseitig im Lichtmast des Mauerwerks abgezogen. Alle Gewölbe und Treppenunteransichten werden in der Ebene gemessen. Alle Draht- und Rohrleitungen, Rohrschlitzverkleidungen, Rohrkästen u. dgl. werden nicht besonders vergütet, wenn sie in gleichem Ton und Anstrich wie Decken und Wände gestrichen werden, sei es Leimfarbe oder Öl-, Wachs- oder Emailfarbenanstrich ; dasselbe gilt von Luftgittern, Heiztüren und allen Gegenständen der inneren Einrichtung, welche vor Ausführung des letzten Anstrichs im Mauerwerk befestigt sind.

Bei Türen werden die Vorsprünge über 5 cm mitgerechnet; bei einfachen Fenstern wird die innere Fläche gemessen und von einer Seite als volle Fläche berechnet. Doppelfenster werden ebenso, jedoch von zwei Seiten berechnet. Futter- und Latteibretter werden besonders berechnet.

Glastüren werden zweiseitig voll berechnet.

Preise.

a) Tagelohnsätze, Gerüste und Geräte.

Vorbemerkung: Für Überstunden werden 33y₃ v. H., für Nachtarbeit 80 v. H. und für Sonntagsarbeit 100 v. H. vergütet.

Für Arbeiten auf Rüstungen werden 5 Pf. Zulage für die Stunde vergütet. 1 Arbeitsstunde eines Gehilfen bei Arbeiten mit Ölfarbe, Wachs- oder Lackfarbe, einschl. Lieferung der Farbe, Vorhaltung der Gerätschaften, Pinsel usw., je nach Farbenverbrauch.........

1 desgl., jedoch bei Arbeiten in Leim- und Kalkfarbe.......

1 Arbeitsstunde eines Gehilfen ohne Lieferung der Farbe ....

„    „    Anstreichers „    „    „    „    ... .

„    einer    Reinigungsfrau, einschl. Vorhalten von Seife,

Soda, Bürsten, Lappen usw..................

Kosten von sog. Leiterrüstungen:

1 qm Vorderfassade mit Balkons und Erkern, eben gemessen....

I qm glatte Vorderfassade oder Hoffassade mit Balkons und Erkern .

1 qm glatte Hoffassade ................... .

Gerüste mit doppelt breitem Belag...............

1 laufendes Meter Schutzbühne unterhalb des Daches.......

1 qm doppeltes Leitergerüst..................

1 steigendes Meter Gerüst von 2 Leitern (für Regenrohre u. ä.) . .

1,30—2,50 JL 1,10—2,30 „ 0,70—1,50 „ 0,60—0,70 „

0,40—0,45 „

( .. ( >,

„ Bockgerüst von 4 Leitern an Fassaden (für Fahr-

0,30 JL 0,25 ..

0,23 „

0,10 „ mehr

1.50    „    „

0,60 „

2,00 „

2.50    „

3,00 „

stützle usw............

freistehend............

1 qm Saalrüstung, ebenerdig:

bis 6 m Saalhöhe .    0,60 mehr

■    0,75    „

.    0,90 „

usw. für jedes Meter mehr Höhe 0,20 M. mehr. Für jedes Stockwerk 0,10 JL. mehr.

Sämtliche Preise gelten für die Benutzung von 3 Wochen, für jede fernere Woche 10 v. H. mehr.

1 Ringpinsel, Kluppenpinsel, Lackierpinsel, Leimpinsel, je nach Stärke 0,20—2,00 JL

1 Plafondbürste........

1 Futzbodenölschrupper mit Stiel

bis 9 m Saalhöhe. .

.. 10 „

O CM

.    3,60—5,00 „

3,00 „

b) Arbeitspreise mit Lieferung.

Wände.

1 qm Wandfläche einmal mit Kalkfarbe zu streichen 1 qm Wandfläche zu seifen, alaunisieren, mit Leimfarbe zu streichen und mit Linien in Leimfarbe nach Angabe am Deckenanstrich oder über dem Paneel abzusetzen 1 qm Wandfläche desgl., jedoch die einzelnen Wände mit Linien einzufassen

1 qm Wandfläche mit Leinölfirnis zu ölen, mit Bimsstein sauber abzuschleifen, dreimal mit Ölfarbe zu streichen und mit Linien zu begrenzen ...........................

1 qm Wandfläche wie vor, jedoch zweimal mit Ölfarbe und einmal mit Wachsfarbe zu streichen und mit Linien zu begrenzen

.    0,10—0,15 „

.    0,15—0,20 „

.    0,20—0,30 „

0,60—1,00 „

1 qm Wandfläche wie vor, jedoch zweimal mit Ölfarbe zu grundieren

und mit bleifreier Lackfarbe zu streichen............

1 qm Wandfläche desgl. wie vor, jedoch statt mit Lackfarbe mit bleifreier Emaillefarbe zu streichen................

0,90—1,20 M.

1,00—1,30 „

1 qm Wandfläche wie vor, jedoch zweimal mit Emaillefarbe zu streichen 1,20—1,50 „

1 qm Wandfläche zu schlämmen, zu ölen, sauber abzuschleifen, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und mit Wachsfarbe zu tupfen . . .

1 qm Mandfläche wie vor, jedoch granitartig zu behandeln und mit Wachslack überziehen

1 qm Wandfläche wie vor behandeln, jedoch spachteln und zweimal mit Japanlackfarbe lackieren, je nach Ausführung........

1 m schablonierten Wandfries, rund 30cm hoch, in verschiedenen Mustern 0,80—2,00 „

1 m desgl., jedoch 50 cm hoch

1 m rund 90 cm hohen, breiten Wandfies in reicherer Weise in verschiedenen Mustern und in mehrfarbigen Farbentönen......

1,00—1,40 „

.    1,50—2,00 „

2,50—3,00 „

.    1,50—3,00 „

3,00—10,00 „

Decken.

1 qm Decke einmal mit Kalkfarbe zu streichen

0,10—0,15 „

1 qm massive, scheitrechte Decke zu seifen und mit Leimfarbe zu streichen 0,20—0,30 „ 1 qm desgl., jedoch mit Gesims, Schlußleisten und Spiegellinien verziert ............................

1 qm desgl., jedoch mit abgetönter Hohlkehle und schablonierter einfacher Rosette........................

1 qm desgl., jedoch außerdem mit einfachen Spiegelverzierungen versehen ...........................

1 qm desgl., jedoch die Stuckglieder (Kehlen, Leisten, Rosetten) abzutönen, einfachen Fries und Verzierungen anzubringen......

1 qm desgl., jedoch in besserer Ausführung ...........

1 qm desgl., jedoch in reicher Ausführung, unter Anwendung von

freihändig aufgetragenen, leichten Malereien..........

1 qm massive, scheitrechte Decke mit Leinölfirnis zu ölen, mit Bimsstein sauber abzuschleifen, zweimal mit Ölfarbe zu grundieren und

mit bleifreier Lackfarbe zu streichen..............

1 qm desgl. wie vor, jedoch statt mit Lackfarbe mit Emaillefarbe zweimal zu streichen und mit Linien zu begrenzen 1 qm Kappengewölbe, in der Grundebene gemessen, zu seifen und mit Leimfarbe zu streichen, die Deckenträger zu verkitten, zu reinigen und

zweimal deckend mit Ölfarbe zu streichen............

1 qm Kappengewölbe, in der Grundebene gemessen, mit Leinölfirnis zu tränken, einmal mit Ölfarbe zu grundieren und mit Lackfarbe zu streichen, einschließlich Reinigen und Streichen der Deckenträger .    1,30—1,40 „

1 qm desgl., jedoch statt mit Lackfarbe mit Emaillefarbe zu streichen

und mit Linien zu begrenzen.................

1 qm massive, scheitrechte Decke mit Firativ zu grundieren und zweimal mit Mineralfarbe zu streichen...............

1 qm Kappengewölbe, in der Erundebene gemessen, wie vor. . . .    0,80—1,00 „

0,50—0,80 „

0,60—0,90 „

1,00-1,20 „

1,50—2,00 „ 2,00—3,00 „

3,00—4,50 „

1,00—1,30 „

-    1,10-1,40 „

0,40—0,50 „

1,40—1,60 „

0,70—0,90 „

1 qm massive, scheitrechte Decke wie vor, jedoch die Stuckglieder (Kehlen,

Leisten, Rosetten) abtönen, Fries und Verzierungen anbringen .    2,00—3,50 M.

1 qm desgl.. jedoch in besserer Ausführung...........

1 qm desgl., jedoch in reicher Ausführung, unter Anwendung von freihändig aufgetragenen, leichten Malereien ...........

1 qm desgl., jedoch gespachtelt und geschliffen, holzähnlich gemalt und mit Linien in Bretter abgeteilt................

Fassaden.

1 qm Steinfassade mit Testalin zu schützen............

1 qm Fassadenfläche einmal mit Kalkfarbe zu streichen einschl. Lieferung, ausschl. der Rüstung..................

1 qm desgl. mit Seifenlauge oder Ochsenblut zu grundieren und einmal mit Kallfarbe zu streichen................

1 qm desgl. zu grundieren und zweimal mit Kalkfarbe zu streichen .

1 qm desgl., jedoch Fasen, Gesimse und Bandstreifen hell oder dunkel abgesetzt

1 qm einfache, vollständig glatt geputzte Fassade ohne viel Gesimse mit Leinölfirnis zu ölen und dreimal mit Ölfarbe zu streichen ....    1,00—1,50 „

1 qm reichere Fassade desgl 1 qm einfache Fassade mit Leinölfirnis zu ölen, zweimal mit Ölfarbe und einmal mit Wachsfarbe sandsteinartig zu streichen bzw. zu malen 2,00—2,50 „

1 qm reichere Fassade wie vor..........

1 qm Putzfläche zweimal mit Kaseinfarbe zu streichen

3,50—4,00 „

4,00—5,00 „

5,00—8,50 „

0,40—1,20 „

0,15—0,20 „

0,15 „ 0,25—0,35 „

.    0,50—0,80 „

.    1,50—2,50 „

2,50—4,50 „ 0,70 „

Fußböden.

1 qm Holzfußboden einmal zu ölen oder zu streichen 1 qm desgl. zweimal zu streichen.........

0,25 „ 0,45 „

1 qm Holzfußboden an den Nagel- und Astlöchern zu verkitten . . .    0,05—0,10 „

1 qm Fußboden nebst den vorhandenen Scheuerleisten zu verkitten, zu ölen, zweimal mit Ölfarbe und einmal mit Fußbodenlack zu streichen 0,60—0,85 „ 1 qm Stab- oder Riemenfußboden nebst vorhandenen Scheuerleisten

0,60—0,85 „

zweimal heiß zu ölen, zweimal zu lackieren ..........

1 m Scheuer- bzw. Sockelleisten in Räumen, welche keinen zu streichenden Fußboden erhalten, zu verkitten, zu ölen und dreimal nach Angabe mit Ol- oder Wachsfarbe zu streichen, je nach der Größe . .    0,10—0,40 „

1 qm eichenen Parkett- oder Stabfußboden mit heißem Wachs zu tränken,

0,60—0,80 „ 0,70—0,95 „

hierauf abzuziehen und zu glätten...............

1 qm desgl. wie vor, jedoch vorher einmal zu ölen.........

1 qm kiefernen Patent- oder Riemenboden, einmal zu ölen, zweimal

0,60—0,75 „ 0,03—0,05 „

mit Wachsfarbe zu streichen und zu glätten...........

1 qm Fußboden einmal mit Stauböl zu behandeln.........

Treppen.

1 Stück Stufe aus Kiefernholz in üblicher Breite und bis 1,20 m lang, auf massiven Treppen, zu ölen, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und zu lackieren.........................

für je 10 cm größere Länge, als Zulage............

1 Stück Stufe wie vor, jedoch eichenholzartig gemalt, lackiert und mit

Linien verziert.......................

1 Stück Stufe aus Eichenholz in üblicher Breite und bis 1,20 m lang, auf massiven Treppen, zweimal heiß zu ölen und zweimal zu lackieren

für je 10 cm größere Länge, als Zulage............

1 Stück Sandsteinstufe in üblicher Breite und bis 1,20 m lang, mit Firativ zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen . . . 1 qm Unteransicht der Kunst- oder Sandsteintreppen mit Firativ grundieren und mit Mineralfarbe streichen, sowie mit Linien abzusehen 1 qm Unter- und Seitenansicht der Eranittreppen mit Leimfarbe zu streichen, sonst wie vor....................

Zimmerarbeiten.

1 qm gehobelte Dachschalung, einschließlich der Holzsparren, sämtliche Aste mit einem zweimaligen Schellacküberzug zu versehen, die Fugen mit Kitt auszuspachteln, die Unterfläche und die sichtbaren Seiten der Holzer mit heißem Ol zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe deckend zu streichen und die Fasen an den Sparren abzusehen, ausschl. Rüstung 1 qm gehobelte Dachüberstände, einschl. der Sparren, Rahmen und

Kopfbänder wie vor .....................

1 qm gehobelte Holzer von sichtbaren Holzverbänden, die Aste mit zweimaligem Schellacküberzug zu versehen, die Fugen mit Kitt auszuspachteln, die Holzer allseitig mit heißem Ol zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe deckend zu streichen und die Fasen abzusetzen, ausschl.

Rüstung..........................

1 qm gehobelte Holzer von Fachwerkswänden ein- bzw. zweiseitig wie

0,10 M.

1,00—1,20 „

0,60—0,70 „

0,10 „

0,70—0,80 „

1,00—1,20 „

0,30—0,45 „

0,80—1,60 „

1,00—1,40 „

0,80—1,60 „

0,70—1,20 „

1 m Holzgesims der Hoffassaden dreimal zu streichen, ausschl. Rüstung 0,60—1,00 „ 1 qm Bretterwand zweimal mit heißem Schiffsteer zu streichen . .    0,50—0,55 „

1 qm Bretterverschlag zu grundieren, Aste schellackieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen

vor

0,60—0,80 „

Kle mpnerarbeiten.

1 qm Zinkverkleidung von Giebeln, Rohrkästen usw. an den sichtbaren Teilen mit Sandpapier rauh zu schleifen und zweimal mit Ölfarbe

zu streichen, ausschl. Rüstung.......

1 m Dachrinne, einschl. der Kiesleisten, wie vor

1 m Abfallrohr wie vor..........

1 m Schneefanggitter auf Dächern wie vor .

Tischlerarbeiten.

1 qm einfaches Fenster, einseitig in den lichten Mauerwerksöffnungen gemessen, in allen sichtbaren Holzteilen mit heißem Leinölfirnis zu ölen und die Eisenbeschlagteile zu grundieren, nach dem Verglasen zu lasieren oder zweimal mit Ölfarbe zu streichen und zu lackieren, sowie beim Lasieren die Eisenbeschlagteile zweimal deckend mit Ölfarbe zu streichen......................

0,40 „

1,00—1,60 „

1 qm einfaches Fenster mit Sprossenteilung wie vor, je nach Sprossenweite ...........................

1 qm Doppelfenster wie vor, ohne Sprossenteilung........

1 qm Doppelfenster mit äußerer Sprossenteilung wie vor, je nach

Sprossenweite .......................

1 qm Fläche einer Tür samt Futter und Bekleidung beiderseitig wie

vor zu streichen.......................

1 qm Fläche von Türen, Verschlügen mit Leinölfirnis grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen, eichenholzartig in Essig zu masern und

zu lackieren.........................

1 qm    desgl-,    jedoch    nußbaum- oder mahagoniholzartig zu    masern. .

1 qm    desgl.,    jedoch    in Ölfarbe holzartig zu masern, sonst    wie vor. .

1 qm    desgl.,    jedoch    nach echten Holzproben naturgetreu    zu masern,

sonst wie vor........................

1 qm desgl. wie vor, jedoch in Lack matt zu schleifen . ......

1 qm Fläche von Verschlügen (Aborten) zu ölen, zweimal mit Ölfarbe

streichen und mit Japanlack lackieren..............

1 qm Glasverschlag-Abschlußwände beiderseitig, wie vor......

1 qm eichene Eingangstür beiderseitig zweimal mit heißem Leinölfirnis zu ölen und einmal zu lackieren.............

1 qm getäfelte Holzdecke, kassettenartig eingeteilt, mit heißem Leinölfirnis zu ölen und in mehreren Farbtönen lasierend zu behandeln und zweimal zu lackieren...................

1,20—2,00 M.

2,40—3,40 „

3,00—4,50 „

0,80—1,00 „

1,20—2,00 „ 1,50—2,50 „ 2,00—3,00 „

3,00—4,50 „ 4,00—5,50 „

1,20-1,40 „ 1,60—2,00 „

0,80—0,90 „

2,00—5,00 „

Eisenteile.

1 m schmiedeeisernes, einfaches Treppen- oder Balkongeländer rund 90 cm hoch, zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe deckend zu

streichen..........................

1 m reiches Treppen- oder Balkongeländer wie vor; je nach Reichtum

der Behandlung.......................

1 m eiserne Handstange mit Wandstützen wie vor zu streichen . . . 1 qm schmiedeeisernes Sprossenfenster zu grundieren und zweimal mit

Ölfarbe zu streichen.....................

1 qm rohe Eisenfläche zunächst vom Rost zu reinigen, einmal mit

Mennige und zweimal mit Ölfarbe zu streichen.........

1 qm verzierte Eisenfläche wie vor zu streichen..........

1 qm schmiedeeisernes ein- oder zweiflügeliges Tor in allen Teilen sauber zu reinigen, zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe deckend auf beiden Seiten zu streichen; je nach Reichtum der Schmiedearbeit

(einseitig gemessen).................... .

1 qm schmiedeeisernes Brüstungsgitter, rund 1,00 m hoch, wie vor auf Dächern zu streichen; je nach Reichtum der Schmiedearbeit . . .

1 qm Rippen-Heizkörper allseitig zu reinigen, einmal mit hitzebeständiger Grundfarbe und zweimal mit hitzebeständigem Emaillack zu streichen..........................

1,50—1,75 „

2,00—8,00 „

0,25—0,50 „

1,00—1,40 „

0,80—1,00 „ 1,50—2,50 „

1,70—8,00 „

1,20—3,00 „

¹

   Adolf Schell und O. Vittali, Offenbach i. 93.

²

   Adolf Schell & O. Vittali, Offenbach i. B.

³

   M.-Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden.

⁴

   Glashüttenwerke Warmbrunn, Quilitz & Co., Tschernitz i. L.

⁵

   Deutsches Lurfer-Prismen-Syndikat, G. m. b. Weitzensee bei Berlin, Lehder Str. 34/35.

⁶

   I. Degenhardt, Kgl. Hoflieferant, Lichtenberg bei Berlin.

⁷

   ©. Zinrmerrnann, Spezialfabrik für Eiasbedachungen und Eifentonstruktionen in Stuttgart.

1 Stück zweireihiges Glied von Radiatorenheizkörpern, 66 cm hoch, in allen Teilen zu reinigen, einmal mit hitzebeständiger Grundfarbe und

zweimal mit hitzebeständigem Emaillack zu streichen.......

1 Stück desgl., 1,10 cm hoch, wie vor..............

1 Stück desgl., dreireihig, 66 cm hoch, wie vor..........

1 Stück desgl., 1,10 m hoch, wie vor..............

1 m Entwässerungsrohr zweimal mit Schellack zu überziehen und dreimal mit Ölfarbe zu streichen, je nach Durchmesser.......

1 in Gas- und Wasserleitungsrohr dreimal mit Ölfarbe streichen . . 1 m Heizungsrohr zu säubern und zweimal mit hitzebeständiger Farbe

zu streichen, je nach Durchmesser...............

1 m desgl. mit hitzebeständigem Emaillack zweimal zu streichen. . .

Ofen.

1 Ofen mit Fries und Gesims mit Olwachsfarbe einfarbig zu streichen,

je nach der Größe.....................

1 desgl., jedoch mit Aufsatz und Medaillon...........

1 desgl. reicher in mehreren Farben und mit Bronze oder Gold aufzulichten .........................

1 desgl. mit Mittelsims und Einfassung, sonst wie vor......

1 desgl. mit Kamin, sonst wie vor..............

Verschiedenes.

1 Buchstaben oder 1 Nummer auf vorher viermal mit weißer Ölfarbe zu streichenden Holz- oder Blechtafeln schwarz zu schreiben:

bis 2 cm hoch..................

4

tt    ^ tt    ft    ..................

1 Buchstaben oder 1 Nummer bis 2 cm hoch auf fertiger Unterlage in

beliebigem Farbenton, sonst wie vor..............

1 desgl. bis 4 cm hoch wie vor.................

1 desgl. bis 12 cm hoch wie vor................

1 Stück Fensterscheibe mit Wachs- oder Bleiweißfarbe undurchsichtig zu

Ausbesserungen.

l Stück Fensterscheibe von der alten Farbe durch Ablaugen zu befreien 1 qm Deckenfläche von der alten Farbe durch Abkratzen und Abwaschen

zu befreien.........................

1 qm Eewölbeflächen, eben gemessen, sonst wie vor .......

1 qm Decken- und Wandflächen mit Koloquinten-Abkochungen zu

waschen..........................

1 qm alten Wand- und Deckenputz zu schlämmen.........

1 qm Wandflächen, an den durch den Maurer ausgebesserten Stellen einmal vorzuölen, hierauf einmal vorzustreichen und die ganze Fläche

0,70—0,80 Ji 1,00 „ 1,00 „ 1,45 „

0,70—1,40 „ 0,20—0,30 „

0,20—0,40 „ 0,30—0,50 „

2,00— 3,00 M. 4,00— 5,00 „

8,00—12,00 „ 12,00—15,00 „ 15,00—20,00 „

0,05—0,06 Ji 0,08—0,09 „ 0,10—0,12 „ 0,12—0,15 „

0,03—0,04 „ 0,05—0,06 „ 0,06—0,08 „

0,10—0,15 „

0,05—0,10 Ji

0,20—0,25 „ 0,25—0,30 „

to 00

einmal mit Ölfarbe zu streichen und gegen den Leimfarbenanstrich mit Linien oder schablonierten Borten abzusetzen, durchschnittlich . .    0,40—0,70 Ji.

1 qm desgl., jedoch die ganze Fläche zweimal deckend zu streichen. . 0,55—0,80 „

1 qm Fußbodenfläche einmal mit heißem Leinölfirnis mit geringem Farbenzusatz zu streichen, die abgetretenen Stellen zweimal zu ölen 0,30—0,35 „

1 qm Fußboden in sämtlichen Fugen zu verkitten ........

1 qm mit Ölfarbe gestrichene Fußbodenfläche, bis auf das Holz mit Salmiak oder Lauge mehrmals abzulaugen, abzukratzen und zum

Anstrich zu säubern.....................

1 qm Fußboden, an den abgetretenen Stellen vorzustreichen, zweimal mit Ölfarbe deckend zu streichen und mit bestem Bernsteinlack zu

lackieren..........................

1 qm alten Parkettboden abzuziehen, mit warmem Wachs einzulassen

und zu glätten.......................

1 qm alten Parkettboden abzuseifen, von Schmutz zu reinigen, mit

weißem Wachs zu streichen und zu glätten...........

1 qm bereits gebohnerten Parkettboden frisch zu bohnen .....

1 qm Fensterfläche an den abgewitterten Stellen und Wasserschenkeln vorzustreichen und auf einer Seite einmal mit Ölfarbe zu streichen 0,30—0,50 „

1 qm desgl., jedoch beiderseitig zu streichen ...........

1 qm desgl., zweimal auf einer Seite zu streichen........

1 qm desgl., zweimal auf beiden Seiten zu streichen.......

1 qm eiserne Dach- oder Stallfenster von Rost zu befreien, zu verkitten, auf beiden Seiten mit Mennige einmal vorzustreichen und

zweimal mit Ölfarbe zu streichen . . .............

1 qm Fläche der Heizkörper von der alten Farbe zu befreien und abzuschleifen, zweimal mit hitzebeständiger Lackfarbe zu streichen, nach jedem Anstrich sauber zu schleifen, zu lackieren, die Bekrönungen zu

bronzieren und teilweise zu vergolden.............

1 qm bereits mit Ölfarbe gestrichene, aber ausgewetterte Fassade zweimal mit Ölfarbe zu streichen.................

0,10-0,15 „

1,00—1,05 „

0,60—0,75 „

1,00—1,10 „

0,75 „

0,10—0,20 „

0,50—0,60 „ 0,60—0,65 „ 1,00 „

1,35—1,60 „

4,50—8,00 „

0,70—1,40 „

Besondere Ausführungsweisen.

1. Vergolden*, Versilbern und Bronzieren.

Man unterscheidet dreierlei Arten von Vergoldungen, die echte, die halbechte auf Silbergrund und die unechte mittels sogenannten Metallgoldes hergestellte.

Bei der echten Vergoldung werden Goldblättchen, welche aus dem feinsten Golde geschlagen sind, mittels eines Klebemittels und eines besonders zugerichteten Grundes (Poliment) auf Holz, Stein, Stuck usw. aufgebracht und dann entweder matt gelassen oder durch Abschleifen (Politur) glänzend gemacht. Vorzugsweise müssen Linien und Verzierungen, welche in Gold schabloniert auf glatten Flächen, wie auf Türen, Decken und Wänden, ohne Stuckverzierung angebracht werden, immer echt vergoldet werden. Galvanische und Feuervergoldung kommt beim Bau selten vor, hauptsächlich nur bei Turmknöpfen, Kreuzen und Wetterfahnen.

¹ Gebr. Nützlich, Berlin, Beuihstr. 6. Schwatlo XVI.

37

Das Verfahren der halbechten Vergoldung besteht hauptsächlich darin, daß geschlagene Silberblättchen auf einen dem obigen ähnlichen Untergrund aufgetragen und mittels des sogenannten Eoldfirnisses überzogen werden. Es kann diese Vergoldung ebenfalls durch Abschleifen glänzend hergestellt oder matt gelassen werden. Gold- oder Tapetenleisten und Bilderrahmen werden vorzugsweise auf diese Art gefertigt.

Die dritte und billigste Art der Vergoldung besteht in geschlagenen Metallblättchen aus unechten Zusammenschmelzungen (Legierungen), sogenanntem Metallgold, welches ähnlich dem Verfahren bei der echten Vergoldung auf den Grund aufgetragen, darauf mit einem schützenden Firnis überzogen und ebenfalls geglättet werden kann. In neuerer Zeit ist die Fertigkeit, derartige unechte Vergoldung auf erhabenen Verzierungen herzustellen, sehr ausgebildet worden, und der Glanz erhält sich sehr lange, sobald nur das Metall sowohl nach außen hin, als nach der Wand zu, durch schützenden Grund und Überzug von jeder unmittelbaren Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit geschützt wird. Beispielsweise sind die neueren Vergoldungen im Königlichen Schlosse zu Berlin sämtlich in dieser Weise hergestellt und haben sich vollständig bewährt. Wegen des Firnisuntergrundes kann man derartige Vergoldung aber nur auf erhabenen Stuck-, Steinpappe- oder Holzverzierungen anbringen, niemals auf glatten Flächen, als Linien- oder in schablonierten Verzierungen.

In neuerer Zeit hat sich die Herstellung von Bronzen oder Bronzefarben (zu feinem Pulver verriebenes Blattmetall oder Metallgold) so vervollkommnet, daß man Goldbronze sehr wohl als Ersatz für Vergoldungen anwenden kann. Hierzu wird das Bronzepulver in einer Flüssigkeit von mit Terpentinöl verdünntem Sikkativ oder Lack, sogenannter Bronzetinktur, angerührt und mit Pinseln zum Malen, Linienziehen, sowie Anstrich ganzer Körper und Flächen verarbeitet.

Die Berechnung geschieht nach Metern bzw. Quadratmetern.

Echte Versilberungen werden bei Bauten nicht mehr ausgeführt wegen der geringeren Dauerhaftigkeit derselben. Anstatt des Silbers wendet man dafür das Platina, welches allerdings einen etwas graueren Ton hat, an. Die geschlagenen Blättchen dieses Metalls müssen, in Feuer gehalten, nur rotglühend werden, sonst aber unverändert bleiben. Ist letzteres nicht der Fall, so ist man mit der Lieferung betrogen. Der Preis der Platinierung ist etwa der Ist^ fache der echten Vergoldung, dagegen ist die Versilberung mit Aluminium eine weit billigere und außerordentlich haltbar.

Preise.

1 qm glatte Fläche mit echtem Gold auf Ölgrund zu vergolden .

1 qm desgl. wetterfest....................

1 qm glatte Fläche mit Silber- und Goldfirnis desgl.......

1 qm glatte Fläche mit Metallgold zu vergolden, einschl. des doppelten Firnisüberzuges....................

25,00—40,00 M. 50,00—55,00 „ 16,00—25,00 „

11,00—18,00 „

Reich verzierte erhabene Flächen, wie Friese, Säulenkapitelle und Basen, welche ungleich mehr Arbeit und Verlust an Gold beim Vergolden verursachen, berechnet man je nach der Ausladung mit dem 3—4fachen Betrage des Preises für glatte Flächen. 1 m Linien, 25 cm breit, auf glatter Fläche echt zu vergolden 20 ..

15 „

3-6 „

1 ..

„ desgl,

1,00— 2,00 „

1 reiche Stuckdecke von etwa 40 qm Inhalt mit 0,6 m hoher

750,00—1000,00 M.

1000,00—1500,00 „

Kehle, vollständig echt zu vergolden ..........

1 dgl. ebenso mit Platina (anstatt des unhaltbaren Silbers) zu belegen.......................

Zu vergolden

Echt

Mo.

Halbecht < Silber-Vergoldung ¹

Mit Metall-goldung

M.

1 m Stuckglied, 3 cm hoch

2,00

1,50

4,00

3,00

5,50

3.50

10 „ „ . . ....... .

13    „    „    ..........

16    „    ,, ..........

1 „ Hohlkehle oder Bekrönungsgesims mit Blättern

8 cm    hoch..........

10    „    „..........

13 „    „    • • - .......

16    ff    ff..........

desgl.

7,00

9,00

10,50

5,00

7.00

9,00

10,50

5,00

7,00

8,00

O    io    o    o    o    o

l ^    io    CD

T—<    r-n    cq    CO    "tH    io

4.00

6,00

7.00

8,50

3,00

3,00

3,50

5,00

Goldleisten in Silberfirnis Vergoldung.

0,25—0,30 M. 0,45—0,50 „ 0,60—0,75 „ 0,90—1,00 „ 1,25—1,50 „ 1,75—2,00 „

0,90—1,00 „ 1,75—2,50 „ 3,50—5,00 „

2,75—5,50 „ 0,45—0,50 „ 0,65—0,70 „

1 m Goldleiste in verschiedenen Gliederungen, glatt, einschl. Tischlerarbeit zu liefern: 1 cm breit.................

2 „ „ .........‘........

3    „ ff ..............- - '

4

2—3 cm breit

1 m gekehlte und verzierte Leisten in Metall- oder Silbervergoldung wie vor:

4—6 „    „    .................

7-10 „    „    .................

1 qm glatte Fläche zweimal mit Ölfarbe vorzustreichen und zweimal

mit bester Silber- oder Goldbronze zu bronzieren........

1 m Stuckglied zu bronzieren, 3 cm breit............

5 „    „    ............

2. Sgraffitto, Fresko- nnd ähnliche Malereien.

a) Sgraffittomalerei. Dieselbe dient als wirksames Mittel für äußere Flächenausschmückung und wird häufig angewendet, da die Herstellung nicht allzu große kosten verursacht und bei sachgemäßer Ausführung auch von Dauer ist. Zur Herstellung sind drei Putzschichten erforderlich. Die unterste gewöhnlicher rauher Putz, darauf eine gefärbte aus bestem Kalkputz bestehende Lage, über welche eine dritte Schicht von 1 bis 2 mm Stärke aufgetragen wird, welche den Grundton der Bilder enthält und welche, der beabsichtigten Zeichnung entsprechend, mit dem Griffel teilweise wieder entfernt wird.

37*

Preise. Genaue Preise lassen sich für diese Malereiausführung nicht artgeben, da sich dieselben nach der künstlerischen Arbeit bemessen. Ungefähr kann man rechnen: 1 qm Fläche in Sgraffitto nach vorhandenen Zeichnungen auszuführen ....................

15,00—20,00 JL 25,00—30,00 „

1 qm desgl. nach besonders anzufertigenden Mustern

b)    Kratzmuster. Diese Flächenausschmückung hat bei dem nordischen Backsteinbau in früheren Zeiten vielfach Verwendung gefunden. Das Verfahren ist dem vorigen ähnlich, jedoch bedeutend einfacher und zur Belebung von Nischen sehr zu empfehlen. Dasselbe besteht darin, das; auf eine gewöhnliche Putzschicht ein 3—5 mm starker sogenannter „Stippbewurf" aufgetragen wird. Durch Schablonen wird die Zeichnung auf denselben übertragen und dann ausgekratzt, welche noch durch Farben wirksamer gemacht werden kann. Da die Arbeit von jedem verständigen tüchtigen Maurer ausgeführt werden kann und nur die Anfertigung der Schablonen einige Kosten erfordert, ist diese Flächenausschmückung eine sehr billige.

c)    Freskomalerei. Unter Freskomalerei versteht man Malerei auf ganz frischem Putz, auf welchem die Farben sich noch einsaugen. Es wird deshalb immer nur so viel an Fläche geputzt, als der Maler an dem Tage zu leisten imstande ist.

Die Vorzüge des Gerhardtschen Marmor-Kasein-Verfahrens* gegenüber der früheren Freskotechnik bestehen nicht allein in der Verbesserung der Farben, sondern auch in der Behandlung des Mörtels bzw. Kalkes, dem wichtigsten Faktor bei den nach-herigen chemischen Prozessen, indem diesem durch einen Zusatz von kohlen-, schwefel-und phosphorsauren Stoffen von vornherein die Härte gegeben wird, die er sonst erst durch das Alter erhält. Durch weitere Mischung derselben Stoffe in die Bindemittel der Farbstoffe wird der bedeutende Vorteil erreicht, das; der Farbenauftrag jederzeit sowohl auf nassen wie auf trockenen Mörtelbewurf, ganz nach Belieben pastös oder lasierend vorgenommen werden kann.

Preise. Die Preise für dergleichen Arbeiten richten sich nach dem künstlerischen Werte und schwanken dementsprechend sehr.

Im allgemeinen kann man rechnen:

60,00 M. .    50,00—100,00 „

1 qm Ol- oder Wachsmalerei auf Putz in figürlicher Darstellung 30,00-1 qm desgl. auf Leinwand......

d)    Glasmosaik s. unter Titel XII.

e)    Plastische Malerei. Bei der plastischen Malerei wird ein dünner, feiner Gipsauftrag auf Wandputz oder auf Leinwand mit dem Kamm oder ähnlichen Werkzeugen bearbeitet, so daß die Fläche ein Muster von fein erhabenen Linien erhält, welche besonders in welliger Form die Hörre chältnisse in Räumen zu verbessern in der Lage sind.

1 qm plastischer Malerei einschl. der farbigen Sammlung je nach dem

4,00—7,00 JL

Muster

¹ Anton Richard, Düsseldorf.

Titel XIV. Klebe- und Spannarbeiten.

Tapeten.

Ein Stück Tapete hat gewöhnlich 0,47 m Breite und 8,16 m Länge, also 3,84 qm, so das; es in Zimmern für gewöhnlich zu 2 Bahnen ausreicht. Wegen des Verschnitts rechnet man jedoch 3,5 qm für je 1 Stück Tapete, oder für 1 qm Wandfläche — 0,3 Stück Tapete. Werden die Fenster und Türen nicht abgerechnet, so kann man im allgemeinen annehmen, daß 1 Stück Tapete = 4 qm Wandfläche deckt, oder zu 1 qm Wandfläche — 0,25 Tapete benötigt werden. 8—13 Rollen wiegen 5 kg.

Papiertapeten sind naturgefärbte Papiere, welche mit einem Muster in einer oder mehreren Farben bedruckt sind. Das Papier darf nicht so dünn sein, daß es beim Umfalzen mit der Hand bricht. Papiertapeten geringster Sorte kosten 15—40 Pf. die Rolle; bessere für gut bürgerliche Ausstattung bis 2,00 M. Man unterscheidet unter diesen auch noch Glanztapeten, abwaschbare Tapeten usw.

1,00—40,00 JL

Velourtapeten sind mit gemahlener gefärbter Scherwolle bestreute Staubtapeten, auf welche das Muster mittels Maschinenpresse eingepreßt wird. Velourtapeten dürfen nicht an den Rändern übereinander, sondern müssen dem Muster entsprechend nebeneinander aufgeklebt werden. 1 Rolle

Salubra- und Tekko-Tapeten werden sowohl auf Stoff als auf Pergamentunterlage gefertigt. Erstere Unterlage hat den Vorteil höherer Spannkraft und Zähigkeit, letztere stellt sich im Preis günstiger.

Salubratapeten bestehen aus der einen oder anderen der obenerwähnten Unterlagen, welche mit einem dreifachen Anstrich mit giftfreier Ol- oder Emailfarbe überzogen und teilweise mit Mustern bedruckt sind. Die Tapeten sind außerdem unter einem Druck von 230 Atmosphären geglättet, wodurch sie eine hervorragende Dichtigkeit und Festigkeit erhalten, so daß sie jede Ritze irrt Mauerputz verschließen. Infolge ihrer unschädlichen Abwaschbarkeit mit warmem Seifenwasser und Karbol, Lysol, Sublimat u. a. m. entsprechen sie allen größeren hygienischen Anforderungen.

Tekkotapeten, ebenfalls sowohl auf Stoff als auf Pergament gefertigt, ersetzen seidene Wanddamaste und können, an der Wand aufgezogen, von diesen kaum unterschieden werden. Tekkotapeten bieten indessen den Spannstoffen gegenüber den Vorzug einer porenlosen, waschbaren Oberfläche, die ein Eindringen von Staub und Bakterien verhindert und ein leichtes Reinigen der Wände ermöglicht.

1,20 JL 4,80 ..)

2,00 „ (Rolle 8,00 JL) 6,50 „ ) 11,00 „ )

1 m Salubra (P erg am entunterla g e), 80 cm breit . .

(Preisverhältnis auf eine gewöhnliche Tapetenrolle

1 m Salubra (Stoffunterlage)..........

1,60-2,80 „ ( „

2,60 „ ( „

Echte Ledertapeten, aus Kalbleder hergestellt, mittels Stanzen gepreßt und durch Handarbeit mittels Pinsel bemalt, werden aus Tierhäuten so gut es geht zusammengesetzt, auf eingespannte Leinwand geklebt und auf die Wand Zn entsprechender Umrahmung genagelt. Heutzutage kaum vorrätig, wird nur auf Bestellung gefertigt.

1 m Tekko (Pergamentunterlage.........

1 m Tekko (Stoffunterlage)...........

¹ Salubratapetenfabrik Basel (Schweiz) und Grenzach (Baden).

Nachgemachte Ledertapeten werden aus dickem, pappenartigem Hanfpapier durch Balancierpresse zwischen Metallformen gepreßt und mit Farbe bedruckt.

1 Rolle

6,00—50,00 M.

Linkrusta* besteht aus einer dem Linoleum ähnlichen Masse, die mittels Walzen zu massiven, harten Reliefs auf Papier oder Leinen ausgeprägt wird. Dadurch, daß die Reliefs hinten nicht hohl sind, wie bei Leder- oder Holzprägetapeten und anderen reliefierten Wandbekleidungen, liegen die Linkrustabahnen glatt und vollkommen an den Wänden an. Linkrusta ist gegen Stöße unempfindlich, das Relief drückt sich nicht ein, die Masse spaltet und reißt nicht und blättert nicht ab. Selbst Feuchtigkeit beschädigt Linkrusta nicht und ebensowenig die Einwirkung des Lichtes und der Wärme. Schädlinge des Tierreiches können sie nicht zerstören.

Der Grundstoff, aus welchem die Linkrusta besteht, kann in jeder beliebigen Farbe hergestellt werden, die fertig ausgeprägte Linkrusta kann man aber auch entweder vor oder nach dem Befestigen an Wände, Sockel oder Decken mit Ol- oder Wachsfarbe bemalen. Zur Reinigung der Linkrusta genügt einfaches Abwaschen mit Seifenwasser.

Als Klebstoff dient der gewöhnliche Tapezierkleister mit */₃ Tischlerleim vermischt. Auf Papier darf Linkrusta nicht geklebt werden, etwa vorhandene Tapeten oder Anstriche sind vor dem Aufkleben zu entfernen, feuchte Wände vorher mit besonderem Firnis Zweimal zu streichen. Soll Linkrusta auf Eisen angebracht werden, so ist dem Klebestoff eine Handvoll gewöhnlicher Waschsoda beizufügen.

1 m Linkrusta 0,50 m breit .

1 „ desgl. fertig bemalt . .

Linoleum* leitet seinen Namen von Leinöl, seinem Hauptbestandteil, ab, das zur Oxydation gebracht, gemahlen, unter Zusatz von Harz gekocht und dann in Formen gefüllt wird. Nach dem Erkalten wird durch Mischmaschinen Korkmehl und Farbstoff hinzugesetzt, und dann kommt die Masse mittels gewaltiger, heißer Walzen (Kalander) auf die Unterlage des Linoleums, das Jutegewebe. Die Walzen pressen die Masse fest zusammen und verbinden sie innig mit der Jute, die zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit einen roten Farbüberzug erhält. Die abgeteilte Ware muß dann einige Monate lagern, bis sie legereif ist.

Linoleum wurde vor etwa 50 Jahren von dem Engländer Frederic Walton erfunden, später aber auch nach anderen Verfahren, hauptsächlich nach dem unter dem Namen Taylor bekannten, hergestellt. Walton-Linoleum zeichnet sich durch ganz außerordentliche Haltbarkeit und glatte, geschlossene Oberfläche aus. In Deutschland wurde Waltonware zuerst und lange Jahre hindurch allein in Delmenhorst hergestellt, während andere Fabrikate das billigere und mindergute Taylor-Linoleum herstellten, bis das Patent Walton frei geworden war. Inzwischen hatte sich die Bezeichnung „Delmen-horster Linoleum" für Waltonware eingebürgert, die aber heute nicht mehr zu Recht besteht, weil eben nicht mehr in Delnienhorst allein Waltonware hergestellt wird.

Linoleum wird aufgestapelt in Rollen von 25—30 m Länge, welche eine verschiedene Höhe, je nach der Breite der Linoleumbahnen besitzen. Es wiegt d. qm bei:

,8 mm Stärke . . . rund 1,5 kg 3,6 mm Stärke . . . 3,10—4,50 kg

. . rund 4,75

von 0,80 M. an „    1,30 „ „

CO fco h-i

. . 2,15—2,50 „ . . 2,75-3,20 „

4,0 „

Rheinische Linoleumwerke Bedburg, A.-G., Bedburg bei Rölrt (Zweigniederlassung in Wien X).

Man unterscheidet:

Gewöhnliches ungemustertes Linoleum, 1 Rolle ist rund 25 m lang, 2 m breit und hat rund 50 qm. Es wird in den Farben braun, terrakotta, olive, moosgrün, weidengrün und pompejanisch rot geliefert.

1 qm 2,2    3    3,6    4    4,6    7    10 mm stark

1,50 2,70 2,60    3,00    3,50    7,00    12,50 M.

Granitlinoleum, d. i. granitartig gemustertes Linoleum in den gleichen Stärken

Jnlaid, Linoleum mit farbigen Mustern, welche durch die ganze Masse

hindurchgehen..................

Korklinoleum, Korkteppich mit stoffartiger Oberfläche.

Korkteppich, 1 Rolle rund 25 m = rund 50 qm:

1 qm = 3,70—4,50 M.

1 qm — 4,50—6,00 „

1 qm 4 mm stark, 200 cm breit, braun, olive, terrakotta, blau

braun ..........

1 „    7 „

Linoleumborten.

„ 200 „

O Oi

1 m Moireborte 3,6 mm stark, 20 cm breit 3,6 „

„    40 „

1 „ Jnlaidborte 3,6 „    „    2    „

„    ,,    4    „    „

Linoleumläufer, 3,3 mm stark, Rollenlänge 25—30 m.

80 cm breit.......

oo oo

1,30 „ 2,50 „ 1,90 „ 3,60 „

1 m Moire,

i4^ co

100 „

1 „ Ingram 100 „

Um das Linoleum vor Feuchtigkeit des Untergrundes zu schützen, kann getränkte Lohsolpappe verwendet werden, welche mit Lohsolkitt aufgeklebt und dann festgenagelt wird.

5,00 „

1 qm Lohsolmethode* in fertiger Arbeit (Näheres s. Seite 854) 1,00—1,50 Ji.

Stoffbespannungen für Wände und Fußböden.

1,25— 2,00 J4. 1,40— 2,00 „

0,75— 1,50 „ 1,50— 2,50 „ 4,50 „

von 3,75 M. an ii 4,50 ,,    ,,

8,50—10,00 M. 18,50—25,00 „

3.25—    5,20 „ 4,75— 7,00 „

7.25—    9,50 „

1 qm Wandbespannung?

mit naturfarbener Jute (Rupfen)..............

„ farbiger    „    (    „    )..........- - - -

„ dünnen Stoffen (Nessel, Jakonetts, Kattune) in verschiedenen

Farben (für vorübergehende Zwecke) ..........

„ dicken Stoffen (Moltons)................

„ schabloniertem Münchener Stoff ............

Teppichstoffe zum Auslegen ganzer Räume:

1 m Velourstoff, 69 cm breit.................

1    „    Brüssel,

⁶⁹ >, .................

¹    B. Kohse & Rothe, Kgl. Hoflieferanten, Dresden-A.

²    F. W. Hoppenworth, Berlin W, Mohrenftr. 55.

1 qm Filzunterlage...........

1,00— 1,20 „ 0,20— 0,40 „ 0,80 „

1 Stück Bronze- oder Goldleiste, 15 mm breit „ desgl., 35 mm breit.......

Technische Bedingungen für Tapeziererarbeiten.

Nebeuleistungeu.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Lieferung aller Zutäten, wie Stärke, Mehl, Leim, Nägel, Bandstreifen, des etwa erforderlichen Papiers zum Überkleben usw.

b)    Vorhalten der Leitern, Gerüste und aller Geräte,

c)    Reinigen der Fußböden, Türen usw. von Kleister, Papier und sonstigen Verunreinigungen.

Stoffe.

Alle Stoffe müssen von durchaus guter Beschaffenheit sein, im besonderen sind stets guter, tierischer Leim, guter, nie saurer Kleister, Papier in großen, dauerhaften Bogen und Bandstreifen in genügender Breite und Anzahl zu verwenden.

Ausführung der Arbeiten.

Die Wände sind vorher stets gut zu leimen, das Papier sauber und ohne Unebenheiten zu kleben, die Bandstreifen in Zwischenräumen von höchstens 7 cm festzunageln. Die einzelnen Bahnen der Tapeten sind so aneinander zu kleben, daß das Muster keine Störung erleidet, ebenso sind die Borten fest und passend zu kleben. Der Unternehmer hat seine Arbeiten so auszuführen, daß die Tapeten nicht durchschlagen oder sich lösen.

Berechnung.

Die Berechnung der Arbeiten geschieht nach den zum Tapezieren der Wände wirklich verbrauchten Rollen bzw. nach Quadratmeter beklebter Wandfläche; für das Kleben der Borten wird keine Vergütung gewährt, mit Ausnahme der seitlichen Einfassungen, welche nach laufenden Metern berechnet werden.

Technische Bedingungen für Linvlenmarbeiten.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Abstempeln, Verschnüren, Versiegeln, Lagern aller für die Lieferung bestimmten Rollen von der Zuschlagserteilung ab in den eigenen Lagern des Unternehmers bis zur Zeit der Anlieferung,

b)    Anliefern und Aufstapeln des Linoleums im Bau in den von der Bauverwaltung bezeichneten Räumen, sowie etwa erforderliches Umstapeln,

c)    Herstellung der Pläne für beabsichtigte Bahneneinteilung und ihre Abänderung bis zur Genehmigung durch die Bauverwaltung,

d)    Reinigen der mit Linoleum zu beklebenden Flächen,

e)    Zuschneiden und Aufkleben des Linoleums; Lieferung des Schellackkittes; Aufschrauben und Einlassen von Türriegelbuchsen; Aussparen aller Rohrleitungen;

Vorhalten aller Gerätschaften für das Verlegen; Beschaffung und Wiederbeseitigung von Beschwerungsstücken; Beseitigung aller Abfälle und des entstehenden Schmutzes; Anbringen von Schutzvorrichtungen zur Verhinderung des vorzeitigen Betretens des Linoleums; Reinigen des Linoleums unmittelbar vor Übergabe des Baues von Schmutz, Staub und Flecken.

Beschaffenheit der Stoffe.

Das Linoleum mutz in seiner ganzen Stärke eine durchaus gleichmätzige Zusammensetzung haben. Es darf Holzstoff an Stelle von Korkmehl oder andere Ersatzstoffe für die die Güte des Linoleums bedingenden Grundstoffe nur dann enthalten, wenn dies auf den angebotenen Proben ausdrücklich angegeben ist. Das Linoleum mutz einschlietz-lich Stoffgrund durchweg die angegebene Stärke besitzen und sich durch grotze Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücke von Möbeln u. dgl., hohen Olgehalt, Zugfestigkeit, Zähigkeit, Dehnbarkeit und Geschmeidigkeit auszeichnen. Es darf also nicht hart, spröde oder brüchig sein, sondern mutz sich je nach seiner Stärke um Dorne von entsprechendem Durchmesser herumlegen lassen, ohne rissig zu werden. Das Linoleum soll ferner eine glatte, ebene, glänzende, geschlossene und feinporige Oberfläche besitzen, das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und Krankheitskeimen verhindern, geringe Abnutzbarleit und geringes Wasseraufnahmevermögen besitzen; auch auf der Rückseite mutz es wasserundurchlässig sein. Bei Behandlung mit Wasser, schwachen Säuren, Petroleum und Seifenlauge dürfen bleibende Veränderungen nicht eintreten. Nach dem Abwaschen mit Wasser und nachherigem Trockenreiben mutz das Linoleum seinen Glanz behalten. Es darf beim Gebrauch sich nicht grau treten, nicht verhärten, wellig oder brüchig werden, sondern es mutz dauernd die reine Grundfarbe, seine Ebenheit und Geschmeidigkeit behalten und schalldämpfend sein. Es darf sich von dem darunter befindlichen Futzboden oder von seinem Stoffgrund nicht ablösen.

Es bleibt dem Unternehmer überlassen, gleichzeitig mit dem Angebot das für die Erhaltung seines Linoleums sich empfehlende Verfahren in besonderer Anlage anzugeben.

Zum Kleben darf nur Schellackkitt verwendet werden; ein etwaiger Verstotz hiergegen, auch wenn nur auf Unachtsamkeit der Arbeitskräfte beruhend, bedingt die sofortige Entziehung der Arbeit.

Ausführung der Arbeiten.

Die Futzböden der einzelnen Räume sind, den vorzulegenden Plänen entsprechend, derart in Bahnen einer bestimmten Breite einzuteilen, datz die Restbahnen mindestens 0,80 m breit bleiben. Die Bahnen sind in ganzer Fläche mitf Schellackkitt aufzukleben; die Fugen zwischen den Bahnen und Friesen und die Anschlüsse an die Scheuerleisten, Rohrleitungen, Türbekleidungen, Sockel der Heizkörper u. dgl. müssen haarscharf schlietzen. Anschlüsse an Profile sind nach Schablonen auszuführen. Stotzfugen zur Verlängerung er Bahnen sind nur in Fluren und Räumen von besonders grotzer Länge gestattet.

Wird das Linoleum, z. B. bei Treppenstufen, in besonders hergestellten Vertiefungen verlegt, so mutz es so zugerichtet sein, datz diese Aussparungen vollständig ausgefüllt und die verbleibenden Randfugen fein und scharf sind.

Bere chnung.

Die Berechnung erfolgt nach der wirklich ausgeführten Fläche, jedoch werden Vorsprünge und Öffnungen von weniger als 0,10 qm Fläche nicht abgezogen.

1 Arbeitsstunde eines Gehilfen

Preise, a) Tagelöhne.

„ Lehrlings....................

„ Gehilfen, einschl. Lieferung von Kleister, Nägeln und

1,10 M.

0,50 „

Band..................

1 Arbeitsstunde eines Lehrlings, sonst wie vor .

1,30 „ 0,70 „

b) Preise an Arbeitslohn.

Man unterscheidet zweierlei Arten bei dem Tapezieren der Wände. Entweder wird die ungeschlemmte Wand mit einer Mischung von Leim und Kleister bestrichen, und nachdem Bandstreifen oben und in den Ecken der Zimmer aufgenagelt sind, die Tapete unmittelbar auf die geleimte Wand geklebt, welches Verfahren für die Tapeten von geringerer Güte und Papierstärke auch vollkommen genügt, oder es wird vorher auf die Wand gewöhnliches Papier geklebt, welches sehr scharf anzieht, und hierauf erst die Tapete gebracht. Letzteres Verfahren ist für starke und wertvolle Papiertapeten unerläßlich. Oft wird die Unterlage noch abgebimst, d. h. mit Bimsstein abgeschliffen, damit die hervortretenden Körnchen des Putzes entfernt und glattere Flächen unter den eigentlichen Tapeten hergestellt werden.

Die Berechnung der Kosten für Tapezieren von Wänden geschieht nach Stückzahl der Tapeten oder nach Quadratmeter Fläche einschl. Anlegen der Borten, einfarbigen Streifen in den Ecken usw. und einschl. der Papierunterlage. Es sind dann hierfür die bei dem Maurer für den Putz berechneten Flächen hierher zu übernehmen.

1 qm Wandfläche zu leimen, mit Band und Papierstreifen zu versehen

einschl. Lieferung......................

1 qm desgl. mit Unterlagepapier zu bekleben einschl. Lieferung . . .

1 Stück Tapete auf die rohe Wand zu kleben, vorher die Wände zu leimen und Bandstreifen oben und in den Ecken zu befestigen, einschl.

Lieferung der Zutaten, ausschl. Tapete............

1 qm Wandfläche wie vor, einschl. Anklebens der Borte......

1 Stück Tapete auf Papierunterlage zu kleben, sonst wie vorhin, einschl.

Lieferung der Zutaten, ausschl. Tapete............

1 qm Wandfläche wie vor, einschl. Anklebens der Borte......

1 Stück Tapete auf Unterlage zu kleben, letztere abzubimsen, sonst wie

vorhin...........................

1 Rolle bessere Tontapete, genau wie vor, einschl. Papierunterlage, zu

kleben...........................

1 Rolle genau wie vor, jedoch gestoßen.............

1 Rolle Velourtapete, genau wie vor, einschl. Papierunterlage, gestoßen, zu kleben......................

1 Rolle Ledertapete, wie vor..................

1 qm Tecco, genau wie vor.................

1 qm Linkrusta oder Anaglypta, genau wie vor, zu kleben.....

1 qm desgl. mit Fries....................

1 qm desgl. mit Fries und Sockel...............

1 qm Linkrusta, ohne Fries und Sockel, auf vorher geleimte oder grundierte und mit Bandstreifen versehene Wandflächen zu kleben....

0,05 JL

0,10 „

0,50 „ 0,15 „

O 00

0,70 „

1,20—1,50 „ 1,50—2,10 „

3,00—4,00 „

3.50— 4,50 „

1.50— 1,75 „ 1,00—1,10 „ 1,25—1,35 „

1.50— 1,60 „

1,25—1,35

1,35—1,45 M. 1,60—1,75 „ 0,80 „

1 qm desgl. mit Fries.....................

1 qm desgl., jedoch mit Fries und Sockel............

1 Rolle gedruckte Paneeltapete mit Abschlutzborten, zu kleben. . . .

1 Rolle weihes oder farbiges Maschinenpapier (7,50 m lang, 0,50 m

breit) auf Papierunterlage..................

1 qm Asphaltpapier anzulegen und anzunageln ..........

1 m Borte und Fries zu kleben

von 5—10    11—20    20—40    40—60 cm Breite

0,15

1 m Uni an Wandflächen, einschl. der Ecken, zu kleben oder zu nageln

1 m Goldleisten anzuschlagen..................

1 qm Deckenfläche von Staub zu säubern, zu leimen oder zu grundieren, mit Bandstreifen zu versehen und mit Naturtapete oder Maschinenpapier zu bekleben......................

1 qm wie vor, jedoch mit Makulatur zu kleben..........

1 m Uni oder Borte mit Eckstücken an die Decke zu kleben, sonst wie vor 0,10—0,35 „ 1 qm Holztür oder Bretterwand mit Leinwand zum Tapezieren zu bespannen ...........................

1 qm grobe Leinwand dazu..................

1 qm Seidenstoff oder Jutestoff auf Wände zu spannen, einschl. Zuschneiden und Nähen....................

1,25 „ 0,50 „

0,10

0,35

0,65 dl

0,10 „

0,10—0,25

0,40 „ 0,45 „

0,20—0,25 „ 0,40—0,50 „

1,00 „

c) Preise einschl. Lieferung der Tapete.

Für Kostenanschläge kann man überschläglich berechnen:

1 qm mit billiger Tapete beklebte Wand, einschl. Arbeitslohn und

Tapete...........................

1 qm desgl. mit Unterlage und besserer Tapete.........

1 qm desgl. mit reicheren Mustern, Einfassungen u. dgl.......

0,30—0,50 M. 0,75—1,50 „ 2,00—5,00 „

d) Futzbodenschutzarbeiten.

1 qm Rohpappe als Fuhbodenschutz zu liefern, zu verlegen und die

Stütze zu überkleben.....................

1 qm desgl., die Papplage vorzuhalten, später wieder aufzunehmen und vom Bauplatz zu entfernen, jedoch ohne zu kleben.....

0,30 M.

0,35 „

e) Linoleumbelagarbeiten.

1 qm einfarbiges Linoleum auf Estrich oder Holzunterboden zu verlegen, zuzuschneiden, auszubreiten, zu kleben und zu beschneiden, die Ränder und Stotze zu beschweren einschl. Lieferung des Linoleums

3    mm stark......................

4    „......................

1 qm Granitlinoleum, wie vor.................

1 qm Jnlaidlinoleum, wie vor.................

1 qm Korklinoleum, wie vor

4 mm stark......................

7    „    .    . ...................

3,00—3,50 M 3,50—4,00 „ 4,00—5,00 „ 5,00—7,00

4,00—4,50 „ 5,00—5,50 „

1 qm einfarbiges, 3 mm starkes Linoleum auf geraden Treppenstufen

zu verlegen, sonst wie oben.................

1 qm wie vor, jedoch auf gewendelten Treppen zu verlegen .... 1 m Vorstotzschiene an Holztreppenstufen einzulassen und anzuschrauben,

als Zulage.........................

1 m Vorstotzschiene an massiven Treppenstufen an vom Maurer eingelassene Dübel anzuschrauben, sonst wie vor..........

3,50—4,00 JUL 4,00—4,75 „

0,35—0,40 „

0,25—0,30 „

f) Ausbesserungsarbeiten.

1 qm alte Tapeten von den Wänden abzulösen, je nach der Art der

Tapeten..........................

1 qm Leimfarbe von Wänden behufs späteren Tapezierens abzuwaschen

I qm Decken- und Wandfläche mit Äoloquinten zu streichen.....

1 Rolle Tapete, einschl. Borte, auf eine bereits tapeziert gewesene Wand zu fiebert, die in der alten Tapete vorhandenen losen Stellen

abzureitzen und die Stellen zu leimen.............

1 Rolle Tapete, einschl. Borte, auf Papierunterlage zu fiebert, die Wände vorher stellenweise zu leimen, fehlende Bandstreifen zu ersetzen, einschl. Lieferung der Papierunterlage..........

1 Rolle Tapete auf schon tapeziert gewesenen Decken zu fiebert, sonst

wie vor..........................

1 m gewöhnliche Gold- oder Tapetenleiste vor dem Tapezieren behutsam loszumachen, zu entnageln, beiseite zu setzen und nach dem Tapezieren wieder zu befestigen................

0,05—0,15 Ji 0,12 ., 0,10 „

0,50—0,55 „

0,55—0,60 „

0,55—0,60 „

0,15 „

Winters Dauerbrandöfen

PATENT GERMANEN

Mm

SlgEMBW

:

-fi

QM\

fim

ii

ii

wm

MI

HFT

.. .IM«'""'

iiniiliiiiiüUH!

;........ Ir::;'-'

Über 600000 Stück im Gebrauch für dauernden oder zeitweisen Brand mit jedem Brennmaterial. :: Größe von 30—5000 cbm Heizkraft.

Zu beziehen durch jede bessere Ofenhandlung.

Oscar Winters Abteilung

für

Meteor - Zentral - Heizungen

liefert Dampf-, Niederdruck- u.Warmwasser-Heizungen,Warmwasser-Versorgung.

Speziell: Kl RCH EN- u. SCH U L-H El ZUN GEN mit Sparfeuerung.

Feinste Referenzen!

Prospekte kostenfrei!

LÜ FTU NGS - ANLAGEN neuester Konstruktion, selbsttätig wirkend.

Anfragen über HEIZUNGEN direkt an ABT. 3, HANNOVER, BURGSTR. 42.

OSCAR W1NTER, HANNOVER

GEGRÜNDET 1796.

Lieferant vieler Staats- u. städt. Behörden.

GEGRÜNDET ,796.

Lüftnngs-Anlagen „System Scbreider“

Bestes System für Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, Fabriken, Wohn- und Verwaltungsgebäude, Ställe* Ohne Motorbetrieb Gfacher „zugfreier“ Luftwechsel erzielt. 700 Anlagen ausgeführt.

Prospekte kostenfrei. Auskünfte durch:

GEORGE SCHREIDER, Zivilingenieur,

HANNOVER, Burgstraße 40 und FEUERBACH-STUTTGART.

RUD. OTTO MEYER

HAMBURG BERLIN BREMEN KIEL FRANKFURT a. M. POSEN

BEGRÜNDET 1858

FABRIK FÜR HEIZUNGSUND LÜFTUNGSANLAGEN

ALLER SYSTEME UND 6RÖSSEN

Warmwasserbereitungen = Dampfkochküchen □ Dampfwäschereien Trockenanlagen ° Badeanlagen ° Desinfektoren -- Sterilisatoren

FERN HEIZ - ANLAGEN

Über 5000 ausgeführte Anlagen

B58

Beste Gelegenheit

zur Anschaffung gediegener Fachliteratur ist Ihnen geboten. Meine Spezialeinrichtung der bequemen monatlichen Teilzahlung ermöglicht es, auch teurere Werke ohne belangreiche Ausgabe sofort zu beziehen. Bei Teilzahlung wird der Preis der Werke

nicht um einen Pfennig

erhöht. — In Leipzig, der Zentrale des Buchhandels, werden Sie bekanntlich am schnellsten bedient, da sämtliche Bücher auf Lager sind und im Notfälle innerhalb 24 Stunden geliefert werden können.

Oschr Torkel • Leipzig

Buchhandlung Salomonstraßc 10

Titel XV. Heiz-, Kühl- und Lüftungsanlagen.

a) Einzelheizungen.

1. Die Kachelöfen.

Die Kacheln.

Die Kachelöfen werden aus Tonplatten hergestellt, welche im Äußeren glasiert, auf der inneren Seite mit rings herumlaufenden Tonwulst verstärkt sind. Letzterer ist außerdem erforderlich, um die einzelnen Kacheln mit Draht, Eisenklammern und Lehm- oder Schamottemörtel verbinden zu können. Damit die bürmert Kachelwandungen durch die Hitze nicht leiden und zerspringen, werden sie mit Dach-, Mauersteinen oder Schamotteplatten ausgefüttert, wodurch gleichzeitig eine größere Wärmeaufspeicherung erzielt wird. Man unterscheidet nach der Herstellung der Glasur Begußkacheln, Schmelz- und Schamottekacheln. Erstere werden in der Weise hergestellt, daß die aus feuerfestem Ton geformten Kacheln mit einer farbigen oder weißen Tonschicht in ungebranntem Zustande begossen und mit einer durchsichtigen Glasur aus Feldspat oder Bleiglätte überzogen und dann gebrannt werden. Schmelz- und Schamotte-kacheln erfordern einen doppelten Brand, einmal ohne Glasur und das zweitemal, nachdem die gebrannten (geschrieten) Kacheln mit einer Schmelzglasur — einer fein gemahlenen Schlemme aus einer gesinterten Mischung von Bleiglätte mit Zinn-, Kupfer-, Manganoryd usw., je nach der zu erzielenden Farbe, und Sand, Feldspat und Salz — übergössen worden sind.

Die Begußkacheln stehen den Schmelzkacheln in Farbe und Feinheit der Glasur bedeutend nach, erhalten mit der Zeit auch die sogenannten Haarrisse, welche die Fläche unansehnlich machen, während Schmelzkacheln davon meistens verschont bleiben, namentlich wenn ein fein geschlemmter kalkhaltiger Ton zur Herstellung verwendet wird.

Derselbe findet sich in vorzüglicher Güte in Velten unweit von Berlin, wo auch die besten, namentlich weißen Schmelzkachelöfen gefertigt werden.

Schamottekachelöfen sind in Mitteldeutschland am meisten verbreitet. Dieselben haben der größeren Feuerbeständigkeit und der dadurch bedingten Haltbarkeit, sowie auch der scharf ausgeprägten Zierteile wegen dem Schmelzofen gegenüber bedeutende Vorzüge, die Hauptorte für die Herstellung derselben sind Nürnberg und Meißen.

Die Größe der Kacheln ist nicht überall gleich; die Schmelzkacheln sind meistens 21 cm breit und 24 cm hoch, die Schamotte- und Begußkacheln durchschnittlich 19 cm breit und 21 cm hoch. Die abgerundeten Eckkacheln haben einen Flügel von einer Kachelbreite und einen solchen von y₂ Kachelbreite, um einen Verband durch Versehen der Stoßfugen zu ermöglichen. Die Verzierungen der Kachelöfen, nämlich die Gesimse, Friese, Aufsätze, Einsatzstücke, Einfassungen, welche früher glasiert wurden, werden jetzt bei weißen Öfen meistens ohne Glasur verwendet, in der Farbe des gebrannten Tons oder mit Wachsölanstrich versehen, vielfach farbig und bronziert. Die Zierteile treten auf diese Weise viel schärfer hervor, da sie nicht durch die Glasur verschmolzen werden.

Nach der Farbe der Kacheln unterscheidet man farbige und weiße Ofen, welche nach der Reinheit der Farbe und Güte der Glasur in Kacheln I., II. und III. Sorte zerfallen.

In den letzten Jahren sind die weißen Ofen durch die farbigen, mit verzierten Kacheln (altdeutschen Ofen) oder farbig bemalten, sogen. Majolikaöfen vielfach verdrängt worden.

Berechnung der erforderlichen Kachelanzahl. Bedeutet b die Breite, 1 die Länge des Ofens, so sind in jeder Schicht 4 Eck- und 2 (b + 1) — 6 Mittelkacheln erforderlich. Für jede Fußschicht rechnet man 2 Kacheln, für ein Wärmerohr 6—10 Kacheln mehr.

Herstellung der Öfen.

Da Kamine dem Zimmer infolge der unmittelbaren Leitung des Feuers in den Schornstein nur sehr geringe Wärme abgeben, so sind sie in neuerer Zeit im ganzen nördlichen Deutschland fast gänzlich durch Kaminöfen verdrängt worden. Letztere haben zweierlei gänzlich gesonderte Feuerungen: vorn ein offenes Kaminfeuer, welches dieselben Annehmlichkeiten bietet wie ein Kamin, und seitwärts eine Ofenheizung, von welcher aus, in hin und her laufenden Zügen, die Feuerung durch den oberen Aufsatz des Ofens hindurch in den Schornstein geführt ist. Bei richtiger Anlage können beide Feuerungen in ein russisches Rohr geführt und sogar gleichzeitig geheizt werden.

Der Feuerraum ist nicht allein dem zu verwendenden Brennstoff entsprechend zu gestalten, sondern auch mit feuerfesten Steinen auszufüttern, mit Luftschichten, Schamotte- oder gußeisernen Einsätzen bzw. Rostfeuerung für Kohlenheizung zu versehen.

Um die Verbrennungsgase möglichst für die Heizung verwendbar zu machen, ist der Ofenraum durch Züge auszunutzen. Bei Holzfeuerung und gut ziehenden Schornsteinen kann man den Zügen eine Länge von 9,0 m geben, während sie bei Torf- und Kohlenheizung höchstens 7,0 m betragen darf, wobei der Querschnitt der Züge zu 350—400 qcm angenommen ist. Sie können stehend und liegend angeordnet werden. Es empfiehlt sich eine Verbindung beider Bauarten, und zwar im Unterkörper liegende, nach der Ofendecke zu stehende Züge. Die Herstellung erfolgt aus Mauer- und Dachsteinen, Schamotteplatten und Lehm.

Die zunächst dem Feuerherd liegende Decke wird durch eine 7 cm starke Schamotte-platte hergestellt, während die nächsten liegenden Decken eine Stärke von 5 cm erhalten. Trageisen einzubauen ist unzweckmäßig, da die Eisen sich bei der Hitze ausdehnen und den Ofen auseinandertreiben. Die Abführung des Rauches geschieht durch Schamotterohre ohne Klappe, die durch die Einführung der luftdicht schließenden Türen überflüssig geworden und auch polizeilich verboten sind.

Neugesetzte Ofen dürfen in den ersten 8 Tagen nur langsam angefeuert und nicht überheizt werden, wobei deren Türen stets offen zu halten sind, damit die in den Ofen durch den nassen Lehm eingebrachte Feuchtigkeit allmählich und ohne Nachteil verdunsten kann.

Die Größe der Kachelöfen wird darnach bestimmt, daß dieselben für etwa 100 cbm Luft des zu erwärmenden Raumes 6 qm Heizfläche enthalten sollen; dabei wird die Größe des Ofens nach der Anzahl der Kacheln in der Breite, Tiefe und Höhe bestimmt. Selbstverständlich müssen die nicht Wärme abgebenden Schichten unter Herd oder Rost für die Heizflächenberechnung unberücksichtigt bleiben.

Das deutsche Bauhandbuch¹ gibt nachstehende Zusammenstellung für die erforderliche Größe von Kachelöfen, und zwar unter Auseinanderhaltung von drei verschiedenen Fällen.

Fall I bezieht sich auf einen eingebauten Raum mit nur einer (kalten) Fensterwand;

Fall II auf einen eingebauten Raum mit zwei kalten Wänden oder einer kalten Wand und kaltem Fußboden;

Fall III auf einen Eckraum mit drei kalten Wänden.

„Deutsches Bauhandbuch", II. Band, I. Teil.

Ofengrötze in Kacheln Heiz-(21 cm breit, 24 cm oberfläche hoch)

des

Ofens

Inhalt des erwärmten Raumes für

breit

tief hoch

1 qm Heizoberfläche

des Ofens Fall I Fall II Fall III erwärmt für Fall I an Raum

Beispiele der Abmessungen des zu erwärmenden Raumes für Fall I

qm

cbm

1 freie    2 freie    3 freie    Länge    Breite    Höhe

Wand    Wände    Wände des des des

a—10 v.H. a—26 v.H. Raumes Raumes Raumes cbm    cbm    cbm

icN to

T-r

UN to

tox to^ to

COCOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcOfcO

to^ tox uN to

to<

to^ to

to

cooooooi>ciOa50r-Haio

r—I 1-H

jo oo ec jpo -T ^: bi Ci oi oi ^ co to w^<i0Owa5üioo fco "co —T "co Vi "lo "to OiOlO^OOCDWOOCO^-lHOOOO

30

40

55

65

90

110

110

140

165

135

165

195

190

230

225

275

27

35

50

60

80

100

100

125

150

120

150

175

170

205

200

250

4.0

6.0

6,0

6,0

6,0

^    ^ JLO    ^CO ^ ^CO CO fco fco fco

oi o oi o oi "o "fco "bi "o Vo "o "fco "Io "bi "bi "o

io

Ol

An Steinen und Lehm wird durchschnittlich gebraucht:

Grütze des Ofens

Mauersteine Dachsteine Stück

' Stück

Schamotte

steine

Stück

Lehm

cbm

1 Ofen 3—31/2 R. lang, 2—2% K.

breit, 8—9 Schichten hoch . . 1 desgl. 4—4y₂ R. lang, 2%—BR.

breit, 8—10 Schichten hoch 1 desgl. 414—5 R. lang, 3 K. breit, 10—11 Schichten hoch ... . 1 desgl. 5—6 ct. lang, 3—3y₂ K. breit, 10—11 Schichten hoch .

40—50

50—60

60—70

70—80

150—200 !

200—250

250—300

300—350

20—25

25—30

30—35

35—40

Technische Bedingungen für Töpferarbeiten.

0,50—0,60

0,60—0,75

0,80—0,85

0,90—1,00

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a) Lieferung aller zur Herstellung erforderlichen Gegenstände frei Verwendungsstelle, wie Kacheln, Dachsteine, Rathenower Mauersteine, Schamotteplatten, Lehm, Ofendraht, Ofenzarge, Blechbekleidung für die Ofenleiste, Ofenblech in der polizeilich vorgeschriebenen Grütze mit den zur Befestigung erforderlichen Nägeln, Ofenrohr, Rost, Türen, Beschlagteile, Reinigungsöffnungen und -schieber;

b)    fertiges Einbauen aller zu liefernden Gegenstände!

c)    Vorhalten aller Geräte und Gerüste!

d)    Beseitigung des entstandenen Schuttes, sowie aller Beschädigungen und Verunreinigungen!

e)    Austrocknen der Öfen und Herde vor der Abnahme durch leichtes Feuer; Brennstoffe liefert die Bauverwaltung.

Beschaffenheit der Werkstoffe.

Kacheln und Gesimse müssen aus feuerfestem Ton, gut gebrannt, sauber geformt, ohne Sprünge, Risse, Blasen oder Flecken, genau rechtwinklig und scharfkantig, durchaus eben und nicht windschief sein. Alle Stücke, mit Ausnahme der Friese, Obergesimse, Aufsätze und sonstigen Zierteile, müssen eine vollständig fest eingebrannte Glasur von durchweg gleichmäßiger Farbe haben.

Die Kacheln der Ofen 1. Klasse müssen ohne Haarrisse, gleichmäßig in der Farbe und tadellos in Glanz und Reinheit sein.

Die Kacheln der Ofen 2. Klasse dürfen nur ganz unbedeutende Haarrisse zeigen, sie müssen möglichst gut nach Farbe ausgesucht, wenn auch nicht vollkommen gleichartig sein und mittelstarken Glanz haben. Farbige Pünktchen dürfen die Reinheit nicht trüben.

Die Kacheln der Ofen 3. Klasse können Haarrisse in beschränkter Weise zeigen. Die Farbe darf keine auffallende Verschiedenheit haben. Der Glanz braucht nur gering zu sein.

Die Schamotteplatten für den Feuerkasten müssen 5 cm, die für die Züge 4 cm

stark sein.

Die Metallteile müssen von bester Beschaffenheit sein, der Guß muß sauber, rein,

ohne Schlacken, Blasen, Risse und Auskittungen sein.

Ofenblech und Ofenrohr müssen aus bestem Holzkohlenblech bestehen, abgerundete Ecken haben und Unterseite mit Mennige gestrichen sein.

Als Heiz- und Aschentüren sind luftdicht aufgeschliffene Balkentüren zu liefern. Die äußere Heiztür muß besonders stark im Guß, mit starkem, geschmiedetem (nicht gestanztem) Balken, mit Messinggriff versehen sein. Die zugehörige Jnnentür (Zugtür) muß 1 cm stark sein und ringsum einen starken Bandeisenbeschlag haben. Die Aschtür muß 14. 32 cm groß und wie die äußere Heiztür beschaffen sein. Die Feuerungstür des Bratofens muß 15.20 cm groß sein.

Ausführung.

Die Ausführung der Arbeiten hat nur durch tüchtige, geübte Arbeiter zu erfolgen, besonders ist auf genaue Jnnehaltung sachgemäßen Verbandes zu achten. Die Kacheln jeder Schicht sind, wo nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, durch starken Ofendraht, der auf den Schichten liegt, zu verankern und in allen Wandungen und Steigezügen mit doppelten Rathenower Dachsteinen (nicht Mauersteinstücken) in Lehm auszufüttern. Die liegenden Züge müssen aus 4 cm starken Schamotteplatten, nicht aus Ofeneisen und Dachsteinen, gefertigt werden. Die Schamotteplatten des frei eingebauten Heiz-bzw. Feuerkastens müssen 5 cm stark sein und mit einem geschmiedeten Bande fest zusammengehalten werden.

Die Fugen der Ofen 1. Klasse müssen durch sauberes Behauen und Schleifen — und zwar ohne Unterwinkelung — scharf, in wage- und senkrechter Richtung gleichmäßig eng hergestellt sein.

Dasselbe gilt auch für die Fugen bei Ofen 2. und 3. Klasse, nur daß sich die aufgewandte Sorgfalt mit jeder Klasse verringert; alle Fugen müssen aber auch hier gleichmäßige Breite haben.

Die Kochmaschinen, welche unmittelbar auf massivem Fußboden zu stehen kommen, erhalten eine zurückgesetzte Sockelschicht von 8 cm Höhe und drei überstehende Kachelschichten, Rostfeuerung für die Kochmaschinenfeuerung und starke Gußplattenbedeckung für die ganze Herdfläche.

Preise.

a) Tagelöhne.

Das Neuaufsetzen der Ofen wird meistens an die Gesellen zu bestimmten Sätzen verdungen, wobei der Meister die nötige Arbeitshilfe zuzugeben hat. Der Tagelohn beträgt einschl. Meistergeld:

0,90—1,20 M. 0,60—0,70 „

1 Arbeitsstunde eines Gesellen mit Geräten......

„    „ Arbeiters „ Rüstung und Geräten

Die Preise richten sich nach der Größe und Ausführungsart der Ofen.

b) Arbeitslöhne ohne Lieferung.

«) Neue Ofen.

1 Kaminofen zu setzen einschl. Stellung der erforderlichen Arbeitshilfe 50,00—100,00 M.

. 35,00— 70,00 „

. 40,00— 50,00 „

. 25,00— 30,00 „

. 30,00— 40,00 „

. 25,00— 30,00 „

„ glatt, mit Fries, Simsaufsatz, zu setzen .... 25,00— 30,00 „

1 Kochmaschine mit Wärmspind, Wasserkasten, 3 Schicht Wand,

buntem Fries, Bratofen aufzusetzen.............

1 Kochmaschine mit Bratofen, 3 Schicht Wandbekleidung und buntem

Fries, zu setzen......................

1 Kochmaschine mit Bratofen, ohne Wandbekleidung, zu setzen . . 14,00— 18,00 „

„ Holzloch,

1 qm Wandbekleidung zu setzen. .

1 m Fries, % Kachel hoch, zu setzen ¹ m desgl., 1    „    „    „    „

1 m Gesimsleiste zu setzen ....

1 Mittelsimsofen zu setzen.............

1 Füllungsofen, fünfeckig, zu setzen.........

viereckig, „    „    .........

1 fünfeckiger Ofen mit Aufsatz und Zierstück zu setzen . 1 viereckiger „ „    „    „    „    „ „ .

36,00— 50,00 „

25,00— 35,00 „

. . 10,00— 15,00 „

8,00 „

1.50    „

2.50    „

1,00 „

6,00—

1,00—

2,00—

0,75—

ß) Alte Ofen.

1 Ofen, 8 Kacheln hoch, mit allen darin befindlichen Mauer-und Dachsteinen, sowie allem Eisenwerk abzubrechen, alle zunr Wiedergebrauch geeigneten Stücke zu reinigen und den Schutt

8,00— 10,00 JL 1,00— 1,20 „ 6,50—    7,00 „

abzutragen .......................

für jede Kachel Mehrhöhe, Zulage.............

1 kleine Kochmaschine, 3x5% Kacheln, wie vor zu behandeln. .

Schwatlo XVI.

1 Zwei- oder Dreilochlochmaschine mit Bratofen und Wassertasten,

wie vor.........................

1 desgl. wie vor, mit Bratofen, Wärmspind, Wassertasten und Wandbetleidung abzubrechen...................

1 Ofen, 2% x 3 Kacheln groß, 8 Schichten hoch, aus vorhandenen Teilen herzustellen, unter Lieferung des Lehmes, Drahtes, der Schamotte-, Mauer- und Dachsteine sowie der Schamotteplatten

oder Schamottekästen....................

1 desgl., 2y₂ x 4% Kacheln groß, 10 Schichten hoch......

„    3x5

für Öfen mit Zierstück und Aufsatz mehr...........

„    „ welche auf drei Seiten freistehen:

bei 8—10 Schichten Höhe mehr............

" U 12    „    „    „............

für fünf- bzw. dreieckige Ofen mehr.............

1 Kochmaschine aus vorhandenen Teilen herzustellen, 3 x 5f4 Kacheln groß, 314 Schichten hoch, mit Bratofen, unter Lieferung des Lehmes,

Drahtes, der Schamotte-, Mauer- und Dachsteine.......

1 desgl., 3% x 6 Kacheln groß, mit Bratofen und Wasserkasten .

1 desgl., 3f4 x 7f4 Kacheln groß, mit Bratofen, Wassertasten, Wärmspind und Hürde.....................

1 desgl., 4x8 Kacheln groß, mit höher liegendem Bratofen . .

1 Ofen oder Kochherd in den Fugen zu verstreichen, die Feuerung mit mit Lehm auszubessern, einen neuen Rost oder Roststäbe einzulegen

und die Decke wieder einzubauen..............

1 Zug- oder Rohrdecke neu einzulegen.............

1 neues Rauchrohr einzulegen, vorher das alte zu entfernen . . .

1 neuen Rost zu liefern und einzulegen............

1 Ofenfeuerung mit Lehm auszubessern und die Fugen des Ofens zu

verstreichen........................

1 Ofendecke aufzunehmen, die Züge zu reinigen und die Decke zu

schließen.........................

1 Ofen, dessen Züge eingestürzt, wiederherzustellen.......

„ zu reinigen und auszubessern.............

„ auszuschmieren ...................

8,50—10,00 M.

10,00—12,00 „

12

35,00 „ 48,00 „ 65,00 „ 4,00 „

3,50— 5,00 „ 5,00— 6,50 „ 20,00 „

32,00 „ 36,00 „>

45,00 „ 60,00 „

4,50 „ 2,50— 3,00 „ 3,00— 4,00 „ 1,00— 2,00 „

2,00 „

3,00— 4,00 „ 16,00—25,00 „ 1,50— 2,00 „ 0,50— 0,80 „

c) Lieferung ohne Arbeitslohn.

a) Preise von einzelnen Kacheln, Ecken usw.

Kachel I. Sorte, zu liefern

II.

„ HI-    ,.

¹ Ecke    I.    „

II.

III.

0,40— 0,60 M. 0,35— 0,50 „ 0,25— 0,35 „ 0,70— 1,00 „ 0,70— 0,80 „ 0,50— 0,60 „

1 glasiertes Untergesims.......

1 unglasiertes Untergesims, glatt . . .

ornamentiert

1 Blätterleiste ................

1 glatte Leiste................

1 Rundstab...................

1 Maschinenleiste...............

1 Maschinensims mit Eierstab..........

1 llntersims.................

1 Kachelfries.................

1 langer Fries................

1 Obersims..................

1 durchbrochene Rosette............

1 Zierstück (Medaillon), je nach Größe und Muster

1 volle Rosette................

1 Bekrönung.................

1 desgl., zusammenhängend aus 2 : 4 Kacheln . .

1 Luftgitter, unglasiert, in Kachelgröße.....

glasiert, „    „    . . . . .

5,00— 7,50 JL 3,00— 5,30 „ 4,00— 6,00 „ 0,50— 0,60 „ 0,50— 0,65 „ 0,25— 0,30 „ 0,75— 0,85 „ 0,95— 1,10 „ 0,90— 2,00 „ 0,90— 1,60 „

5.25— 10,00 „ 1,10- 2,00 ., 0,55— 0,65 „

2.25—    6,00 „ 0,45— 0,50 „ 6,00—10,00 „

25,00—28,00 „ 1,20- 1,40 „ 2,00— 3,00 „

ß) Preise von sonstigen Einzelteilen.

1 Schamotteplatte, 39/47 cm groß, 3 cm stark

47/49 „........

1 Schamotteheizkasten von 5 cm starken Platten

100 kg Schamottemörtel..........

100 Stück Schamottesteine.........

Draht oder Klammern für 1 Ofen.....

1 Ofeneisen, 37—80 cm lang........

1 Roststab, 26—47 „    „.........

1 Tafelrost, 24/26    „ gro ........

1 Gußplatte, 37/52    „    „    ........

1 desgl.,

1 gußeiserner Heizzylinder, im Durchschnitt 0,60 cm lang ....

1 desgl., Zylindertür mit durchbrochener Vortür........

1 luftdichte Heiztür, 20/24 cm groß, sogenannte Oberbalkentür mit

Messingolive.......................

1 desgl., mit Messingvortür.................

1 desgl., Aschentür 10/24 cm groß . .............

1 messingene Rohrtür....................

1 Gußrohr ohne Klappe, 32 cm lang.............

1 Reinigungsstöpsel in Eisen.................

1 desgl. in Messing.....................

1 m Rauchrohr von Eisenblech, 1,3—16 cm im Durchmesser . . .

1 Kehrdeckel, weiß .....................

farbig .....................

desgl.,

47/63    „    „

1,00— 1,25 M. 1,25— 1,50 „ 6,00— 8,00 „ 4,00— 5,00 „ 12,00—15,00 1,00— 2,00 „ 0,35— 0,75 „ 0,30— 0,50 „ 1,00— 1,25 „ 2,75— 3,00 „

3.50—    4,00 „ 4,00— 5,00 „

6.50—    7,50 „

5,00— 6,00 „ 6,00— 7,50 „ 4,00— 5,00 „ 2,50— 3,50 „ 0,90— 1,25 „ 0,30— 0,40 „ 0,60— 0,75 „ 2,00— 3,00 „

0,12 ..

38*

d) Lieferung und Arbeitslohn.

Die Preise sind je nach der Wahl der Kacheln und Ausführung verschieden. Ofen aus Be gußkacheln sind um %—% billiger als solche aus Schmelzkacheln. Für farbige glatte Kachelöfen sind die Preise wie für weiße Kacheln 2. oder 3. Sorte anzunehmen. Verzierte farbige Kachelöfen schwanken sehr im Preise, da sich dieselben nach dem Muster und der Farbe richten.

Im allgemeinen rechnet man bei farbigen Ofen:

6,00—12,00 Ji 6,00—15,00 „ 10,00—15,00 „ 9,00—10,00 „

für 1 Schicht mehr..........

„ 1 Kachel länger oder breiter ....

„ eine dritte freistehende Seite mehr .

„    „ Wärmeröhre mit Messingtür mehr

1. Weihe Ofen und Kamine mit Eisenzeug und Sehen.

1 Grundofen 1 desgl.

fco fco

: 3% : 9i/₂............

: 3% : 10% mit Zierstücken und Bekrönung

120,00—135,00 J£.

fco fco fco fco

4    : 10%.......

4    :    10%    mit    Bekrönung

4    :    10%    „

4    :    10    desgl.

3%    :    10%    „

3    : 7% . .

1 Kamin 1 Plattsimsofen 1 Fünfeckofen 1 Straßburger Ofen 2

1 »ersetzbarer Dauerbrandkachelofen, einfarbig Majolika, von . .

bunt

130,00—150,00 „ 140,00—160,00 „ 160,00—180,00 „ u. Zierstücken 250,00—280,00 „

...... 190,00—215,00 „

...... 145,00—165,00 „

80,00— 90,00 „ 70,00—140,00 „ 85,00—160,00 „

2. Meihener Ofen und Kamines

1 Stück Meißener Viereckofen, aus altdeutschen Kacheln, Zweiseitig freistehend, mit unterem Gesims und oberer Bekrönung, je nach

Farbe und Güte der Kacheln und Größe.........

1 Stück desgl. als Fünfeckofen, mit Ziermittelstück und verzierten Eckkacheln hergestellt, je nach Ausführung, Farbe und Güte der

Kacheln........................

1 Stück Kaminofen aus glatten einfarbigen Kacheln, Mittelgesims, Terrakottazierstück, oberer Bekrönung und mit verzierten Eckkacheln an den Seiten versehen, sonst wie vor.......

1 Stück desgl. wie vor, jedoch aus mehrfarbigen, teilweise echt vergoldeten Kacheln, je nach Größe und Ausstattung......

1 Stück desgl. wie vor, jedoch ganz in Terrakotta, in Heller Glasur, mit echt vergoldeten Kacheln und reicher Bekrönung, je nach Ausstattung.......................

150,00—250,00 M.

190,00—350,00 „

230,00—400,00 „

300,00—500,00 „

500,00—650,00 „

3. Küchenöfen.

1 Küchenofen, 3 Kacheln tief, 6% hoch mit 2 Röhren....    70,00— 90,00 M.

3/4    »

„    8% lang, 6% hoch mit Wandver-

kleidung

120,00—190,00 „

Cölln-Meitzner Ofenfabrik „Saxonia", G. m. b. H., Meihen.

4. Koch- und Waschherde.

Die Herde sind mit Mauersteinen aufgebaut und mit Kacheln, glasierten Steinen, verkleidet. Zur Sicherung gegen Auseinandertreiben erhalten die Herde einen oberen eisernen oder mit Messing überzogenen Ring bzw. aus poliertem Winkeleisen. Die inneren Züge sind flach und breit herzustellen, um die Platten möglichst vom Feuer bestreichen zu lassen. Auch sollen die Züge bei guten Ausführungen so angelegt werden, daß auch die übrigen Bestandteile, wie Bratofen, Wasserkasten, Wärmrohr, ohne eine besondere Feuerung den Anforderungen genügen.

Abmessungen und Größe der Herde wie bei den Plattenherden.

Preise einschl. Lieferung.

1 einfache Kochmaschine mit Sims und 2 Kochröhren ohne Kochherd,

60,00— 75,00 Jl. 55,00— 65,00 „

6% Schichten hoch, 3 : 4 Kacheln groß, von silbergrauen Kacheln, je nach Güte und Stellung des Herdes, ob einseitig oder zweiseitig angebaut .....................

1 desgl. mit gelben Kacheln................

1 Kochmaschine mit Sims, 2 schmiedeeisernen Koch- und Bratröhren, Wasserpfanne und Kaffeebrenner, ohne Kochherd,

6% Schichten hoch, im Oberbau 3 : 5, im Unterbau 3 : 6 Kacheln

85,00—100,00 „

groß .... ......................

1 desgl. wie vor und kleinem Kochherd, 57 cm im Quadrat groß nebst einer Schicht Wandverkleidung, 6% Schichten hoch, im Oberbau 3 : 4, im Unterbau mit Herd 3 : 8 Kacheln groß . .    110,00—140,00 „

1 desgl. mit Sims, 2 schmiedeeisernen Koch- und Bratröhren.

Kochherd mit Wasserpfanne und Kaffeebrenner, 6% Schichten hoch, im Oberbau 3% : 6, im Unterbau mit Herd 3% : 10%

170,00—200,00 „

Kacheln groß ......................

1 desgl. mit Sims, 2 schmiedeeisernen Koch- und Bratröhren,

Kochherd mit Wasserpfanne, abgeflieste Decke, sowie Wandbekleidung mit Gerätehalter über dem Kochherd, 6% Schichten hoch, im Oberbau 3% : 4%, im Unterbau mit Herd 3% : 9%

170,00—220,00 „

Kacheln........................

300,00—350,00 „ 38,00 „ 58,00 „

1 desgl. wie vor, von silbergrauen Kacheln, jedoch mit Wärmschrank und gemalter Kante, sowie besserem Eisenzeug ....

Für Anlage eines Zweilochgaskochers an einer Stirnseite mehr

„    „    „ Dreilochgaskochers mehr..........

85,00 „

1 Waschherd, 6 + 4% Kacheln groß, für 1 Kessel und 2 Lochplatten, Eisengarnitur, von Schriekacheln..........

1 desgl., 6 + 4%, für 1 Kessel und 2 Lochplatten, Eisenbesatz,

100,00 „

von glasierten Kacheln..................

freistehende 6,00—8,00 M. mehr.

130,00 „

1 Waschherd, 10 + 4%, für 2 Kessel und 2 Lochplatten, Eisenbesatz, von Schriekacheln.................

1 desgl., 10 + 4%, für 2 Kessel und 2 Lochplatten, Eisenbesatz,

von glasierten Kacheln..................

freistehend 8,00—10,00 M. mehr.

2. Schamottetonöfen.

Schamottetonöfen bilden gewissermaßen eine Zwischengruppe zwischen Kachel-und eisernen Ofen. Sie sind sehr billig, nehmen wenig Raum ein, halten die Wärme besser als eiserne Ofen, wenn sie auch hierin die Kachelöfen nicht erreichen, sie brauchen ferner wenig Brennstoff und haben noch die gute Eigenschaft, nur selten gereinigt werden zu müssen, da die glühenden Schamotteplatten den etwa anstauenden Ruß verbrennen lassen.

Kosten ab Fabrik einschl. Versehens der Ofen mit Eisen- oder Messingblechringen und Feuerung mit Einsatz und doppelt gearbeitet:

1 glasierter Säulenofen von Schamotte mit 30 cm äußerem Durchmesser für Kammern und kleine Zimmer einschl. Eisengarnitur, Rost, Tür und Aschkasten: bei 1,2 m Höhe.......

14

1 desgl. mit Bronzegarnitur, fast ebenso: bei 1,2 m Höhe.......

19,00— 20,00 JL

21,00— 22,00 „

1,4    „    .................

1 desgl. mit 36 cm äußerem Durchmesser für mittlere Wohnräume, Läden, Kontore usw. mit Eisenbesatz:

bei 1,5 m Höhe..................

17    ......,.............

30,00— 35,00 „ 34,00— 40,00 „

1 9

tt    tt

26,00— 28,00 „ 29,00— 30,00 „ 32,00— 35,00 „

1 desgl. mit Bronzebesah, fast ebenso:

bei 1,5 m Höhe..................

1,7    „

1 9

ft ^ t tt    ft    ..................

1 desgl. mit 42 cm äußerem Durchmesser für größere Zimmer, Läden, Lagerräume usw. mit Eisenbesatz:

bei 1,9 m Höhe.................

n 2,2    „    „    .................

1 desgl. mit Bronzebesatz, sonst ebenso:

bei 1,9 m Höhe.................

ii 2,2    „    „    .................

31,00— 40,00 „ 45,00— 50,00 „ 46,00— 55,00 „

42,00— 45,00 „ 48,00— 53,00 „

63,00— 70,00 „ 69,00— 75,00 „

1 desgl. mit 0,50 cm äußerem Durchmesser bei 2,59 m Höhe . . 102,00—110,00 „

„ 2,44 „    „ . .    110,00—120,00 „

Ofen mit Wärmröhren und verzierte werden auf Bestellung angefertigt. Für Verpackung werden etwa 10 v. H. berechnet.

ii 0,60    „

3. Eiserne Ofen.

Die versetzbaren Ofen finden in neuerer Zeit eine sehr ausgedehnte Verwendung, da bei dem heutigen hohen Stand des Ofenbaus für die verschiedensten Bedarfsfälle entsprechende Ofenarten beschafft werden können. Wenn mit sehr knappen Mitteln gerechnet werden muß, genügt der gußeiserne Ofen einfachster Bauart, der von rund 50 cbm Heizkraft aufwärts schon für 15,00—40,00 JL zu haben ist. In den meisten

Fällen wird indessen auf die nach den verschiedensten Richtungen hin zweckmäßig durchgebildeten neueren Bauarten Rücksicht zu nehmen sein.

Für einfache Geschäftsräume, untergeordnete Wohnzimmer, Mannschaftsstuben usw. bieten schmiedeeiserne Füllregulieröfen mit Schamotteausfütterung die Annehmlichkeit einer mäßigen Wärmeaufspeicherung und damit die Möglichkeit einer milderen Wärmeabgabe (s. Fig. 1). Füllregulieröfen mit gußeisernem Feuer-zylinder und doppeltem Blechmantel, durch welchen ein fortwährender Umlauf der Zimmerluft bewirkt wird, da die kalte Luft unten am Sockel eintritt, sich zwischen Innen- und Außenmantel erwärmt und den Ofen oben warm verläßt (s. Fig. 2), entwickeln keine strahlende Hitze und finden hauptsächlich Anwendung in Schulen, Krankenhäusern, Sälen usw., wobei sie dann meistens mit Einrichtungen zur Zuführung frischer

Ufa'

r\

K XfD

-so

's)

hi

j.i

V.

fl

fl

&J.

ge

WS

üv

A.

--    | T *

jgs tJüri,,"Jg5==g*~5

Mg- 1.

Fig. 2.

Fig. 3. Autzenbeschickung mit Frischluftzuführung.

Außenluft versehen werden. In noch erhöhtem Maße ist letzteres bei den Schüttregulier-und Lüftungsmantelöfen (f. Fig. 3) der Fall, welche namentlich zur Beheizung größerer Säle, Turnhallen, Kirchen usw. am Platze sind. Diese Ofen sind ähnlich wie die vorbeschriebenen, haben aber durch eine im Innern durch eine Scheidewand verlängerte Zugführung (stürzender Zug), wodurch die Heizgase noch besser ausgenutzt werden, und eine noch empfindlichere Regelung der Luftzufuhr zur Feuerzone mit Steckschlüsselverschluß, so daß Unbefugten die Regelung des Ofens unmöglich gemacht werden kann.

Sie können für Jnnenbeschickung oder für Außenbeschickung mit Umlauf der Zimmerluft oder mit Zuführung frischer Luft von außen, entweder durch einen unterirdischen, von unten in den Ofensockel mündenden Frischluftkanal oder seitlich vom Flur aus (s. Fig. 3) geliefert werden.

Für diese Ofen kann jeder Brennstoff verwendet werden, mit Ausnahme backender Steinkohle, die im Füllschacht nicht nachrutscht, und feinem Grus, der das Feuer verschüttet. Die Preise der Mantelöfen gelten für einfache Ausführung in Blechfarbe

glatt (sauberes Schwarzblech); in reicherer Ausführung emailliert und verziert oder in Glanzblech erhöhen sich die Preise.

Preise von Füllregulieröfen mit Schamotteausfüllung:

35,00— 40,00 M. 45,00— 50,00 „ 55,00— 60,00 „ 75,00— 80,00 „ 100,00—120,00 „

1 Ofen für etwa    60 cbm    große    Räume

n    100    „    n    ff

ff    180    „    ff    ff

300    „

„    500    „    ff    ,,

Preise von Füllregulieröfen mit doppeltem Blechmantel, Luftumlauf und Jnnenbeschickung:

70,00— 90,00 M. 80,00—100,00 „ 100,00—150,00 „ 120,00—200,00 „ 140,00—250,00 „

1 Ofen für Räume von 80—120 cbm .

„ .. 100-200 „ .

„    „    „ 150 300 „

Für Sockel mit Einrichtung für Frischluftzuführung von außen (unten oder seitlich) tritt je nach Größe ein Mehrpreis von 5,00—11,00 M. ein.

Wünscht man mit einem Ofen zwei Zimmer zu heizen, so läßt sich an diesem Mantelofen eine entsprechende Vorrichtung mit Regulierscheibe anbringen, wofür 14,00—24,OOJ6. berechnet wird.

Preise von Füllregulieröfen für Werkstätten':

120,00—150,00 M. 180,00—200,00 „ 280,00—300,00 „ 380,00—400,00 „

1 Ofen zur Erwärmung von 1000 cbm bis auf 10°

10°

„    tt    XKJ

10°

ft    ft    xyj

10°

ft    ft    XKJ

2000 „

3500    „

5000 „

Preise von Füllregulieröfen für Kirchen^: 1 Ofen zur Erwärmung von:

600—1000 cbm bis auf 10° .

1000—1500 „

schwarz

160,00—180,00 M. 190,00—290,00 „ 230,00—340,00 „ 300,00—400,00 „ 650,00—750,00 „

emailliert

10°

ft    ft    xyj

10°

150,00—250,00 M. 230,00—390,00 „ 290,00—450,00 „ 470,00—510,00 „ 800,00—950,00 „

Irische Dauerbrandöfen^ eignen sich für jeden Brennstoff und lassen doch einen ununterbrochenen Brand zu.

Preise bei einfachster Ausstattung (in besserer Ausstattung bis zu 70 v. H. mehr):

¹    Maschinenfabrik Hohenzollern, Düsseldorf.

²    Oscar Winter, Hannover.

³    Eisenhütten- und Emaillierwerk, Neusalz a. O. — Gevelsberger Herd- und Ofenfabrik W. trefft A.-G., Gevelsberg i. W. — Oscar Winter, Hannover (Patent-Germanenöfen).

20,00— 30,00 Ji 30,00— 40,00 „ 45,00— 60,00 „ 60,00—100,00 „

1 Ofen für rund 100 cbm große Räume 200 „

..    300 „

„    500 „

tt

Den irischen Ofen ähnlich sind Cades Patentkaminöfen', welche hauptsächlich größere Verbreitung als Vorsatzöfen vor nicht ausreichenden Kachelöfen gefunden haben.

Preise:

1 Ofen für rund    100 cbm    große    Räume

70,00 Mo. 87,00 „ 153,00 „ 178,00 „

54,00 M.

67,00 „

121,00 „

138,00 „

Die von Amerika herübergebrachten Dauerbrandöfen für Anthrazitbrand, bekannt unter dem Sammelnamen „Amerikaner", werden seit einer Reihe von Jahren in Deutschland selbst und mit immer neuen Verbesserungen hergestellt".

/90>fc

i;i

Ir:

d'

sssfl

UM«

Fig. 4. Dauerbrandofen.

Eine Neuerung" (s. nebenstehende Schnittzeichnung Fig. 4) zeigt folgende Verbesserungen:

1. Der Luftschlauch i, durch welchen vermittels der Reguliertür g bei Verwendung von Anthrazit-Eiformbriketts aus stark Rauch entwickelnder Kohle (Zwickauer und Olsnitzer Kohle) dem Brennstoff, und zwar unmittelbar in die Feuerzone desselben, Verbrennungsluft zugeführt wird.

² Eisengietzerei-A.-G. vorm. Keyling & Thomas, Berlin N 31, Ackerstr. 129.

¹ Gevelsberger Herd- und Ofenfabrik W. Krefft A.-E., Gevelsberg i. W. — Junker & Ruh, Karlsruhe i. B. — Käuffer & Co., Mainz. — Franz Lönholdt, Frankfurt a. M. — C. Rietzner & Co., Nürnberg — Oscar Winter, Hannover (Meteoröfen).

Gebr. Demmer-Eisenach.

mm

2.    Die Saugschlitze und der Saugkanal I, durch welche etwa entstehende Schwefel-gase abgesaugt, zur Feuerzone geführt und dort verbrannt werden.

3. - Der Füllschachtdeckel mit Sandverschluß m, durch welches jedes Entweichen

etwa im oberen Füllschacht entstehenden Schwefelqualmes unmöglich gemacht wird.

„ 200 „

300    „

„ 600 „

„ 1200 „

C:

vernickelt

ftoo

3.

Cr

Fig- 6.

\M

-MM

Fig. 5.

Für Arrestanstalten, Gefängnisse hat der Fig. 5 und 6 abgebildete Ofen¹ sich bestens bewährt, der auch von den deutschen Heeresverwaltungen bevorzugt wird. Dieser Ofen wird gleichfalls vom Flur aus bedient und gereinigt, und ist nach der Zelle zu mit einem doppelwandigen, mit Zementbrei ausgegossenen Mantel abgeschlossen, der dadurch nicht nur durchaus unverletzlich gemacht wird, sondern auch eine gewisse Wärmeaufspeicherung und milde Strahlung erhält. Die Kosten eines derartigen Zellenofens mit Mantel, Vorstellblech und allem Zubehör betragen rund 140,00 M.

4. Eiserne Kochherde.

a) Plattenherde.

Man verwendet jetzt nur noch Herde mit geschlossener Feuerung, die durch günstige Zugführung, wie überhaupt durch ihre Bauart auf größtmöglichste Ausnützung des Brennstoffs Bedacht nehmen und unterscheidet eiserne Herde (Sparherde) und Kachel-herde (letztere s. Seite 597).

Dieselben werden bis zu gewissen Größen versetzbar („transportabel") hergestellt, so daß dieselben am Gebrauchsort nur mit dem Schornstein verbunden zu werden brauchen, um betriebsfertig zu sein. Nur bei größeren Herden jedoch empfiehlt sich die Herstellung der Ausmauerung an Ort und Stelle, am besten durch einen von der Fabrik entsandten fachkundigen Maurermonteur.

¹ H. ctort, Berlin W, Dennewitzstr. 29.

Sie werden für den kleinsten bis größten Bedarf angefertigt und in der einfachen Ausführung in den Wänden schwarz oder rotbraun lackiert, in besserer Ausstattung mit emaillierten Wänden oder Majolikafliesen bekleidet, in geschmackvoller Ausführung geliefert. Mit Marmor oder Schiefer verkleidete Herde werden nicht mehr ausgeführt.

Die Koch-(Kohlen-)herde besitzen Feuertür (Fülltür), durch welche der Brennstoff aufgeschüttet wird, Aschentür und Reguliervorrichtung für die Luftzuführung zum Rost. Die gußeisernen Herdplatten können bis zur gewissen Größe aus einem Stück (bei den sogenannten „Plattenherden") oder in einem Rahmen liegend als Einlage (bei den sogenannten „Rahmenherden") geliefert werden. Bei schweren Wirtschafts- oder Anstaltsherden verwendet man auch besonders starke Teilplatten, die nebeneinander-liegend durch die ganze Herdbreite durchgehen und mittels Nuten auf den Herdwänden aufgelagert sind. Die Ringeinlagen sind ebenfalls aus Gußeisen. In der Regel besitzen die Herde einen oder mehrere Bratöfen, um welche der Zug der Feuergase herumgelegt wird, die aber auch außerdem noch mit einer besonderen Feuerung (Ertrafeuerung) versehen werden können, ferner ein Wasserschiff (Wasserblase) aus Schmiedeeisen verzinnt, Eisenblech emailliert, Gußeisen emailliert oder Kupfer innen verzinnt und können in den kleineren Nummern als Herde auf hohen Füßen oder mit durchgehenden Wänden geliefert werden.

Für Arbeiterwohnungen und ähnliche genügen Herde mit zwei oder drei Ring-löchern ohne Bratofen. Für mittlere Haushaltungen sind Herde mit Bratofen, darunter liegender Wärmeröhre und Wasserkasten am Platze, während in größeren Haushaltungen oder Herrschaftsküchen Herde mit zwei Bratröhren bzw. mit einem in den Herd eingebauten Wärmschrank für Geschirr, welcher von der Herdfeuerung erwärmt wird, zu empfehlen sind.

Herde für Gasthäuser usw. haben, je nach Größe des Betriebes, zwei, drei und mehr Bratöfen (Doppelherde), einen Wärmschrank, und in manchen Fällen mit dem Hauptherd verbunden, einen sogenannten Frühstücksherd (Reserveherd) mit besonderer Feuerung. Diese Herde sind bei geringerem Bedarf teilweise abstellbar.

Für Anstalten (Krankenhäuser, Diakonissenhäuser, auch für Garküchen usw.) besitzt der Herd außer Bratofen und Wärmschrank noch eine oder mehrere, meistens kupferne, innen verzinnte Kessel mit besonderer Feuerung.

Die größeren Herde werden vorteilhaft auch mit selbsttätiger Marmwassererzeugung für Speise- und Spülzwecke eingerichtet.

Preise der eisernen Serbe¹:

1 Kochherd auf hohen Füßen, 63 cm lang, 54 cm breit, mit massiver Ausmauerung, Bratofen, gußeisernem Wasserschiff, lackiert . .

1 desgl., 82 cm lang, 55 cm breit, sonst wie vor.......

1 desgl. mit durchgehenden Wänden, 75 cm lang, 50 cm breit, mit Ausmauerung, Bratofen, Märmröhre, gußeisernem Wasserschiff

I desgl., 82 cm lang, 55 cm breit, sonst wie vor.......

87 „    ,,    87 „    „    ,,    „    „    .......

95 „

30,00—40,00 Jl 40,00—50,00 „

65 „

45,00—50,00 „ 50,00—55,00 „ 55,00—60,00 „ 60,00—65,00 „

Gebr. Roeder, Darmstadt.

Eevelsberger Herd- und Ofenfabrik A.-G. in Gevelsberg i. W.

2 Wärmröhren, gußeisernem Wasserschiff, Feuerung zwischen den

Bratöfen, Herd auf die Hälfte abstellbar..........

1 desgl., 175 cm lang, 92 cm breit, sonst wie vor.......

„    195 „    „    92 „    „ mit in der Stirnseite einge

bautem Wärmschrank mit kupfernem Schiff mit Messingablaß-

hahn, ohne Ausmauerung, sonst wie vor..........

1 desgl., 250 cm lang, 100 cm breit, wie vor ........

1    „ für größere Wirtschaften und Easthöfe, 310 cm lang, 110 cm

breit, mit 3 Bratöfen, 3 Wärmröhren, besonderem Frühstücksherd, kupfernem Wasserschiff mit Messingablaßhahn, ohne Ausmauerung, schwerste Ausführung................

1 desgl., 395 cm lang, 120 cm breit, mit in der Stirnseite eingebautem Wärmschrank, sonst wie vor............

1 Kesselherd für Anstalten, Krankenhäusern usw., 270 cm lang, 86 cm breit, mit 2 Bratröhren, 2 Wärmröhren, kupfernem Wasserschiff innen verzinnt, mit Messingablaßhahn, Wärmschrank in der Stirnseite, kupfernem, innen verzinntem Kessel mit besonderer

Feuerung, ohne Ausmauerung..............

1 desgl., 340 cm lang, 86 cm breit, mit 2 Kesseln, sonst wie vor, jeder mit besonderer Feuerung..............

O CO

„ mit in der Stirnseite einge-

70,00—    75,00 M.

80,00—    85,00 „

. 140,00— 150,00 „

. 200,00— 220,00 „

„    „ mit 2 Bratröhren,

200,00— 210,00 „

270,00— 300,00 „

270,00— 300,00 „ 420,00— 450,00 „

960,00—1000,00 „

1340,00 „

650,00— 700,00 „

900,00— 950,00 „

für 100 kg 18,00—24,00 Ji.

Verschiedene Einzelteile und Arbeiten.

1 Gußkochplatte .

1 eiserner Bratkasten mit messingener Vortür, gußeiserner Unterlagsplatte und Einschiebe- oder Backblech............

1 emaillierter Wasserkasten..................

1 Bratofentür.......................

1 m Herdring mit Messingbekleidung.............

1 Feuerungstür von Gußeisen mit geschmiedeten Bändern, je nach

Größe ..........................

1 dgl. mit Messingvortür...................

1 gußeiserne Aschentür....................

1 Kanalreinigungstür....................

1 dgl. in Messing......................

1 Gußrahmenschieber, einfach.................

1 desgl. doppelt.......................

„ in Messing.....................

1 Messinghaken für die Wandbekleidung............

1 eiserne Schiene zum Bratofen und Wärmespind.......

Hürde, 47 auf 63 cm groß .............

Wärmespindtür...................

15,00—30,00 „ 5,00— 9,00 „ 4,00— 5,00 „ 2,50— 3,00 „

1.25—    2,00 „

2.25—    3,00 „ 0,90— 1,50 „

1.25—    1,50 „ 1,75— 2,00\, 0,80— 1,00 „ 1,50— 1,75 „

1.50—    2,50 „ 0,25— 0,30 „ 0,60— 0,75 „

2.25—    2,50 „

3.50—    4,50 „

1 messingene dgl.....................

4.50—    9,00 M.

1.50—    2,00 „

1.50—    2,00 „

2.50—    3,50 „ 1,00— 1,50 „ 0,75— 1,00 „ 0,75— 1,25 „

3,00 „ 0,75— 2,00 „

0,60

2,50 „

2,80— 5,00 „ 3,00— 4,00 „ 0,70— 0,80 „ 0,80— 1,00 „ 5,00—10,00 „ 8,00—40,00 „

1 Lüftungsrohr.....................

1 Fülltrichter......................

1 Fülleimer......................

1 Schippe und Schüreisen................

1 Schutzblech......................

1 Aschenschublade....................

1 Doppelsieb......................

1 einzelner Rost oder Rostgabel............. .

1 Kochring, 10—30 cm irrt Durchmesser, für den Satz . . . .

1 eisernen Ofen zu setzen und zu schwärzen........

1 eiserne Kochmaschine desgl................

1 qm Schutzblech für Ofen oder Kochmaschinen.......

1 Messingrosette, um die Fuge am Schornstein zu decken . .

1 Schamotteausfüllung für einen Ofen..........

1 dgl. mit Ausmauerung für eine Kochmaschine ......

b) Gaskochherde

1 Gaskocher aus Gußeisen mit Außenflamme für kleine Töpfe von

8—20 cm Durchmesser..................

1 desgl. für größere Töpfe.................

1 Doppelkocher mit Innen- und Außenflamme........

1 Zweilochherdplatte mit Rippen sowie großem und kleinem

Sicherheitsbrenner....................

1 Dreilochkocher bzw. Dreilochherdplatte mit 2 Rund- und einem

Langbrenner ......................

1 Vierlochherdplatte....................

1,80—

2,60—

6,00—

9,00—    12,00 „

14,00—    17,00 „

29,00— 33,00 „

1 kleiner Bratofen mit Schieberrost-Winkelschienen und Backblech 33,00— 40,00 „ 1 desgl. in Verbindung mit der Herdplatte 1 Gasherd mit 3 Kochstellen sowie ein Koch-, Brat- und Backofen 75,00—100,00 „

100,00— 120,00 „

„    mit 5 Kochstellen sowie 2 Koch-, Brat- und Backöfen . 110,00— 140,00 „

„    „ eingebautem Wasserschiff mit Hahnablauf, Bügel-

eisensiher, Bratofen.......

1 desgl. mit eingebautem Geschirraum

„    „    5 Kochöffnungen, 2 Bratöfen, 2 Eeschirräumen und

1 Kupferwassergefäß für größere Haushaltungen......

1 desgl. mit 4—6 Kochöffnungen, 2—3 Bratöfen, Geschirräumen,

für Gasthöfe......................

1 Verbindung zwischen Gasleitung und Maschine herzustellen:

bei 13—20 mm lichtem Durchmesser.........

25-32 „    „    „    .........

1 desgl., jedoch mit 2 Koch-, Brat- und Backöfen

60,00— 100,00 „

. 150,00— 180,00 „ . 180,00— 250,00 „

350,00— 450,00 „

600,00—1000,00 „

5,00—    7,00 „

8,00—    13,00 „

c) Grudeherde.

Derselbe wird mit einem sehr billigen Brennstoff, dem Grudekoks, aus Braun-kohlenstaub hergestellt, geheizt, welches, einmal in Brand gesetzt, dauernd weiterglimmt

¹ Gevelsberger Herd- und Ofenfabrik W. Krefft A.-G. in Gevelsberg i. W. Oscar Winter, Hannover.

und ohne Unterbrechung in Brand gehalten wird. Die Grudefeuerung läßt sich nicht verstärken, weshalb sie auch nur für kleine Haushaltungen zu empfehlen ist. Die Grude liegt gleichmäßig ausgebreitet in einem flachen, herausziehbaren Kasten, darüber befindet sich ein Rost zum Aufstellen der Töpfe. Die Herdummantelung hat Reguliervorrichtung zur Zuführung frischer Luft und ist an der oberen Seite mit einem aufklappbaren Scharnierdeckel verschlossen. Der Herd muß mit einem Schornstein zum Abzug der Gase in Verbindung gebracht werden.

Preise:

42,00— 50,00 M. 60,00—130,00 „ 160,00—210,00 „

Sehr zu empfehlen sind die mit Kohlenherden vereinigten Grudeherde, bei welchen Kohlenherd und Grudeherd unabhängig voneinander oder auch zusammen benutzt werden können.

1 schmiedeeiserner, tragbarer Grudeherd mit massiver Ausmauerung und ausziehbarem Grudekasten, außen lackiert 1 desgl. mit 2 Grudekästen.........

II 3    „    .........

100,00—250,00 M.

Preise: je nach Ausführung..........

Größere Kochkücheneinrichtungen s. Nebenanschlag C.

5. Zubehörteile zu Ofen und Schornsteinen, a) Ofenzubehör.

1 gußeiserne Bodenplatte als Unterlage für eiserne Ofen, je nach

Größe, rund.......................

viereckig ......................

1 Zementbodenplatte desgl., 5 cm stark............

1 kg Vorlegeblech für Ofen zuzuschneiden, am Rande mit Nagellöchern zu versehen und zu befestigen............

1 Stück Vorlegeblech desgl., 50 x 80 cm groß, 1 mm stark (— rund

3 kg) ..........................

1 kg Ofenrohr, genietet oder gefalzt:

bei größeren Längen ................

„ kleineren „    ................

1 m desgl., 12,5—15 cm im Durchmesser, gleich 0,40—0,50 m im

Zuschnitt, 1 mm stark, 3—4 kg schwer............

1 kg Ofenrohrknie .....................

1 Stück desgl........................

4,00—12,00 M. 8,00—18,00 „ 3,00— 8,00 „

0,50— 0,60 „

1,50— 1,80 „

0,50— 0,60 „ 0,80— 0,90 „

1,50— 2,00 „ 1,00 „ 1,50— 2,00 „

Ansicht mit eingesetztem Ofenrohrstück und angezogener Federverschraubung.

1 Stück Kaminbüchse zum Bekleiden des Ofenrohrs an der Schorn-steinwand nebst Messingscheibe anzuliefern und aufzusetzen' . . . 1 Stück Ofenrohrdoppelfutter mit Rohrklemme (s. Abbildung):

für Ofenrohrweite: 9, 10, 10%, 11, 12 cm Durchmesser . 12%, 13, 14, 15

1 Stück Zementkörper mit eingesetztem Eisenblechkranz² (s. Abbild.): für Ofenrohre von 12 cm lichte Weite.........

2,00- 2,60 Ji.

1,

CD 00

ft

tf

14

00 o

b) Schornsteinzubehör.

1 Stück Wrasenklappe ohne Falz

tritt

1 Reinigungstür für Schornsteine ohne Falz

mit

1.50— 2,00 M.

2.50— 3,50 „ 1,00—1,50 „ 2,00-2,50 „

1 Reinigungstür „Permanent"" mit dichtschlietzender Vortür und Steckschlüssel, 16 x 25 cm ....................

20 x 25 „    ....................

25 X 40 „    ....................

1 Reinigungstür Bauart Tratz' für Schornstein mit Reinigungsvorrichtung, Doppeltürchen und Schlüssel, lichte Weite 23 x 16 cm ohne Zrvangsverschlutz.............

co 00

ft

ff

mit

Ol Ol

ft

1 Reinigungstür Bauart I. A. JohrG mit Schließzwang und Doppeltür in Schmiedeeisen „ Gußeisen. .

.    4,20—6,80

.    3,40—3,80 „

fil

lii!

iElllliliiiiiil

aaaiF

Schornsteinaufsätze.

1 Schornsteinaufsatz (Bauart Wolpert) zu liefern, aufzubringen und zu befestigen: für Rohr von 13/20    26/26    45/45 cm Weite

23,00    38,00    76,00 M.

1 Stück Essenaufsatz „Gloria" I). R. G. M. aus Zementbeton, bestehend aus Fußplatte, durchbrochenen Rauchabzug und Abdeckplatte mit Kugelaufsatz,

in 1 m Höhe hergestellt, für Essen von 26 cm lichte Weite......

1 Schornsteinaufiatz Aeolus D. R. P.²:

Durchmesser O oder □

Preis: O Durchmesser

15,00 M.

40 cm

16,00    19,00    21,00    27,00    43,00    53,00 M.

16,00    19,00    21,00    28,50    46,00    56,00 „

15

18

20

25

35

Mittweidaer Zementkunststeinfabrik, Eugen Keilhauer,

Heinrich Roeder, vorm. Tratz, Hof i. B. —

Mittweida. — ³ 3. Fr. Bär, Fabrik für Bauariikel und Beschläge, Frankfurt a. M. — ⁴ I. A. John A.-G., Ilversgehofen bei Erfurt.

■i

L_

Essenaufsatz „Gloria".

Für Schornsteine mit viereckigem Querschnitt.

Für Schornsteine Lmit rundem Querschnitt.

1 Schornsteinaufsatz „Summus“³:

Durchmesser . .

Preis..... 16,00 20,00 25,00 33,00 42,00 52,00 63,00 75,00    105,00

1 Schornsteinsauger^:

bei 12—28 cm Durchmesser..............

60 „

120 .,

16 20

25

30

rund

35    40    45

50

60

rechteckig 14/20    13/26 cm

17,00 20,00 Ji

12,00—28,00 M. 120,00 „ 350,00 „

Dieselben Preise für Drehhauben. 1 Stück Kühns „Polydeflektor" D. R. P.⁵:

ft

fit#/.

Hi

MM

KW«

ülihiiivf

fei

Polydeflektor (Vollstück).

viereckig . .

14/14 15/15—17/17 18/18—22/22 23/23—27/27 28/28—33/33 38/38 48/48 cm

12,00    15,50

rund . .

16

27,50

37,50

17,5

20

25

30

54,00 “    90,00 138,00 J£.

34    44 cm l. Dm.

länglich

12,00—15,50 20,00 18,00—25,00 26,00—37,50 35,00—54,00 42,00 56,00 Ji . .    19/20    14/25    14/30    19/37    21/25    21/32    21/40    25/40 cm

18,00    19,50    23,00    27,50    31,50    37,00    43,00    56,00 «Ä

1 Spiralschornsteinaufsatz (Bauart Protze) mit drehbarer Haube, sonst wie vor: für Rohr von 13/20    26/26 ! 45/45 cm Weite

16,00    30,60    65,00 M.

¹ Mittweidaer Zementkunststeinfabrik, Eugen Keilhauer.

Dr. Platner & Müller, Witzenhausen.

³    Cornel Esser in Köln a. Rh., Aachener Str. 37.

⁴    „Continental", Ruh- und Funkenfängerfabrik, G. rn. b. $., Sarstedt bei Hannover.

⁵    Deutsche Steinzeugwarenfabrik Friedrichsfeld, Baden.

1 Schornsteinaufsatz (Bauart Kyffhäuserhütte), sonst wie vor:

für Rohr von 13/13    26/26    45/45 cm Weite

13,00    26,00    63,00 M.

1 Stück Johnscher feststehender Schornstein- und Lüftungsaufsatz:x

Durchmesser des Rohres oder Schornsteins

Für runde Blech- oder Tonrohre

Für runde gemauerte Schornsteüle

Für quadratisch gemauerte Schornsteine

cm

Jl

JH>.

M.

Für rechteckige gemauerte Schornsteine

10,00

12,00

14,00

16,00

20,00

25,00

31,00

40,00

14,00

16,00

18,00

20,00

23,00

27,00

33,00

42.00

13 X 17 cm 17,00 Jli

14,00 16,00 18,00

20,00    13 X 20 cm

23,00    18,00 M.

27,00

33,00    13 X 26 cm

45,00    20,00 M,

1 Stück Johnscher drehbarer Schornstein- und LüftungsaufsatzV

DE

5--

mm

■ §s*f’

'Ui

*äS8BH

MP

SSfe

Für Dampfschornsteine.

Rechteckiger Aufsatz für häusliche und kleine gewerbliche Anlagen.

Für Blech- und Tonrohre.

ts tf t3

ober .    12

15

18

20

25

35

39

¹ I- A. John, A.-G., Ilversgehofen bei Erfurt. Schwatlo XVI.

110    120    130    140    160    200    250 cm

Für Dampfschornsteine

□ 380,00 435,00 490,00 o 305,00 350,00 405,00 460,00 550,00 870,00 1485,00 „

1 Stück Lüftungsaufsatz ^ofetbon¹ 2:

Durchmesser des Rohres.....

Preis verzinkt in Mark.....

15

20

25

30

35

40 cm

20,00    28,00    33,00    38,00    47,00    58,00 M.

SFfÄ-

HP* fl

Jo

i®

/// V

b) Zentralheizungen^. Technische Bedingungen für Heizanlagen.

Nebenleistungen.

In den Preisen müssen Fracht, Aufstellung, Reisekosten und sonstige Nebenleistungen berücksichtigt sein.

Ausführung im einzelnen.

Nessel mit Armaturen.

Die zu liefernden Nessel müssen die beste Ausnutzung des zur Verwendung gelangenden Brennstoffs gewährleisten. Die Wärmeverluste müssen — namentlich bei gußeisernen Kesseln — so gering als möglich ausfallen.

Die Kessel sind mit geräumigem Füllraum auszustatten. Ferner müssen Rost-, Heiz- und Wasserfläche in angemessenem Verhältnis stehen, damit der Feuerungsbetrieb ein sparsamer wird und bei Dampfkesseln kein mitgerissenes Wasser in die Dampf-

leitungen tritt. Die Form der Roststäbe mutz dem zur Verwendung gelangenden Brennstoff, die Grütze der freien Rostfläche den herrschenden Zugverhältnissen angepatzt sein.

Die feinen Armaturen, wie Wasserstand, Füll- und Entleerungshähne, Manometer, Thermometer usw., sind als sog. schwere Modelle auszuführen.

Der Wasserstand darf keine Gelegenheit zur Schlammablagerung bieten und mutz jederzeit mittels Durchblasens von Dampf gereinigt werden können. Das Glas ist vor Zerbrechen zu schützen. Das Quecksilbermanometer ist so lang zu bemessen, datz ein Herauswerfen von Quecksilber beim Überkochen nicht stattfinden tarnt; dementsprechend ist auch die Höhe des Standrohres festzulegen.

Bei tieferliegenden Kesseln sind besondere Entleerungsvorrichtungen vorzusehen. Lose Roste, für welche ein Satz zur Auswechslung mitzuliefern ist, müssen leicht auswechselbar, die Feuergeschränke unabhängig vom Mauerwerk losnehmbar und mit luftdicht schlietzenden Feuer- und Aschfalltüren ausgerüstet sein.

Die Kessel müssen eine leichte innere und äutzere Reinigung ermöglichen lassen, namentlich mutz bei gutzeisernen Kesseln jedes einzelne Glied mittels Durchstotzens des Reinigungsgerätes in senkrechter Richtung leicht gesäubert werden können. Die Regler müssen empfindlich sein und bei dem eingestellten Drucke genau schlietzen; solche mit offenem Quecksilber oder Wasser sind verboten. Bei dem Abblasen müssen die Luftwege zum Kessel geschlossen sein. Die Betriebsspannung soll bei Niederdruckdampf 0,2 Atmosphären nicht übersteigen. Die höchst zulässige Wärme bei Warmwasserheizungen ist 90° C.

Der Probedruck vor dem Einmauern beträgt 5 Atmosphären.

Bei gutzeisernen Kesseln mutz jedes einzelne Glied zum Zwecke von Ausbesserungen leicht ausgewechselt werden können.

Heizkörper.

Rippenheizkörper dürfen keine ineinandergreifenden Rippen haben, vielmehr müssen diese genügend weiten Abstand zur Säuberung besitzen, desgleichen die Glieder der Reihenglieder (Radiatoren). Sogenannte engrippige Rohre sind unzulässig. Alle Heizkörper sind unabhängig vom Futzboden und in einer solchen Höhe über diesem aufzustellen, datz die darunter befindliche Fläche bequem gesäubert werden kann. Jeder Heizkörper erhält ein besonderes Ventil zur Abstellung bzw. Regelung. Sogenannte Selbstentlüfter sind nur in besonderen Fällen zulässig.

Regelungsventile.

Jedes Ventil erhält eine Stell- und eine Regelungsvorrichtung. Erstere mutz während des Betriebes, unter Dampfdruck, einstellbar sein und ohne Herausnahme beweglicher Teile betätigt werden können. Die Wärmeabgabe des Heizkörpers mutz im Verhältnis zur Umdrehung des Ventilgriffes erfolgen und. autzcrdem unabhängig von der Stellvorrichtung sein, derart, datz der Griff zwischen den Grenzen „W" und „K" stets um denselben Anschlagwinkel gedreht werden kann. Die Einstellung soll bei etwa 0 Grad und mittlerem Betriebsdruck erfolgen.

Rohrleitung.

Alle Rohrleitungen sind genau nach den neusten wissenschaftlichen Feststellungen zu berechnen und entsprechend den Vorschriften des „Vereins Deutscher Ingenieure" auszuführen.

39*

Die Rohre sind an den Krümmungen in schlanken Bogen mit einem Krümmungshalbmesser gleich dem fünffachen Rohrdurchmesser herzustellen; guß- und schmiedeeiserne Kniestücke sollen nur da, wo dies besonders geboten erscheint, zur Anwendung gelangen. Dampfleitungen sind reichlich zu entwässern, Kondens- und Warmwasserleitungen gut zu entlüften, so das; ein geräuschloses Arbeiten der Gesamtanlage gewährleistet ist. Für eine genügende Ausdehnungsmöglichkeit ist Sorge zu tragen, auch dafür, daß die Anschlußleitungen sich gut bewegen können und ein Abbröckeln von Puh vermieden wird.

Die Kondensanschluß- bzw. Rückleitungen müssen wenigstens 10 cm über Fußboden angeordnet werden. Alle Rohre erhalten an den Wand- und Deckendurchgängen Metallhülsen mit Bordscheiben.

Rohre, welche nicht zur Wärmeabgabe bestimmt sind, also auch solche, welche nicht in beheizten Räumen liegen, sind mit bester Wärmeschutzmasse zu umhüllen, desgleichen die Flanschen mit schlecht wärmeleitenden Stoffen, welche von einer Blechkapsel zu umgeben sind. An den Stellen, wo ein Abbröckeln der Schutzmasse zu befürchten ist, müssen Blechschutzringe angebracht werden. Risse dürfen auf der Schutzmasse im warmen Zustande nicht eintreten.

Dampfleitungen, sowie Heizkörper sind unter einer halben Atmosphäre Dampfdruck auf gute Kompensation, sowie Dichtigkeit zu prüfen, für das Rohrnetz der Warmwasserheizung ist ein kalter Probedruck von fünf Atmosphären in Anwendung zu bringen.

Entleerungshähne für der Frostgefahr ausgesetzte Leitungen sind in genügender Anzahl vorzusehen.

Hauptventile.

Hauptventile müssen an zugänglicher Stelle in handlicher Höhe angebracht und mit deutlich lesbaren Erklärungsschildern versehen sein. Ventile, deren Spindeln sich leicht verbiegen, sind nicht zulässig. Ventilsitz und Ventilkegel sind zur Verhütung des An-rostens aus nicht rostendem Metall herzustellen.

Regelungsvorrichtungen für Luftkanäle.

Alle Vergitterungen sollen mindestens den anderthalbfachen Kanalquerschnitt haben und bei hohen Luftgeschwindigkeiten in den Kanülen so groß bemessen sein, daß Zugerscheinungen durch die eintretende Luft vermieden werden. Alle Gitterzargen müssen bündig mit dem Putz eingemauert und so angeordnet werden, daß bei Herausnahme der Gitter zur Säuberung kein Putz abbröckeln kann.

Jalousieklappen, welche hinter Gittern angeordnet sind, müssen ebenfalls herausnehmbar sein.

Falls obere und untere Ablüftung vorgeschrieben ist, sind Wechselklappen mit oberem und unterem Gitter und Stellstange anzuordnen. In diesem Falle erhält der untere Teil des Abluftkanals außerdem noch eine Drosselklappe. Aborte erhalten stets nur obere Abluftöffnungen mit Vergitterung ohne Klappe. Klappenstellvorrichtungen dürfen niemals im Fußboden angeordnet sein. Bei zentralen Lüftungsanlagen muß die Luft sowohl bezüglich ihrer Menge, als auch ihrer Wärme mittels einer Haupt-mischklappe geregelt werden können. Zur Prüfung der in den angeschlossenen Räumen herrschenden Wärmegrade dient eine Fernthermometeranlage.

11.

Wasser-

Luft

Auf nicht zu große Entfernungen^

Wenn gute Lüftung verlangt. Heizkörper in einzelnen Räumen vermieden werden sollen und ^Anlage-kosten weniger in Frage kommen.

150—250 Ji

6—12 kg.

Koks.

10.

Dampf-

Luft

9.

Dampf-

Warmwasser

Auf große Entfernungen.

Für Gebäude aller Art, wenn Lüftung notwendig ist, oder Heizkörper in den , Räumen vermieden werden sollen.

100—200 Ji

6—12 kg.

Koks.

Für größere Gebäude, wenn die Vorzüge der Warmwasserheizung mit der räumlichen Ausdehnungsfähigkeit der Dampfheizung vereinigt werden sollen.

200—300 Ji

5—8 kg.

Koks.

Einige Aufmerksamkeit erforderlich.

Schnell.

Ziemlich

schnell.

Gut bei einiger Aufmerksamkeit.

Wie bei 4 und 5.

Vollkommen.

Vergleich der verschiedenen Heizungsarten¹.

'8

Wasserheizung

Feuer-

Luftheizung

Mitteldruck

Niederdruck

Daurpfheizung

Auf geringe Entfernungen

Für kleinere Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Kirchen. Wenn starke Lüftung verlangt wird und

Anlagekosten niedrig sein sollen. Für seltener benutzte Versammlungsräume, Säle.

80—120 Ji

6—12 kg.

Steinkohle oder Koks.

Einige Aufmerksamkeit und mehr Zeit erfordernd.

Schnell.

Gut bei aufmerksanter Handhabung.

7.

'9

5.

4.

3.

2.

*1

Heizart

Heißwasser

Warmwasser

„Reck"

Warmwasser

jdtimqqB

pmq(po(£

Niederdruck

Auf nicht zu große Entfernungen.

Für Kirchen, mittelgroße Geschäftshäuser, Läden, Säle, Weinlager, Turnhallen. Kegelbahnen, u. a. auch Wohnhäuser bei geringeren Ansprüchen an die Einzelregelung der Raumwärme.

Wie

unter 4.

Auf große Entfernungen.

Für Gebäude jeder Art u. Größe, wenndieVorzüge der Warmwasserheizung und Niederdruckdampfheizung vereinigt und vollkommene Unabhängigkeit der Höhenlage des Kessels zu den Heizkörpern erreicht werden soll—also Wegfall von Kessel-vertiefungen.

Auf nicht zu große

Entfernungen.

Wie

unter 1. Bei sehr ausgedehnten Gebäuden mehrere Feuerstellen.

Bei überschüssigem Dampf von Dampfmaschinen: Für

Fabriken,

Geschäfts

gebäude,

Trocken

anlagen

Warmwasser

bereitungen

usw.

In jeder Ausdehnung auf große Entfernungen

Für sehr ausgedehnte Gebäude und Gebäudegruppen, alle Arten von gewerblichen Anlagen, als Badeanstalten Koch- und Waschküchen und Fabriken.

Für alle Arten und Größen von Wohnhäusern, Geschäftshäusern. Schulen. Krankenhäusern Kirchen und öffentlichen Gebäuden.

I. Anwendung:

a)    in räumlicher Beziehung.

b)    in Beziehung auf die Art der Gebäude.

100—200 Ji

150—300 Ji.

150—300 Ji

200—400 Ji

100—200 Ji

100—200 Ji

150—275 Ji

II. Annähernde Anlagekosten für 100 odrube-heiztetr Ramn bei einfacher Ausstattung.

5—8 kg.

4—6 kg.

4—6 kg.

4—6 kg.

5—8 kg (von aufmerksamer Bedienung zum Teil abhängig.

4—6 kg.

Koks.

Koks.

Koks.

Koks.

Bei Anwendung einer Dauerbrandheizung Bedienung wie bei 1. In den Zimmern einfach.

Schnell.

Ziemlich gut.

Weniger schnell, je nach Wasserinhalt.

Wie 1.

Schnell.

Bei Anwendung einer Dauerbrandheizung Bedienung wie bei 1. Zn den Zimmern einfach Weniger schnell, je nach

Wasserinhalt.__

Einfach.

Steinkohle oder ortsüblicher Brennstoff.

Gepr. Heizer erforderlich, ständig anwesend: sonst einfach.

’lPuCps

Vollkommen.

Vollkommen.

'usmmozljoa

)<PR6

Koks.

Durch gewöhnl. Personal u.tägl. nur kurze Zeit. In den Zimmern einfach.

Vollkommen.

III. Durchschnttl. täglich. Brennstoffverbrauch für 100 edm geheizten Raum.

Günstigster

Brennstoff.

IV. Bedienung am Kessel und Handhabung in den Zimmern.

V. Anheizen.

VI. Wärmeregulierung in den Zimmern

¹ Nach Rud. Otto Meyer, G. m. b. H. Hamburg, Berlin, 'Bremen, Frankfurt a. M., ftiel, Posen.

Preise.

a) Tagelohnsätze.

Nach den Normen des Arbeitgeberverbandes im Rohrlegergewerbe wird berechnet:

a)    für Behörden:

1,50 M, 0,75 „

1 Arbeitsstunde eines Monteurs ...................

,,    „ Helfers.....................

Für Vorhalten der Werkzeuge und kleinen Hilfsstoffe, sowie für Fahrgelder findet eine besondere Vergütung nicht statt.

Überstunden von 6—8 Uhr abends werden mit 25 v. H., Nachtstunden (nach 8 Uhr abends) und Sonntagsstunden mit 50 v. H. Zuschlag, einschl. der üblichen Pausen, berechnet.

b)    für Privatpersonen:

1,

Ol Oi

1 Arbeitsstunde eines Monteurs ...................

„    „ Helfers .....................

Für Vorhalten der Werkzeuge werden 10 v. H. der Lohnsumme zugeschlagen. Laufzeit wird wie Arbeitszeit berechnet und das Fahrgeld in Anrechnung gebracht. Auslagen und Hilfsstoffe werden zu Tagespreisen berechnet.

Überstunden wie bei a).

Für Montagen außerhalb des Sitzes der Firma werden noch für den Monteur täglich 3,50 M. Landzulage berechnet.

b) Einzelpreise für Zentralheizungsanlagen.

Bemerkung: In den nachstehenden Preisen sind die Kosten für sämtliche Erd-, Bau-, Maurer-, Stemm-, Putz-, Drahtputz-, Zimmer-, Tischler-, Dachdecker-, Malerund Klempnerarbeiten und die Vorhaltung der dazu erforderlichen Werkzeuge, Rüstungen und Lieferung der Baustoffe, sowie die Herstellung der Kesseleinmauerungen bei schmiedeeisernen Kesseln, schließlich die Herstellung der Rauch-, Rohr- und Luftkanäle, nicht enthalten.

Die Kosten der Maurer- und Stemmarbeiten, als: Wand- und Deckendurchbrüche, einschließlich Wiederzumauern und Verputzen derselben, Einsetzen von Rohrschellen, Hängeeisen, Stützen und Haltern für die Heizkörper, sowie Einsetzen der Klappen und Gitter, betragen etwa 10—12 v. H. der Gesamtsumme der Heizungsanlage.

a) Wärmeentwickler (Kessel, Luftheizöfen u. dgl.) mit allem Zubehör, einschl. der zur Ausrüstung gehörigen Thermometer und Pyrometerhülsen.

Dieser Teil der Heizanlagen umfaßt etwa 25 v. H. der Gesamtkosten.

1 Luftheizungsofen (Kaloriferofen)* einschl. Rußsammelkasten, Schamotteformsteinen, Schürgeräten, Verstellblechen zu liefern und aufzustellen, von:

14

17

19

21

24

26

30 qm

1220,00    1340,00    1510,00 M.

43 qm

1620,00    1685,00    1800,00    1865,00 Ji

1 Stück schmiedeeiserner, freistehender Kessels einschl. der groben und feinen Armatur und einschl. Aufstellen des Kessels für Niederdruck-dampf- oder Warmwasserheizung:

1    I. A. John A.-G. in Ilversgehofen-Erfurt.

²    Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen-Erfurt.

820,00 920,00

1036,00

1140,00

35

37

41

bei 2,5 qm Heizfläche

..    5,2

it 9,0    „

„ 12,5 „ .. 17,0 „ „ 25,0 „

520— 580 JL 600— 660 „ 840— 900 „ 1150—1200 „ 1650—1750 „ 1850—2000 „

1 Stück einzumauernder Kessels sonst wie oben, 10—20 v. H. billiger, jedoch ohne Einmauerungskosten.

1 Stück schmiedeeiserner, liegender Flammrohrkessel mit Füllschacht, einschl. grober und feiner Armatur (300—500 M) und einschl. Aufstellen (30—60 JL), aber ausschl. Regulatoren und Einmauern:

bei 6 qm feuerberührter Heizfläche

t)

ft

tf

ft

14 „ 16

„ 18 „

„ 20 „

25 „

ti 60    „

,,    40    „

50 „ „ 60 „

also für 1 qm

Für Niederdruckdampf

810—1020 M. 920—1140 „ 1030—1260 „ 1140—1380 „ 1250—1500 „ 1360—1620 „ 1470—1740 „ 1580—1860 „ 1620—1980 „ 1800—2100 „ 1900—2210 „ 2100—2420 „ 2500—2830 „ 2900—3240 „ 3300—3650 „ 55— 150 „

Warm

wasserheizung

800—1010 JL 900—1120 „ 1000—1230 „ 1100—1340 „ 1200—1450 „ 1300—1560 „ 1400—1670 „ 1500—1780 „ 1600—1820 „ 1700—2000 „ 1800—2110 „ 2000—2320 „ 2400—2730 „ 2800—2140 „ 3200—3550 „ 50— 145 „

1 Stück gußeiserner Gliederkessel, Strebeis Original-Gegenstromgliederkessel ¹, Rapid-Eegenstromglieder-kessel, LollarkesselReformkessel», Caloria«, einschl. grober und feiner Armatur, sowie Umhüllung der Seitenflächen und einschl. Aufstellen der Nessel (25—55 JL) — Wärmeabgabe 6000 bis 10 000 WE auf 1 qm und 1 Stunde —

bei 3 qm feuerberührter Heizfläche . . .

4

⁵    „

,, 6 „

ft

ft

ft

500— 720 JA 580— 810 „ 650— 900 „ 990 ,,

720

270— 400 JL 320— 460 „ 380— 530 „ 450— 610 ,,

¹    Sirebelwerk, G. m. b. H., Mannheim. (Näheres siehe Seile 868).

²    Buderussche Eisenwerke, Wetzlar a. d. Lahn.

³    Zentralheizungs-Bedarf G. m. b. H., Düsseldorf. (Näheres siehe Seite 867).

⁴    Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen-Erfurt. (Näheres siehe Seite 865).

bei    7    qm feuerberührter Heizfläche

ft    8    tt    rt    tt

also für 1 qm

1 Stück Regulator, je nach Bauart, eiuschl. Montieren .....

1 Stück vollständige Standrohreinrichtung, je nach Ausführung, einschl. Montieren.....................

790—1080 M. 860—1170 „ 930—1260 „ 1000—1350 „ 1150—1450 „ 1300—1550 „ 1450—1650 „ 1500—1750 „ 1650—1850 „ 1800—1950 „ 80— 200 „

530— 700 M. 620— 800 „ 720— 910 „ 830—1020 „ 950—1140 „ 1080—1270 „ 1220—1410 „ 1370—1560 „ 1530—1720 „

75— 120 „ 40— 120 „

85— 150 „

b) Heizkörper mit allem Zubehör einschl. der Regelungsvorrichtungen für die Wärmeabgabe, jedoch ausschl. etwaiger Verkleidungen.

Dieser Teil der Heizungsanlage umfaßt etwa 40 v. H. der Gesamtkosten.

Die gebräuchlichsten Heizkörperformen sind:

1.    Die gußeisernen Rippenrohre. Sie bestehen aus Rohren, auf welche in gleichmäßigen Abständen Scheiben aufgegossen sind. Sie werden entweder als Rippenrohre hergestellt, welche zu Heizsträngen vereinigt werden können, oder als Rippenelemente, welche zu Heizkörpern zusammengeschraubt werden. Da sich zwischen den einzelnen Rippen leicht Staub und Schmutz festsetzt, ist auf Möglichkeit einer Reinigung Rücksicht zu nehmen. Daher sind Heizkörper, bei denen die Rippen der einzelnen Elemente ineinandergreifen, nicht zu empfehlen.

Wärmeabgabe 225 WE für das Quadratmeter Heizfläche und für die Stunde.

1 qm gußeiserne, ungrundierte Rippenheizfläche, bestehend aus 40 mm i. L. weiten 8- oder Hakenelementen oder aus 70 bzw.

100 mm i. L. weiten Rippenröhren, einschl. aller Unterstützungen,

Anschluß- und Verbindungsstücke, Dichtungen und Flanschenschrauben, je nach Anordnung der Heizflächen zu liefern ....

1 qm desgl., aufzustellen und mit der Zu- u. Rückleitung zu verbinden

2.    Die gußeisernen Reihenglieder (Radiatoren). Sie werden aus senkrechten glatten oder leicht verzierten Gliedern, welche oben und unten durch kurze Rohrstücke mit Gewinde untereinander verbunden werden, zusammengestellt.

Wärmeabgabe 350 WE für das Quadratmeter Heizfläche und für die Stunde.

1 qm gußeiserne ungrundierte Radiatoren zu liefern:

mit Fützen, bei . ohne Fütze, „    .

einsäulig .... 13,60—14,20 14,10—14,80 15,40—16,10 16,30—17,00 17,50—18,30 18,60—19,50 JL zwei- u. dreisäulig 11,30—11,80 11,80—12,40 13,00—13,60 13,90—14,50 15,10—15,80 16,10—16,90 „ viersäulig . . . 11,80—12,40 12,20—12,80 13,40—14,00 14,40—15,10 15,50—16,20 16,60—17,40 „

1 Stück Radiator aufzustellen und mit der Zu- und Rückleitung zu verbinden ........

1 Stück Stütze anzuliefern 1 Stück Halter desgl. . .

4,30— 5,80 Ji 9,00—11,00 „

1145

1080

965

900

815

750

660

600

560

500

510 mm Höhe 440 mm Höhe

4,80—8,50 JL 0,80—1,00 „ 0,40—0,50 „

3. Die Rohrregister, aus glatten schmiedeeisernen, in gußeisernen Kästen eingewalzten Rohren bestehend, welche stehend oder liegend angeordnet werden.

Um möglichst viel Heizfläche auf geringem Raume unterzubringen, ordnet man auch Jnnenrohre an, welche in die äußeren so hineingebaut werden, daß sich der Wasserraum zwischen beiden Rohren befindet (Doppelrohrregister). Diese Heizkörper dürfen nur stehend angeordnet werden.

Wärmeabgabe 325—400 WE.

1 qm Rohrregister (Röhrenofen), einschl. einfachem Auf- und Untersatz und einmaligem Mennigeanstrich (Gewicht ungefähr 32 kg für das Quadratmeter):

28,00—32,00 JL 24,00—26,00 „ 18,00—21,00 „ 16,00—20,00 „

bei 2— 3 qm Heizfläche in    einem    Stück

4.    Die Röhrenofen, bestehend aus zylindrischen Gefäßen, in welche Röhren eingelötet werden. Ihres großen Wasserinhaltes wegen werden sie nur dort angewendet, wo auf Wärmeerhaltung Wert gelegt wird.

Wärmeabgabe 325 WE.

1 qm Röhrenofen, mit schmiedeeisernen eingenieteten und gelöteten Böden, in welche die Siederohre eingedrillt sind, je nach Größe 28,00—45,00 JL Diese Art Heizkörper werden nur noch selten verwendet, weil sie zu teuer sind.

5.    Die Rohrspiralen, aus gewundenen schmiedeeisernen Rohren hergestellt. Wärmeabgabe 500 WE.

22,00—25,00 JL

1 qm schmiedeeiserne, ungrundierte Rohrschlange, fir und fertig gebunden, je nach Rohrdurchmesser, Rohrlänge und Anzahl der Windungen

6.    Plattenheizkörper, aus zwei auf einem Rahmen befestigten Platten hergestellt, kommen wegen ihres hohen Preises nur sehr selten zur Ausführung.

Wärmeabgabe 550 WE.

18,00—24,00 JL 22,00—30,00 „

1 qm Plattenheizkörper anzuliefern, schwarz gebürstet

emailliert . . .

Heizkörperhähne.

1 Stück rotmetallener Justier- und Regulierhahn für Niederdruckdampf- und Warmwasserheizungen mit Skala und Griff, einschl. Montieren:

bei

40

32

25

20

13

36,00—38,00    24,00—26,00    16,00—18,00    12,00—14,00    8,00—10,00 JL

mm lichter Weite

1 Stück rotmetallene Drosselklappe für Warmwasserheizungen mit Knebelgriff, Skala und Zeiger, einschl. Montieren:

bei

50

40

32

25

20

13

24,00—27,00 20,00—22,00 15,00—17,00 10,00—12,00 9,00—11,00 8,00—10,00 Jt

1 Stück selbsttätiger Temperaturregler „Thermostat"^ (Bauart Johnson), welcher die Wärme eines Raumes genau auf gleicher Höhe zu erhalten vermag................

mm lichter Weite

60,00 JL

¹ Gesellschaft für selbsttätige Temperaturregelung, Berlin W 15, Schaperstr. 18.

Zu einer vollständigen Temperaturregelungsanlage sind außerdem noch erforderlich:

270,00 JL 80,00—150,00 „

1 Kompressor zum Betrieb von 1—50 Thermostaten.....

1 Druckluftbehälter, je nach Größe..............

(Bei vorhandener Druckluft ist der Kompressor entbehrlich.)

für Warmwasserheizung 13,00 M. 16,00 „ 22,00 „

für Nieder-druckdampf

¹

   Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden.

²

   Emhardt & Auer, München. — Göhmann & Einhorn, G. m. b. H.. Dresden. — Hallesche Röhrenwerke A.-G., Halle a. 6. Fritz Käferle, Hannover. — Käuffer & Eo., Mainz. — Gebrüder Körting, A.-G., Hannover. — Leipzig-Plagwitzer Zentralheizungsfabrik Mar Hammer, Leipzig-Plagwitz. — Metallwerke Bruno Schramm, Ilversgehofen-Erfurt. — Rud. Otto Meyer, Hamburg. — Nürnberger Zentralheizungsfabrik Gustav Meyer, Nürnberg. — Nietschel & Henneberg, Berlin und Dresden. — Gebrüder Sulzer, Ludwigshafen a. Rh. — Oscar Winter, Hannover. (Näheres siehe Seite 864). — Zentralheizungswerke A.-G., Hannover-Hainholz.

1 Membranabsperrventil 13 mm

20 „ 26 „

12,00 M.

15,00 „

20,00 „

Ferner sind für jeden Thermostat 10—20 m verzinkte Eisenrohrleitung von

3—10 mm Durchmesser erforderlich.

Danach betragen die Eesamtkosten für einen Raum durchschnittlich 100,00 M.

c) Rohrleitungen, Mauer- und Deckenschutzhülsen, Wärmeschutzmasse.

Dieser Teil der Heizanlage umfaßt etwa 25 v. H. der Gesamtanlage.

Für die Rohrleitungen kommen bis zu 66 mm lichten Durchmesser schmiedeeiserne Rohre mit Gewinde und Muffendichtung, bei stärkeren Abmessungen sog. patentgeschweißte Rohre mit Flanschverbindungen zur Anwendung.

a) Schmiedeeiserne Rohre mit Gewinde und Muffen (Gasrohre).

Innerer Durchmesser Äußerer -------------------- Durchm.

nun

engl. Zoll

mm

Wand

stärke

mm

Querschnitt

qcm

Inhalt in Litern für 1,0 m Länge

Heizfläche für Ungefähres Gewicht von 1,0 m Länge

1,0 m Länge

qm

kg

to en    V—¹    co i—i h-»

oo " 00 W> '■ 00 " 4a"'

I H P—I rH

to t>c fco

CO CO ^

to

.j—¹    ^    ZO    i jio    ho os co

Ci    tO fcO OO Ol ►—⁴    Oo ^ H    tsS    h- C) -<I    Oi Hpü. 4o

3,0

13

3,6

16,5

3,5

20

24

26

30

33

41

47

53

60

67

74

80

87

100

113

3,5

3,5

3,5

4,0

4,0

4,5

4,5

4,5

4,5

5,0

5,0

5,5

5,5

5,5

5,5

0,0804

0,3217

0,7088

1,2668

1,9856

2,8652

3,8708

5,0671

7,8924

11,4009

15,4830

20,2683

25,6072

31,6692

38,2649

45,6037

62,0717

81,0750

0,0080

0,0322

0,0709

0,1267

0,1986

0,2865

0,3871

0,5067

0,7892

1,1401

1,5483

2,0268

2,5607

3,1669

3,8265

4,5604

6,2072

8,1075

0,0283

0,0408

0,0518

0,0628

0,0759

0,0817

0,0925

0,1037

0,1288

0,1477

0,1665

0,1885

0,2105

0,2325

0,2513

0,2733

0,3142

0,3550

0,38

0,58

0,84

1,20

1,50

1,75

2,25

2,46

3,45

4,20

4,80

6,20

7,00

8,10

9,20

10,30

12,10

14,20

Die übliche Benennung dieser Rohre erfolgt nach dem inneren Durchmesser, 3. B. 1 y₂n (38 mm) Gasrohr. Die Rohre sind in ihrer Naht stumpf aneinander geschweift, Probedruck 12 Atmosphären.

b) Schmiedeeiserne Rohre mit losen Flanschen, gebördelten Enden oder aufgeschweißten Bunden, glatt oder ineinander gedreht (Patentrohre).

Äußerer

Durchmesser

engl.

Zoll

mm

Innerer

Durchmesser

mm

Wandstärke in mm

Querschnitt

in qcm

Inhalt in Litern für 1,0 m Länge

Heizfläche für 1,0 m Länge in qm

Ungef. Gew. einschließlich Flanschen für 1,0 m Länge | in kg

Gewicht für 1,0 m Länge ohne Flanschen in kg

6V₄

«7.

6³A

7

8,8141 2,25    10,7521

2,25    12,5664

2.25    14,5220

2,50    16,6190

2.50    18,8574

2.75    20,8307

3,00.    22,9022

3,00    25,9672

3,00    32,1700

3,00    38,4845

3.25    45,9635

3,25    53,4562

3,25    61,5143

3.75    70,1380

3,75    79,3291

3,75    89,0838

4,00    100,2870

4,00    111,2200

4,00    122,7180

4.50    134,7820

4,50    147,4110

4,50    161,7030

176,7150

4.50    191,1340

4.50    206,1200 224,3180 254,4690 289,5290 323,6550 366,4350 408,2810 456,1670 512,7260

7.50    547,3910

7,50    602,6280

7,50    660,5200

8,00    716,3150

4.50

5.50

5.50

6.50 6,50

! 6.50

0,8814

1,0752

1,2566

1,4522

1,6619

1,8857

2,0831

2,2902

2,5967

3,2170

3,8484

4,5964

5,3456

6,1514

7,0138

7,9329

8,9084

10,0287

11,1220

12,2718

13,4782

14,7411

16,1703

17,6715

19,1134

20,6120

22,4318

25,4469

28,9529

32,3655

36,6435

40,8281

45,6167

50,2726

54,7391

60,2628

66,0520

71,6315

0,1194

0,1303

0,1398

0,1492

0,1600

0,1696

0,1791

0,1885

0,1995

0,2199

0,2394

0,2607

0,2796

0,2985

0,3204

0,3393

0,3581

0,3801

0,3990

0,4178

0,4398

0,4587

0,4791

0,4995

0,5184

0,5372

0,5592

0,6000

0,6377

0,6786

0,7194

0,7571

0,7980

0,8388

0,8765

0,9174

0,9582

0.9990

2,40

2,45

2,52

2,74

3,22

3.50

4,00

4.60

4.90

5,40

5,90

7,05

7,66

8,17

10,00

10,60

11,20

12,63

13,68

14,35

16.70 17,40 18,10 19,10

19.70 20,60

21.70

27.70

29.91 36,67

38.92 41,44 44,26 49,52 55,90

58.71 61,48 66,00

1.97

2,17

2,32

2,49

2,97

3,15

3.65

4.20

4.45

4,90

5,35

6.35

6,78

7.30

9,01

9,53

10,10

11.40 12,03

12.65 14,90 15,56 16,22 17,00

17.65 18,31 19,08 24,93 26,60

33.20 35,30

37.20

39.60 44,50

49.60 52,10 54,70

59.40

Die übliche Benennung dieser Rohre erfolgt nach dem äußeren Durchmesser.

Die Rohre sind in ihrer Naht übereinander geschweißt, Probedruck 20 Atmosphären. Für Abzweige und Krümmungen werden meist gußeiserne Formstücke verwendet, deren Maße unter Titel XVI mitgeteilt sind. Die Rohrfabriken geben aber auch eigene Flansche und schmiedeeiserne Formschnitte den Rohren bei, welche andere Abmessungen haben.

Wandstärken von Rohrleitungen für Dampf von hoher Spannung (aufgestellt vom Verein deutscher Ingenieure 1900):

Lichter Durchmesser des Rohres

D.

mm

Wandstärke des Rohres bei Ausführung in Schweiß- oder Flutzeisen im Rohrschaft am Bordring mm

Kupfer

mm

mm

Wandstärke am Hals des Ventils bei Ausführung in Bronze mm

a) für Rohrleitungen von 8—20 Atmosphären Überdruck.

30

40

50

60

70

80

90

100

125

IC IC CN^ IC

ci cT cf co co co" th ic

OI

6l ^ If- CO CO fcO fcO fcO

Ol To To

Ol Ol

Ol

^ IC o IC O IC IC co co xh xfT ioT ocT co" co" co7

OOl^COfcOh^OCDQO

150

5,5

5.5

7,5

18

175

12

20

200

14

10

22

225

14

250

275

16

16

IO IC r—I    'xh

-fH CO 00 (M (M

300

18

15

30

325

18

350

10

20

375

10

20

^ Q Ci ÜI

CD

CO CO CO

400

10

20

20

38

b) für Rohrleitungen von 8—15 Atmosphären Überdruck.

12,5

325

16

26

350

16

14

28

375

400

18

15

30

18

16

32

1 m schmiedeeisernes, gewöhnliches Muffenrohr anzuliefern (0,50—5,50 M) und zu verlegen (0,40—1,20 M):

bei

12

15

16,5

0,85

20,5

1,25

20,5

26

1,8

26

33

2,5

35

42

3,6

40,5

48

4,5

50,5

59

6,0

68

76

7,7

mm i. D.

0,90—1,00 1,10—1,30 1,40—1,60 1,80—2,10 2,30—2,70 2,90—3,40 3,90—4,50 5,70—6,70 JL verz nft 1,10—1,20 1,30—1,50 1,70—1,90 2,20—2,50 2,80—3,30 3,50—4,10 4,70—5,50 7,20—8,40 „

ä.D.

kg Gewicht

1 m schmiedeeisernes Verbandsmuffenrohr anzuliefern (0,60—6,10 M) und zu verlegen (0,40—1,20 Ji) (nach den Vorschriften des Verbandes deutscher Zentralheizungs-Industrieller) :

bei 11,25

14,5

20

26,5

34

39,5    49,5    65,6    mm t. D.

76    „ ä. D.

0,88    1,26    ;    1,87    2,68    3,74    4,62    6,38    9,1    KZ Gewicht

1,00—1,10 1,20—1,40    1,50—1,70    2,00—2,30    2,50—3,00    3,20—3,70    4,20—4,90    6,20—7,30    JL

16,5

20,5

26

33

42

48

59

1 qm patentgeschweihtes Rohr mit Flanschenverbindungen zu liefern (3,50—32,00 M) und zu verlegen (1,10—2,70 JL):

bei 57,5

64

70

76,5

bei

82,5

26,6 kg Gewicht 29,40—34,50 Ji.

63,5

4,45

131

140

14,9

94,5

106,5

119

70

76

83

89

102

114

4,9

143

152

16,2

5,35

6,78

9,01

10,1

156

169

180

165

178

191

17,65

24,9

19,08

14,00—16,30    15,90—18,70    18,30—21,40    20,70—24,40    25,70—30,10

Zuschlag für gußeiserne Form- und Abzweigstücke, Decken- und Mauerhülsen zu den Muffenröhren..................

Zuschlag für schmiedeeiserne Form- und Abzweigstücke, Decken- und

Mauerhülsen zu den Flanschenröhren..............

Zuschlag für Rohrbefestigungen und Rohrauflager aller Art zu sämtlichen

Röhren von Rohrleitungen...................

1 Stück Mauer- oder Deckenhülse aus Zink Nr. 10, je nach Länge,

Durchmesser und Form...................

1 Stück desgl. aus Gasrohr..................

25—30 v. H.

25—35 v. H.

10—15 v. H.

0,30—2,00 M. 0,50—3,00 „

Wärmeschutz.

1 m Rohr 20 ww stark mit Kieselguhrmasse gegen Wärmeabgabe zu schützen (0,80—3,50 JL) sowie zu umwickeln und anzustreichen (0,10—0,50 M):

bei 16,5

0,90—1,00 1,00—1,10 1,10—1,20 1,20—1,40 1,30—1,50 1,40—1,60 1,50—1,80 1,60—1,80 M.

20/5

26,5

33

42

48

59

76 mm ä. D.

bei

63,5

70

76

83

89

102

114

127

mm ä. D.

1,50—1,80 1,60—1,80 1,60—1,90 1,70—2,00 1,80—2,10 2,00—2,30 2,10—2,50 2,30—2,70 M.

bei

140

152

165

178

191

203

mm ä. D.

2,50—3,00 2,70—3,10 2,80—3,30 3,00—3,50 3,20—3,70 3,40—3,90 JL

10,00—20,00 JL 5,50— 8,00 „

also für 1 qm äußere Heizrohrfläche.......

„ 1 „ in der äußeren Umhüllung gemessen 1 m Rohr mit 20 mm starken Korkschalen zu umhüllen, diese mit verzinktem Draht zu befestigen, mit Gips abzuglätten, zu umwickeln und anzustreichen:

bei 16,5

1.20— 1,40 1,40—1,60 1,50—1,80 1,60—1,90 1,80—2,10 1,90—2,30 2,20—2,50 2,50—2,90 JL

127 mm ä. D.

2.20— 2,60 2,40—2,80 2,50—2,90 2,60—3,10 2,70—3,20 3,00—3,50 3,30—3,80 3,50—4,10 Ji.

203 mm ä. D.

3,80—4,40 3,90—4,60 4,20—4,90 4,50—5,30 4,70—5,50 4,90—5,80 JL

bei

bei

20,5

26,5

33

42

48

59

76 mm ä. D.

63,5

140

70

76

83

89

102

114

152

165

178

191

15,00—24,00 Ji 7,00—12,00 „

also für 1 qm äußere Heizrohrfläche.......

„    1 „ in der äußeren Umhüllung gemessen

ck) Ausdehnungsgefäße, Wassersammler, Hauptventile, Ubergangsventile.

1 Stück schmiedeeisernes, genietetes Ausdehnungsgefäß mit aufgeschraubtem Deckel und Einsteigklappe, einschl. llberlaufrohr, Rohranschlüsse, Grundfarbenanstrich und Aufstellen, sowie Lieferung einer Zinkblechtropfschale mit Unterlagshölzern, ausschl. Bockgestell und hölzerner Ummantelung:

für 200 1 Inhalt, 800 mm lang, 500 mm breit, 500 mm hoch    130,00—140,00 M.

„    650 „

„    900 „

„ 400 „ „ 750 „

620 „ 800 „

1 Stück gußeisernes Ausdehnungsgefäß, sonst genau wie vor: für 901 Inhalt, 600

620 „

..    130 „

1100    „

1100    „

mm

lang, 350 mm breit, 450 mm hoch 600 „ „

„    370 „

1 Stück Wassersammler (Kondenswasserableiter für Hochdruckdampf), einschl. Dichtungsscheiben, Flanschenschrauben und Montieren, einschl. Unterstützungen:

30 mm Rohranschluß 61,00 Ji.

1 Stück gußeiserner Wassersammler (selbsttätiger Kondenswasserableiter mit Rohrfeder in halbrunder Form für Niederdruckdampf), einschl. der Eegenflanschen, Flanschenschrauben, Dichtungsringe und Montieren, ausschl. Unterstützungen: für 12 mm lichte Weite der Anschlußrohre.........

für 15

26,00    36,00    50,00

20

25

160,00—170,00 „ 180,00—190,00 „

65,00— 75,00 „ 75,00— 85,00 „

O Oi

6.50    „

9.50    „ 13,00 „

1 Stück Absperrschieber aus Gußeisen für Niederdruckdampf und Warmwasser mit Rotgußgarnitur, Handrad, gebohrten Flanschen,

Dichtungen, Flanschenschrauben und Montieren: bei 60    70    80    90    100    125 mm    lichter Weite

30,00    35,00    40,00    45,00    50,00    62,00 Ji

1 gußeiserne Rohrdrosselklappe mit Flanschen und Metallgarnitur,

Griff mit Zeiger und Stellscheibe, einschl. Montage:

bei 57    70    82    94    106    119    131    143 mm    lichter Weite

25,00    27,00    30,00    35,00    42,00    47,00    50,00    53,00 Ji

e) Regelungsvorrichtungen für Luftkanäle nebst Gittern, Filtern, Saugkappen usw.'

1 qm Frischlufteinströmungsgitter, bestehend aus Rundeisenzarge mit verzinktem Drahtgeflecht, sowie den erforderlichen Scharnil ren und dem Schlüsselverschluß...................

16,00 Ji

1 qm Frischlustschieber mit Rolle, Kette und Gegengewicht....    40,00—50,00 „

¹ Joh. Fr. Bär, Frankfurt a. M.-Bockenheim.

Kanalgröße

51    51    38

00

26    26    26    20    20    13

51    38    38    26    26    20    13    20    13    13

— cm

Wechselklappen mit zwei Gittern und

Stellvorrichtungen 62,00 48,00 39,00 34,50 29,50 27,00 25,50 23,00 21,00 20,00 M. Drosselklappen mit Gittern und Messinglagern, Schlüs

sel

32,00 27,00 20,00 17,00 14,00 11,00 10,00 9,50 8,50 8,00 „

Jalousieklappen mit

Stellvorrichtung . 22,50 17,00 14,50 12,00    9,50    8,50    7,50    7,00    6,50    5,50 „

Einfache Gitter mit

1 Stellvorrichtung

Rahmen .... 13,50 10,00    8,00    6,00    5,00    4,50    4,00    3,60    3,00    2,50 „

2,50—3,00 „

f) Insgemein. Rohrschlitzverkleidungen. Kanalabdeckungen. 1 m schmiedeeiserne Verkleidung für die Mauerschlitze, bestehend aus Fassoneisenrahmen mit aufgeschraubten Blechen, einschl. Steinklammern und Grundfarbenanstrich: bei 27

7,00    7,60    8,10    8,60    9,20 M.

1 m schmiedeeiserne Eckverkleidung für Hauptsteigerohre in Zimmerecken, je nach Größe der Rohre...............

1 m gußeiserne, starke Kanalabdeckplatte in dreieckiger Form, einschl. der Winkeleiseneinfassungen mit Steinankern: von 25

8,20    10,70    15,40    21,80 M.

1 m schmiedeeiserne Kanalabdeckplatte aus Riffelblech, einschl. der Winkeleiseneinfassungen mit Steinankern: von 18

35

40

48

54 cm breiten Mauerschlitzen

12,00—18,00 M.

34

25

45

69 cm Breite

45 cm Breite 6,80    8,00    9,70    12,00 M.

1 schmiedeeiserne, einfache Einsteigetür 0,50 m breit, 1,50 m hoch, mit

Scharnieren und Dornverschluß, grundiert..........

1 schmiedeeiserne doppelte Einsteigetür, sonst wie vor.......

1 schmiedeeiserne Reinigungstür, 0,50 x 0,50 m groß......

34

32,00 „ 45,00 „ 14,50 „

c) Sonstige Heizungsarten.

1. Kanalheizung.

Dieselbe wird zuweilen zur Beheizung von Gewächshäusern, Werkstätten, Kirchen verwendet. Die Feuergase werden in Kanälen, Röhren, welche in oder unter dem Fußboden, auch an den Wänden liegen und eine Steigung von 2 cm für das Meter haben, nach einem Schornstein geführt, der ein Drittel der Feuergänge hoch ist. Die Länge der Kanäle kann sich bis 40 m erstrecken. Gemauerte Kanäle haben mindestens 25 x 25 cm Querschnitt, Eisen- oder Tonröhren etwa 20 cm Durchmesser, mindestens 0,07 qm Querschnitt.

Wegen der meist geringen Steigung der Kanäle ist am Fuße des Schornsteins für das Anheizen ein Lockfeuer anzuordnen.

Preise. Einzelpreise für die Kanäle oder Rohre sind bei den betreffenden Arbeiten einzusehen.

50,00—60,00 di 0,16— 0,22 „

Annähernde Anlagekosten für 100 cbm beheizten Raum Betriebskosten für 100 cbm und Tag........

2. Luftheizung.^

Für die Anlage von Luftheizungen werden mehrfach Kanäle aus verzinktem Eisenblech empfohlen, weil diese weniger Raum einnehmen als gemauerte Kanäle und glattere Wandungen haben. Gesamtpreise von Luftheizungen siehe in der Zusammenstellung Seite 613.

3. Gasheizung.

Gasheizöfen, welche nicht zur vollständigen Abführung der Verbrennungsteile eingerichtet sind, oder bei denen Gas- und Luftkanäle nicht dicht voneinander abgeschlossen sind, sind zweckwidrig und gesundheitsschädlich.

Die hauptsächlich angewendete Bauart der Gasheizöfen bedingt eine sehr lebhafte Bewegung der erwärmten Luft und dadurch eine schnelle gleichmäßig verteilte Erwärmung, wodurch in Verbindung mit den abziehenden Verbrennungsgasen ein ergiebiger Luftwechsel gefördert wird. Sie eignen sich daher für die Beheizung von Schul-, Schlaf- und Krankenzimmern sehr gut. Wegen der leichten, reinlichen Bedienung, schnellen Wirkung und bequemen Regelung empfiehlt sich die Gasheizung namentlich auch für seltener und nur vorübergehend benutzte Räume, wie Fremdenzimmer, Badezimmer, sowie auch als Ergänzungsheizung.

Der Heizkörper wird in der Regel durch einen allseitig geschlossenen, nur unten offenen Mantel gebildet, in dessen Vorder- und Rückwand eine möglichst große Anzahl an beiden Seiten offener Luftröhren dicht eingefalzt sind, welche von den im Innern aufsteigenden Heizgasen umspült und hochgradig erhitzt werden, jedoch niemals glühend werden dürfen. Die auf der Rückseite in diese Röhren eintretende kalte Luft wird sofort erwärmt und mit lebhafter Bewegung vorn wieder herausgetrieben, so daß eine günstige Wärmeverteilung erreicht wird. Die verbrauchte Zimmerluft wird von unten abgesaugt und mit den abziehenden Heizgasen aus dem Zimmer entfernt.

Die meisten Heizöfen brennen mit leuchtender Flamme und enthalten vielfach in ihrem unteren Teile einen Kupferreflektor, der einen Teil der durch den darüber angebrachten Brenner erzeugten Wärme unmittelbar in den Raum ausstrahlt, während in ihrem oberen Teile die Zirkulationsröhren zur Ausnutzung der Heizgase durch Erwärmung der Luft untergebracht sind. Der Reflektor bietet den Vorteil, auch dem Fußboden Wärme zuzuführen.

Zum bequemen Anzünden sind die Brenner zum Teil herausschwenkbar angeordnet oder mit Zündvorrichtung versehen. Mit einer Regulierschraube regelt man die Flammengröße zur freien und vollkommenen Verbrennung.

In hygienischer und praktischer Beziehung beachtenswert sind die von Prof. Junkers ^ hergestellten Wandgasheizöfen, welche nicht auf den Fußboden aufgestellt, sondern 30—50 cm über denselben am Gasrohr ausgehängt werden. Dieselben nehmen keinen Bodenraum in Anspruch, bestrahlen mit ihrem rückwärts gezogenen Reflektor den Fuß-

¹    I. A. John, A.-G., in Ilversgehofen bei Erfurt. — Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nachfolger, Frankfurt a. M.

²    Junkers & Co., Dessau. — C. W. Lang, Nürnberg.

hoben und erwärmen so besonders gut die unteren Luftschichten. Der sogenannte „ Prometheus-Elementofen"* ist ganz aus Gußeisen nach Art der Warmwasserheizkörper aus einzelnen in einfacher Weise mit Hilfe gasdichter Zwischenlagen aneinandergereihter Elemente zusammengesetzt. Im Fuszteil sind Brenner und der der Bodenerwärmung dienende Reflektor untergebracht. Die Abgase steigen einfach senkrecht in den Heizkanälen in die Höhe, dort ihre Wärme abgebend, und sammeln sich in einem gemeinsamen Abzugskanal, von wo sie in den Schornstein abgeführt werden. Keine abwärts geführten Kanäle, keine unzugänglichen Heizflächen, keine Schmutzwinkel sind zu finden. Geringe Tiefe sowie übersichtlicher einfacher Aufbau zeichnen diese Ofen aus. Ein Sicherheitsregulierhahn bildet mit Hauptanschlußhahn, Drossel- und Zündhahn ein Ganzes und gestattet bequeme Flammenregelung und schließt Gefahr durch falsche Hahnstellung nahezu vollkommen aus. Der Abzugsregler fängt etwa im Rauchrohr sich bildendes Wasser auf und sorgt, daß sowohl ein zu stark ziehender Schornstein als auch Windstöße ohne Einfluß auf die Wirkungsweise des Ofens bleiben. Die Ofen werden bis zu Einheiten von 2000 cbm Heizkraft und in allen möglichen Ausstattungen und Formen geliefert.

Preise.

1 kleiner Gassäulenofen 60—70 cm hoch einfach graphitiert . .

1 desgl. in besserer Ausführung...............

1 Gassäulenofen 1,10—1,35 m hoch, mit Kupferreflektor, Zirkulationsröhren und seitlich herausdrehbarem Brenner, in einfacher

Ausführung ......................

1 desgl. in besserer Ausführung, Blechteile emailliert, Gußteile

vernickelt........................

1 desgl. 1,70—2,40 m hoch, zur Erheizung eines Raumes von

200—700 cbm für Kirchen und Schulen..........

1 desgl. mit vernickelten Gußteilen.............

1 Gasheizkaminofen (Jntensivgasofen) zur Erwärmung eines Raumes von 40—70 cbm in einfacher Ausführung.......

1 desgl. in besserer Ausführung, schwarz mit schwarzen oder vernickelten Gußdekorationen mit oder ohne Marmorplatte . . .

1 desgl. in reichster Ausführung mit emaillierten Füllungen und

Marmorplatte .....................

1 desgl. zur Erwärmung eines Raumes von 60—90 cbm . . .

1    „ für 90—130 cbm.................

„    130—190    ...................

„    190—240    „    .................

„ 240—450    „    .................

„    450—800    „    .................

„ 800—1200 „ .................

1 großes Heizregister für Kirchen und Schulen für 450—550 cbm 1 Gasheizofen^ zur Erwärmung eines Raumes von 50— 80    „

aus Kunstguß in einfacher Ausführung ..........

10,00— 20,00 M.

20,00— 25,00 „

35,00— 50,00 „

50,00— 90,00 „

100,00—225,00 „ 150,00—300,00 „

40,00— 50,00 „

52,00— 70,00 „

120,00—175,00 „ 60,00— 65,00 „ 65,00— 70,00 „ 70,00— 85,00 „ 85,00—105,00 „ 105,00—130,00 „ 130,00—170,00 „ 170,00—240,00 „ 200,00—260,00 „

50,00— 80,00 „

¹    Eisenwerk G. Meurer, Cossebaude-Dresden.

²    Eisenwerk G. Meurer, Cossebaude-Dresden. — Houben Sohn Carl, A.-G., Aachen. — Junkers & Co., Dessau. — Fr. Siemens, Dresden-A.

Schwatlo XVI.

40

1 desgl. in besserer Ausführung...............

1    „ zur Erwärmung eines Raumes von 80—120 cbm mit Gußmantel, je nach Ausführung...............

1 desgl. zur Erwärmung eines Raumes von 120—180 cbm . .

1 Wandbadeofen Patent Prof. Junkers, rechteckige Form, ganz aus Kupfer mit Messinggarnitur, auch lackiert und vernickelt, je nach Leistung und Ausstattung................

90,00—130,00 M.

150,00—180,00 „ 185,00—225,00 „

100,00—160,00 „

4. Elektrische Heizung.

Die elektrische Raumheizung findet als Heizung während der Übergangszeiten im Herbst und im Frühjahr als Aushilfsheizung neben Dampfheizung ausgedehnte Verwendung.

Die Bauart Prometheus ist dadurch gekennzeichnet, das; im Gegensatz zu allen anderen nicht Widerstandsdrähte, sondern Edelmetallflächenwiderstände Verwendung finden. Edelmetallösungen werden in Streifen auf eine Jsolationsunterlage (Glimmer) aufgemalt und eingebrannt. Es werden Einheiten in verschiedenen Formen und Größen gebildet, sogenannte Glimmerheizelemente, die als kleine geschlossene Heizkörper einzeln oder in bestimmter Anzahl je nach Verwendungszweck in Kochtöpfe, Bügeleisen, Wärmeplatten, Heizöfen usw. eingebaut werden.

Die Betriebskosten sind abhängig von dem Preise des elektrischen Stromes. Man rechnet unter normalen Verhältnissen für Übergangs- oder Aushilfsheizung rund 30 Watt für das Kubikmeter. Für Dauerheizung ist etwa der doppelte Stromverbrauch, rund 60 Watt für das Kubikmeter, erforderlich. Die den Heizkörper bildenden Glimmerelemente sind leicht; sie haben also keine große wärmehaltende Masse, wohl aber eine große gleichmäßige Heizfläche, die selbst durch Strahlung wirkt, und die Wärme fast unmittelbar bei Einschalten in den Raum strahlt.

Die Elemente sind in einem stromführenden Rahmen parallel geschaltet, so daß selbst bei etwaiger Beschädigung eines einzelnen Elementes die Heizwirkung kaum beeinträchtigt wird, weil jeder Heizkörper aus einer größeren Anzahl von Elementen zusammengesetzt ist.

Das geringe Gewicht der Heizkörper ermöglicht es auch, die Ofen selbst sehr leicht zu halten. Die Heizkörper sind leicht zugängig, und einzelne Elemente können schnell und leicht durch einen Handgriff ausgewechselt werden.

^Preise¹.

70,00—150,00 M.

1 elektrischer Heizofen, Kupfer, 1500—2000 Watt

YYYYYY

YYYYY

YYYY

YYY

YY

eo

hiüttenwerke.Schulen. Anstalten, Krankenhäuser.

YYYYYY

YYYYY

YYYY

YYY

YY

r^:

: I»

iUEnEl

Ifl

'xX

Special-Fabriken

V für gesundheihstechnische y J Anlagen und Apparate. (

AA

AAA

AAAA

AAAAA

AAAAAA

GÖHMANNxEINHORN

G. m. fc>. H.

Dresden, Dortmund, Kattowifz, Hamburg. Brüssel.

ff

AA

AAA

AAAA

AAAAA

AAAAAA

IQ

Goldene fDedaille Düsseldorf 190Z ♦ Goldene sTledaille 5t. Louis 1904 ♦ Königlich Preußische Btaatsmedaille * Feinste Referenzen uon staatlichen und städtischen Behörden, Bergwerks-, Hütten- und Fabrikdirektionen

Lieferanten für die Kaiserliche Marine, den preußischen, sächsischen und bayerischen Militär- und Berg-Fiskus

Uber 5000 Anlagen ausgeführt nach eigenen Systemen und Patenten

Komplette öffentliche Bade- und Kuranstalten - Brausebäder und LUascheinrichtungen • Zentralheizungen und Lüftungsanlagen • Dampfkoch- und Dampfuuaschanlagen Komplette Krankenhaus-Einrichtungen Desinfektions-Flnlagen, (Dassen- und Einzel-Rbort- und Pissoir-Rnlagen - Fäkalien- und Abwässer-Kläranlagen

bat am 1. Oktober 1908 die Verausgabe des „Profanbau" übernommen. Mit der neuen Leitung werden sich nicht die Bestrebungen des „Prosanbau" andern, deren allgemeine Anerkennung am bestens daraus hervorgeht, baß unsere Zeitschrift bereits im dritten Jahre ihres Bestehens nahezu 6000 Abonnenten zählte und jetzt in mehr als 7000 Exemplaren am1. und 15. jeden Monats erscheint.

Geheimer Baurat Professor Dr.-Ing. fj. siebt, Leipzig

Der Profanbau

veröffentlicht in feinem stauchtest nach strengster Auswahl und in möglichster Ausführlichkeit in Gesamtansidjten, Riffen, Schnitten, Details und Innenräumen

eingebaute und freistellende waren- und Geschäftshäuser, Fabriken, Kommunal* und StaatsgebäuDe aller Art, Qotels, TDoßnhäufer, Dillen, Arbeiter=lDohnhäuser ufto.

nach ihren Ausführungen durch klare Wiedergabe großer photographischer Aufnahmen und farbiger Abbildungen. Er verausgabt Spezial- und Sonderhefte für namhafte Baukünstler, Wettbewerbe, besonders interessante und umfangreiche Bauwerke und für besondere öebäubegattungen.

Tedjrufd]er Beirat» Redaktion: Jioilingenieur B. wunderlich, vereidigter Sachverständiger, Berlin.

JeDer ausführende Architekt muß in seiner Eigenschaft als Sachwalter Des Bauherrn auf allen Gebieten Der Technik genügend Bescheid wissen, um aus Der Fülle der Angebote selbst gegen die Anpreisungen Interessierter herauszufinden, was für Den betreffenden Fall das Geeignetste ist. Darum muh er unterrichtet sein über Heizungs=, Luftungss, Entstaubungs* und Kühlanlagen; Fahrstuhl» und Aufzugs=Emricbtungen; Eicht-, Kraft-, Kessel- und Dampfanlagen; gewerbliche Anlagen aller Art; innere Einrichtungen von waren- und Geschäftshäusern, Hotels, Restaurants, alleinstehenden Dillen, komfortablen Wohnhäusern usw. Alles dies vermittelt die in jedem Heft erscheinende, sehr umfangreiche Beilage „Technischer Beirat“, die von anerkannter Autorität redigiert wird und hervorragende Mitarbeiter hat.

Jedes Heft enthält ausführliche Beschreibungen ausgeführter mustergültiger Anlagen mit zahlreichen Abbildungen, Besprechungen neuer Erfindungen und Erfahrungen, unterrichtende Aufsätze über technische Fragen, soweit sie für den Architekten Interesse haben und einen sorgfältig redigierten Fragekasten.

Innerer Ausbau» Redaktion: Innenarchitekt Friedrich Titulier, Leipzig.

Im Sinne einer einheitlichen Gestaltung ist die Raumausstattung von der Raumbildung nicht zu trennen. Geschieht es doch, indem der Architekt den Hohlraum liefert und der Innenkünstler ihn ausstattet, so ist ein Gegensatz in der Auffassung kaum zu vermeiden, und Mangel an Einheitlichkeit ist das Resultat. Der Ausbau des Raumes, den der Architekt geschaffen hat, und zwar in allen Einzelheiten, ist daher die unabweisbare Forderung künstlerischer Entwicklung. Der Architekt, der dieser Forderung nachkommen und sich über die Leistungen des Kunstgewerbes unterrichten will, der neue Anregungen sucht, ist auf rein kunstgewerbliche Zeitschriften angewiesen, die für den Gewerbetreibenden bestimmt sind. Dje Beilage des Profanbau, „Innerer Ausbau“, soll hier einspringen und dem Architekten nicht nur Innenräume in ihrer Gesamtwirkung vor Augen führen, sondern auch die Einzelheiten, die das Gesamtbild ergeben.

Außer Gesamtbildern oon Innenräumen werden daher auch mit sachgemäßen Besprechungen abgebildet: Heizkörperverkleidungen, Türen- und Türbeschläge, Wandverkleidungen, Deckenverzierungen, Beleuchtungskörper, Kunstverglasungen, Erkerausbauten, Ladeneinrichtungen, eingebaute Wandschränke, Zimmerbrunnen, Zimmer-ofen, Dieleneinrichtungen usw. usw.

Cifenbetonbau» Redaktion: Stabtbauinspebtor Reißmüller, Breslau.

Eine Bauweise, die sich mit ungemeiner Schnelligkeit durchgerungen, und sich trotz ihrer Jugend schon zahlreiche Anwendungsgebiete erobert hat, ist der Eisenbetonbau. Mit Rücksicht auf die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Anwendungsmöglichkeiten, auf seine rasche Weiterentwicklung und auf die Bedeutung der armierten Betonbauweife führt der Profanbau eine besondere Abteilung hierfür, in der Bauwerke aller Art, die in Eisenbeton ausgeführt sind, besprochen und in ihren charakteristischen Teilen abgebildet werden. Außerdem werden neue Ampendungsmethoden und Erfahrungen erörtert, soweit sie für den Architekten von Interesse sind, und die literarischen Erscheinungen mit Aufmerksamkeit verfolgt.

Verlangen Sie Probenummernl

° Derlag „Der Profanbau“, Leipzig ™

Titel XVI. Wasseranlagen, Aborte.

A) Brunnen und Pumpen.

Vorbemerkung. Brunnen werden zwar nur selten innerhalb der Gebäude angelegt. Sie können außerdem bei tieferer Lage des Erundwassers unter Umständen solch erhebliche Kosten verursachen, daß diese Kosten in den Preis für das Kubikmeter umbauten Raumes einbegriffen den Einheitspreis erheblicher beeinflussen werden, als dies für den Vergleich mit anderen Gebäudeausführungen ohne Brunnen wünschenswert ist. Man wird deshalb in vielen Fällen, besonders dann, wenn die Brunnenanlage zur Wasserversorgung mehrerer Gebäude dient, die Kosten besser nicht unter diesem Titel, also bei einem einzelnen Gebäude veranschlagen, sondern unter den allgemeinen Betriebsanlagen des Nebenanschlags C.

Indessen kommen doch auch Fälle vor, wo die Veranschlagung schon unter Titel XVI gerechtfertigt ist und es sind deshalb schon an dieser Stelle die allgemeinen Preise für Brunnen und Pumpen angegeben.

Man unterscheidet bei Brunnen zur Wassergewinnung Kessel- und Röhrenbrunnen, je nachdem ein größerer Schacht bis in die wasserführenden Schichten hinabgeführt wird oder schmiedeeiserne Röhren denselben ersetzen.

Als gewöhnlichen Bedarf kann man für eine Person täglich 10—20 1 rechnen, falls nicht noch anderweitige Bedürfnisse vorliegen. Nähere Angaben über Wasserbedarf siehe im ersten Teil unter Wasserwerke.

a) Kesselbrminen.

Die üblichste Weite für Kesselbrunnen zu Wirtschaftszwecken beträgt 1—1,25 m. Ein Brunnen von diesen Abmessungen im Sande liefert für die Minute 200—250 1 Wasser bei einem Wasserstande im Kessel von 1—2 m. Im allgemeinen werden für das Quadratmeter Brunnensohle 30—60 1 Zufluß für die Minute gerechnet.

Die Abteufung des Brunnenkessels ist nach den Bodenarten verschieden. Bei schwerem Ton- und Lehmboden oder steinigem Untergründe wird der Kessel ausgegraben und mittels Pfosten und eisernen Ringen ausgesteift.

Zum Ausmauern des Brunnens verwendet man Formsteine, gewöhnliche hartgebrannte Mauersteine oder Zementbetonringe. In früherer Zeit benutzte rncm auch Feld- und Quadersteine, sowie auch behauene Sandsteine.

Soll der Brunnen als Sammelbrunnen dienen, so sind die untersten Schichten bis auf Höhe des wasserführenden Erdreichs mit offenen Stoßfugen, mit Moos, besser filtrierenden Stoffen, wie Kohle, zu mauern. Die Lagerschichten sind in Kalk- oder hydraulischem Mörtel herzustellen.

Bei weichen Bodenarten werden die Brunnen meistens gesenkt, und zwar in folgender Weise. Als unterste Lage für das Brunnenmauerwerk wird ein Brunnenkranz von 2—3 Lagen Bohlen von je 4—8 cm Stärke hergerichtet, dessen Breite sich nach der Mauerstärke bemißt.

Um das Mauerwerk sicherer zu führen, erhält der Brunnenkranz bei Brunnen von geringer Tiefe im Äußern einen Überstand von 2 cm. Wird ein beträchtliches Senken erforderlich, so sind mehrere Zwischenkränze aus 3—3,5 cm starken Brettern in je 2 m Abstand in das Mauerwerk einzulegen mit einem Überstände von 4—5 cm, damit Latten senkrecht zwischen den einzelnen Brunnenkränzen eingespannt werden können und somit

ein lotrechtes Einsenken des Brunnenkessels ermöglicht wird. Auch ist bei tiefen Brunnen die Anbringung eines Schneidkranzes aus Kreuz- oder Halbholz unter der untersten Kranzlage erforderlich. Die Hölzer werden dabei von der Innenkante abgeschrägt. Bevor mit dem Senken selbst begonnen wird, stellt man eine 1—2 m tiefe Grube her, in die der Kranz wagerecht zu verlegen ist, nun erhält dieser zunächst eine etwa 3 m hohe Ausmauerung. Man belastet dann den Hohlzylinder mit weiterer Ausmauerung oder Eisenbahnschienen usw., gräbt die Erde im Innern aus oder entfernt dieselbe bei wasserführenden Schichten mittels des Sackbohrers. Dadurch dringt das Kesselmauerwerk allmählich immer tiefer in das Erdreich, wobei jedoch für eine lotrechte Führung Sorge zu tragen ist.

Hat der Brunnen auf diese Weise die erforderliche Tiefe erlangt, so wird er, falls eine Pumpanlage eingeführt werden soll, durch ein Gewölbe oder durch einen Belag aus Bohlen oder aus Halbholz in Bodenhöhe geschlossen.

Aber die Preise vgl. die Angaben unter „Tiefere-Gründungen", Seite 747.

Preise für Brunnenabdeckungen.

1 m Abdeckung des Brunnenkranzes, 15—18 cm hoch, 20—25 cm breit, mit Falz für die Abdeckplatte anzuliefern und zu verlegen, einschl. der nötigen Klammern und Verbleien derselben:

in Sandstein....................

in Granit.....................

1 qm Steinabdeckplatte, oben scharriert oder glatt, unten rauh, mit Ring zum Aufheben, in den Falz der Kranzabdeckung passend:

18 cm starken Sandsteinplatten........

Granitplatten ........

1 qm 6 cm starken Bohlenbelag anzuliefern und zu verlegen:

aus Kiefernholz...................

„ Eichenholz...................

1 qm Brunnenabdeckplatte aus Gusseisen mit geriffelter Oberfläche:

3 mm stark (22 kg schwer)..............

5 „

6,00— 8,00 Ji 7,00— 9,00 „

aus

„ 16-18 „

10,00—12,00    „

18,00—20,00    „

5,00— 6,00 „ 7,00— 9,00 „

„    (36 „

15,00—17,00 „ 24,00—30,00 „

b) Röhrenbrunnen.

Statt der Kesselbrunnen werden jetzt vielfach Röhrenbrunnen in Anwendung gebracht, da letztere billiger und leichter herzustellen sind, namentlich dort, wo gutes Wasser in ausgiebiger Menge erst in einer größeren Tiefe zu erlangen ist. Die Durchmesser der Bohrlöcher sind für Haushaltungsbrunnen durchschnittlich 100—200 mm, entsprechend den Weiten der Bohrrohre. Für Fabriken und Gemeinden erhalten die Bohrlöcher wegen des zu bewältigenden Wasserbedarfs größere Durchmesser, bis zu 600 mm und mehr. Das Ausbüchsen der weiten Löcher erfolgt mit genieteten Rohren. Für die Maße der patentgeschweißten Bohrrohre (Siederohre) ist der äußere Durchmesser maßgebend. Die Verbindung geschieht durch Gewinde. Die Röhrenbrunnen haben den Vorteil, daß sie leicht beseitigt und an einer andern Stelle wieder eingeführt werden können. Deshalb eignen sie sich namentlich zur vorübergehenden Benutzung, haben daher auch in den amerikanischen und abessinischen Kriegen vielfach Verwendung gefunden^ weshalb sie auch amerikanische oder abessinische genannt werden.

Die Ausführung geschieht in der Weise, daß schmiedeeiserne Röhren von 25 bis 50 mm und mehr Weite entweder eingerammt oder eingeschraubt oder durch Wasser-

6,50    10,55    13,00    15,50    23,90    33,75    40,00    M.

8,75    14,00    17,35    20,75    31,05    45,00    53,35 „

c) verzinkte und geschlitzte . .    12,00    17,50    21,70    26,00    39,75    56,25    66,70 „

Durchschnittspreise für Bohrungen auf mittleren Tiefen bis zu 50 m für 1 m:

600 mm 8,00 M.

a)    schwarze

b)    verzinkte

102    127    152    203    254    300    400

4,00    4,50    5,00    5,50    6,00    6,50    7,00

500

7,50

a)    in weichem Boden, Kies usw. .

b)    in mittelhartem Gebirge, weichem

Sandstein, Tonschiefer usw. . .    15,00 18,00 22,00 26,00 30,00 40,00 50,00    65,00    80,00 M.

c)    im harten Gebirge, Kall, Kiesel-

sandsteinen u. vulkanischem Gestein 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 80,00 100,00 125,00 M.

1 schmiedeeisernen verzinkten Flansch mit Gegenflansch und Gewinde zur Dichtung und zum Abschluß der oberen Öffnung des Futterrohres zu liefern und anzubringen, einschl. Bohren der dazu erforderlichen Löcher für das Steigerohr und die Schraubenbolzen:

16,00 JL 22,00 „

druck eingebohrt (eingespritzt) werden. Das Unterrohr wird für den ersteren Fall mit einer scharfen Spitze, für den zweiten Fall mit einer Schraube, im dritten Falle seitlich mit einem Loche neben einer Schneide versehen. Um Verstopfungen zu vermeiden, erhält die siebartig durchlöcherte Spitze eine 2—3fache Umhüllung mit Messing- oder Kupfergaze. Bei Tiefen von über 10 m ist es vorteilhaft, eine Verbohrung mit einem weiteren Rohre, als das Standrohr ist, vorzunehmen, und in das erzeugte Bohrloch den eigentlichen Brunnen mit Saugkopf und Zylinder einzuführen. Sollen die Röhren eingespritzt werden, was jedoch nur in feinem Sand geschehen kann, so ist um die Brunnenröhre noch eine weitere Futterröhre zu schlagen. Innerhalb der Brunnenröhre wird das Druckwasser eingebracht, während der aufgewühlte Sand mit dem gebrauchten Wasser in dem Raume zwischen beiden Röhren nach oben wieder entweicht. Um ein Versanden des Brunnens zu verhüten, ist es notwendig, denselben vor Inbetriebsetzung gehörig abzupurnpen, wodurch der feine Sand beseitigt wird und sich ein kleines Sammelbecken bildet. Auch in Kesselbrunnen werden Röhren eingebracht, namentlich dann, wenn das Senken des Brunnenkessels auf Schwierigkeiten stößt, oder wenn das Wasser des Kesselbrunnens sowohl in der Menge, als auch in der Güte nicht genügt.

Röhrenbrunnen sind bis zu 190 m Tiefe hergestellt worden. (Hamburg.)

Durchschnittspreise für patentierte geschweißte und Mannesmannrohre einschl. Einbauen in das fertige Bohrloch: bei 102

7,00—8,00    10,00—11,00    15,00—16,00    27,00—30,00    45,00—50,00 M.

Durchschnittspreise der genieteten Rohre einschl. Einbauen in das fertige Bohr-

127

152

203

254 mm äuß. Durchirr.

loch:

150    200    250    300    400    500    600 mm

bei 102—152 mm Rohrweite.............

„ 165-203 „    „    .....

1 m Sauger aus gelochtem Kupferrohr mit außen aufgelöteten,

3 mm starken Kupferdrähten, darüber beste Kupfergaze zu ziehen und dieselbe mit Schutzspiralen aus Kupferdraht zu umziehen, sowie den Sauger einzusetzen:

bei 50    65    80    90    100    120 mm    äußerem Durchmesser

15,00    17,00    21,00    25,00    30,00    32,00 M.

1 Filterrohr aus zusammengenietetem, gelochtem Kupferblech, mit doppelt gewebter Kupfergaze umlötet, 3 m lang:

für 102 mm Rohr

„ 127 „ „ 152 „ „ 203 „ 254 „

30,00—36,00 M. 38,00—44,00 „ 46,00—52,00 „ 54,00—60,00 „ 62,00—70,00 „

1 m schmiedeeisernes, innen und außen verzinktes Aufsatzrohr zu liefern und mit dem Sauger zu verbinden:

152 mm äußerem Durchmesser 12,00 M.

bei 83    102    ' 127

¹

Prometheus, G. m. b. H., Fabrik elektrischer Koch- und Heizapparate, Frankfurt a. M.-Bockenheim.

6,00    8,00 10,00

15,00 „

1 Bügel für das Aufsatzrohr zum Herausnehmen des Saugers und eine Gummidichtung mit kupfernen Bordscheiben als Dichtung zwischen Aufsatz- und Futterrohr zu liefern und anzubringen . .

1 m schmiedeeisernes, patentgeschmeitztes, innen und außen verzinktes Saugerohr zu liefern, einzusetzen und mit dem Pumpwerk zu verbinden:

65    78 mm lichtem Durchmesser

4,00    5,50    8,00    9,50 M.

1 kupfernen Arbeitszylinder, 600 mm lang, mit gußeisernem Stechventilsitz und messingenem Stechventil für Flach- und Tiefbrunnen betriebsfertig zu liefern und in das Steigerohr einzuschrauben:

bei

40

52

55,00 „ 65,00 „ 75,00 „

6.00 „

bei 90 mm lichtem Durchmesser des Zylinders

.. 100 „ „ 105 „

1 m innen und außen verzinktes Kolbengestänge aus schmiedeeisernem 26 mm Gasrohr, einschl. der Schloßverbindungen der unteren und oberen Gabelstücke zu liefern, anzubringen und zu verbinden. .

c) Pumpen.

Zur Wasserhebung aus den Brunnen dienen die Schwengelvorrichtungen mit Eimer (Ziehbrunnen), Winde mit Eimer, wie beide Arten auf dem Lande noch häufig anzutreffen sind, und die Pumpen.

Die Anwendung zum Heben von Flüssigkeiten beruht auf dem physikalischen Gesetze, daß das Wasser in einer luftleeren Röhre, die man mit dem offenen Ende eintaucht, infolge des äußeren Luftdruckes 10 m hoch steigt.

Die Pumpen bestehen aus dem Pumpenrohre oder Zylinder, dem Kolben und den Ventilen.

Durch die Auf- und Niederbewegung des Kolbens in der Röhre und das dadurch hervorgerufene abwechselnde Schließen und Offnen der Ventile wird die Luft im Zylinder allmählich so verdünnt, daß das Wasser durch den äußeren Atmosphärendruck gezwungen ist, im Zylinder in die Höhe zu steigen.

Infolge Undichtheiten der einzelnen Pumpenteile und wegen des sogenannten schädlichen Raumes zwischen dem Säugventil und dem tiefsten Kolbenstande kann die Saughöhe von 10 m nicht ausgenützt werden. Man rechnet nur 6—8 m größte Saughöhe oder etwa 6—7 m über Wasserspiegel. Für größere Brunnentiefen sind dann besondere Gestänge erforderlich.

Um Wasser nach hochgelegenen Punkten zu heben oder dasselbe zum Spritzen zu verwenden, bedient man sich der Saug- und Druckpumpen, welche ermöglichen, daß das Wasser sowohl angesaugt als auch durch Druck weiter geleitet und höher gefördert werden kann.

Ein Windkessel ist bei dieser Art Pumpen nicht unbedingt erforderlich, aber sehr nützlich, da durch denselben ein gleichmäßiger, leichter und ruhiger Gang der Pumpe und ein gleichmäßiger Wasserausfluß erzeugt wird.

Für die in einer Minute zu fördernde Wassermenge gilt bei einfach wirkenden Pumpen die Formel:

Q = (0,8 bis 0,9) n L = (1,4 bis 1,5) nd² L ,

worin Q die Wassermenge in Kubikmetern für die Minute, n die Anzahl der Kolbenhübe für die Minute, d den Zylinderstiefel-Durchmesser und L den Kolbenhub — letztere beiden Angaben in Dezimeter bezeichnen.

Die Kolbengeschwindigkeit für die Sekunde ist:

60

, meist 0,2 n .

Die Geschwindigkeit des Wassers ist in den Saugröhren etwa 0,6—0,8 m, in den Druckröhren etwa 0,6—1,5 m für die Sekunde.

Der Durchmesser der Röhren ist ungefähr y₂ bei langen Leitungen, bei kurzen Vs des Stiefels (Kolbendurchmessers) zu nehmen.

Die untere Endigung des Saugrohrs ist zweckmäßig mit einem Saugkorb (Hub-und Rückfallventil) zu versehen und 0,2—0,5 m über Brunnensohle zu legen.

Die Betriebskraft N der Pumpen ist in Pferdestärken

lOOOQlh + hJ

75 - 60

worin h die Saug- und h₁ die Druckhöhe und Q die Wassermenge bedeutet.

Die Betriebskraft wird jedoch mit Rücksicht darauf, daß die Pumpen nicht immer sachgemäß ausgeführt sind, zu multiplizieren sein mit

1,25 bei vorzüglichen Pumpen,

1,30 „ guten    „    ,

1,40—1,50 „ gewöhnlichen „

An einer einfachen Pumpe mit Schwengel fördert ein Mann täglich etwa 85 cbm auf 1 m Höhe. Übersteigt die Förderhöhe 5—8 m, so wird zweckmäßig der Betrieb durch Kurbel und Vorgelege vorzusehen sein.

Handpumpen finden bis zu einer Saug- und Druckhöhe bis zusammen 20 m Verwendung,' bei größeren Förderhöhen ist Maschinenkraft vorzuziehen.

3entrifugalpumpen¹ wurden früher nur bei niedrigeren Förderhöhen von vielleicht 18—20 m benutzt, heute bis 200 und mehr Meter. Allerdings handelt es sich bei diesen

größeren Förderhöhen um ganz andere Ausführungsarten, sogenannte Turbinen-pumpen¹, welche aus besonders guten Stoffen und auch besonders sorgfältig gearbeitet sein müssen.

Preise für Pumpen u. a.

1 Ziehbrunnen über gemauertem Brunnenschacht aus Verbandholz mit Bretterverschalung und gut schließender Tür anzufertigen einschl. der ganzen Ausrüstung, als Welle mit Ringbeschlag an

beiden Seiten, eiserner Kurbel und Kette..........

1 desgl. mit eisernem Vorgelege mehr............

• 80,00—100,00 M. 20,00— 25,00 „

Holzpumpen.

1 m kiefernes Brunnenrohr, 25 cm im Durchmesser, 10 cm weit gebohrt, anzuliefern.....................

1 m Pfostenröhre desgl....................

1 m gerade Röhre desgl...................

1 m Erd- oder Unterröhre desgl................

1 gußeiserne Tülle wie vor..................

1 gedrechselte Tülle aus Kiefernholz mit eiserner Stütze, wie vor . .

1 gedrechselte Tülle mit Aufsatz, wie vor ...........

1 eichenen Kolben zu liefern und anzuschlagen.........

1 eichenes Ventil mit eisernem Bügel.............

1 eichenes Ventil mit starkem Bügel und Unterlagsringen ....

1 gußeiserne Rohrschraube mit Mutterschrauben und Dichtungsscheibe

1 schmiedeeiserne Rohrbuchse zu liefern............

1 Paar gußeiserne Geschlinge mit Mutterschraube und Dichtungsscheibe, wie vor......................

1 Dichtungsscheibe von Filz, in Talg getränkt.........

1 getalgte Leinwandscheibe, einschl. Nägel zum Befestigen derselben 1 m gezogenes Bleirohr von 45 mm lichtem Durchmesser ....

1 hölzerne Doppelbüchse zu liefern und mit Hanf und Talg einzusetzen 1 eiserner Eckventilsitz mit Gewinde, für 50 nun Rohr passend, zu

liefern und einzuschrauben............

1 kupferner Zylinder................

1 cbm Brunnenkies zur Anlage des Filters anzuliefern

1 cbm Holzkohle desgl...............

1 vollständiger Beschlag, bestehend aus 1 eisernen Schwengel, Klaue,

2 Bolzen mit Splinten, 4 Kopfschrauben, sowie 1 Zugstange mit

Gabel und Blättern, von 1,75 mm Länge zu liefern......

1 gedrechselte Brunnenkappe mit Aufsatz desgl..........

1 Zug und Ventil mit Bügel einschl. Belederung, die Oberröhre 1,6 m hoch, säulenförmig, kanneliert zu bearbeiten und anzuliefern 10,00—12,00 „

12,00—13,00 „

5,00— 8,00 JL 6,00— 9,00 „ 6,00— 9,00 „ 6,00— 9,00 „ 3,00— 4,00 „ 4,00— 4,50 „ 5,00— 6,00 „ 6,00— 7,00 „ 3,00— 3,50 „ 4,00— 4,50 „

3.50—    4,00 „

1.50—    1,80 „

3,00— 3,25 „ 0,80— 1,00 „ 2,00— 2,25 „ 4,50— 5,00 „ 5,00— 5,25 „

18,00—21,00 „ 5,00— 7,00 „

1 m derselben einschl. Holz desgl................

Die Röhre herzurichten, aufzustellen und mit der Büchse fest zu verbinden, einen Erdgraben von 5 m Länge für die Erdröhre aufzugraben und wieder zuzufüllen und die Kesseldecke aufzupassen desgl. 20,00—25,00 „

3,00— 4,00 M, 1,50— 2,00 „

Die Decke auf dem Kessel aufzupassen und mit Holz zu verlegen 1 Zugstange mit Bügel anzuliefern..............

1 hölzernes Ventil mit Lederklappe und Verdichtung desgl. . . .    6,00— 7,00 „

Eiserne Pumpen. Einzelteile.

Zylinder-

weite

Höhe

von der

Sohlplatte bis Deckelplatte

Leistung in 1 Minute bei 45 Kolbenhüben

Lichte Weite

Kosten

des

für

Saugrohres

1 Pumpe

mm

mm

JUL

57

64

Freistehende Saugepumpen. 0,52 0.61

15

25

15

21

32

17

70

0.62

27

32

20

76

0,68

34

32

22

82

0,69

42

38

25

89

0,83

55

51

32

102

0.87

73

' 51

41

64

Freistehende Säulenpumpen. 1,17

21

32

70

1,19

27

32

76

1,25

34

32

82

1,27

42

38

89

1.46

55

38

102

1,48

73

51

N O W O ^ (M

oq co co co ^ io

64

76

89

102

fco fco fcO fco , op

■<i a o

Cs

IS

CO

cn Ol CO fcO o Ol O fco w

Cs

Ol 03    00 rH

^ CO CO CO io

-ö

-Q

io co O O iO so

16,00— 20,00 JL 4,00    —5,00    „

1,50—    2,00    „

35,00— 40,00 „ 10,00— 20,00 „

30,00— 35,00 M. 30,00— 35,00 „ 60,00— 65,00 „

70,00— 75,00 „

1 Schwengel mit Kopf von Schmiedeeisen, 20—25 kg schwer

1 Kolben mit Lederung und Ventilen............

. 1 Winterhahn.......................

1 gußeiserner Brunnentrog, 1,00 m lang, 0,6 m breit, 0,45 m tief,

1 dgl. für tiefe Brunnen, 8 cm Bohrung, 104 1 Leistung    in    der

Minute.........................

1 dgl., 10 cm Bohrung, 184 1 Leistung............

1 Haus- und Küchenpumpe, schafft in der Minute 58—170 1 und

kostet .........................

1 Heißwasser- und Molassenpurnpe (für Spiritus, heißes Wasser und andere heiße Flüssigkeiten) leistet in der Minute 150—300 1 und kostet.......................

110,00—120,00 M.

22,00— 50,00 „

90,00—135,00 „ 60,00— 80,00 „

1 eiserne Jauche- und Schlempepumpe...........

1 Abessinier-Rohrbrunnen mit 30 cm hoher eiserner Obersäule, anwendbar zum Kalklöschen, für Gärten usw. bis zu 6 m Tiefe

1 m Verlängerung des Saugrohrs.............

1 Bohrlochpumpe von 75—120 mm Durchmesser mit Arbeitszylinder aus Stahlrohr-Gummikugelventil und Trichterkolben 1 Rohrbrunnen mit hölzerner kannelierter Obersäule mit 4 cm

weitem Kolbengang bis zu 6 m Tiefe...........

1 desgl. mit 8 cm weitem Kolbengang bis zu 6 m Tiefe . . .    140,00—150,00 „

1 Rohrbrunnen vereint mit Saug-, Druck- und Spritzenpumpe, das Wasser nach den oberen Geschossen und Behältern zu leiten: mit 8 cm weitem gebohrten Stiefelsitz einschl. Stopfbüchse bis zu 6 m Tiefe.............

mit 9 cm weitem gebohrten Stiefelsitz einschl. Stopfbüchse mit Windkessel und 1 Hahnverschluß bis zu 6 rn Tiefe 180,00—190,00 „ 1 eiserne Druckpumpe auf zweirädrigem Karren, ohne Schlauch,

8 cm Durchmesser, 13 cm Hub, 45 1 Wassermenge in der Minute,

bei 1 Mann Bedienung anzuliefern............

1 dgl. auf zweirädrigem Karren, 13 cm Durchmesser, 13 cm Hub,

115 1 Wassermenge in der Minute, bei 3 Mann Bedienung desgl. 200,00—250,00 „ 1 dgl., feststehend (am Brunnen zu befestigen) mit 2 Mann Bedienung, 8 cm Durchmesser, 13 cm Hub, 45 1 Wassermenge in

der Minute anzuliefern.................

1 dgl., 13 cm Durchmesser, 13 cm Hub, 115 1 Wyssermenge in der

Minute, desgl......................

1 dgl., 13 cm Durchmesser, 20 cm Hub, 200 1 Wassermenge in der Minute, desgl......................

40,00— 60,00 „ 3,50— 4,00 „

20,00— 40,00 „

130,00—140,00 „

150,00—160,00 „

130,00—150,00 „

75,00—100,00 „

130,00—160,00 „

225,00—250,00 „

Ausbesserungsarbeiten an Pumpen.

1 Pumpe neu zu beledern..................

1 Ventil in Talg und Hanf einzusetzen............

1 Talgscheibe........................

1 alte Decke eines Brunnenkessels aufzunehmen und wieder zu verlegen, einschl. Lieferung der Dichtungsstoffe.........

1 eingewölbten Kessel die Decke aufzunehmen und wieder einzudecken,

einschl. Ergänzung des Tones................

1 gerade Röhre aus einem bis 8,0 m tiefen Kessel herauszuziehen 1 desgl. wie vor, aus größerer Tiefe als 8,0 m, mehr für das Meter

1 Pfosten oder Unterröhre herauszunehmen..........

1 eiserne Pumpe auseinander zu nehmen und wieder zusammenzusetzen

2,30— 3,50 M. 0,75— 1,50 „ 0,80— 1,00 „

4,00— 5,00 „

6,00— 7,50 „ 5,00— 8,00 „ 1,00 ,. 3,50 „

3,00 5,00— 6,00 „

1 Pfosten zum Brunnenkessel zuzurichten, den Beschlag, die Tülle,

10,00—12,00 JL

12,00—14,00 „ 16,00—20,00 „ 10,00—20,00 „ 5,00— 6,00 „

6,00— 8,00 „

5,50 „

sowie die übrigen Teile zu befestigen und aufzustellen.....

1 m Schmutz oder Sand aus einem Kessel auszubohren, bei einer Kesselliefe bis zu 8,00 m, bei 1,25 m Durchmesser des Kessels . .

1 m desgl. wie vor, bei einer Kesselliefe von 8—16 m......

1 cbm gesiebten Elbkies in den Brunnenkessel einzubringen. . . . 1 Brunnenröhre in Stroh einzuwickeln, einschl. Lieferung desselben 1 Brunnen aufzutauen, einschl. Vorhalten des Dampftauapparates

und des Feuerungsstoffes.................

1 Pumpe zur Prüfung einer Rohrleitung, an letztere an verschiedenen Stellen anzuschrauben und loszunehmen, einschl. Vorhaltung der Pumpe für jeden Kalendertag...............

B) Wasserleitungs- und Entwässerungsanlagen.

Technische Bedingungen für Wasserleitungs- und Entwässerungsanlagen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Lieferung der gesamten Werkstoffe und Einrichtungsstücke zur Herstellung der Anlage, einschl. des Verschnitts, die Lieferung aller Verbindungsund Dichtungsstoffe, wie Ton, Werg, Hanfstrick, Blei, Lötzinn, Bleimennige, ferner der erforderlichen Feuerungsstoffe, sowie der zum Befestigen der Rohre Hähne usw. an Wänden, Decken oder Fußböden nötigen Hilfsmittel, wie Blech-kolben, Rohrhacken, Dübel, Schrauben, Rohrschellen usw., von der Bauverwaltung werden nur Klinker, Kalk, Zement, Kalkmörtel und Sand geliefert,

b)    Vorhalten aller erforderlichen Gerüste (auch für Deckenleitungen), Laufbretter und Steifhölzer, Geräte und Werkzeuge, sowie das Hin- und Herschaffen nach und von den Arbeitsstellen,

c)    Abstecken, Abschnüren usw. aller Leitungen und Rohrgräben nach den von der Bauleitung anzugebenden Festpunkten, unter Stellung der Meßgeräte und der Meßhilfe,

d)    Anschluß an etwaige anderweitig verlegte Leitungen und nötige Bearbeitung der letzteren, um den Anschluß herstellen zu können,

e)    alle erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen,

f)    Prüfungsnachweis der Anlagen auf ihre Dichtigkeit bzw. Leistungsfähigkeit, unter Stellung der hierzu erforderlichen Geräte und Hilfskräfte,

g)    Beibringung etwaiger Probestücke.

Nebenleistungen bei den Erdarbeiten.

Bei den erforderlichen Erdarbeiten sind außerdem noch folgende Nebenarbeiten in die Einheitspreise mit eingeschlossen:

a) ordnungsmäßiges Beiseiteschaffen der auf der betreffenden Arbeitsstelle befindlichen Baustoffe (wie Steine, Kies, Schotter usw.); Ausroden von Baum- oder Strauchwurzeln; Beseitigen kleinerer Mauerreste; Herstellung des erforderlichen Arbeitsraumes und des vorgeschriebenen Gefälles,

b)    Absteifen der Seitenwände; Beseitigen des Grund- und Tagewassers; Freihalten der Gräben; Sicherung bereits liegender Leitungen in ihrer Lage; Ausführung der polizeilich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßregeln, wie Bewachung der Baugrube, Vorhaltung von Ubergangsbrücken, Schutzgeländern und Warnungstafeln, sowie etwaige Beleuchtung der Baustelle während der Dunkelheit,

c)    lagenweises Einstampfen und Einschlämmen; Beschaffung des hierzu erforderlichen Wassers; Verkarren des übriggebliebenen Bodens bis auf 50 m Entfernung, nach besonderer Anweisung des Bauleitenden,

d)    ordnungsmäßige Wiederherstellung der früheren Befestigung und Beseitigung aller nach den ersten sechs Monaten erfolgenden Senkungen, welche nach Entscheidung der Bauverwaltung auf ungenügendes Nässen oder Stampfen zurückzuführen sind.

Ausführung irrt allgemeinen.

Die Ausführung der Wasser- und Entwässerungsanlage soll nach den bestehenden Bestimmungen und Polizeivorschriften, sowie nach den seitens der Bauverwaltung festgesetzten und von der Baupolizei genehmigten Plänen erfolgen. Insbesondere ist der lichte Durchmesser der Rohre genau einzuhalten.

Unternehmer hat jedoch für die Zweckmäßigkeit der Ausführung und den Erfolg der ganzen Anlage selbst die volle Gewähr zu übernehmen; er hat für alle Schäden oder Nachteile aufzukommen, welche aus der Ausführung zu enger oder nicht genügend starker oder nicht genügend gegen Einfrieren geschützter oder sich leicht verstopfender Leitungen oder Anlagen sich ergeben. Glaubt Unternehmer diese Gewähr ohne Änderung der in den Zeichnungen und dem Preisverzeichnis vorgeschriebenen Anlage nicht übernehmen zu können, so hat er seine Bedenken und Abänderungsvorschläge vor Beginn der Ausführung zur Entscheidung vorzulegen. Tut er dies nicht, so ist er nicht berechtigt, irgendwie von den Zeichnungen und dem Preisverzeichnis abzuweichen, er kann auch späterhin nicht den Einspruch erheben, daß Schäden ohne sein Verschulden verursacht seien.

Umfang der Ausführung.

Die Zuflußleitung beginnt am Wassermesser bzw. an den Sammelbehältern; die Abflußleitung reicht bis zum Anschluß an die (städtische) Entwässerungsleitung.

Werkstoffe.

Alle Lieferungsgegenstände müssen aus den heften Stoffen bestehen, in Form und Einrichtung dem entsprechen, was bei dem gegenwärtigen Stand der Technik geleistet werden kann.

Die Rohre nebst den zugehörigen Schiebern, Hähnen usw. müssen in bezug auf Maß und Gewicht, Wandstärke und Form den vom „Verein der Deutschen Gas- und Wasserfachmänner" und „Verein Deutscher Ingenieure" aufgestellten Mustern bzw. den weiter unten aufgeführten Zahlen und Vorschriften entsprechen.

Für die sonstigen Einrichtungsgegenstände hat Unternehmer, wenn ihm zweckentsprechendere Formen oder Neuerungen bekannt sind, solche vor der Ausführung der Bauleitung in Vorschlag zu bringen, welche alsdann über die Verwendung entscheidet,

a) Gußrohre.

Die eisernen Rohre sollen aus feinkörnigem, zähem, lichtgrauem Eisen in gleichmäßigem, blasenfreiem Guß hergestellt sein. Das Eisen darf nicht spröde sein, sondern

mutz sich mit Feile, Bohrer und Meitzel gut bearbeiten lassen. Die Eutzfläche mutz ein gleichmäßiges, dichtes Aussehen haben. Mit Schlacken, Sandlöchern, Luftblasen, zusammengehämmerten oder gepflöckten Löchern behaftete Rohre oder solche, bei denen sich die Muffen kegelförmig nach innen verjüngen, sind unzulässig.

Die Rohre sind stehend, mit der Muffe nach unten, in Formen zu gietzen, deren Formkasten und Modelle sauber in Eisen ohne Naht ausgeführt sind. Sie müssen vollkommen gerade und im Querschnitt kreisrund sein; der Unterschied in der Wandstärke darf nirgends 2 mm übersteigen.

Die Rohre müssen vor der Asphaltierung einen Probedruck von 20 Atmosphären derart ausgehalten haben, datz sie während desselben bei einem mätzig scharfen Anschlagen mit dem Hammer auch nicht eine Schweihstelle gezeigt haben.

Die Rohre müssen innen und außen, mit Ausnahme der von der Dichtung berührten Flächen, bei 150° C mit einem Asphaltüberzug versehen sein, welcher sich auf den erkalteten Röhren als eine dünne, zähe, schwer ablösbare Firnishaut erweisen mutz.

b)    Schmiedeeiserne Rohre.

Die schmiedeeisernen Rohre müssen so biegsam und zähe sein, datz scharfe Krümmungen keine bemerkbaren Veränderungen des Gefüges zur Folge haben. Die Biegungen dürfen keine erkennbaren Querschnittsveränderungen enthalten, und bei Verschraubungen mutz der äußere Durchmesser der Rohre stets dem Gewindegang voll entsprechen. Die Rohre sind innen und außen galvanisch verzinkt anzuliefern.

c)    Sonstige Metallrohre.

Das zu den Bleirohren verwendete Blei mutz weich und leicht biegsam sein. Die Wandstärke der Bleirohre mutz überall gleichmätzig sein. Kupferrohre müssen aus reinem Kupfer bestehen und ebenso wie Messingrohre genau die vorgeschriebene, gleichmätzige Wandstärke haben.

d) Tonrohre.

Die Tonrohre und deren Formstücke müssen durchaus scharf gebrannt und hellklingend, im Bruch gleichmätzig dicht und feinkörnig, im Gefüge nicht blättrig, nicht verzogen, frei von Rissen, Sprüngen, Blasen u. dgl., für Flüssigkeiten undurchdringlich, Hart, fest, gerade, von innen und außen gleichmätzig glasiert sein, sowie eine möglichst gleichmätzige Wandstärke und einen regelmäßigen Querschnitt haben. Die Wandstärke soll für das Schwanzende nicht unter ein Zehntel des lichten Rohrdurchmessers betragen, in den Muffen mutz eine entsprechend größere Stärke vorhanden sein. Die Muffen müssen mit der Röhrenpresse gleichzeitig eingepreßt und nicht besonders eingesetzt sein. Die innere Fläche der Muffe sowie die äußere des Schwanzendes müssen gerillt sein. Beide Enden müssen rechtwinklig zur Achse abgedreht sein. Die Rohre dürfen, nachdem sie 24 Stunden in Wasser gelegen haben, an Gewicht nicht mehr als 2 v. H. ihres ursprünglichen Eigengewichtes zugenommen haben.

e) Zink.

Das Zinkblech mutz fehlerfrei, gleichmätzig dick, auf der Oberfläche glänzend, ohne Wellen, Risse, Blasen und Abblätterungen sein. Es darf weder rissig noch spröde sein und auch nach öfterem Biegen keine Risse zeigen.

f) Hähne, Schieber usw.

Alle Hähne und Schieber müssen dicht schließen.

Die Verschraubungen der Niederschraubzapfhähne sind mit Gegenmuttern zu

versehen.

Die Haupthähne sind mit ausgeschraubter Kappe zu liefern.

Die Schieber müssen Rotgußspindel mit Rotgußmuttern und Rotgußdichtflächen haben. Die Straßenkappen und der Spindelkopf derselben haben mit den gegenwärtig seitens der Berliner Wasserwerke zur Verwendung kommenden übereinzustimmen.

Sämtliche Flanschen müssen sauber abgedreht oder gehobelt, sämtliche Schraubenlöcher eingebohrt sein.

Bei sämtlichen gußeisernen Stücken muß das Gußeisen von derselben Güte sein, welche für die gußeisernen Rohre vorgeschrieben ist.

g)    Überzüge.

Bei den emaillierten Eisenteilen muß der Emailleüberzug so fest haften, daß er, abgesehen von außergewöhnlichen, gewaltsamen äußeren Einwirkungen, während der ganzen Dauer der Haftzeit untadelhaft bleibt, widrigenfalls Unternehmer zu einem unentgeltlichen Ersatz verpflichtet ist. Dasselbe gilt auch von anderen metallischen Überzügen, wie Vernickelungen, Verzinkungen usw.

h)    Dichtungsstoffe.

Das zum Dichten der Rohre zu verwendende Weichblei, sowie die Hanfstricke müssen von bester Beschaffenheit sein. Das für die Hähne usw. erforderliche Leder soll weich, biegsam und geschmeidig, ohne Risse und Unebenheiten sein. Die zur Dichtung der Tonrohre zu verwendende Tonrohrausgußmasse muß aus einem Gewichtsteil Steinkohlenpech, einem Gewichtsteil Steinkohlenteer und drei Gewichtsteilen Schamottemehl bestehen. Letzteres muß dieselbe feine Mahlung aufweisen, welche für Zementlieferungen vorgeschrieben ist. Aus diesen Stoffen ist die Ausgußmasse derart zu bereiten, daß zuerst das schwerer flüssig werdende Steinkohlenpech flüssig gemacht wird, alsdann mit dem Steinkohlenteer bis zum Kochen innig gemischt und darauf das Schamottemehl unter beständigem Rühren allmählich zugefügt wird. Nach erfolgter Mischung muß die Masse in Formen gegossen und nach dem Erkalten kühl aufbewahrt werden.

Die zu verwendende Asphaltausgußmasse muß durchaus elastisch und gut anhaftend sein, sie darf nicht spröde werden und muß gegen Zug oder Druck ganz besonders widerr standsfähig sein, selbst bei niedrigen Temperaturen, bei höheren Temperaturen darf sie nicht rinnig oder klebrig werden, auch muß sie gegen schwache Säuren und Alkalien widerstandsfähig sein.

i) Anstrich.

Zum Anstrich darf nur Farbe von bester, dauerhafter und rostschützender Beschaffenheit Verwendung finden. Die Farbe darf nicht abblättern, sondern muß gleichmäßig fest und glänzend die ganze Oberfläche bedecken.

Bedingungswidrige Lieferungen.

Unternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen der Bauverwaltung durch Wiegen, Druckproben usw. den Nachweis zu führen, daß die Lieferungen den vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen, er hat hierzu die nötigen Hilfskräfte und Vorrichtungen zu

stellen. Alle Lieferungen, welche gegenüber den geforderten Einheitsgewichten ein Mindergewicht von mehr als 5 v. H. aufweisen, oder welche den sonstigen Bedingungen nicht entsprechen, sind innerhalb 24 Stunden von der Baustelle zu entfernen und so schnell durch vorschriftsmäßige zu ersetzen, daß die Fertigstellungsfrist in keiner Weise beeinflußt wird.

Dichtungen.

a)    Allgemeines.

Die Dichtungen sind mit größter Sorgfalt auszuführen, so daß die Anlage dauernd vollständig wasserdicht bleibt. Besonders ist zu achten, daß Löt- und Dichtungsstoffe, Erde oder Schmutz nicht in die Rohre eindringen und Querschnittsverengungen erzeugen.

b)    Dichtung der Gußrohre.

Das muffenfreie Ende der gußeisernen Rohre, welches auf der Drehbank winkel-recht gegen die Achse abgedreht sein muß, ist fest und Mitte auf Mitte auf den Grund der Muffe aufzusetzen. Darauf ist zuerst geteerter, dann ungeteerter Hanfstrick mittels des Strickeisens in die Fuge fest einzudrücken. Die nun folgende Bleidichtung muß in einem Guß erfolgen, demnächst gut verstemmt werden und bis an den Rand der Muffe reichen. Bezüglich seiner Stärke muß der Bleiring den Bestimmungen des „Vereins Deutscher Ingenieure" entsprechen. Die senkrechten Stränge der Abflußleitung sind mit Teerstrick und Mennigekitt zu dichten.

c)    Dichtung der sonstigen Metallrohre.

Die schmiedeeisernen Rohre sind durch Schraubenmuffen mit Gegengewinde, unter Zuhilfenahme von Bleiweiß oder Mennigekitt, oder mit Hanffadenumwicklung zu verbinden und zu dichten.

Bei den Bleirohren ist das eine angespitzte Rohrende in das andere vorher aufgeweitete hineinzustecken und alsdann die Lötung auf das sauberste vorzunehmen.

Kupfer- und Messingrohre sind hart zu löten, bei größeren Durchmessern jedoch mit Messingverschraubung zu verbinden.

d)    Dichtung der Tonrohre.

Rach regelrechtem Einbringen der Tonrohre in die Baugruben sind die Muffen zunächst sorgfältig mit einem Teerstrick zu verdichten, so daß nirgends undichte Stellen bleiben. Alsdann ist um den Rand der Muffen entweder ein mit Stoff überzogener Gummiring oder noch besser ein Korkschnurring fest herumzulegen. Durch eine an der obersten Stelle zu lassende Lücke ist darauf die Asphaltausgußmasse in den Hohlraum einzulassen.

Senkrechte Rohre können nach Einlegung des Teerstricks ohne weiteres mit Asphaltausgußmasse gefüllt werden.

Verlegung der Rohre.

Unnötige Krümmungen oder Biegungen sind unbedingt zu vermeiden, insbesondere müssen die Bleirohre gut gestreckt sein. Besonderer Wert wird auf die Zugänglichkeit und leichte Reinigung gelegt. Sämtliche Rohre müssen mit stetem Gefälle verlegt werden, so daß weder Luft- noch Wassersäcke entstehen können. Etwaige Fehler in der Gleichmäßigkeit der vorgeschriebenen Stärke des Gefälles sind vom Unternehmer sofort zu beseitigen, widrigenfalls dies auf seine Kosten geschieht.

Rohrhaken, Steinschrauben, Rohrschellen usw. müssen von passender Stärke und in hinreichender Zahl angebracht werden; in der Nähe der Hähne usw. sind die Leitungen besonders sorgfältig zu befestigen.

Befestigung der Hähne usw.

Die Wasserleitungszapfhähne und Becken sind mittels Wandscheibe und Spiraldrahtdübeln zu befestigen. Die Verwendung von anderen, den Spiraldrahtdübeln gleichwertigen Befestigungsmitteln ist nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung gestattet, doch sind Holzteile von vornherein ausgeschlossen.

Rohrgräben.

Die Rohrgräben und Baugruben sind genau in den erforderlichen Tiefen auszuheben und die Sohlen nach dem vorgeschriebenen Gefälle zu ebnen, so das; die Rohre der ganzen Länge nach auf ungelockertem Boden liegen. Rur das Muffenende ist kurz zu unterstechen.

Ist zu tief ausgeschachtet, so ist der Unternehmer verpflichtet, die richtige Höhe nach dem Ermessen des Bauleitenden entweder durch Sand, unter tüchtigem Stampfen und Einschlämmen, oder durch Zementmauerwerk bzw. Beton wiederherzustellen.

Alle Rohre sind seitlich mittels einer kleinen Handstampfe fest mit Sand zu unterstopfen. Sodann sind die Rohre durch eine höchstens 30 cm hohe Schicht zu schützen, die nur behutsam gestampft werden darf. Steine sind sorgfältig von den Leitungen fernzuhalten.

Die weitere Einfüllung, auch der Gruben für die Schächte usw., hat erst nach Genehmigung des Bauleitenden in einzelnen Schichten von 30 cm zu erfolgen, welche einzeln einzurammen und gut abzuschlämmen sind.

Herstellung von Mauerwerk.

Das Mauerwerk für die Schächte usw. ist in der sorgfältigsten Weise und in gutem Verbände, nach Zeichnung und Vorschrift auszuführen. Die Ziegel müssen vor der Verwendung gut gewässert sein. Zementmörtel ist aus einem Teil Zement und drei Teilen Sand herzustellen und frisch zu verbrauchen. Auf eine vollständige Dichtung des Mauerwerks, der Sohle und der Ummauerung der Rohre ist Bedacht zu nehmen. Das Mauerwert ist außen zu berappen.

Wiederherstellung von Pflaster usw.

Unternehmer hat alle Mauerdurchbrechungen, einschließlich des etwaigen Putzes, sowie alle Befestigungen der Fahrdämme, Bürgersteige und Höfe, Rinnen usw. so wiederherzustellen, wie er sie vor Inangriffnahme der Arbeiten vorgefunden hat. Sämtliche beim Durch- oder Aufbruch gewonnenen und wieder verwendbaren Steine oder Platten sind sorgfältig aufzusetzen und aufzubewahren. Bei der Wiederherstellung fehlende Steine o a. hat Unternehmer auf eigene Kosten anzuliefern.

Berechnung.

Die Aufmessung und Abnahme aller Arbeiten, welche später verdeckt werden, hat Unternehmer zu veranlassen, solange diese noch sichtbar und feststellbar sind. Im übrigen erfolgt die Feststellung der Rohrlängen nach Fertigstellung der ganzen Anlage durch gemeinschaftliches örtliches Aufmaß der Bauleitung und des Unternehmers.

Für die Abrechnung ist die Länge der fertig ausgeführten Leitung, einschließlich aller zwischengeschalteten Wasserverschlüsse, Hähne und Schieber maßgebend. Bei Krümmungen und Abzweigungen sind die Mittelachsen in Betracht zu ziehen. Bei Wasserverschlüssen und Hähnen, welche den Abschluß eines Rohrstranges bilden, wird die Leitungslänge nur bis zum Ende des Leitungsrohres gemessen, also ohne Hinzumessung des Wasserverschlusses oder der Wandscheibe und des Hahnes. Bei Reinigungsschächten werden die Leitungen bis zur inneren Mauerflucht gemessen. Für Verschnitt und llbereinandergreifen der Muffen wird den gemessenen Längen nichts hinzugefügt.

Die Länge der Rohrgräben für die Abrechnung ergibt sich aus der Länge der im Erdreich verlegten Rohrleitungen, für etwaigen Arbeitsraum am Ende der Leitungen wird also nichts vergütet. Werden mehrere Leitungen in einem Graben und in derselben Richtung verlegt, so wird der Graben nur einmal in Rechnung gesetzt.

Die Berechnung des Pflasters erfolgt nach Aufmaß der wirtlichen Flächen.

Kostens Zur überschläglichen Berechnung der Kosten von Wasserleitungen samt Ableitungen in einem Gebäude ist einzusetzen:

Für jeden Wasserauslaß (ausschl. Badeeinrichtung)......

„ eine Badeeinrichtung je nach Ausstattung........

1 Anschluß an das vorhandene Leitungsnetz der zuständigen Behörde herzustellen, die Anschlußleitung bis ins Gebäude zu verlegen und den Wassermesser einzuschalten, einschl. aller Erd- und der Pflasterarbeiten. (Diese Arbeiten werden auf Kosten des Antragstellers von der jeweilig zuständigen Behörde ausgeführt.)

1 Stück Anschluß an einen vorhandenen Behälter.......

„    „    „ eine vorhandene Leitung........

1    „ Hauptanschluß an das Straßenentwässerungsnetz.....

1    „ Anschluß an einen vorhandenen Schacht.......

„    „    „ eine vorhandene Leitung........

1    „ Wassermesser zu liefern und in die Leitung einzuschalten:

von 100

60,00—100,00 M. 175,00—700,00 „

200,00—300,00 „ 8,00— 10,00 „ 12,00— 15,00 „ 400,00—500,00 „ 6,00— 8,00 „ 10,00— 15,00 „

80

65

50

40

32

26    20 mm Rohranschluß

390,00 300,00 225,00 160,00 125,00 115,00 100,00 90 m

¹ Deutsche Wasserwerke, A.-G., Berlin. — Fischer & Heutzner, Nürnberg. — Göhrnann & Einhorn, G.m. b. H., Dresden. — Ludwig Grün, Berlin SW, Porkstr. 81.

MetaU Rohre.

1. Gußeiserne Muffen- und Flanschenrohre (Druckrohre). Gemeinschaftlich aufgestellt von dem Verein deutscher Ingenieure und dem Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern (festgestellt 1882).

Lichter Durchmesser D

e MiquvW-ivuuork

mm mm

B Äußerer Rohrdurch-B messer DX=D + 25

B Übliche Baulänge L

| Muffentiefe t

Gewicht

für 1 Ist), m ; Baulänge

der Muffe

^ ausschl. Muffe

FT einschl.

02 Muffe abger.

c£f des Bleiringes^

Preis für 100 kg

B Übliche Baulänge g Durchmesser

b) Flanschenrohre Flanschen

Gewicht

jyo

Dicke

mm

Lochkreisdurchm.

Schrau

ben

Anzahl

Dicke

mm

(£f einer Flansche

für ein lfd. m Baulänge

crcf

Preis für 100

40    8

56

50

66

60

70

Ol Ol

77

87

80

98

90

108

100

118

125

9,5

144

150

170

175

196

200

11

222

225

11,5

248

250

12

274

275

12,5

300

300

13

326

325

13,5

352

350

14

378

375 14 400 14,5 425 14,5 450 15 475 15,5 500 16 650 16,5 600 17 650 18 700 19 750 20 800 21 900 22,5 1000 24

403

429

454

480

506

532

583

634

686

738

790

842

945

1048

888388833332822888888

p P p p p p F § 2 ®    £ ® ► S S § ]3 5 S K 5 o    w » k)

g 3 3 8 253232883888323g3 8g2 858g g F Z

ZnK8F3FF««8K88p2 § 2F2 8 £ p ®S§£55S®

2 8 2 8 8 3 Ä

CfrÜX^COCOtOtOtOtOH-JH^H-H-i!—• H-i H-

§5838g388g8g;3g23g33gä3g828g3S3S

©_    ö    -o    ©

00    1>    1>    CO

3    §    2    p    p    2    S    2    2    2    £    £    2    §    §    2    S    3    2    $    8    £    3-    p    £    $    F    ^    «i    ’ '    n

o    o    o    o    _    _T    P    P    es    e-f    <ys    co    V    P    o    »o    p    «-    P    PccccSSSSSSBFB

Ox ' Ol

Ol

"bi

(M(M(MCOWWOO«COCOCOCOWWWWMMCO«WCO

CO CO CO CO CO CO

li 1 § g i P i S 2 I g 3 3 3 8 3 8 8 8 8 8 2 8 3 3 3 3

O O O O O Q Qi OOOlOOOOOxOO-OOOOOOlOOlOlOO

8888888883388882888838883333

110

125

135

145

160

170

180

210

240

270

300

320

360

375

400

435

465

495

520

545

570

600

625

675

725

1775

830

880

0 00 00 0^^ tOtOtOtOOOOOQOQOQOOi005C:^^^^^rf^^^

8 8 8 8 8 88888888333333333333333

§ S § g § S £ 5 S ^ S 5 C» ^ M u

2 S SS 2 8 g 2 g 2 £ 8 8 3 8 £ 'S '8 2 § g § § 2 2 2 § 2 g

® 8 ct'to S § § S B c?    21 ^ g g §

2 £ 2 3 B 8: B & 3 -8 S § B 5 S 3 B 2 8 § S S 2 3 B g 3 §

1-29,7

27,0

25,3

>22,5

21,0

16,5

16,0

15,85

15,60

15,45

15,3

15,2

Die Schenkellänge der Flanschen-Krümmer und -I-Stücke mit dem Abzweig D beträgt: L = D + 100 mm.

Hat der Abzweig den Durchmesser d, so wird die Schenkellänge des Abzweiges von Mitte Hauptrohr aus gemessen: C = I)/₂ + d/₂ + 100 mm.

Die normalen Wanddicken gelten für Röhren, welche einem Betriebsdrücke von 10 Atmosphären und einem Probedrucke von höchstens 20 Atmosphären ausgesetzt sind.

¹ Gewicht des Teerstrickes etwa 0,1 vom Gewichte des Bleiringes.

Für gewöhnliche Druckverhältnisse von Wasserleitungen (4—7 Atmosphären) ist eine Verminderung der Wanddicken zulässig, desgl. für Leitungen, in welchen nur ein geringer Druck herrscht (Gas-, Wind-, Abflußleitungen usw.).

Der äußere Durchmesser des Rohres ist feststehend und sind Änderungen der Wanddicke nur auf den lichten Durchmesser von Einfluß. Aus Gründen der Herstellung sind bei geraden Normalröhren Abweichungen von den durch Rechnung ermittelten Gewichten von ± 3 o. §. zu gestatten.

Gebräuchlich ist es jedoch, in den Gewichten Abweichungen von + 5—6 v. H. und in den Wanddicken Abweichungen von + 10—12 v. H. zu gestatten.

Für Anordnung der Schraubenlöcher in den Flanschen gilt die Regel, daß in der senkrechten Ebene durch die Achse des Rohres sich keine Schraubenlöcher befinden sollen.

greife¹.

40

50

60

70

80

90

100

mm lichte Weite

Muffenrohr 2,00—2,10 2,30—2,40 2,80—3,00 3,20—3,40 3,60—3,80 3,90—4,10 4,20—4,40 M. f. d. Meter Flanschrohr 2,60—2,80 3,00—3,20 3,40—3,60 3,80—4,00 4,20—4,40 4,60—4,80 5,00—5,20 „

125

150

175

200

225

250

mm lichte Weite

Muffenrohr 5,60—5,90 7,00—7,40 8,40—8,90 9,80—10,40 12,50—13,00 14,00—14,50 f. d. Meter Flanschrohr 6,40—6,70 7,80—8,20 9,40—9,80 11,00—11,50 12,60—13,20 14,50—15,20 „

2. Forinstücke zu den gußeisernen Muffen- und Flanschenrohren.

a) A-Stüde (Muffenrohre mit einem mit Flansch versehenen rechtwinkligen Ab-zweig):

Lichte Weite des Hauptrohrs Abzweigs

Baulänge

Gewicht d in mm

D |    80    100 \ 150 [ 200 | 300

Preis für 100 kg roh bearbeitet

mm

mm

kg

M.

JL

40

40

14

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

225

250

275

300

350

350

19

40— 50 40— 60 40— 70 40— 80 40— 90 40—100 40—125 40—150 40—175 40—200 40—225    1,00

40—250 40—275 40—300 40—300 325—350 40—300 325—400

0.80

22

27

30

30

33

32

37

35

37

54

49

51

22,00    25,50

68

59

63

68

88

97

106

125

144

162

241

79

81

84

88

95

111

126

146

174

1,25 1,00 1,25

¹ Budde & Goehde, Berlin S 42, Luisenufer 34.

400

299

210

90

97

113

128

148

178

91

97

100

104

116

121

131

152

182

212 216

136

155

187

222

234

21,00 \ \ 25,00

400

41*

b) L-Stücke (Muffenrohre mit einem mit Muffe versehenen rechtwinkligen Abzweig).

Lichte Weite des Hauptrohrs Abzweigs

Baulänge

Gewicht d in mm

I)

D |    80

100

mm

mm

crc? -

150    200    300

Preis für

100 kg

Jf/L

40

40

14

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

225

250

275

300

350

350

400

400

40— 50 40— 60 40— 70 40— 80 40— 90 40—100 40—125 40—150 40—175 40—200 40—225 40—250 40—275 40—300 40—300 325—350 40—300 325—400

0,80

1,00

19

22

27

31

31

34

33

38

36

38

55

50

52

25.00

70

60

90

80

64    70

82    86

100

110

130

150

170

250

310

89

96

112

127

147

175

211

c) 6-Stücke (Muffenrohre mit einem mit

40

40

16

91

94

100

107

114

129

149

179

213

Muffe

118

124

133

154

184

218

139

158

190

225

170

207

242

> 24,80

versehenen schrägen Abzweig).

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

225

250

275

300

300

350

350

400

400

40— 50 40— 60 40— 70 40— 80 40— 90 40—100 40—125 40—150 40—175 40—200 40—225 40—250 40—275 40—250 275—300 40—250 275—350 40—250 275—400

0,80

1,00

1,25

1.00

1.25

1,00

1,25

21

25

31

37

37

40

45

65

82

106

119

132

152

178

229

39

42

57

69

88

95

SO SO -3 Oi rfs»

oo i—* bo o o<

82

101

108

119

25.00

102

115

133

149

282    179

354 ! 218

105

118

136

152

182

221

115

126

128

146

162

192

231

139

157

173

203

242

229

261

309

24.80

d) E-Stücfe (Rohrstück mit Muffe einerseits und Flansch andererseits).

E-Stücke (Rohrstück mit Flansch einerseits und Muffenschwanzende andererseits).

Lichte Weite Baulänge Gewicht

L-Stücke

F=Stücf'e

Preis für 100 kg    Baulänge    Gewicht

roh bearbeitet L

Preis für

100 kg

40 mm 50 •„ 60 „ 70    „

300

350

400

e) J =

8 kg 10

12 „

15 „

17 „

19 „

21 „

26 „

33 „

40 „

47 „

55 „

62 „

71 „

82 „

103 „

123 ' „

Krümmer (gerade Muffenrohre im Winkel abgebogen). Gesamtlänge des Formstücks in der Rohrachse gemessen.

• 25,00 M.

30,00 Jl.

• 300 m

24,50 JL

29,50 M.

9 kg 10 „

13    „

14    „ 16 ,, 18 „ 20 „ 27 „ 34 „ 41 „ 49 „ 56 „ 65 ,, 73 „ 82 „

105 „ 124

25,00 M,

24,50 M.

Lichte

Weite

11,25°

22,5°

30°

45°

60°

90°

Gew.

Gew.

Gew.

Gew.

mm

mm

kg

mm

kg

mm

kg

mm

kg

L Gew. mm ¹ kg

Gew.

Preis f. 100 kg

mm

kg

JUL

40

296

340

370

435

500

630

50

300

350

380

445

10

510

10

640

11

60

310 ! ■ 9

360

.10

390

11

455

11

520

12

650

14

70

320

10

370

11

400

13

465

13

530

14

660

16

26,50

80

330

14

380

14

410

15

475

15

540

17

670

20

90

340

15

390

15

420

17

485

17

550

19

680

22

100

350

16

400

16

430

19

495

20

560

21

690

25

125

380

21

430

23

470

26

535

27

615

29

755

34

150

410

29

465

32

510

34

585

36

665

39

820

45

>25,50

175

440

36

505

39

545

44

630

46

715

50

885

58

200

470

45

535

49

585

65

675

67

765

63

950

74

225

500 !

55

570

60

620

63

720

70

815

77

1015

91

250

530

66

606

72

660

76

765

85

870

94

1080

111

25,00

275

560 !

77

300

325

350

590 j 92 620    107

650    124

640

675

710

745

86

101

700    91

810

102

920

112

1140

131

735

108

855

120

970

133

1205

158

118    775

125

900

140

1020

155

1270

185

136

810

145

945

162

1075

180

1335

215

375    680 j 135

400    710    158

>24,50

780

815

156

850

170

985

179

1125

199

1400

238

173

890

184

1030

207

1175    200

1470    276

f) L — Krümmer (gleichmäßig gebogene Rohre, Halbmesser R= 10 D).

L = Krümmer (desgl., Halbmesser R = 5 D, zulässig für Rohre von mehr als 300 mm Durchmesser).

U-Stüde (llberschieber), ganze Länge — 4 Muffentiefen.

Lichte

Rohr

weite

900

kg

L-Stücke

45°    30° 22,5

kg    kg    kg

47-Stücke

100 kg Gewicht Preis

JUL

kg

JUL

40

50

10

14

18    13

26.50

10

12 ²⁶'⁵°

23

28

34

44

53

16

18

22

33

48

14

16

18

28

39

25,50

14

17 !

19

24

31

25,50

175

50

68

66

53

38 !

87

87

70

45

108

108

136

178

215

262

112

142

176

215

90

113

140

170

240

25,00

24,50

53

62

71

82

103

125

25,00

24.50

g) R-Stüde (llbergangsrohre).

— 0,50 m.

= i,oo

Baulänge bei Rohren von 40—125 mm

„    150—1200 „

Lichte

Weite

oo

Lichte Weite d des Muffenendes in mm 100 | 125 [ 150 | 175

90

200

225 | 250 | 275

300 ! 350

Preis f.lOO kg

60

70

80

90

100

125

150

175

200

M-^OOfcOfcOfcOfcOfcG

tDOOOltOOtOifcOO

-f fc'- O <N 00 IO (M (M IO CO CO

26.50

225

250

or Oi Oi Gt 00 fcO

O Ol fco 00

275

300

OO—10^00101^14-000010) fco 05 oo

34

37

43

49

56

62

70

77

84

40

45

50

>25,50

51

58

64

72

79

86

56

63

69

77

84

62

69

75

82

90

71

80

88

96

82

90    93

25.00

102

104

105

350

103

400

91 I 97 103 108 114 120 130 136

110

118

124

126

127

134

141

146

150

24.50

142 148

157

163

172

176

h) Flanschdeckel,

Flanschbogen (oder- krümmer) 90°,

Flansch-D-Stücke,

Flansch-Kreuzstücke.

Lichter Flansch-Durchmesser Durchmesser

mm

mm

Flanschdeckel

Flanschbogen

Flansch-D-Stück Flansch-Kreuzstück

kg

Ji/L

kg

Jl

kg

JUL

kg

M.

40

140

50

160

60

175

70

185

80

200

90

215

100

230

125

260

150

290

175

320

200

350

225

370

250

400

275

425

300

450

350

400

520

575

W    bO    fco    bO    H    h-i .

^ ül 03    O    Ü1    H    -q    03000030l^^w03fc0

tO'' t>sx

1.20

1.35

1.45

1,90

kt

2,10

2,40

2,90

3.35

4.15

5,40

6,00

6.75

8.00

9,40

10,25

13,50

16,00

3. Gußeiserne Abflußrohre.

Bisher waren üblich:

a) Deutsche Abflußrohren. 0,5, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00 m Baulänge.

50

65

105

130

155

210

mm i. L.

Gewicht für das Meter 5,5 Krümmer

7,0

11

14

17

31

kg

llbergangsröhren Abzweige . . . Sprungröhren . Übermuffen . .

Preise der geraden Rohre

. 2,30—2,60 3,00—3,30 5,10—5,60 7,30— 7,60 9,00—10,00 14,00—16,00 M. . 3,00—5,50 4,50—6,00 5,50—8,00 7,50— 8,50

. 3,00—4,30 3,20—5,00 5,50—9,00 10,50—13,30 9,70—15,60 20,00—25,60 . 2,70—2,80 3,40—4,00 5,70—9,50 8,60—12,00 10,30—16,50 14,00—19,50

11,00

9,50

1,50

4,00

6,00

9,00

13,00

17—19

„ Formstücke

19—21

b) Schottische Abflußrohren. Größte Baulänge.

Nutzerer Durchmesser Innerer Durchmesser Gewicht f. das Meter Preise......

io ffi 5

<N ⁵⁰ lo-

>o

- T⁵ 00 O 03

* o. H-

102

130

6 engl. Zoll 154 mm

95

122    146

10,0    14,8    17,5 kg

2,35

3.90

4,40 M

c) Deutsche Normalabflutzröhren (für Hausentwässerungs-Leitungen D. N. A.), aufgestellt vom Verbände deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine irrt Jahre 1903.

Lichtweite in mm

50

70

100

125

150

200

Wandstärke in mm

Baulänge

mm

ungef. Stückgewicht in kg

Gerade Röhren . .

2000    13,8

3000    —

CO 1—

cos zo co

CO CM

cT co IQ

00

CO

fco

oo

Paßstücke . .

250

500

750

1000

1250

1500

oo ^ Ci io h cd of ioT t>T oT cT

JO po p> <1 Ci Ol w to

6,9

10.5

14,1

CM b-

cT ocT ocT i—~ t-T crT I cm co ^ io o

Muffentiefe in mm.

58

59

65

67

68

70

Tiefe der Bleinuten in mm . .

Die Formstücke haben 1 mm Wandstärke mehr (nach innen). Zulässige Abweichung der Wandstärken von zwei gegenüberliegenden Stellen des Rohres 15 v. H. bei 50 und 70 mm Durchmesser, 10 v. H. bei 100, 125, 150, 200 mm Durchmesser.

Die wichtigsten Formstücke sind: Bogenröhren. Zentriwinkel 30°. Es werden kurze und schlanke Bögen unterschieden. Halbmesser je nach Rohrdurchmesser 500, 1000, 2000 mm, Baulänge 350—1050. Knieröhren. Zentriwinkel 15, 30, 45, 60, 80, 90°. Halbmesser = 2 x Rohrdurchmesser. Verbindungsröhren (Abzweige). Nur 60° für den Anschluß des Stutzens an das Hauptrohr. Baulänge 500 bzw. 1000 mm. Auch Doppelverbindungen. Sprungröhren (an Mauerabsätzen). Sprungweite 65, 130, 195 mm (entsprechend Ziegelformat). Futzbögen 80 und 89°.

21

22

22

23

23

24

d) Deutsche Norinalabflutzrohre,

gemäß Min.-Erlaß vom 19. 7. 08 bis auf weiteres vorgeschrieben. Alle Matze in mm.

Rohrweiten Rohrlängen

O CM

O CM

O CM

125    150

200

Wandstärken............

Muffentiefe einschl. Zentrierung....

Muffenstärke............

Stärke der Dichtungsfuge.......

Gewicht bei 2 m Baulänge .... kg Preis für 100 kg bei geraden Rohren „ Formstücken . .

Abmessungen und Gewichte der gebräuchlichsten Formstücke s. Zentralblatt der Bauverwaltung, 1909, Seite 57—59.

Ol Ol

70

75

75

80

90

18,0    30,0    37,5    44,5    60,0

17,00—18,00 Jl 19,00—20,00 „

¹ Die längeren Rohrleitungen hauptsächlich für Erdleitungen. Dichtungsfuge zylindrisch.

Sauger.

a) Sauger mit Verschraubung:

Lichte Weite . . .

Preis für 1 Stück . 1,70—1,80 2,00—2,10 2,90—3,00 4,00—4,20 5,50—6,00 7,40—8,00 10,00—11,00 M.

10

13

20

25

32

40

50

mm

b) Sauger mit Innengewinde und Verschraubung: Mehrpreis für 1 Stück 0,15

0,20

0,30

0,50

0,90

1,30

1,70

4. Schmiedeeiserne Rohre s. Titel XV.

5. Stahlrohr, Mannesmannflanschenstahlrohr für Wasser-, Dampf- und

Luftleitungen:

Lichter Durchmesser

7    8 bis 16 engl. Zoll

178    203    407 mm

Wandstärke ....    2,5    3,0    3,75    4    4,5    4,5    5,5    5    „

Gewicht f. d. Meter 3,22    5,9    10,0    13,7    18,1    21,7    29,9    51,5 kg

Baulänge.....

Preis f. d. Meter. .

51    76    102    127

Ol Ci

4—6,5

4,40    6,65    11,10    17,30 23,70    31,50 46,00

6. Eisenblechrohr, verzinkt, für Wind-, Lüftungs- usw. Leitungen: Rohrdurchmesser

— 200 mm,

Preis 0,50—0,70 M. für das Kilogramm.

475

,, 23,

„    22,

„    21,

1,5

.. 20, „ 18, „ 16, „ 15.

7. Bleirohre. Über Blei s. die Angaben bei Titel VIII.

Gute Bleirohre müssen aus doppelt raffiniertem Weichblei bestehen und müssen an den Enden ohne zu reißen sich auf den doppelten Durchmesser weiten lassen. Die Wandstärken müssen gleich sein.

Lichter Durchmesser 25 mm, 30    ,.

40 „ 50    „

a) Bleiabflutzrohre. Gemäß Runderlatz vom 20. 11. 05.

Wandstärke 3,0 mm, Gewicht 3,0 kg 3,5    „

4,0 „

4,0 „

4.2    „

6.3    „ 7,7 „

Die Bleiabflußrohre von 40 und 50 mm Durchmesser sollte man nur bei kurzen Längen von 1,5 m und 1,0 m, solche von größerem Durchmesser überhaupt nicht verwenden.

b) Bleidruckrohre für Niederdruck.

Lichter Durchmesser 13 mm, Wandstärke 3,5 mm, Gewicht 2,4 kg

3,75 „

CM CM CO

iO CM

4,0 „

4.5 „ 5,0    „

Ci Oi

c) Bleidruckrohre für Hochdruck.

Die Anforderungen für Bleirohre in Hochdruckleitungen sind je nach der Stärke des Druckes sehr verschieden.

Lichter Wandstärke und Gewicht Durchmesser nach Berliner Vorschriften

Wandstärke und Gewicht nach sonstigen Angaben

mm

mm

kg

mm

kg

Wandstärke und Gewicht für Durchschnittsverhältnisse

mm

kg

O co o io cq o

H H CM (M CO ^

lO tH 00 70 coT ioT o'

CM 00 70 io of co*' crT oo*

3,0—3,6 3,0—4,5 3,8—5,0 4,7—5,5 5,5—6,3 6.0—6.6

1,5 —1,87

1.7    —3,0 3,25—4,5

4.8    —6,75 7,0 —8,5

9.8    —11,0

O io O IO o io ^ xtT io* io trT

O 00 IO O 00

of c<T <xT acT cT

Preise von Bleirohren 30,00—34,00 M. für das Kilogramm, Hartblei 33,00—35,00 Ji

1 Stück Bleidichtung bei 50

65

100

125

150

200

0,40—0,50 0,50—0,60 0,70—0,80 0,90—1,00 1,20—1,30 1,50—1,80 Ji

mm l. Rohrweite

8. Kupferrohr. Über Kupfer s. die Eingaben bet Titel VII.

Kupferrohre werden von 5—200 mm Durchmesser hergestellt und zwar von 5—20 mm steigend um je 1 mm, von 25—200 mm um je 5 mm, von 200—250 mm um je 10 mm, in Wandstärken von 0,5—5 mm bet 0,25 mm Zwischenstufen.

als Grundpreis.

Preis für 100 kg nahtlose Rohre 190,00—200,00 Ji.

gelötete Rohre 180,00—190,00 „

Dazu kommen noch Überpreise für nahtlose Rohre:

bei 5—20 mm lichtem Durchmesser und 0,5 mm Wandstärke 400,00—100,00 Ji

300,00— 80,00 „ 250,00— 60,00 „ 180,00— 28,00 ., 140,00— 18,00 „ 110,00— 0,00 „ 100,00— 75,00 „ 80,00— 50,00 „ 60,00— 22,00 „ 28,00— 0,00 „ 100,00— 0,00 „ 70,00—    0,00    „

0,75 „

1,0 ..

1,5    „

2.0 2,5 u. mehr „

bei 20—50 mm lichtem Durchmesser uud 0,5 mm „

0,75 „

1,0 1,5 u. mehr „

bei 50—250 mm lichtem Durchmesser . . . .

für gelötete Rohre............

Verzinnte Kupferrohre sind um 20 v. H. teurer.

9. Zinnrohre. Über Zinn s. die Angaben bei Titel VII.

Zinnrohre sind erhältlich von 4—24—50 mm lichtem Durchmesser mit 1,5—3,0 mm Wandstärke.

10. Mantelrohre,

d. h. Zinnrohre mit äußerem Bleimantel werden von 10 bis 40 mm Durchmesser mit

4—5,5 mm Wandstärke hergestellt.

Zweiter Teil: Einzelpreise. XVI. Wasseranlagen, Aborte.

11. Aluminiumrohre

von 3—100 mm Durchmesser bei 0,3—3,0 mm Wandstärke.

12. Zinkrohre s. Titel VII.

13. Rohre aus Metallegierungen s. Titel XI.

Messingrohre sind im Durchmesser von 5:—180 mm mit 0,5—8 mm Wandstärke

erhältlich.

Grundpreis von Messingrohren ohne Naht für 100 kg . . .    130,00—140,00 M.

„    „    mit Lötnaht

Dazu kommen Aberpreise für nahtlose Rohre: bei 5—25 mm äußerem Durchmesser und

.    160,00—170,00 „

0,5 mm Wandstärke 700,00— 60/00 „ 400,00— 40,00 „ 250,00— 25,00 „ 200,00— 10,00 „ 60,00— 0,00 „ 60,00—100,00 „

1,0 „

1,5 „

2,0 u. mehr „

„    25—150 mm äußerem Durchmesser

„ 150-180 „

für Rohre mit Lötnaht: bei 5—10 mm äußerem Durchmesser und 0,2—1,0 mm Wandstärke 275,00— 20,00 „ „ 10—60 ,.

Bronzerohre, Grundpreis 300 M. für 100 kg.

Neusilberrohre, gezogen, bis 100 mm Durchmesser mit beliebiger Wandstärke. Preis für das Kilogramm

„    0,2—1,0 mm

180,00— 0,00 „

8,00—20,00 M.

UichtmrtaUifche 11 öl) fr.

1. Steinzeugrohre, Tonrohre.

Arten.

Über Herstellung und Art von Waren aus gebranntem Ton vgl. die Angaben unter Titel II b, Mauerbaustoffe. Bei Rohren aus gebranntem Ton unterscheidet man Steinzeugrohre, Steingutrohre und Tonrohre, doch ist die Begriffserklärung für diese einzelnen Arten auch heute noch eine recht ungenaue. Der Direktor der deutschen Stein-zeugrvarenfabrik Friedrichsfeld in Baden, Otto Hoffmann, gibt in einer im Verlage der Tonindustriezeitung, Berlin NW. 21 herausgegebenen Sonderschrift eine genauere Erklärung für die genannten drei Arten, aus welcher folgende Angaben hier Platz finden mögen.

Bestimmend für die Beschaffenheit der farbigen Ware ist nicht lediglich der Brennvorgang, sondern die Art und Güte der zur Verwendung kommenden Rohtone und deren Mischung.

< Tonrohre sind Rohre mit buntfarbigem, ziegelartigem, auch feuerfestem, erdigen, über 5 v. H. wassersaugenden Scherben.

Steinzeugrohre dagegen sind Rohre mit dichtem, gelb- bis braun- oder blaugrauem, auch andersfarbigem, hartem, gesintertem Bruch, die immerinnen und außen mit Salzglasur versehen sein müssen, eine Wasseraufnahmefähigkeit von 6v. H. haben dürfen und bei einer Prüfung auf Säurebeständigkeit nach vorgeschriebenem Verfahren höchstens 2 v. H. an Säuren abgeben. Gute Steinzeugrohre besitzen eine sehr hohe Druck-,

festigtest, lassen sich auch mit Hammer und Meißel sehr leicht bearbeiten, sind also nicht spröde.

Für die Unterscheidung ist die Farbe des Scherbens allein nicht maßgebend, da auch Tonrohre hin und wieder einen dunkelgrauen Bruch zeigen, der dem des gesinterten Steinzeugscherbens ähnlich erscheint.

Unglasierte Tonrohre finden für Drainagezwecke, glasierte für Entwässerungs-leitungeu Verwendung. Es ist dabei aber zu beachten, daß sie im letzteren Falle eine Verseuchung des Untergrundes nur dann verhindern, wenn durch eine gute Glasur die Wasserdurchlässigkeit genügend vermindert wird. Die Gefahr der Verseuchung bleibt alsdann aber immer noch an denjenigen Stellen, an welchen die Glasur beim Verlegen verletzt wird, während gute Steinzeugrohre auch ohne Glasur genügend wasserundurchlässig sind. Die Glasur der Steinzeugrohre hat nur den Zweck, den Glanz der Rohre zu erhöhen und im Rohrinnern glatte Flächen zu schaffen.

Unter Steingutrohren würde man Rohre aus gewöhnlicher Steingutmasse verstehen müssen, welche aus einem Gemisch von Ton, Tonmergel und Quarz mit 10 bis 25 v. H. kohlensaurem Kalkgehalt besteht. Das Gemisch muß, damit kein Schmelzen eintritt, bei so niedriger Hitze gebrannt werden, daß die Kohlensäure aus dem Kalk nicht ausgetrieben wird, so daß die gebrannte Masse mit Säuren braust und weich ist. Auch Steingutmasse, welche keinen Kalk, aber einen ziemlich hohen Zusatz von gemahlenem Quarz enthält, ist immer porig und wasseraufnahmefähig, was selbst durch eine Glasur nicht wesentlich verbessert wird, da die Glasur mit dem Scherben nur einen geringen Zusammenhang, hat also leicht abplatzt. O. Hoffmann nennt deshalb die in manchen fachmännischen Handbüchern und Ausschreibungen vorkommende Bezeichnung „Steingutrohre" eine irrige.

Abmessungen.

Nach dem Runderlas; vom 20. 11. 05 sollen Steinzeugrohre folgende Abmessungen

erhalten:

„Durchmesser............

Kleinste zulässige Wandstärke.....

Baulänge der geraden Rohre 60 und 100 cm.

Muffentiefe 6—7 cm.

Die Innenfläche der Muffe und das Schwanzende werden auf 5 cm Länge mit wenigstens 5 Riefen versehen. Die Dichtungsstärke an der vorderen Muffenwand soll 1,5 cm betragen und darf bis zum Muffenboden sich auf 1,2 cm vermindern.

Für die Bogenrohre gelten folgende Abmessungen:

Oi O

CM O

15.0

20 cm

1.7    1.9

bei 15 Grad Zentriwinkel 200 cm Halbmesser und 52 cm Baulänge

„    52 „

47

100 „

60 ..

Für besondere Fälle (senkrechte Anschlüsse) sind Knierohre mit 90 Grad Zentriwinkel und mit einem Halbmesser gleich ungefähr dem Zweifachen des Rohrdurchmessers zu verwenden. Diese Knierohre dürfen jedoch in liegenden Leitungen nicht verwendet werden.

Die llbergangsrohre sind auf 60 cm Baulänge bemessen. Der Anschlußstutzen bildet mit dem Hauptrohr einen Winkel von 60 Grad. Anschlüsse unter anderen Winkeln fowie Doppelverbindungen sind ausgeschlossen."

Preiset

a) Steinzeugrohre (Tonrohre) für Wasserleitungen und Entwässerungen, I. Güte:

Lichte Weite ...    50    75    100    125    150    175    200    225    250    300    350    400    500    600    800    mm

Gew.f. d. Meter rund 9    12    16    20    24    29    34    40    48    63    80    100    150    200    320 kg

1 m gerades Rohr 1,05    1,35    1,65    2,10    2,55    3,00    3,60    4,05    4,80    6,00    7,50    9,50    15,00    24,00    48,00 M.

Rohre unter 50 cm lang zum ¹/₂ m-Prei,.

Rechtwinklige und stumpfe von 50—250 mn lichter Weite für das Stück zum 1 m-Preis. Desgl. von 300—400 mm lichter Weite für das Stück zum l¹/₂ m-Preis.

Abzweige ....    Für Kanäle 60 cm    lang    zum    l¹/₃ m-Preis,    für Aborte    85 cm    lang    zum    2    m-Preis.

Doppelte Abzweige    Für Kanäle 60 cm    lang    zum    2    rn-Preis,    für    Aborte    85 cm    lang    zum    3    rn-Preis.

Wasserverschlüsse .    Zum 3 rn-Preis.

Uberlaufsrohre . .    Zum 1V₃ rn-Preis.

Sprungbogen . .    Zum l¹/₂ rn-Preis.

Verschlutzdeckel . . Werden bis zu 30 cm mit 1 Pf. für das Zentimeter Durchmesser nach Stückzahl berechnet. Ubergangsrohre . Zum Meterpreis der größeren Rohrweite.

Doppelmuffen und

Reinigungsrohr. Preis von 1 Stück = 1 m.

Gelochte Rohre . .    1 laufender Meter == l*/₃ Rohrpreis.

Abortbecken . . . Mit 150—225 mm Auslauf Stück 2,00 J/L Schornsteinaufsätze f. W. 100

Bogen

125

Dunsthauben . . .

175    200    225    250    300

5,00    6,00    7,00    8,00    9,00    10,00    11,00 M. pro Stück

3,50    4,00    4,50    5,00    6,00    7,00    9,00 „ pro Stück

150

mm

b) Drainröhren, von 30 cm Baulänge, unglasiert und ohne Muffen.

Lichte Weite in cm

Gewicht in kg für

1000 Stück

Preise für 1000 Stück in JL (an der V erw endungsstelle)

40

50

65

75

100

130

160

^    ^ t- O

c<T co" ictT crT ocT r-T io

r*H pH

700

1100

1600

2000

2500

3500

4500

23,00

31,25

41,00

49,50

71,00

118,00

178,00

2. Zementrohre^.

Die Zementröhren werden sowohl in kreisrunder, als auch in Eiform angefertigt und zu Kanälen, Durchlässen und Wasserleitungen vielfach verwendet. Preis an der Verwendungsstelle:

10,0 cm Lichtweite, 1 m lang; für 1 m = 15,0 „

20,0 „

25,0 „

30,0 „

58 „

Deutsche Steinzeugwarenfabrik

¹    Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin 8, Luisenufer 34.

Friedrichsfeld in Baden. — F. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau. — Fr. Pelzer, Bielefeld. — Steinzeugwarenfabrik Heber & Co., Chemnitz

²    A.-G. f. Beton- und Monierbau, Berlin W, Potsdamer Str. 10/11. — B. Liebold & Co., A.-G.,

Holzminden.

35,0 cm Lichtweite, 1 m lang; für 1 m = 150 kg schwer = 3,30— 4,30 JL 40,0 „

45,0 „

50,0 „

60,0 „

35,0 X 52,5 .. 40,0 X 60,0 „ 50,0 X 75,0 60,0 X 90,0 „ 70,0 X 105,0 „ 80,0 X 120,0 „ 100,0 X 150,0 „

700 „

= 3,90— 5,00 „ --- 4,50— 5,50 „ = 5,40— 6,50 „ = 7,00— 8,50 „ = 4,30— 5,50 „ = 5,50— 6,80 „ = 8,00— 9,50 „ = 10,00—12,50 „ = 12,00—15,50 „ = 16,00—22,00 „ = 24,00—30,00 „

3. Holzrohre.

Die Holzrohre finden zu Wasserleitungszwecken die ausgedehnteste Verwendung, und werden am besten aus Kiefernholz hergestellt. Ihre Länge beträgt 3,5—4 m. Die Preise sind auf dem Zimmerplatz (in der Holzhandlung):

5 cm lichter Durchmesser, 20 cm Holzstärte, Preis für 1 m Länge    —    0,90—    1,00    JA

„    = 13,20—13,50 „

7,5 „

10

12,5 „

15

17,5 „

20

Preise einschl. Arbeitslohn.

Vorbemerkung: In den nachstehenden Einheitspreisen sind nicht einbegriffen: sämtliche Stemm-, Maurer-, Zimmermanns-, Maler- und sonstige Arbeiten, jedoch alle Nebenleistungen, Vorhalten der Werkzeuge und Stellung der Hilfskräfte, welche erforderlich sind, um die Anlagen in Betrieb nehmen zu können.

Tagelöhne s. Titel XV, Heizanlagen.

a) Rohrleitungen.

Muffendruckrohr.

1 m gußeisernes, innen und außen gut asphaltiertes Normal-Muffendruckrohr, auf 20 Atmosphären geprüft, zu liefern und zu verlegen; die Muffen mit Teerstrick und Blei zu dichten und gut zu verstemmen, einschl. aller Befestigungen und Lieferung aller Dichtungsstoffe:

a)    Verlegen im Gebäude oder auf Privat- und Fabrikhöfen:

Lichter Durchmesser

Preis für 1 m . . 3,80—4,00 4,30—4,60 5,20—5,60 6,30—6,80 7,60—8,20 9,80—10,50 12,00—12,80 M,

b)    Verlegen im Gelände (Streckenarbeit nicht unter 100 m):

Lichter Durchmesser

Preis für 1 m . . 3,60—3,80 4,10—4,30 5,00—5,20 6,00—6,30 7,30—7,60 9,40—9,80 11,50—12,00 JL

40

40

50

50

65

65

80

80

100

100

125

125

150

150

mm

mm

Druckrohr-Formstücke (als Zulage).

1 Abzweig .

1 Bogen . .

1 Taper . .

1 Doppelmuffe oder llberschieber ...    I¹/»

1 Muffflanfchett.....

1 Flanschett......

1 Sprungbogen.....

1 Flanschabzweig ....

1 Endstöpsel mit Gewinde 1 Endmuffe „    „

l¹/»

74

74

von 1 m Rohr, einschl. Verlegen und Dichtungsstoff usw.

3/

U

IV4

7-

7» j

Für Rohrhaken und einfache Befestigungen sind mindestens zu rechnen 3 v. H. der Gesamtsumme für Rohre.

Gußabflußrohre.

1 m innen und außen asphaltiertes, gußeisernes Abflußrohr zu liefern und zu montieren, die Dichtung der Muffen bei den wagerechten Leitungen aus Teerstrick und Blei und bei den senkrechten Leitungen aus Hanfstrick und Mennigekitt herzustellen, nach den Bestimmungen der jeweilig zuständigen Behörde, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Werkstoffe :

Lichter Durchmesser.....

Gewicht für 1 m Rohr mit Muffe Preis für 1 m........

50

65

100

125

150

200

mm

4,50    7,25    11,50    14,00    17,00    28,50 kg

3,00—3,20 3,80—4,00 5,50—5,80 6,50—7,00 8,00—8,50 13,00—13,50 M.

Abfluß-Formstücke (als Zulage).

3/    )

..... / 4

1 Abzweig . .

1 Bogen . . .

1 Sprungbogen

1 Doppelmuffe oder Überschieber ...    ³/₄

1 llbergangsrohr, Ton auf Eisen ...    ¹/₂

t Reinigungsflanschett

1 Taper......

1 Eullyknie.....

1 Doppelabzweig . .

1 Muffenflansch ett. .

1 Flanschett ....

1 Anschlußmuffe 200—150 mm ....    ¹/₂ von 1 m Rohr 150 mm l. W.

Bei Durchschnittsberechnung für sämtliche Formstücke mindestens 30 v. H. der Gesamtsumme des Rohres als Zulage, für Rohrhaken mindestens 3 v. H.

Rohrschellen werden nach Stück berechnet (1,00—2,50 Ji. je nach Größe).

7a-

72

.    74

72

72

74

von 1 m Rohr, einschl. Verlegen und Dichtungsstoff usw.

72. J

Gasrohr (ohne Stemmarbeit).

Lichter Durchmesser .

Preis für 1 m.....

Lichter Durchmesser . . . Preis für 1 m.....

10

13

20

26

32

mm

0,90—1,00    1,20—1,30    1,50—1,60    1,90—2,00    2,50—2,70 JL

mm

3,20—3,40    4,00—4,30    6,40—6,80    8,00—8,40    11,50—12,00 Jil

Für Formstücke mindestens 25 v. H. der Rohrsumme als Zulage, für Befestigung mindestens 3 v. H. der Rohrsumme als Zulage.

40

50

65

80

100

Verzinktes Schmiederohr.

Lichter Durchmesser . . . . Preis für 1 m ......

Lichter Durchmesser . . . . Preis für 1 m......

32 mm

1,30—1,50    1,60—1,80    1,90—2,10    2,50—2,80    3,00—3,40 JL

mm

10,00—11,00 JL

10

40

4,00—4,40

13

50

20

65

25

80

8,00—9,00

5,00—5,50

Für Forrnstücke mindestens 35 v. H. der Rohrsumme als Zulage, für Befestigung mittels Rohrhaken 5 v. H. der Rohrsumme als Zulage, für Befestigung in Schellen 15 v. H. der Rohrsumme als Zulage.

Bleidruckrohr.

Lichter Durchmesser . .

Gewicht.......

Preis für 1 rn ....    2,10—2,40 3,90—4,20 5,00—5,30 6,20—6,60 9,00—9,50 10,50—11,00 M.

1 m Filzumwicklung, einschl. Bindestoff

1 „ Korkschnurumwicklung......

1 „ Rohr mit Wärmeschuhmasse aus bester Kieselguhr zu ummanteln, zu umwickeln und zweimal mit Ölfarbe zu streichen, die Umhüllung

13

20

25

30

40

50

mm

2,2

5,0

6,6

7,7

11,0

13,0

kg

0,40—0,50 JL

1,00—1,10 „

20

25

30

mm stark

1,50—1,60

2,00—2,20

2,70—3,00 JL

Bleiabflutzrohr.

Lichter Durchmesser . .

Gewicht.......

Preis für 1 m . . . .

40

50

65

100

mm

2,5

3,0

4,5

8,5

kg

2,80—3,00    3,20—3,50    4,80—6,40

8,50—10,00 M.

Bleiabflutz-Formstücke (als Zulage).

1 Abzweig 1 Bogen .

1 Formstück

V.

Vs

von 1 m Rohr, einschl. Verlegen, Löt-

7.

stoff usw.

Kupferrohr.

Lichter Durchmesser . . . .

Wandstärke........

Preis für 1 m......

Lichter Durchmesser . . . .

Wandstärke........

Preis für 1 m......

10

15

20

25

30

mm

1,5

1,5

1,5

1,5

mm

3,30—3,50    4,00—4,20    4,80—5,10    6,00—6,30    6,80—7,20 JL

mm mm

10,80—11,50 JL

35

40

45

50

7,80—8,20

Für Formstücke 20 v. H. der Rohrsumme als Zulage, für Rohrbefestigungen 7^ v. H. der Rohrsumme als Zulage.

Rohrdurchmesser. . . Preis für 1 m . . . 1 Knie.......

8,80—9,30

9,80—10,40

Zinkdunstrohr Nr. 12.

50

65

100

200

1,50—2,00 0,75—1,00

1 Regenkappe = 1 m Rohr als Zulage,

1 Dacheindeckblech = y₂ m Rohr als Zulage.

2,00—2,50

1,00—1,25

2,50—3,00

1,25—1,50

mm 4,50—5,00 JL 2,00—2,50 „

Lichter Durchmesser Preis für 1 m . .

Dacheindeckung von Zinkdunstrohren.

50

65

100

mm

3,50—3,80    4,20—4,50    4,50—5,00 M.

Steinzeugrohre (Tonrohre).

I m innen und nutzen glasiertes Tonrohr zu liefern und zu verlegen, die Muffen vor dem Verlegen mit heitzem Teer nuszustreichen, die Rohre mit Gefälle anzuordnen ilnd mit Teerstrick und Goudron zu dichten, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Werkstoffe

Lichter Durchmesser

Preis für 1 m . . 2,20—2,40 2,60—2,90 3,10—3,50 3,60—4,10 4,20—4,80 5,10—5,80 6,50—7,50 M>.

Tonrohr-Formstücke (als Zulage).

100

125

150

175

200

250

300

mm

1 Tonabzweig 1 Tonbogen . . 1 Tontaper . .

³A

Vs

Vs

von 1 m Tonrohr einschl. Verlegen und Dichtungsstoff.

Rohrgräben (ohne Wasserbewältigung).

a)    irrt Keller, auf Privat- und Fabrikhöfen (Grabenbreite bis I m):

Mauerdurchbrüche, durch Sandstein- oder Backsteinmauerwerk, ohne Wiederherstellung derselben.

bis zu 0,12 m Mauerstärke...............

„    „ 0,25 „    „    ...............

)> ii 0,38 „    „    ...............

0 51

„ „ ,, „ ...............

ii ii 0,64 „    „    ...............

„    „ 0,77 „    „    ...............

ii ii 0,90 „    „    ...............

1 03

ii ii    „    ,,    ...............

1 Decke durchzubrechen.....................

Steingewölbe durchzubrechen, für das Zentimeter.........

Zementgewölbe „    „    „    „    .........

Anstrich.

1 m Rohrleitung beliebigen Querschnitts nach Angabe verschiedenfarbig mit Ölfarbe zu streichen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung

aller Stoffe ........................

1 m Rohrleitung, nach Bedarf vor dem Olanstrich zweimal mit Schellack zu überziehen, sonst wie vor.................

Grabentiefe

2,50

4,30

3,00 m 6,50 M.

Erabentiefe......

Preis für lm.. rund 0,35

JO JO

ofco"

3,00 m 5,00 JL

0,40—0,50 M. 0,60—0,75 „ 0,80—1,00 „ 1,60—1,80 „ 2,20—2,50 „

3.50— 4,00 „

4.50— 5,00 „

5.50— 6,00 „ 0,80—1,00 „ 0,10—0,12 „ 0,12—0,15 „

0,10—0,30 M,

0,20—0,50 „

Schläuche».

1. Rohe Hanfschläuche:

Breite flach . . .

Innerer Durchmesser

Preise für 100 m . . 64,00    68,00    76,00    84,00    92,00    100,00 108,00 JL

26

15

co o

oo üi

fcO fco

00 o

O Oi

mm

Nach Joly, Technisches Auskunftsbuch.

Schwatlo XVI.

42

Breite flach . . . -Innerer Durchmesser Preise für 100 m . .

Dl

oo oi o

Oi fcO

105

118

145

mm

65

74

90

176,00 208,00

LO

Ot

300,00 M.

2.    Gummierte Hanfschläuche mit schwarzem oder rotem Gummi, in Längen von 15 bis zu 35 IN.

Innerer Durchmesser Preise für das Meter Innerer Durchmesser Preise für das Meter

Die Schläuche werden auch aus Baumwollgarnen zu den gleichen Preisen geliefert.

3.    Gummierte Hanfspiralschläuche, für 10 Atmosphären Druck mit schwarzem oder rotem Gummi, in Längen von 15 bis zu 35 m.

Innerer Durchmesser Preise für das Meter 7,75    8,50    9,75    11,75    13,50    16,00 M.

4.    Berieselungsschläuche und Druckschläuche (rot und weih), geschmeidig und leicht, zu Wasserleitungs- und Berieselungszwecken.

Preise für 1 m in Mark:

25

30

38

51

60

77 mm

Innerer Durchmesser engt. Zoll

mm

2 Einlagen

3 Einlagen

4 Einlagen

5 Einlagen

fcO

''^ODtOÜlbO0O5Oi0

IC

1,68—2,14 2,10—2,64 2,46—3,12 2,86—3,60 3,26—4,12 3,66—4,60 4,56—5,74 5,34—6,65 6,12—7,66 7,02—8,80

2,04— 2,36 2,46— 3,06 2,88— 3,66 3,52— 4,26 3,90— 4,78 4,36— 5,30 5,44— 6,60 6,34— 7,70 7,24— 8,80 8,30—10,08

2,48— 3,00 3,06— 3,66 3,56— 4,24 4,10— 4,86 4,60— 5,46 5,02— 6,02 6,36— 7,50 7,38— 8,74 8,54—10,06 9,64—11,20

5,94— 6,90 7,30—8,50 8,50— 9,84 9,66—11,20 11,06—12,52

5. Gartenschläuche mit 3y₂ mm starken Wandungen. Preise für 1 m in Mark:

Innerer

Durchmesser

mm

2 Einlagen 3V₂ mm starke Wandungen grau weiß

3 Einlagen 4 mm starke Wandungen grau weiß

fcO fcO

ül fcO 0 05 W ©

6. Metallumflochtene Schläuche auf 50 Atmosphären Druck geprüft (können bis 500 Atmosphären Druck hergestellt werden) für Dampf, Luft, Wasser oder Säure.

Innerer

Durchmesser

mm

Preise für 1 m in M. für Dampf | für Wasser je nach Druck

3,10 3,50 4,95 6,55 8,15 10,00 12,50 16,10 18,60 22,40

Die Schläuche werden in Enden bis zu 30 m Länge angefertigt.

10

13

16

20

26

30

38

45

50

3,45— 5,15 3,85— 5,65 4,65— 6,50 5,40— 7,45 7,30— 9,75 9,80—12,60 11,05—14,10 14,85—18,50 21,95—26,50 27,65—32,85

Schlauchverschraubungen.

Nutzerer Hülsendurchmesser = Innerer Schlauchdurchmesser Preis für das Paar . . . . Nutzerer Hülsendurchmesser = Innerer Schlauchdurchmesser Preis für das Paar . . . .

15    20    25    30    35    40    45 mm

2,00    2,50    3,50    4,50    6,00    8,00    10,00 JL

52

60

70

80

90

12,00    15,00    19,00    23,00    28,00

1 Stück Schlauchwagen einschl. 50 m Schlauch, 26 mm.......

100 mm 34,00 Ji 180,00 M:

Hähne.

Nach ihrer Bauart unterscheidet man:

a) Kegelhähne (Kükenhähne), welche hauptsächlich bei Gasleitungen verwendet werden, bei Wasserleitungen unter geringem Druck bereits besser gebaut sein müssen, bei Wasserleitungen mit hohem Druck nur als Anbohr- und Regulierhähne verwendbar sind, aber auch hier leicht undicht werden, weil sie die Durchlauföffnung zu schnell schlietzen und so einen starken Rückschlag ausüben.

Eine verbesserte Art des Kegelhahns ist der Privathaupthahn mit besonderer Dichtung durch obere Hahnkappe und durch untere Schraube.

Preise von Privathaupthähnen mit 2 Lötzapfen.

50

Lichte Weite . .

Preis für 1 Stück . . 4,30—4,50 6,00— 6,30 8,00— 8,50 16,00—17,00 22,00—23,00 36,00—38,00 Ji desgl. einschl. Einsetzen 8,00—8,50 10,00—10,50 13,00—14,00 21,00—23,00 28,00—30,00 43,00—45,00 „ Zuschlag für Hähne mit 1 Verschraubung . desgl. mit 2 Verschraubungen .....

13

20

25

32

40

mm

0,70

0,85

1,05

2,65

4,05

8,40

14,00

b) Ventilhähne. Das den Querschnitt des Rohres abschlietzende Ventil wird beim Öffnen des Ventilhahns durch Bewegung in der Richtung der Mittelachse des

1,40

1,80

1,90

4,70

8,00

42*

Rohres von dem Ventilsitz abgehoben, so daß das Wasser seitlich an dem Ventil vorbeiströmen kann. Je nachdem das Abheben durch einen einfachen Hebel oder durch eine Schraube erfolgt, unterscheidet man Hebelventilhähne und Schraubenventilhähne. Zu den ersteren gehören die Zug- oder Druckhähne für Abortspülung und die Schwimm-kugelhähne, zu den letzteren die Niederschraubzapfhähne und die Ventil- (oder Toiletten-) Hähne, die Gartenhähne und die Feuerhähne.

4,00—5,50 M. 7,00—7,50 „ 4,50—6,00 „ 2,00—3,00 „

1 Stück Abortdruckhahn, 13 mm Durchmesser, anzuliefern

1 desgl. mit Absperrvorrichtung...........

„    „ Rohrunterbrecher^...........

1    „ einzubauen (ohne Lieferung)........

Schwimmkugelhähne mit Verschraubung und Gegenmutter.

Lichte Weite .

Preis f. 1 Stück 6,00—6,50 7,00—8,00 9,00—10,00 12,00—13,00 19,00—20,00 26,00—28,00 40,00—42,00 M.

10

13

20

25

32

40

50

mm

Niederschraub-Zapfhähne mit Wandscheibe aus Messing.

Lichte Weite........

Preis für 1 Stück.....

Zuschlag für Hähne mit Schlauchverschraubung . . Zuschlag für Hähne mit Brause

und Scheibe.......

Zuschlag für Hähne mit Kreuzgriff und Bezeichnung. . . Zuschlag für eine messingene

Wandscheibe.......

Zuschlag für eine einfache Schwenkbewegung ....

10

13

20

25

mm

3,20—3,40

3,50—3,80

5,00—5,50

7,00—7,70 M.

0,70

2,30

0,20

1,00

11,50

Zuschlag desgl. mit Abstellhahn 22,00 Zuschlag für ein gerades P. P.-

Einlaufstück.......

Zuschlag desgl. mit Abstellhahn Zuschlag für ein gebogenes P.

P.-Einlaufstück......

Zuschlag desgl. mit Abstellhahn Zuschlag für ein Verlängerungsstück ........

Zuschlag für einen inneren Strahlregler.....

OO CO

io CM

O io

o CO

io o

0,60

0,20

0,90

2,60

0,30

1,30

12,50

25,00

10,00

P    pO ^

IxD 00 O    Ui O

oo

po

1,40

1,60

15,00

31,00

1,00

0,20

2,00

2,00

1.80

0,30

ft

ft

10,00—12,00 Ji 1,50— 2,00 „

3,00— 5,00 „

1 Gartenspritze mit Hahn und Wasserverbreiter.........

1 Wasserverbreiter mit Heber.................

Mehrpreis in Nickel für obige Gegenstände 15—20 v. H.

1 Stück schmiedeeiserne Hahntür mit Schloß und Schlüssel, für die in den Wänden liegenden Hähne oder Ventile........

¹ F. Butzke & Co., Berlin 8 42, Ritlerstr. 12.

Ventil durch lauft) äh ne mit Lötzapfen aus Messing.

Lichte Weite........

Preis für 1 Stück.....

Zuschlag für Hähne mit 1 Verschraubung .......

Zuschlag für Hähne mit 2 Verschraubungen ......

10

13

20

25

mm

2,80—2,90 3,00—3,20    4,00—4,40 5,00—6,00 JL

0.40

0,50

0,90

1,40

0,90

1,20

2,00

2,30

Wasserhaupthähne.

a)    Ventil-Privathaupthähne:

Lichte Weite . .

Preis für 1 Stück . 10,00—11,00 13,00—14,00 17,00—18,00 27,00—29,00 36,00—38,00 110,00—115,00 M. Zuschlag für 2 Verschraubungen . .

Zuschlag für Eisenrohrverschraubung

b)    Ventil-Entleerungshähne für Privathaupthähne mit Wandscheibe

13

20

25

32

40

50

mm

1,00

1,20

1,80

2,40

5,50

8,00

3,50

4,20

6,00

2,75 JL

Tiefe.....

Preis für 1 Stück

Zement-Hahn gruben mit Abdeckung.

1,20

25,00—28,00    30,00—33,00    34,00—38,00 M.

1,50

Garten-Hähne.

a) Ventil-GartenhühnemitLötzapfen oder Außengewinde (ohne Bajonett Verschluß):

Lichte Weite.....

Preis für 1 Stück. . .

13

20

25

4,20—4,40    5,50—5,80

mm 7,00—7,50 JL

b) Standrohre, 1 m lang, mit Bajonettverschluß und Standrohrver schraubung:

Lichte Weite.....

Preis für 1 Stück. . .

13

20

25

5,00—5,20

mm

7,00—7,30    10,00—10,50 JL

1 Stück gußeiserner ovaler Hahnkasten, mit Deckel an einer.Rette, zum Schutze für die im Fußboden liegenden Hähne oder Schieber . . .    2,50—3,00 JL

1 Stück schmiedeeiserne Standschüssel mit Schutzrohr aus Ton oder Eisen 4,00—4,50 „

1,25—1,50 „

1 Stück schmiedeeisernen Steckschlüssel

c) Ventil-Gartenhähne mit Schlauch Verschraubung für Gartenständer: Lichte Weite . .

Preis für 1 Stück

10

20

25

5,00—5,30

6,80—7,10

mm 9,50—10,00 JL

Feuerhähne.

a) Feuerhähne mit Gewinde, ohne Verschlußkappe und ohne Schlauchverschraubung:

Lichte Weite....

Preis für 1 Stück

26

32

40

50

mm

8,00—8,30 12,50—13,00 18,00—18,60 23,00—24,00Ä

26

32

Lichte Weite........

Verschlußkappe mit Kette und

Schelle.........

y₂ Schlauchverschraubuug mit Normal-Eisenrohrgewiude . y₂ Schlauchverschraubuug mit Feuerwehrgewinde ....

b)    Radfeuerhähne mit Verschlußkappe:

Lichte Weite........

Pkeis für 1 Stück.....

y₂ Schlauchverschraubuug dazu Feuerhahn mit Schrank . . .    80,00—90,00

21,00—23,00

c)    Storzsche Kupplung mit Anschlußstück: Lichte Weite . .

Preis für 1 Stück

40

50

mm

2,60—2,80    3,80—4,00    5,50—5,70    7,50—8,00 M.

1,80—1,90 2,60—2,80 4,00—4,40    6,20—6,80 „

5,00—5,30    7,00—7,50 „

Strahlrohre

40

50

80

mm

32,00—33,00 5,00— 5,25

40

50

25,00—25,50

mm

41,50—42,00 M.

1 Stück Unterflurhydrant für Gärten Lichte Weite .

Preis ....

Hydranten.

20

25

30

40

50

mm

10,00—12,00 12,00—15,00 16,00—18,00 20,00—24,00 25,00—30,00 M. einschl. Straßenkappe . . 14,00—16,00 16,00—20,00 24,00—28,00 30,00—34,00 40,00—45,00 „

1 Stück Unterflurhydrant für Straßen Lichte Weite Preis . . .

30

40

50

60

70

mm

28,00—30,00 32,00—42,00 46,00—56,00 54,00—66,00 60,00—72,00 JL einschl. Strastenkappe . . 34,00—42,00 40,00—50,00 54,00—64,00 62,00—74,00 68,00—80,00 „

1 Stück Oberflurhydrant für Feuerlöschzwecke, Bauart dränier¹, lichte Weite 80 mm.......................

75,00—110,00 JL

1 Stück desgl., Bauart Reuthers2 Lichte Weite . . .

Preis......

1 Stück desgl., Reuthers D.

R. G. M.², mit verdeckten

Veutilauslässen.....

Für das Einbauen eines Hydranten

80

100

150

mm

100,00—140,00    140,00—180,00

180,00—192,00    240,00—255,00    340,00—355,00 „

8,00—10,00 M.

Futzkrümmer mit Muffe oder Flansch 80 mm I. W. 8,00 «Ä, 100 mm l. W. 10,00 JL, Hydrantenschlüssel 3,00 JL

Lichte Weite Mit 1 Auslatz

Standröhren für Wasserpfosten. ....    25    30    40

50

60

70 mm

c) Wasser- oder Absperrschieber von 30 mm lichter Weite an, hauptsächlich aber

für grötzere Rohrweiten. Die inneren Teile der Schieber bestehen meist aus Rotgutz. Nach

Mit 2 Auslässen

aus Eisen . „ Kupfer aus Eisen . ,, Kupfer

¹    Königin Marienhütte, Cainsdorf in Sachsen.

²    Bopp & Reuther, Mannheim-Waldhof.

der Bauart unterscheidet man gewöhnliche Schieber, bei welchen der aus einem Stück bestehende keilförmige Schieber sich nach beiden Richtungen hin anpreßt, Peetsventile, bei welchen der aus zwei Teilen bestehende Schieber durch einen keilförmigen Schraubstift auseinandergepreßt wird, und Jenkins-Ventil, bei welchem ein Keil mit besonders widerstandsfähiger Abdichtung versehen ist.

Wasserschieber für Druckleitungen.

a) Druckschieber mit Muffen oder Flanschen:

Lichte Weite . .

Preis für 1 Stück . . . 12,00—17,00    15,00—20,00 19,00—25,00 22,00—30,00 30,00—40,00 Jl

Lichte Weite

Preis für 1 Stück . . . 40,00—52,00 50,00—65,00 M.

40

40

50

65

80

100

mm

125

150

mm

Lichte Weite.....

b)    Einbauausstattung: . .

c)    Absperrschieber mit Handrad: Lichte Weite Mehrpreis Lichte Weite Mehrpreis

40

50

65

80 100

125

150

mm

10,00—13,00

11,00—14,00

JL

50

65

80

100

mm

0,40—0,60    0,50—0,70    0,70—0,90    0,80—1,10    1,00—1,40 JUL

mm

. 1,30—1,70    1,50—2,10 JUL

Absperrschieber für Abflutzleitungen.

125

150

Die Baulänge derselben ist:

für Flanschenschieber: L = L> + 20 mm,

für Muffenschieber mit eingetriebenen Ringen: L = 0,7 D + 100 mm, für Muffenschieber mit eingebleiten Ringen: L = D + 250 — 2 t in Millimeter, wobei t die Muffentiefe bezeichnet.

Die Schieberlänge von Flansch zu Flansch ist == D + 200 mm. Bei Durchgangsventilen ist die Länge von Flansch zu Flansch = 2 D + 100 mm anzunehmen. Bei Eckventilen soll die Länge der Schenkel von Mitte bis Flansch — D + 50 mm werden.

Lichter

Durchgang

Preise

der Flanschenschieber

ohne Bock

mit Bock

Preise

der Muffenschieber

Mehreis

für

1 Handrad (Durchmesser —D+100mm)

mm

JL

JL

JUL

JL

40

50

60

65

70

80

90

100

125

150

175

200

300

400

500

20,00

22,00

29,00

30,00

32,00

38,00

42,00

50,00

60,00

72,00

80,00

105,00

220,00

380,00

520,00

1200,00

22,00

24,00

31,00

34,00

36,00

42,00

48,00

60,00

71,00

83,00

92,00

119,00

240,00

400,00

540,00

1300,00

21,00

26,00

30,00

32,00

36,00

40,00

44,00

52,00

70,00

90,00

105,00

135,00

260,00

420,00

610,00

1700,00

0,80

1,00

1,00

1,30

1,40

1,60

1,80

2,00

2,50

3,00

3,00

4,00

6,00

10,00

15,00

40,00

1 Stück Grube für Schieber in den Leitungen, welche irn Kellerfutzboden liegen, aus besten Klinkersteinen hergestellt, von einer Sohle aus zwei Flachschichten in verlängertem Zementmörtel, zu mauern, innen glatt zu fugen und mit Zarge und Riffelblechplatte abzudecken, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller sonstigen Stoffe............

65,00 M

Einbauten in die Leitungen.

Geruchverschlüsse* (Siphons, Traps).

1 Stück Bleigeruchverschluß mit messingner Reinigungsschraube. Lichter Durchmesser ....

Preis für 1 Stück.....

1 Stück dgl. mit Rückstauhahn und Mappe...........

40

50

75

1,80—2,00

2,00—2,20

3,50—4,00

100 mm 7,00-9,00 JUL

12,00—13,50    14,00—16,00    28,00—30,00    60,00—65,00 „

1 Stück messingene Neinigungsschraube 0,80—1,00 Jl 1 Stück gußeiserner liegender Geruchverschluß.

Lichter Durchmesser 50 Preis für 1 Stück

65

100

125

150

200

mm

Fußboden-Entwässerungen.

a)    mit angegossenem Geruchverschluh, 50 oder 65 mm......

b)    mit besonderem Eeruchverschlutz, 50 oder 65 mm I. W. unter Decke

c)    Fufzbodenentwässerungssiebe, 100 mm ............

14,00—20,00 JL. 13,00—18,00 „ 4,50— 5,00 „

d) Bodenausgüsse mit angegossenem Geruchverschlus;, 100 mm . . .    21,00—22,00 „

Fetttöpfe.

Lichte Rohrweite

Tiefe.....

Preis für 1 Stück

65

100

125

mm

0,35

0,50

1,00

35,00—38,00

45,00—60,00    90,00—120,00 JL

©ullis.

1,00 m tief 75,00—80,00

1,50 m tief 110,00—120,00 JL 2,00— 2,50 JL 2,50— 3,00 „ 12,00—15,00 „

Eiserne ©ullis mit leichtem ©ulligitter . .

Preis für 1 Stück............

1 Stück Gullibogen, 100 mm i. L. weit . .

125 ,, ,, ,, „    . .

1 Gullitrichter

Steinzeug-Hofgullis, 300 mm i. W., 1,50 m tief mit Schlammeimer und Abdeckung:

schwer, befahrbar

55,00—60,00 JL

50,00—60,00 JL

leicht, nicht befahrbar Preis 50,00—55,00 JL Zementgullis, desgl.

Preis 40,00—50,00 JL

Regenrohr-Eyphons.

Oberirdisch mit Muffeukappe.

Lichter Durchmesser . .

Preis für 1 Stück . . . 7,00—11,50 8,50—14,00    12,00—17,00    16,00—22,00 JL

¹ Budde & ©oehde, ffi. m. b. Berlin 8, Luisenufer 34.

65

100

125

150

mm

Unterirdisch.

Lichter Durchmesser . .

Preis für 1 Stück . . .    18,00—22,00    20,00—25,00    22,00—30,00 JL

Reinigungsschächte:

1 Stück Reinigungsschacht (Revisionsschacht), aus Zementringen von 80 cm lichter Weite mit gemauertem Unterteil auf starkerZementplatte herzustellen, die erforderlichen Steigeeisen einzubauen, die Rohre zu vermauern, die Grubensohle mit einer oder mehreren Rinnen, den Rohren entsprechend, anzulegen und den Schacht mit einer Hobrechtschen Abdeckplatte abzudecken, einschl. der Erdarbeiten und Lieferung aller Stoffe bei 3,75

200,00—220,00 230,00—240,00 250,00—260,00 260,00—270,00 M.

1 Stück Hausgrube (Jnspektionsgrube), aus Klinkern in verlängertem Zementmörtel nach den Vorschriften der Kanalisationsbehörde herzustellen, die erforderlichen Steigeeisen einzubauen, das Mauerwerk von außen 2 cm stark mit Zementmörtel zu putzen und innen sauber zu fugen, die Sohle von drei Flachschichten herzustellen, einschl. der Erdarbeiten und Lieferung aller Stoffe, sowie einer Hobrechtschen Abdeckung

bei    2,50    3,00    3,60    4,00    4,50 m Tiefe

165,00    250,00    325,00    400,00    475,00 JL

mit gußeiserner    Abdeckplatte    150,00    225,00    300,00    375,00    4h0,00 „

1 Stück gußeisernes Steigeeisen für Schächte..........

„ Zarge, 0,60 x 0,60 m groß, mit runder Platte......

„ Zarge mit eckiger Platte, sonst wie vor.........

1 schmiedeeiserner verzinnter Windkessel zur Vermeidung von Druckschwankungen in der Wasserleitung..............

1 kupferner Windkessel desgl..................

100

125

150

mm

4,00

4,25

4,50

m Tiefe

1,20—1,50 JL 18,00 „ 26,00 „

6,00— 9,00 „ 9,00—12,00 „

Einrichtungsgegenstände.

Ausgußbecken.

1 Stück gußeisernes, innen emailliertes, außen asphaltiertes Ausgußbecken, einschl. Zapfhahn, Wandscheibe und Bleigeruchverschluß zu liefern und anzuschließen............

mit niedriger Rückwand..............

mit hoher Rückwand und Hahnloch.........

1 Stück desgl., innen und außen emailliert, mit niedriger Rückwand

mit hoher Rückwand und Hahnloch.........

1 Stück Nischenausgußbecken................

1    „ Eckausgußbecken, einfache Ausführung........

1    „ Ausgußbecken aus Fayence........... ■ •

1    „ gußeisernes Waschküchenbecken mit gußeis. Geruchverschluß

Falls die Becken 2 Hähne für Kalt und Warm erhalten, so kommen entsprechende Zuschläge hinzu.

1 Stück messingenes Klappgitter für Ausgußbecken......

1    „ verzinktes schmiedeeisernes Klappgitter für Ausgußbecken

Wasch einrichtungen.

1 Stück gußeisernes, emailliertes Waschbecken, kleine Form, mit niedriger Rückwand, Seifennapf, Abflußventil und Kette, Überlauf, Zapfhahn und Geruchverschluß zu liefern und anzuschließen

8,00 M.

6,00—

15,00— 16,50 „ 18,00— 22,00 „ 20,00— 21,50 „ 25,00— 27,00 „ 25,00— 30,00 „ 16,00— 18,00 „ 21,00— 30,00 „ 18,00— 30,00 „

32,00 M.

5,oo „

18,00— 20,00 JL

mittlere Größe..................

große Form...................

1 Stück Fayencewaschbecken, kleine Form, mit niedriger Rückwand, mit vernickeltem Abflußventil, Kette mit Halter, Geruchverschluß,

20,00— 23,00 M. 25,00— 30,00 „

Zapfhahn

farbig ......................

1 Stück Fayencewaschtisch auf Wandstützen, wie vor......

bessere Ausstattung................

Für Becken auf Fliesenwänden ist 2,50—3,50 A. mehr zu

20,00— 29,00 „ 25,00— 35,00 „ 50,00— 65,00 „ 80*00— 90,00 „

rechnen.

Falls das Becken 2 Hähne für Kalt und Warm erhält, so kommt ein entsprechender Zuschlag hinzu.

1 Waschtischeinrichtung mit 1 Waschbecken in einer Schieferplatte auf 2 gußeisernen Wandstützen nebst Abflußventil, Niederschraubhahn und Geruchverschluß................

1 Waschtisch, poliert und mit Mahagoni furniert, mit Marmorplatte und einem englischen Wandbecken, mit 2 Ventilen für Zu-und Abfluß, mit Wasserleitung, je nach der Ausstattung. . .

45,00— 50,00 „

150,00—300,00 „

ReihenwaschtischeO.

1 m gußeisernen, innen weiß emaillierten Wandwaschtisch in Rinnenoder Trogform einschl. gußeiserner Wandstütze und Abflußventil

25,00—32,00 M. 30,00—35,00 „

18,00—25,00 „ 15,00—25,00 „

30,00—35,00 „ 28,00—35,00 „

ohne Zapfhähne und Geruchverschluß............

I m desgl., freistehend auf eisernen Füßen ruhend.......

1 Stück Reihenwandwaschtisch, bestehend aus einzelnen, aber zusammengebauten festen Becken von je 50 cm Breite mit Wandstütze und Abflußventil, aber ohne Zapfhähne und Geruchverschluß

1 Stück desgl. freistehend, doppelreihig ............

1 Stück Reihenwandwaschtisch mit Kippwaschbecken, Tischplatte aus emailliertem Gußeisen, Schiefer oder Marmor, Waschbecken aus

emailliertem Gußeisen oder Fayence............

1 Stück desgl. freistehend, doppelreihig ............

Spültische.

1 Stück Spültisch aus Kieferuholz, einteilig, mit Untersatz und zwei Türen, mit Zink Nr. 14 ausgeschlagen, mit abgerundeten Ecken, zwei messingenen Abflußventilen an Kette, eichener, geölter Abdeckleiste und desgl. Spritzwand zu liefern und einzubauen (10,00

50,00— 60,00 M. 60,00— 80,00 „ 110,00—130,00 „ 140,00—150,00 „ 90,00—100,00 „

bis 12,00 Jt)......................

Desgl. zweiteilig.....................

„ dreiteilig ......................

'Mit hartblankem Kupferblech ausgeschlagen, zweiteilig .

„ Messingabdeckung und Zinkausschlag    „

¹ Heinrich Amend, Hanau. — Apparatebauanstalt Weimar, vorm. Gebr. Schmidt, A.-E., Weimar. — Eisenhütten und Emaillierwerk, Neusalz i. Schl. — Göhmann & Einhorn, G. nt. b. H. in Dresden, Dortmtmd und Kattowih. — Gebr. Poensgen, A.-G., Düsseldorf-Rath. — Sanitas, A.-G., Hamburg.

Mit Messingabdeckung und Kupferausschlag, zweiteilig . 1 Stück Spültisch mit 4 oder 6 Schiebekästen statt mit 2 Türen, mehr „ Spültisch mit stärkerem Zink ausgeschlagen, für jede Zinkstärke mehr.......................

1 Stück Spültisch mit Standventilen, mehr.........

„ Spülwanne für Gasthöfe, zum Spülen der Gläser. . .

„    Ablaufbrett mit gewelltem Zink    beschlagen.....

"    „    „    Kupfer „    .....

160,00—180,00 M. 7,00— 8,00 „

4,00—

12,00— 15,00 „ 30,00— 35,00 „ 20,00— 25,00 „ 60,00— 70,00 „

5,00 „

1    „ Spültischmischhahn

für Warm und Kalt, 13 mm.....

20 „ .....

1 Stück Schwenkarm mit Hahn und Wandscheibe

13 mm i. L. für Kaltwasser ......

20 „ i. L..............

1 Stück messingenes Abflußventil mit Kette, 40 mm

50 „

25,00— 30,00 „ 30,00— 35,00 „

9,00— 10,00 „ 15,00— 16,00 „ 1,50—    1,80    „

2,00— 2,50 „

Badeeinrichtungen.

Einzelteile (Gesamtkosten s. S. 641).

Badewannen.

1 Stück Zinkbadewanne aus Zink Nr. 16 mit Füßen, Ablaufventil llnd Überlauf:

blank

außen lackiert ganz lackiert

rund 1,6 m lang, 0,7 m breit, 0,5 m tief 50,00—55,00 60,00—65,00 70,00—75,00 JL

„ 60,00—65,00 70,00—75,00 80,00—85,00 „

„ 70,00—75,00 80,00—85,00 90,00—95,00 „

5,00 „

10,00 „

„    1,7    „    „    0,8    „    „    0,6    „

"    „    „    0,9    „    „    0,7    „

1 Stück Zinkbadewanne aus Zink Nr. 17 mehr........

tt    n    tt    tt    tt    48    ,, ........

„    Zinkbadewanne mit polierter Holzverkleidung und Wasser

rand, aus Kiefernholz, mittlere Größe, je nach Ausstattung . . . 1 Stück gußeiserne Badewanne, innen emailliert, außen gestrichen,

mittlere Größe.....................

1 Stück desgl. mit polierter Holzwulst, aus Kiefernholz, mehr .

aus Eichenholz, mehr. .

130,00—300,00 „

1 Stück Badewanne aus emailliertem Stahlblech.......

1 desgl, innen mit Fliesen ausgelegt............

1 Stück Badewanne aus nickel-plattiertem Stahlblech.....

„ Badewanne aus 1,5 mm starkem, genieteten Kupferblech,

mit aufgerollter Wulst hergestellt, mittlere Größe......

1 Stück Badewanne aus Terrazzo .............

80,00—160,00 „ 14,00 „ 20,00 „ 160,00—190,00 „ 240,00—270,00 ,/ 250,00—260,00 „

„    „    „    braunem    glasierten Ton .

„    „    >,    Steingut.......

„    „    „ Fayence ........

„    „    „    Kacheln........

„ Kinderbadewanne aus Zink oder Stahlblech

400,00 „ 70,00— 90,00 „ 80,00—100,00 „ 200,00—300,00 „ 200,00—700,00 „ 250,00—400,00 „ 30,00— 55,00 „

¹ Hubert M. Düts, Berlin SW 68, Ritterstr. 54.

1    Stück Sitzbadewanne    aus    blankem    Zink    zu    liefern......

1    „    Fußbadewanne    „    *    „    „    „    „ ......

1    „    Armbadewanne    „    „    „    „    „ ......

1    „    Fahrgestell für Badewannen zu liefern........

1    „    Badestuhl oder heizbare Badewanne zu liefern ....

1    „    Badeschrank „Jajag'",    welcher    infolge Verstellbarkeit    des

Wannenendes in verschiedenen Höhenlagen die Benutzung der Wanne als Fuß-, Sitz-, Rumpf- oder Hinderbadewanne zuläßt

18,00— 22,00 Ji 7,00— 8,00 „ 8,00— J0,00 „ 25,00— 30,00 „ 50,00— 60,00 „

75,00—400,00 „

Hähne u. ä.

1 Hahnvorrichtung mit 3 Hähnen in einer Marmorplatte, bezeichnet mit „Warm", „Kalt", „Brause" ....

auf der Wand..........

in die Wand eingelassen ......

1 Mischhahn^ für Halt und Warm aus Messing: Zuleitungen . nur für Wanne

13

20

40,00— 55,00 Jll 55,00— 66,00 „

25

25,00— 90,00    30,00—130,00

für Wanne und Brause . . .    35,00—130,00 40,00—170,00

für Massenbrausebäder ....    45,00—140,00 80,00—200,00

vernickelt 10 v. H. teurer, in Rotguß 20 v. H. teurer.

mm

45,00—170,00 Ji 60,00—220,00 „ 105,00—250,00 „

1 Stück Badewannenentwässerung 1 Brausearm.........

2,50—

in besserer Ausstattung .....

1 vereinigter Wannen-Ab- und l'tberlauf. .

Zu-, Ab- und Überlauf

3,00 „ 8,00— 20,00 „ 20,00— 60,00 „ 30,00— 50,00 „ 100,00—125,00 „

Badeöfen.

1 Stück Hohlenbadeofen aus Zink, ohne Batterie, 110 1 . . .

1201 .. .

1 Stück desgl., ganz aus Hupfer, wie vor..........

1    „ Hohlenofen mit Batterie, mehr, wie vor.......

1 kupferne Blase zum Heizen des Badewassers, zu liefern und in

einen Hachelofen einzusetzen................

1 Stück Gasbadeofen mit Batterie ü

65,00— 75,00 M. 70,00— 80,00 „ 90,00—180,00 „ 22,00— 50,00 „

40,00— 50,00 „

an der Wand mit Hupfermantel auf Füßen

Gasanschluß:

20

26

.    120,00—130,00

.    140,00—200,00

. 160,00—220,00

Zinkmantel . . .

Hupfermantel . . mit Heizofenuntersatz    Zinkmantel ....    150,00—220,00

Hupfermantel . . .    160,00—250,00

1 Badeeinrichtung ohne Ofen aufzustellen und mit der Leitung zu verbinden.......................

mm

135,00—200,00 Ji 200,00—400,00 „ 230,00—430,00 „ 180,00—430,00 „ 190,00—460,00 „

1 desgl. mit Ofen

10,00— 15,00 „ 20,00— 25,00 „

¹    I. A. John, A.-E., Ilversgehofen bei Erfurt.

²    Heinrich Amend, Hanau. — Carl Bosch, Köln a. Rh., Breitestr. 12/14. — F. Buhle & Co., Berlin 8 42, Ritterstr. 12. — Tobias Förster & Co., München. — Sanitas, A.-G., Hamburg. — Schaffer & Oehlmann, E. m. b. H., Berlin N 4.

³    F. Buhle & Co., Berlin 8 42, Ritterstratze 12. — Houben Sohn Carl, A.-G., Aachen. — Junkers & Co., Dessau. — Friede. Siemens, Dresden-A.

Abortanlagen.

a) Behälter für Auswurfstoffe.

Gemauerte Abortgruben findet man nur noch in kleinen Städten und ländlichen Gemeinden. Die in den Gruben aufgespeicherten Stoffe zersetzen sich und verpesten trotz aller Lüftungsvorrichtungen die Luft, auch wird der Boden unter den Häusern und Strafzen infolge Undichtigkeit und Durchlässigkeit der Grubenwandungen verseucht und ein gefährlicher Herd für Krankheiten, zumal wenn auch das Brunnenwasser von der Jauche durchlässiger Abortgruben berührt wird.

Um diesen Mitzständen vorzubeugen, werden die Auswurfstoffe in Behältern gesammelt und auf möglichst geruchlose Weise abgeführt.

Es wird dieses erreicht:

1.    durch das Heidelberger Tonnenverfahren;

2.    durch das Tonrxen-Torfstreuverfahren;

3.    durch das Kottrommelverfahren mit Luftdruckentleerung.

Das Tonnenverfahren wurde 1870 von Dr. Karl Mittermaier in Heidelberg ins Leben gerufen und von der Firma C. Magnet, G. m. b. H., Heidelberg und Berlin den Bedürfnissen entsprechend verbessert und vervollkommnet (Heidelberger Tonnenverfahren). Die Einrichtung besteht aus dem Behälter, dem Verbindungsschieber und dem Syphonkörper.

Man verwendet stehende und liegende, tragbare und fahrbare Tonnen, auf zweirädrigem oder auf vierrädrigem Gestell.

Die Tragtonnen werden entweder aus Eichenholz oder verzinktem Eisenblech hergestellt und mit Einlaufring und Äberlaufvorrichtung versehen.

dt

I ®..

£T

Zll

i-

Xf a-—-—^

!!!!:

Normaltonne.

^asernen-Aborttonne.

Die eisernen Tonnen fassen in der Regel 100 1, die hölzernen 90 1, und wiegen leer 36 63m. 30 kg, gefüllt 138 bzw. 132 kg.

Zu jeder Tonneneinrichtung werden gewöhnlich 2 Tonnen mit dem nötigen Zubehör benötigt.

Statt der Tonnen werden auch eiserne Tragbutten von rund 60 1 Inhalt verwendet.

Bei der sogenannten Kasernen-Aborttonne, die sich als Abart der Heidelberger Tonne herausgebildet hat, ist der Deckel zum Abuehmen eingerichtet.

Für starkbesuchte Abortanlagen empfiehlt es sich, um die Tonnen nicht so oft auswechseln zu müssen, zwei oder mehrere Tonnen miteinander zu verkuppeln. Die Tonnen erhalten dann noch eine Kuppelungsvorrichtung und werden durch ein Kuppelrohr miteinander verbunden.

Bei Tonnenanlagen, welche entweder niedrige oder langgestreckte Tonnenräume haben, in denen die Tonnen also gar nicht oder nur schwer getragen werden können, bedient man sich eiserner Rollvorrichtungen, vermittels welcher die Tonnen bequem ins Freie oder in den Aufzugsschacht gerollt werden können.

Bei unterirdischer Aufstellung der Tonnen wird, falls eine Treppe nicht angelegt werden kann, eine Hebevorrichtung für die Tonnen (Flaschenzug) erforderlich, die an einem in der Mauer einzulassenden Kran oder an einem eisernen Dreibaum angehängt werden kann.

Das Fortschaffen der tragbaren Tonnen wird mittels des Traghebels (bei 2 Mann), Transporteurs (bei 1 Mann) oder eines Tonnenwagens bei Abfuhr inehrerer Tonnen bewerkstelligt.

Der Verbindungsschieber stellt einen geraden Anschluß zwischen Tonne und Abfallrohrleitung her und wird angewandt, wenn für den Syphon eine Überwachung zur Verhinderung des Einwerfens nicht in Aborte gehörender Gegenstände unmöglich oder aber die nötige Bauhöhe von 47 cm nicht gegeben werden kann.

Um im Winter die Rohrleitung zu erwärmen und vor dem Einfrieren zu schützen, werden Heizkästchen mit Petroleumlampe an den Verbindungsschiebern oder Spphon-körpern angebracht.

Der Syphonkörper bildet einen guten Geruchabschluß und eignet sich daher überall da zur Anwendung, wo Höhe für dessen Einbau vorhanden und gute Aussicht der Anlage stattfindet. Derselbe besitzt am unteren Ende einen Schieberteil, einen abschraubbaren Reinigungsdeckel, die Rohranschlußmuffe und seitlich ein Reinigungsrohr mit Metallkapsel.

.....2

L C],

-......Ar-

T--

ftj

j<-2Q2->l

Eine Trennung der flüssigen und festen Stoffe kann durch Einsetzen einer durchlöcherten Blechwand innerhalb der Tonnen ermöglicht werden.

Die Abtrittrohrs für Tonnenabort und sonstige Abortanlagen werden aus Ton oder aus Gußeisen asphaltiert und emailliert von 150, 202 und 250 mm I. W. mit den nötigen Zweig- und Bogenstücken hergestellt.

Für Fabriken und Kasernen-Abortanlagen mit Einführung von 4, 5 und 6 Sitzen eines Stockwerks und einer Leitung werden gußeiserne Sammeltrichter mit aufgelegten Sitzplatten, in welchen die Sitztrichter einmünden, verwendet.

Die Abtritt-Trichter werden in den verschiedensten Formen aus Gußeisen, emaillierter Fayence, freistehend und eingebaut, mit und ohne Geruchsverschluß hergestellt.

greife¹ 2:

1 Eisentonne (Normaltonne), 100 1 fassend, mit dichtem Verschluß

und Überlaufvorrichtung, mit Zubehör..........

1 eiserne Tragbutte, 60 1 fassend, wie vor..........

1 Holztonne, 90 1 fassend, wie vor.............

1 schmiedeeiserner drehbarer Kran zum Aufzuge der Tonnen . .

1 Flaschenzug mit 10 m langer Kette dazu.........

1 Tonnenfahrgestell für 1 Tonne von 60—200 1 Inhalt . . . 1 Tonnensammelwagen zur Aufnahme von 10 Tonnen mit Pferdedeichsel ........................

1 desgl. mit eisernen Türen, hinten und an der Seite zweisitzigen Kutscherbock und Werkzeugkasten mit Riemen zum Festschnallen der Dornen..................

1 eiserne Normaltonne auf 2 Rädern mit durchgehender Achse und abnehmbarer, am Fahrgestell angebrachter Deichsel, 1,6 m hoch 1 Fahrtonne mit 180 I fassender Holztonne, llberlaufvorrichtung,

Einlaufsverschluß, Auslaufschieber und Handdeichsel.....

1 Abfuhrwagen mit eiserner zylindrischer Tonne auf Holzunterbau mit 2 Einläufen, 1 Mannloch, 1 Beobachtungsfaß, 1 Auflaufschieber und Deichsel für 2 Pferde, 1000—1500 1 lassend .

1 Verbindungsschieber von 30 cm Länge, 14—25 cm untere Lichtweite, mit Bajonettverschluß, asphaltiert.........

1 gußeiserner Syphonkörper, Geruchverschluß mit beweglichem Anschlußschieber in Bajonettverschluß, Reinigungsdeckel und

Reinigungsrohr mit Metallkapsel, asphaltiert........

1 gußeiserner feststehender Behälter^ als Ersatz für Abortgruben, mit Stützen und Mannloch

für 1 cbm Inhalt.................

60,00— 75,00 „

320,00— 350,00 „

950,00—1100,00 „

80,00—    90,00 „

120,00 „

480,00— 570,00 „

11,00—    17,00 „

30,00—    35,00 „

„    2    „

>,    8    „

250,00— 325,00 „ 375,00— 450,00 „ 1100,00—1200,00 „

b) Abortsihe.

Man unterscheidet Aborte ohne Wasserspülung (trockene Aborte) und Spülaborte.

1. Trockene Abortsitze.

Bei den einfachsten Abortanlagen fallen die Stoffe unmittelbar in die unter dem Sitz befindliche Grube bzw. Behälter.

Die Abortsitze müssen alsdann noch Vorkehrungen erhalten, um das Eindringen übler Gerüche in den Abortraum zu vermeiden und Zugluft abzuschneiden. Diese bestehen in der Regel aus Klappen, die an der Mündung des Beckens angebracht werden und um eine wagerechte Achse drehbar sind, oder aus Schiebern, die sich um eine senk-

rechte Achse drehen und sich auf und abschieben lassen. Die Klappen und Schieber werden aus Glas, Porzellan und emailliertem Eisen hergestellt,' die Schieber werden meist eben gestaltet, die Klappen in Form einer flachen Schale ober Pfanne ausgeführt. In der Ausführung unterscheidet man Klappen mit selbsttätigem Verschluß und solche, die sich nicht selbsttätig öffnen und schließen. Die ersteren sind mit einem Gegengewicht versehen — die Klappe fällt durch das Gewicht der Auswurfstoffe herunter — letztere sind mit b:m Sitzbrett oder Sitzdeckel in Verbindung gebracht, so daß sie bei der Benutzung des Aborts durch den Niederdruck des Sitzbrettes oder durch das Offnen und Schließen des Sitzdeckels geöffnet und wieder geschlossen werden. Auch wird durch Anziehen einer Eriffstange oder durch Niederdrücken eines Knopfes ein Offnen und Schließen der Klappe hervorgerufen, jedoch haben diese nicht selbsttätigen Klappenverschlllsse den

Wellners Patent-Kugel-Klosetteinsatz.

Schilbachs Trockenklosett.

LÄi

;C

ganz geöffnet.

halb geöffnet.

Massen-Klosett-Trichter aus Ton von Göhrnann & Einhorn, Dresden.

Nachteil, daß die Entleerung von der den Abort benutzenden Person abhängig ist und infolgedessen öfters vergessen rotrb³.

Bei dem Abort „Ideal"⁴ kommen die von den Sitzen nach dem Hauptrohr führenden Abzweigrohre in Wegfall. Wenn der Sitz außer Benutzung, also in die Höhe geklappt ist, ist die Verbindung zwischen der Fallrohrleitung, Grube usw. und dem Sitzraum aufgehoben. Weitere Vorteile sind:

Vermeidung von Verstopfung und Zerfrieren der Rohrleitung und geringstes Raumerfordernis.

Die außer Benutzung befindlichen Sitze stehen, in die Höhe geschlagen, an der Rohrleitung. Die mit ringsherumlaufendem Falz versehene Klappbrücke liegt durch ihr Gewicht fest angedrückt in den mit elastischer Dichtung versehenen Doppelfalzcn des eisernen Rvhreinsatzstückes wie bei den Geldschränken. Durch Wegfall des sonst gebräuchlichen feststehenden Sitzes ist der Abtrittsraum auch anderweit verwendbar und bietet bei dem beschränktesten Raume doch bequemen Platz zum Anziehen.

Der Abschluß der Sitzöffnung kann erzwungen werden, da die Tür zum Verlassen des Abortraumes nur benutzbar ist, wenn der Sitz in senkrechter Stellung gehoben, dadurch aber die Öffnung zum Fallrohr abgeschlossen ist.

--

|,

die neuen patentlrten

i\tiortanla§en „Ideal“

~    > PahO.Poppe.

Kirchberg Sachsen -«-iGebra uchsferh§ equem ui sauber.

glatte Decken

51

Vor und nach dem Gebrauch dicht abgeschlossen, geringsterRaum erforderlich.

Bei bett Streuaborten werden die Stoffe nach jeder Benutzung des Abortes mit Desinfettionspulver oder Desinfektionsmasse, Erde oder Torfmull * bestreut. Die Streuung geschieht mit der Handbüchse oder durch selbsttätige Vorrichtungen durch Niederlegung oder Niederdrücken des Deckels, in dem oder an dem sich die Streubüchse befindet, oder durch Offnen und Schließen der Aborttür sowie durch Hochziehen einer Griffstange.

Ifeln decorirtu.bnoncirt j mit polirten Hartholz I Sitz einschl.Verpackg. in Kiste M. 39,50.

Bei vielen in Gebrauch befindlichen Aborteinrichtungen werden die Stoffe in flüssige und feste Stoffe geschieden. Die so erhaltenen festen Stoffe, die ohne nennenswerten Geruch sind, werden getrocknet und als Düngemittel verwendet.

Eli

M.

U»

Ansicht

Höhenschnitt mit senk- mit schrägem Streuapparat rechter Fall- Anschluß an    im-Rücken

rohrleitung. ein gemeins.    des Sitzes.

Fallrohr.

Bei dem von Mehlhose gebauten Luftabort wird von vornherein eine Scheidung der festen von den flüssigen Stoffen bewirkt, und es sind zwei Behälter vorhanden, von denen der größere, zur Aufnahme der Kotmassen bestimmte Behälter durch ein Zinkrohr mit einem Schornstein oder sonstigen Lüftungsrohr verbunden wird.

Preise für trockene Abortsitze.

8,00—15,00 JL 15,00—18,00 „ 6,00— 8,00 „ 40,00— 42,00 „

43

1 Stück gußeisernes Abtrittbecken ohne Wasserspülung, mit festem Sitzring mit Deckel zu liefern und an das Fallrohr anzuschließen

1 Stück desgl. aus Steinzeug............. . . .

1 Stück polierter Holzdeckel dazu mit starken Scharnieren . . . 1    „ Abtrittsitz „Ideal"⁵ 6 mit poliertem Hartholzsitz.....

L Torsmull-Streuabort (50 kg Torfstreu für 1 Person und 1 Jahr)^

80,00— 90,00 M. 50,00— 70,00 „ 100,00—120,00 „ 10,00— 12,00 „ 32,00— 50,00 „ 54,00—160,00 „

aus Eichenholz..................

„ Kiefernholz ...................

„ Mahagoni oder Nutzbauin...........

100 kg Torfmull..........

1 Luftabort in einfacher Form ....

1 desgl. in reicher Form als Sessel usw.

2. Spülabortsitze.

Mit den Spülaborten (Water-Elosets oder englische Aborte) können die Abortanlagen ziemlich geruchlos hergestellt werden. Die Spülung des Abortbeckens erfolgt entweder durch Berieselung (lotrechte Spülung) oder durch Rund- und Spiralsplllung (schraubenartige Bewegung des Wassers an den Beckenwandungen).

1.    Die Spülung findet bei jedesmaliger Benutzung des Abortes statt, und zwar durch die den Abort benutzende Person, indem sie die Spüleinrichtung je nach Bedarf in Tätigkeit setzt (freiwillige Spülung), oder ohne Zutun der den Abort Benutzenden mittels beweglicher Sitzplatte (bei Bahnhöfen, Krankenhäusern) oder beweglichen Futz-bodens durch Schliehen des Sitzdeckels und Offnen der Aborttür (selbsttätige Spülung). Diese letzteren Spülungen werden jedoch heutzutage nur noch selten eingerichtet.

2.    Die Spülung kann eine dauernd oder zeitweilig selbsttätig wirkende sein, d. h. sie findet in bestimmten Zeiträumen unabhängig von der Benutzung ab (Schulen, Bahnhöfe, Kasernen).

Der Geruchverschlutz des Abortbeckens wird entweder durch das Spülwasser allein oder auch unter Mitwirkung von Pfannen, Klappen, Schiebern, Ventilen, Spülhähnen oder Aborthähnen und anderen mechanischen Einrichtungen hervorgebracht. Der Spülhahn ist entweder ein einfacher Niederschraubhahn (Durchgangshahn) oder ein Selbst-schlutzventil. Ersterer wird in der Regel durch Anziehen eines Handgriffes in Tätigkeit gesetzt, letztere sind entweder mit dem Mechanismus des Beckenverschlusses vereinigt oder von der Vorrichtung, die zum Offnen und Schlietzen des Beckenverschlusses dient, unabhängig.

Die Ausführung der Klappen und Schieber usw. ist der bei den Trockenaborten beschriebenen ähnlich; die Pfannen oder Schalen sind stets mit Wasser gefüllt.

Zum Nachspülen des Beckens dienen auch kleine Luftpumpen, Wasser-, Elyzerin-und Olpumpen und besonders gebaute Spülhähne.

Bei der Herstellung des Geruchverschlusses durch einen -^-förmigen Syphon werden für die freiwillige Spülung hauptsächlich Spülhähne mit Griffstange und Dienst- oder Spülbehälter angewendet. Das im Syphon verbleibende Wasser soll mindestens 5 cm über dem Beckenansatz liegen.

Bei Dienst- oder Spülbehältern genügt das Anziehen oder Loslassen der vom Behälter herabhängenden Kette, um die Spülung zu bewirken. Die Syphons werden meistens aus Eutzeisen, innen emailliert, oder aus glasiertem Steingut hergestellt und erhalten zur leichten Reinigung bei etwaiger Verstopfung an geeigneter Stelle eine dicht abschlietzende Öffnung.

¹ C. H. Kleucker & Co., Braunschweig.

Bei Anwendung eines Sinktopfes (auch Stanktopf genannt) fallen die Stoffe in das im Sinktopf angesammelte Wasser und werden bei Wasserzuflutz aus dem Sinktopf in das Abortrohr hinabgespült.

Zuweilen werden Sinktopf und Syphon vereinigt, auch werden zum sicheren Ab-schluh häufig zwei Wasseranschlüsse übereinander angewendet.

Die Dienst- und Spülbehälter haben den Zweck, den schädlichen Stotzwirkungen, welche durch plötzliches Schlietzen des Spülhahnes entstehen, vorzubeugen und der Wasservergeudung zu begegnen, indem sie bei jedem Gebrauch nur eine bestimmte Spülwassermenge abgeben. Sie werden aus Gutzeisen, Eisenblech mit Ölfarbe gestrichen oder verzinkt, oder Zinkblech hergestellt und fassen 6—10 1 Wasser. Bei dem Spülbehälter einfachster Art ist der Zuflutzhahn als Schwimmkugelhahn ausgebildet, d. h. der Schwimmer geht mit steigendem Wasser in die Höhe und schlietzt bei einem bestimmten Wasserstand den Zuflutzhahn. Statt des Schwimmkugelhahnes verwendet man auch Ventile, Heberrohre und Glockenheber.

Preise für Einzelteile von Spülaborten.

1 Stück Abortspülkasten 8 1 Inhalt .

11 1

12,00— 18,00 JL 14,00— 24,00 „

1 desgl., innen emailliert 8 1 Inhalt . .

11 1

15,00— 22,00 „ 17,00— 28,00 „

1 Stück Spülkasten für Reihenabtritte mit zeitweilig selbsttätig wirkender Spülung⁷ 8

bei    2—    3 Sitzen und 40 1 Inhalt.........

60 I

80 1

100 1 150 1 200 1

„    12-15

1 Stück Messingzug mit Porzellangriff . . 1    „ Mahagonibrett mit zwei Führungen

„ einer Führung .

„    Messingführung

1    „    kieferner Abortsitz

1    „    eichener

1    „    mahagoni „    .................

1    „    Abtrittsitz mit Deckel,    rund 60 v. H. mehr :

1    „    eiserne Wandstütze für Spülkästen..........

„ Abtrittsitze..........

1    „    Abortspülkasten fertig    anzubringen..........

1 Spülvorrichtung „Automat"^ mit schmiedeeisernem, geschweitztem Windkessel von 15 1 Inhalt mit Verbindungsteilen zum Sitz .

60,00—100,00 „ 65,00—130,00 „ 70,00—150,00 „ 75,00—180,00 „ 90,00—210,00 „ 120,00—240,00 „ 1,00—

7,00—

3,50—

3,00—

6,00—

7,00— 8,00 „ 8,00—    9,00 „

1,50—

2,00—

5,00—

1.50    „ 8,00 „ 4,00 „ 3,25 „

7.50    „

2,00 „

2.50    „

6.50    „

55,00— 65,00 „

1 Stück gußeisernes freistehendes Abtrittbecken * für Wasserspülung

16,00— 20,00 M. 20,00— 25,00 „

31,00— 47,00 „ 40,00—100,00 „ 45,00—120,00 „ 55,00— 85,00 „ 8,00— 10,00 „

40,00— 50,00 M.

29,00— 39,00 „ 31,00— 41,00 „ 6,00 „ 15,00 „

40,00— 45,00 „ 55,00— 60,00 „ 42,00— 47,00 „ 85,00— 90,00 „

55,00— 60,00 „ 70,00— 75,00 „ 80,00— 85,00 „

mit festem Sitzring, ohne Geruchverschluß.........

1 Stück desgl., einschl. Geruchverschluß ...........

1    „ freistehendes Fayenceabtrittbecken für Wasserspülung mit

Geruchverschluß, ohne Sitzring (Unitas, Sanitas, Undine, Tor-nedo usw.):

gelb und weiß ganz weiß . elfenbeinfarbig blau ....

1 Stück Abortsitz fertig anzubringen

.Preise für fertige Spülabortsitze.

1 Hofabort mit eisernem emaillierten Abortbecken, tiefliegendem Geruchverschluß, Patent-Wasserzulaufventil mit langer Druckstange, Rohrunterbrecher und poliertem Weichholzsitze anzuliefern

und aufzustellen.....................

1 Stück Kastenabtrittsitz, sog. 3. Klasse, bestehend aus einem runden, gußeisernen, emaillierten Trichter mit Geruchverschluß, Druckhahn und Rohrunterbrecher aus Messing, kieferner, polierter Holzverkleidung und Sitz mit kleiner runder oder viereckiger, aufliegender Klappe zu liefern, aufzustellen und mit der vorhandenen Leitung zu verbinden......................

mit Fayencetrichter................

„ Druckhahn an der Wand, mehr.........

„ Flushometerspülung, mehr...........

1 Stück Kastenabtrittsitz, sog. 2. Klasse, mit Fayencetrichter und großer, eingelegter, in den Sitz einschlagender Klappe, in guten Messingscharnieren gehend, mit Stoßleisten

mit Druckhahnspülung und Rohrunterbrecher.....

„ Flushometerspülung..............

Druckhahn an der Wand............

echter Mahagoniverkleidung...........

1 Stück freistehender Abtrittsitz, sog. 1. Klasse mit Spülbehälter, Zug und Kette in Führung, Bleispülrohr und besonderem Abstellhahn, alles in einfacher Ausführung und mit gußeisernem

Becken einschl. Aufstellen (12,00—15,00 M).........

Fayencebecken, weiß................

„    farbig ...............

1 Stück desgl. in besserer Ausführung, mit innen emailliertem Spülbehälter, Nickelzug und Kette in doppelter Führung, echt Mahagoniklappsitz mit Deckel,

¹ Heinrich Amend, Hanau. — Hubert M. Düts, Berlin, Ritterstr. 54. — Eisenhütten und Emaillierwerk, Neusalz a. O. — Tobias Förster & Co., München, Berlin. — Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden.

43*

mit weißem Fayencetrichter............

„ farbigem    „    ............

„ Nickel-Spülrohr, mehr.............

„ holzverkleidetem Spülkasten, mehr........

„ Fayencespülkasten, mehr............

1 Stück freistehender Abtrittsitz mit Druckhahnspülung im Sitz und Rohrunterbrecher

für Eisentrichter..................

„ Fayencetrichter................

85,00— 90,00 JL 100,00—110,00 „ 15,00 „ 40,00 „ 45,00 „

32,00— 35,00 „ 50,00— 54,00 „

Piheinrichtungen.

1 Stück gußeisernes emailliertes Pißbecken für flache Wand, mit Sieb, Einlaufstück, in einfacher Ausführung zu liefern und anzubringen .......................

Nischenbecken .... Schnabelbecken . . . Eckschnabelbecken. . . . Becken zum Aufklappen 1 Stück Fayence-Pißbecken

weiß, flaches Becken . . „ Schnabelbecken . „ Eckbecken . . . . farbig, Schnabelbecken . „ Eckbecken. . . .

8,00— 12,00 JL 10,00— 15,00 „ 15,00— 20,00 „ 13,00— 18,00 „ 10,00— 15,00 „

12,00— 16,00 „ 20,00— 28,00 „ 25,00— 28,00 „ 30,00— 40,00 „ 33,00— 42,00 „ 2,00— 2,20 „ 15,00— 18,00 „ 30,00— 36,00 „

Für Becken, welche auf Fliesenwand befestigt werden, mehr

1 m gußeiserne emaillierte Pißrinne mit Rückwand......

1 m desgl. mit 1 m langem Spülrohr, Hahn und Eeruchverschluß 1 qm Schieferwand für Pißstände, 2 cm stark

einseitig geschliffen ................

zweiseitig „    ................

1 m Gesimsabdeckung der Schieferwand aus Schiefer, 10 cm breit 1 m fertiger Pißstandeinrichtung, bestehend aus Schieferwandbekleidung, 1,25 m hoch, gußeisernem Gesims mit Spülrohr und

Fußbodenentwässerung..................

1 Pißstandanlage aus Fayence, Marmor oder belgischem Granit, einschl. Spülkasten, Rohrverbindung und Geruchverschluß. . .    200,00—300,00 „

120,00—150,00 „ 16,00— 18,00 „

16,00— 18,00 „ 22,00— 25,00 „ 1,00—    1,50    „

30,00— 40,00 „

1 desgl. aus Adamant Fire-Clay^.........

1 Stück Olgeruchverschluß^ zu liefern und einzubauen

Ausbesserungen an Aborten.

1 Abtrittsitz abzunehmen und die Ab- und Zuflußleitungen zu schließen

1 Ausgußbecken wie vor...................

1 Badeeinrichtung wie vor..................

5,00— 6,00 JL 3,00— 4,00 „ 12,00—15,00 „

¹    Franz Genth, Krefeld.

²    Wilhelm Beetz, Wien. Ausführende Firma für Leipzig: Frd. Eduard Erich & Sohn, Fabrik für Bedürfnisanstalten in Leipzig.

1 Spülkasten mit neuen Dichtungen zu versehen........

mehr für Messing-Schwimmerwalze..........

1 Spülkasten abnehmen, von Rost befreien, innen streichen, neue Dichtung einsetzen und wieder anbringen............

mehr für Messing-Schwimmerwalze..........

1 Spülkasten nur mit Schwimmerdichtung und Messingwalze zu versehen ..........................

3,00— 4,00 JL 2,00— 2,80 „

6,00— 6,50 „ 2,00— 2,50 „

4,50 „

Ventildichtungen.

1 Stück Lederdichtung für Zapsventile neu einziehen

10 mm lichte Weite.................

13    „    "

15

20 mm lichte Weite.................

25 „    „    „    .................

Fiberscheiben für Heitzwasserhähue werden mit 0,20 JL mehr gerechnet.

Einziehen von Lederdichtungen für Durchgangsveutile das Stück 0,50 JL mehr wie bei gleich großen Zapfventilen.

1 Stück Stopfbüchsenpackung.................

1 Hauptabstellventil zu dichten................

1,20— 1,50 „ 1,30— 1,60 „ 1,50— 1,80 „ 1,80— 2,00 „ 1,90— 2,10 „

0,50— 0,80 „ 4,00— 5,00 „

Lötungen.

Bei Ausbesserungen oder Einziehen kurzer Rohrstücke werden berechnet:

1 Lötung bei 10—15 mm lichter Weite............

' „ 20-25 „

„ 30-35 „

„ 40-50 „

1 Stück neue Spindel für Zapfventile zu liefern und einzusetzen

10 mm lichte Weite................

13 „

15 „

20 „

25 „

Bei gleichweiten Durchgangsventilen Stück 0,50 «Ä, mehr (ausgeschlossen Hauptabstellhähne).

Neue Messing-Zapfveutile mit Eisenrad oder Messingtnebel an Stelle alter Ventile zu liefern und einzuschrauben

10 mm lichte Weite.................

13 „

ft

ft

ft

ft

ff

ff

ft

1,20— 1,50 „ 1,50— 1,80 „ 1,80— 2,10 „ 2,10— 2,50 „

2.50—    3,00 „ 3,00— 3,50 „

3.50—    3,80 „ 4,00— 4,50 „

4.50—    5,00 „

ft

ft

ft

ft

ft

ft

5,00— 5,50 5,50— 6,00 5,80— 6,30 8,00— 8,50 12,00—13,00

05

CD

1 Abortreinigung......................

1 Verstopfung an einer bequem zugänglichen Stelle in der Abfluß-leitung beseitigen und die Leitung wieder in ihren alten Stand

zu versetzen........................

1 eingefrorenen Zuflußstrang aufzutauen............

3,00— 3,50 Ji.

6,00— 8,00 „

10,00—12,00 „

Warmwasserversorgungsanlagen.

1 Schnellwassererhitzer * für Gasbetrieb bei einer stündlichen Erwärmung von 120—700 1 von 10 auf 35 Grad und einem Gasverbrauch von 700—2000 1 ................

1 desgl. bei einer stündlichen Erwärmung von 500—2400 l² . . 1 Gegenstromapparat ^ zur Erwärmung voll Wasser durch Abdampf, Niederdruckdampf oder Hochdruckdampf bei einer stündlichen Erwärmung von 10 auf 90°

„ 10 „ 60°

45,00—125,00 Ji 150,00—880,00 „

270—320

1700—2000

800—1000

5400—6400

2300—3000

15500—20000

4600—6000    1

31000—40000 1

Preis

100,00—110,00 175,00—185,00 435,00—485,00 745,00—840,00 Ji 1 schmiedeeiserner, verzinkter Boiler mit eingenietetem Boden und abschraubbarem Deckel, mit allen Anschlutzstutzen, Thermometer, sowie mit Unterstützungen zu liefern, einzubauen und mit allen Leitungen zu verbinden

bei 100    200    400    500    1000    1500    2000 usw.    Liter Inhalt

120,00    150,00    250,00    290,00    390,00    500,00    620,00 Ji.

1 qm kupferne Heizschlange irrt Boiler je nach Länge und Durchmesser .........................

1 schmiedeeisernes Schwimmkugelgefäß mit eingebautem Schwimmkugelhahn zu liefern und zu verbinden...........

1 schmiedeeiserner Warmwasserbehälter mit Deckel und sämtlichen Anschlußstutzen bei 3

210,00—275,00 „

120,00 „

10 cbm Inhalt 800,00 Ji.

500,00

1 qm Boileroberfläche mit bester Kieselguhrmasse gegen Wärmeabgabe zu schützen, zu umwickeln und zweimal mit Ölfarbe zu

streichen........................

1 Verbindung mit Wasser und Gasleitung..........

350,00

8,00 „

12,00— 15,00 „

Asche-, Müll- oder Kehrichtschluckerb

Um Haus- und Küchenabfälle aus oberen Geschossen ohne Belästigung durch Geruch oder Staub herausschaffen zu können, werden sog. Asche-, Müll- oder Kehricht-schlucker in Gebäuden eingebaut, durch welche die Abfälle mittelst Rohrschächten in Sammelbehälter fallen, die von Zeit zu Zeit entleert werden müssen.

¹    Junkers & Co., Dessau. — Friedr. Siemens, Dresden-A.

²    Bamberger, Leroi & Co., Frankfurt a. Main, Mainzer Landstr. 142.

³    Hoffmann & Hauswald, Dresden-Plauen.

⁴    Otto Poppe, Kirchberg i. Sa. — Fr. Simon, Eroß-Lichterfelde-Berlin W.

Die Einschüttöffnungen sind meist mit doppeltem Abschluß eingerichtet, und zwar derart, daß die obere Abschlußklappe nur geöffnet werden kann, wenn die untere geschlossen ist.

Im Innern des Behälters kann eine Vorrichtung angebracht werden, die, an die Wasserleitung oder einen Wasserbehälter angeschlossen, nach Bedarf zum Reinigen des Behälters dient.

L5V"^

vjf--J00tlYrvL

Die etwa 250 mm im Lichten weite Fallrohrleitung aus Eisenguß, Steinzeug, Zement usw. wird senkrecht durch alle Stockwerke bis über Dach geführt und dort mit einem gut wirkenden Dunstsauger gekrönt. Bei Neubauten kann diese Fallrohrleitung gleich mit der Mauer, bei fertigen Häusern außerhalb oder innerhalb der Mauer aufgeführt werden. Von dieser senkrechten Fallrohrleitung zweigt sich in jedem Stockwerk ein Rohr schräg ab, welches mit dem unteren runden Rohrstück des Asche- und Kehrichtschluckers dicht verbunden wird.

400—500 M. '

15,00—20,00 „ 4,00— 6,00 „ 4,00— 6,00 „ 10,00—20,00 „ 55,00—60,00 „ 30,00—50,00 „

Kosten der Einrichtung bei einem Haus mit 4 Stockwerken. . . . Einzelpreise:

1 Dunstsauger.......................

1 m Rohr aus Eisen,Steinzeug oder Zement, 250 mm im Lichten je

1 Abzweigung .......................

1 tragbarer Sammelbehälter aus verzinktem Eisenblech.....

1 Schlucker.........................

Für Arbeitslohn......................

Titel XVII. Beleuchtungsanlagen.

A) Gaskichtanlagen.

Das Leuchtgas. Das für Leuchtzwecke zur Verwendung kommende Gas ist:

a)    Steinkohlengas, welches in Gasanstalten gewonnen wird (Anlagekosten und Verbrauch für Ortschaften und Städte s. Erster Teil D. Gasanstalten).

b)    Wassergas, welches ebenfalls in größeren Gasanstalten und zwar durch Berührung von Wasserdampf mit glühendem Kohlenstoff erzeugt wird. Es besteht aus 50 Teilen Wasserstoff und 50 Teilen Kohlenstoff. Das reine Wassergas entwickelt bei seiner Verbrennung 2600—2650 WE für das Kubikmeter und ist hauptsächlich verwendbar für Glühlicht (nicht für Bunsenbrenner, Argand-brenner usw.), für Koch- und Heizzwecke, sowie zum Schweißen, Löten usw., wo hohe Hitzegrade erfordert werden. Das karburierte Wassergas, dessen Karburierung mittels Benzoldämpfen oder Olgas erfolgt, kann von beliebiger Leuchtkraft hergestellt werden und wird hauptsächlich zur Aufbesserung von Steinkohlengas verwendet.

o) Azetylengas. Beim Zusammenschmelzen von Kalk und Kohle bildet sich Kalziumkarbid, welches sich in Wasser unter starker Entwicklung von Azetylengas zersetzt. Aus 1 kg Karbid werden etwa 300 1 Azetylen gewonnen, welches an Leuchtkraft das Steinkohlengas um das löfache, das Olgas um das öfache übertrifft. 1 cbm Azetylen enthält 12 200 WE. Reines Azetylen wird erst bei 2 Atmosphären Druck explosiv.

Ein Gemisch von 25 Raumteilen Azetylengas und 75 Raumteilen Olgas wird zur Beleuchtung der Eisenbahnzüge verwendet. Azetylengasanlagen eignen sich hauptsächlich für die Versorgung einzelner Gebäude mit Easb Kosten einer Gasanlage

bei 8—15    15—30    30—60    60—100    100—200 Flammen

275—300 385—400 550—600 750—1000 1500—2000 JL d) Aerogengas, welches aus den Dämpfen leicht siedender Kohlenwasserstoffe auf dem Wege kalter Karburation gewonnen wird. Es brennt in Glühlichtbrennern mit schöner klarer Flamme und ist auch zum Kochen, Heizen, Plätten, Löten, Schmelzen, zum Motorenbetriebe, sowie für alle sonstigen technischen Zwecke bestens zu verwenden.

100 1 Gas erzeugen 50 HK. Aerogengas ist nicht giftig und verschlechtert die Luft in geringerem Maße als andere Gase. Eine Aerogengasanlage^ empfiehlt sich am meisten bei einem Gasverbrauch von weniger als 100 000 cbm im Jahr, für welchen die Anlage einer Steinkohlengasanstalt zu kostspielig werden würde, also für kleinere Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Fabriken usw. Kosten des gebrauchsfertigen Erzeugers bei Gewichtsantrieb

für 20

30

50

90 Flammen 600,00    750,00    875,00    1050,00 JL

(Näheres über Aerogengasanlagen siehe Seite 871.)

¹    Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen-Erfurt.

²    Aerogengas A. G. f. Licht und Wasser, Hannover, Berlin W 15 und Breslau II.

e)    Blaugas, Gasgemisch aus Fettgas, welches durch Druck verflüssigt in Stahlflaschen verkauft wird. 1 cbm Blaugas enthält 15 300 WE. Für Beleuchtungszwecke verwendbar. 1 Glühlichtbrenner von 50 HK verbraucht etwa 21 g.

1 kg Blaugas * kostet 1,20 JL

f)    Benoidgas, welches aus einem Petroleumbestandteil (Heran) auf kaltem Wege gewonnen wird. Das Gas ist nicht giftig, hat einen hohen Verbrennungsgrad, so das; besonders hergestellte Glühstrümpfe erforderlich sind. Benoidgasanlagen2 eignen sich für kleine Ortschaften usw. Die Anlage derselben ist nur Vs—Va so teuer als eine Steinkohlengasanstalt.

1 cbm Benoidgas für Beleuchtung 0,20—0,22 JL, für gewerbliche Zwecke

0,16 JL

g) Orygengas^ ähnlich wie Benoidgas.

Gasverbrauch von Städten usw. s. erster Teil D. Gasanstalten.

. 0,03—0,20 cbm . 0,03—0,20 „

. 0,12—0,15 „

. 0,19—0,24 „

. 0,10—0,125 „ 0,50 „ 1,00 „ 0,35    „

. 0,09—0,10 „

Gasverbrauch einer Flamme bei mittlerem Drucke für eine Stunde: Schnittbrenner je nach Größe Zweilochbrenner je nach Größe Argandbrenner, 24—32 Löcher 40—60    „

Easglühlicht, 25 mm Druck 70 NK......

Lucaslicht, 420 NK ............

Lucaskompresserlicht, 1250 NK .......

Milleniumlicht, 400 NK ..........

hängeuden Gasglühlicht ..........

Vergleichende Verbrauchskosten s. erster Teil A.

Technische Bedingungen für Gasanlagen.

Nebenleistungen entsprechend den Rohrlegearbeiten Titel XII.

Rohrleitungen.

Die Rohrweiten sind nach den Normen des „Vereins der Deutschen Gas- und Wasserfachmänner" festzustellen, jedoch bei größeren Anlagen so nachzurechnen, daß an allen Verbrauchsstellen möglichst der gleiche Druck vorhanden ist.

Rohre unter 10 mm Lichtweite dürfen höchstens in den Abzweigen, niemals aber in den Verteilungsleitungen benutzt werden. Außenleitungen müssen mindestens 40 mm lichten Durchmesser haben.

Alle Hauptleitungen, namentlich die aufsteigenden Hauptstrünge und die anschließenden Hauptverteilungsrohre, sind zugänglich, die übrigen Leitungen in den Wänden und Decken verdeckt anzubringen, gut zu befestigen und nach den Wassersäcken mit dem nötigen Gefälle zu verlegen, damit Verstopfungen usw. leicht beseitigt werden können.

Rohrleitungen unter dem Fußboden müssen leicht freizulegen sein.

Die Führung der Leitungen durch Schornsteine, Luftkanäle usw. ist unzulässig, auch dürfen innerhalb der Mauerdurchgänge weder Verbindungs- noch Abzweigstücke vorhanden sein.

¹    Blaugasfabrik Augsburg, Riedinger & Blau, Oberhausen-Augsburg.

²    Thiem & Töwe, Halle a. S., Herdorfer Str. 4.

³    Orygengasgesellschaft m. b. H., Hannover.

Wassersäcke sind an frostfreier Stelle anzubringen und mit Pfropfen so zu verschließen, das; letztere ohne Beschädigung des Putzes gelöst werden können.

. Es ist sorgfältig darauf zu achten, das; Rohre, Verbindungs- und Abzweigstücke an Wänden und Decken fest anliegen, das; die Haken bzw. anderweitigen Befestigungseisen das Rohr rechtwinklig umspannen, und das; die Stränge und Abschlußleitungen winkelrecht zu Wänden und Decken, möglichst längs der Balken liegend, mit Gefälle den Einrichtungsgegenständen auf dem kürzesten Wege zugeführt werden.

Deckenscheiben sind niemals auf Schalbrettern, sondern immer auf Balken, Füllhölzern oder Trägern, bzw. mittels Dübeln an den Steindecken anzubringen.

Jnnenleitungen müssen aus schmiedeeisernen Rohren mit ebensolchen Verbindungsstücken, Erdleitungen aus gußeisernen, asphaltierten Druckrohren von mindestens 40 mm lichtem Durchmesser bestehen. Die Wandungen der letzteren sind einem Probedruck von 10 Atmosphären entsprechend zu bemessen. Die Muffen der schmiedeeisernen Leitungen müssen leicht über die Gewinde gehen, ohne indes zu klappern; sie sind mit Hanf und Mennige zu dichten.

jv, Aller Kitt an den Gewindestellen ist sauber abzuwischen, blanke Gewindestellen sind gegen Rost zu schützen, jedoch nicht mit Asphaltlack zu streichen. Es ist unzulässig, weiches Lot bei Ausbesserungen zu verwenden.

Gußeiserne Muffenrohre werden mit Hanfstrick und verstemmtem Weichblei gedichtet und sind an den Mauerdurchgängen, wo erforderlich, durch starkwandige, schmiedeeiserne Rohre zu führen.

Ist aus Anlaß von Ausbesserungen das Auseinandernehmen von Rohrleitungen erforderlich, so sind dieselben an den Enden mit eisernen Pfropfen oder Blindflanschen gasdicht zu verschrauben, nicht aber durch Kork- oder Holzpfropfen usw. zu verschließen.

Gasmesser.

Für die Aufstellung der Gasmesser sind solche Räume zu wählen, welche genügend trocken und frostfrei sind, gelüftet und möglichst durch Tageslicht beleuchtet werden können.

Ist eine Frostgefahr nicht gänzlich ausgeschlossen, so ist je nach besonderer Vorschrift entweder ein trockener Gasmesser oder ein solcher mit nicht gefrierender Flüssigkeit zu liefern. Die letztere darf weder verharzen, noch verdunsten, noch die Metallteile angreifen.

Gasmesser müssen auf wagerechter Unterlage, ohne Anwendung von Keilen zum Ausrichten so aufgestellt werden, daß sie allseitig leicht zugänglich und äußeren Beschädigungen gegenüber geschützt sind.

Die Rohrverbindungen müssen zwangs- und spannungslos angeordnet und mit dem Gasmesser so verbunden sein, daß er ohne Abänderung der Leitungen fortgenommen werden kann, und daß die Rohrenden leicht mit Pfropfen zu verschließen sind, auch Mauerwerksbeschädigungen vermieden werden. Bleirohrverbindungen am Gasmesser sind unzulässig. Falls ein Druckregler aufgestellt wird, ist er hinter dem Gasmesser anzubringen und mit Umgehungsleitung nebst Hahn, sowie mit einem weiteren Hahn in der Zuleitung und einem solchen in der Verbrauchsleitung zu versehen. Jeder Gasmesser ist mit einem Absperrhahn auszustatten.

Messer für Gasmotoren müssen der Höchstleistung der Maschinen entsprechen.

Einrichtungsgegenstände.

Die Beleuchtungskörper sind so zu verteilen, daß an Arbeitsplätzen eine Helligkeit von mindestens 10 Meterkerzen vorhanden ist.

Alle Hängeleuchter, Wandarme usw. sind an Wand- bzw. Deckenscheiben, nicht aber an Formstücke anzuschrauben. Schwere Beleuchtungskörper dürfen nicht an der Leitung hängen, sondern müssen durch besondere Aufhängevorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.

Die Mindestentfernung der Flammen von entzündlichen Gegenständen soll möglichst 1 m senkrecht und 0,3 m wagerecht betragen. Es ist die Anordnung von Hitzefängern (Blakern) bei einem geringeren senkrechten Abstande als 1,5 m von der Decke vorzusehen.

Hoflaternen erhalten außer dem Hahn an der Flamme noch einen besonderen Hahn in der Hausleitung und sind besonders sorgfältig zu entwässern.

Für die Abgase der Badeöfen, Kochvorrichtungen usw. sind stets Schornsteine vorzusehen, niemals dürfen sie unmittelbar ins Freie geführt werden.

Abnahme.

Alle zur Abnahme notwendigen Werkzeuge und Geräte sind vom Unternehmer zu stellen und vorzuhalten. Die Eesamteinrichtung wird mit Luftdruck geprüft, und zwar vor dem Vermauern bzw. Verputzen der Rohrleitungen bzw. vor dem Anbringen der Beleuchtungskörper. Die Prüfung erstreckt sich aus:

a)    Verstopfungen der Leitungen; die Druckprüsung erfolgt mittels Preßluft von Va Atmosphäre Spannung bei Verschluß sämtlicher Auslässe,

b)    Dichtigkeit der Leitungen bei einem Luftdruck von 500 mm Wassersäule, nach Anbringung der Beleuchtungskörper jedoch unter Verschluß der Auslaßhähne, wobei das Manometer innerhalb 5 Minuten nicht zurückgehen darf,

c)    Gasdichtigkeit der Leitungen bei vollständig geöffnetem Haupthahn, wobei der Gasmesser während einer halben Stunde keinen Gasverbrauch anzeigen darf.

Nachdem die Durchführung der vorbezeichneten Prüfungen keinerlei Bedenken gezeigt hat, findet die Brennprobe unter Anzündung sämtlicher Flammen statt. Wird deren ordnungsmäßiger Zustand festgestellt und zeigen sich auch sonst keinerlei Mängel in der Eesamtanlage, so gilt die Abnahme als erfolgt. Im übrigen finden die Festsetzungen des „Vereins der Deutschen Gas- und Wasserfachmänner" in Ergänzung der vorliegenden besonderen Bestimmungen sinngemäße Anwendung.

Leitungen.

Die Einführung des Gases in ein Gebäude geschieht gewöhnlich in gußeisernen Muffenröhren, deren Muffen durch geteertes Werg, Rohrkitt und Blei gedichtet werden oder in starken Mannesmannröhren, die den Vorteil haben, daß sie dem Setzen des Mauerwerks folgen können. Bei nachträglichen Abzweigungen kreuzt man entweder ein Rohrstück aus und legt unter Verwendung eines ilberschiebers das Formstück ein oder man bohrt das Rohr unter Zuhilfenahme einer Anbohrschelle an.

35 mm 50 „

70 „

80 „

100 „

Für die schmiedeeisernen Rohrleitungen innerhalb der Gebäude sind nachstehende Lichtweiten zu wählen, wobei eine wagerechte Lage der Röhren angenommen ist. Bei

Die Rohre erhalten nachstehende Weiten: bis 24 Flammen „ 100

„ 150    „

„ 200

über 200    „

aufsteigenden Röhren kann der Durchmesser geringer sein, bei fallenden Röhren ist derselbe größer anzunehmen, da der Gasdruck in den Röhren mit der Steigung zunimmt.

Rohr

weite

mm

Flammenzahl bei einer Rohrlänge in Meter von:

10    15    20    30    40    50    60    80    100    150

200

10

13

10

19

30

20

25,5    60

40

32

80

38

120

00 CT fcO h-‘

O O Ol bo ^ h

20

40

60

17

12

10

32

50

25

40

20

35

17

16

28

25

51

150

125

100

90

80

70

76

350

275

240

215

200

rH CO <N 00 ' © O

r—I 7—I lO IO

15

13

45

40

120

100

An Stelle von eisernen Rohren werden auch noch Bleirohre und Kompositionsrohre verwendet. Letztere bestehen aus einer Legierung von 5 Teilen Blei und 1 Teil Zinn. Sie sind von innen und außen verzinnt, und ermöglichen Gasleitungen in sehr kurzer Zeit herzustellen, da sie sich mit der Hand nach Belieben biegen lassen, sind aber wenig dauerhaft und deshalb in Berlin verboten.

Maße und Gewichte der Rohre s. Titel XVI.

Kosten. Für die überschlägliche Berechnung der Kosten der gesamten Gasanlagen in einem Gebäude gelten folgende Sätze (einschl. Leitungen, ausschl. Glocken):

Für jeden Brenner....................

„ jedes Geschoß und 1 qm bebauter Grundfläche......

1 Anschluß an die Straßenleitung der Gaswerke herzustellen und die Anschlußleitungen bis in das Gebäude zu legen, je nach den Bedingungen der jeweilig maßgebenden Verwaltung.....

12,00— 20,00 M.

0,50—    1,00 „

200,00—300,00 „

Tagelöhne s. Titel XV.

Preise mit Arbeitslohn.

Rohrleitungen.

Muffenrohre.

1 m gußeisernes Muffendruckrohr, innen und außen asphaltiert zu liefern und zu verlegen, die Muffen mit Teerstrick und Blei zu dichten und gut zu verstemmen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Werkstoffe Lichter Durchmesser

Preis für Im.. 3,60—3,80 4,10—4,30 5,00—5,30 6,00—6,40 7,30—7,80 9,40—10,00 10,50—12,00 JUL Muffendruckrohr-Formstücke.

40

50

65

80

100

125

150

mm

1 Abzweig . . . 1 Doppelabzweig 1 Bogen ....

1 Sprungbogen .

1 Abergangsmuffe 1 Doppelmuffe .

1 Äberschieber .

1 Rohrschelle . .

3,80 4,30 5,30    6,40    9,00    14,00    14,00 JL

1 Endpflock

1,00

mit Bohrung . . 1 Stück Messingsauger

Lichter Durchmesser........

Preis für 1 Stück ........

Lichter Durchmesser........

Preis für 1 Stück ........

1,20

10

1,70—2,00

32

5,50—6,80

Schmiedeeiserne Rohre.

Innerer

Durchmesser

mm

Rohr-Preis für das Meter

r Ü.

fco I—‘ E b V, Ä 00 S

40 fco    ET

V 'o co 00    §

03 fcO fco *00

o o

3,20 A 3,60 „

26 mm

2,00—2,30    2,90—3,40    4,00—4,70 JUL

65 mm

7,40—9,30    10,00—12,70    22,00—25,00 M.

13

20

40

50

Verlegen für das Meter

M.

Verbindungsstücke für Gas, mehr v. H.

<IO5ÜI^C0fc3fc0H _

O Ol 1—¹ O fcO O O 03 O Ci

iOiOOlCiOiOOlOOO ^ ^ °°. ^ ¹⁰ 00 co b

OOOOO r—T r—T J—T CO*" b"

0.65—0.75

0,80—1,00

1,00—1,20

20

25

25

6 mm

Verbindungsstück

stark

10 mm stark

13 mm

20 mm

26 mm

32 mm

40 mm

stark

stark

stark

stark

stark

JL

JL

JUL

Ji

M.

1 Bogenstück..........

1 Langgewinde.........

1 Kreuzstück ..........

1 Auslatz- oder T=6tücf.....

1 Knie.............

1 llbergangsrnuffe........

1 Muffe............

1 Pfropfen, Riegler, Gegenmutter

1 Flanchetplatte.........

1 Hefthaken ..........

1 Blechkloben mit Schrauben . . . 1 Beinschelle mit dgl.......

0,30

0,42

0,70

0,40

0,38

0,17

0,10

0,06

0.30

0,02

0,03

0,36

0,48

0,80

0,44

0,42

0,20

0,12

0,08

0,38

0,03

0,03

0,48

0,60

0,85

. 1,45

1,74

0,62

0,75

1,05

1,45

1,95

1,02

0,50

0,44

0,24

0,15

0,09

0,36

0,03

0,03

0,20 0,20

1.25

1,62

2,10

2,57

0,62

0,54

0,30

0,18

0.10

0,45

0,35

0,04

0,25

0,88

0,75

0,32

0,22

0.15

0,55

0,05

0,05

0,30

1,05

1,33

1,00

1,30

0,32

0,50

0,30

0,18

0,60

0,50

0,05

0,30

0,43

0,40

0,75

0,06

0,06

0,35

Hähne.

1 Stück Absperrhahn (Haupthahn) aus Messing mit losem Schlüssel zu liefern und in ji die Leitung einzubauen Lichter Durchmesser

10

13

20

26

1 Stück desgl. mit Griff

Lichter Durchmesser

1,50—2,00 1,20—1,80 „ Schlauchteil . . .    2,50—3,00

32

3,00—3,50

2,70—3,20

3,50—4,00

40

5,00—5,50

4.50— 5,00

5.50— 6,00

mm 8,00—8,50 JL

7.50— 8,00 „

8.50— 9,00 „

50

65

1 Stück desgl. mit Griff

mm

12,00—12,50    17,00—18,00    23,00—24,00    35,00—40,00 JL

11,00—11,50    15,00—16,00    20,00—22,00 •    —

10

13

20

mm

1 Spitzhahn........

1 Verbindungshahn.....

1 Schlauchhahn.......

1 Doppelschlauchhahn . . . .

1 Laternenhahn.......

1 Hebelhahn mit 1 Hebel . . 1 Hebelhahn mit 2 Hebeln . .

1,30—1,40

1,80—2,00

2,00—2,30

3,50—4,00

3,20—3,50

3,20—3,50

3,70—4,00

.    1,20—1,30

.    1,50—1,60

.    1,85—2,00

.    2,50—2,70

.    3,00—3,20

.    3,20—3,50

.    3,50—4,00

1 Stück gußeisernen Muffenabsperrschieber für Druckleitungen zu liefern, die Muffen vor dem Verlegen mit heißem Teer auszustreichen, die Rohre einzubauen

4,00—4,50 4,00—4,50 4,50—5,00 ,

150 mm

15—17    18—20    20—22    27—30    40—45    55—60    70—75 Jll

Lichter Durchmesser . .    40

mit Handrad .... mit Einbauausstattung

und Straßenkappe .    24—26    28—30    33—36    40—44    50—55    64—70    80—90 „

50

65

80

100

125

Messingteile für Gas.

10

13

20

26

mm

2,00—2,10 2,70—2,80 5,50—6,00 8,00—9,00 JiL 1,50—1,60    2,50—2,60

1,80—2,00    3,60—3,80

0,30—0,35 0,35—0,40 0,40—0,45 0,60—0,65 „ 1,00—1,10    1,20—1,50    1,80—2,00

0,50—0,55    0,60—0,75    —

0,70—0,75    1,00—1,60    —

1 Stück gußeisernen Wassertopf mit aufgeflanschtem Deckel, Saugerohr und Kapsel zu liefern und in die Leitung einzubauen Lichter Durchmesser .

1 Kugelbewegung. 1 Mittelbewegung 1 Hinterbewegung 1 Gashahnschlüssel 1 Deckenscheibe. . 1 Schlauchtülle 1 Verschraubung .

tt

150 mm

30—32    34—36    38—40    46—50    60—65    70—75    84—90 M.

16,00—18,00 Jll.

40

50

65

80

100

125

1 Wassertopfpumpe mit Griff.......

1 Stück Gasmesser zu liefern und aufzustellen

für

25

50

80

100

300

500

trocken ....    90—100    130—140    140—150    200—210    340—350    800—850    1000—1050    JUL

70— 80    90—100    100—120    180—200    270—300    700—750    900—1000 „

nur aufzustellen    6— 7    12— 15    25— 30    30—35    35— 40    50— 60    60— 70 „

nah

1 Stück Gasdruckregler je nach Bauart Lichter Durchmesser 40

50

65

Flammen

80 mm

80—100    100—120    240—260    300—330 M.

Lampen und Lampenteile.

1 Stück Schnittbrenner....................

1    „    Specksteinbrenner....................

„ schmiedeeiserner Einsatzbrenner .............

Brönnerscher Brenner.................

1    „ Argandbrenner (Porzellan)...............

1    „ desgl. (Speckstein)...................

1    „    Patent-Argandbrenner.................

1    „ Elühlichtbrenner (Patent Auer) einschl. Nippel und der anderen

Formstücke.........................

0,08—0,10 M. 0,10—0,15 „ 0,25—0,30 „ 0,50—0,55 „ 1,00—1,25 „ 1,40—1,60 „ 2,50—3,00 „

0,45—0,60 „

1 Stück desgl. mit Kleinsteller...........

Brennerkrone, wie vor...........

kleinen sog. Juwelbrenner (Patent Auer) . . .

Brennerkrone für Kleinsteller........

vollständige Glühlichtlampe mit allem Zubehör

Glühstrumpf, groß.............

„    klein.............

Magnesiastift...........

Selbstzünder............

Glaszylinder............

Elimmerzylinder (Marienglas) . . . .

Glasglocke .............

Glastulpe..............

Glockenkreuz je nach Größe......

Blakerträger für Wand- oder Hängearm „ mit Gegengewicht . . . .

1 m Eummischlauch, 8 mm ................

1 „ desgl. feinerer . . . .................

1 „    „ glasiert bzw. bespannen.............

1 Stück hängende Gasglühlichtlampe (Dr. Kramer-Licht, Grähin-

lichD) mit einfacher Glocke, einstämmig...........

zweiflammig...................

1 Stück Schülke-Lampe, einflammig.............

doppelflammig..................

1 Stück Lucas-Lampe^...................

„ Lucaskompresserlampe^ (1250 HK)..........

„ Hardtlichtlampe ^ für indirekte Beleuchtung......

„ Volks ^ Parabolreflektorlampe

50 cm großem Reflektor..........

5,80—

8,00—

50,00— 55,00 „ 60,00— 65,00 „ 110,00—120,00 „ 250,00—260,00 „ 42,00— 45,00 „

6,50 „ 9,00 „

mit

„ 70-75 „ „    85    „

„    96    „

21,00— 28,00 „ 25,00— 42,00 „ 35,00— 63,00 „ 85,00— 93,00 „

Einfache Beleuchtungskörper.

1 Stück Wandarm

glatt feststehend.........

glatt mit Bewegung.......

verziert mit Bewegung.....

„    „ doppelter Bewegung .

„    „ dreifacher

Eisen

1,75—2,00

3,50—4,00

Messing

2,25—2,50 M. 4,50—5,00 „ 5,00—6,00 „ 6,00—7,00 „ 8,00—9,00 „

¹    Viel Licht, G. m. b. H., Berlin C 19, Wallstr. 13.

²    Starklichtgesellschaft, Berlin SW 68, Ritterstr. 44.

³    Julius Hardt, Hamburg.

⁴    R. Volk, Berlin S 42, Brandenburgstr. 45.

1 Stück Hängelampe in Leierform (Lyra) ohne Kugelbewegung

Eisen 3,00—3,50

4.50— 5,00 0,50—1,00

3.50— 4,00 6,50— 7,00 9,00—12,00

einfach ...........

verziert..........

mit Verlängerung mehr . . .

1 Stück Pendel einfach........

1 Stück Doppelpendel einfach.....

verziert ....

1 Stück Laterne in einfacher Ausführung

Wandarme dazu......

1 Stück Ampel mit halbmatter Kugel .

1    „ Tischlampe.........

Messing 4,00—4,50 M. 5,50—6,00 „ 0,75—1,20 „ 5,50—6,00 „ 8,00— 9,00 „ 12,00-15,00 „    .

14,00— 19,00 „ 3,00— 10,00 „ 10,00— 13,00 „ 12,00— 15,00 „

Kronleuchter ‘.

1 dreiflammiger Kronleuchter aus Schmiedeeisen

„ gelbem Metall

desgl. in reicherer Ausführung........

1 vierflammige Mittelzugkrone aus Schmiedeeisen

„ gelbem Metall

desgl. in reicherer Ausführung........

1 fünfflammiger Kronleuchter aus gelbem Metall

1 zehnflammiger desgl............

1 fünfzehnflammiger desgl...........

1 zwanzigflammiger desgl...........

1 dreitzigflammiger desgl...........

30,00— 50,00 M. 50,00— 80,00 „ 80,00—160,00 „ 50,00— 80,00 „ 70,00—120,00 „ 120,00—250,00 „ 100,00—400,00 „ 200,00—600,00 „ 300,00—800,00 „ 400,00—900,00 „ 500,00—1000,00 „

Ausbesserungen.

1 Gasmesser abzunehmen.......

1 Gasbeleuchtungskörper umzuhängen . .

Gasöfen für Heizung s. Titel XV.

Gasöfen für Bade- oder Warmwasseranlagen s. Titel XVI.

5,00—10,00 M. 1,00— 3,00 „

B) Elektrische Lichtanlagen.

Erklärung der Abkürzungen.

V = Volt — Spannungsverschiedenheit.

A = Ampere — Stromstärke — —.

0 — Ohm — Widerstand in der Leitung.

W = VA — Watt — Energieverbrauch.

736^ ⁼ 736^ = 1 Pferdestärke (PS), wobei t] der Nutzeffekt der Maschine ist.

f Sächsische Bronzewarenfabrik, 91.=©., Wurzen. (Vergl. Inserat Seite 46 und 47.)

.    23,00 JL mit Kathedralglasscheiben ohne Jnvertgasapparat,

43 687 1 FI. Eisen alt . Ampel

45 088 1 Fl. Altbronze . Ampel

40 829 5 Fl. Altbronze . Krone

31005 1 Fl. Goldbronze Wandarm

55,00 „ mit kristallhellem Glas ohne Jnvertgasapparat,

. 145,00 „

18,50 „

mit Halter und Polygonzylindern,

mit Halter und Opalglas.

Technische Bedingungen für elektrische Lichtanlagen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Vorhalten, Herstellen und Entfernen der Rüstungen, Leitern, Böcke usw.

b)    Stemmen aller Löcher zum Durchführen der Leitungen, zum Einsetzen der Dübel, Steinschrauben usw. und Vergipsen der Befestigungsteile,

c)    Aufhängen und betriebsfähiges Anschließen der Beleuchtungskörper, Bogenlampen, stromverbrauchenden Gegenstände, Apparate usw., auch wenn sie anderweitig geliefert sind,

d)    Stellung der zur Abnahmeprüfung erforderlichen Apparate, wie Jsolations-messer, Volt- und Amperemeter und andere.

Beschaffenheit der Stoffe.

Die zur Verwendung kommenden Stoffe müssen den Vorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker entsprechen. Außerdem sind die örtlich bestehenden Vorschriften besonders zu beachten. Die Schutzvorkehrungen an den Leitungen sowie die Schalter, Sicherungen, Steckdosen usw. sind den einzelnen Räumen entsprechend zu wählen; feuchte Räume und solche, in welchen leicht entzündliche Stoffe oder entzündliche Gase vorkommen, sind besonders zu berücksichtigen.

Ausführung.

Die Ausführung hat auf Grund der vom Verband deutscher Elektrotechniker erlassenen und der örtlichen Vorschriften zu erfolgen. Durch die Art der Verlegung der Leitungen darf die innere Ausstattung der einzelnen Räume usw. nicht beeinträchtigt werden. Diejenigen Räume, in welchen die Leitungen unter Putz gelegt werden sollen, gibt die Bauleitung selbst an.

Beschädigungen an Wänden, Decken und Fußböden hat Unternehmer sofort nach Fertigstellung seiner Arbeiten sachgemäß auf seine Kosten zu beseitigen.

Abrechnung.

Nachdem die Anlage betriebsfertig übergeben ist, erfolgt die Abrechnung nach Ausmaß, und zwar auf Grund der im Kostenanschlag eingesetzten Einheitspreise. Mit Rücksicht hierauf sind außer dem genauen Kostenanschlag und der Gesamtsumme noch die Einheitspreise für laufendes Meter der verschiedenen Leitungen anzugeben. Die Einheitspreise verstehen sich als betriebsfertig verlegte Leitung, einschließlich aller Nebenarbeiten und der zur Verlegung erforderlichen Stoffe. Außerdem sind die Einheitspreise für alle notwendigen Teile, wie Steckdosen, Schalter, Abzweigscheiben, Sicherungen usw., einschließlich betriebsfertiger Anbringung und Nebenarbeiten anzugeben. Sofern innerhalb eines Jahres eine Erweiterung der Anlage vorgenommen wird, ist der Installateur verpflichtet, sie noch unter Zugrundelegung der festgesetzten Einheitspreise auszuführen.

Tagelohnsätze.

0,90—1,10 Jt 0,65—0,75 „ 0,40—0,60 „

1 Arbeitsstunde eines Monteurs

„ Hilfsmonteurs „ Arbeiters . .

Preise von Leitungen und Zubehör nach den Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.

Die hier angegebenen Preise verstehen sich ausschließlich Verlegen.

Leitungsdraht und Kabel.

1 m Leitungsdraht und Kabel:

Querschnitt

Betriebs

stromstärke

in

Gummiband-Drähte G. B.

Gummiader-Drähte G. A.

qmm

Ampere

M.

Eisenarmierte asphaltierte Installations-Bleikabel 5t E.

io io

1—I r-H C<1 ^ O to IO' IO o O IO —¹ I—i (M co io i> Ci

0,08

0,12

10

15

20

25

35

60

80

100

125

160

190

0.10

0.14

0,20

0,30

0.42

0,46

1,00

1,35

1,90

2,60

3,40

0,15

0.20

0,27

0,80

0.36

0,90

0,60

0,81

1,25

1,65

2,30

3,10

4,10

1,10

1,50

1,90

2,50

3,25

4,25

5,50

120

225

4,30

5.10

6,70

150

260

5,30

6,20

8,00

Gummischnüre. 1 m Gummiaderschnur:

Seide

Glanzgarn

Querschnitt

2 Adern

3 Adern

2 Adern mit Traglitze

2 Adern

3 Adern

2 Adern mit Traglitze

qmm

M.

M.

Jl

M.

M.

2^ »° Ol Ol Ol <1

Ol

TH

O JD o

Oi Ol CO CO bO <1 ^ Ol CO ^

j-* >P „o „o o

O 00 Ql P- "p O to fco Ci

O JD G> JD JO 00 Ci ^ Oi CO Ol OO CO 00 ^

c> C> JD C> OOOOTQlrf^ O O Oi O Ot

0,69

0,76

0.82

1,23

1,55

0,57

0,63

0,68

1,02

1,29

Jsolierrohr und Zubehör.

Innerer Durchmesser in mm 11    13,51 15    16    20    21    23

1 m Jsolierrohr mit Messingüberzug und Muffe „ Stahlpanzer „ Eisenarmierung „

1 m Gummirohr mit Muffe in 3 in Längen, starkwandig . 1 Stück Ellbogen mit 2 Muffen für Messingisolierrohr . . „ 1 Muffe ohne „

1    „ Verbindungsmuffe

„ Stahlpanzerrohr . . . „ Eisenrohr, isoliert . .

„* Stahlpanzerrohr . . .

„ Messingrohr.....

1    „ kombinierte Muffe für Messing und Stahlpanzer .

1    ,, glatte Muffe für offene Verlegung.......

mit Deckel . .

0,93

.    1,37

. | 0,25 . 0,48

0,44

. 1,28 •    0,24

0,18

0,11

0,30

0,06

0,33

Minus

1    „ Winkelstück

I-Stück

0,38

0,55

„ Abzweigdose für Messingisolierrohr „ „ Stahlpanzerrohr „

1,35

1,70

wasserdicht . . . „ Gummirohr aus Stabilit . . . .

1    „    Abzweigscheibe für obige Dosen.........

1 „ Porzellantülle mit Endmuffe für Messingisolierrohr 1    „ Porzellanaufsteckhülse für Gummirohr......

1,90

0,40

0,40

0,12

0,02

I    |    |    |    I    S 9 § Io

1    1    '    1    1    cTcTcT ¹ cT

I I I | I I I I i I I i II I

0,82

2,53

0,80

0,89

2,33

0,41

0,22

Isolier- und Befestigungsstoffe.

1 Stück Jsolierrolle mit Holzschrauben. . .

1    „    Mantelrolle für feuchte Räume . .

1    „ gußeiserner Dübel mit 1 Jsolierrolle

„ 2 Rollen. .

„ 2 Mantelrollen „    3

„ 3

in 5 Größen das Stück zu 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 JUL

0,07 0,10 0,12 „ 0,08 0,09 0,12 0,16 „ 0,09 0,12 0,15 0,26 „ „ 0,15 0,18 0,25 0,40 0,45 „ 0,17 0,20 0,30 0,40 „ 0,28 0,30 0,40 0,50 „ 0,55 0,80 0,85 „ 0,30 0,35 0,65 0,95 „ 0,65 0,90 „ „ 0,06 0,10 0,16 0,25 0,50 „ 0,04 0,05 „ 0,03 0,04 0,06 „ 0,01—0,05 „ 0,20—0,45 „ 0,15—0,50 „ 0,10—0,30 „ 0,50—6,00 „

1    „    schmiedeeisern.

1    „    Isolator mit gebogener Stütze . .

1    „    Doppelisolator.........

1    „    Porzellaneinführung.......

1    „    Porzellandrahtklemme......

1    „    Stahldübel mit Schrauben ....

1    „    Schelle für Jsolierrohr......

1    „    Wandeinsah aus imprägniertem Holz

1    „    Unterlagrosette aus pol. Holz m. Bohrung „ 14

„    „    „ Jfoliermantel ... „14

1    „    Mauer- und Deckendurchführung ... „12

Ausschalter und Anschlußdosen (Moment-Drehschalter).

„ 4—100 „    „ 4,10—26,00 „

zweipolig „

dreipolig „

1 Stück Ausschalter dreipolig m. isoliert. Kappe, bis 250 Volt in 6 Größen von 2— 60 Amp. zu 4,10—26,00 M.

„ 9,50—27,00 „ „ 1,40- 5,60 „ „ 1,40- 5,60 „ „ 1,40- 4,70 „ „ 1,40- 4,70 „

„ 1,40- 6,40 „ „ 1,40- 6,40 „ „ 1,70- 9,20 „ „ 1,70- 5,20 „ 2,00—20,00 „ 0,75— 1,20 „ 3,50 „ 0,30 „ 0,75— 1,00 „ 9,00 „

„    „ einpolig

„ Gruppenschalter, einp.

„ wasserdichter Schalter in verschiedener Größe und Ausführung

„    Anschlußdose    mit    Sicherung    bis 2 Amp..........

„    „    „    „    „ 2    „    und Sperrvorrichtung mit Schalter .

„ Umschalter, einpolig

„ Wechselschalter

„ Kreuzungsschalter

„ 4- 10    „

„ 2-

„ Stecker für Anschlußdosen.................

„ Anfchlußstöpfel......................

„ wasserdichte Anschlußdose mit Sicherung 2 Ampere und Stöpsel

Sicherungen und Zubehör.

1 Stück Sicherungselement für Patronen bis 40 Ampere, einpolig

zweipolig

„ 40

1    „ desgl. mit Mittelleiterklemmen......................

„ Umschaltung für Dreileiteranlagen...............

„    „    „ Drehstrom..................

1    „ Sicherungspatrone hierzu in 8 Stufen: 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 40 Ampere .

Stellmutter..............................

2,00 M. 4,00 „ 4,60 „ 5,30 „

7,40 „

„    Sicherungselement    für    Schmelzstöpsel    bis    30 Ampere, einpolig

1    „ Kontaktschraube ............................

1    „    Verbindungsstück............................

1    „ Streifensicherung, einpolig bis 100 Ampere, mit Schußkasten........

„ 200 „ „ „ ........

1    „ Schmelzstreifen aus Silberdraht für 20—200 Ampere............

„ doppelpolige Sicherung mit Ausschalter 30, 20 u. 10 Ampere und 125—500 Volt

„ MomentschalthebellmitlSchutzkasten, bis 100 Ampere, einpolig........

1    „    Kabelschuh, gestanzt    für Drähte    von    4—120 qmm .

für Kabel

1    „    Abzweigklemme für    Drähte

1    „    Schutzkasten aus Jsoliermaterial    hierzu

„ ’ 4-150    „

„ 10— 95    „

zweipolig

0,31 „ 0,02 „ 1,00 „ 2,20 „ 0,20— 0,35 „ 0,60 „ 0,10 „

0,06— 0,10 „ 6,00 „ 9,00 „ 0,25— 0,80 „ 8,00 „ 16,00 „ 27,00 „ 29,00 „ 50,00 „ 10— 1,10 „ 10— 4,00 „ 80— 1,80 „ 35— 0,50 „

cT r-T CT cT

Bogenlampen.

Bei den Bogenlampen entsteht der Lichtbogen durch die Annäherung von zwei Kohlenstiften, die durch ein elektromagnetisches Uhrwerk in dem richtigen Abstand gehalten werden, um Flackern u. dgl. zu verhüten. Zu berücksichtigen ist, daß der mit dem positiven Pol verbundene Kohlenstab fast doppelt so schnell herunterbrennt, als der mit dem negativen Pol verbundene Stab, weshalb der positive Stab entsprechend stärker sein mutz als der negative. Die Bogenlampen werden in Grützen von 250 bis 3000 Normalkerzen (NK) hergestellt. Eine Bogenlampe von 8 Ampere mit 850 NK mittlerer Helligkeit beleuchtet: 2000 qm Hoffläche oder 1400 qm Bahnhofshalle oder 600 qm Gietzereien oder 200 qm Fabrikräume.

¹

   Vereinigte Fabriken C. Magnet, Heidelberg und Berlin W.

²

   Eisenhütteil und Emaillierwerk, Neusalz i. Schl.

³

   Apparatebauanstalt Weimar, vorm. Gebrüder Schmidt, A.-G., Fabrik für Abortanlagen imd Dampfdesinfektionsapparate, Weimar. — Carl Bosch, Köln a. Nh., Breitestr. 12—14.

⁴

   Otto Poppe, Kirchberg i. Sa.

⁵

   Bayrisches Torfstreu- und Mullwerk Haspelmoor, Oberbayern.

⁶

   Otto Poppe, Kirchberg i. Sa.

Schwatlo XVI.

⁷

   Heinrich Amend, Hanau. — Hubert M. Düts, Berlin, Ritterstr. 54. — Eisenhütten und Emaillierwerk, Neusalz a. O. — Tobias Förster & Co., München, Berlin. — Eöhmann & Einhorn, ©. m. b. H., Dresden.

⁸

   Pfister & Schmidt, München.

Der Stromverbrauch einer Bogenlampe ist 1,25—0,40 Watt für 1 NK. Die Spannung beträgt in der Regel 110 Volt bei einer Stromstärke von 8—16, meistens von 8 Ampere, wobei immer 2 Lampen zusammenbrennen. Die Brenndauer beträgt 10—20 Stunden.

8-110

600-850

= 0,00173 Pferdestärke für 1 NK. — Im allgemeinen ist der Stromverbrauch für eine Bogenlampe mit 850 NK und 8 Ampere Stromstärke und 110 Volt Spannung — 1,0 Watt für 1 NK; oder die Stromstärke — 0,01 Ampere für 1 NK.

1 Bogenlampe von 8 Ampere und 850 Normalkerzen verbraucht demnach

Stromstärke

Ampere

Mittlere

Helligkeit

NK

Stromstärke

Ampere

Mittlere

Helligkeit

NK

00 Ol Ol ^ CO

280

390

500

600

850

O CO o

1—I r—f r-l

1100

1600

2100

3000

Preise.

1 Bogenlampe von 8—16 Ampere bei 10—15 Stunden Brenndauer

40,00—60,00 M. 70,00—75,00 „

kostet ohne Glocke.....................

1 Beck-Bogenlampe (Widerstand dazu 25,00 JL).........

1 Effektbogenlampe von 8—12 Ampere mit Laterne im Durchschnitt 85,00—90,00 „

24,00 „ .    25,00—45,00    „

.    10,00—20,00    „

5,00—12,00 3,00— 5,00 „ 8,00—20,00 „ 6,00—10,00 „ 0,25— 0,50    „

.    12,00—25,00    „

1 Bogenlampenkupplung.......

1 Bogenlampenwandarm.......

1 Gasglocke mit Armatur......

1 Bekrönung der Glasglocke.....

1 Bogendach............

1 Scheinwerferschirm........

1 Aufzugswinde mit Drahtseil und Rolle

1 m Aufzugsseil...........

1 Beruhigungswiderstand je nach Grütze

Glühlampen.

Die Glühlampe besteht aus einer stark luftverdünnten Glaskugel (Birne), welche im Innern eine dünne Faser besitzt, die dem elektrischen Strome einen so starken Widerstand entgegensetzt, datz sie glühend wird und leuchtet. Der luftverdünnte Raum verhindert ein schnelles Verbrennen der Faser.

Diese Faser ist bei den allgemein gebräuchlichen Lampen eine Kohlenfaser. Bei den neuen Lampen verwendet man Osmium bzw. Tantal, welche den Vorzug haben, wesentlich weniger Strom zu verbrauchen, nämlich nur etwa die Hälfte derjenigen der Kohlenfadenlampe. Die Lampen sind allerdings vorläufig noch ziemlich teuer, die Osmiumlampe kostet rund 5,00 JL, die Tantallampe rund 4,00 JL Trotz der hohen Preise sind aber diese Lampen infolge ihres geringen Stromverbrauches überall dort vorteilhaft, wo lange Brennstunden in Frage kommen.

Die weiter unten angegebenen Angaben und Berechnungen beziehen sich auf die Kohlenfadenlampe.

Glühlampen werden für Spannungen bis 200 Volt und für eine Lichtstärke von 8—500 NK hergestellt. Die gebräuchlichsten Lampen haben 8, 10, 16, 25, 35 und 50 NK bei Spannungen von 50, 65, 72, 100 und 110 Volt und einen Stromverbrauch von 2,5—4,0 Watt für 1 NK am Anfange ihrer Brenndauer. Sie reichen für 800 bis 1000 Brennstunden aus. Da sie aber allmählich an Helligkeit bei gleichem Stromverbrauch verlieren, so ist es zweckmäßig, dieselben nach 400—500 Stunden Brenndauer auszuwechseln. Der richtige Stromverbrauch ist 3,0—3,5 Watt für die NK. Bei 3,3 Watt und 110 Volt ergeben sich 0,03 Ampere für 1 NK und 0,0055 Pferdestärke für 1 NK.

Glühlampen von Siemens & Halske.

Lichtstärke in NK . . .    8    10    10 16    16    16 16    25    25    25

Spannungen in Volt

= V........

Mittlere Stromstärke in

Ampere......

Stromverbrauch = Watt

50    65    100    50    65    100    120    50    65    100

(3    §

0,56    0,54    0,39    1,04    0,80    0,57 0,48    1,50    1,25    0,87    0,73

35

35

50

50

100

50

65

100

120

0,95    3,00    2,30    1,50

Anzahl der Glühlampen zur Beleuchtung eines Raumes.

Grundfläche des Raumes in

Quadratmeter......

Anzahl der Glühlampen . . .

Preise.

1 Glühlampe 5—32 HK bis 125 Volt. . .

mit Hahnfassung........

1 Glühlampe 10—32 HK bis 220 Volt . .

mit Hahnfassung........

1 Nernstlampe 0,25 Ampere bei 220 Volt .

.. 220 „ .

20    30    40    50 70    100    150    200    250    300    350    400    450    500

3    5    7    10    14    20    30    38    45    58    70    85    100    120

0,50— 0,60 M. 1,00— 1,25 „ 0,65— 0,80 „ 1,20— 1,50 „ 3,00 „ 13,85 „

1,00

Metallfadenlampen (Osram-, Osmium-, Wolfram-, Tantal-, Zirkon- u. dgl.). 1 Stück Osramlampe

3,00— 3,25 M. 5,00— 5,25 „ 5,50 „ 6,00— 6,25 „ 9,00— 9,25 „ 12,00—12,25 „ 15,00—15,25

5,00-

Quecksilberdampflampen.

65,00 M. 15,00 „ 200,00 „

0,40— 0,60 M. 1,00— 1,50 „ 1,80— 3,00 „

2.50—    3,50 „ 7,00— 8,00 „

4.50—    5,50 „ 9,00—10,00 „ 7,00— 8,00 „ 2,00— 3,00 „ 3,00— 5,00 „ 7,00—10,00 „

20,00 „ 8,00 ..

1 Stück Osmiumlampe

„ Tantallampe

„ Sirius-Holloidlampe

32 HK bei 110 Volt 100 „

16—25 „

50 „

25—32    „

50 „

100 „

.. HO HO

.. 110 „ 110 .. 110 „ .. HO „

3,00 M. 5,00 „ 2,50 „ 3,00 „ 3,00 „ 3,25 „ 5,00 „

1 Stück Dr. Arons Quecksilberdampflampe mit Laterne

1    „ Ersatzlenchtkörper rd. 300 HK hierzu.....

1    „ Qnecksilberqnarzlampe rd. 1000 HK.....

Lampenhalter.

1 Halter für Glasschalen........

1 Milchglasschale...........

1 geschliffene Glasschale........

1 Stück Wandarm aus Eisen oder Messing besgl. beweglich . . .

1    „ Pendel, 1 m lang............

1    „ Doppelpendel, 1 m lang.........

1    „ Schnnrzngpendel ............

1 „    Deckenbeleuchtung mit Blechschirm.....

))    it    tt ©laslugel.....

1    „ Stehlampe, Messing, verstellbar......

1    „ Doppelstehlampe, verstellbar .......

1    „ Handlampe...............

Kronlenchterpreise s. unter Titel XVII, A.¹

Dynamomaschinen.

Zur Erzeugung des elektrischen Stromes dienen die dynamoelektrischen Maschinen, meistens mit Gleichstrom, welche durch Wasser-, Dampf- und Easkraft getrieben werden. Auf einen ruhigen Gang der Maschinen ist sehr großer Wert zu legen, da sich Unregelmäßigkeiten derselben dem Licht sofort mitteilen.

Für die Leistung und Preise von Nebenschluß- und Verbundschluß-Dynamomaschinen von 100 Volt Spannung kann folgende Tafel als Anhalt dienen:

¹ Sachs. Bronzewarenfabrik Wurzen. (Vergl. Inserat Seite 46 und 47.)

30    245 5 + 2 Lp. Braunbronze . . .    158,00 JL

Mittelzugkrone

31    379 3 + 1 Lp. Metzg. geschliff. . .

Krone

17 882 9+2 + 1 Lp. Goldbronze. .    575,00 „

Krone

32    481    1 Lp. Tornbakpoii

mit mattem Schirm, Perlfranse und Metalltulpen,

95,00 „

9,50

mit Halter, geschliffenen Gläsern und Elasbehang,

mit gepreßten Kugelketten, Halter und Glasbehang,

mit mattem ©las.

Nebenschluß- und Verbundschluß-Dynamomaschinen.

Spannung

Stromstärke

in

in

Leistung

in

Volt (V)

Ampere (A)

3Batt=V. A.

Umdrehungszahl in 1 Minute

Kraftverbrauch

in

Preis der Dynamomaschine

Pferdekraft

M.

110

660

1700

1,1

250

110

880

1500

1,5

350

110

10

1100

1300

1,8

450

110

12

1320

1500

2.2

450

110

15

1650

1200

2,8

500

110

20

110

25

2200

2750

1200

1500

3,7

600

4,6

600

110

30

3300

1200

5,5

700

110

35

3850

1500

6.4

700

110

40

4400

1100

7.3

780

110

50

5500

1400

9,2

780

110

60

6600

1000

11,0

950

110

70

7700

1300

13,0

950

110

80

8800

1000

14.7

1100

110

90

9900

1200

16,5

1100

110

100

110

125

110

150

110

175

110

200

110

250

110

300

110

400

110

500

110

600

110

700

110

800

11000

13750

16500

19250

22000

27500

33000

44000

55000

66000

77000

88000

1000

1200

1100

900

900

850

800

750

900

700

850

650

18,3

22.9

27,5

32,0

36.5

46.0

55,0

73,0

92.0

110,0

128,0

147.0

1250

1250

1500

1800

2200

2600

3200

4000

4000

4800

4800

6000

Dynamomaschine mit kleiner Turbine, welche durch die Wasserleitung getrieben wird:

Wasserdruckhöhe in Meter..........

Wasserverbrauch in Kubikmeter für 1 Stunde. .

Leistung in Pferdestärken ..........

Umdrehungszahl in Minuten.........

Preise der Turbinen in Mark.........

„ Dynamomaschinen in Mark.....

beider in Mark............

30

40

50

60

0,33    0,50    0,75    1,00

1000    1100    1200    1300

fco

CO Ol

00 Ol

Ol fcO

680

700

730

750

Akkumulatoren.

Der Akkumulator soll die gleiche Leistung der Dynamomaschine haben. Die Ladespannung soll 2,0—2,5 Volt sein und darf am Ende der Entladung nicht unter 1,8 Volt sinken.

Arbeitet man mit n Volt Spannung, so müssen im ganzen vorhanden sein.

Jeder Akkumulator ist nur für eine bestimmte Fassung (Kapazität) in Ampere-stunden eingerichtet.

Preise der Akknmnlatorenzellen mit 3,3stündlicher Entladnngsdaner:

200— 300-    400    500-

30    60    90    120    160    300    400    500    1000

Fassung der Zelle in Ampere-Stunden .........

Preis einer Zelle, bezogen auf 1 Ampere-Stunde in Mark......

0,60

0,53

0,47

0,45

0,43

0,41

0,39

0,38

0,37

Berechnung eines Akkumulators. Bei einer Anzahl von b Bogenlampen von je ax Ampere Stromstärke, und von g Glühlampen mit je a₂ Ampere Stromstärke, bei

im ganzen s Stunden täglicher Betriebsbrenndaner, sowie bei Zellen, kostet die Akkumulatorenbatterie:

b.

2 • ai + g • a₂1 s

1,85

multipliziert mit 0,60 oder 0,53 oder 0,47 usw. in- Mark.

Sind nun: b = 4 Bogenlampen von je 8 Ampere, g — 20 Glühlampen (von 16 N. K.) von je 0,03 - 16 — 0,48 Ampere, s = 5 Stunden, n — 100 Volt vorhanden, so kostet der Akkumulator:

• 8 + 20 • 0,48) 5

100

1,85

• 0,43 = 3040 M.

Elektromotoren für Kleinbetrieb:

Leistung in Pferdekraft Anlagekosten in Ji . .

V.

V.

10

20

50

400    480    410    470    560    660    1040    1430    3300

Kosten von elektrischen Beleuchtungsanlagen mit eigenem Kraftwerk, a) Für eine Fabrik mit 6 Bogenlampen und 32 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 60 Ampere und 1000 Umdrehungen,

für 11 Pferdestärken......................

1 Gaskraftmaschine für 12 Pferdestärken..............

Riemenscheiben, Anker, Schaltbrett, Spannnngsmesser, Strommesser,

Riemen usw..........................

6 Bogenlampen für 8 Ampere, mit Glocken je 72,00 JL........

6 Holzmaste mit Regendächern, Gegengewichten, Seilrollen, Aufzugs-

kästen mit Seiltrommeln, Aufsätzen usw. je 70,00 JL........

150 m Anfzngsseil von 5,5 m verzinktem Flntzstahldraht für die Bogenlampen 0,20 JL........................

32 Glühlampen von 16—32 N. K., Fassungen, Schirme, Wandarme usw.,

je 3,00 Ji...........

Leitungen, Ausschalter, Kontakte usw

Verpackung und Fracht......

Montage und Maurerarbeiten . . .

950,00 Ji 4270,00 „

500,00 „ 432,00 „

420,00 „

30,00 „

Ohne Kraftmaschine kostet die Anlage .

.....    96,00 „

.....    350,00 „

.....    120,00 „

.....    432,00 „

Zusammen    7600,00 JL

.....    3330,00    Ji

1 Bogenlampe von 8 Ampere und 850 N. K. benötigt = für 1 Lampe oder 0,00085 Pferdekräfte für 1 N. K.

110-8

= 0,735 Pferdekräfte

2-600

1 Glühlampe von 110 Volt, 20 N. K. und 0,03 Ampere für 1 N. K. benötigt 0,11 Pferdekräfte für 1 Glühlampe oder 0,0056 Pferdekräfte für 1 N. K.

Es ist somit sowohl in bezug auf den Kraftverbrauch als auch in bezug auf die Anlagekosten:

— 0,15 Bogenlampen.

1 Bogenlampe von 8 Amp. — rund 7 Glühlampen, zu 20 N. K. 1 Glühlampe

Demnach kostet:

1 Bogenlampe

7600

7600

6 + 32 - 0,15    10,8

= 700 JL, bezw. =

3330

10,8

= 310 JL.

1 Glühlampe

7600

7600

3330

32 + 6-7

₇₄    = 103 JL, bezw. = ?4

= 45 JL

b) Für eine Fabrik mit 20 Bogenlampen und 150 Glühlampen:

1 Dynamomaschine von 110 Volt, 200 Ampere, 850 Umdrehungen in

2200,00 JL 11800,00 „ 1500,00 „ 1440,00 „ 1400,00 „ 80,00 „ 450,00 „ 1500,00 „ 220,00 „ 1260,00 „

1 Minute und 36,5 Pferdekräfte................

1 Gaskraftmaschine für 40 Pferdekräfte..............

Riemenscheiben, Anker usw. usw....... ...........

20 Bogenlampen für 8 Ampere, mit Glocken usw. je 72,00 JL ... .

20 Holzmaste usw., je 70,00 JL..................

400 m Aufzugsseil usw., je 0,20 JL................

150 Glühlampen usw., je 3,00 Ji.................

Leitungen usw..........................

Verpackung und Fracht.....................

Montage und Maurerarbeiten ..................

Ohne Kraftmaschine

Zusammen 21850,00 JL ..... 10050,00 „

1 Bogenlampe kostet =

21850

1 Glühlampe kostet =

42,5 21850

= 500 JL, bezw.

290

= 785 JL, bezw.

10050

42,5

10050

= 250 M.

290

= 34,6 JL

c) Für eine Anlage von 8 Bogenlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 60 Ampere, 1000 Umdrehungen in her

950,00 JL 4270,00 „ 520,00 „ 576,00 „ 560,00 „ 240,00 ,.

70,00 „ 382,00 „ Zusammen 7570,00 Jl.

Minute und 11 Pferdestärken..................

1 Easkraftmaschine für 12 P. K..................

Riemen, Riemenscheiben usw. usw., 8 - 65 ............ .

8 Bogenlampen zu 8 Ampere und 850 N. K. usw., je 72,00 JL . . .

Holzmaste, Regendächer, Aufzüge, Aufsätze, Seile..........

Leitungen, Ausschalter usw. . ..................

Verpackung, Fracht.......................

Montage usw. .........................

also für 1 Bogenlampe . . . ohne Kraftmaschine im ganzen also für 1 Bogenlampe . . .

946,00 JL. 3300,00 „ 412,50 „

d) Für eine Anlage von 30 Bogenlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 250 Ampere, 700 Umdrehungen in der

2600,00 JL 13000,00 „ 1950,00 „ 2100,00 „ 2100,00 „ 900,00 „ 240,00 „ 1210,00 ,. Zusammen 24100,00 JL 803,00 JL 11100,00 „ .

370,00 „

Minute und 46 P. K..................... .

1 Gaskraftmaschine von 50 P. K..................

Riemen usw...........................

30 Bogenlampen zu 850 N. K. und 8 Ampere, je 70,00 JL......

Maste, Aufzüge usw.......................

Leitungen usw..........................

Verpackung, Fracht usw......................

Montage usw..........................

also für 1 Bogenlampe........

ohne Kraftmaschine zusammen.....

also für 1 Bogenlampe........

e) Für eine Anlage von 100 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 100 Volt, 60 Ampere, 1000 Umdrehungen in der

950,00 JL 4270,00 „ 500,00 „

300,00 „ 550,00 „ 70,00 „ 430,00 „

7070,00 JA.

1500,00 JL 8500,00 „ 1250,00 „ 750,00 „ 1375,00 „ 175,00 „ 850,00 „

Minute und 11 P. K......................

1 Gaskraftmaschine für 12 P. K..................

Riemen usw. usw........................

100 Glühlampen zu durchschnittlich 20 N. K., für 1 Lampe 0,6 Ampere, zusammen 60 Ampere . . .

Leitungen, Ausschalter usw. usw

Verpackung, Fracht.....

Montage, Maurerarbeiten . . >

Zusammen 70,70 JL 2800,00 „ 28,00 „

also für 1 Glühlampe.........

ohne Kraftmaschine irrt ganzen.....

also für 1 Glühlampe.........

f) Für eine Anlage von 250 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 150 Ampere, 850 Umdrehungen in der

Minute und 27,5 P. K.....................

1 Easkraftmaschine von 30 P. K..................

Riemen usw...........................

250 Glühlampen 311 20 N. K...................

Leitungen usw..........................

Verpackung, Fracht usw......................

Montage usw..........................

also für 1 Glühlampe . . . ohne Kraftmaschine zusammen also für 1 Glühlampe . . .

Zusammen 14400,00 JL 58,00 JL 5900,00 „

24,00 „

g) Für eine Anlage von 400 Glühlampen:

1 Dynamomaschine für 110 Volt, 250 Ampere, 700 Umdrehungen in der

2600,00 M. 13000,00 „ 2000,00 „ 1200,00 „ 2200,00 „ 280,00 „ 1220,00 „

Minute und 46 P. K......................

1 Easkraftmaschine von 50 P. K..................

Riemen usw., 400 - 5    ......................

400 Glühlampen zu 20 N. K., 400 - 3 ...............

Leitungen 400 • 5,5.......................

Verpackung, Fracht 400-0,7 ...................

Montage usw. 400 - 3,3    .....................

Zusammen 22500,00 JL

55,00 M.

9500,00 „

24,00 „

also für 1 Glühlampe . . . ohne Kraftmaschine zusammen also für 1 Glühlampe . . .

h) Überschlägliche Anlagekosten einer elektrischen Beleuchtungsanlage mit und ohne Kraftmaschine:

2. Glühlampen zu 20 N. K. und 110 Volt:

1 Bogenlampen 110 Volt zu 850 N. K. und 8 Ampere:

Anzahl

der

Bogenlampen

Anlagekosten für 1 Bogenlampe ohne

Anzahl

mit

der

Anlagekosten für 1 Glühlampe

mit

JL

Kraftmaschine

JUL

Glühlampen

JL

Kraftmaschine

ohne

JL

1— 5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40

900—1150 800—1050 700— 950 650— 900 600— 850 550— 800 500— 750 450— 700

350—500

320—480

300—460

290—450

280—440

270—430

260—420

250—410

1— 50 51—100 101—150 151—200 201—250 251—300 301—400 401—500

90—110 85—105 80—100 75— 95 70— 90 65— 85 60— 80 55— 75

40—50

37—45

34—42

32—40

30—38

28—36

27—34

26—32

Bei besserer Ausführung ist diesen Preisen ein Zuschlag zu geben.

Gesamtkosten für elektrische Beleuchtungsanlagen, welche an ein öffentliches Kraftwerk angeschlossen werden, ohne Stemm- und sonstige Maurerarbeiten:

1 vollständige Beleuchtungsanlage einer Wohnung, bestehend aus je einer Deckenbeleuchtung sämtlicher Räume einschl.

Vorplatz, Küche, Abort und Treppenhaus mit Ausschaltung an den Türen; im Schlafzimmer Ausschaltung von der Tür und vom Bett aus, je nach Anzahl der Kerzen und Stärke der-

selben

für den Raum    35,00—    50,00 JL

580,00—    720,00 „

1 vollständiges Leitungsnetz für eine Wohnung im Vorderhause für 80 Glühlampen

1 vollständiges Leitungsnetz in einer Wohnung irrt Erdgeschotz für 50 Glühlampen. Die Hauptleitung, aus Eummiader-draht bestehend, wird in Messingrohr obenauf verlegt, die Nebenleitungen bestehen aus Rohrdraht und werden übertapeziert, zum Teil auch auf die Tapete gelegt.....

1 vollständiges Leitungsnetz für 70 Glühlampen in einem Landhause .......................

1 Leitungsnetz, vollständig eingebaut für 250 Glühlampen in

ein sehr vornehmes Wohnhaus.............

1 Leitungsnetz für eine elektrische Treppenbeleuchtung für

7 Glühlampen 200,00 Ji, mit Selbsteinschaltung.....

1 vollständiges Leitungsnetz für 250 Glühlampen in einem

Geschäftshause ....................

1 Einbau von 6 Jntensiv-Nernstlampen für Schaufenster-

beleuchtung einschl. Lieferung der Lampen.......

1 vollständiges Leitungsnetz für 400 Glühlampen und 24 Bogenlampen in einem Eeschäftshause............

1 vollständiges Leitungsnetz für 1500 Glühlampen und lOBogen-lampen bzw. Scheinwerfer einschl. der Notbeleuchtungsanlage in einem Theater, jedoch einschl. der Beleuchtungskörper und

des Bühnenregulators .................

1 Aufbau eines Reklameschildes auf dem Dache eines Geschäftshauses, bestehend aus 15 Buchstaben 1 m hoch mit 260 Glühlampen, einschl. Lieferung des Uhrwerkes für wechselnde Beleuchtung sowie der Stromzuleitung, betriebsfertig nebst Dachstützen hergestellt.................

600,00—    750,00 Jli

900,00— 1200,00 „

5000,00— 5500,00 „

300,00 „

2600,00— 3000,00 „

285,00 „

4200,00— 5500,00 „

20000,00—25000,00 „

3400,00— 4000,00 „

Einzelkosten für je eine Glühlampe zu 16 Kerzen.

Installierte Glühlampen.

Die Installationskosten richten sich nach der Lage und Grütze der Anlage, ob viel oder wenig Ausschalter und Steckdosen zur Verwendung kommen, ob Umschalterleitungen gewünscht werden, ob längere Hauptleitungen erforderlich sind usw., und nicht zuletzt, mit welcher Spannung die Anlage betrieben wird.

Bei einer Gebrauchsspannung von

HO Volt Gleichstrom betragen die Kosten einer Lampe . . 2^0 ,, „ „ ,, ,, „ „ . .

8,00—16,00 M: 6,00—16,00

125

Lampe

„ Drehstrom (Wechselstrom) betragen die Kosten einer

10,00—22,00 „

Für Anlagen mittlerer Grütze in Neubauten entfallen von den Installationskosten des Leitungsnetzes für eine Glühlampe, je nach Stromart und Spannung im Durchschnitt auf das Rohrnetz (Gummirohr unter Putz verlegt)

3,00—4,00 Ji 1,00—2,00 „ 5,00—6,00 „

die Haupt- und Steigeleitung „ Nebenleitungen ....

Sicherungen und Schalter .

Titel XVIII. Kraft- und Meldeanlagen.

A) Meldeanlagen.

Tagelohnsätze.

0,85—1,00 M. 0,50—0,65 „

1 Stunde eines Monteurs „ Arbeiters

a) Klingelanlagen.

Die elektrischen Klingelanlagen haben die älteren mechanischen und Luftdruck-klingeln vollständig verdrängt. In ihrer einfachsten Form bestehen sie aus dem Läute-bzw. Zeigewerk, dem Druckknopfe, der galvanischen Batterie und den Leitungen aus 0,8—1 mm starkem isolierten Kupferdraht.

Die Wartung, welche die elektrischen Anlagen früher erforderten, ist sehr gering, und die Bedenken, welche die galvanischen Batterien infolge der Säure vielfach hervorgerufen hatten, sind durch die jetzigen geruchfreien Batterien gehoben. Die Leitungsdrähte können unauffällig in allen Räumen verlegt werden. In neuester Zeit werden an Stelle der Kontaktknöpfe mit flachen Federn vielfach sogenannte Ventilkontakte verwendet.

A) Preise der Einzelteile elektrischer Klingelanlagen.

1.    Klingelwerke.

1 Klingelwerk mit Metall- oder Stahlschalen, Schalmei oder Tiroler-

2,25—25,00 M. 4,00— 5,00 „ 6,00— 7,50 „ 4,00— 5,00 „

8,00 Jli 8,00—15,00 „ 12,00—18,00 „ 16,00—24,00 „ 24,00—36,00 „

6,00-

glocken, je nach Grütze...................

1 Fortschellklingel......................

1 Ruftrompete oder Summer................

1 Einschlagglocke ......................

2.    Zeigerwerke (Tableaur).

1 Zeigerwerk mit 2— 3 Feldern...............

„4-5    .................

„6-7    „    .............- -

„ 8—10 „ ...............

„ 12-20 „ ...............

3. Druckknöpfe.

1 Zimmertaster aus Holz

„ Porzellan........

„ Metall..........

„ Hartgummi.......

„ Holz ..........

„ Metall .........

1 Haustürtaster „ Emaille mit 1 Kontakt . .

„    2 Kontakten .

„    3—4 „

„    1 Kontakt . .

„    2 Kontakten

„    3-4 „

1 Flurtaster

0,25— 0,60 JL 0,40— 0,70 „ 1,25—10,00 „ 2,50 „ 1,00— 3,00 „ 1,50—12,00 „ 4,00 „

7,50 „

„ Glas

9,00—11,00 „ 7,50 „ 13,00 „ 16,50—20,00 „

1 Haustürtaster aus Metall (Becken) mit 1 Kontakt .

„    2 Kontakten

15,00 Ji 10,00 „ 13,50—17,00 „

1 Birnentaster mit 2 m Seidenschnur und Anschlußdose aus Holz

einfach, geschnitzt, reich geschnitzt, Bronze, Metall.......

1 Tischtaster mit 2 m Seidenschnur und Anschlußdose aus Holz oder

Metall mit 1 Knopf oder 2 Knöpfen und Figuren......

1 Klemmschraube zum Anschluß transportabler Taster oder Birnen

2,50—15,00 „

2,50—20,00 „ 0,50 „

4. Tür- und Fensterkontakte, welche beim Offnen oder Schließen einer Tür ein entfernt liegendes Läutewerk in Bewegung setzen oder so lange läuten, wie die Tür oder das Fenster offen stehen.

1 Streichkontakt Nr. 1....................

„ 2........................

2.50    „

3.50    „

1 Druckkontakt.......................

1 Ventilkontakt.......................

6. Aus- und Umschalter, um eine Glocke außer Betrieb oder eine andere oder mehrere Glocken in Bewegung zu setzen.

1 Stöpselausschalter .....................

1 Hebelausschalter......................

1 Hebelumschalter......................

1,25 „

1,50 ,,

1,50 „ 2,75 „

3,50 „

6. Batterien. 1 Beutelelement .

1 kleines Trockenelement, 130 mm hoch 1 großes    „    180 „

1 Paar kleine Standkohlen, 180 „    „

„ große

250 „    „    .....

1 Elementenschrank, verschließbar, klein, mittel, groß

1,50— 3,75 „ 1,25- 2,75 „ 1,7c— 3,50 „

1.50—    3,00 „ 2,00— 3,75 „

2.50— 15,00 „

7. Leitungs- und Isolierstoffe.

1 Wachsdraht, 0,8 mm Durchmesser, für 100 m 1 desgl.,

0,9 „

mit Guttapercha, 0,8 mm,

0 9

tt    tf    v; ° ft

1 Asphaltdraht, 1 mm Durchmesser,

1 Erdkabel,

1 Bleikabel, einfach doppelwandig, zweifach

1 Isolator mit Eisenstütze ....

1 Jsolierrolle..........

1 Porzellanöse mit Steinschraube .

1 Porzellanpfcife........

1 Hartgummirohr für 1 m ... .

1 Isolierrohr mit Messingüberzug, 9 mm Durchmesser, für 1 m .

11

16 „

n    1    tt

tt    1    II

8,CO „ 10,00 „ 10,00 „ 12,00 „ 10,00 „ 100,00 „ 60,00 „ 125,00 „ 1,00 „ 0,10 „ 0,40 „ 0,30 „ 0,50 „ 0,30 „ 0,35 „ 0,50 „

B) Gesamtkosten einer elektrischen Klingelanlage für ein herrschaftliches Mietshaus mit

5 größeren Wohnungen.

Vorbemerkung. Die Preise, verstehen sich einschl. Lieferung sämtlicher Stoffe und der Anbringung, aber ausschl. Verputzen der Leitungen, Einstemmen und Vergipsen der Dübel mit Gips und Sand.

Erdgeschoß:

1.    1 Bronzetaster auf roher Eichenplatte nach Zeichnung.......

2.    2 Glocken mit kräftigen Magneten, Platinkontakten mit vernickelter

Schale in nußbaumpoliertem Gehäuse .............

3.    I Zeigerwerk mit 8 Nummern, mechanischer Abstellung und Bezeich

nungen auf weißem Karton, in nußbaumpoliertem Gehäuse . . .

4.    5 Taster, echt Nußbaum, mit Neusilberfedern...........

5.    1 Porzellantaster für das Badezimmer..............

6.    2 Birnentaster, echt Nußbaum, für das Speise- und Schlafzimmer,

einschl. je 3% m zweiadriger Schnur und Wandrosette......

7.    1 Bronzetaster auf halber Platte für den Hintereingang......

8.    450 m besten Guttaperchaleitungsdraht, doppelt umsponnen und gewachst

9.    10 m Bleikabel, zweiadrig, für die Deckenleitung int Speisezimmer und

Leitung im Badezimmer...................

10. Fertige Anbringung ......................

3,00 M.

3,00 „

16,00 „ 1,25 „ 0,40 „

1,70 „ 2,00 „ 27,00 „

4,00 „ 30,00 „

Erdgeschoß:

88,35 M.

1. Stock:

11.    1 Bronzetaster wie Ziffer 1    ..................

12.    2 Glocken wie Ziffer 2.....................

13.    1 Zeigerwerk wie Ziffer 3, jedoch mit 10 Nummern .......

14.    7 Taster wie Ziffer 4.................... .

15.    2 Taster wie Ziffer 5, für Bad und Balkon...........

14. 2 Birnentaster wie Ziffer 6.....-..............

17.    1 Bronzetaster wie Ziffer 7    ..................

18.    600 m besten Guttaperchaleitungsdraht wie Ziffer 8........

19.    11 m Bleikabel wie Ziffer 9, für Speisezimmer, Bad und Balkon .

20.    Fertige Anbringung......................

3,00 „ 3,00 „ 20,00 „ 1,75 „ 0,80 „ 1,70 „ 2,00 „ 36,00 „ 2,20 „ 37,00 „

II— IV. Stock:

Ausstattung genau wie im I. Stock, Ziffer 11—20 = 3 x 107,45 =

I. Stock: 107,45 JL

322,35 „

II.—IV. Stock: 322,35 JL

Zur Gesamtanlage gehören noch:

21.    1 Batterie, bestehend aus 6 Elementen, in dunkel gebeiztem Spind .

22.    40 m Batterieleitung .....................

23.    Fertige Anbringung......................

14,00 „ 2,40 „ 10,00 „

Erdgeschoß .

I.    Stock . .

II. —IV. Stock

Zur Gesamtankage..... 26,40 „

fr Gesamtanlage:

88,35 JL 107,45 „

322,35 „

26,40 JL

Zusammen

544,55 JL

C) Gesamtkosten einer elektrischen Klingelanlage in einem Wohnhause mit 8 kleinen

Wohnungen.

Vorbemerkung wie vor.

9 Stück Bronzeheber auf poliertem Eichenwandbrett mit Namenschild

(je 9,50 JL)

1 Stück Zeigerwerk mit 8 Fallklappen mit mechanischer Abstellung in nutzbaumpoliertem Kasten......................

4 Stück Zeigerwerke mit 4 Fallklappen, desgl. wie vor . . (je 9,50 JL)

(7,50 „ )

1100 m Leitung 0,5 qmm Euttaperchadraht zu liefern und anzubringen

(„ 0,10 „)

9 Stück Kontakte aus Porzellan mit Hartgummiboden für Badezimmer

( „ 0,75 „ )

4 „    Kontakte aus Nutzbaum für Wohnzimmer .... („ 0,35 „ )

„    halbe Wandbretter eichenpoliert mit Bronzedruckkupfer („ 2,50 „)

„ Läutewerke für Vorderwohnung mit 8 cm grotzer Stahlschale

(je 1,75 M.) ( „ 1,75 „ )

nach Wahl

85,50 JL

4 Zeigerwerke mit 3 Fallklappen, desgl. wie vor

17,00 „ 38,00 „ 30,00 „

110,00 „

6,75 „ 15,40 „ 12,50 „

IC r—I

„ Läutewerke für Hinterwohnung wie vor „ Batterie mit 5 Beutelbrikettelementen und dem dazugehörigen Spinde aus Elsenholz, braun gebeizt mit Schlotz..........

15,75 „ 8,75 „

15,25 „

Insgesamt: 354,90 JL

D) Gesamtkosten elektrischer Klingelanlagen für Einzelwohnhäuser

50,00--- 80,00 JL. 80,00—100,00 „ 100,00—125,00 „

mit 3—4 Zimmern ,,    5—6

7—8

E) Preise von Zugklingelanlagen und Haustüröffnern. 1 Stück Wohnungsglockenzug, bestehend aus einem Zugknopf, einer Rolle, einer Zylinderkette und einer gewöhnlichen Glocke mit Feder,

7,50—10,50 JL

8,00—11,00 „

Stift, Vorstecker und Draht................

1 Stück desgl. wie vor, jedoch mit Uhrglocken, mit Schlagwerk und

Spiralfedern.......................

1 Stück Haustüraufzug für den Pförtner, bestehend aus: einem starken Druckhebel mit Drehungsstift und Führungskloben nebst poliertem Stift, einer Zugstange mit Gabel, einem oder mehreren starken Winkeln mit Gabeln, einem auf Blech gesetzten Wechsel mit Stötzer und Feder, einer Verbindungsstange mit viereckigem Kopf, Führungsblech und Spiralfeder und, je nachdem der Zug im stehenden oder im Schlotzflügel angebracht werden soll, Wechsel mit Stötzer im Schliehblech oder Wechsel auf das Schlotz zur Falle,

60,00—80,00 „

einschl. der dazugehörigen Deckschienen............

1 Stück Haustüraufzug, welcher im ersten Geschotz in Bewegung zu setzen ist, bestehend aus einem Zugknopf, Handgriff oder Futztritt mit Feder, auf den Futzboden geschraubten Hülsen, in den Wänden untergebrachten Drahtleitern, einem oder mehreren starken Winkeln

nebst starkem Draht, schließlich aus einem vor der Haustür angebrachten breiten Wellenwinkel mit Führungskloben, Zugstange und Gabel, sowie in der Tür angebrachten Wechsel, Stößer und Verbindungsstange ......................

65,00—85,00 M.

25,00—30,00 „

Neuerdings werden auch vielfach elektrische Türöffner hergestellt, die mit pneumatischen Türschließern in Verbindung gebracht werden.

1 Glocke

1 Rosette für Luftdruckleitung 1 Gummibirne ......

1 m Gummischlauch...........

1 m Bleikompositionsrohr, auf Druck geprüft Fertige Anbringung einer Anlage.....

F) Jnstandfetzungsarbeiten.

1 kg Salmiak (gestoßen für Elemente) zu liefern.........

1 Stück neue Zinkplatte zu liefern............ . . .

1 Stück Zinkring zu liefern...................

1 Stück neue Kohlenplatte zu liefern..............

1 Element mit neuem Braunstein zu versehen..........

1 Elementdeckel zu liefern...................

1 Stück neue Kohlenklemme zu liefern .............

1 großes poröses Kohlenzylinderelement zu liefern........

1 neuen porösen, mit Braunstein gefüllten Kohlenzylinder wie vor .

1 neuen Zinkzylinder, 20/10/3 mm, wie vor ...........

1 Elementglas wie vor....................

0,80—0,90 M. 0,40—0,45 „ 1,50—1,60 „ 0,35—0,40 „ 0,20—0,25 „ 0,15—0,20 „ 0,20—0,25 „ 3,00—3,20 „ 1,30—1,40 „ 1,50—1,60 „ 0,20—0,25 „

b) Ha»sfernsprecher.

Hausfernsprecheranlagen stellen eine Verbindung von Hausklingelanlagen mit Sprechern dar. Der Sprecher besteht aus dem Mikrophon (zum Sprechen) und 1 oder 2 Telephonen (zum Hören). Ein Umschalter schaltet bei Gebrauch den Wecker aus und das Mikrophon selbsttätig ein. Bei mehr als 2 Sprechstellen werden Linienwähler oder Klappenschränke angebracht.

Einzelpreise für Fernsprechanlagen.

Leitungen und Zubehör.

1 m Bleikabel mit doppeltem Mantel, Durchmesser der Kupferadern 0,9 mm:

12

16    20    24    30    36

40 adrig

0,55    0,65    0,80    1,10    1,40    1,80    2,20    2,50    3,00    3,30    3,65 M.

1 m besten, verseilten Guttaperchaleitungsdraht, 9 mm Kupferdurchmesser ...........................

1 m Jsolierrohr mit verbleitem Eisen- oder Messingüberzug, einschl.

Muffen, Schellen, Stahldübeln usw.:

9 mm Durchmesser .

11 ..

16 „

0,10—0,12 JL

0,35—0,40 M. .    0,40—0,50 „

.    0,65—0,70 „

23 mm Durchmesser . 29 „

0,85—0,90 „ .    1,50—1,60 „

1 Stück Abzweigdose für Jsolierrohr mit Messing- oder verbleitem Eisenüberzug, mit Deckel usw., einschl. aller notwendigen Einführungen 1 Stück Normalellenbogen oder -ecke, passend zum Jsolierrohr, mit

eisenverbleitem oder Messingüberzng..............

1 Stück gußeiserner Kabelverteilungslasten, enthaltend eine Tafel mit

40 Klemmen ....

1,25 M.

1,15—1,75 „

9 Klemmen

11

13

15

20

7.50    „ 15,00 „

50

100

150

40,00 „ 45,00 „ 80,00 „ 95,00 „

Wand- und Tischstationen.

1 Stück Wandstation für Batterieanrus, einschl. Batterie, Draht usw.

1 i) -Tischfitltion ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    „

1    „ Wandstation mit Linienwähler für eine Richtung, zum

Verkehr untereinander..................

1 Stück desgl. wie vor, jedoch als Tischstation........

für jede Richtung mehr.................

1 Stück Fernsprecheinrichtung vom Zimmer nach der Küche, bei

vorhandener Drahtleitung, Glocke und Batterie.......

1 Einrichtung zum Anschließen des Fernsprechers in jedem weiteren Zimmer, bei vorhandener Klingeleinrichtung, als Zulage. . .

1 Stück Wandstation für Jnduktoranruf, einschl. der dazugehörigen Mikrophonbatterie, Draht usw...............

Fernsprechzentralen.

1 Stück Fernsprecherzentralenanlage für Banken, Fabriken, größere Geschäftshäuser usw., mit Klappenschrank für Batterieanruf, mit fünf Sprechstellen, einem Abfragewerk, Draht, Batterien usw. 350,00—400,00 JL 1 Stück desgl. wie vor, jedoch mit Klappenschrank für Jnduktoranruf, bei Anlagen vorzuziehen, deren Sprechstellen in größeren Entfernungen von der Zentrale liegen oder in denen größere

Freileitungen vorhanden sind...............

1 Stück Postnebenstellenanlage im Anschluß an das Postfernsprechamt, nur zum Verkehr mit dem Amt oder den daran angeschlossenen Teilnehmern, mit selbsttätigem Umschalter, Draht,

Batterien usw. und einer Nebenstelle...........

1 Stück desgl., jedoch mit zwei bis fünf Nebenstellen, jede weitere

Nebenstelle.......................

1 Stück Anlage wie oben, jedoch auch zum Verkehr untereinander

mittels Linienwähler, für jede Sprechstelle.........

1 Stück Fernsprechzentralenanlage für Umschalteschrank mit Glühlampenzeichen und Zentralbatterieausfllhrung, nur für den Privatbetrieb zum Verkehr untereinander, eingerichtet für 20 Sprechstellen, mit Marken, Draht, Akkumulatoren, sowie Ladeeinrichtung für dieselben.................

jede weitere Nebenstelle, als Zulage für Fernsprecher, Draht usw.

40,00— 45,00 M. 70,00— 75,00 „

55,00— 65,00 „ 85,00— 95,00. „ 15,00— 24,00 „

18,00 „

1,50 „

60,00— 65,00 „

600,00—700,00 „

200,00—250,00 „

200,00—300,00 „

300,00—400,00 „

2700,00—2800,00,, 100,00—140,00 „

1 Stück Anlage, mit 20 Sprechstellen, jedoch fünf davon als Nebenstellen eingerichtet, um auch mit dem Postamt auf einer geschlossenen Postleitung verkehren zu können, mit Draht usw. . 3600,00—3800,00«Ä 1 Stück Anschluß jeder weiteren Postleitung an dem Umschalte-

200,00—250,00 „

schrank, einschl. Vergrößerung desselben..........

Akkumulatoren und Rufbatterien.

75,00 „ 15,00 „ 35,00 „ 9,50 „ 20,00 „ 0,25 „

1 Stück Akkumulator, bestehend aus je vier Zellen, in Holzkasten

„ Rufbatterie, bestehend aus fünf Elementen......

„ Batteriespind, zweitürig, nußbaumartig, mit Schloß usw.

1    „ Batterieumschalter.................

„ Voltmeter mit Schalter ..............

1    ,. Emailleschild mit Aufschrift.............

Gesamtkosten für Fernsprechanlagen.

Berechnung einer vollständigen Fernsprechanlage für Post- und Hausverkehr.

Vorbemerkung. Die Herstellung der gesamten Anlage, für ein Bankinstitut passend, d. h. das Aufstellen der Zentralumschalter und Inbetriebsetzen, ist ausschließlich der Erd-, Maurer-, Zimmer- und Schlosserarbeiten berechnet.

Abrechnung erfolgt nach dem wirklichen Verbrauch der Stoffe und der geleisteten Arbeitszeit.

Die Ausführung der Anlage erfolgt auf Grund der zurzeit bestehenden und bekannten Vorschriften der Deutschen Reichspost.

Zentrale.

1. 1 Zentrale, eingerichtet für zentrale Mikrophonbatterie, Glühlampenzeichengebung und doppelt selbsttätige Schlußzeichen zum Anschluß von:

4 Amtsleitungen, 20 Postnebenstellen, 60 Hausstellen,

10 Schnurpaaren,

zusammen 94 Anschlüssen,

bestehend aus:

1 echt Nußbaum- oder Mahagonischrank, poliert,

4 Relais mit Haltewicklung, 100 Kniehebelschlüsseln,

20 Anrufrelais für die Postnebenstellen,

60 Anrufrelais für die Haus-stellen,

4 llberwachungsrelais für die Amtsleitungen,

20 llberwachungsrelais für die Schnurpaare,

4 Sah Polarisationszelleu für die Amtsleitungen,

40 Drosselspulen,

75 Anruflampen mit Fassung,

8 Amtsanruf- und Schluß-lampen mit Fassung,

20 Klinken für die Postnebenstellen,

20 llberwachungslampen,

10 Sah Polarisationszellen,

20 Stöpseln mit Schnurgewichten,

10 Ruf- und Abhörschlüsseln.

Abfragewerke mit Induktor usw., notwendigen Leitungen, Klemmen, Sicherungen usw. innerhalb des Schrankes........

2600,00 Ji

Stro mzuführung.

450,00 Ji

2. 1 Stromzuführungsanlage, bestehend aus zwei Akkumulatorenbatterien, je zwölf Zellen, mit einem Fassungsvermögen von 73 Amperestunden bei zehnstündiger Entladung, einschl. des Holzgestells, der Schilder, Füllsäure, Elaskrug, Glassäuremesser, Endpolklemmen, Hand-lampen usw........................

Schalttafel.

3. 1 Schalttafel zum Laden und Entladen der Akkumulatoren bei einer höchsten Ladestromstärke von 18 Amp. und Entladestromstärke von 7 Amp., bestehend aus:

1 Marmortafel, 100 x 1200 x 30 mm, eine Seite und Kanten poliert,

1 Voltmeter, 250 Volt aperiodisch,

1 Voltmeter, 30 Volt aperiodisch,

1 Amperemeter, 30 Volt aperiodisch,

1 Regulierwiderstand, zum Teil fest, zum Teil beweglich,

1 doppelpoligen Hebelausschalter für Moment, mit Schutzkasten, 20 Amp.,

1    doppelpoligen Hebelumschalter, 40 Amp., mit Unterbrechung, Schuhkasten usw.,

6 Sicherungen, 15 Amp., 20 Emailleschildern,

1 Schalttafelbeleuchtung. Sämtliche Leitungen einschl. Klemmen, Bolzen usw. bis zum Rande der Schalttafel, sowie Zuführungsleitung vom Akkumulatorenraum................

2    Umschaltern, desgl. 10 Amp.,

2 Umschaltern, desgl. 6 Amp.,

16 Endkontakten mit Schutzkasten,

400,00 Jl.

Zuleitung.

4.    1 Zuleitung für 20 Amp. bis zur Schalttafel, mit Sicherungen und

allem Zubehör, schätzungsweise...............

5.    9 Fernsprechwandstationen für Postverkehr, in echt nutzbaumpolierten

Gehäusen, in Pultform, Modell der Deutschen Reichspost, mit Griffhörern, hoch und niedrig verstellbaren Mikrophonen mit Induktor, polarisierten Weckern usw., einschl. Polarisationszellen (je 80,00 Ji) Fernsprechstationen.

6.    1 Fernsprechtischstation für Postverkehr, Modell der Deutschen Reichs

post, mit ausziehbarem Handmikrotelephon, Anschlutzkabel und Rosette, einschl. Polarisationszelle..............

7.    29 Fernsprechwandstationen, nur für Hausverkehr, in echt nutzbaum

polierten Gehäusen, beweglichen Mikrophonen, Griffhörnern und Weckern, einschl. Polarisationszellen

8.    12 Fernsprechtischstationen nur für Hausverkehr, mit Handmikro-

telephon, Anschlutzkabel und Rosette, einschl. Polarisationszellen

(je 65,00 Ji)

40,00 „

720,00 „

85,00 Jl.

(je 50,00 JL)

1450,00 „

780,00 „

Jsolierrohr.

9. 45 m Jsolierrohr mit verbleitem Eisen- oder Messingüberzug, einschl. Muffen, Stahldübeln usw., 29 mm Durchmesser . . (je 1,60 JL)

10.    100 m desgl., jedoch 23 mm Durchmesser

16    „

11    „

(., 0,90 „ ) (0,70 „ ) ( „ 0,50 „ ) („ 0,45 ,.)

72,00 JL 90,00 „ 98,00 „ 38,50 „ 126,00 „

Abzweigdosen.

14.    25 Abzweigdosen für vorstehende Rohre mit Messing- oder ver

(je 1,25 JL) 31,50 JL

bleitem Eisenüberzug, fertig, mit Deckel usw., einschl. aller notwendigen Einführungen

15.    12 Stück Normalellenbogen oder Ecken, passend zu dem Rohr in

21,00 „

Ziff. 9, mit eisenverbleitem oder Messingüberzug . (je 1,75 JL)

Kabelverteilungskästen.

16.    1 gußeiserner Kabelverteilungskasten mit Jsolierauskleidung mit in

Scharnieren beweglichem Deckel, notwendigen Anschlußstützen für die Bergmannrohre, sowie enthaltend eine Tafel mit 150 großen Klemmen mit Verbindungsschrauben . . .

17.    2 desgl. wie vor, jedoch mit je 100 Klemmen

18.    2 19. 3

ff

ff

ff

20.

21.

ff

10

(je 80,00 JL) ( „ 45,00 „ ) (40,00 „ ) ( „ 15,00 „ ) ( „ 12,00 „ )

95,00 JL 160,00 „ 90,00 „ 120,00 „ 90,00 „ 96,00 „

Euttaperchaleitungsdraht.

22. 9500 m besten, verseilten Guttaperchaleitungsdraht, 0,9 mm Kupferdurchmesser, mit Guttaperchaüberzug, doppelt besponnen und gewachst, einschl. aller Isolierband- und Befestigungsstoffe (je 0,12 JL) 1140,00 JL

Bleikabel.

23.    150 m Bleikabel mit doppeltem Mantel, zweiadrig, Durchmesser der

(je 0,75 M.)    112,50 JL.

88,20 „

Kupferadern 0,9 mm

24.    Für Isolier- und Befestigungsstoffe 1 v. H. vorstehender Summe .

25.    Montage einschl. Vorhalten aller Werkzeuge, Prüfungswerkzeuge usw.

1200,00 „

für 4 Monteure je 300 Stunden = 1200 Stunden . (je 1,00 M)

Summe rund 10 120,00 JL

Sprachrohre.

Dieselben bestehen aus einem Zinkrohre mit Mundstück oder Pfeife an beiden Enden. Scharfe Krümmungen sind zu vermeiden. Die hörbare Länge für Sprachrohre beträgt 40—50 m.

1,00— 1,50 JL 0,40— 0,50 „ 2,00— 3,00 „ 2,50— 3,00 „

. 10,00—12,00 „

1 m Sprachrohr, 20 mm weit, einschl. Legen.....

1 Bogenknie...................

1 Mundstück zum Sprachrohr in verschiedenen Holzarten 1 desgl. mit Pfeife von Holz............

„ Elfenbein

c) Turm- und Gebäudeuhren

Preise der einzelnen Teile.

1. Uhrwerke.

Es werden jetzt fast ausschließlich Uhren mit wöchentlicher Gangdauer verwendet. Uhren mit täglichem Aufzuge sind billiger, die Wartung ist aber umständlich und teuer, so daß sich die Mehrkosten besserer kräftiger Uhren mit wöchentlichem Aufzuge bald bezahlt machen.

Neuerdings kommen immer mehr Turmuhren mit selbsttätigem elektrischen Aufzug in Aufnahme, deren Kräfteverbrauch je nach der Größe der Uhr jährlich etwa 5—15 Jli beträgt. Diese Uhren finden überall dort günstige Verwendung, wo die an langen Drahtseilen hängenden Gewichte gewöhnlicher Turmuhren sich schwer unterbringen lassen.

Die Größe der Werke richtet sich nach den Anforderungen, die an eine Uhr zu stellen sind: Uhren können ohne Schlagwerk (nur Gehwerk), oder mit Voll- und Halbschlag, oder mit */₄= und Vollschlag geliefert werden.

Zur Auswahl der erforderlichen Uhrwerkgrößen dient folgende Zusammenstellung. Die Preise verstehen sich ohne Zifferblätter, Zeigerwerke und Glocken. Bei Anwendung von zwei Zifferblättern erhöhen sich die Kosten des Uhrwerks um 18—25 M.

Durchmesser der Haupträder

mm

Geeignet für besondere

Schlag

glocken

Läute-

glocken

kg

kg

Geeignet für Zifferblätter. Durchmesser

Fallhöhe

Gewicht

der

der

Gewichte

mindestens

Schlag

hämmer

kg

Preis des Uhrwerkes, eine Woche gehend, mit Zubehör Voll- und Halbschlag

nur Gehwerk

⁴/₄ und Vollschlag

M,

Ji

tMx.

0,65    2,70    0,5    110,00

1,00    3,20    1,0    150,00

200    40    150    1,20    4,30    2,0    175,00

250    50    300    1,50    6,00    3,0    240,00

300    75    500    1,75    7,00    4,0    300,00

350    100    800    2,00    7,50    5,5    350,00

2. Zifferblätter, Zeigerwerke und Zeiger.

Die Größe der Zifferblätter richtet sich nach der Höhe, in der sie vom Erdboden sitzen. Man nimmt ¹/li—¹/₁₀ der Höhe als Durchmesser an. Die beste Ausführung ist in Kupferblech mit getriebenen oder gemalten Ziffern und Minutenpunkten. Billigere Blätter aus verzinktem Eisenblech. Durchscheinende Zifferblätter bis 1,50 m Durchmesser aus einer Glasscheibe in eisernem Rahmen. Größere werden besser aus Gußeisen durchbrochen und mit einzelnen Glasscheiben hinterlegt gefertigt.

Hinter den Zifferblättern sind möglichst große runde Öffnungen in den Wänden zu belassen, welche bei durchscheinenden Zifferblättern die lichte Weite des ganzen Durchmessers, bei anderen je nach Möglichkeit 0,70—1,50 m groß sein müssen. Man vermag die Zifferblätter dann von innen anzubringen und mit Hülfe kleiner Türen leicht an die Zeiger zu gelangen.

120-130

160-180

12

25

200,00

300,00

350,00

500,00

580,00

675,00

820,00

1000,00

1200,00

300,00

400,00

500,00

725,00

880,00

1000,00

1250,00

1500,00

1900,00

Grotzuhrenfabrik, Berlin 8. — Bernhard Zachariü, Leipzig, Wiesenstr. 10.

Durch

messer

der

Ziffer

blätter

Aus verzinktem Eisenblech dunkler Grund, echt vergoldete Zahlen

weißerGrund,

schwarze

Zahlen

jt

M.

Aus starkem Kupferblech dunkler Grund, echt vergoldete Zahlen

weißer Grund, schwarze Zahlen

Ji

JL

Durchscheinend, aus einer aus Gußeisen, Glasscheibe durchbrochen in eisernem mit Glas, Rahmen hinterlegt.

Zeigerwerke mit Zeigern aus Kupferblech auf . Eisenrippen

Mo.

ji

14,00

20,00

28,00

32,00

50,00

65,00

82,00

126,00

180,00

225,00

300,00

22,00

32,00

40,00

45,00

66,00

82,00

105,00

160,00

235,00

320,00

400,00

30,00 44,00 57,00 73,00 106,00 137,00 173,00 275,00 395,00 645,00 700,00

3. Schlagglocken

Bei Kirchen ist es meist nicht nötig, besondere Schlagglocken zu liefern, da Läuteglocken lsiehe weiter unten) vorhanden. Für Schulen, Rathäuser, Kasernen usw. sind Bronze- oder Stahlglocken für das Schlagen der Uhr mit vorzusehen.

Für kleine Uhren eignen sich am besten Glocken in Schalenform.

Für größere Uhren (Kirchturmuhren) werden besser Glocken in Kelchsorm (Läuteform) genommen.

Bronzeglocken aus bester Glockenbronze (22 Teile engl. Zinn und 78 Teile Kupfer) sind teurer, aber haltbarer als Stahlglocken und weicher im Ton. Die Preise schwanken zwischen 2,50 und 4,50 Ji. für das Kilogramm.

Stahlglocken sollten nur für billigere Anlagen Verwendung finden. Der Preis beträgt je nach Glockengröße 0,80—1,30 Ji. für das Kilogramm.

Preise vollständiger Uhrenanlagen.

In nachstehenden Preisen sind Uhren neuester Bauart vorgesehen, mit gußeisernen Gestellen und Uhrstühlen. Die Wellen aus Eußstahl, alle Uhrräder aus Phosphorbronze, nach dem Abwälzverfahren verzahnt. Die Volltriebe aus einem Stück Gußstahl gefräst und gehärtet. Alle Lagerungen aus Phosphorbronze. In den Preisen sind enthalten: Stahldrahtseile, Seilrollen, gußeiserne Gewichte, Schlüssel. Vorgesehen ist immer nur ein Zifferblatt aus Eisenblech, weiß und schwarz, mit Zeigerwerk und Zeigern. Die Kosten für Anlieferung und Aufstellung ohne Holz-, Maurer- und Hilfsarbeiten ist in den Preisen enthalten. Sind lange Zeigerleitungen vom Uhrwerk zu den Blättern nötig oder sehr große Zifferblätter zu betreiben, bei denen auf die großen Zeiger ein starker Winddruck stattfindet, so ist ein besonderes, vom Zeigertreibwerk getrenntes Gehwerk zu empfehlen. Die Zeiger gehen dann von Minute zu Minute sprungweise vorwärts. Der Mehrpreis beträgt 250—350 Ji.

Bei Schulen wird zweckmäßig mit der Uhr eine Klingelanlage verbunden, die von

0.50

0.75

1,00

1,25

1,50

1.75

2,00

2.50

3,00

3,50

4,00

22,00

32,00

45,00

60,00

90,00

120,00

150,00

240,00

340,00

450,00

600.00

22,00

30,00

45,00

60,00

100,00

125,00

156.00

50,00

65,00

85,00

130,00

170,00

200,00

280,00

400,00

550,00

700,00

20,00

25,00

35,00

40,00

50,00

55,00

70,00

90,00

135,00

250,00

350.00

¹ Friedr. Krupp, A.-G., Grusonwerk, Magdeburg.

6 zu 6 Minuten, verstellbar innerhalb 24 Stunden, Kontakte für elektrische Glocken abgeben kann. Der Preis beträgt hierfür 120—150 JL

Zum Schutze der Werke vor Staub und unberufenen Händen werden verglaste und verschließbare Schränke empfohlen, die in den nachstehenden Preisen nicht mit enthalten sind. Sie kosten etwa 10 v. H. der Preise der Uhrwerke.

a)    Schul-, Kasernen- und Rathausuhren für geringste Ansprüche. Gehwerk, ohne Schlagwerk, 1 Woche gehend, Hauptrad 120 bis

130 mm Durchmesser, mit 1 Zifferblatt, 650 mm Durchmesser,

190,00 M.

mit Zeigerwerk....................

Dieselbe Uhr mit Voll- und Halbschlag, mit 1 Stahlglocke rund

300,00 „ 430,00 „

30 cm Durchmesser, Hörweite rund 50 m........

Dieselbe Uhr mit ⁴/₄= und Vollschlag und mit 2 Stahlglocken

b)    Für mittlere Verhältnisse.

Gehwerk, ohne Schlagwerk, 1 Woche gehend, Hauptrad 160 bis

200 mm Durchmesser, mit 1 Zifferblatt 1,00 m Durchmesser, mit

240,00— 280,00 M.

Zeigerwerk......................

Dieselbe Uhr mit Voll- und Halbschlag, mit 1 Stahlglocke rund

450,00— 520,00 „ 570,00— 700,00 „

40 cm Durchmesser, Hörweite rund 150 m........

Dieselbe mit ⁴/₄= und Vollschlag und mit 2 Stahlglocken. . .

c)    Mechanische Uhr für Bahnsteige.

Gehwerk, 1 Woche gehend, Hauptrad 120—160 mm Durchmesser,

300,00— 360,00 M.

in hohem Schrank mit Jnnenzifferblatt und eine Außenuhr (Nasenuhr mit 2 Zifferblättern), durchscheinend. Das Gehäuse aus Euß- und Schmiedeeisen hergestellt, je nach Anzahl der zu liefernden Uhren..................

d)    Für größere Gebäude und für kleine Kirchen.

Gehwerk, ohne Schlagwerk, 1 Woche gehend, Hauptrad 250 mm

400,00 M.

Durchmesser, mit 1 Zifferblatt 1,50 m Durchmesser, mit Zeigerwerk .........................

Dieselbe Uhr mit Voll- und Halbschlag, mit 1 Stahlglocke rund

700,00 „ 670,00 „ 970,00 „ 900,00 „

30 kg schwer, 300 m Hörweite.............

ohne Schlagglocke...................

Dieselbe Uhr mit ⁴/₄- und Vollschlag und mit 2 Stahlglocken ohne Schlagglocken..................

e)    Turmuhren für mittlere Kirchen, Rathäuser usw.

Uhr mit Voll- und Halbschlag, 1 Woche gehend, Haupträder 300

bis 350 mm Durchmesser, mit einem Zifferblatt von 1,75 m

780,00— 880,00 M. 1000,00—1240,00 „

Durchmesser nebst Zeigerwerk, ohne Schlagglocke.....

Dieselbe Uhr mit ⁴/₄- und Vollschlag...........

f)    Turmuhren für große Kirchen und schwere Läuteglocken.

Uhr mit Voll- und Halbschlag, 1 Woche gehend, Haupträder

. 1140,00—1340,00 Jli . 1580,00—1820,00 „

400—500 mm Durchmesser, mit einem Zifferblatt von 2,50 m Durchmesser nebst Zeigerwerk. .

Dieselbe Uhr mit ⁴/₄- und Vollschlag

d) Elektrische Zentraluhrenanlagen U

Elektrische Zentraluhrenanlagen gehören zu den Schwachstromanlagen und bestehen aus der Normaluhr (Mutteruhr), den sympathischen Nebenuhren, der Batterie und den verbindenden elektrischen Leitungen.

Man verwendet am besten Normaluhren in Standgehäusen. Dies sind große, kräftig und sauber gearbeitete Präzisionsuhren mit Sekundenpendel, die in einer Linie bis zu 30 Nebenuhren treiben können. Bei kleineren Anlagen können auch Gewichtsregulateure als Normaluhren genommen werden. Jede Normaluhr besteht aus 2 Werken, dem Gehwerk und dem Laufwerk, das die Kontaktvorrichtung für wechselnde Richtung von Gleichstrom minütlich betätigt.

Sympathische Uhren haben kein eigenes Uhrwerk, sondern bestehen nur aus Zifferblatt und Zeiger, welche durch den elektrischen Strom von der Mitte aus fortbewegt werden. Auch Turmuhren mit Schlagwerk lassen sich als sympathische Uhren betreiben.

Als Kraftquelle benutzt man meist eine galvanische Batterie in besonderer Ausführung, die eine große Fassungskraft mit Dauerhaftigkeit verbindet. Ist eine elektrische Lichtanlage (Gleichstrom!) vorhanden, so kann man mit Vorteil die ersten Zellen der Akkumulatorenbatterie benutzen. Wenn dies nicht möglich, verwendet man besser eine besondere kleine Akkumulatorenbatterie, die nach Vorschalten von Widerständen mit Hilfe der Lichtleitung geladen wird.

Gesamtpreise.

1 elektrische Uhrenanlage, bestehend aus einer Hauptuhr mit Gewichtsregulator, Pendel und Gewicht, sowie Gehäuse,

900,00—1000,00 M. 2500,00—2600,00 „ 6000,00—6200,00 „ 8000,00 „

20 Nebenuhren von 30 cm Zifferblattdurchmesser und den Leitungen, zu liefern, einzubauen und einzustellen ....

1 desgl. wie vor, jedoch für 30 Nebenuhren........

„ 75    „    ........

„ 100 „ ........

300,00 „

220,00 „

1 Alarmwerk, bestehend aus einer Signaleinstellvorrichtung an einer vorhandenen Hauptuhr zum Antrieb von einer oder mehreren Alarmglocken, sowie 5 Alarmglocken, einschl. Einbauen 1 Zentralregulierapparat zur Regulierung von zwei oder mehreren Hauptuhren, für ganze Stadtanlagen usw., einschl. Einbauen 1 elektrische Uhrenanlage der Normalzeit^, bestehend aus 1 Mutteruhr, 5 Nebenuhren von 25 cm Zifferblattdurchmesser, 6 großen Elementen, einem Batteriespind und den Leitungen, zu liefern,

400,00— 425,00 „ 1100,00—1200,00 „

fertig eingebaut und eingestellt.............

4000,00—4100,00 „

1 desgl. wie vor, jedoch mit 20 Nebenuhren und 12 Elementen 1 desgl. wie vor, jedoch mit automatischem Aufzug der Mutteruhr, 50 Nebenuhren, 20 Mammutelementen und zwei Batteriespinden .......................

.    8500,00—8800,00 „

1 desgl. wie vor, jedoch mit 100 Nebenuhren, 1 Turmuhr mit Schlagwerk, Anschluß an eine vorhandene Starkstromleitung nebst Marmortafel und Meßgeräten und zwei Akkumulatoren mit Gestell

¹    I. F. Weule, Fabrik f. Turmuhren und elektrische Uhren, Bockenem a. Harz. C. Th. Wagner, Wiesbaden.

2    Normalzeit, G. m. b. H., Berlin SW 12, Wilhelmstr. 106.

Jährliche Unterhaltungskosten für elektrische Uhrenanlagen, je nach Umfang der Anlage in einem Gebäude.........

100,00— 180,00 M.

e) Kirchenglocken.

Bei öffentlichen Gebäuden, großen Fabrikanlagen, namentlich aber bei Kirchen ist die Veranschlagung eines Geläutes von einer oder mehreren Glocken notwendig.

Die Glocken bestanden bisher fast ausschließlich aus Bronze, sogenanntes Glockengut, eine Legierung von 75—78 v. H. reinem Kupfer und 22—25 v. H. Zinn, am besten Elektrolytkupfer und Australzinn. In neuerer Zeit werden jedoch auch Glocken aus Eußstahl hergestellt. Bronzeglocken geben einen volleren und weicheren Klang als Gußstahlglocken. Um bei Gußstahlglocken einen möglichst weichen Anschlag zu erzielen, werden Bronzezapfen in die eisernen Klöppel eingesetzt. Je größer die Glocken sind, desto mehr verschwindet auch bei Gußstahl der harte Klang.

¹

I. F. Weule, Fabrik für Turmuhren und elektrische Uhren, Bockenem a. Harz. — C. F. Rochlitz,

Neher & Söhne, München.

Man unterscheidet an einer Glocke 4 Hauptteile'

1.    den Kranz, auch Schlag oder Schlagring genannt, welcher den stärksten Teil der Glocke ausmacht, und gegen welchen der Klöppel anschlagen muß; der Schlag bildet außerdem irrt wesentlichen die Grundlage für die übrigen Abmessungen der Glocken;

2.    die Schweifung, welche vom Schlagring schräg ausgeht und oben senkrecht endet. Sehr wesentlich ist es, die Schweifung so auszubilden, daß außer dem Grundtone auch die richtigen Nebentöne mitklingen;

3.    die Haube, welche auf der Schweifung liegt, und die die Glocke oben schließt;

4.    die Krone, welche meist aus 6, bei kleineren Glocken aus 4 an den Mittelbogen sich anschließenden Henkeln besteht und auf der Platte aufgegossen ist.

In den Mittelbogen wird meist das Hangeisen, welches in den Kessel ragt und zur Befestigung des Klöppels dient, eingegossen.

In neuerer Zeit wird von einigen Glockengießern statt der Henkelkrone eine runde Scheibenkrone mit großem Vorteil angewendet. Statt das Hangeisen für den Klöppel einzugießen, wird nur ein Loch in die Scheibenkrone eingegossen, und ein Mittelbolzen dient zur Befestigung des Hangeisens. Die Vorteile dieser Scheibenkrone sind: größere Sicherheit gegen Abstürzen der Glocken (es ist schon oft vorgekommen, daß die Henkel brachen) und Schaffung möglichst vieler Anschlagstellen für den Klöppel, ohne die Armaturteile, welche die Glocke mit dem Joch verbinden, zu verändern. Der an starken Lederriemen hängende Klöppel muß aus weichem Schmiedeeisen gefertigt und auf 100 kg Glockengewicht rund 4 kg schwer sein.

Sollen bei einem Geläute mehrere Glocken angebracht werden, oder liegen zwei Kirchspiele sehr nahe, so ist es notwendig, die Glocken harmonisch abzustimmen. Durch angestellte Versuche hat man folgendes Schwingungsverhältnis der Töne gefunden:

Grundton

Intervall

Schwingungs- Grundton Verhältnis

Intervall

Schwingungs

verhältnis

kleine Sekunde große kleine Terze . . . große „    - - -

Quarte.....

übermäßige Quarte

24 : 25 8 : 9 5 : 6 4 : 5 3 : 4 32 : 45

o fr* o" P P CfQ

Quinte . . . . kleine Serie . . große kleine Septime. große Oktave

2    : 3 5 : 8

3    : 5 5 : 9 8 : 15 1 : 2

Hinsichtlich der Tonzusammenstellung ist sowohl die melodische, als auch die harmonische Tonfolge beliebt. In der Hauptsache sprechen wohl die Nebentöne der Glocken mit. Es müssen vor allem Tonreibungen vermieden werden; man findet deshalb bei harmonischen Zusammenstellungen ebenso oft Dur- als Mollakkorde.

Bezüglich der Durchmesser der Glocken für Töne einer Oktave findet dasselbe steigende geometrische Verhältnis statt, welches der musikalischen Tonleiter eigentümlich ist.

x = 0,672 , worin

Eine Glocke 0,84 m irrt Durchmesser am Bord z. B. hat den Ton des zweigestrichenen c. Will man nun den Durchmesser derjenigen Glocke bestimmen, welche mit der vorigen diefjgrotze Terz anschlägt, so setzt man an: 5:4 = 0,84 : x;

5:4= das umgekehrte Verhältnis vom Grundton zur großen Terz nach obiger Aufstellung vorstellt. Der Achsenschnitt einer Glocke wird die „Rippe" genannt.

In Mitteleuropa kennt man: 1. Die mittelalterliche Rippe, wobei der untere Durchmesser 13—13% Schlag, die Höhe 10% Schlag ist. 2. Die neuere deutsche Rippe mit 14—14% Schlag für den unteren Durchmesser und 10 Schlag für die Höhe. 3. Die französische Rippe mit 15 Schlag Durchmesser und 12 Schlag Höhe.

Die Bewegung der Glocken geschieht bei einem Gewicht bis zu 1500 kg durch Ziehen an einem hänfenen Seile oder ledernen Riemen, welcher an einem Schwengel befestigt ist, bei schwereren Glocken indes durch Treten mittels Tretschwengels, von denen nach der Schwere der Glocke 1—4 angebracht sein können.

Der Glockenstuhl, welcher zum Aufhängen der Geläute dient, wird von Eisen oder von trockenem ausgesuchten Kiefern- oder Eichenholze gefertigt und mutz so tief als möglich mit seiner unterstützenden Balkenlage hinabreichen. Niemals darf die unvermeidliche Erschütterung des Turmes beim Läuten auf die oberen Teile desselben unmittelbar übertragen werden. Die eisernen Stühle sind den hölzernen vorzuziehen, weil sie sich im Laufe der Zeit in ihrer Lage nicht verändern. Die hölzernen Stühle werden, selbst wenn sie aus bestem, ausgesuchten, trockenen Kiefern- oder Eichenholz gebaut sind, zusammenschrumpfen und in den Verbindungsstellen locker, wodurch leicht ein Versetzen der Lager oder Festbremsen der Elockenlager eintritt.

Die Befestigung der Glocken geschieht mittels Einpassens der Ohre in den Helm, auch Wolf oder Joch genannt, welcher aus trockenem Eichenholze bestehen mutz, und mittels eiserner Beschläge. Die Bewegungszapfen sind am besten von Stahl, die Pfannen aus Messing. Diese gewöhnliche Aufhängungsweise ist für kleine Glocken die beste.

Zur Verminderung der Reibung geschieht vielfach die Aufhängung mit Herzzapfenlagern und Kippzapfenlagern; dieselben nutzen sich aber mit der Zeit sehr ab und sind schwer in Schmierung zu erhalten.

In den letzten 10 Jahren sind mit bestem Erfolge sogenannte Zahnkranzrollager in Gebrauch gekommen, welche ohne Anwendung eines Schmiermittels das Läuten mit äutzerst geringem Kraftaufwand ermöglichen, da bei diesen Lagern nur rollende Reibung zu überwinden ist.

Um die Erschütterungen und das Mitschwingen der Türme zu verringern, verwendet man auch Rollenlager. Daraus beruht die Rittersche Aufhängungsweise. Die Zapfen bewegen sich mit ovalen gutzeisernen Scheiben, welche zur unteren Hälfte mit Zähnen versehen sind, auf gutzeisernen Platten, welche gleichfalls gezahnt sind. Das Zugseil hängt in der Rille eines bogenförmigen Hebels, so datz es beim Läuten

senkrecht auf- und abgeführt wird. Zum Läuten ist nur % der Kraft als bei der gewöhnlichen Aufhängungsweise nötig. Auster diesem Vorteil der Kraftersparnis ist der Ausschlagwinkel ein sehr geringer, höchstens 78°, wodurch der Raum, den die Glocken zum Schwingen gebrauchen, erheblich verkleinert wird. Der Nachteil der Rollengleitlager besteht jedoch darin, das; der Ton mehr nach unten geht und die Tonentwicklung beeinträchtigt wird.

Starte Rippe

Mittlere Rippe

Leichte Rippe

Ton

Gewicht

unterer

Durchmesser

kg

Ton

Gewicht

unterer

Durchmesser

kg

Ton

Gewicht

unterer

Durchmesser

kg

25000

20100

16750

14000

11700

3,30

3,105

2,919

2,737

2,608

9760

2,43

8100

2,29

6800

2,156

5650

2,03

4700

4000

1,904

1,799

3300

1,68

g. P orc Cjq    O    o

GG    gc    GG    w'

20100

16780

14000

11700

9760

8150

6800

5675

4740

4000

3300

2755

2755

2300

1,59

1,49

2000

1,40

1600

1,33

1335

1,26

1100

1,17

930

1.10

775

1,04

648

0,98

540

450

375

X X    CO .60

ü 07373 O -- A boEfc

300

260

210

175

146

122

100

85

71

0,924

0,872

0,815

0,728

0,723

0,682

0,641

0,603

0,565

0,538

0,503

0,475

trp P CfQ QsQ *1^0    o

Go'    &'    GC

2300

1920

1600

1340

1100

930

776

658

550

450

375

310

CfQGTQ    M-> fl)    ^ ö Q

0G*    GG

260

210

175

150

120

100

85

75

58

3,248

3,057

2,876

2,708

2,550

2,397

2,256

2,121

1,998

1,880

1,769

1,665

1,568

1,476

1,388

1,307

1,231

1,157

1,088

1,024

0,964

0,908

0,854

0,803

0,756

0,712

0,669

0,630

0,593

0,558

0,525

0,494

0,465

.2    m    .öd

o o rÖ    hßhßcS cö ,13 o

0Q CfQ    h-b CD

GG

GG*

8860

2,48

7400

6175

5150

4270

3570

2980

2575

2150

1791

1560

1300

1080

900

750

650

540

450

380

275

230

190

174

145

120

100

86

72

60

50

2.34

2,20

2,07

1,96

1.85

1,75

1,65

1,56

1,47

1,38

1,29

1,21

1,14

1,09

1,02

0,95

0,88

0,83

0.78

0.73

0,69

0,66

0.62

0,59

0,55

0.52

0,49

0,46

0,44

Zur Veranschlagung der Kosten von Geläuten sowie zur ungefähren Bestimmung des Gewichts von Glocken mögen nachstehende Angaben dienen. Hierbei ist die deutsche Nippe mit mittlerem Gewicht zugrunde gelegt, das einmal gestrichene a zu 440 Schwingungen, welches der Pariser Stimmung gleich steht.

Im allgemeinen ist das Gewicht G in Kilogramm: G = 0,0006 • D³, wenn D in Zentimeter der Durchmesser der Glocke ist.

Die zu verwendende Größe der Glocken richtet sich nach der Größe des Ortes und der Tragfähigkeit des Turmes.

Für kleinere Dorfkirchen genügen Glocken von 1000—1200 kg Gewicht, für Kirchen in größeren Dörfern unb kleineren Städten von 2000—2500 kg, für große Kirchen mit 4 Glocken zu 5000 kg und darüber.

Preise:

170,00—210,00 M. 50,00— 60,00 „

100 kg neue Bronzeglocken ....

100 kg Umguß alter Bronzeglocken

a) Glocken aus Glockengut.

Die Kosten einschl. des Klöppels stellen sich wie folgt:

Einfach

Verziert

Reich verziert

M.

Mo.

M.

1 Glocke 100 kg schwer „ 200 „

„    400    „

„ 600 „

„ 800 „

„ 1000 „

„ 1200 „

1500 „

„ 2000 „

„    2500 „

ft

300

480

960

1440

1920

2600

3000

3800

5000

6500

320

340

.520

1040

1560

2080

2840

3240

4000

5200

6800

550

1120

1680

2240

3040

3480

4200

5450

7100

Die Kosten für den Glockenstuhl müssen besonders bei den Zimmererarbeiten veranschlagt werden. Das Aufhängen der Glocken kostet etwa 2f^v. H., das Eisen-Zubehör etwa 5 v. H. der Eesamtkosten der Glocken selbst.

Die nachstehende Tafel gibt nach anderer Richtung Anhaltepunkte.

Unterer Durchmesser der Glocke

Gewicht der Glocke

kosten der Glocken

einfach

verziert

reich verziert

kg

M.

M.

M.

0.3

15

45

48

50

0,4

35

105

110

120

0,5

70

210

225

240

0,6

115

345

370

390

0,7

185

540

580

615

0.8

275

770

825

880

0,9

330

930

995

1060

1,0

540

1510

1,1

715

1.2

930

1.3

1180

2020

2520

3190

1,4

1475

3980

1,5

1810

4710

1.6

1,7

2200.

2640

5720

6600

1.8

3130

7825

1,9

3680

9200

2.0

2,1

4290

4970

2.2

5710

2,3

6530

2,4

7420

2,5

8380

2.6

9430

2.7

2,8

2.9

3,0

10560

11770

13080

15000

10720

12420

14270

16320

18550

20950

23570

26400

29400

32700

37500

1520

2165

2705

3400

4130

4900

6000

6900

8150

9570

11150

12920

14850

16980

19290

21780

24510

27400

30500

34000

39000

1625

2305

2890

3600

4280

5100

6200

7200

8480

9920

11580

13420

15430

17630

20030

22610

25450

28400

31600

35300

40500

b) Glocken aus EutzstahO.

1 kg einer 1 „

1 „

1 ..

1,60 M. 1,50 „ 1,40 „ 1,30 „

bis 100 kg schweren Glocke kostet . . . 100— 150 „

150— 250 „

250—2500 „

¹ B. Baare, Berlin. — Ulrich sortier, München.

Die Preise des Zubehörs und die Größe der Glocken für bestimmte Töne sind aus Nachstehendem ersichtlich.

'2

10

Ton der Glocke nach der

O Jf!

V £ e3 £.5 cd

|    I

Unterer

Durchmesser der Glocke

Höhe

der

Glocke

Doppel-Schwing i. d. Stunde

Der Klöppel ragt aus der Glocke hervor

Größter Schwingungs-Halbmesser des Klöppels

Un-

Ungefähres Gewicht gefährer

Länge Länge der des

des

Achse Hebels der Glocke

Klöp-

pels

Preis

der

Glocke

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg kg JL

m. gewöhn!. ^

-oder Zahn-Z^

^ kränz- 3\m    —

Rollagern ^    _

mit Anti-

k friktions- -ö o- v Lagern vTm

547

510

159

574

635

163

.2    m

,o ^ t; o Q ^ rO ce ao ÄL ^ <d T5 *o

II HO Hiaßpmg

dis

Id

cis

eingestrichene Oktave I

II

798

730

215

h 835

zh

gis

fis

890

915

960

1016

1124

1170

1260

1333

760 | 230 800 I 245 830 ¹ 260

865

275

1003 1010 1058 1070 1103 1130 1154 1190

915

290

1217

1250

1005

1010

1120

1185

305

320

330

340

1326

1335

1376

1395

1467

1542

1490

1575

kleine Oktave O

CP3 OQ go o"H?s G>

Sa’

1593

1635

vc

1663

1735

1835

1951

2052

1695

1750

1840

1960

2080

2159 2195 2265 2310 2390 2430 2655 2680

360

380

405

425

445

130

135

145

150

155

165

170

183

189

204

216

230

239

255

273

312

330

354

390

423

462

522

606

726

850

1000

1350

Von den oben angegebenen Längen der Achsen kann Abstand genommen werden, wenn es der Glockenstuhl erfordert; jedoch must die geringste Länge dem Seile einen Spielraum von mindestens 10—80 mm — je nach der Größe der Glocke — gestatten.

Schwalls XVI.

46

f) Läutevorrichtungen für Kirchenglocken.

1 mechanische Läutemaschine (D. R. P.)¹ 2 3 4 in einer Turmstube aufstellbar und den Ort der Maschine einschaltbar, einschl. Elektromotor betriebsfähig zu liefern

für eine Glocke mittleren Gewichts..........

„ jede weitere Glocke...............

1 desgl. (D. R. P.)* jedoch mit Fernschaltung ausschließlich der Lei-

Mehrpreis für jede Glocke 1 elektromotorische Läutemaschine (D. R. P.)^ unmittelbar an die Glocke angebracht, zur Einschaltung an beliebigem Ort aber ausschließlich der Leitungen

1 Hammeranschlagewerk* für Betglocken oder Feuerglocken, zur Fernschaltung aber ausschl. der Leitungen

tungen zu den Schaltern .

rund 1800,00 JL „    1250,00 „

250,00

für je 1 Glocke 800,00—1600,00 „

für je 1 Glocke rund 300,00 „

g) Fenermeldeanlagen.

Feuermeldeanlagen werden wie Hausklingeln mit galvanischen Batterien betrieben, doch wird, um einen Fehler der Leitung sofort zu erkennen, an Stelle des Arbeitsstromes meist Ruhestrom verwendet.

Zu Leitungen werden die gleichen Drähte benutzt wie zu Haustelegrapheuanlagen; auch können ebensolche Zeigerwerke verwendet werden.

4,00—5,00 JL

1 Meidinger-EIement für Ruhestrombetrieb

Selbsttätige Feuermelder melden jede höhere Wärme in einem Raum sofort an, die Einstellung kann auf jeden beliebigen Grad zwischen 10 und 100° erfolgen-

4,00— 5,00 JL 10,00—12,00 „

1 Feuerwarner^.......................

1 Autopgraphonb......................

1,00— 1,75 „

1 selbsttätige Feuermeldeanlage ^ mit allen Leitungen, Batterien und so weiter, für das Quadratmeter des zu schützenden Raumes . .

h) Wagen.

(Deutsches Baujahrbuch, I. I. Arnds Verlag.)

1 Dezimalwage mit Unterzug ohne Entlastung in Kiefern- oder Eichenholz zu liefern, jedoch ohne Gewichtssatz:

Tragkraft

Brückengröhe

Preis

100 kg 500 „ 1000 „

0,40 X 0,40 m 0,70 X 0,75 „ 0,85 x 0,95 „

20,00— 40,00 JL 40,00— 90,00 „ 70,00—130,00 „

1 desgl. wie vor, jedoch mit Entlastung zu liefern:

Brückengröhe

Tragkraft

Eichenholz od. Gußeisen Ganz in Schmiedeeisen

500 kg 1000 „ 2500 „ 5000 „

0,70 X 0,80 m 0,95 X 1,00 „ 1,15 X 1,40 „ 1,50 X 1,50 „

160,00 JL

250,00 JL 300,00 „ 550,00 „ 750,00 „

200,00 „

350,00 „

550,00 „

Geeichte gußeiserne Gewichtssätze, bestehend aus 10 Gewichten, mit Knopf zu liefern, für Wagen von:

100    500    1000    2500    5000 kg    Tragkraft

10,00    25,00    40,00    90,00    180,00 JL

Hilfslaufgewichte von 0—10 kg 15,00 JL. mehr.

1 Laufgewichtswage mit Entlastung zu liefern:

Tragkraft

Brückengrötze

Holz oder Gußeisen Ganz in Schmiedeeisen

500 kg 1000 „ 2500 „ 5000 „

250,00 JL 300,00 „ 350,00 „ 600,00 „

0,80 X 0,80 m

1,00 x 1,00 „

1,25 X 1,25 „

1,50 X 1,50 „

Laufgewichtswagen mit Kartendruck 50,00 JL mehr.

300,00 JL 400,00 „ 450,00 „ 680,00 „

1 Zentesimalwage in Laufgewichtsbauart für Stratzenfuhrwerk eingerichtet, bei 10 000 kg Tragkraft, 5,0 m Brückenlänge, Belag der Brücke aus 0,08 m starken Eichenbohlen bestehend, einschl. Entlastung, Kartendruck, Aufstellung und Eichung, jedoch ausschl. des Mauerwerks und der Granitschwelleneinfassung, zu liefern ......................

1100,00—1150,00 JL

1 eiserner Schutzkasten mit versteiften Ecken für die Wägevorrichtung 100,00— 200,00 „ (An Mauerwerk sind zu dieser Wage 12—13 cbm erforderlich.)

1 Eisenbahngleiswage für Normalspur, in Laufgewichtsbauart, mit oder ohne Gleisunterbrechung, Tragkraft 30 000 kg,

Brückenlänge 7,5 m, mit Entlastung, Gleissperrsignal, Kartendruck, Aufstellung und Eichung, ausschl. des Mauerwerks und

der Eleisschienen........,...........

1 eiserner Schutzkasten wie oben, hierzu..........

1 Wellblechbude, zu dieser Wage passend, mit oder ohne Holzverschalung ......................

(An Mauerwerk sind zu dieser Wage 25—30 cbm erforderlich.)

2000,00—2300,00 „ 150,00— 200,00 „

300,00— 500,00 „

B) Kraftanlagen.

Flaschenzüge, Winden.^

1 Stück Schraubenflaschenzug für 3—10 m Hubhöhe und eine Tragkraft von:

500 kg....................

1 000 „ ....................

2 000 „ ....................

5 000 „    ....................

10 000 „ ....................

1 Stück Schnellflaschenzug „Reform"^ für 3—10 m Hubhöhe und

eine Tragkraft von 150—250 kg.............

1 Stück Differentialflaschenzug für 3 rn Hubhöhe und 250—2000 kg

Tragkraft........................

Mehrpreis der Ketten für jedes Meter Hubhöhe.....

40,00— 70,00 JL 50,00— 90,00 70,00—120,00 „ 110,00—180,00 „ 280,00—450,00 „

60,00—100,00 „

25,00— 60,00 „ 6,00— 9,00 „

¹    Karl Oehlmann, Rirdorf-Berlin, Knesebeckstr. 47. — Ww. Joh. Schumacher, Köln a. Rh.

²    Gebr. Theisen, Nürnberg.

46*

1 Stück Laufkatze mit einer Tragkraft von:

500 kg ohne Vorschub 15,00—24,00 M.t mit Vorschub 28,00— 40,00 M. 1000 „

2000 „

5000 „

1 Stück Wandwinde mit einer Tragkraft von:

250 kg.....................

500 „.....................

1000 „ .....................

1 Stück Laufwinde mit Schneckenübersetzung bei 3—5 m Laufbahnhöhe und einer Tragkraft von:

2 000 kg.....................

5 000 „.....................

10 000 „......................

15 000 „    . ....................

1 Stück Handkabelwinde * (Bockwinde) mit einfacher Räderübersetzung und dünner Trommel für Hanfseil oder Kette, mit Handhebelbremse bei einer Tragkraft von:

400 kg.....................

600 „.....................

800 „ . . ....................

1000 „ .....................

1 Stück desgl. mit doppelter Räderübersetzung bei einer Tragkraft

800 kg.....................

1000 „ .....................

1800 „ .....................

3000 „    .....................

1 Stück Wagenwinde mit drehbarem Horn sowie mit oder ohne Klaue bei einer Tragkraft von 1000—3000 kg mit einfachem oder

doppeltem Getriebe...................

1 Stück Holzwinde mit einer Tragkraft von 2600—5000 kg . .

1 Stück Steinwinde, 1 m hoch, mit einer Tragkraft von 4—10 000 kg

und einfacher Übersetzung................

1 Stück desgl. mit einer Tragkraft von 8—14 000 kg und doppelter Übersetzung.......................

30,00— 50,00 „ 40,00— 70,00 „ 70,00—110,00 „

42,00— 48,00 „ 50,00— 60,00 „ 70,00— 90,00 „

170,00—190,00 „ 250,00—270,00 „ 430,00—480,00 „ 600,00—700,00 „

70,00—110,00 „ 80,00—120,00 „ 90,00—140,00 „ 100,00—150,00 „

von:

100,00—150,00 „ 120,00—170,00 „ 180,00—240,00 „ 360,00—450,00 „

20,00— 40,00 „ 40,00— 65,00 „

60,00— 85,00 „

90,00—115,00 „

Aufzüge?

Aufzüge kommen sowohl zur Beförderung von Personen, als auch von Waren und sonstigen Gegenständen jetzt vielfach in Gebrauch, namentlich in Fabriken, Wohnhäusern, Speichern, Kaufhäusern usw. Man unterscheidet Handaufzüge, elektrische Aufzüge, Wasserdruckaufzüge (Transmissionsaufzüge).

Handaufzüge kommen hauptsächlich nur bei kleineren Anlagen, z. B. Speiseaufzügen, Warenaufzügen, die wenig hintereinander benutzt werden, sowie geringen

¹    Gebr. Theisen, Nürnberg.

²    G. D. Bracker Söhne, Hanau et. M. — Carl Flohr, Berlin. — Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. — L. Hopmann, Maschinenfabrik, Köln-Ehrenfeld — Louis Neubauer, Chemnitz — Armin Tenner, Berlin NO., Neue Königsir.

Höhen in Anwendung und werden durch Ziehen am Seil, welches über eine Seilscheibe läuft, mit oder ohne Gegengewichte bewegt. Für größere Lasten wendet man auch Kurbelantrieb an, die durch Zahnradübersetzungen u. a. die Kraftaufwendung verringern.

Wasserdruckaufzüge werden sich dort empfehlen, wo eine Wasserleitung mit mittlerem Drucke von mindestens 2 Atm. vorhanden ist. Sie werden aber auch nur noch in Ausnahmefällen gewählt, da die Betriebskosten sich 8—10 mal so hoch stellen wie ein elektrischer Betrieb. Stehen andere Betriebskräfte, wie Dampf oder Elektrizität zur Verfügung, wird man diese bevorzugen.

Welche Art zu wählen ist, wird von einer vergleichenden Berechnung über die mutmaßlichen Anlage- und Betriebskosten abhängen.

Aufzüge zum Handbetrieb.

180,00—220,00 Jii. 10,00— 15,00 „ 250,00—300,00 „ 20,00— 30,00 „ 100,00—150,00 „

1 Aufzug zum $anbbetrieb¹ für Speisen und kleine Lasten bei 4 m Hubhöhe mit einem Kasten von 35—60 cm lichter Weite . .

für jedes Meter Höhe mehr...............

1 desgl. mit 2 Kästen...................

für jedes Meter Höhe mehr...............

„ Kurbelbetrieb mehr.................

1 Warenaufzug zum Handbetrieb mit Fahrkasten bis 1 qm Fläche bei 3 m Hubhöhe:

340,00—360,00 „ 430,00—450,00 „ 500,00—520,00 „ 620,00—640,00 „

für 100 kg Tragkraft ...............

250 „    „    ...............

500 „    „    ...............

.. 1000 „ „ ...............

für jedes Quadratmeter Bodenfläche mehr rund % des Preises.

25,00— 55,00 „ 20,00— 60,00 „ 60,00—140,00 „

„    „ Meter Hubhöhe mehr..............

„ Kurbelbetrieb mehr.................

„ Fangvorrichtung mehr................

Wasserdruckaufzüge.

Je höher der Wasserdruck, um so niedriger der Preis und umgekehrt (2 Atm. Wasserdruck angenommen.)

1 Aufzug mit Wasserdruckbetrieb für Speisen und kleine Lasten bei 4 m Hubhöhe mit einem Kasten:

von 50 x 60 cm Weite ..............

„    60 x 80 „    „    ..............

für jedes Meter Hubhöhe mehr..............

1 Warenaufzug mit Wasserdruckbetrieb indirekt wirkend, ohne Führerbegleitung: für eine Hubhöhe von ...    —

bei einer Tragkraft von . .    100 kg

250 „

500 „

750 „

mit Führerbegleitung rund 500 Ji. mehr.

¹ ©. 2). Bracker Söhne, Hanau a. M. — Carl Flohr, Berlin. — Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. — L. Hopmann, Maschinenfabrik, Köln-Ehrenfeld. — Louis Neubauer, Chemnitz. — Franz Ruff, Frankfurt a. M. — Armin Tenner, Berlin NO., Neue Königstr.

430,00—460,00 M. 560,00—600,00 „ 30,00— 40,00 „

3.0

5,0

10,0

1600

1700

2000

2500

2900

3300

2650

3000

3100

3550

3600

4200

20,0 m

2600 M. 3800 „ 4600 „ 5500 „

1 Warenaufzug mit Wasserdruckbetrieb direkt wirkend (Stempelaufzug), ohne Führerbegleitung: für eine Hubhöhe von . . . bei einer Tragkraft von . .    100 kg

250 „

500 „

750 „

3,0

5,0

fco l—i

1800

10,0

2500

3300

3800

2600

3600

4200

mit Führerbegleitung rund 400 Ji. mehr.

3500

4700

5300

20,0 m 3800 JL 5200 „ 6800 „ 8000 „

Elektrische Aufzüge.

1 Warenaufzug mit elektrischem Betrieb.

Nutzlast

Hubhöhe in m (Fußboden bis Fußbodenoberkante)

10

20

kg

JL

JL.

JL

50

1250

1400

1700

2550

100

1450

1700

2250

3350

150

1650

200

1950

2000

2300

2550

2900

3750

4400

300

2350

2850

3600

4950

400

2750

2950

3700

5800

500

3150

3400

3950

6050

750

3650

3850

4550

6400

Preise im gemauerten Schacht angenommen. Solche mit Eisengerüstumrahmungen entsprechend teurer (rund 25 v. H.).

1 Personenaufzug mit elektrischem Betrieb.

Nutzlast

Förderhöhe in m vom Fußboden bis Fußbodenoberkante

10

20

kg

JL

Ji

Ji

Ji

150

3100

3250

3630

300

3600

3750

4130

450

4000

4150

4530

4380

4880

5280

600

4600

4750

5130

5880

750

5200

5350

5730

6480

Personen- und Lasten-Aufzüge mit elektrischer Druckknopfsteuerung.

(Deutsches Baujahrbuch, I. I. Arnds Verlag.)

Man unterscheidet hauptsächlich: 1. Personenaufzüge, 2. Lastenaufzüge, 3. Speisen-bzw. Wäsche- und Aktenaufzüge und 4. Hebebühnen.

Die Personenaufzüge sind ohne weiteres auch für Lasten benutzbar und umgekehrt sind die Lastenaufzüge mit Druckknopfsteuerung auch für Personenbeförderung geeignet.

Diese Aufzüge sind entweder im allseitig gemauerten Schacht gelegen oder es sind nur drei Seiten bzw. ist nur ein Teil des Schachtes gemauert und wird der nicht gemauerte Teil durch Gitter und Türen geschlossen.

Außer diesen sogenannten Schachtaufzügen finden die frei irrt offenen Treppenhause gelegenen Aufzüge die weiteste Verwendung. Es erhalten diese Aufzüge eine dem Treppenlaufe folgende Umwehrung in 2 m Höhe aus engmaschigem Drahtgeflecht.

Diesen Jnnenaufzügen stehen die vor dem Gebäude an der Außenwand laufenden Außenaufzüge gegenüber, welche in erster Linie der Lastenbeförderung dienen.

Die Leistung beträgt bei Personenaufzügen etwa 225—750 kg gleich 3—10 Personen, bei Lastenaufzügen etwa 500—1500 kg.

Die Hubgeschwindigkeit beträgt je nach dem Zwecke des Aufzuges 0,25—1 m in der Sekunde. Im allgemeinen werden die Aufzüge zurzeit für 0,40 m Hubgeschwindigkeit in den Wohnhäusern verlangt.

Die Fahrkorbgröße beträgt je nach der Leistung des Aufzuges etwa 1—2 m Breite,

1—2,5 m Tiefe und 2—3 m Höhe.

Zum vollständigen Aufzuge gehören und sind zu liefern:

1 Aufzugswinde mit Stahlschnecke und gefrästem Schneckenrad aus Phosphorbronze mit Ringschmierung. Seiltrommel mit Welle und Lagern. Bremsvorrichtung und Ausrückvorrichtung. Gußeiserne Grundplatte mit Zubehör.

1 Elektromotor, einschließlich elastischer Kupplung sowie des erforderlichen Anlaßwiderstandes und der Stromwendevorrichtung.

1 Verbindungsleitung zwischen Motor und Reguliervorrichtung von der Sicherung irrt Motorraum aus gerechnet, sowie eine tragbare elektrische Handlampe zur Beleuchtung des Motorraumes.

1 vollständige Druckknopfsteuerung für die entsprechende Zahl von Haltestellen.

1 Fahrkorbgerippe aus 17-, Winkel- und Flacheisen mit den nötigen Blechverstrebungeu, Stahlgußführungen sowie einer Sicherheitsfangvorrichtung.

1 Geschwindigkeitsregler nebst Seil, Spannrolle und Spanngewichten.

1 Satz Führungsschienen für Fahrkorb und Gegengewicht.

1 Gegengewicht, aus einzelnen Stücken bestehend.

1 Rollengerüst über dem Aufzug einschließlich aller Rollen für die Seile sowie die Patenttiegelgußstahldrahtseile.

Die erforderlichen Sicherheitstürverschlüsse und Warnungstafeln.

Außerdem für Jnnenaufzüge:

1 Fahrstube aus Kiefernholz, Elsen, Eiche, Mahagoni oder auch aus Kunstschmiedeeisen mit Tür. Die Fahrstube je nach dem Zwecke in einfacher oder reicher Ausstattung mit Polsterbank, facettiertem Spiegel und Spiegelglasscheiben, Fußboden mit Linoleumbelag, Laterueuaufbau mit elektrischer Lampe.

Die erforderlichen Zugangstüren für Schacht- und Außenaufzüge.

Die erforderlichen Zugangstore für die irrt offenen Treppenhause laufenden Aufzüge sowie schmiedeeiserne Umwehrung einschließlich Drahtgeflecht.

Der schmiedeeiserne Dachausbau für Außenaufzüge.

Die Umgitterung im Hofe für Außenaufzüge.

Für besondere Aufzüge das Schachtgerüst und das erforderliche Drahtgeflecht.

Außerdem ist für viele Fälle ein Zeigerwerk erforderlich, sowie eine Notglocke irrt Erdgeschoß mit Druckknopf in der Fahrstube oder eine Klingelanlage mit Zeigerwerk in der Fahrstube und einem Druckknopf in jedem Stockwerk.

Preise:

a) Personen-Aufzüge.

Tragfähigkeit

in

Kilogramm

Anzahl der Personen

Hubgeschwindigkeit Meter in der Sek.

Anzahl der Haltestellen

Preis des vollständigen Aufzuges

St.

M,

1. Schachtaufzüge.

225

225

0,35

0,35

225

0,40

300

0.50

300

0.50

300

0,50

375

0,30

375

0,35

400

0,70

750

0.50

® 05 OTCOOlOTCTOlOlÜl

6550

7000

6650

6900

7100

7150

5250

6850

8500

9000

2. Aufzüge irrt offenen Treppenhause gelegen.

300

300

450

500

jd jo jp oi oo üi oi o o o o

O ÜT Ol

8600

8950

9450

9000

b) Lasten-Aufzüge mit Personen-Begleitung. Auhenaufzüge.

Tragfähigkeit

in

Kilogramm

Hubgeschwindigkeit Meter in der Sek.

Anzahl der Haltestellen

Preis des vollständigen Aufzuges

St.

Jl

500

0,40

500

0.50

500

0,60

500

0,40

1000

0,50

8900

8950

8350

8950

8900

1500

0.30

9800

Obige Preise verstehen sich einschl. aller Zugangstüren bzw. -tore aus Schmiedeeisen sowie der vollständigen Umwehrung. Ebenfalls sind die Sicherheitstürkontakte, die Fahrstube sowie die Lärmglocke im Erdgeschoß mit in den Preisen enthalten.

Ausgeschlossen sind jedoch Maurer-, Zimmerer- und Rüstarbeiten sowie die Stromzuleitung bis zum Motorraum.

Die Einzelpreise für Türen, Tore, Umwehrung und Fahrstube stellen sich wie folgt:

1 Zugangstür je nach Grütze und Ausführung in Eisenblech, Eisen und Drahtgeflecht, Holz beiderseitig mit Eisenblech beschlagen und

90,00— 170,00 M.

aufgesetzten Zierleisten..................

1 Tor aus Kunstschmiedeeisen je nach Grütze und Ausführung einfach gehalten oder reicher und für Verglasung eingerichtet .... 170,00— 300,00 „ 1 Umwehrung aus Schmiedeeisen mit Drahtgeflecht in 2 m Höhe dem Treppenhause folgend, jedoch ohne Holzhandleiste, für die ganze Treppe rund 1200 M., für das laufende Meter ....    40,00— 45,00 „

1 Fahrstube aus Kiefernholz, Elsen, Eiche, Mahagoni oder aus Kunstschmiedeeisen, mit Laternenaufbau, Spiegel, Glasfüllungen,

500,00—1500,00 „

Sitzbank, Futzboden mit Linoleum belegt, je nach Grütze und Ausstattung

c) Speisen- und Akten-AufzügeV

Diese Aufzüge sind im gemauerten Schacht oder auch im Drahtputzschacht gelegen

und werden meist für Geschwindigkeiten von 0,3—0,4 m in der Sekunde gebaut. Der

Förderkorb hat gewöhnlich eine Breite von 0,7—9,8 m, eine Tiefe von 0,6 m und eine

Höhe von 0,8—1 m.

Von dem ausführenden Unternehmer wird zu dem Aufzuge geliefert:

1    Förderkorb mit einem Eisengerippe sowie Holzkasten aus Kiefernholz mit Zwischenbrett und einer Sicherheitsfangvorrichtung.

2    Führungsschienen nebst den erforderlichen Laschen.

1 Aufzugsmaschine mit Schneckenrad, Seiltrommel, Steuer- und Bremsvorrichtung sowie Ausrückvorrichtung.

1 Rollengerüst nebst den erforderlichen Rollen, Umleitrollen, Gegengewicht sowie das erforderliche Drahtseil.

1 Zeigerwerk, welches den jeweiligen Stand des Fahrkorbes anzeigt.

1 Druckknopfsteuerung für die verschiedenen Haltestellen.

Sicherheitstürverschlüsse für die Zugangstüren.

Zugangstüren aus Eisenblech, zweiteilig nach oben und nach unten verschiebbar nebst Rollen und Führungsschienen und den nötigen Warnungstafeln.

1 Elektromotor nebst Umkehranlatzwiderstand sowie Kupplung zur Verbindung der Elektromotorwelle mit der Schneckenwelle.

Verbindungsleitung von der Sicherung im Motorraum bis zum Motor.

Ausgeschlossen wird häufig das Schachtgerüst.

Preise:

2400,00—2500,00 JL

1 elektrischer Speisenaufzug mit Druckknopfsteuerung für 35 kg Tragkraft vom Erdgeschotz bis IV. Stock 17,50 m, durchfahrend bei 0,4 m Geschwindigkeit und 2 Haltestellen im Drahtputzschacht gelegen

¹ ffi. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. — Carl Flohr, Berlin. — Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. — L. Hopmann, Maschinenfabrik, Köln-Ehrenfeld. — Louis Neuhauer, Chemnitz. — Franz Ruff, Frankfurt a. M. — Armin lernt er, Berlin NO., Neue Königstr.

d) Hebebühnen.

Hebebühnen fördern von der Kellersohle bis zur Hofhöhe und sind meist für größere Lasten bestimmt, die Hubgeschwindigkeit beträgt etwa 0,2 m in der Sekunde.

1 Hebebühne für 1000 kg Tragfähigkeit, 2,90 m fördernd vom Keller bis Hof, mit 0,2 m Hubgeschwindigkeit, bestehend aus:

1 Förderplattform von 2,30 m Breite, 4 m Tiefe und 2rn Höhe, mit Aufstoßbügel zum Heben der Klappen, einschl. der erforderlichen Sicherheitsfangvorrichtung. Führungsschienen mit Laschen. Aufzugswinde mit Schneckenrad, Steuer-, Brems- und Ausrückvorrichtung. Gegengewichte für die Förderplattform,

Umleitrollen sowie die erforderlichen Drahtseile. 1 Kellertür aus Holz beiderseitig mit Eisenblech bekleidet, nebst Schloß und Zarge, 2,30 m breit, 2,50 m hoch. 1 eiserne zweiteilige Klappe auf dem Hofe, selbsttätig sich öffnend und schließend. 2 Warnungstafeln. 1 Sicherheitstürverschluß. Elektromotor mit Kupplung und Umkehranlaßwiderstand, sowie Verbindungsleitung zwischen der Sicherung im Motorraum und dem Motor

5600,00—5900,00 M.

und der Druckknopfsteuerung..............

8600,00 „

1 desgl., aber für 50 kg Tragkraft vom Erdgeschoß bis III. Stock 12,5 m mit 4 Haltestellen und 0,4 m Geschwindigkeit. Im

Drahtputzschacht ...................

Mehrpreis für eine weitere Haltestelle und 3 m mehr Förderhöhe 1 desgl. für 50 kg vom Keller bis III. Stock auf 15,25 m fördernd, mit 0,3 m Geschwindigkeit in der Sekunde bei 4 Haltestellen.

Im gemauerten Schacht gelegen............

Mehrpreis für eine weitere Haltestelle im IV. Stock.....

1 Druckknopfaufzug im Drahtputzschacht gelegen, für 2 Haltestellen, für 50 kg Tragkraft vom Keller bis I. Stock, insgesamt 7 m hoch bei einer Hubgeschwindigkeit von 0,3 m in der Sekunde, sowie ein Schachtgerüst dazu..........

2100,00—2400,00 M.

300,00 „

3000,00—3200,00 „ 350,00 „

2500,00—2700,00 „

1 desgl. für 3000 kg Tragkraft, 3,5 m Hubhöhe bei 0,15 m Hubgeschwindigkeit ................... .

Einzelpreise:

1 m Preßluftschlauch 2, 5 mm stark:

Entstaubungsanlagen*, a) Für Wohnhäuser.

2.40— 2,90—

3.40— 3,£0 —

¹    Aspirator Company, G.m. b. H., Hamburg. — Entstaubungsmaschinen-Werke „Roland", G. m. b. H., Bremen — Hammelrath & Co., G. m. b. H., Köln-Müngersdorf — Röpner & Müller, Stuttgart. — Wilhelm Schwarzhaupt, Köln a. Rh.

²    Fuchssteiner & Froning, Dortmund-Körne.

25 mm Lichtweite................

4,70 JL 5,80 „ 7,00 „ 9,00 „

4,30—

5,40—

6.50—

8.50—

32 „    „    . . ..............

38 „    „    ................

51 „    „    ................

Schläuche mit äußerer Stahldrahtschutzspirale 15 v. H. mehr.

1 Schlauchkupplung:

für 10 mm Schlauchweite

„ 13 „ „ 16 „ 19 „ " 25 „

1,90—

2,00—

2,10—

2,20—

2,70—

2,60 „ 2,70 „ 2,80 „ 2,90 „ 3,10 „

1 Pretzlufthahn, bis 25 mm Durchgang, mit Griff:

12,00—    14,00 „

16,CO— 20,00 „

als Kükenhahn.................

„ Doppelhahn.................

100,00— 140,00 „ 200,00— 225,00 „ 450,00—1050,00 „ 750,00—1350,00 „ 5000,00—6000,00 „

1 vollständiger Satz Reinigungswerkzeuge, bestehend aus 3 Messingrohren und 5 verschiedenen Reinigern........

1 tragbare Entstaubungsmaschine für Handbetrieb......

1 fahrbare Entstaubungsmaschine mit Elektromotor, % PS . .

1 desgl. mit Elektromotor,    —1 PS ...........

1 desgl. mit Elektromotor, 2—4 PS, für 1—3 Schläuche . . .

1200,00—1250,00 „

1 feststehende Entstäubungsanlage mit Betrieb durch die Wasserleitung

b) Für Fabriken.

1 Staubabsaugungsanlage für Fabriken³ mittels Zentrifugalventilatoren oder Gebläse, oder mit Drucklufterhaustoren bei einer Minutenleistung von:

55,00— 80,00 JL 130,00— 150,00 „ 150,00— 350,00 „ 200,00— 400,00 ,. 300,00— 500,00 ,. 500,00— 700,00 „ 650,00— 800,00 „

5—10 cbm...................

30 „    ...................

50 „    ...................

100 „ ...................

250    „    ....................

500 „    ...................

1000 „ ...................

Benno Schilde, Maschinenfabrik, Hersfeld.

Nebenanschlag A. Grundstückskosten.

Was unter Grundstückskosten alles einzubegreifen ist, und weshalb, ist im ersten Teil dieses Buches bereits auseinandergesetzt worden (vgl. S. 2). Ebendort sind auch einige Angaben über die Höhe der eigentlichen Grundstückskosten und der Stratzen-regulierungskosten zu finden, und es sind schlietzlich auch schon einige Durchschnittswerte für tiefere Gründungen angegeben, soweit solche Durchschnittswerte für die Bemessung der Grundstückskosten von Wert sind. An dieser Stelle brauchen deshalb nur noch die Einzelpreise über tiefere Gründungen behandelt zu werden, deren Kenntnis zur genaueren Veranschlagung dieser Arbeiten erforderlich ist.

Die Unterlagen für die Ermittlung der Kosten für Bodenan- und -abfuhr behufs Anhöhung oder Senkung des Grundstücks sind aus den Angaben unter „Erdarbeiten" (S. 152—162) und „Fuhren und Frachten" (S. 132—152) zu entnehmen.

Tiefere Gründungen.

1. Grundbau-Arbeiten des Zimmermanns, a) Tagelöhne und Geräte.

Den Angaben unter Titel V, Zimmerarbeiten, wird für die bei den Erundbau-arbeiten erforderlichen Rammarbeiten noch folgendes hinzugefügt:

Den Lohn eines sog. Schwanzmeisters, der das Aufziehen des Rammbärs leitet, und des Pfahlmeisters, der die Stellung und das Fortrücken der Ramme besorgt, kann man gleich dem eines Poliers annehmen.

Der Rammbär mutz für das Einrammen von Pfählen zu Fangedämmen wenigstens 150 kg, bei Pfählen bis 9 m Länge und gutem Boden mindestens 400 kg und bei längeren Pfählen in hartem Boden 500—750 kg schwer angenommen werden.

Auf 150 kg Schwere des Rammbärs müssen 10 Mann zum Aufziehen gerechnet werden. Eine Folge von 15 Schlägen des Rammbärs auf den Pfahl nennt man die Hitze, deren ungefähr 20 in einer Stunde erfolgen können.

Wenn mit B in Kilogramm das Gewicht des Rammbären bezeichnet wird, so ist der Bedarf an Leuten für eine Ramme:

1 Zimmermann mit .... 5,50— 9,50 JL Arbeitslohn,

1 Schwanzmeister mit . . . 6,50—10,50 „    „

6,00—10,00 „

4,50 „

1 Flormeister mit

pq

Qi

Arbeiter mit

3,25-

Preise für Rammen u. ä.

1 Erdwinde zum Bewegen grötzerer Lasten einschl. Arbeitslohn,

Schmiede- und Seilerarbeiten.............

1 Lauf- oder Zugramme mit einem 750 kg schweren Rammbär,

12,5 m hoch, für 45—50 Mann.............

Für Leihung einer Ramme und deren Unterhaltung mit Ein-schluh des Rammbären, der Taue, des Einschmierens mit Talg und Seife, kann man für die Leine und Stunde rechnen . .

1 Rammtau, 32 mm dick, 30 m lang (38 kg schwer).....

39 „

45 „

100,00— 150,00 JL

1000,00—1200,00 „

0,10    „

60,00    „

>,    45 „

„    45 „

.. (81 „

„ (108 „

0,05—

55,00—

120,00— 125,00 „ 160,00— 170,00 „

1 Pfahltau (Aufziehtau), 26 mm dick, 45 m lang (36 kg schwer)

1 Kranztau, 32 mm dick, 8 m lang (9 kg schwer)......

1 Binde- oder Flortau zum Fortziehen und Festhalten der Pfähle beim Rammen:

26 mm dick, 15 m lang (12 kg schwer).......

32 „

1 m Zugleine, 10—13 mm dick, 3,5—5,0 m lang (0,1 kg schwer) Berechnung und Preis der Zugleinen.

15 „

(19 „

40,00— 45,00 M. 9,00—    11,00 „

12,00—    14,00    „

19,00— 23,00 „ 0,25—    0,30    „

Schwere des Rammbärs

kg

Zahl der Zahl der Mannschaften Zugleinen

Preis

Gewicht der Leinen etwa für 1 kg in Summe

kg

M.

M.

150

300

400

500

600

700

800

Ol    ^ 03 fco to H

*^I O ^ O 03 o

10 W ^ N o ^ t'

i—i r—i i—I    G'Q (M

2.50

2.50

Ol

2,50

2,50

2.50

2,50

2,50

12.50

32.50 36,25

42.50 50,00 60,00

67.50

Auf 1 Faden kann man 20 kg Tragfähigkeit rechnen.

Dampframmen.

Die Dampframme einschl. eines gußeisernen Bärs von 750 kg Gewicht 2700,00 M. Die Dampfleitungsröhren einschl. gegliederter kupferner Einsatzstücke,

Schläuche, etwa........

Die Dampfmaschine nebst Zubehör

1800,00 „ 3500,00 „

Summe

8000,00 Ji.

Die Betriebskosten stellen sich folgendermaßen für den Tag:

für Kohlen...........................

„ Bedienungsmannschaften zum Betriebe, zum Rücken der Rammen usw. „ Schmierstoffe........................

17,00 „ 20,00 „ 3,00 „

Summe

Eine solche Ramme rammt für den Tag ungefähr 22 m Pfahl bis auf die durchschnittliche Tiefe von 6 m bei sehr ungünstigen Bodenverhältnissen ein. 1 m eingerammter Pfahl kostet demnach ausschl. Anschaffungskosten der Ramme usw.........................

40,00 „

1,84 „

b) Listen für Grundbauarbeitrn.

Es ist natürlich, daß dergleichen Arbeiten vorher nur sehr im allgemeinen zu veranschlagen und unter allen Umständen unter scharfer Aufsicht auf Rechnung auszuführen sind. Über die Arbeiten und Baustoffe müssen genaue Listen geführt werden, welche nach folgenden Spalten einzurichten sind:

Tagebuch-Nr.

Neubau des

Hauses.

Belag Nr.

Tagelohnrechnung.

ten 19

sind bei Anfertigung eines liegenden Rostes für den Bau nachstehende Gesellen und Arbeiter beschäftigt worden.

In dem Zeitraum vom ......ten bis einschl.

Lauf. Nr.'

Namen

der

Arbeiter

Angabe der.Be-

schäftigung M. D. M. D. F. S. S.

Tag

Summe der Tage

Lohn

f. d. Tag

Geldbetrag

Quittung

der

Empfänger

1.    Poliere.

2.    Gesellen.

3.    Arbeiter.

4.    Burschen.

Rammliste zum Pfahlrost des

Hauses.

Zeit der Arbeit

Monat

Nummer der Ramme Schwere des Bärs

Anzahl Länge der Pfähle in Metern

Zahl

der

der

Pfähle

Vor dem Einrammen

Nach dem Einrammen

Hitzen für

Benennung der Arbeiter

den

Pfahl

Pol. Ges. Arb.

Bemerkungen

den Nr. 1.

ten der Bär 600 kg

Tr to in & ^

’ax

"öt

70

62,5

1    2 I 36

Monatliche Zusammenstellung der kosten der Rammarbeiten nach der Rammliste.

Zeit der Arbeit

Benennung der Arbeiter

Preis

des Tagelohns

Monat

Pol. Ges. Arb.

einzeln || zusammen

Ji $ || Ji | 'zS)

Angabe der Beschäftigung

den

ten

CD

CO

Pfähle zur Vorlage der Vorderfront usw.

2 I 36

163    50

Zusammenstellung der zur Errichtung des Pfahlrostes zu dem gebrauchten Bauhölzer, Bohlen und Nägel.

Gebäude

Benennung

Bauhölzer

Bohlen

Nägel

der

Gegenstände

Ganzholz stark Meter

Halbholz stark

mittel

am

ten

5 Pfähle zur Vorderfront . . zus. 4 Zangen je 2,50m 2 dergl. je 2 m. zur Rüstung . . 14 qm Belag. . 6 qm desgl. . . an Nägeln . . .

S II II I I

Summe

70

Bemerkungen

Nreuzholz mittel-

mittelstark

Meter Meter Meter Meter Meter

stark

stark

stark

7 cm 5 cm stark stark

Stück Stück je6ml. je6ml.

0,15, 0,10    0,10

Stck. Stck. Stck.

I II II O I

IIISIII

II I I I I

CD

oo I II I I I

I ¹⁰

4    20    32

6    8    14

c) Fangedämme.

Dieselben bestehen bei einem Höhenunterschiede der Baugrube mit dem außen-stehenden Wasser von 1,25—1,50 m aus eingerammten Pfählen, in Entfernungen von ungefähr 1,50 m. Die Köpfe der Pfähle werden durch Holme verbunden, gegen welche zwei Reihen sich überdeckender Bretter in schräger Richtung in die Erde gestoßen werden. Vor den Brettern wird Erde aufgebracht.

Bei einem Höhenunterschiede von mehr als 1,50 m werden zwei Reihen Pfähle in Entfernungen bis 1,50 m voneinander eingerammt und verholmt, wogegen eine doppelte, die Fugen deckende Bretterlage von innen befestigt wird. Nachdem beide Wände durch Zangen verbunden sind, wird der Zwischenraum von Schlamm und Morast gereinigt, mit Erde oder Sand gut ausgefüllt oder festgestampft. Zur Breite des Fangedammes nimmt man bei einer Höhe von über 2,5 m die Hälfte der Höhe -f 1,25 m. Ein Fangedamm von 5 m Höhe enthält demnach s/₂ + 1,25 = 3,75 m Breite.

Kleine Fangedämme werden durchweg von gewöhnlichem Holz, größere von Halb-und Ganzholz (Mittelbauholz) hergestellt. Das Gerüst wird nach Metern, die Bekleidung nach Quadratmetern, die ausgefüllte Erde nach Kubikmetern berechnet.

Die Preise richten sich nach den zu erwartenden Schwierigkeiten, namentlich der Grundreinigung, und danach, ob die Arbeiten mittels Handbagger, Kähnen und Prähmen geschehen müssen.

Wenn Fangedämme nach dem Gebrauch weiterhin wieder verwendet werden sollen, muß man für Wegnahme und Wiedererrichtung einschl. Zuschuß an Holz und Erde, %—Vz der ersten Anlagekosten rechnen.

Die Holzpreise sind bei Titel V zu ersehen.

Zm Durchschnitt kann man rechnen für Fangedämme einschl. Arbeitslohn und Lieferung:

25,00— 30,00 JL. 80,00— 90,00 „ 120,00—140,00 „

1 m einseitiger, einfacher Fangedamm, 1,5—2,0 m über Baugrund hoch.......................

1 m doppelwandig, 1,5 m breit, 2,0 m über dem Baugrunde

1 m desgl., 2,75 m breit, 3,0 m über Baugrund........

Fangedämme für 5,0 m Länge kosten an Arbeitslohn und allen Lieferungen:

a) Einfacher einseitiger Fangedamm bei 1,25 m bis 1,75 m Höhe über dem

Baugrund.

Arbeitslöhne.

18,00 JL 3,75 „

1.    4 Pfähle, je 3,5 m lang, 13/18 cm stark, zuzurichten und 1,25—1,5 cm tief mit der Handramme einzurammen, für 1 Pfahl 4,50 JUL . . . .

2.    5,0 m Kreuzholz zum Holm zu verzapfen und aufzubringen, für 1 m 0,75 JL

3.    12,5 qm schräge Deckung von stark überstülpten Brettern zuzurichten und

10,00 „

y₃ der Höhe in die Erde einzuschlagen, für 1 qm 0,80 M......

4.    12,5 cbm Erde anzukarren, auf die Bretter zu werfen, die Fugen vorher

16,25 „

mit Mist zu verstopfen, für 1 cbm 1,30 JL............

Lieferungen.

15,40 „ 4,00 ,. 37,50 „

5.    14,0 m Holz zu den Pfählen, 13/18 cm stark anzuliefern, für 1 m 1,10 M.

6.    5,0 m Holz zum Holm, 13/13 cm stark anzuliefern, für 1 m 0,80 JL .

7.    18,75 qm gewöhnliche Bretter, 3 cm stark anzuliefern, für 1 qm 2,00 JL.

zu übertragen: 104,90 JL

8.    Mist anzuliefern........................

Übertrag: 104,90 Ji 4,00 „

9.    Vorhaltung der Geräte und Hinschaffen der Baustoffe zur Arbeitsstelle,

6,10 „

115,00 JL 15,30 „

etwa 5 v. H. vorstehender Summen und zur Abrundung......

Kosten für 5 m..........

Also für 1 m 23,00 Ji oder für 1 qm

ß) Fangedamm mit doppelten Wänden, 2,0 m über dem Baugrund, 1,5 m

breit.

Arbeitslohn.

56,00 Jl

1.    8 Pfähle, je 4,0 m lang, 16/18 cm stark, zuzuspitzen und auf halbe Länge einzurammen, einschl. Rüstung über Wasser, für 1 Pfahl 7,00 M. . .

2.    10,0 m Holme, 16/16 cm stark, zu verzapfen und aufzubringen, für

1 m 0,70 JL..........................

3.    10,0 m Zangen, 4 Stück je 2,5 m lang, einzukämmen, für 1 m 0,60 JL

.    52,50 „

4.    30 qm Bohlen, 5 cm stark, zur Aussetzung des Fangedammes auf beiden Seiten anzuspitzen und einzurammen, für l qm 1,75 JL . .

5.    7,5 qm innere Grundfläche des Fangedammes von Schlamm zu reinigen,

6,75 „

für 1 qm 0,90 JL.......................

13,50 „

6.    15 cbm des Fangedammes mit Erde auszufüllen, dieselbe anzukarren und festzustampfen, für 1 cbm 0,90 JL

Lieferungen.

40,00 „ 11,00 „ 9,50 „ 135,00 „ 33,00 „ 18,00 „ 21,75 „

410,00 JL 41,00 „

7.    32    m    starkes Holz zu den Pfählen, 16/18 cm stark, für 1 m    1,25 Jl.

8.    10    m    desgl. zu den Holmen, 16/16 cm stark, für 1 m 1,10 M.    ...    .

9.    10    m    desgl. zu den Zangen, 13/16 cm stark, für 1 m 0,95 JL    ...    .

10.    45    qm gewöhnliche Bohlen, 5 cm stark, für 1 qm 3,00 JL.....

11.    22 cbm lose Erde anzuliefern, für 1 cbm 1,50 JL.........

12.    150 große eiserne Nägel anzuliefern, für 1 Stück 0,12 JL.....

13.    Für Vorhaltung der Gerätschaften usw..............

Kosten für 5 m..........................

Also für 1 m 82,00 JL oder für 1 qm................

y) Fangedamm mit doppelten Wänden, 3,0 m über dem Baugrund,

2,75 m breit. a) Arbeitslöhne.

1.    8 Pfähle, je 5,0 m lang, 21/21 cm stark, zuzuspitzen und einzurammen,

80,00 JL 8,00 „ 9,00 „

einschl. Rüstung, für 1 Pfahl 10,00 JL..............

2.    10 m Holme zu verzapfen und aufzubringen, für 1 m 0,80 JL . . .

3.    15 m Zangen, 4 Stück je 3,75 m lang, einzukämmen, für 1 m 0,60 JL

70,00 „

4.    40 qm Bohlen, 5 cm stark, zur Aussetzung des Fangedammes auf beiden Seiten anzufertigen, zuzuspitzen und einzurammen, für 1 qm 1,75 JL

5.    13,75 qm innere Fläche des Fangedammes vom Schlamm zu reinigen,

12,38 „

für 1 qm 0,90 JL.......................

....... 37,13 „

zu übertragen: 216,51 JL

6.    41,25 cbm des Fangedammes mit Erde auszufüllen, dieselbe anzukarren und festzustampfen, für 1 cbm 0,90 JL

Zweiter Teil: Einzelpreise. Nebenanschlag A. Grundstückskosten. ß) Lieferungen.

7.    40 m Holz zu den Pfählen, 21/21 cm stark, anzuliefern, für 1 m 2,00 JL

8.    10 m desgl. zu den Holmen, 21/21 cm stark, desgl., für 1 m 2,00 JL

9.    15 m desgl. zu den Zangen, 13/16 cm stark, desgl., für 1 m 0,95 JL

10.    60 qm Bohlen, 5 cm stark, desgl-, für 1 qm 3,00 JL........

11.    60 cbm lose Erde anzuliefern, für 1 cbm 1,50 JL.........

12.    240 große eiserne Nägel, für 1 Stück 0,12 JL...........

13.    Für Vorhaltung der Gerätschaften usw..............

Kosten für 5 m..........................

Also für 1 m 132,00 JL' oder für 1 qm ...............

Übertrag 216,51 JL 80,00 „ 20,00 „ 14,25 „ 180,00 „ 90,00 „ 28,80 „ 30,44 „

660,00 JL 44,00 „

d) Schalungen. Bollwerke.

Die Pfähle zu hölzernen Bollwerken berechnet man derart, daß der eingerammte Teil gleich dem herausstehenden ist. Sie erhalten ferner auf jedes Meter Höhe 8—16 cm Abschrägung, um dem Erddruck besser zu widerstehen, und werden in Entfernungen von 1,25—2 m voneinander angeordnet. Die Bekleidung hinter den Pfählen besteht entweder aus gewöhnlichen Halbhölzern oder aus 7—10 cqx starken Bohlen. Ist das Ufer höher als 3 m, der Druck der Erde also sehr bedeütend, so bringt man in Entfernungen von 4—6 m Erdanker an, bestehend aus einem Zugbalken, welcher von 1 oder 2 Ankerpfählen nebst Zugankern gehalten wird. Gegen Unterspülung sichert man ein Bollwerk durch Faschinendeckwerke oder Spundwände. Das Holzwerk wird mit heißem Teer, das etwaige Geländer mit Ölfarbe zu streichen angenommen.

Für das Ausgraben der Erde, Einrammen der Pfähle, Aufbringen der Holme usw. sind die Preise den vorhin angegebenen entsprechend anzunehmen.

1 m Erdanker anzufertigen, mit zwei eingerammten Pfählen zu befestigen und die nötigen Bolzen einzulassen, je nach der Erdbeschaffenheit, an Arbeitslohn....................

1 Ankerpfahl, 7,5 m lang, einzurammen, einschl. Rüstung, desgl. .

1 m Halbholz zu säumen, zu fugen und unter den Pfählen wagerecht

zu befestigen.......................

1 qm alte Schalungshölzer herauszunehmen und fortzuschaffen . .

1 alten Schalungspfahl auszuwuchten einschl. Hebezeug, je nach der

Länge und Beschaffenheit des Erdbodens..........

1 qm Holz mit heißem Teer anzustreichen einschl. Teer.....

e) Bohlenwände.

4,00— 5,00 JL. 35,00—38,00 „

1,50— 1,70 „ 0,75— 1,00 „

8,00—10,00 „

0,40— 0,50 „

Preise.

1 qm Bohlenwand 5 cm stark zu besäumen, zuzurichten und von

2 Seiten anzuspitzen, an Arbeitslohn............

1 m vorgenannte Bohlenwand, 1,5 m hoch, die Bohlen überstülpt, 1,0 m tief, meistenteils unter Wasser einzurammen, ausschl. Rüstung

1 m desgl., 2,5 m hoch, 2 m tief einzurammen, wie vor.....

1 m Bohlenwand desgl. 8 cm stark zu spunden und anzuspitzen . 1 m vorgenannte Bohlenwand, 1,5 m hoch, 1,0 m tief einzurammen,

einschl. Rüstung......................

1 m desgl-, 2,5 m hoch, 2,0 m tief wie vor..........

Schwatlo XVI.

0,60— 0,80 JL

3.50—    5,00 „

6.50—    8,00 „ 1,25- 1,75 „

4,00— 5,00 „

9,00—10,00 „

47

1 Pfahl, 3,75 m lang, von starkem Halbholz zuzurichten, zu spitzen,

1,50 m tief mit der Handramme einzurammen, einschl. der Rüstungen

und Gerätschaften für das Meter..............

1 Pfahl 4,75 m lang von Mittelbauholz zuzurichten, zu spitzen, mit derMotzen Ramme auf 1,25—2 m Tiefe einzurammen, einschl. der Rüstungen, Haltung der Ramme und deren Veränderung f. d. m 1 Spundpfahl 4,75 m lang, 20 cm breit von Halbholz zu spitzen, mit gehobelten Federn und Ruten zu bearbeiten und mit Zwingen in gerader Linie mittels der großen Ramme einzurammen wie vor 1 in Halbholz zum Holme zuzurichten, die Pfähle mit Zapfen zu versehen und den Holm zu befestigen.............

1 m Holm von starkem Halbholz zuzurichten, die Pfähle mit Zapfen

zu versehen und den Holm aufzubringen...........

1 m Zange von Kreuzholz abzupassen und auf die Holme zu kämmen .

1 qm schräge doppelte Bretterwand in die Erde einzuschlagen und

gegen die Holme zu befestigen...............

1 m doppelte 5 cm starke Bohlenwand wie vor........

1 cbm inneren Raum vom Schlamme bei 1,25—1,50 m Tiefe zu

reinigen und denselben fortzuschaffen............

1 cbm Erde anzukarren und auf die Bretter zu werfen, die Fugen mit Mist zu verstopfen und den Fangedannn zu dichten ....

f) Hölzerne Spundwände. (Eiserne Spundwände s. w. unten.)

Dieselben dienen meistens zum Schutze der Grundmauern gegen Unterspülung oder um abgeschlossene Räume herzustellen, welche mit Beton ausgefüllt werden.

Man verwendet zu Spundwänden Pfähle oder Bohlen, welche am besten in rechtwinkligen Federn und Ruten zusammenstoßen. Die Spundpfähle bzw. Spundbohlen werden zwischen sog. Zwingen aufgestellt und allmählich reihenweise tiefer eingerammt. In festem Boden erhalten die Spundpfähle eiserne Schuhe.

1,25— 2,00 M.

.1,75— 2,50 „

2,50— 3,00 „

1,00— 1,25 „

1,25— 1,50 „ 0,70— 0,80 „

3,00— 3,50 „ 1,50— 2,00 „

1,50— 2,00 „

2,00— 2,50 „

a) Preise ohne Lieferung.

1 qm Spundwand zurechtzulegen, die Pfähle zuzurichten, von 2 Seiten anzuspitzen, mit Rut und Federn zu versehen, ineinander zu passen, die Köpfe rechtwinklig abzuschneiden und die Kanten zu brechen, an Arbeitslohn:

bei 10 cm starker Spundwand................

1 5

tt    tt    tt    tt    ................

90

tt    tt    tt    tt    ................

2,50 JL 3,20 „ 3,70 „

1 m Spundpfahl, 20/20—25/25 cm stark, mit Ruten zu versehen, zuzuspitzen,

die Köpfe gerade zu schneiden und die Kanten zu brechen.......

1 qm Spundwand einzurammen, einschl. Herstellung der Rüstung auf Prahmen ode Flößen und Vorhalten der Rammen:

1,30 „

bei 10 cm starken Bohlen.....

i s

tt ±u tt    tt    tt    .....

90

tt    tt    tt    tt    .....

1 m Spundpfahl, 20/20—25/25 cm stark einzurammen wie vor............

In Sand

6,60 JL 8,25 „ 11,00 „

In Lehm und fties

In festem Ton

9,90 JL 13,20 „ 16,50 „

14,30 JL 18,70 „ 23,10 „

5,00 „

6,50 „

8,50 „

1 m Holm auf den Spundpfählen, die Pfähle unter dem niedrigsten Wasserstande abzuschneiden und mit Zapfen zu versehen sowie den

Holm zu befestigen.....................

1 eisernen Schuh an die Spundpfähle anzupassen und zu befestigen 0,80—1,20 „

1 Schuh von Eisenblech, 4 kg schwer, anzuliefern.........

1 m Eck- oder Bundpfahl, 20/20—25/25 cm stark, mit Nuten zu versehen und vorschriftsmäßig zuzurichten.............

1 eisernen Aufsatzring auf die Spundpfähle zu befestigen.....

1 m Spundwand 0,3 cm tief unter Wasser abzuschneiden:

bei 10 cm Stärke...................

4,00—4,50 JL

3,50—4,00 „

1,50—2,00 „ 1,50 „

„ 15 20 „

2,00 „ 3,00 „ 3,50 „

ß) Preise mit Lieferung.

Die Preise setzen eine Gesamtfläche fertig gerammter Spundwand von über 500 qm und Verwendung von Dampframmen voraus.

Das Beseitigen von außergewöhnlichen Hindernissen, wie Baumstämme, Mauerreste usw., erfolgt auf besondere Rechnung irrt Tagelohn.

1 qm kieferne Spundwand, in fertig gerammter Wand gemessen, aus Bohlen, 25—30cm breit, vollkantig geschnitten, mit Feder und Nut versehen, ineinandergepaßt, aus gesundem Holz, herzustellen, die Bohlen frei Bau anzuliefern und sachgemäß zu lagern, einschl. sämtlicher Nebenarbeiten:

8 cm stark, bis 4,00 m lang 10 „

13 „

16 „

18 „

20 „

7,50 ,Ä

„ 4,00 „    „    ................

ii 5,50 „    „    ................

„ 7,00 „    „    ................

„ 8,00 „ „ ................

„ 10,00 „ ..................

1 Stück Bundpfahl wie vor anzuliefern und zu lagern:

für 8 cm starke Spundwände, Pfahl 18/18 bis 5 m lang......

..    20/20 „ 5 „    „    ......

„    24/24 „ 6 „    ........

ii 26/26    „    8 „    ........

„    28/28 „ 9 „    ........

„    30/30 „ 11 „    „    ......

1 qm Spundwand, mit Brandmarke zu versehen, bis zur erforderlichen Tiefe einzurammen, einschl.. Anspitzen, Beschneiden und Beringen der Pfähle, Vorhalten sämtlicher zum Rammen erforderlichen Rüstungen, Geräte und der Ramme, sowie einschl. Beseitigung aller sich vorfindenden Hindernisse und Leistung aller Nebenarbeiten, und zwar:

in Moorboden Schliefsand    nassem Ton

6,00 JL    7,00 JL

8,00 „ 10,00 „ 12,00 „ 15,00 „

„ io „

18 „ ii 20    „

bis 2 m Tiefe

4

ii 7 ii

ii 8 „

.. io „

5,00 JL 6,00 „ 7,00 „ 8,00 „ 10,00 „

7,00 .. 8,00 „ 10,00 „ 14,00 „

47*

9,00 „

11.50    „ 14,00 „ 17,00 „

22.50    „

10,00 „ 12,50 „ 23,00 „ 38,00 „ 55,00 „ 80,00 „

Kies

8,00 JL 9,00 „ 12,00 „ 14,00 „ 16,00 „

1 qm Spundwand in Kästen von 50 qm Grundfläche, als Zulage . . . 1 qm 1 qm 1 m

unter Wasserspiegel abzuschneiden: 8—10

2,50    3,50

„    50—100 qm Grundfläche, als Zulage .

„ 100—200 „ nach Fertigstellung des Mauerwerks in reichbarer Tiefe

13

16

18

1,50 M 1,00 „ 0,80 „

20 cm stark

6,00 'M.

5,00

1 qm Spundwände herauszuziehen und zur Wiederverwendung herzurichten. (Zu bemerken ist, dah nur zwei Drittel der ausgezogenen Spundwände zu verwenden sind, während nachstehender Preis für die herauszuziehende

4.50

volle Wand gilt): bis 2,5    4,5

2,70    3,00

Ci

Ol

10 m lange Spundwände 4,00    5,00    7,00 Jü.

¹

   Herforder Elektrizitätswerke, Bokelmann & Kuhlo in Herford.

²

   A.-E. Mir & Genest, Berlin-Schöneberg.

³

   Siemens & Halste, Wernerwerk, Berlin-Nonnendamm.

⁴

   Oskar Schöppe, Leipzig, Scharnhorststr. 36.

g) Holzroste.

Die Hauptrücksicht bei allen Gründungen auf Holzunterbau ist darauf zu nehmen, datz das Holz auch bei dem niedrigsten Wasserstande niemals der atmosphärischen Luft ausgesetzt werde. Die Oberkante jedes Rostes must demnach wenigstens 30 cm unter dem niedrigsten vorgekommenen oder zu erwartenden Wasserstande angenommen werden.

Man unterscheidet liegende oder stehende Roste. Erstere werden gewählt, wenn inan den mehr als 5 m tief liegenden guten Baugrund nicht erreichen kann oder will, sondern nur ein gleichmästiges Setzen des Gebäudes auf schlechtem Baugrunde zu bewerkstelligen beabsichtigt, und bestehen aus einem 6 oder 8 cm starken Bohlenbeläge, welcher in den Austenwänden auf 24—28 cm starke Ganzhölzer, in den Scheidemauern auf dergleichen Halbhölzer als Langschwellen befestigt ist. Die Schwellen werden hierbei in Entfernungen von 0,60 bis höchstens 1,20 m angenommen und ruhen auf Querschwellen von gleicher Stärke in gleichen Entfernungen voneinander. Am Zusammenstoß mehrerer Mauern greifen die Schwellen der Nebenmauern über die Hauptmauern hinaus, so dast an den Ecken und Stützen doppelte Schwellen zu rechnen sind.

Die stehenden Roste, auch Pfahlroste genannt, werden angewendet, wenn man mittels einfacher oder aufeinander gepfropfter Pfähle den festen Grund in Tiefe von 6 und mehr Meter zu erreichen vermag. Der Pfahlrost besteht aus mehreren Reihen von Pfählen, die verholmt und mit Balken, die zugleich als Zangen dienen, in Entfernungen von 1—1,25 m belegt werden. Zwischen diesen Zangen werden ebenfalls quer auf den Holmen 6—8 cm starke Belagsbohlen befestigt.

Bei einer Breite der Grundmauern bis 1,50 m genügen 2 Reihen Pfähle, bei einer Breite von 1,50—2,50 m müssen 3 Reihen angenommen werden.

Die Pfähle selbst werden bis 9 m Länge aus mittelstarkem Rundholze, bei einer Länge von 9—16 m aus besonders starkem Rundholze gefertigt. Die Rostschwellen oder Holme erhalten 25—30 cm Höhe, die Zangen oder Querbalken eine Höhe von 25 und eine Stärke von 15 cm. Die Hölzer werden nach Metern, der Bodenbelag nach Quadratmetern berechnet.

Die Rostschwellen werden bei quelligem Boden mittels Erundzapfen bzw. grotzer eiserner Nägel auf den Pfählen befestigt; der Bodenbelag wird mit hölzernen Nägeln genagelt.

In hartem Boden müssen die Pfähle mit eisernen Schuhen versehen werden, welche 4—5 kg wiegen.

a) Wenn der Pfahl mit der Spitze in einem durchaus festen Boden, sonst aber in durchaus nachgiebigem Boden steht, so ist seine Tragfähigkeit:

Pfahldurchmes er

20 cm

25 cm

30 cm

Tragfähigkeit des Pfahls in kg

6 m Pfahllänge . .

10 „

24 000 20 000

30 000 36 000 26 500 33 000

ß) Wenn der feste Boden gar nicht erreicht ist, sondern die Tragfähigkeit des Pfahles nur durch die Reibung der Pfahlwand an dem umstehenden Boden erreicht wird:

Länge des

Pfahls

in Metern

Bodenart, in welcher der Pfahl steckt

20 cm

Pfahldurchmesser 25 cm

30 cm

Tragfähigkeit des Pfahls in kg

10

Triebsand . . Weicher Boden Lehmboden . . Kiesboden . . Triebsand . . Weicher Boden Lehmboden . . Kiesboden . .

1    500

3    100 6 200

15 400

2    000

4    000 7 900

19 800

1    900 3 800 7 700

19 400

2    500 5 000 9 900

24 800

2    300 4 600 9 200

23 000

3    000 6 000

11 900 29 800

y) Wenn der Pfahl teils mit der Spitze in festem Boden steht, teils durch die Reibung der Pfahlwände an dem kiesigen oder Lehmboden trägt:

30 000

39    000 28 000

40    000

₆ s Lehmboden | Kiesboden

10

Lehmboden

Kiesboden

37 000 49 000 36 000 51 000

45 000 59 000 45 000 63 000

Preise.

Die Preise für die Herstellung von Rosten lassen sich schwer vorherbestimmen, da dieselben je nach der Beschaffenheit des Erdbodens, nach den Hindernissen durch Steine oder Wurzeln, nach der oftmaligen Herstellung der Fangedämme, nach dem Lohne der Arbeiter usw. sehr verschiedenartig ausfallen. Das Beseitigen des Grundwassers wird besonders berechnet. (Siehe Titel I, Erdarbeiten.)

1. Liegende Roste (Schwellroste) a) an Arbeitslohn:

1 m Grundschwelle und Querschwelle zum liegenden Roste zuzurichten

0,80—1,10 vÄ.

und wagerecht zu verlegen, je nach der Stärke.........

1,20—1,50 „

1 qm Bohlenbelag 8—10 cm stark zu säumen, nach der Breite des Rostes zuzuschneiden und auf die Schwelle zu nageln.........

ß) Gesamtkosten eines liegenden Rostes:

In Entfernungen von 1 m liegen Hölzer von 20/20 cm Stärke, über welche der Quere nach Zangen von 20/20 cm Stärke in Entfernungen von 2 m eingelassen und verbolzt werden. Zwischen den

Zangen werden Bohlen von 12 cm Stärke gelegt und auf die Schwellen genagelt. Die Kosten für das Quadratmeter betragen alsdann:

2,00 Ji. 1,00 „ 7,20 „ 0,10 „ 0,41 „ 1,24 „ 0,40 .. 0,18 .. 0,09 „ 0,04 ,. 0,05 0,03 „

12,74 JL 13,00 „

1 Holz, 20/20 cm stark — 0,04 cbm, je 50,00 Ji..........

y₂ Zange, 20/20 cm stark, je 2,00 Ji...............

5 kieferne Bohlen, 12/20 cm stark — 0,12 cbm, je 60,00 Jk.....

1    Schraubenbolzen, 1,5 cm stark, 32 cm lang zwischen Kopf und Mutter 10 Schmiedenägel, 20 cm lang, zusammen 0,7 kg schwer, je 0,58 Ji.

Hinschaffen zur Verwendungsstelle ..............

2    Überblattungen der Schwellen und der Zangen herzustellen, je 0,20 Ji. Herantragen des abgezimmerten Holzes = 0,18 cbm, je 1,00 Ji. . . Auflegen der Schwellen, Zangen und Bohlen 0,18 cbm, je 0,50 Ji. .

1 Loch von 32 cm Länge und 1,5 cm Weite zu bohren für 10 cm Länge 10 Nägel einzuschlagen, je 0,005 Ji................

1 Bolzen einzuschlagen und festzuschrauben...........

Zusammen für 1 qm oder rund

2. Stehende Roste (Pfahlroste) a) an Arbeitslohn:

1 m Rostpfahl von Borke zu befreien, zuzurichten, zu spitzen, oben gerade

zu schneiden und die Kanten abzustumpfen...........

1 m Rostpfahl in die Erde einzurammen kann überschläglich berechnet werden:

0,20—0,30 Ji

In weichem Boden

In mittlerem Boden

In festem Boden

bei    einer Länge der Pfähle von    3—5    m    mit

,,    ,,    „    „    ,,    ,,    5    8    ,,    „

q

tt    tt    tt    tt    tt    tt    °    tt    tt

tt    tt    tt    tt    tt    tt    10    ft    ff

i 9

tt    tt    tt    tt    tt    tt    tt tt

14

tt    tt    tt    tt    tt    tt    x T    tt    tt

tt    tt    tt    tt    tt    tt    10    „    tt

4.80    Ji.

5.40    „ 6,60 „

7.80    ,.

8.40    „ 9,60 „

10,80 „

6,00 JI 7,20 „ 9,60 „ 10,80 „ 12,00 .. 14,40 „ 15,60 „

1 qm Rostschwelle zum Pfahlrost zuzurichten, die Pfähle unter dem niedrigsten Wasserstande abzuschneiden, mit Zapfen zu versehen, die Schwellen zu lochen, auf die Pfähle zu bringen und mit eisernen Nägeln festzunageln:

bei 36 cm Breite der Schwelle.............

o ß

tt    tt    ft    ft    ft    .............

1 m Zangen auf die Schwellen aufzubringen, wagerecht zu verlegen 1,00 Bohlenbelag siehe 1. Liegende Roste.

1 eiserner Pfahlschuh, 4 kg schwer, einschl. Befestigung

1,70 Ji 1,40 „ -1,20 „

2,50

-3,00 „

653,60 „

22,50 „

ß) Bei einer Länge des Rostes von 10 m und einer Breite von 4 m betragen die Kosten des ganzen Pfahlrostes:

40 kieferne Rundpfähle, 30 cm stark, 6 m lang, je 0,43 cbm, zusammen

17,2 cbm je 38,00 M.....................

Hinschaffen zur Verwendungsstelle, 2 km weit, auf schlechten Steinbahnen mit Steigung 1 : 100................

zusammen

1930,10 JL 120,00 „

40 qm Rostfläche mit Mörtelmauerwerk zu untermauern, je 3,00 Ji.

also für 1 qm Grundfläche . Der liegende Rost kostet für 1 qm

40 Zapfen anzuschneiden, je 0,40 Ji................

40 Zapfenlöcher in die Schwellen des Rostes einzuhauen, je 0,20 Ji.

40 Pfähle zu spitzen, je 0,30 Ji..................

40 eiserne Schuhe für die Pfähle, je 10 kg schwer — 400 kg, je 0,70 Ji. 4 eiserne Ringe (für 10 Pfähle 1 Ring), je 7 kg schwer — 28 kg; samt Ausbesserung für 1 kg — 1,00 Ji. ............

40 eiserne Schuhe zu befestigen, je 0,15 M.............

40 eiserne Ringe an den Pfählen zu befestigen, je 0,10 M......

40 Pfähle 5 m tief in den weichen Boden einzurammen, für 1 m — 4,50 Ji..........................

16,00 JL 8,00 „ 12,00 „ 280,00 „

28,00 „ 6,00 „ 4,00 „

900,00 „

zusammen 2050,10 JL 51,25 JL 12,74 „

Demnach der Pfahlrost für 1 qm

63,99 Ji. oder rund 64,00 Ji. Demnach können bei nicht außergewöhnlichen Verhältnissen die Kosten des Pfahlrostes je nach dem Durchmesser der Pfähle, ob eiserne Schuhe und Ringe zur Anwendung kommen: bei 6 m langen Pfählen für 1 qm Grundfläche mit .    50,00— 80,00 Ji.

80,00—100,00 „

.. 10 „

veranschlagt werden.

Pfahlroste aus Betonpfählen s. weiter unten.

h) Senkkasten.

Wenn der gute Baugrund in einer Tiefe von ungefähr 12—14 m liegt, so ist derselbe noch durch gesenkte, später mit Betonmasse auszufüllende Holzkasten zu erreichen. Diese werden aus 6—8 cm starken Bohlen hergestellt, welche auf dreiseitige Eckstiele, an den Ecken im Verbände versetzt, aufgenagelt werden. Die Größe des Senkkastens im Grundriß betrügt wenigstens 1 m ttrt Quadrat, jedoch nicht mehr als etwa 1,25 m breit, zu 2 m lang. Es werden immer Teile der Senkkasten von etwa 3 m Höhe aufeinander gepfropft. Die untersten Bohlen und Eckstiele sind von innen her ausgeschärft, um ein leichteres Eindringen der Unterkante zu bewerkstelligen. Zu demselben Zwecke müssen die Kasten nach unten größer sein und nach oben hin sich regelmäßig verjüngen. Das Erdreich wird innerhalb der Kasten wie beim Brunnensenken bis^zur Wasserlinie ausgegraben, dann ausgebohrt, so daß der stark belastete Kasten immer tiefer einsinkt.

Die Berechnung der Kasten selbst geschieht nach Quadratmetern Bohlenbelag und Metern Eckstiele in gewöhnlicher Weise. Das Senken der Kasten geschieht entweder auf Tagelohn, wobei man für die Stunde auf 1 Brunnenmachergesellen 0,60—0,70 J/L und auf jeden der 4 Arbeitsleute 0,50 M. rechnen muß, oder uach Kubikmetern der auszugrabenden bzw. auszubohrenden Erde.

Einzelpreise.

4,00—4,50 JL

1 qm Ansichtsfläche der nach oben verjüngten Senkkästen von 4 cm starken kiefernen, rauhen, besäumten, auf den Ecken verschränkten Bohlen herzustellen, einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe und der erforderlichen Absteifungen, jedoch ausschl. der Eckstiele

1 qm Ansichtsfläche von Senkkästen wie vor, jedoch von 5,2 cm starken

Bohlen..........................

1 m Stiele für die Senkkästen, 13/13 cm im Querschnitt groß, bis 8 m Länge zu liefern, zuzurichten, unterhalb wie die Bohlen zuzuspitzen und mit den Bohlen zu verbinden, dieselben nach Bedarf an den Stützen mit starken Flacheisenschienen zu beschlagen, einschl. des erforderlichen Eisenzeuges...................

1 m desgl. wie vor, 16/16 cm stark...............

1 m

5,50—6,00 Ji

„ „ 18/18 „ „

1,50—1,80 „ 1,75—2,00 „ 2,30—2,60 „

1 m Dreikantstiel aus 13/13 cm starkem Kantholz über Eck ailfzutrennen

und zu liefern.......................

1 m desgl. wie vor, aus 16/16 cm starkem Kantholz.......

1 m

„ 18/18 „

1 m Stiel von Kreuzholz 10/10—16/16 cm stark zuzuspitzen . . . . 1 qm 5 cm starke Bohlen der Wandungen gefügt zuzurichten, auf den Ecken abwechselnd verschränkt mit langen Nägeln an den Stielen zu

befestigen und abzuschrägen..................

1 qm 8 cm starke Bohlen desgl-, wie vor............

1,00—1,20 „ 1,25—1,50 „ 1,50—1,80 „ 0,35—0,40 „

1,30—1,40 „ 1,70—1,80 „

Es kostet:

а)    Ein Senkkasten aus 8 cm starken Bohlen mit 12—16 cm starken, schräg getrennten (also im Querschnitte dreieckigen) Eckstielen, einschl. Holz,

Nägel und Arbeitslohn, aufgestellt, berüstet und abgesteift frei Baustelle:

bei 3,0 m Kastenhöhe, für 1 qm Kastengrundfläche.......

ß) Den Boden zum Senken im Trocknen auszuheben . .für 1 cbm

in Sand........

„ Lehm........

„ Kies und Triebsand .

б)    Das Ausbetonieren des Kastens unter Wasser für 1 cbm Beton .

s) Das Ausmauern des Kastens für 1 cbm Mauerwerk......

Die Kosten eines Senkkastens, fix und fertig hergestellt, abgesenkt, ausbetoniert

und ausgemauert, wenn mit s in Metern die innere Seitenlänge des Kastens, mit T die Gesamttiefe des Kastens in Metern und mit t die Tiefe des Wasserstandes unter Gelände bedeutet, betragen demnach:

„ 6,0 „

y) Das Senken des Kastens unter Wasser

10,00 M. 18,00 „ 0,80 „ 6,00 „ 8,00 „ 10,00 „ 16,00 „

25,00 „

18

1.    Der Kasten — s² - —T = s² • 3 • T in Mark,'

D

2.    der Erdaushub im Trocknen — s² • t • 0,80 in Mark;

3.    das Senken des Kastens unter Wasser — s² • T • (10 oder 8 oder 6) in Mark;

4.    das Ausbetonieren des Kastens unter Wasser bzw. Ausmauern bei T m Betonoder Mauerstärke = s² (21,50 + 3,50) T = s² • T • 25 in Mark.

Die Eesamtkosten, einschl. Holz, Beton, Nägeln, an Arbeitslohn, Geräten und Gerüsten, sind also:

8² (35 T + 0,8 t) in Mark.

Wird t — 0,3 D angenommen, so betragen die Gesamtkosten im allgemeinen:

35 • s² • T in Mark.

Zweiter Teil: Einzelpreise. Nebenanschlag A. Grundstückskosten. Kosten des gesenkten Kastens.

Seitenlange des Kastens

T in in — Gesamttiefe des Kastens

10

03 JO hC l—¹    ^

O Ol O CR o

140Ä 175 JC. 210 JC. 245

315

560

875

. 315 ff

1260

394 „    473

700 „    840

1094 „ 1313 1575 ,, 1890

551

980

1531

2205

280 Ä 630 „ 1120 „ 1750 „ 2520 „

350 M. 788 „

1400

2188

3150

2. Grundbauarbeiten ohne Holz.

a. Sandschüttung.

Man bildet durch Ausgraben des schlechten Baugrundes und Einfüllung von möglichst grobkörnigem Sande einen künstlichen „guten" Baugrund. Derselbe muß mindestens 1,0 m stark sein und allerseits möglichst weit vor den Umfassungsmauern des Gebäudes vortreten, etwa 1,5—2 mal der Höhe der Sandschüttung.

Ungefähr sollen die Vorsprünge der Sandschüttung vor dem Grundmauerwerk an jeder Seite gleich der Schüttungshöhe sein. Sandgründung für preßbaren Boden überträgt den Druck unter 45°. Der Sand wird in einzelnen Lagen 30 cm stark regelrecht gestampft, besser gewalzt unter Zuführung von Wasser. Am besten ist es, den Sand in Wasser zu schütten (in dünnen Lagen), da derselbe sich dann festsaugt. Langsame Aufführung des Gebäudes, sowie rasch bindende Mörtel sind zu empfehlen.

Die Kosten einer solchen Sandschüttung betragen:

4,00—4,50 Jli

1 cbm scharfen reinen Sand anzuliefern 1 cbm Sand in der Baugrube ins Wasser zu streuen und zu rammen 0,75—1,00 „

für 1 cbm Sandschüttung 4,75—5,50 M.

b. Betonschüttung.

Unter gleichen Bedingungen wie vor und namentlich dann, wenn wegen Wasserandranges die Herstellung von Verbandmauerwerk ausgeschlossen bzw. erschwert ist, wendet man jetzt häufig Betonschwellen an, und zwar in letzterem Falle zwischen eingerammten Bohlen (Spundwänden). Oft wird das Gebäude auf ein durchgehendes Betonbett gegründet, um den Druck mehr zu verteilen, und auch dann, wenn man genötigt ist, mit dem Kellergeschoß unter den höchsten Grundwasserstand hinabzugehen. Zur weiteren Druckverteilung macht man ein Gerippe von Eisen und schüttet dazwischen den Beton.

Die Versenkung des Betons geschieht schichtenweise, möglichst rasch hintereinander in großen Mengen, hauptsächlich mittels eiserner Blechkübel von %—1 cbm Inhalt, wenn der Beton in Wasser zu schütten ist.

Einzelpreise von Beton s. unter Titel III.

Arbeitslohn für Herstellen und Schütten des Betons zu Gründungen 3,50—4,00 JUL

Preise für Betonschüttungen unter.Wasser zwischen Spundwänden:

1 cbm Erdboden oberhalb Grundwasser zwischen den Spundwänden auszuheben oder auszubaggern und bis auf 50 m Entfernung zu

verkarren, einschl. aller Nebenarbeiten und Vorhaltung der Bagger

2,25 JUL

3,50 „

25,50 „ 4,00— 6,00 „ 20,00—24,00 „

und ähnlicher Werkzeuge..................

1 cbm Erdboden wie vor, jedoch unter Grundwasser bis 4 m unter dem

Grundwasserspiegel auszubaggern..............

1 cbm Beton zur Gründung unter Wasser aus einem Teil Zement und acht Teilen gewaschenem Kies sorgfältig mit Maschinen zu mischen, zwischen die Spundwände mittels Mästen oder Trichtern in Lagen bis höchstens 30 cm Stärke einzubringen, einschl. aller Nebenarbeiten, Lieferung und Hinschaffen aller Baustoffe, sowie Vorhaltung aller erforderlichen Geräte (unter nicht austergewöhnlichen Verhältnissen)....................

an Arbeitslohn......................

desgl. einschl. Lieferung..................

c. Eisenbetonpfähle b

1 m Eisenbetonpfahl in den angegebenen Abmessungen, in Mischung 1 Teil Zement, 4 Teile 5tie$, mit eingelegten Rundeisen und Querarmierungen, in den erforderlichen Längen zu fertigen und stehend zu stampfen, einschl. Lieferung sämtlicher Baustoffe, Leistung aller Nebenarbeiten, sowie sachgemäher Nässung bis zur Erhärtung, nach erfolgtem Abbinden bei Verwendung von Dampframmen (bei Gesamtlängen über 600 m) einzurammen, einschl. Anfuhr, Vorhalten und Abfuhr der Rammen, Rüstung und Geräte, sowie der bei Pfählen über 10 m Länge erforderlichen Spülung.

Bei Pfählen von:

Pfahllänge

Mittlerer

Durchmesser

Baustoffe

Arbeitslohn

Einrammen

cm

JL

M.

Jl

3— 4 5—10 10—15 15—20 20—25

25

3,50 3,75 4,00 5,00 6,00

1 Stück Eisenbetonpfahl zur Verbindung mit der aufzubringenden Grundplatte am 5topf in Höhe von 0,30—0,50 m von der aus Eisen umgebenen Betonmasse zu befreien und in die Grundplatte einzubiegen und einzuflechten:

für 1 Stück Pfahl bis 15 m Gesamtlänge..........

tt    „    „    ..........

1 cbm Grundplatte, in Mischung 1 Teil Zement, 5 Teile Kies, als Verbindung zwischen den Pfahlköpfen herzustellen, einschl. Lieferung und Anbringung der Schalung, sowie Reinigen der Pfahlköpfe und einschl. aller Rüstungen und Geräte .............

ft 1 tt

30

35

40

45

6— 9 8—11 10—14 15—19 18—21

3,60— 6,00

4.50— 10,00

5.50— 15,00 6,00—20,00 7,00—25,00

5,00— 6,00 M.

8,00—10,00 „

25,00 „

¹ Allgem. Beton- und Eisengesellsch., Berlin W 57, Bülowstr. 55.

1 qm Gräben der Grundmauern, in der Breite der Langschwellen gemessen, mit grobkörnigem Kies oder Steinschlag zwischen den Rostfeldern bis zur Unterkante des Bohlenbelages des Schwellrostes auszufüllen und festzustampfen, einschl. aller Nebenarbeiten und

1,25— 5,25 M.

8,00—28,00 „

Lieferung aller Baustoffe.................

1 cbm Mauerwerk auf dem Schwellrost bis über den zu erwartenden höchsten Wasserstand aus Hartbrandsteinen in Zementmörtel irrt Mischungsverhältnis 1 : 3 herzustellen, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Baustoffe..............

d) Eiserne Spundwand.

1 qm eiserne Spundwand, bestehend aus 1,0 m voneinander entfernten eingerammten Trägern und zwischengerammten Segmentblechwänden mit angenieteten Laschen und Schuhen, in der fertigen Wand ge

messen, frei Baustelle zu liefern und sachgemäß zu lagern, die Träger einzurammen und die Bleche in der gemäß der Tiefe 'erforderlichen Stärke zwischenzurammen, einschl. Leistung und Vorhaltung sämtlicher zum Rammen notwendigen Rüstungen, Geräte und der Ramme, sowie einschl. Leistung aller Nebenarbeiten:

4—6

Leistungen von . . .

Blechstärke.....

Träger N.-P. Nr. . .

Lieferungskosten b. einmal. Verwendung 11,80 desgl. bei zweimaliger Verwendung .    7,20

desgl. bei mehrmaliger Verwendung.    5,00

Moor . .

18

2,50

6—8

8—10

10—12 m 10 mm

20

22

24

16,50

12,40

7,00

3,50

21,10

14,00

10,00

4,00

Einrammen der Wand einschl. Träger in:

Sand . . .    4,00

5,00

6,00

nassen Lehm 5,00 Kies . . .    5,50

1,80

6,00

7,00

Ausziehen der Wand einschl. Träger in:

2,50

3,00

4,00

4,50

8,00

9.50 3,00

3.50

5.50

26,00 M,. 16,00 „ 12,00 „ 5,00 „ 8,00 „ 10,00 „ 12,00 „ 4,00 „ 6,00 „

e) Gesenkte Brunnen.

Die Entfernung der einzelnen Brunnen voneinander beträgt je nach der Erund-rißeinteilung 1,5—4,0 m. An den Ecken und denjenigen Stellen des Grundrisses, welche die größte Last auszuhalten haben, nimmt man größere Brunnen an. Auf den Brunnen werden demnächst Pfeiler bis zum Sockel gemauert und diese mittels Gurt-bogen von 2 Steinen Stärke überwölbt und zur Anlage des Mauerwerks ausgeglichen. Unerläßlich dabei ist eine gute Verankerung, namentlich an den Endwiderlagern der Ecken.

Die Brunnen werden in der Regel kreisrund und in der Lichtweite von 1,0—3,0 m ausgeführt.

Zu den Gerätschaften, welche der Brunnenmacher außer der Winde, dem Flaschenzuge vorhalten muß, rechnet man den Sackbohrer, den Schneckenbohrer, den Löffel-

bohrer, das Tau und das Stotzeisen, das Visitiereisen, das Schraubenzeug, das Ventiltau, den Tillenbohrer.

Preise. Zur Rüstung bei der Senkung eines Brunnens von 1,25—1,50 üi Durchmesser gehören:

1    Spannkette mit den nötigen Spannbrettern............

2    Stück Balken, 3,2 m lang, 25—30 cm stark, je 15,00 Ji........

20 Stück Bohlen, 3,2 m lang, 30 cm breit, 8 cm stark, je 5,00 M.... .

8 Stück eiserne Winkel mit Bolzen oder Mutterschrauben, zur Herstellung der Belastungskästen, je 2,50 Ji..................

8 Stück Bretter zu dem Einführungskasten mit Leisten, 65 cm lang, 30 cm breit, 4 cm stark, je 1,00 Ji. ...................

1 Sandbohrer mit Stange und Sack, Kranz und Würgeknüppel ....

1 Tau, 20 m lang, 3 cm stark...................

1    Winde mit Welle, vollständig..................

2    Stück Kübel mit Kübelhaken, je 18,00 Ji..............

15,00 Ji. 30,00 „ 100,00 „

20,00 „

8,00 „ 51,00 „ 30,00 „ 45,00 „ 36,00 „

Zusammen 335,00 Ji.

Bemerkung. Schafft mau obige Rüstung nicht selbst an, und wird dieselbe zurückgenommen von dem Unternehmer, so erhält letzterer für Leihen derselben sch—des Wertes. Für Tagelohn sind durchschnittlich zu rechnen:

1 Polier 1 Geselle 1 Bursche 1 Arbeiter

0,75—0,95 Ji für Nachtarbeit mehr . .    0,15—0,20 Ji.

0,60—0,85 „ •

0,25—0,30 „

0,35—0,55 „

Für Vorhalten des Handwerkzeugs und der Gerätschaften nimmt man 10 v. H. des in Rechnung gestellten Tagelohnes an.

a) Die Zahl der Ziegel, welche zu solchen Brunnen für jedes Meter der Tiefe nötig sind, berechnen sich nach der Formel:

(d + a) n ■ a • 400 Stück — rund (d + a) • a • 125 Stück, wenn mit a die Stärke des Bruunens-Mauerwerks in Metern, d die lichte Weite des Brunnens in Metern bezeichnet wird. Die Ausrechnung ergibt folgende Zahlen:

d == Lichtweite

des

Brunnens

Anzahl der Ziegel für 1 m Brunnentiefe, wenn die Wandstärke des Brunnens beträgt:

0,38 m = l¹/₂ Stein Stück

0,25 m — 1 Stein Stück

0,51 m — 2 Stein Stück

1,00

1.25

1.50

1.75

2,00

2.25

2.50

2.75 3,CO

ß) Ein Brunnenkranz von 0,25 cm Breite, aus 3 Lagen 5 cm starker kieferner Bohlen mit einer Flacheisenbandschneide, wird unten auf die Sohle des Erdaushubs

390

470

780

550

630

710

790

860

900

1020

1140

1250

1370

1490

1610

1290

1450

1600

1760

1920

2080

2240

gelegt und der Brunnen darauf gemauert. Ungefähr ermittelt man den Brett- oder Bohlenbedarf in der Weise, das; man den Ring des Brunnenkranzes berechnet, denselben mit der Anzahl der Lagen vervielfacht und für Verschnitt 20—25 v. H. hinzurechnet. Die Befestigung der einzelnen Lagen geschieht durch Nägel, wobei man durchschnittlich 10 Stück für den Stotz rechnet, bei größeren Weiten außerdem Klammern und Schraubenbolzen. Die Klammern sind 25—30 cm lang, 0,7—1,0 kg schwer.

1 m Schwellenkranz, im Umfang gemessen, zu gemauerten Brunnen aus doppelten 5 cm starken Bohlen abwechselnd gestoßen, gut verschraubt, anzufertigen, einschl. aller Lieferungen, bei 1 Stein Stärke der Brunnenmauer

4,50—5,00 M. 6,20—6,70 „

11 1,25 „ „ 1,50 „ „ 1,75 „

„ 2,00 „ „ 2,25 „ „ 2,50 „

„    25,00 „

„ 30,00 „ 11 34,00 „

„ 2,75 „ „ 3,00 „

„ iy₂. „

„    57,00 „

„    46,00 „

11    1 %    11

62,00 „

y) Der Erdaushub bis zum Grundwasserspiegel, also irrt Trockenen, kostet für 1 cbm Boden etwa 0,80 JL Die Kosten betragen also für jedes Meter der Aushubtiefe

d + 2a\²

3,14 x 0,80 JL oder

für 1,0 m    weite    Brunnen    .    .

ff ±t*J tt    ft    ft

9 f)

tt ^t^ tt    tt    tt    •

1.50    JL für 2,5 m weite Brunnen . .

2.50    „

5,00 „

ä) Die Aufführung der Brunnenwand aus Ziegelmauerwerk in Zementmörtel, wobei in der Regel die äußere Fläche des Brunnens in Zementmörtel geputzt wird, um die Reibung des Brunnens an der Erde beim Senken zu verringern, kostet, einschl. des Arbeitslohnes für den Putz, für 1 cbm Mauerwerk an Arbeitslohn 5,00 JL Demnach stellen sich die Kosten dieser Arbeit für 1 m Brunnenhöhe: •

.. 3,0 „

7,00 JL

10,00 „

d = Lichtweite

des

Kosten für Ausmauerung und Verputzen des Brunnens an Arbeitslohn einschl. Geräte und Gerüste für 1 m Brunnentiefe bei einer Wandstärke des Brunnens von:

Brunnens

0,25 m = 1 Stein j 0,38 m = U/s Stein

0,51 in — 2 Stein

1,00 m

2.75    „ 3,00 „

5,00 JL 6,00 „ 7,00 „ 8,00 „ 9,00 „ 10,00 „ 11,00 „

10,00 ,

11.30    , 12,80 ,

16,10 „ 18,10 „ 20,00 „ 22,00 „ 24,00 „ 26,00 „ 28,00 „

e) Das Senken des Brunnens unter Wasser durch Ausbaggern der Erde mittels des Trichterbohrers und durch Belasten des Brunnens mittels Eisen kostet:

bei steinigem Boden und irrt Triebsand für 1 cbm

„ festem Lehm und Moor 1 cbm......

„ Sand für 1 cbm.............

10,00 M. 8,00 „ 6,00 „

Demnach kostet ein Brunnen zu senken, vom Grundwasserspiegel ab gerechnet, für 1 m Tiefe des Brunnens

• 7i (10 oder 8 oder 6) Mark,

'd+2aV

wenn d die lichte Weite und a die Wandstärke des Brunnens bedeutet. Daraus ergibt sich folgende Zusammenstellung:

6--Licht-weite

des

Brunnens

kosten des Brunnensenkens für 1 m Brunnentiefe in Mark:

Bei steinigem Boden | Bei lehmigem Boden | Bei sandigem Boden

Wenn die Wandstärke des Brunnens beträgt:

0,25 m 0,38 m j 0,51 m = 1 Stein = 1V-2 Stein! - 2 Stein

0,25 m 0,38 m 0,51 m — 1 Stein — l'/2 Stein — 2 Stein

0,25 m = 1 Stein 1' o Stein

0,38 m

0,51 m — 2 Stein

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

17.70

24.10

31.40 39,80

49.10

59.40

70.70

2,75

3,00

31,70

40,10

49.50

59.80 71,20

83.50

96.80

111,00

49,90

60.30 71,60 84,40

97.30 111,60 126,90

14,20

19.30 25,10 31,80

39.30 47,50 56,60

25.40 32,10 39,60

47.80 57,00

66.80

77.40 88,80

39,90

48.20

57.30

67.20 77,80

89.30 101,50

10,60

14.50 18,80 23,90

29.50 35,60 42,40

19,00

24.10

29.70 35,90

42.70

50.10

58.10 66,60

29.90 36,20

42.90

50.40

58.40 67,00 76,10

0 Einen Brunnen unter Wasser auszubetonieren 1,0 m hoch, den Beton anzumachen und in Dübeln hinunterzulassen, kostet für 1 cbm Beton an Arbeitslohn

3,50 M.

einschl. Winden, Gerüste, Geräte usw...........

Demnach betragen diese Kosten für einen Brunnen von:

1,00 m Lichtweite bei 0,79 cbm Beton

4 Ql

ff    „

O ÜT

„ 5,94    „

,, 7,07    „

2,80 „ 4,30 „ 6,10 „ 8,40 „ 11,00 ,. 13,90 „ 17,20 „ 20,80 „ 24,70 „

>]) Einen Brunnen tut Innern auszumauern, nachdem die Betonlage eingebracht ist, und vorher auszupumpen, kostet für 1 cbm 3,00 M.

Es betragen demnach die Kosten dieser Ausmauerung für einen Brunnen von:

kostet:

d m Lichtweite für 1 m Brunnentiefe =    • n

■ 3,00 Ji.

bei 1,00 m Lichtweite für 1 m Brunnentiefe .. 1,25 „ 1,50 „

»> 1,15 „

„ 2,00 „

», 2,25 „

„ 2,50 „

„ 2,75 „

„ 3,00 „

&) Es kostet so mit ein Brunnen fix und fertig hergestellt, wenn mit: d die Lichtweite desselben in Metern, a die Wandstärke desselben in Metern,

T die Gesamttiefe desselben in Metern,

t die Tiefe des Wasserspiegels unter Oberkante Brunnen in Metern bezeichnet, und ferner:

1 cbm Ziegelmauerwerk in Zementmörtel (1:2) für die Brunnenwand, einschl. Arbeitslohn.........

1 cbm Ziegelmauerwerk zur Ausmauerung, desgl.

1 cbm Beton ohne Arbeitslohn. . ......

2,40 M. 3,70 „ 5,30 „

7,20

9,40

11,90 , 14,70 , 17,80 , 21,20 .

30,00 M. .    25,00 „

.    21,50 „

1.    der hölzerne Brunnenkranz = 15 • dH.;

2.    das Brunnenwandmauerwerk = (d + a) jr • a • T • 30 Ä;

d “f⁻ 2 a

• ji ■ t • 0,80 .Ä; d + 2a\²

3.    der Erdaushub im Trocknen =

4.    das Senken des Brunnens unter Wasser =

• 7i - (21,50 + 3,50) in M.;

6. die Ausmauerung des Brunneninnern = | j • n • (T — 1) • 25 M. Zusammen kostet der Brunnen bei T m Tiefe:

15-d+ (d + a).₇r-a-T.30 + ^±2a)J-^-(6T-5,2t) + ( j

5. der Beton =

CO Qu

• n • (T — t) • 6 Ji.)

• T-25 in M.

Für d = 1,0 m; a = 0,25 m; T = 6,0 m und t — 2,0 m betragen die gesamten Brunnenkosten 355,00 M.

Für d = 2,0 m; a = 0,38 m; T = 6,0 m und t = 2,0 m dagegen 1268,00 Ji. Wird im allgemeinen angenommen, daß t — 0,3, T und a — 0,2 - d sei, was keine so großen Fehler ergibt, so entsteht die Formel, welche für Aberschläge genau genug ist:

d (15 + 50 • d • T) in Mark

als Gesamtkosten des Brunnens einschl. Baustoffe, Arbeitslohn, Gerüste und Geräte. Alsdann ergibt sich folgende Zusammenstellung:

d =

Durchmesser des Brunnens in Metern

Gesamtkosten des Brunnens in Mark bei einer Brunnentiefe = T

3m 4 m I 5 m 6 in 7 m I 8 m

CO

m 10 m 12 m

1,00

165    215

1,25

253    331

1,50

360

473

1,75

486

639

2.00

630

830

2,25

793

1046

2,60

975

1288

2,75

1176

1554

3,00

1395

1845

515

800

1148

1558

2030

2565

3163

3823

615

956

1373

1864

2430

3071

3786

4579

4545 5445

f) Eiserne Brunnen.

Dieselben werden in Guß- oder Schmiedeeisen hergestellt, und zwar erstere aus kreisförmigen Röhrenstücken von 1,5—2,0 m Länge bis zu 2,5 m Durchmesser und

2—3 cm Wandstärke. Die Verbindung geschieht durch innen abgedrehte Flanschen.

Die schmiedeeisernen Brunnen werden aus Blechringen, im Innern durch Verankerungen ausgesteift, in beliebigen Grundformen zusammengesetzt.

Die Verwendung der eisernen Brunnen ist für den Hochbau eine sehr beschränkte.

Im großen und ganzen kostet ein eiserner Senkkasten, von der Sohle bis Kastenoberkante (Niedrigwasser, Eisen, Beton, Senken, Gerüste usw.):

250,00 M. 300,00 „ 360,00 „ 420,00 „ 500,00 „

bei 2,0 m Kastenhöhe für 1 qm Grundfläche

,, 2,5 „ 3,0 „ ii 3,5 „ „ 4,0 „

Abbruchsarbeiten.

Bezüglich der Veranschlagung von Abbruchsarbeiten wird auf die näheren Angaben und durchgeführten Beispiele im Ersten Teil, Abschnitt C, Seite 75—83 verwiesen. Aus den Beispielen sind auch die am häufigsten vorkommenden Einheitspreise ersichtlich.

Zur Berechnung des aus Abbrüchen sich ergebenden Schuttes mögen noch folgende Angaben dienen, bei denen angenommen ist, daß von den alten Steinen, Dachziegeln, Schiefern etwa s/₄ wieder verwendbar sind und somit % den Schutt ergibt. Zu dieser Schuttmenge kommt noch der Mauermörtel sowie der Putz der Wände und Decken hinzu. Es ergibt an Schuttmenge:

1. Mauerwerk von Bruchsteinen.

0,60 cbm Schutt 0,63    „

1 cbm Grundmauer auf beiden Seiten ohne Putz ....

1 cbm Kellermauer, 1,0 m stark, auf einer Seite verputzt .

1 cbm Mauer, 0,85—0,31 m stark, beiderseits verputzt . . . 0,63—0,74 „

1 qm Fachwand, 20—15 cm stark, beiderseits verputzt . . . 0,11—0,13 „

6.    Windelböden.

1 qm Windelboden, für jedes Zentimeter der Dicke, den unteren Putz und die Verfüllung unter dem Fußboden mit gemessen .... 0,01    „    „

7.    Gewicht und Preis für das Wegschaffen des Schuttes.

Da 1 cbm Bauschutt etwa 1750 kg wiegt, so kann eine zweispännige Fuhre 1—2 cbm Bauschutt fortschaffen, je nach der Beschaffenheit des Weges.

Im großen Durchschnitt wird kosten die Beseitigung von 1 cbm Bauschutt 2—3 Ji

48

2. Mauerwerk aus Ziegeln.

1 cbm Mauer, 3—y₂ Stein stark, beiderseits verputzt . . . 0,60—0,74 cbm Schutt 1 qm Fachwand, 1 Stein stark, beiderseits verputzt ....

1 qm Fachwand, %—% Stein stark, beiderseits verputzt

0,17    „

0,08—0,09    „

3. Fußböden aus Ziegeln.

1 qm Fußboden, X/L Stein stark .

1 qm Fußboden, % Stein stark

0,07 cbm Schutt 0,03    „

4. Gewölbe aus Ziegeln mit einseitige in Putz.

1 qm Tonnengewölbe, % Stein stark..........

1 qm Tonnengewölbe, % Stein stark mit Gurten von 1 Stein Stärke 0,20 „ 1 qm Tonnengewölbe, 1 Stein stark, desgl,

1    qm    Tonnengewölbe, 1 Stein stark,    mit Gurten von 1    Stein Stärke    0,40    „

1 qm Kreuzgewölbe, Kappen % Stein, Gurte 1 Stein stark:

4,0 auf 4,0 m groß...........

5,0 „ 5,0 „    „    ...........

6,0 „ 6,0 „ „ ...........

1 qm desgl., Kappen 1 Stein, Gurte 1% Stein stark:

4,0 auf 4,0 m groß...........

5,0    „    6,0 „    „    ...........

6,0 „ 6,0 „ „ ............

0,16 cbm Schutt

- 0,34    „

0,20 „

0,19    „

0,17    „

- 0,37    „

5. Dächer.

1000 Stück Biberschwänze, ]4 davon unbrauchbar

10 qm Schieferdach, y₂ unbrauchbar .... 10 „

10 „

1000

1000

1000

1000

1000

„ Breitziegel,

Vs

1,36 cbm Schutt 1,17 „

1,08 „

2,00

Schwall» XVI.

Nebenanschlag B. Geländeherrichtungskosten.

a) Geländehöhenanpassung.

Die Kosten, welche aufgewendet werden müssen, um die Höhenlage eines Geländes dem beabsichtigten Zweck anzupassen, bestehen hauptsächlich in Kosten für Erdarbeiten, für Erdan- oder -abfuhr.

Über die Frage, an welcher Stelle des Gesamtkostenanschlages derartige Kosten unterzubringen sind, vgl. die Angaben auf Seite 126—131.

Preise für Erdarbeiten s. unter Titel I, Erdarbeiten.

Für alle anderen Arbeiten zu Futtermauern, Rampen, Brücken usw. sind die Einzelpreise aus den Titeln II a und II b oder III, IV, V und VIII zu entnehmen, ferner auch, soweit es tiefere Gründung betrifft, aus dem vorhergehenden Kapitel. Es erübrigt hier nur noch, einige Preise über Holzbrllcken nachzuholen.

Preise für Holzbrücken.

Die Herstellung derselben ist sehr verschieden je nach der Spannweite, dem Baugrunde. Es würde zu weit führen, hier eine nähere Beschreibung auch nur der vorzüglichsten Ausführungsweisen folgen zu lassen. In jeden: einzelnen Falle müssen nach Aufstellung besonderer Zeichnungen genaue Holzberechnungen usw. gemacht werden, für deren Kosten im einzelnen die nachfolgenden Preise angenommen werden können.

Preise für Arbeitslöhne.

1 m Brückenbalken von Ganzholz zuzurichten, auch die Jochholme

einzukämmen und zu befestigen einschl. Rüstung.......

1 m Jochholme und Jochstreben zuzurichten und anzubringen . .

1 Stück Sattelholz unter dem Brückenbalken zuzurichten, zu verzahnen, auf die Holme zu kämmen und mit den Balken zu verbolzen, auch

die Köpfe zu gliedern...................

1 m Halbholz zum Unterbelag zuzurichten, zu säumen, zu verlegen

und mit Nägeln zu befestigen ...............

1 qm Bohlen zum Oberbelag, 5—7 cm stark, desgl........

1 m Geländer mit Stielen und Holmen von kiefernem Kreuzholz

zuzurichten und aufzustellen................

1 m Fußgängerbrücke aus 1,25 m breitem Fußboden, 2,6 m stark, auf Kreuzholzunterlagen herzustellen, anzuliefern und aufzustellen,

einschl. des Holzes, der Dielen, der Handläufer usw......

1 qm Rüstung für schwierige Bauten, einschl. Leistung der Hölzer,

Bohlen und Bretter....................

1 eichenen Dübel, 30 cm lang, 25 cm breit, 4 cm stark, anzuliefern

und zuzurichten......................

1 m Lehrbögen bei 8 m Spannweite, aus 3 Stück 4 cm starken Brettern nach der Rundung gearbeitet, mit abwechselnden Stößen

verbolzt und aufgestellt, einschl. Holz............

1 m Bretter zur Verschwertung der Bögen, 4 cm stark, anzuliefern und zu befestigen...................\ .

1,00— 1,50 M. 2,00— 2,50 „

2,50— 3,50 „

1,00— 1,50 „ 1,50 — 2,00 „

4,75— 5,00 „

12,00—15,00 „

2,00— 2,50 „

0,75 „

6,00— 7,50 „

1,00— 1,30 „

1 m Doppellatten zur Einschalung anzuliefern und aufzubringen, einschl. aller Baustoffe...................

1 in Verbandhölzer für abgesprengte Lehrbögen bei Spannweiten von 9 in und mehr zuzurichten, zu verbinden und aufzustellen .

1 Doppelkeil aus Eichenholz, 0,6 m lang, 15/15 cm stark, zu hobeln, mit Ol zu tränken und anzubringen, einschl. Lieferung ....

0,45— 0,55 M.

1,00 „

3,00— 3,50 „

b) Geländeabgrenzungen.

I. Holzzäune.

Preise der Hölzer für Zäune.

40,00—45,00 M. 70,00—80,00 „

a) Pfosten (Ständer). Diese Hölzer werden aus schwachen Stämmen gehauen und dann wohl rauh abgehobelt. Wenn die- Pfosten aus Eichenholz gefertigt sind, so ist mit Sorgfalt darauf zu achten, das; kein Splint am Eichenholz sich befindet, da derselbe int Freien in kürzester Zeit verfault sein und das gute Kernholz anstecken würde. Solche Hölzer werden in einer Länge von 1,4—2,0 m mit quadratischem oder sonst rechteckigem Querschnitte nur über der Erde scharfkantig behauen, dagegen wird das Stück, welches in der Erde sitzt und etwa % der ganzen Länge ausmacht, ohne jegliche Bearbeitung belassen, häufig sogar angekohlt. Die Preise stellen sich ab Zimmerplatz: für 1 cbm Nadelholz „ 1    „ Eichenholz

Querschnitt in Zentimetern

10/10 12/12 14/14 15/15 16/16 18/18 20/20 10 15 15/18 14/21 16/24

Preise in Mark: Pfosten aus Kiefernholz, für 1 in......

1,02 1,17 1,50 bis bis bis

0,40    0,55    0,77    0,90    1,00    1,26    1,60

bis    bis    bis    bis    bis    bis    bis

0,45    0,60    0,85    1,00    1,15    1,40    1,80    0,65 1,10 1,25 1,65

er -

Pfosten aus Eichenholz, für 1 in......

40,00— 50,00 M. 100,00—110,00 „

<x) Vierkantige Riegel:

5    x 5 cm Seitenlänge, für 1 in

11    X 11 „

12    X 12 „

aus Nadelholz

0,10—0,12 M. 0,15—0,18 „ 0,20—0,25 „ 0,25—0,30 „ 0,33—0,40 „ 0,40—0,50 „ 0,50—0,60 „ 0,60—0,70 „

aus Eichenholz 0,25—0,30 M. 0,36—0,40 „ 0,50—0,55 „ 0,65—0,60 „ 0,80—0,90 „ 1,00—1,10 „ 1,20-1,30 „ 1,45—1,60 „

48*

aus Eichenholz 0,28—0,32 Ji 0,40—0,45 „ 0,54—0,60 „ 0,60—0,70 „ 0,70—0,80 „ 0,80—0,90 „ 0,95—1,05 „ 1,10—1,20 „ 1,35—1,50 „ 1,50—1,70 „

aus Nadelholz 0,11—0,13 Ji 0,16—0,20 „ 0,21—0,25 „ 0,24—0,30 „ 0,29—0,35 „ 0,33—0,40 „ 0,38—0,45 „ 0,44—0,50 „ 0,54—0,60 „ 0,61—0,70 „

ß) Dreikantige Riegel (rechtwinklig-gleichschenkliges Dreieck):

4    x 7 cm Seitenlange für 1 m

5    X 8 „

6    X 9 „

6    X 10 „

7    X 10 „

7    X 12 „

8    X 12 „

9    X 12 „

9 X 15 „

10 x 15 „

6    cm Länge der kurzen Seite, für 1 m

7    „

8    „

9

10 „

11 ii

Hs** 03 fcO

Jf

15 „

aus Eichenholz 0,20—0,25 JL 0,27—0,32 „ 0,35—0,40 „ 0,45—0,50 „ 0,55—0,60 „ 0,67—0,75 „ 0,78—0,85 „ 0,93—1,00 „ 1,08—1,20 „ 1,24-1,40 „

c) Pfosten (Ständer) zu rauhen Einfriedigungen.

Ungeschälte Pfähle aus fichtenen Stangen, unten und oben eben abgeschnitten, kosten im Wald oder in der Holzhandlung:

12—14 cm stark und 1,5 m lang, l Stück 12-14 „

12-14 „

fcO fco

ff

f ff

0,30—0,35 Ji 0,40—0,45 „ 0,50—0,55 „

d)    Hölzerne Abweispfosten.

Dieselben werden an niedrigen Stratzendämmen zwischen Bäume gestellt und dienen mit diesen als Einfriedigungen, im Wald oder auf dem Holzlagerplatz:

oben 20 cm stark, unten 30 cm stark, oben spitz angearbeiteter Kopf auf eine Länge von 1,2 m rund bearbeitet, ganze Länge 1,8 m; für 1 Stück 0,50—0,60 Ji

e)    Pfähle zu Drahtzäunen.

Ungeschälte Pfähle aus fichtenen oder kiefernen Stangen, unten und oben eben abgeschnitten, kosten im Wald oder in der Holzhandlung:

10—12 cm stark und 1,5 m lang, 1 Stück = 0,24—0,30 Ji; 1 m = 0,16—0,18 Ji

Preise für Lieferung und Arbeit.

a) Bauzäune, Bretterzäune.

1 m Bauzaun mit Schutzdach, 2,0 m hoch, die Stiele 3,5 m lang,

13/13 cm stark, die Sparren nachgelocht, 2,0 m lang, mit Streben 1,0 m lang, 11/13 cm stark mit den Stielen zu verbinden, dieselben

in 2,5 m Entfernung einzugraben, dazwischen die Brettbekleidung von rauhen besäumten Brettern 2 cm stark an Leisten zu befestigen, das Schutzdach 2 m breit mit 2,5 cm starken Brettern überdeckend einzuschalen und an der Vorderkante ein Stirnbrett anzubringen,

einschl. aller Baustoffe...................

1 m desgl., einschl. Fußgängerbrücke aus 1,25 m breitem Fußboden, 2,6 cm stark, auf Kreuzholzunterlagen herzustellen, einschl. der Handläufer und aller Baustoffe . ................

1 m Stiel zu den Zäunen, 3,0 m lang, einzurichten, die Löcher zu graben, die Stiele, soweit solche in die Erde kommen, anzubrennen, lotrecht und nach der Flucht aufzustellen, die Löcher mit Erde zuzuwerfen, ausschl. Lieferung................ .

1 m Riegel und Holme zuzurichten, in und auf die Stiele zu zapfen,

ausschl. Lieferung .....................

1 qm Bekleidung mit wagerecht oder lotrecht aufgenagelten gesäumten rauhen, 2,5 cm starken Brettern zu fertigen, ausschl. Lieferung .

1 qm desgl., einschl. Lieferung................

1 qm desgl. von gespundeten oder beiderseitig gehobelten Brettern,

ausschl. Lieferung.....................

1 qm desgl., einschl. Lieferung................

12,00—15,00 M.

15,00—22,00 „

1,00— 1,20 „

0,50— 0,75 „

O O lö

cT cxT

o o 1-0

H CO

r:

b) Lattenzäune.

1 m Lattenzaun aus Eichenholz, 1,0—1,5 m hoch, anzufertigen, die Stiele über der Erde zu behobeln, abzudachen und mit einer Simsplatte zu überdecken, in 1,9 m Entfernung voneinander einzugraben, die 2 Riegel in selbige einzuzapfen, zu behobeln und abzuwässern, die Latten zu behobeln und in die Riegel einzulassen, einschl.

Lieferung........................

1 qm Lattenzaun aus gehobelten, 38 x 65 mm starken, scharfkantigen, oben zugespitzten oder abgerundeten, kiefernen Latten herzustellen, die gehobelten 16 - 16 cm starken kiefernen Stiele in rund 2,5 m Entfernung einzugraben und festzustampfen, das untere Ende anzukohlen oder zweimal mit heißem Karbolineum Avenarius zu streichen, den Kopf zuzuspitzen oder abzurunden, die gehobelten, 8 • 10 cm starken kiefernen Riegel abzuschrägen und mit den Stielen zu verzapfen und vor die Riegel auf die Latten gefaste oder gegliederte Deckleisten von 12 cm Breite und 32 mm Stärke aufzunageln, einschl. aller Nebenarbeiten und Lieferung aller Baustoffe 1 qm desgl., jedoch ohne hölzerne Pfosten zwischen eisernen Ständern

oder Mauer- oder Sandsteinpfeilern, sonst wie vor......

1 Stück Türen in vorbeschriebenen Lattenzäunen anzulegen, herzustellen und einzupassen, ausschl. der Beschläge, als Zulage . . .

c) Stangenzäune.

1 m Stangenzaun mit senkrechten Stangen; ungeschälte fichtene Stiele von 12—14 cm Durchmesser und 2,3 m Länge, davon 0,7 m im Boden, in Entfernungen von 3,0 m eingeschlagen; 2 wagerechte

7,00— 8,00 .47.

5,50— 6,50 „

4,00— 4,50 „

5,00 „

Riegel aus ungeschälten fichtenen Stangen, 9—10 cm stark; senkrecht an die Riegel genagelte dünne fichtene Stangen, 4—5 cm stark und 1,5 m lang, in Entfernungen von 10 cm, anzuliefern und aufzustellen, samt Nägeln, Drahtstiften und allen Lieferungen .

1 m Stangenzaun mit geneigten Stangen, sonst wie vor, nur die dünnen fichtenen Stangen von 4—5 cm Stärke 2,2 m lang . .

d) Niedrige Schranken.

1 m Lattenschranke aus Nadelholz, Stiele in Entfernungen von 2,5 m,

20/20 cm stark, 1,8 m lang, davon 0,7 m im Boden; 2 dreikantige Riegel von 8 cm Seitenlänge; an die Riegel sind senkrechte Latten,

6/3,5 cm stark und 1,0 m lang, genagelt, sonst wie vor ....

1 m behauene Schranke mit Holm und Riegel aus Nadelholz, Stiele in Entfernungen von 2,0 m, 15/15 cm stark, 1,8 m lang, davon 0,7 m im Boden; Holm 15/15 cm stark, in der Mitte ein wagerechter, quadratischer, fichtener Riegel von 5 cm Stärke, anzuliefern und aufzustellen, samt Löchergraben in Stichboden, einschl. Lieferung 1 m behauene Schranke ohne Holm, aus Nadelholz; Stiele in Entfernungen von 2,0 m, 15/15 cm stark, 1,8 m lang, davon 0,7 m im Boden; 2 Riegel aus geschalten, runden, fichtenen Stangen, 4 cm

stark, sonst wie vor....................

1 m rauhe Schranke aus runden, ungeschälten, fichtenen Stangen, die Stiele 2,5—4,0 m auseinander, 1,7 m lang (davon 0,5—0,7 m in der Erde), 12—14 cm stark, den Holm oben auf die Stiele genagelt, 8—9 cm stark; in halber Stielhöhe ein Riegel von 5—7 cm Stärke, anzuliefern und aufzustellen, einschl. Lieferung ....

1 m Schluchterwerk, Stiele aus ungeschälten Fichtenstangen, 2,0 m lang, 14 cm stark, in Entfernungen von 2 m, Holm aus Halbstangen 12 cm breit, 2 wagerechte Riegel aus rechteckigen Nadelholzlatten,

6 cm breit und 4 cm stark, anzuliefern und aufzustellen, einschl. Lieferung........................

3,75— 4,50 JL

4,75— 5,50 „

4,50— 5,00 „

4,00— 4,50 „

2,75— 3,25 „

1,50— 2,00 „

2,00— 3,00 „

8. Drahtzäunc.

Einzelpreise.

Verzinkter Spanndraht: von 1 mm Durchmesser. . ch n

r-H Ol CO

für 100 m 1,00 JL, für 100 kg 90,00 JL „ 100 „ 1,50 „    „ 100 ..

100 „

„ 100 „

100 „

2,00 „

3,00 „

4,00 „

.. 100 „ 5,00 „

.. 100 „ 6,00 „

Verzinkter Stachelzaundraht bei einer Entfernung der Stacheln:

80,00 „ 70,00 „ 60,00 „ 50,00 „ 45,00 „ 40,00 „

von 12—15 cm

6- 8 „

Verzinkte Stahlschlaufen (Drahtkrampen):

100 Stück je nach Größe...........

Verzinktes Drahtgeflecht kostet für das Quadratmeter: Drahlstärke.....mm 1,4

1,50—4,00 M.

1,6

1,8

2,0

2,2

2,5

2,8

3,1

bei 180 mm Mafchenweite „ 150 „

„ 130 „

„ 100 „

„ 80 „ „

, 60 „ ,    40 „

22—25

36-40

21—23

26—30

40-45

20—24

23—27

30-34

45—50

22—26

26-30

33—37

52—57

21—25

25—29

30—34

37—41

59—65

18—22

20—25

24—30

28—32

33-37

44—48

69—75

21—25

23-28

28—33

33—37

40—45

53—58

83—90

24— 29 28- 33 33— 39 41— 45 47— 52 62- 67 96 -105

Drahlstärke

mm

3,4

3,8

4,2

4,6

bei 180 mm Maschenweite 29— 35 „ 150 „

„ 130 „

„ 100 „

„ 80 „

„ 60 „

40 „

34- 40 39— 45 51— 55 58— 63 75- 80 125—135

35— 40 41— 46 45— 51 58— 63 67— 75 90— 95 145—155

.42—

47—

51—

72—

80-

110—

O 00 T-H o o o »O Iß CD OO 05 (N

53— 60 60— 72 64— 80 87— 95 97-110

68— 80 80— 95 92—105 115—130

Drahtgeflechte mit Einfassungen aus 2—3drahtigen verzinkten Litzen von 4—5 mm Durchmesser kosten für das laufende Meter 9—12 Pf. mehr.

100 Stück verzinkte Haken, 11—15 cm lang.....

1 Spannwinde..................

1 Würgzange...................

1 Spannhebel..................

1 Zaunständer oder Säule aus Eisenrohr zum Aufstellen:

in Werkstein 1,80—2,30 2,00—2,60 2,20—2,90 2,40—3,20 2,60—3,50

6,00—9,00 JL 12,00 „ 3,00 „ 5,00 „

für Zäune:

von 1,00 m Höhe.....

t) 1,25 „    ,,    .....

ft l,o0 „    ,,    .....

l 75

tt xt,u tt    tt    .....

„ 2,00 „ „ .....

Jede Strebe 1,60—3,40 JL mehr.

in Mauerwerk 2,00—2,80 2,20—3,20 2,50—3,60 2,70—4,00 3,00—4,40

im Erdboden 2,60—3,30 M. 2,90—3,70 „ 3,20—4,10 „ 3,50—4,50 „ 3,80—4,90 „

Gesamtpreise.

1 Drahtzaun für Wald- oder Wiesengrundstücke mit 3 Reihen Stacheldraht zwischen etwa 2,5 m entfernten Holzpfosten von 15 cm Durchmesser und Eckpfosten von 20 cm Durchmesser fest einzuziehen und

zu verklammern......................

1 Drahtzaun für Gärten und Bauplätze mit 1,5 m hohem Drahtgewebe von 6 cm weitem Maschengewebe aus 2,5 mm starkem Eisendraht zwischen etwa 2,5 m entfernten Holzpfosten von 15 cm

Durchmesser wie vor ...................

1 Stück 3 m breites zweiflügeliges Tor dazu aus gehobelten Holzlatten mit Kreuzverstrebung, Bändern, Kastenschloß, einschl. Drahtgeflecht, Torpfosten und Verstrebung............

1 Stück 1 m breite einflügelige Tür desgl............

2,00— 2,50 JL

1,50— 2,00 „

1 m Drahtzaun mit 1,5 m hohem Drahtgewebe von 6 cm weitem Maschengewebe aus 2,5 mm starkem Eisendraht zwischen etwa 2,5 m entfernten Ständern aus 40 mm D-Eisen mit Futzlaschen und Streben zum Aufstellen im Erdreich und mit einem oberen wagerechten, 16 mm starken Rundeisen anzuliefern und aufzustellen .

3,50— 4,50 Ji 70,00—80,00 „ 36,00—45,00 „

1 Stück 3 m breites Tor entsprechend ausgebildet........

1 Stück 1 m breite Tür desgl.................

3. Eiserne Gitter.

1 m einfaches schmiedeeisernes Gartengitter, bestehend aus senkrechten Stäben mit Spitzen von 7 mm Stärke und 20 mm Breite und 2 wagerechten Schienen in Feldern von 2,0 m Länge und 1,0 m Höhe, anzuliefern und aufzustellen:

6,5 „

1 m desgl., wenn die senkrechten Stäbe 10 mm stark und 20 mm breit oder 16 mm rund oder 13 auf 13 mm stark sind, sonst wie vor:

9,00—10,00 M. 10,00—11,00 „ 11,50—13,00 „

Die wagerechten Schienen sind:

Ohne eiserne Säulen Mit eisernen Säulen 7,00— 8,00 M.

8,00— 9,00 „

9,00—10,00 „

Die wagerechten Schienen sind:

5 mm stark und 22 mm breit ....    10,00—11,00 „

.    11,00—12,00 „

.    12,00—13,00 „

12,00—13,00 „

12.50— 13,50 „

13.50— 15,00 „

26 „ ii 33    „

1 m desgl., die wagerechten Stäbe jedoch aus Formeisen, wenn die senkrechten Stäbe 7 mm stark und 20 mm breit bzw. 10 mm stark und 20 mm breit oder 16 mm rund oder 13 auf 13 mm stark sind, sonst wie vor:

Die wagerechten Schienen sind:

5 mm stark und 22 mm breit ....    10,50—11,50 „

. 11,00—12,25 „ . 12,75—14,00 „

„    26 „

ii    33 „

12,75—13,75 „ 13,25—14,50 „ 15,00—16,50 „

Für je 0,25 m Mehrhöhe mehr 2,00—5,00 M.

14,00—40,00 „

1 m reicheres schmiedeeisernes Gitter kostet bei 1,0 m Höhe anzuliefern und aufzustellen . .    12,00—34,00 „

5,00— 8,00 „ 8,00— 20,00 „ 0,25—    1,00    „

1,00—    3,00    „

60,00—120,00 „ 30,00— 50,00 „

Für je 0,25 m Mehrhöhe mehr 4,00—12,00 Ji Preise für eiserne Tore und Türen s. unter Titel VI, Eisenarbeiten. 1 m eisernes Gitter, 1 m hoch, aus Rahmen von Winkeleisen mit Drahtgeflecht und eisernen Ständern, je nach Ausführung .

1 m desgl. in reicherer Ausführung............

Für je 0,25 m Mehrhöhe mehr.............

in reicherer Ausführung................

1 Stück 2,5 m breites Tor in entsprechender Ausführung . .

1 Stück 1,0 m breite Tür desgl..............

4. Grrnsmanern.

1 cbm Kiesbeton von scharfkörnigem Kies und Zement im Mischungsverhältnis 10 : 1 zu Grenzmauern innerhalb des Erdbodens zuzubereiten und nach Zeichnung und Angabe in Lagen von 20 cm einzubringen, zu nässen und fest einzustampfen, einschl. Vorhalten der Brett- oder Bohlenwandungen und Lieferung aller Baustoffe . .    17,00—20,00 M.

18,00—22,00 „

1 cbm desgl., jedoch freistehend, über Erdboden zwischen Lehren herzustellen, sonst wie vor...................

1 cbm Sockelmauerwerk von 25 cm Stärke über den Betongrund mauern, einschl. der Eck-, Tor- und sonstigen Pfeiler in einfachster Ausführung, sowie der Vorlagen, aus roten oder gelben Handstrichverblendern in verlängertem Zementmörtel im Mischungsverhältnis 1:3:6 nach Zeichnung und Angabe herzustellen, die für die Befestigung des Gitters und der Tore notwendigen Öffnungen auszusparen und einzustemmen, die Gitter- und Gitterpfosten nach ihrer Aufstellung mit Zementmörtel zu vermauern und mit reinem Zement zu vergießen, die Verblendflächen zu reinigen und mit verlängertem Zementmörtel zu fugen, einschl. Lieferung aller Baustoffe 35,00—40,00 „

1,00— 1,50 „

5,00— 7,00 „

1 m Sockelmauerwerk von 25 cm Stärke mit einer Rollschicht von Eisenklinkern abzudecken, sonst wie vor, als Zulage zum Mauerwerk 1 qm Sockelfläche unter der Rollschicht ebenfalls mit besten Eisenklinkern zu verblenden, als Zulage zum Mauerwerk......

24,00—27,00 „ 0,80— 1,00 „

1 cbm Mauerwerk zu Grenzmauern über den Betongrundmauern bis zu 4 m Höhe von Hintermauerungssteinen in verlängertem Zementmörtel im Mischungsverhältnis 1:3:6 nach Zeichnung und Angabe herzustellen, einschl. der Verstärkungspfeiler.......

32,00—36,00 „

1 qm Grenzmauern mit hydraulischem Kalkmörtel glatt zu putzen 1 cbm Mauerwerk zu Grenzmauern über den Betongrundmauern von roten oder gelben Handstrichverblendsteinen, und zwar in den 25 cm starken Feldern wegen der beiderseitigen Ausfugung in diesen Feldern die Steine von jedesmal gleicher Länge, in verlängertem Zementmörtel im Mischungsverhältnis 1:3:6 nach Zeichnung und Angabe herzustellen und auf beiden Seiten später mit verlängertem Zementmörtel zu fugen und zu reinigen......

0,10

0,15 „

1 in farbige Streifen aus roten oder gelben Verblendsteinen bei der Ausmauerung herzustellen, alsZulage z. Verblendmauerwerk, f. d. Schicht 1 m Mauer mit zwei Flachschichten von roten oder gelben Verblendsteinen schräg in Zementmörtel abzudecken, mit Zementmörtel zu

1,50— 2,00 „

fugen und zu reinigen, als Zulage zum Mauerwerk......

1 cbm Mauerwerk zu frei über den Grenzmauern stehenden Pfeilerköpfen von roten oder gelben Handstrichverblendsteinen in verlängertem Zementmörtel herzustellen, einschl. Herstellung der schrägen Abdachung, Fugung und Reinigung des Mauerwerks .    45,00—50,00 „

2,00— 3,00 „

1 m Mauer und Vorlagen mit Mönch und Nonnen in verlängertem Zementmörtel abzudecken und die Steine dazu, soweit erforderlich, zuzuhauen, einschl. Lieferung aller Baustoffe

1 Stück Pfeilerkopf von 51 - 51 cm Größe mit Mönch und Nonne, einschl. Firststeinen in verlängertem Zementmörtel abzudecken, die

8,00—10,00 JL

4,50— 5,00 „ 3,00— 5,50 .. 0,80— 1,00 „

12,00—16,00 „ 55,00—75,00 „ 15,00—25,00 „

Steine, soweit erforderlich, zuzuhauen............

1 m 50 cm breite, 18 cm starke Gitterschwellen aus Werkstein, auf drei Seiten scharriert oder geschliffen bearbeitet, einschl. Lieferung

1 desgl., 32 cm breit, 18 cm stark, wie vor ..........

Für Abschrägung der oberen Fläche als Zulage für das Meter 1 Stück Pfeilersockel aus Werkstein, 0,44 m im Quadrat groß, 0,18 m

hoch, das Stück......................

1 Stück Pfeilersäule, 0,40 m im Quadrat groß, 2,0 m hoch, das Stück 1 Stück Pfeilerdeckplatte, 0,46 m im Quadrat groß, 0,20 m hoch, d. Stück Sonstige Preise für Werksteinausführungen s. Titel IV, Stein«

metzarbeiten.

Grenzmauern nach Bauart Prüß. (Näheres siehe Seite 845)

1 m Grenzmauer* nach Bauart Prüß, *4 Stein stark in hartgebrannten Ziegelsteinen, in Zementmörtel mit Bandeiseneinlage gemauert,

15,00 M.

2,30 m hoch; die Stützen aus I-Trägern N.-P. 10 von 3,60 zu 3,50 m Entfernung in frostfrei hinabgeführten Kiesbetonsockel von 50/50 cm Querschnitt gegründet; unter der Wand ein eisenarmierter Beton-balken von 20/30 cm Abmessung, 10 cm über dem Gelände, 20 cm im Erdboden als Erdabschluß: die Wand % Stein stark, einschl. sämtlicher Baustoffe (dieselben zu normalen Preisen gerechnet), jedoch ohne Fugenverstrich, ohne Putz und ohne Abdeckung . .

8,00 „

1 m Grenzmauer* wie vor, jedoch % Stein starke Wand, die Stützen

N.-P. 13, die Mauersteine zum Rohbau geeignet........

c. Geländebefestigung.

1. Wege und Straßen.

Die Befestigung der Wege und Straßen, sowie Hofflächen geschieht je nach dem Zweck, dem sie dienen sollen, durch Kies und Schlacke, Steine, Zement, Asphalt oder Holz.

1.    Kies und Schlacke (vgl. Titel II b).

Die Befestigung durch Schlacke oder Kies, einzeln für sich oder zusammen, wird gewählt für Gartenwege oder vorläufige Wirtschaftswege, sowie für nicht befahrbare Hofflächen, Turn- und Exerzierplätze.

2.    Steine (vgl. Titel IV). a) Feldsteine.

Wege, die fast ausschließlich Wirtschaftszwecken dienen und nur für geringen Verkehr benutzt werden, werden der Billigkeit wegen aus unbearbeiteten Feldsteinen gepflastert. Die Steine werden in Sandbettung mit starker Wölbung verlegt. ß) Unbearbeitete Eranitsteine.

Wege und Straßen, Hofflächen und Fahrstraßen in größeren Anstalten, die einen größeren Verkehr aufzunehmen haben, werden, falls nur geringe Geldmittel zur Verfügung stehen, mit unbearbeiteten Eranitsteinen gepflastert, die als Unterlage entweder eine 15—20 cm starke Sandschicht erhalten oder in Sand auf einer 15—20 cm starken

¹ Vrützsche Palentwände, E. m. b. H., Berlin SW, Schöneberger Str. 18.

Kiesschicht verlegt werden. Wegen der unregelmäßigen Form der Steine lernn ein guter Verband natürlich nicht erzielt werden, es ist deshalb bei Ausführung darauf zu achten, daß die Steine möglichst genau eingepaßt und nur Steine mit geringer Unterschneidung verwendet werden. An Stelle dieser Steine werden jetzt häufig im Bruch leicht bearbeitete Steine verwendet, die einen besseren Verband ergeben und nicht viel teurer sind wie die vorgenannten. Zum schnellen und guten Wasserabfluß sind die Straßen mit Längen-und Quergefälle anzulegen. Bei dem Längengefälle sind die bestehenden Anlagen und die Gefällverhältnisse des Geländes zu berücksichtigen. Im allgemeinen ist das Längengefälle nicht unter 1 : 250 anzunehmen, während das Quergefälle sich nach der Wahl der Steine richtet, da die Straßen mit glatter Oberfläche ein geringeres Gefälle bean- . sprachen, wie die mit unbearbeiteten Pflastersteinen. Die Wölbung darf bei Kopf- und Bruchsteinen nicht geringer als 1/50—1/60 sein. Für die Rinnen werden ausgesuchte Steine verwendet.

y) Bearbeitete Granitsteine.

Straßen, die einen starken Verkehr aufzunehmen haben, werden aus gut bearbeiteten Steinen hergestellt, und zwar ist auch hier wie im vorigen Falle dem Granit wegen seines körnig kristallinischen Gefüges und ausgezeichneten Spaltbarkeit der Vorzug vor den übrigen Steinarten zu geben. Einheitliche Maße für diese Steine konnten bislang noch nicht eingeführt werden, die Abmessungen der Kopfflächen schwanken daher zwischen 12—18 cm in der Breite und 16—25 cm in der Länge. Die Höhe wird gewöhnlich zu 18—20 cm angenommen, jedoch kann man für minder verkehrsreiche Straßen bis auf 15—16 cm Höhe heruntergehen.

Die Steine haben verjüngte Seitenflächen und werden vorteilhafter in Querstreifen als schräg verlegt. Die Rinne wird in der Regel durch 2—3 Reihen ausgesuchter Steine gebildet. Zum schnellen und guten Wasserabfluß sind die Straßen mit Längen- und Quergefälle anzulegen. Die Wölbung darf nicht geringer sein als 1/70. Um das Ausdrängen des Pflasters an den Seiten zu verhindern, setzt man Bordstreifen aus 25 cm hohen, 8—10 cm breiten und nicht unter 30 cm langen Granitsteinen oder man verlegt Granitschwellen von 20—25 cm Höhe und 24—35 cm Breite auf Sand oder besser auf 2 bzw. 3 gemauerten Ziegelschichten. Die Fugen werden bei beiden Ausführungen mit dünnem Zementmörtel vergossen.

Auf die Herstellung des Untergrundes für das Pflaster ist größte Sorgfalt zu verwenden, denn die Bettung hat nicht nur den Zweck, den von der Verkehrslast auf die Decke ausgeübten Druck aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen und einer Verschieblichkeit der ganzen Befestigung entgegen zu arbeiten, sondern auch ein Verseuchen, Gefrieren oder Aufweichen des Untergrundes zu verhindern. Während für untergeordnete Wege und Fahrstraßen eine Unterbettung von Sand und Kies und eine Abwalzung derselben mit einer Hand- oder Pferdewalze genügt, bedürfen Straßen, die einen starken Lastverkehr aufzunehmen haben, einer starken Unterlage.

Der beste Unterbau ist eine Makadamunterlage aus 18 cm starker Steinpackung und 12 cm starker Steinschotterung. Diese Art der Befestigung kann der hohen Kosten wegen nur da angewendet werden, wo der Lastverkehr ein sehr starker ist und an den Fahrdamm die größten Anforderungen gestellt werden. Für weniger verkehrsreiche Straßen genügt eine Bettung von 15 cm starker Steinschotterung. Vor dem Versetzen der Steine ist die Steinschotterung mit einer Dampfwalze gehörig abzuwalzen.

In einigen Städten, so in Breslau, ist als Unterlage eine Betonschicht gewählt, welche Ausführung sich sehr gut bewährt hat, aber sehr teuer ist. Bei dieser Anordnung ist aber eine Sandschicht zwischen Beton und Pflaster zur Vermeidung harten Befahrens unerläßlich, auch ist ein Verguß der Fugen mit bituminösen Stoffen oder Zementmörtel erforderlich, da sonst Feuchtigkeit und flüssiger Unrat zwischen Bettung und Decke dringt und ein Auffrieren der Decke herbeiführt.

(S) Schlackensteine.

In neuerer Zeit werden von der Mansfeldschen Gewerkschaft in Eisleben und anderen Fabriken Schlackensteine (Kunststeine) aus Kupferasche, Eias und verschiedenen Erzen hergestellt, die sehr dauerhaft und widerstandsfähig und einer geringen Abnutzung unterworfen sind und ferner den Vorzug eines guten Aussehens, einer leichten Reinhaltung und der Geräuschverminderung besitzen, so daß sie sich zur Pflasterung von Fahrstraßen sehr gut eignen und statt der Granitsteine selbst in Straßen mit starkem, schwerem Verkehr Verwendung finden. Doch haben sie den Nachteil, daß sie bei sehr starkem Verkehr, besonders Fußgängerverkehr, glatt werden und deshalb nur bei Steigungen bis zu 1 : 40 verwendet werden können. Die Versuche in Straßen mit starkem, schwerem Verkehr sind noch nicht abgeschlossen, doch steht so viel fest, daß sie einen guten Ersatz bilden für Granitpflasterung.

Die Schwankungen in den Abmessungen sind gering, meistens wird das Würfel-format von 16 cm Höhe bevorzugt,

e) Klinkerpflaster.

Das Klinkerpflaster kommt wegen seiner billigen Herstellungskosten, Leichtigkeit der Reinhaltung, geringer Geräuschentwicklung und guten Verkehrssicherheit für Straßen von geringem Verkehr und Wohnstraßen in äußeren Stadtbezirken in Gegenden mit Mangel an natürlichen Steinen des öfteren zur Verwendung. Für Straßen schweren Verkehrs eignet es sich wegen seiner Porosität und seiner geringen Druckfestigkeit (80 kg : qcm) nicht. Daß in Amerika und Holland mit dem Pflaster so gute Erfahrungen gemacht sind, liegt an der Verschiedenheit der beiderseitigen Verkehrsverhältnisse, des Rohstoffs und der Herstellungsweise.

C) Pechmakadam und Asphaltschotterstraßen.

Die Erfahrungen mit dieser Befestigungsart sind noch nicht abgeschlossen, doch haben sich diese Straßen in einigen Städten gut bewährt. Auch in England lauten die Erfahrungen über Pechmakadam im allgemeinen günstig, so daß es für Villen- und Promenadenstraßen mit lebhaftem Lurusverkehr gut geeignet ist. y]) Schotterstraßen.

Die Schotterstraßen werden für breite Nebenstraßen untergeordneter Bedeutung und in Baustraßen, wo Ausgrabungen noch zu erwarten sind, sowie in offen bebauten Villenvororten verwendet. Sie sind häufigen Ausbesserungen unterworfen, befördern Staub- und Schlammbildung und eignen sich daher für Straßen von starkem Verkehr nicht.

Zur Besprengung der Straßen wird neuerdings Asphaltin und Westrumit verwendet, auch sucht man durch Teeren den Staub und Schmutz zu beseitigen. Die Herstellung geschieht derart, daß auf einer 18 cm starken Packunterlage eine 13—15 cm starke Beschotterung von Kleinschlag (Granitstücke) mit der Dampfwalze unter vorhergehendem Zuschütten der Zwischenräume mit Eranitstaub und Auswerfen von lehmigen Kies unter Annässen eingewalzt wird.

3.    Zement (vgl. Titel II b und III).

Das Basaltzementpflaster und das Stettiner Sternzementmatadampflaster, die in Leipzig, Berlin und Breslau ausgeführt sind, haben den großen Nachteil, daß sie nach der Fertigstellung nicht sofort dem Verkehr übergeben werden können. Dasselbe ist bei Ausbesserungen der Fall, die somit für den Verkehr in hohem Grade störend wirken. Ein weiterer Mangel liegt in der Sprödigkeit, so daß die bisherigen Erfahrungen zu dem Ergebnis geführt haben, daß der Zemeutmakadam für verkehrsreiche Straßen nicht geeignet ist.

4.    Asphalt.

Der Asphalt ist ein von Bergteer durchdrungener Kalkstein. Der natürliche Asphalt unterscheidet sich als Stampfasphalt mit weniger Bergteer und als Gußasphalt mit mehr Bergteer. Ersterer wird hauptsächlich zum Straßenbau verwendet, kommt als Pulver in Fässern verpackt in den Handel, und wird als Pulver auf eine Betouunterlage aufgebracht, mit heißen eisernen Stampfern festgestampft und mit heißen Walzen überzogen. Dabei wird derselbe stark zusammengedrückt, verbindet sich innig und ist daun eben den schweren Wageulasten gegenüber sehr widerstandsfähig.

Der Gußasphalt kommt in Broten in den Handel. Dieselben werden bei der Verwendung in Kesseln mit Goudron (reinem Erdteer) vermischt, unter stetem Umrühren geschmolzen, auf die Verwendungsstelle gebreitet und geebnet.

Die Hauptfundorte für den Stampfasphalt sind San Valentins (Sizilien), Val de Travers (Schweiz) und Tyreacout bei Sepssel an der Rhone, die für den Gußasphalt sind Limmer bei Hannover, Leifeld in Tirol, Vorwohle in Braunschweig und zur Hölle bei Heida in Ditmarschen.

Bereits verwendeter Asphalt läßt sich wieder umschmelzen und verwenden, ohne etwas an Güte einzubüßen, et) Stampfasphalt.

Um das Wagengeräusch, namentlich bei sehr verkehrsreichen Straßen zu mildern, wird in großen Städten Stampfasphalt (Asphalt comprimee) als Belag verwendet. Wegen seiner gleichmäßig geschlossenen glatten Oberfläche ist der Stampfasphalt für Verkehrsadern mit sehr starker Benutzung und mäßigen Gefällen (bis 2 v. H.) unter allen Umständen am geeignetsten. Doch ist er für Straßen mit starker Steigung mit Rücksicht auf die Verkehrssicherheit nicht zu empfehlen.

Berlin, München, Leipzig gehen bis I : 60, Dresden und Hamburg nur bis 1 : 70. Die Wölbung braucht nicht hoch genommen zu werden und wird bis 1/100, in Berlin sogar nur 1/140 ausgeführt.

Die Ausführung geschieht in der Weise, daß auf eine gewöhnlich 20 cm starke in der Mischung von 1 Normaltonne Portlandzement zu 1 cbm Kies hergestellten Betonunterlage, nachdem diese etwa 10 Tage abgebunden hat, gemahlenes, auf rund 80—100° erhitztes Asphaltsteinpulver 8—10 cm aufgeschüttet und mittels heißen Stampfern und Walzen geschlagen (komprimiert) und mittels ebenfalls erhitzten Glätteisen gebügelt wird. Durch den Wagenverkehr erfolgt eine weitere Verdichtung der auf 5 cm zusammengepreßten Asphaltschicht, die sogenannte Nachkomprimierung, die für die Festigkeit und Haltbarkeit der Asphaltdecke von größter Wichtigkeit ist.

^k) Gußasphalt (Asphalt coulee).

Der Eußasphalt wird neuerdings nicht nur für Straßen verwendet, sondern auch

für Höfe und Durchfahrten, auch wird er zur Ausbesserung der Schienenuntergüsse in Stampfasphaltstraßen benutzt.

Die Ausführung geschieht in der Weise, daß Asphaltsteinmehl mit Bitumen und Kieszusätzen je nach Zweck zusammengeschmolzen und fest durchgerührt wird, bis ein steifer gleichartiger plastischer Brei entsteht, der in heißem Zustande mittels großen Holzspachteln auf eine Betonunterlage von 15—20 cm und einer Stärke von 3—5 cm in einer oder zwei Lagen übereinander ausgebreitet und mit Sand glatt abgerieben wird.

y) Asphaltplatten.

Dieselben werden aus Asphaltsteinmehl durch starken Druck 3—5 cm stark hergestellt und sind mit Erfolg je nach Beanspruchung und Zweck angewandt.

Die Verlegung geschieht auf Betonunterlage. Für Straßen mit starkem Verkehr eignen sie sich nicht, dagegen werden sie zur Herstellung von Bürgersteigen, Brücken und Höfen viel verwendet.

6) Stampfasphaltzementplatten.

Dieselben sind von dem Ingenieur Löhr erfunden und bestehen aus je 1 Lage Asphaltpulver und Zementbeton, die durch hohen Druck zu einem untrennbaren Ganzen verbunden werden.

Die einzelnen Platten sind 25 cm im Quadrat groß und 6 cm stark, wovon die untere Hälfte aus einer Schicht von Zementmörtel, die obere Hälfte aus einer Schicht reinem Asphalt besteht und werden auf das Betonbett in Mörtel verlegt.

Ihre Vorteile bestehen in leichtem und raschem Verlegen bei Neuherstellung, sowie bei Ausbesserungen, da auch weniger geübte Arbeiter das Verlegen der Platten besorgen können. Besonders in Städten, in welchen größere Asphaltgeschäfte nicht vorhanden sind, werden diese Platten mit Vorliebe verwendet, da die Heranschaffung der Asphaltmasse besvnders bei kleineren Ausbesserungen sehr umständlich und kostspielig ist. Auch ist bei diesen Platten die Wellenbildung der Asphaltschicht, die bei dem Stampfasphalt und den Asphaltplatten unvermeidlich ist und die Abnutzung beschleunigt, ausgeschlossen, doch haben sich die Platten im allgemeinen nicht so gut bewährt wie der Stampfasphalt.

5. Holz (vgl. Titel V).

Dasselbe wird hauptsächlich zur Herstellung von Straßen mit Gefälle von 3—7 v. H. verwendet und in Fällen, bei welchen die Straßenbefestigung Geräuschlosigkeit und Nachgiebigkeit haben soll, z. B. für Brücken, Rampen, Unterführungen, vor Kirchen, Krankenhäusern usw. Es sind alle Holzarten zur Anwendung gelangt, doch haben sich deutsche (bayrische) und schweizerische (graubündner) Kiefer, sowie unsere heimischen Harthölzer nicht bewährt, weil sie zuviel Feuchtigkeit aufsaugen und trotz verschiedenartig versuchter Durchträukung den Fäulniseinflüssen nicht zu widerstehen vermochten.

Dagegen eignet sich die schwedische Kiefer, die in den meisten Städten Deutschlands und vor allem in Paris verwendet wird, selbst für schwere Fuhrwerke und starken Verkehr sehr gut, sie darf indessen für wenig benutzte Flächen nicht verwendet werden, weil sie dann fault. Am besten bewährt haben sich die harzreichen tropischen Harthölzer, wie Tallo wwoodund Blackbutt, die keiner Tränkung bedürfen, Schmutzwässer nur in ganz geringen Mengen aufnehmen, völlig faul- und schwammsicher sind und auch im Feuer nur sehr schwer brennen. Auch hier wird eine 15—20 cm starke Betonschicht wie beim Stampfasphalt als Unterlage angewandt.

Steigung bis zu 1 : 30 bis 1 : 40.

Die Klötze sind 7,5—8 cm breit, 18—23 cm lang und 8—10 cm hoch, sie werden mit der Hirnseite nach oben verlegt, und zwar geschieht die Verlegung des Weichholzes (Kiefer) mit 1 cm starken Latten unter Ausguß der Fugen mit einer dünnflüssigen Zementmischung und des Hartholzes ohne Fugen nach Eintauchung der Klötze in eine Goudron-mischung.

Zur Bildung von Ausdehnungsfugen an den Bordkanten sind 5 cm breite Latten zu legen, die später entfernt werden. Der hierdurch gebildete freie Raum ist mit Lette oder Ton gut auszustampfen. Das fertige Pflaster wird mit einer dünnen Sandschicht bestreut, die einige Tage naß gehalten werden muß.

2. Bürgersteige.

Die Bürgersteige werden meistens mit kleingeschlagenen sogenannten Mosaiksteinen gepflastert oder mit gespaltenen und an den Kanten behauenen Granitplatten in einer Breite von 1,00—2,50 m auf Kiesunterlage hergestellt. Bei einer Breite der Bürgersteige über 2,50 m wird die Mitte mit Granitplatten und die übrige beiderseitige Fläche mit Mosaikpflaster mit und ohne Muster belegt. Eine Ausführung der Bürgersteige mit Ziegel- oder Klinkerpflaster empfiehlt sich nicht, da die Steine sich in kurzer Zeit auslaufen oder durch eindringende Feuchtigkeit zerstört werden. Dagegen ist Gußasphalt auf Beton sehr zu empfehlen. Da aber mit Rücksicht auf den Verkehr eine vollständige Erhärtung und Austrocknung des Betons nicht abgewartet werden kann und der Asphalt auf die noch nicht abgebundene Betonschicht verlegt werden muß, kann eine innige Verbindung zwischen Asphalt und Beton nicht stattfinden, so daß nach kurzer Zeit auf der Asphaltoberfläche Risse entstehen. Um diesem Ubelstande abzuhelfen, verwendet man auf einer nur 5—8 cm starken Betonunterlage poröse Lochsteine, die mit einer 3 cm starken etwas fetten Zementschicht abgeglichen werden. Da ein Aufsteigen von Feuchtigkeit nur bis zur Mitte der Lochsteine möglich ist, andererseits dem Putz sehr schnell die Feuchtigkeit entzogen wird, kann der Asphalt nach kurzer Zeit aufgebracht werden, ohne daß ein Werfen des Belags stattfindet, d. h. ohne daß sich Hügel, Wellen oder Risse bilden.

Statt des Eußasphalts werden auch Asphaltplatten sehr viel verwendet, die sehr dauerhaft sind und den Vorzug angenehmer Begehbarkeit haben. Ferner kommen an Stelle des Asphalts, abgesehen vom Zementguß, gekuppte Zementtrottoirplatten vielfach zur Ausführung, die in verschiedenen Felderteilungen (4, 9 und 25) hergestellt werden und sich gut bewährt haben.

Technische Bedingungen für Pflasterarbeiten.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Vorhalten der nötigen Geräte, wie Karren, Rammen, Schablonen, der Walzen, Karrdielen, Besen und sonstigen Werkzeuge und Meßgeräte,'

b)    Ausführung der erforderlichen Messungs- und Absteckungsarbeiten irrt Anschluß an die von der Bauleitung angegebenen Festpunkte;

c)    Vorhalten, Aufstellen und Unterhalten der erforderlichen Warnungstafeln, Laternen und Sperrungsvorkehrungen;

d) Verteilen und Einebnen der Bodenmassen auf den Verwendungsstellen, Feststampfen, Herstellen der Längs- und Quergefälle nach Angabe, Hinschaffen aller Pflasterstoffe zur Verwendungsstelle, Heranschaffung des Wassers und Bereitung des Mörtels, Einschlämmen und Feststampfen des Pflasterbettes, Rammen des Pflasters, seitliche Ablagerung des durch die übernommenen Arbeiten entstandenen Schuttes, Herstellen der Anschlüsse an die Bordschwellen und Straßenpflasterungen anderer Art, Betiesen der gepflasterten Flächen, Füllen der Fugen und Begießen, Nachregeln und Nachrammen, Aussparen aller in der Straßenfläche befindlichen Gegenstände der Be- und Entwässerung, der Beleuchtung, der Umfriedigungen usw. und alle Nebenleistungen zur fertigen Arbeit.

Beschaffenheit der zu liefernden Stoffe.

Die für die verschiedenen Pflasterarten zu liefernden Steine sind den Probesteinen, auch in bezug auf Bearbeitung, Größe im allgemeinen, sowie Verhältnis zwischen Kopf-und Fußfläche, genau entsprechend zu liefern. Der zu verwendende Betonkies muß rein und scharfkörnig sein.

Ausführung.

Allgemeines. Die Verteilung des Bodens hat mit Rücksicht auf die Mehr- oder Minderhöhe der irrt Anschlage vorgeschriebenen Bettungen zu erfolgen; etwaiger Abtrag ist an bauseitig anzugebender Stelle zu verkarren. Das Pflasterbett ist gut vorzubereiten, zu stampfen und zu schlämmen; vorher sind genaue Absteckungen nach Anordnung der Bauverwaltung vorzunehmen.

Die Arbeiten sind, den Regeln der Technik entsprechend, nach den Angaben der Bauleitung herzustellen. Insbesondere sind, sofern nicht ein Ausgießen der Fugen mit Bitumen zur Ausführung kommt, die Steine aller Art mit engen Fugen und mit den geeigneten Flächen aneinander zu setzen, gut zu verfüllen, fest einzuschlagen und zu rammen, so daß die Gewähr für eine dauernde, feste Lage der Steine geboten ist.

Bürgersteig. Bordschwellen und Bordsteine.

Die Bordschwellen müssen aus bestem Granit vollkantig und sauber bearbeitet sein und gute Lagerflächen, sowie scharfschließende Stoßfugen haben.

Die obere in den Bürgersteig fallende Fläche ist gegen die vordere nicht winkelrccht, sondern nach der durch das Quergefälle des Bürgersteiges oder Fußweges bedingten Steigung zu bearbeiten. Die Vorderflächen sind derart abzuschrägen, daß die Vorderkante bei den Schwellen 4 cm auf 15,5 cm Höhe, bei den Bordsteinen 2 cm auf 8 cm Höhe gegen die senkrechte Fläche zurücktritt. Die Schwellen müssen 15 cm, die Bordsteine mindestens 8 cm über dem Rinnstein und dem Längengefälle der Straße folgend, in gleicher Höhe mit der Kronenlinie des Straßen- oder Hofdammes liegen. Die Schwellen sind auf vorschriftsmäßiger Untermauerung von Klinkern in Zementmörtel zu verlegen und vor den Einfahrten in einer Länge von höchstens 2,5 m bis auf rund 5 cm über dem Rinnstein oder der Rinnsteinbrücke zu senken, an ihrer Vorderkante entsprechend abzurunden und mit einem steten Längengefälle von höchstens V₂₄ zu beiden Seiten wieder in die durchlaufende Höhenlage zu heben.

Die Lieferung der sämtlichen Pflasterbaustoffe und die Bearbeitung der Bordschwellen und Bordsteine für die Auffahrten sind in dem Einheitspreis einbegriffen.

Granitplatten.

Die für den Bürgersteig zu liefernden Granitplatten müssen oben überall voll und

scharfkantig, möglichst von gleicher Breite, durchschnittlich 8—10 cm und an den Kanten mindestens 6 cm stark sein.

Die Oberfläche mutz durchaus eben bearbeitet und gut abgestockt sein. Die einzelnen Platten sind dicht und scharf aneinander zu stotzen, die Fugen mit Zement voll und glatt auszugietzen und in einer mindestens 8 cm starken Lage von Kies mit einem Quergefälle von V₃₆ zu verlegen.

Mosaikpflaster.

Die Mosaiksteine sollen höchstens 4—5 cm irrt Quadrat grotz, 7 cm hoch und von sehr festen, scharfkantig gespaltenen Bruchsteinen mit glatten Köpfen hergestellt sein. Sie sind auf einer mindestens 8 cm starken Lage von Kies fest und dicht schliehend zu verpflastern und müssen nach mindestens dreimaligem Abrammen eine durchaus ebene Oberfläche mit dem vorgeschriebenen Quergefälle bilden.

Das Mosaikpflaster ist, wenn esmicht durch Gebäude, Granitplatten, Bordschwellerr usw. begrenzt wird, mit Einfassungsstreifen von mindestens 15 cm hohen, gleich breiten Steinen mit glatten Köpfen ohne besondere Entschädigung zu versehen.

Diese Einfassungsstreifen werden beim Aufmessen des Mosaikpflasters mitgemessen.

Kopfsteinpflaster.

Das Reihenpflaster mutz rechtwinklig oder schräg zur Stratzenachse nach den Bestimmungen der Bauleitung ausgeführt werden,- es ist bezüglich der rechtwinklig zur Achse stehenden Fugen scharf nach der Schnur anzulegen, etwa nötig werdende Nacharbeiten an den Steinen hat Unternehmer unentgeltlich auszuführen. Die Steine sind derart auszusondern, datz sie von möglichst gleicher Kopfbreite und Höhe nebeneinander zu stehen kommen, datz der Breitenunterschied einzelner Reihen voneinander höchstens 1 cm, der von Steinen einer Reihe höchstens % cm beträgt. Ungeeignete Steine sind zur Abfuhr seitwärts aufzusetzen. Jeder Stein ist senkrecht in regelmätzigen Verband zu setzen, zu unterstopfen, in den Fugen gehörig mit Kies zu speisen und an seine Nachbarn dicht anzutreiben. Etwa fehlende Binder oder Zwickelstücke sind vom Unternehmer unentgeltlich zu schlagen. Die Rinnensteine sind genau nach dem angenommenen Gefälle aus einer Reihe rechtwinklig behauener Steine anzulegen, in der Querrichtung wagerecht. Über die fertige Pflasterung ist eine 2 cm starke Kiesschicht auszubreiten und unter Einschlämmen in die offenen Fugen einzufegen. Zur Abnahme ist diese Schicht kurz vorher vollständig abzufegen und danach wieder auszubreiten. Nach weiteren 2 Wochen ist die Schicht gänzlich zu beseitigen. Bei Verwendung von Schlackensteinen ist das Pflaster nach dem Versetzen der Steine mit möglichst dichtschlietzenden Fugen sorgsam abzuwalzen, mit einer 2 cm starken Kiesschicht zu bedecken. Das fertige Pflaster (mit Ausnahme der aus Schlackensteinen herzustellenden Fläche) ist zweimal- sofort nach der Fertigstellung und zum dritten Male nach Ablauf von 14 Tagen abzurammen. Vor dem jedesmaligen Rammen ist das Pflaster gehörig zu nässen. Niemals darf trocken gerammt werden. Beim Rammen zersprengte Steine sind herauszunehmen und durch neue zu ersetzen. Bei Schlackensteinen und ebenso bei anderen spröden Steinen sind zur Vermeidung des Zerspringens oder Absplitterns beim Rammen Brettstücke auf die Steine zu legen und hierauf mit der Ramme zu stotzen.

Bei starkem Regen oder Frost darf nicht gerammt werden.

Einebnung und Kiesschüttung.

Der ungepflasterte Teil des Hofes ist nach dem Gefälle einzuebnen, zu hoch liegender Boden ist beiseite zu sehen, fehlender von den zu hoch liegenden Teilen heranzukarren,

Schwatlo XVI.

Übrig bleibender ohne besondere Vergütung zur Abfuhr in die Nähe des Fahrweges auf den Hof zu schaffen. Alsdann sind die Flächen mit einer 8 cm starken Schicht aus klein geschlagenen Ziegelsteinen, einer 4 cm starken Lehm- und einer 4 cm starken Kiesschicht (sämtlich in gewalztem Zustande gemessen) zu bedecken, jede Schicht einzuschlämmen und zu walzen.

Der Preis versteht sich ebenfalls einschließlich Lieferung sämtlicher Baustoffe, auch der Ziegelsteinstücke, jedoch kann Unternehmer die beim Neubau übrig gebliebenen Ziegelstücke benutzen und nach deren Vorhandensein seinen Preis in dem Angebot bemessen. Das Verkarren und Zerkleinern der Ziegelstücke ist Sache des Unternehmers.

Steinschotterung (Chaussierung oder Makadamisierung).

Die Steinschotterung ist nach Ausschachtung und Einebnung des Unterbettes ohne Packlage mit einem 15 cm starken Steinschlagunterbau (sog. Grobschlag) herzustellen, gehörig zu nässen und zu walzen. Hierauf ist eine 10 cm starke Steinschlagdecke (sog. Feinschlag) aufzubringen und mit Kies 2 cm stark abzudecken, sodann stark zu nässen und zu walzen. Die Ausführung hat mit eingeübten Arbeitern und unter ständiger fachmännischer Aufsicht zu erfolgen. Die Beschaffung und sachgemäße Bedienung der Walze liegt dem Unternehmer ob.

Berechnung.

Die Abnahme der Pflaster- und Einebnungsarbeiten erfolgt nach Quadratmetern. Gartenanlagen, Baumlöcher, deren Einfassung aus Klinkersteinen besonders bezahlt wird, werden in Abzug gebracht; dagegen werden Gullies, Schachtdeckel, Hahnkästen usw. bis zu 1 qm Größe nicht abgezogen.

Der für die Kiesschüttung der Hofflächen zu verwendende Kies wird zwar nach Quadratmetern der bekiesten Fläche vergütet, doch ist Unternehmer verpflichtet, so viel Raummeter Kies anzuliefern, als sich rechnungsmäßig aus dem Flächenmaß der zu bekiesenden Fläche ergibt und ihn vor dem Einebnen behufs Feststellung des Kubikinhalts aufzusetzen.

Preise.

1. Tagelohnsätze und Geräte'. Vorbemerkung: siehe Maurerarbeiten.

1 Stunde eines Steinsetzpoliers, einschl. Meistergeld und Vorhalten der Werkzeuge..................

1 Stunde eines Steinsetzpostengesellen, sonst wie vor.....

„ Steinsetzgesellen,    „    „    „    .....

„ • Steinsetzerlehrlings, „    „    „    .....

„ Rammers,    „    „    „    .....

„ Arbeiters,    „    „    „    .....

„ Steinschlägers,    „    „    „    .....

„ Steinmetzen,    „    „    „    .....

1 Pflasterhammer aus Stahl geschmiedet, 2,5—3,25 kg schwer .

1 rheinischer Pflasterhammer, 4,25 kg schwer.........

J Abricht- oder Bossierhammer aus Gußstahl, 1,5—3 kg schwer 1 Kleinschlaghammer, 0,3—1,0 kg schwer...........

1,00—

0,90

0,70—

0,30—

0,60—

0,40—

0,80—

1,00—

5,00—

4,00—

2,50—

0,65—

1,25 JL 1,15 „ 1,00 „ 0,45 „ 0,85 „ 0,60 „ 1,00 „ 1,30 „ 6,50 „ 5,00 „

5,00 „

1,40 „

Carl Peschke, Werkzeug- und Maschinenfabrik, Zweibrücken.

1 eiserner Keil zum Sprengen...............

0,50— 0,60 M. 3,00—

3,50—

1,20—

4,00 „ 4,00 „ 1,50 „

100,00—110,00 „ 16,00— 18,00 „ 15,00— 30,00 „ 35,00— 36,00 „

2.50—

3.50—

7,00—

3,00 „ 4,00 „ 7,50 „

3,00 M.

2,00—

3,00— 4,00 „

1 Kreuzhacke, Pickel oder Stopfhacke, 4 kg schwer.......

1 Steingabel mit 8 Zinken.................

1 eiserner Rechen mit 16 Zähnen..............

1 Strahenpflug zum Aufreihen von Strahen und festem Boden,

rund 100 kg . . ....................

1 hölzerne Karre, 35 kg..................

1 Pflasterramme mit Holzpuppe, 20—30 kg schwer......

1 Patentpflasterramme ganz aus Eisen, 33 kg schwer.....

1 hölzerner Stuhl für Steinsetzer, 1,5 kg schwer.......

100 m hänfene Maurerschnur, 3 mm stark..........

„    „ desgl. mit metalldurchwirkten Litzen . .........

2. Fährlöhne.

1 cbm Pflastersteine an- oder abzufahren, einschl. Auf- und Abladen derselben; für eine Entfernung von 1—3 km Luftlinie . . .

3-5 „    „    ...

3. Preise der Rohstoffe.

Vorbemerkung. Zu einem Quadratmeter Pflaster von natürlichen Steinen 20 cm hoch rechnet man 0,26 cbm Steine, zu einem solchen von 15 cm Höhe 0,20 cbm einschl. Abfall, zu einem Quadratmeter aus behauenen Steinen gehören 0,25 cbm aufgesetzte Kopfsteine, wenn die Steine 25—30 cm im Quadrat Kopffläche und 20—24 cm Höhe haben, bei kleineren Steinen jedoch 0,18—0,20 cbm.

a) Chaussierungssteine. 1 cbm — rund 1500 kg

a) Ungeschlagene

kosten frei Bahnwagen der dem Bruch zunächst gelegenen Bahnstation 2,50—3,00 M. — Diese Steine werden am Verwendungsort klein geschlagen.

ß) Zugeschlagene Packlagersteine 3,00—3,50 M. für das Kubikmeter — 1500 kg frei Bahnwagen der nächsten Bahnstation.

Diese Steine werden durch den Steinbrecher je nach den Bedingungen und Mähen ausgeschlagen. — Berlin verwendet Höhen von 9—14 cm. Leipzig 15—18 cm.

y) Chausseemähig geschlagener Feinschlag 4,50—5,00 JhL für das Kubikmeter — 1450 kg wie oben bei 3—5 cm Korngröhe.

3) Grobschlag (Hand- und Maschinenschlag) zum Schütten auf das Packlager, unter das Pflaster, und für Gleisbettungen, 6—10 cm Korngröhe; 3,00—4,00 Ji. für 1 cbm = 1400 kg wie vor.

b) Vieleckige Pflastersteine.

a) Vieleckig bearbeitete Kopfpflastersteine kosten je nach der Güte der Bearbeitung 9,00—11,50 M. für das Kubikmeter frei Bahnwagen.

Die Bedingungen lauten hierfür int Durchschnitt 16—20 cm hoch, 150 bis 300 qcm Kopffläche, von der keine Seite unter 5 cm lang sein darf und mindestens ²/s Fuh zur Kopffläche haben muh.

ß) Halbbossierte Kopfsteine kosten 7,00—8,00 JA für das Kubikmeter frei Bahnwagen. — Die Steine haben dieselben Mähe wie unter «).

49*

y) Spaltpflastersteine kosten 5,00—6,00 Ji für das Kubikmeter frei Bahnwagen. — Sie haben dieselben Matze wie unter «), jedoch nur V₃—²/₃ Futz zur Kopffläche; sie sind lediglich roh ausgeschlagen.

d)    Rohe Kopf- oder rohe Pflastersteine kosten 3,00—4,00 Ji für das Kubikmeter frei Bahnwagen. Sie werden aus den Abfallsteinen ausgeschlagen, und zwar so, datz sie gerade etwas Futz und Kopf besitzen. Ein aufgesetzter Kubikmeter ergibt 4%—5 qm Pflasterfläche, und zwar die hohen Steine von 18—20 cm 4% qm, die von 16—18 cm 5 qm.

e)    Mosaikpflastersteine, 5—7 cm hoch, 25—40 qcm Kopffläche, kosten 25,00—30,00^. für das Kubikmeter — 11—12 qm Pflasterfläche frei Bahnwagen. Sie werden hauptsächlich für Bürgersteige verwendet.

f)    Sogenannte Kleinpflastersteine, 9—11 cm hoch, 70—120 qcm Kopffläche. 2/z Futz zur Kopffläche kosten 20,00—25,00 M. für das Kubikmeter — 7—8 qm Pflasterfläche frei Bahnwagen.

Diese Steine werden besonders zur Pflasterung von alten Chausseen verwendet, welche zuvor ausgebessert worden sind. Sie werden in 2—3 cm Sand gesetzt, und zwar so, datz die niedrigsten Steine an die Seite und steigend nach der Mitte kommen.

c) Reihenpflastersteine.

a) Reihenpflastersteine Berliner Grütze, 15—16 cm hoch, 12—14 cm breit, 18—30 cm lang, mit ⁴/₈ Futz zur Kopffläche, kosten 8,00—12,00 Ji. für das Quadratmeter frei Bahnwagen. Auf 1 Lowry = 15 000 kg werden 43 qm geladen. ß) Bossierte Reihenpflastersteine I. Kl., 15—17 cm hoch, 12—16 cm breit, ²/₃ Futz zur Kopffläche, kosten 7,00—8,00 Ji für das Quadratmeter frei Bahnwagen. Auf 1 Lowry werden 45 qm geladen.

y) Bossierte Reihenpflastersteine II. Kl., in denselben Matzen wie unter ß), nur geringer bearbeitet, kosten 5,00—6,00 Ji für das Quadratmeter. ö) Bossierte Reihenpflastersteine III. Kl., 14—16 cm hoch, 10—17 cm breit, V₃—73 Futz zur Kopffläche, kosten 4,00—5,00 Ji. für das Quadratmeter. Auf 1 Lowry werden 51 qm geladen.

d) Künstliche Steine.

Gegossene Steine von regelmätziger Form, 18 cm im Quadrat grotz und 18—20 cm hoch. — Je nach Güte des Gusses unterscheidet man 3 Klassen:

Die 1. Klasse kostet 7,00 Ji für das Quadratmeter

» 2. „ tt    n

ab Eisleben.

„ 5,00 „ „ „ 3,50 „ „

e) Sonstige Pflasterrohstoffe.

1 cbm gewöhnlichen Pflastersand frei Baustelle zu liefern . .

1 cbm Pflasterkies desgl.................

100 kg Stampfasphalt anzuliefern ............

100 kg Eutzasphalt    „    ............

1 qm Asphaltplatten, 2,5—5 cm stark, anzuliefern......

1 qm Zementplatten, 25/25 cm, 4 cm stark 30/30 „

1 qm Bürgersteigplatten aus Sollinger Sandstein K 2— 3 cm stark............

4—5 cm stark

3,00— 3,50 M, 3,50— 4,00 „

3- 5 „    „

5- 8 „    „

8-12 „ „

1 qm Basaltplatten, 10—12 cm Kopf.............

1000 Stück Klinkerplatten, 4—4,5 cm stark, 32—36 Stück auf das Quadratmeter.......................

2,00— 2,50 „

2.50—    3,00 „ 3,00— 3,50 „

4.50—    5,00 „ 5,00— 6,00 „

60,00—70,00 „

1000 Stück Eisenklinker, 14 X 14 cm, 12 cm stark, 50—55 Stück aus das Quadratmeter.................... .

1 qm Skromberga Stahlklinker^................

1 qm Granitplatte für Bürgersteige, 13—16 cm stark......

1 m Granitbordschwelle, 0,25—0,30 m stark, auf 2 Seiten glatt und winkelrecht bearbeitet...................

80,00—90,00 „ 3,00— 4,00 „ 16,00—19,00 „

6,00— 8,00 „

1 m Eitterschwelle, 0,26 m breit, 0,18—0,20 m stark, dreiseitig gestockt 11,00—12,00 „ 1 m vollkantiges Granitgeschränk für Senkgruben oder Lichtschächte,

20/10 cm stark, mit Falz und 2 Seiten gestockt.....,• • •

1 Stück Gossenstein, 60 cm lang, 30 cm breit..........

1 qm Granittürschwellen, 15 cm stark, mit scharfen Kanten, fein gestockten Ansichtsflächen, mit Anschlagfalz, Wasserschlag und Abwässerung ........................

1 Stück Granitschlagstein für eiserne Tore, die Ansichtsflächen fein gestockt, einschl. (Einarbeiten einer Öffnung zum Einbleien eines Hakens 1 Stück Granitprellstein, 1,30 m hoch, den Teil über dem Boden kegelförmig verjüngt und die Ansichtsflächen fein gestockt......

1 Stück Grenzstein, 0,70 m lang, 18/18 cm stark, den Kopf auf 20 cm Höhe und 14/14 cm Stärke, gestockt bearbeitet und mit eingearbeiteten Buchstaben nach Angabe anzuliefern.............

8,00—10,00 „

30,00—40,00 „

40,00—45,00 „

6,00— 7,50 „

35,00—40,00 „

8,00— 9,00 „

4. Arbeitspreise ohne Lieferung.

1 cbm Feldsteine zu zerschlagen, einschl. Vorhaltung und Unterhaltung der Possekel und Hämmer, je nach der Größe der Steine . . . .

1 qm desgl. mittels eiserner Keile zu sprengen..........

1 cbm Steine aufzusetzen...................

1 qm Untergrund einzuebnen und die Erde festzustampfen.....

1 qm Pflaster mit gewöhnlichen Feldsteinen neu zu pflastern, ausschl.

Herstellung der Unterbettung, ausschl. Lieferung der Steine . . . 1 qm Pflaster von runden Feldsteinen zu pflastern, ausschl. Herstellung

der Unterbettung, ausschl. Lieferung der Steine ........

1 qm Pflaster von vieleckigen Steinen zu pflastern........

1 qm Pflaster von Reihensteinen zu pflastern..........

1,50—2,00 M. 1,80—2,50 „ 0,20—0,30 0,06—0,10

0,50—0,80 „

0,60—1,00 „ 1,00—1,40 „ 1,20—1,50 „

¹    Administration der Sollinger Steinbrüche, Haarmann & Co., Holzminden. — H. Watermann, Stadtoldendorf.

²    Adolph Möller, Altona (Elbe), Er. Elbstr. 4L

0,60—0,80 JL 2,00-2,60 „

1 m Granitbordschwelle zu verlegen...............

1 m desgl., einschl. 40 cm hoher Untermauerung.........

1 qm Steinschlagbahn, bestehend aus 10 cm Packlage, 10 cm Schotterlage und 2—4 cm starker Lage von Schlick, herzustellen, festzustellen

und abzuwalzen.......................

1 qm Granitbürgersteigplatte zu verlegen und einzuschlämmen . . .    1,00—1,25 „

1 qm Bürgersteigplatten, 3—8 cm stark, aus Zement, Terrazzo,

Eranitoid oder Eisenklinkern.................

1 qm Mosaiksteinpflaster herzustellen...............

1 qm desgl. mit Mustern...................

1 qm Klinkerpflaster herzustellen................

1 qm Wegebefestigung aus kleingeschlagenen Ziegelbrocken in 8 cm Stärke, einer 4 cm starken Lehmschicht und 3 cm starken Kiesschicht 0,60—0,90 „ 1 m Rinne herzustellen

1,60—1,80 „

1.50— 1,80 „ 1,00—1,50 „

1.50— 3,00 „ 0,80—1,10 „

0,70—0,90 „

5. Preise einschl. Lieferung.

Fahrdämme.

1 qm Fläche mit 10—15 cm starker Kiesschicht zu befestigen, einschl.

Nebenarbeiten und Lieferung................

1 qm desgl. mit 15 cm grober Schlacke, 10 cm Kies und 5 cm Sand 1 qm Pflaster von mittelstarken Feldsteinen von 10—12 cm Stärke

in 12 cm hoher Kiesbettung herzustellen...........

1 qm desgl. von kleinen, nicht unter 8 cm starken Feldsteinen, einschl.

einer 10 cm starken Kiesbettung herzustellen.........

1 qm Pflaster von runden Feldsteinen, mindestens 16 cm stark, in

12 cm hoher Kiesbettung herzustellen............

1 qm desgl. von geschlagenen Feldsteinen, 18—20 cm hoch, in 12 cm

starker Kiesbettung herzustellen...............

1 qm Pflaster von vieleckigen, 18—20 cm hohen Granitbruchsteinen

mit 15 cm starker Kiesbettung herzustellen..........

1 qm aus rechteckig bearbeiteten Granitreihensteinen hergestelltes Reihenpflaster von 18—20 cm Höhe:

in 10 cm hoher Kiesbettung.............

1

tt    tt    „    tt    .............

90

tt    „    ft    tt    .............

1 qm von Würfelsteinen 3. Klasse hergestelltes Pflaster, sonst wie vor 1 qm Betonpflaster aus 8—10 cm starken Granit- oder Porphyrsteinen auf 15 cm starkem Beton in 8 cm hoher Betonmasse zu

fertigen und mit Zementmörtel einzuschlämmen .......

1 qm Reihenpflaster von Mansfelder Schlackensteinen auf 20 cm

starker Kiesbettung, je nach der Sorte der Steine ......

1 qm desgl. auf 18 cm starker Packunterlage..........

1 qm desgl. auf 18 cm starker Packunterlage und 12 cm starker Beschotterung ..............

1 qm Pflaster aus Klinkern auf Kiesbettung

0,60— 0,70 M. 1,30— 1,50 „

4,00— 4,50 „

3,50— 4,00 „

4,50— 5,50 „

5,00— 6,50 „

6,00— 7,50 „

10,00—11,50 „ 10,50—12,00 „ 11,00—12,50 „ 14,00—15,50 „

9,00—11,00 „

7,00—10,00 „

10,00—12,00 „

.    12,00—14,00 „

3,50— 4,50 „

8,00— 9,00 M.

1 qm desgl. aus Pechmakadam oder Asphalt..........

1 qm Schotterstraße (Chaussierung), bestehend aus einer 10 cm hohen Packlage von Granitsteinen, einer 10 cm hohen Lage Schottersteinen, einer Lage Schlick von 2—4 cm Stärke und einer 2—3 cm starken Kiesschicht herzustellen, festzustampfen, abzuwalzen. . .

1 qm desgl. ausschl. Packlage.................

1 qm Fahrbahn von Basalt- oder Sternzement auf Betonunterlage 1 qm Betonunterlage für Asphalt- oder Holzpflaster, 18—20 cm stark, aus einer Mischung 1:8, mit einer 1,5—2 cm starken Feinschicht, Mischung 1:3...................

1 qm Fahrbahn aus Stampfasphalt auf 20 cm starker Betonunterlage    14,00—16,00 „

1 qm Stampfasphaltdecke, 4—5 cm stark, ohne Unterlage ....

1 qm Fahrbahn aus Gußasphalt, 3—5 cm stark, auf 15—20 cm starker

Betonunterlage......................

1 qm Fahrbahn aus Asphaltplatten auf 20 cm starker Betouunterlage 1 qm desgl. aus Stampfasphaltplatten h je nach Stärke 25 : 25 cm

groß, rote vor .........

1 qm Weichholzpflasterung ²:

aus schwedischer Kiefer 8 cm stark ...    ,00 .

10 „ „ ... 1 ,00

3,00— 4,00 „ 2,00— 2,50 „ 8,00—10,00 „

4,00— 5,00 „

9,50—12,50 „

6,50— 9,00 „ 7,00—12,00 „

9,00—14,00 „

aus deutscher Kiefer 8 cm stark . . .

10 „ „ . . .

1 qm Hartholzpflaster ^ aus australischem Hartholz (Tallowwood):

8 cm stark...................

10 „ .. ...................

Zwischen Straßenbahnschienen 0,50 M. für das Quadratmeter teurer.

7,00

9,00 „

15,00 „ 16,00 „

Bordsteine.

1 m Bordeinfassung von mindestens 15 cm hohen, möglichst rechteckigen und gleich breiten Bruchsteinen, als Zulage zum Pflaster . . .

1 m Bordschicht für sich, sonst wie vor herzustellen.......

1 m Bordschicht aus regelmäßig behauenen, 30 cm hohen, 15 cm

breiten und 30 cm langen Granitsteinen herzustellen......

1 m 30 cm breite und 25 cm starke Granitbordschwelle, einschl. der

Bogen- und Eckstücke anzuliefern und zu verlegen.......

1 m Bordschwelle an den Stoßfugen 26—30 cm breit und 40—45 cm hoch, einschl. der Bogen- und Eckstücke und der 4 Schichten hohen

Untermauerung......................

1 m Streckschichteinfassung von möglichst rechteckigen, gleichbreiten Bruchsteinen von mindestens 10 cm Breite und 15 cm Höhe,

als Zulage........................

1 m Rinne aus drei Klinkern nach gegebenem Gefälle anzufertigen 1 m Rinne 0,35—0,40 m breit, von Feldsteinen nach Gefälle zu pflastern und abzurammen.................

0,90— 1,00 M. 1,50— 1,80 „

3,00— 4,00 „

9,00—10,00 „

14,00—16,00 „

0,80— 1,00 „ 1,20— 1,50 „

2,00— 2,50 „

¹    Münchener Asphaltwerk, Kapp & Co., München.

²    Leipziger Asphaltwerk Tagmann, Leipzig.

CO

Fußwege.

6,50 M.

1 qm Mosaikpflaster, 3—5 cm, einfarbig, in Sandbettung zu fertigen 1 qm desgl. von groben Mosaiksteinen, 5—6 cm stark, zweifarbig,

das Muster aus geraden, einfachen Bändern bestehend.....

1 qm desgl. wie vor, von mittelfeinen, 4—5 cm starken Mosaiksteinen, das Muster aus Ecken, Sternen, Bändern usw. bestehend    10,00—20,00 „

1 qm desgl. wie vor, von ganz feinen, 3 cm starken Mosaiksteinen herzustellen, das Muster aus Bändern, Sternen, verzierten Ecken,

Blumen usw. bestehend..................

1 qm Eranitbürgersteigplatte anzuliefern, zu verlegen und einzuschlämmen ........................

1 qm Granitoidplatten, 0,35 x 0,35 m groß, 6,5 cm stark, geschliffen, in Schleifschlick oder Kalkmörtel verlegt, einschl. Herstellung der

Unterbettung.......................

ungeschliffen.......................

1 qm Granitoidplatten, 0,25 x 0,25 m groß, 5 cm stark, sonst wie vor

ungeschliffen.......................

1 qm seingeschliffene einfarbige Terrazzo- bzw. Eranitoplatten,

20 x 20, 25 x 25 oder 30 X 30 cm groß, 2% cm stark, in Zement-' mörtel, auf vorhandenen Betonunterboden zu verlegen, einschl.

Lieferung aller Baustoffe..................

1 qm wie vor, jedoch zweifarbig...............

1 qm wie vor, jedoch mehrfarbig...............

1 qm flachseitiges Ziegelpflaster in Zementmörtel auf Kiesunterlage

1 qm hochkantiges Ziegelpflaster wie vor auf Unterlage.....

1 qm Gußasphalt auf Kiesunterlage............ . .

1 qm Pflaster aus Gußasphalt auf Kalkbetouunterlage .....

1 qm Plattenbelag aus Asphaltplatten auf Kiesuuterlage ....

1 qm Zementplatten auf Kiesunterlage............

„ Kalkbeton..............

1 qm 15 cm starke Wegebefestigung von kleingeschlagenen Ziegel-brocken, Kies und Lehm, und zwar 8 cm Ziegelbrocken, 4 cm Lehmschicht und 3 cm Kiesschicht, in gewalztem Zustande gemessen, herzustellen........................

6,50 „

15,00—60,00 „

14,50—19,00 „

9,00—10,00 „ 7,00— 8,00 „ 7,00— 8,00 „ 6,00— 6,50 „

7.50—    8,50 „

8.50— 10,00 „ 10,00—14,00 „

2,00— 2,50 „ 4,00— 5,00 „ 4,00— 4,50 „ 7,00— 8,50 „ 9,00—12,00 „ 4,00— 6,00 „

5.50—    7,50 „

1,75— 2,00 „

1 qm desgl. wie vor, jedoch anstatt der Ziegelbrocken Granitschotter zu verwenden .......................

2,20— 2,50 „

6. Genauere Berechnung einiger Ausführungen.

1. Kosten einer einfachen Kiesbahn.

a)    Einebnen des Auf- und Abtrags............

b)    Kies, 15 cm stark, Ankauf uud Hinschaffen für 1 cbm 2,30 M.

c)    Kies einzubringen und einzuebnen, 10 cm hoch, für 1 cbm

0,18 M.......................

d)    Abwälzen......................

e)    Aufsicht und Geräte rund 10 v. H............

5?

r:

00 (N O CO

cT cT

oq co O r—I o

cT cT cT

2. Kosten der Steinschlagbahn einer Chaussee.

für I qm 0,06 M.

a)    Einebnen des Auf- und Abtrags in leichtem Lehmboden .

b)    Packlage:

für 1 cbm 7,00 Ai. .. 1 ,. 1,00,, zusammen für 1 cbm 8,00 Ji.

1.    Ankauf der Steine........

2.    Hinschaffen zur Verwendungsstelle.

Bei einer Stärke der Packlage von 15 cm sind für 1 qm 0,18 cbm Steine erforderlich, also

3. Packlage herzustellen

c) Schotter:

1.    Ankauf und Hinschaffen der harten Steine für

1 cbm = 8,00 + 1,00 Ai.........

Zu 1 cbm Schotter sind 1,25 cm Steine nötig. Es kostet daher 1 cbm Schotter an Steinen

2.    Schotter einzubringen, für 1 cbm.....

für 1 qm 1,44 Ai.

„ 1 „ 0,16 „

Packlage für 1 qm 1,60 Ai.

9,00 Ji,

11,25 ;, 0,37 „

zusammen für 1 cbm

11,62 Ji.

Bei 10 cm Schotterstärke kostet 1 qm 1,161

d) Kies:

1.    Ankauf und Hinschaffen

2.    Kies einzubringen . .

für 1 cbm 3,30 Ji.

,, 1 ,, 0,20 „

zusammen für 1 cbm 3,50 Ji.

Bei 5 cm Kiesstärke kostet das Quadratmeter 0,18 Ji.

e)    Abwälzen der Chaussee..........

f)    Für Aufsicht und Geräte rund 10 v. H. . . .

0,20 „

0,30 „

Summe: Steinschlagbahn für 1 qm 3,50 AL Die Stärke der Steinschlagbahir ist nach dem Abwälzen nur noch 25 cm.

3. Kosten einer Pflasterbahn aus Feldsteinen.

a)    Einebnen des Auf- und Abtrags in leichtem Lehmboden .

b)    Feldsteine, Ankauf und Hinschaffen für 1 cbm 9,00 Ji., bei

15 cm Stärke...................

c)    Feldsteine zu zerschlagen...............

d)    Sand, Ankauf und Hinschaffen für 1 cbm — 3,30 Ai; bei

20 cm Dicke der Lage...............

e)    Sand einzubringen — 1,5 • 0,02 Ai............

f)    Feldsteinpflaster herzustellen und abzurammen......

g)    Aufsicht und Geräte rund 10 v. H. . .    ........

für 1 qm 0,06 Jli

,,    1    „

,,    1    >,

O fco

co co

O io

0,70 „ 0,03 „ 0,65 „ 0,41 „

Summe: Feldsteinpflaster für 1 qm 4,50 Ji.

4. Kosten einer Pflasterbahn aus vieleckigen Pflastersteinen.    !■

a)    Einebnen des Auf- und Abtrags in leichtem Lehmboden . für 1 qm 0,06 Ji

2.80    ,.

1,00    „

b)    vieleckige Pflastersteine anzukaufen bei 16 cm Pflasterstärke „ 1 „

c)    Hinschaffen der Steine zur Verwendungsstelle ..... „ 1 „

d)    Sand anzukaufen und hinzuschaffen für 1 cbm 3,30 JL., bei

15 cm Stärke...........

e)    Sand einzubringen 1,2 • 0,02 JUL ... .

f)    Pflaster herzustellen und abzurammen .

g)    Aufsicht und Geräte rund 10 v. H. . . .

Summe: Meleckpflaster für 1 qm 6,00 JL.

5. Kosten einer Pflasterbahn aus Reihenpflastersteinen.

0,50 „ 0,02 „ 1,40 .. 0,82 „

a)    Einebnen des Auf- und Abtrags in leichtem Lehmboden .

b)    Reihenpflastersteine anzukaufen bei 16 cm Pflasterstärke . .

c)    Hinschaffen der Steine zur Verwendungsstelle......

d)    Sand anzukaufen und hinzuschaffen für 1 cbm 3,30 JL., bei

15 cm Stärke...................

e)    Sand einzubringen 1,2 • 0,02 JUL .. ..........

f)    Reihenpflaster herzustellen und abzurammen ......

g)    Aufsicht und Geräte rund 12 v. H............

Summe: Reihenpflaster für 1 qm 12,00 JUL

6. Kosten einer Klinkerbahn (hochkantig gestellte Klinker).

a)    Einebnen des Auf- und Abtrags in leichtem Lehm . . .

b)    Klinker anzukaufen für 1000 Stück 35,00 JL., auf 1 qm gehen

60 Stück .....................

c)    Hinschaffen der Klinker, für 1000 Stück 10,00 JL. ....

d)    Sand anzukaufen und hinzuschaffen für 1 cbm 3,30 JUL,

20 cm hoch....................

e)    Sand einzubringen 1,5 • 0,02 JUL...........

f)    Klinkerpflaster herzustellen, einzuschlämmen usw......

g)    Aufsicht und Geräte rund 10 v. H............

„ 1 qm 0,06 „

„    1    ,,

„    1    »

2,10    ,.

0,60    „

0,70 „ 0,03 .. 1,00 „ 0,51 „

Summe: Klinkerbahn für 1 qm 5,00 JL

7. Kosten einer Pflasterbahn aus Eichenholzwürfeln.

a)    Einebnen der Auf- und Abträge in leichtem Lehm....

b)    Ankauf der Eichenholzklötze von 15 cm Seitenlänge, für

1 Stück 0,30 JL; auf 1 qm gehen 40 Stück......

c)    Sand anzukaufen und hinzuschaffen für 1 cbm 3,30 JUL;

10 cm hoch....................

d)    Sand einzubringen..................

e)    Holzpflaster herzustellen................

f)    Aufsicht und Geräte rund 10 v. H............

„ 1 qm 0,06 „

„ 1 ,, 12,00 „

0,33 „ 0,02 „ 0,85 „ 1,24 „

Summe: Holzpflaster für 1 qm 14,50 JL

8. Kosten einer Asphaltbahn mit Betonunterlage.

a)    Einebnen des Auf- und Abtrags in Tonboden......

b)    Stampfen des Bodens bei 10 cm Stärke; für 1 qm 0,1 cbm;

für 1 cbm 1,00 JL.................

c)    Beton aus mittelharten Bruchsteinen in Zementmörtel für

1 cbm 25,00 JL; bei 20 cm Stärke für 1 qm 0,20 cbm .

„ 1 qm 0,08 „

„ 1 „ 0,10

„    1 „    5,00 „

zu übertragen 5,18 JL.

d)    Asphaltdecke, 5 cm stark, Bedarf an Asphalt für 1 qm 25 kg

und an Sand 0,01 cbm; für 1 kg Asphalt 0,15 Jl., für 1 cbm Sand 2,30 Jl.................

e)    Herstellung der Asphaltdecke..............

f)    Aufsicht und Geräte je 20 v. H.............

Übertrag:    5,18 Jl.

3,77 „ 1,20 „ 2,35 „

Summe: Asphaltbahn mit Betonunterlage 9. Kosten eines liegenden Klinkerpflasters für Fußwege.

a)    Einebnen der Bahn.................

b)    Klinker, Ankauf und Hinschaffen, für 1000 Stück 60,00 «Ä;

für 1 qm 35 Stück.................

c)    Sand 15 cm stark; für 1 cbm 3,30 Jl..........

d)    Sand einzubringen..................

e)    Klinkerpflaster herzustellen. ..............

f)    Aufsicht und Geräte rund 10 v. H............

für 1 qm 12,50 JL

„    1 qm 0,06 Jl.

1,95 „ 0,50 „ 0,02 „ 0,80 „ 0,27 „

Summe: liegendes Klinkerpflaster für 1 qm 3,60 Jl.

10. Kosten eines Fußweges aus Gußasphalt.

a)    Einebnen der Bahn.................

b)    Feiner Kies, 10 cm stark; für 1 cbm 2,30 JL......

c)    Kies einzubringen..................

d)    Asphaltdecke, 3 cm stark, Bedarf 20 kg Asphalt und 0,03 cbm

Sand; Asphalt für 1 kg 0,12 Jl., Sand für 1 cbm 2,30 JL „

e)    Asphaltdecke aufzubringen . . .

f)    Aufsicht und Geräte rund 15 v. H.

2,47 „ 0,65 „ 0,56 „

Summe: Asphaltfußweg für 1 qm 4,10 JL Ausbesseruugsarbeiten.

0,10—0,20 JL

1 qm altes Pflaster aufzureißen ................

1 qm altes Pflaster aus Feldsteinen aufzubrechen und wiederherzustellen, die Höhenlage bis zu 25 cm durch Auf- oder Abtrag zu ändern 0,80—1,20 „

1 qm desgl. aus vieleckigen Kopfsteinen.............

1 qm desgl. aus rechteckigen Reihensteinen............

1 qm desgl. aus Mosaiksteinen, ungemustert...........

einfach gemustert.........

1 m Granitbordschwelle aufzunehmen und wieder zu verlegen:

a)    auf Kiesunterlage...................

b)    „ vorhandenes Mauerwerk..............

1 m Untermauerung von Bordschwellen aufzubrechen, die gewonnenen

Steine vom Mörtel zu reinigen, die Untermauerung wiederherzustellen 2,00—2,25 „ 1 m Rinne, bis 0,50 m breit, aufzunehmen und mit Gefälle aus den gewonnenen Steinen wiederherzustellen, einschl. Lieferung des Zementmörtels 1,00—1,30 „ 1 qm Granitplatten aufzunehmen und wieder zu verlegen, dieselben vorher an den Stoßfugen nachzuarbeiten, die Unterbettung neu herzurichten, den etwa fehlenden Boden anzukarren bzw. den etwa zuviel vorhandenen abzukarren und die Platten auf 8 cm starker Kies- oder Saudbettung zu verlegen, zu unterstopfen und die Fugen einzuschlemmen 2,20—3,00 „

1.30— 1,80 „

1.50— 2,00 „

1.30— 2,00 „

1.50— 3,00 „

1,00—1,25 „ 2,00—2,50 „

1 qm desgl., jedoch ohne Nacharbeiten der Stoßfugen, wie vor . . 1 qm Hofbefestigungen von Ziegelkleinschlag aufzuhauen und in 2 Lagen wieder einzubringen und einzustampfen, mit Lehm einzuwalzen und mit Kieszubestreuen, einschl.desnachzulieferndenLehmsu. Ziegelkleinschlag 1 qm desgl., ausschl. Nachlieferung der Ergänzungsstoffe......

1,80—2,30 M.

1,00—1,20 „ 0,80—1,05 „

d) Geländebepflanzung. Technische Bedingungen für Gartenarbeiten.

Nebenleistugen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Vorhalten aller erforderlichen Geräte, Werkzeuge, Walzen usw.,

b)    Hinschaffen aller Stoffe und Geräte, vorläufige Lagerung und Schutz derselben, sowie auch Heranschaffen des Wassers,

c)    Abstecken der Wege und Anlagen, einschl. Vorhalten der dazu nötigen Meßgeräte Lieferung der Pfähle usw.

Rasenflächen.

Die als Rasenplätze anzulegenden Flächen sind in der erforderlichen Tiefe zweimal umzugraben und dabei zu düngen und von Steinen und Unkrautwurzeln zu befreien. Oberfläche und Begrenzung sind nach dem Plane und näherer Anordnung des Baubeamten, unter nlöglichster Ausnutzung des vorhandenen Mutterbodens — einschließlich des bei Herstellung der Wege gewonnenen —, einzuebnen bzw. zu gestalten. Wahl, Mischung und Menge des Grassamens werden allein dem fachmännischen Ermessen des Unternehmers überlassen, der jedoch dafür zu sorgen hat, daß die Rasenflächen in kurzer Zeit mit einer haltbaren, dichten und unkrautfreien Grasnarbe bestanden sind. Etwa heranwachsendes Unkraut ist sofort nach dem Auftreten auszujäten, kahle Stellen sind sofort nachzusäen. Die Kanten der Rasenplätze sind mit einer kleinen Samenrille zu umziehen, die besonders dicht einzusäen ist, bzw. mit Flachrasen zu umgrenzen.

Bäume uud Sträucher.

Für die Baum- und Strauchpflanzungen sind den örtlichen und den Bodenverhältnissen entsprechende kräftige, wurzel- und triebreiche Pflänzlinge zu liefern. Folgende Arbeiten sind der Reihe nach vorzunehmen: Ausheben der Pflanzlöcher und -grüben in genügender Größe, Einschlagen geeigneter Pfähle für Bäume, sachgemäßes Beschneiden der Wurzeln und Aste, sorgfältiges Pflanzen und Einschlämmen (nicht Eintreten) der Pflänzlinge, wobei nur guter Boden verwendet werden darf, der nötigenfalls kostenfrei anzuliefern ist, regelrechtes Anbinden der Bäume mit haltbaren, nicht scheuernden Bindemitteln und haltbare Bezeichnung der Sorten. Alle Arbeiten müssen unter vollster Berücksichtigung der Eigenarten der Bodenverhältnisse und der Pflänzlinge mit aller Sorgfalt zu geeigneter Zeit vorgenommen werden, so daß auf gutes und kräftiges Gedeihen der Pflanzung gerechnet werden kann.

Empfindliche oder viele Pflege beanspruchende Sorten sind von der Lieferung auszuschließen, ebenfalls solche, die durch die Umpflanzung in ganz neue Verhältnisse eintreten und daher sich diesen erst würden anpassen müssen.

Pflege.

Unternehmer ist verpflichtet, die Grasflächen und Pflanzungen nach ihrer Anlage vier Wochen lang auf seine Kosten zu pflegen und zu begießen. Während weiterer zweier

Jahre ist er gehalten, ohne besondere Vergütung diese Pflege sorgfältig zu beaufsichtigen und unaufgefordert der betreffenden Verwaltung die zu ergreifenden Maßregeln anzuzeigen, sowie die Ausführung der nötigen Arbeiten zu überwachen.

Haftpflicht.

Bäume und Sträucher, die innerhalb zweier Jahre nach geschehener Pflanzung eingehen, hat Unternehmer alsbald auf seine Kosten durch gesunde und kräftige zu ersetzen; für letztere haftet Unternehmer wiederum in gleicher Weise während zweier Jahre.

Abnahme.

Die endgültige Abnahme der Arbeiten erfolgt nach Erfüllung sämtlicher vertragsmäßiger Verbindlichkeiten des Unternehmers, wobei die Zuziehung eines Garten-technikers vorbehalten bleibt, nach Vornahme des ersten Rasenschnittes. Hierzu sind Rasen, Wege und Beete von Unkraut und größeren Steinen zu säubern und die Rasen-und Beetkanten scharf abzustechen.

Abrechnung.

Zur Abrechnung sind alle Vordersätze der Rechnung durch Bezeichnung der Örtlichkeit unter Beifügung eines Lageplanes nachzuweisen. Für die Flächenberechnung sind die genauen Maße und Ausrechnungen anzugeben, für Berechnung von Erdbewegungen auch die Höhen vor und nach der Ausführung.

Preise.

1. Gartengewächse und Gartenerde.

für das Stück 1,50— 4,00 Ji 1,00— 2,00 „ 2,00— 6,00 „ 3,00—11,00 „ 3,00—12,00 „ 0,60— 1,50 „ 0,15— 0,75 „

a)    Obstbäume und Sträucher.

Hochstämmige Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Kirschen-, Kronenbäume

Halbstämmige dgl.......................

Spalierbäume dgl......................

Hochstämmige Aprikosenkronen- oder Spalierbäume.......

dgl. Pfirsichbäume......................

Weinreben.........................

Himbeeren, Johannisbeeren usw................

b)    Laubhölzer.

für 100 Stück

Ahorn-, Kastanien-, Maulbeer-, Eschen-, Pappel-, Platanen-, Mazien-stämme, Rüstern, Prunusarten, Holunder 1,50—2 m hoch . . 50,00—100,00 Ji

c)    Nadelhölzer.

für das Stück 1,00— 3,00 Ji 2,00— 5,00 „

3.50— 10,00 „ für das Stück

0,40— 2,00 M, 3,00—10,00 „ für das Stück

2.50—    6,00 JL

1.50—    2,00 „ 1,00— 1,50 „

Kiefern-, Fichten-, Tannen-, Zypressen-, Lärchen-, Wacholderstämme,

1 m hoch ........................

Tarus, Lebensbaum usw., ebenso hoch.............

Größere Nadelhölzer, 1—2 m hoch..............

d)    Verschiedene Gehölze.

Schönblühende verschiedene Ziersträucher, je nach Größe . . . . Schmuckbäume nach beliebiger Wahl mit 4—10 cm starkem Stamm,

e)    Rosen und andere blühende Zierpflanzen. Hochstämmige Rosen verschiedener Art, 1,50—2,50 m hoch im Stamm

dgl., 0,95—1,10 rn hoch...................

dgl., 0,50—0,80 „    „    ...................

Niedrig veredelte Remontant-, Bourbon- und Teerosen.....

Georginen.........................

Päonien..........................

Stockrosen.........................

Staudengewächse......................

f) Gartenerde.

1 cbm gute Gartenerde frei Verwendungsstelle zu liefern . . . .

2. Tagelohnsätze.

1 Arbeitsstunde eines Gärtners einschl. Vorhalten der Geräte . .

„ Arbeiters desgl. .............

für das Stück

0,60— 1,00 M. 0,75— 1,25 „ 0,50— 0,60 „ 0,60— 0,75 „ 0,50— 1,00 „

4,00— 5,00 „

0,70— 0,80 M. 0,50— 0,65 „

3. Lohnarbeiten.

1 cbm Boden zum Ausgleich der Rasen- und Bepflanzungsflächen bis zu 50 m Entfernung (gemessen von Mitte Belade- bis Mitte Entladestelle) zu verkarren und einzuebnen.............

1 cbm desgl. wie vor, Zuschlag für je 10 m weitere Entfernung .

1 qm Fläche bis zu 0,75 m tief zu rigolen und eine den Bodenverhältnissen entsprechende geschmackvolle Bodenbewegung herzustellen,

je nach Festigkeit des Bodens ...............

1 qm Gartenfläche, ausschl. der Kieswege, einzuebnen, die Beete

und Wege abzustecken, einschl. Vorhalten der Geräte.....

1 qm Fläche 0,50 m tief zu graben bzw. zu pflügen, einzuebnen und mit gewöhnlicher Rasenmischung zu besäen, nachher bis zur Erzielung einer guten Rasenfläche zu walzen und zu gießen, einschl.

Lieferung des Grassamens.................

1 cbm Düngererde zur Verbesserung der Rasen- und Bepflanzungsflächen anzuliefern, aufzusetzen, zu verkarren und untergraben .

1 kg künstlichen Dünger: Superphosphat und Chilisalpeter in geeigneter Mischung zur Kopfdüngung des Rasens anzuliefern und

zu streuen........................

1 kg Kainit desgl. wie vor..................

1 m Buchsbaumeinfassung zur Abgrenzung von Wegen, Blumenbeeten usw. anzuliefern und zu legen, sonst wie vor.....

4. Baumpsähle, Baumschiitzer, Rasengitter.

Die Baumpfähle bestehen aus fichtenen Stangen, welche oben stumpf abgeschnitten und unten zugespitzt und, soweit dieselben in die Erde geschlagen werden, also auf 0,5—1,0 m Länge, angeflammt sind. Dieselben kosten bei Abnahme

von 100 Stück

5—6 cm stark, 3—4 m lang, für 1 Stück = 0,15—0,17 M.

1 neuen Baumpfahl, geschältes Kiefernholz mit Spitze, 4,5 m lang,

frei Verwendungsstelle zu liefern und zu setzen........

1 Stück Baumschützer aus verzinktem Drahtgeflecht van 1,2 mm

Stärke ohne Pfahl....................

1 Stück desgl. mit Gestell aus verzinktem Rundeisen......

„ desgl. aus verzinkten Eisenstäben............

1,00 M. 0,12 „

0,25— 0,40 „

0,35 „

0,40 „

5,75— 6,00 „

0,16— 0,20 „ 0,24— 0,30 „

0,60— 0,90 „

im Kleinverkauf

0,20— 0,22 M.

0,50— 0,60 „

0,15— 0,70 „ 2,00— 3,50 „ 6,00—10,00 „

I Stück desgl. in reicherer Ausführung ............

1    „ desgl. aus durchlochtem Eisenblech...........

1    „    Baumlocheinfassung aus Flacheisen ..........

1    „ Baumrost aus Flacheisenstäben............

1 m Blumenbeetgitter aus verzinktem Drahtgitterwerk, 0,25 m hoch 1 m Rasengitter, bestehend aus gußeisernen Stützen und wagerechtem Stabeisen (sog. Tiergartengitter) ..............

10,00—80,00 M. 9,00—11,00 „ 6,00— 8,00 „ 15,00—40,00 „ 2,00— 3,50 „

2,25— 3,00 „

5. Spaliere.

1 m Latten zu Spalieren zuzurichten und an Wänden zu befestigen,

einschl. Lieferung.....................

1 m desgl. gehobelt.................... .

1 qm Wandspalier:

bei etwa 30 x 30 cm Würfelung...........

„    „    20 x 20 „

„    „    10 X 10 „    „    ...........

1 qm desgl. in reicherem Muster...............

1 Gartenhäuschen mit spalierartig ausgebildeten Wänden und einfachem Pappdach bei 5 qm Grundfläche...........

0,15— 0,20 M. 0,20— 0,30 „

1,50— 2,00 „ 2,00— 2,50 „ 4,00— 4,50 „ 4,00—10,00 „

50,00—100,00 „

6. Gartenwege.

1 qm Wegefläche anzulegen, das Unterbett herzustellen, mit einer 7 cm hohen Schicht Klamotten oder Feldsteinen zu befestigen, zu walzen und mit Lehm oder Schlick und Kies abzudecken und nochmals zu walzen, außerdem nach Fertigstellung der Anlage wieder mit losem Kies zu bestreuen, einschl. Lieferung sämtlicher Stoffe.

1 qm Wegefläche anzulegen, das Unterbett herzustellen, mit einer 7 cm starken Schicht Kohlenschlacken zu befestigen und mit Lehm und Kies abzudecken, sonst wie vor.............

1 qm Spielplatzfläche einzuebnen...............

1,00—1,40 M.

0,90—1,10 „ 0,15—0,20 „

7. Unterhaltung.

1 jungen, bis zehnjährigen und seither gepflegten Baum fach- und fachgemäß zur Beförderung seines Wachstums auszuschneiden und

die Schnittflächen zu wachsen................

Unterhaltung der Gartenwege, bestehend im Reinhalten derselben von Unkraut während der Zeit vom 1. April bis 30. September

eines Jahres, für das Quadratmeter ............

Unterhaltung und Pflege des Eartenrasens, bestehend in Mähen und Sprengen, wobei jedoch der Preis für Lieferung des Wassers nicht einbegriffen ist, für die gleiche Dauer wie vor, für das Quadratmeter ..........................

Bei trockenem Sommer entsprechend mehr.

Unterhaltung und Pflanzung, bestehend im Reinhalten derselben von Unkraut und im Gießen und Sprengen derselben für die gleiche Dauer wie vor, für das Quadratmeter ...........

0,60—1,00 M.

0,10—0,12 „

0,12—0,15 „

0,08—0,10 „

Nebenanschlag C. Betriebsanlagen außerhalb der Gebäude.

Die Einzelpreise der an dieser Stelle zu veranschlagenden Anlagen sind bereits unter den betreffenden Titeln der Gebäudetosten angegeben.

Hier brauchen deshalb nur noch einige Preisangaben über Dampfkesselanlagen sowie Koch- und Waschkücheneinrichtungen nachgeholt zu werden. Heizkessel, welche nur das eine Gebäude heizen sollen, in welchem sie aufgestellt sind, Koch- und Waschherde für Familienhaushaltungen gehören zwar in den Hauptanschlag unter Titel XV. Wenn jedoch derartige Betriebseinrichtungen in ihrem Wirkungsbereich nicht auf ein Gebäude beschränkt bleiben, wird man die Kosten besser nicht in die Gebäudekosten einbegreifen, da die Gebäudekosten dann keinen Vergleich mehr zulassen, man wird sie vielmehr in diesem Falle besser hier veranschlagen.

1. Dampfkesselanlagen.

Technische Bedingungen für die Lieferung bim Dampfkessclanlagen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Anfuhr aller Lieferungen frei Baustelle und die betriebsfähige Aufstellung der gesamten Anlage,

b)    Prüfung der Kesselbleche vor ihrer Bearbeitung durch einen Dampfkessel-llber-wachungsverein nach den „Grundsätzen und Anleitungen, betreffend die Untersuchungen an Dampfkesseln und Dampfmaschinen zur Ermittelung ihrer Leistungen", aufgestellt vom „Verein Deutscher Ingenieure" und dem „Verbände der Dampfkessel-Uberwachungsvereine", worüber durch Einsendung der betreffenden Prüfungszeugnisse der Nachweis zu führen ist,

c)    Nachsuchung der behördlichen Genehmigung und Abnahme der Kesselanlage mit den erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen und Beschaffung der Druckprobezeugnisse für sämtliche Kessel und Tragung aller dadurch entstehenden Kosten,

d)    Leitung des Betriebes der Anlage während vier Wochen durch vom Unternehmer gestellte Leute, in welcher Zeit die spätere Bedienung, welche die Bauverwaltnng stellt, anzuleiten und zu unterweisen ist; für letztere sind auch gedruckte Betriebsvorschriften mitzuliefern.

Allgemeines.

Für alle angebotenen Gegenstände sind Zeichnungen einzureichen. Die zur Verwendung gelangenden Stoffe müssen vollständig fehlerfrei sein; es sind zu befolgen die „Grundsätze und Anleitungen betreffend die Untersuchung an Dampfkesseln und Dampfmaschinen zur Ermittelung ihrer Leistungen", aufgestellt vom „Verein Deutscher Ingenieure" und dem „Verbände der Dampfkessel-llberwachungsvereine".

Auf ein sparsames und wirtschaftliches Arbeiten der Kesselanlage wird besonders Wert gelegt; Unternehmer hat sich in dieser Beziehung ausführlich in einem besonderen Erläuterungsbericht über die von ihm angebotene Kesselanlage zu äußern und anzugeben, wieviel Wasser jeder Kessel enthält und welche Gewähr er für die wirtschaftliche Ausnutzung der in dem Brennstoff enthaltenen Wärmemengen leistet, und wie die Feststellungen darüber später bei der Abnahme erfolgen sollen.

Für die Messungen, Wärmegrade, Rauchgasbestimmungen, Zugstärke, Speisewassermengen usw. ist die ganze Anlage mit ausreichenden, hauptsächlich graphischen Präzisionsmetzinstrumenten auszurüsten.

Eine Betriebskostenberechnung für die Kesselanlage ist im Erläuterungsbericht mit aufzustellen.

Dampfkessel.

Die Kessel sollen ohne besondere Beanspruchung stündlich .. Wärmeeinheiten abgeben können und für einen Betriebsdruck von .. Atmosphären Aberdruck genehmigt werden.

Abrechnung.

Nach Fertigstellung der Kesselanlage hat Unternehmer die Abrechnung und je zwei Ausfertigungen aller Werkstattszeichnungen, wie dieselben der Ausführung zugrunde gelegen haben, zu liefern, ferner je zwei Ausfertigungen der llbersichtszeichnungen der Kessel- und Rohrleitungsanlagen, wie diese nach Fertigstellung der Anlage tatsächlich geworden sind. Für alle diejenigen Teile, welche Unternehmer fertig bezogen hat, sind keine Zeichnungen einzureichen.

Bei der Ziffer „Dampfkessel" sind weiter zu berücksichtigen die vollständige Ausrüstung zu den Dampfkesseln, die Verankerungen für die Einmauerungen, die vollständige Laufbühne mit Leiter (wenn Doppelkessel aufgestellt werden), die Rauchschieber, welche vom Heizerstand aus zu bewegen sind, für jeden Kessel ein Absperrventil, an welches die Dampfleitung angeschlossen wird, die Ausblaseleitung bis hinter den letzten Kessel, die Kesselfütze, ein vollständiges Schürzeug für jeden Kessel, ein Satz Schraubenschlüssel und die Abdeckplatten vor den Kesseln aus starkem Riffelblech mit den erforderlichen Zargen.

Dampfspeisepumpen.

Die Einrichtung der Dampfspeisepumpen ist im Angebot zu erläutern. Jede der beiden gesetzlich vorgeschriebenen Pumpen soll imstande sein, die doppelte Speisewassermenge für alle Kessel zu liefern. Zu berücksichtigen ist, datz das aus den Heizleitungen zurückkehrende Wasser etwa ... ° C hat.

Jede Pumpe ist mit Absperrventilen und mit einem Tourenzähler zu versehen. Ferner ist ein Wassermesser und ein Injektor mit allen erforderlichen Absperrungen und Rohranschlüssen einzubauen. Der Injektor mutz bequem einen der Kessel speisen können. Die Bauart des Wassermessers ist im Angebot anzugeben.

Mitzuliefern sind: die Dampfleitung zu den Pumpen, die Leitungen von den Behältern bis zu den Pumpen, und zwar für jede Pumpe zwei Leitungen (wenn zwei Behälter vorhanden sind), die Druckleitung von den Pumpen nach den Kesseln, ein-schlietzlich der Wärmeschutzvorkehrungen, und die Auspuffleitung.

Dampfsammler und Dampfverteiler.

Der Dampfverteiler mit . .. Austrittsstutzen von ... mm lichter Weite ist im ... zu montieren. Ferner ist mitzuliefern der Dampfsammler über den Kesseln, die Verbindungen zwischen den Kesseln und deni Dampfsammler und von diesem nach dem Dampfverteiler. Als letztere sind zwei Verbindungen herzustellen, also eine sog. Ringleitung. Die Wärmeschutzvorkehrungen sind mitzuliefern. Im Angebot ist anzugeben, welche Stoffe in Aussicht genommen sind.

Ersatzteile.

Für jeden Kessel sind besonders anzubieten ein Satz Roststäbe, 6 Wasserstandsgläser und alle sonst noch vom Unternehmer für zweckmätzig erachteten Ersatzteile.

Schwatlo XVI.

Kesselgrundmauern und KesseleinMauerung.

Die Kesselgrundmauern, die Kesseleinmauerung und die Pumpenuntermauerungen werden bauseitig hergestellt. Unternehmer hat jedoch vier Wochen nach der Auftragserteilung der Bauverwaltung die erforderlichen Zeichnungen zu liefern und nötigenfalls umzuändern. Das Anlegen der Grundmauern und des Kesselmauerwerks hat Unternehmer zu überwachen, er ist für die richtige Ausführung verantwortlich.

Preise von Dampfkesseln (nach Joly).

1 Stück Einflammrohrkessel für 6—8 Atm. Druck ohne Armatur bei einer Heizfläche von

50 qm

3000—3400 3900—4450 4800—5700 5850—6800    7800—9400 9800—12400 M.

15

20

25

30

40

1 Stück desgl., einschl. der groben und feinen Armatur und der Einmauerungsteile 3550—3950 4500—5050 5400—6300 6500—7450 8500—10100 10600—13200 JL

1 Stück Zweiflammrohrkessel für 6—10 Atm. Druck bei einer Heizfläche von

40

50

60

80

100

qm

3400—4400

3900—4900

4500—5600

6000—7500

7300—8900 JL

1 Stück desgl. einschl. der groben und feinen Armatur und der Einmauerungsteile

4300—5300

4800—5800

5500—6600

7200—8700    8700—10300 JL

1 Stück Büttnersi Schnellumlauf-Wasserröhrenkessel für 10 Atm. Druck bei einer wasserberührten Heizfläche von

51

80

110

159

201

4800

6300

7650

9560

11400

297 qm 15600 M.

1 Stück Wolfscher^ Röhrenkessel mit ausziehbaren Röhren für 7—8 Atm. Druck bei einer wasserberührten Heizfläche von

11

24

47

65

90

1650

2100

3550

1 Stück desgl., aber noch mit ausziehbarem Überhitzer

6100

8500

11000

120 qm 14400 JL

12

18

24

37

51

82

2350

2900

3900

5100

7700

10400

16500

112 qm

22200 M.

1 Stück ausziehbaren Röhrenkessel mit rückkehrenden Feuerungen, mit voller Armatur, Dampfdom, Kamin und Ummantelung bei einer Heizfläche von

10

15

20

25

2000

2400

3800

4500

3300

1 Stück kleiner Dampfkessel mit Siedern bei einer Heizfläche von

35 qm 5300 JL

10

16

20

1300

2300

3600

25 qm 5200 JL

4350

1 Stück Umlaufsiederkessel, einschl. grober und feiner Armatur bei einer Heizfläche von

200 qm

16000 JL

1 Stück Körtings selbsttätiger Dampfkesselspeiser für eine stündliche Wasserspeisung von

12 cbm 1500—1800 JL

20

50

100

150

2400

5500

10000

13500

0,5

3,0

6.0

400—500

650—750

900—1200

¹    Rheinische Dampfkessel- und Maschinenfabrik Büttner, Urdingen a. Rh.

²    R. Wolf, Magdeburg-Buckau.

2. Koch- und Waschanlagen

für Massenspeisung, Militär- und Mannschaftsküchen, Speiseanstalten, Arbeiterschenken, Gefängnisse, Krankenanstalten usw.'

Wo große Mengen von Speisen in wenig Gerichten zuzubereiten sind, wie in den obengenannten Anstalten, genügen die oben Titel 'XV erwähnten Herde nicht, sondern man verwendet neben einem besonderen Herd zum Braten oder einem Bratofenschrank freistehende Kessel, jeder in seinem besonderen Gehäuse. Sind es einwandige Kessel für Kohlenfeuerung, die in der Regel ohne Ausmauerung geliefert und an Ort und Stelle durch einen fachkundigen Maurer aufgestellt und ausgemauert werden, so müssen die Kessel, um das Anbrennen zu verhüten, für Gemüse und Kartoffeln besondere Gemüse- und Kartoffeleinsätze haben. Als Gemüse-, Suppen- und Fleischkessel werden jedoch vorzugsweise doppelwandige Kessel mit dicht schließenden Deckeln benutzt. Bei diesen wird in den Hohlraum zwischen Innen- und Außenkessel, welche letztere dampfdicht verbunden sind, entweder Niederdruckdampf von einem besonderen Dampferzeuger eingeführt (Dampfkochkessel) oder es wird der zum Kochen erforderliche Dampf in diesem Hohlraum selbst erzeugt, indem jeder Kessel eigene Kohlenfeuerung besitzt, welche das im unteren Teil des Hohlraumes bis zu einer gewissen Höhe eingefüllte Wasser zum Verdampfen bringt. Auf letztere Weise wird auch zugleich im Wasserbade gekocht (Dampf-wasserbad-Menagekochkessel), doch lassen sich auch die doppelwandigen Dampf-Kochkessel mit Wasserbadeinrichtung versehen und haben dann eine Abstellvorrichtung, mittels welcher das Wasserbad nach Belieben abgestellt werden kann. An Stelle der Dampfheizung kann für doppelwandige Kessel auch die Heißwasserheizung treten, in welchem Falle das zum Kochen nötige Wasser in einem besonderen Warmwasserheizkessel auf die erforderliche Wärme gebracht und durch Rohrleitungen den Hohlräumen zwischen Innen- und Außenkessel der einzelnen Kessel zugeführt wird.

Die Dampfwasserbad-Kochkessel müssen eine Standrohrvorrichtung besitzen und sind, ebenso wie die Dampfkochkessel, außerdem noch mit einem Sicherheitsventil für den Außenkessel versehen. Auf den hermetisch geschlossenen Deckeln ist ein sich drehendes Doppelsicherheitsventil für die Spannung der Jnnenkessel angebracht, das zugleich mit einer Wrasenleitung in Verbindung steht, die den im Jnnenkessel entstehenden Koch-wrasen zur Gewinnung warmen Wassers in einen Kondensator leitet. Die Deckel sind bei den doppelwandigen Kesseln in der Regel mit Gegengewichten versehen.

Man verwendet jedoch bei Dampfkochkesseln auch nicht dichtschließende Deckel, die dann natürlich ein Sicherheitsventil nicht besitzen, doch sind die dichtschließenden Deckel vorzuziehen, da das Kochgut in letzteren Kesseln schmackhafter wird.

Die Milchkochkessel haben meistens einen Deckel von eigentümlich geschweifter Form, oder aber eine besondere Sprudelvorrichtung, um ein Aberkochen der Milch zu verhüten.

Zum Dämpfen (nicht Kochen) von Kartoffeln in großen Mengen hat man jetzt besondere Gefäße in Schrankform. In diesem dicht verschlossenen Schrank stehen durchlöcherte Einsätze (aus verzinntem Schmiedeeisen, desgleichen aus Kupfer oder Reinnickel) übereinander. Der zum Dämpfen der Kartoffeln erforderliche Dampf wird durch eine Heizspirale, welche in ein Wassergefäß eingebaut ist und das Wasser in letzterem durch Hochdruckheizung zum Verdampfen bringt, erzeugt und es fließt das Kondens-wasser durch eine Ableitung am Boden ab.

Hildesheimer Spar-

¹ Gebr. Demmer, Eisenach. — Göhinann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden.

Herdfabrik A. Senking, Hildesheim. — F. Küppersbusch & Söhne, A.-G., Gelsenkirchen-Schalke. — E. W. Lang, Nürnberg.

Die Grütze der Kessel richtet sich nach der Anzahl der zu speisenden Personen. Für je 100 zu beköstigende Mannschaften rechnet man:

Gemüsekessel Fleischkessel .

Frühstückskessel Wasserkessel .

Nutzen- und Jnnenkesseh sowie einwandige Kessel werden vielfach noch aus Schmiedeeisen, die Jnnenkessel und einwandigen Kessel in heitzem Zinnbade gut verzinnt hergestellt, indessen ist Gutzeisen, welches bei den Jnnenkesseln innen gescheuert geliefert wird, erfahrungsgemätz dem Schmiedeeisen bei Kesseln bedeutend vorzuziehen, da es viel haltbarer und von viel grötzerer Dauer ist und die bei schmiedeeisernen Kesseln sich von Zeit zu Zeit notwendig machende Neuverzinnung vollständig fortfällt. Außerdem sind gußeiserne Kessel noch etwas billiger und verschaffen sich wegen der angedeuteten Vorzüge in neuerer Zeit immer mehr Eingang. Im übrigen ist für Kochzwecke Reinnickel das edelste aber auch das teuerste Metall, mit Ausnahme für Gemüsekessel, in denen saure Speisen gekocht werden; hier sind allein gußeiserne innen gescheuerte Kessel zu empfehlen.

Die Milchkochkessel werden auch aus Kupfer verzinnt angefertigt, Aluminium hat sich nicht bewährt und wird nur zur Jnnenverkleidung der dichtschlietzenden Deckel verwandt, der entstehende Zwischenraum wird mit Asbest ausgefüllt.

Die mit den Speiseteilen in Berührung kommenden Armaturen der Jnnenkessel, wie das sich drehende Doppelsicherheitsventil auf dem Deckel mit Schutzvorrichtung gegen Durchkochen von Speiseteilen, sowie Hahnrohr und Ablatzrohr sollten nur aus Reinnickel hergestellt werden, welches ein Rosten vollständig ausschließt.

rund

120 1 Inhalt

601

„ 50—100 1 „

40 1

Technische Bedingungen für die Lieferung von Koch- und Waschknchcneinrichtungen.

Nebenleistungen.

In die Preise sind einbegriffen:

1.    Anfertigung der erforderlichen Grundriß- und Schnittzeichnungen mit allen Eintragungen, welche für die Ausführung des Gebäudes nötig sind.

2.    Vorlage von Sonderzeichnungen oder Probestücken für alle anzuliefernden Gegenstände.

3.    Nachweis der Betriebstüchtigkeit der Anlage durch eine Druckprobe in Gegenwart der Bauleitung vor Ilmkleidung der Rohrleitungen, und zwar sind die Dampf- und Kondensleitungen, sowie die Heizschlangen auf 2 Atm. Überdruck, die Kochkessel auf 1 Atm. Überdruck mit kaltem Wasser zu prüfen.

4.    Fünftägiger Probebetrieb nach Fertigstellung der Anlage, wobei die spätere Bedienung gleichzeitig gründlich in die Handhabung der ganzen Anlage einzuweihen ist.

5.    Abstellung aller Mängel, welche sich bei der Druckprobe und dem Probebetrieb gezeigt haben, sowie Unterhaltung der ganzen Anlage bis zur Inbetriebnahme derart, daß ein Verschmutzen, Verrosten oder Beschädigen der Anlage ausgeschlossen ist.

6.    Anfertigung von vollständig nach der Ausführung berichtigten Ausführungszeichnungen und Beschreibungen, welch letztere zur Unterweisung der späteren Bedienung dienen müssen.

Stoffe.

Für sämtliche Arbeiten dürfen nur Stoffe erster Güte verwendet werden. Es müssen Bleche (Reinnickel, Kupfer, Schweiszeisen) gut und gleichmäßig gewalzt, ohne Abschürfungen oder andere Fehler, Guszteile von dichtem Gefüge und die mit dem Feuer in Berührung kommenden Teile derart gelagert sein, daß sie sich ungehindert dehnen können.

Alle Apparate, Hähne usw. müssen möglichst glatt und sehr leicht säuberungsfähig sein. Erhabene Verzierungen sind ganz zu vermeiden, Gliederungen auf das äußerste einzuschränken. Die Befestigungsstoffe, wie Kopf- und Stiftschrauben usw. sind, um ein Festrosten zu verhüten, aus Messing, Dichtungsschrauben hingegen aus Eisen mit Messingmuttern zu liefern. Vor Anbringung der Emailleplatten sind die Apparate mit einem dauerhaften vor Rost schützenden Anstrich zu versehen. Alle nicht mit Emaille-platten bekleidbaren, sichtbaren Stellen, soweit sie nicht verzinnt oder vernickelt sind, sollen emailliert oder mit einem bei hoher Hitze eingebrannten Lackanstrich versehen sein.

Alle Unterbauten sind in Metall mit glatten, säuberungsfähigen Flächen in gefälligen Formen, jedoch ohne jeden Zierat zu liefern.

Rohrleitungen.

Alle Leitungen sind mit 2,5 cm Abstand von der Puh- oder Verblendfläche frei vor die Wand zu legen. Zur Befestigung dieser freiliegenden Leitungen dürfen nur glatte Schellen mit entsprechend langen Steinschrauben verwendet werden. Bei umhüllten Leitungen muß der Abstand zwischen Wand und Umhüllung 2,5 cm betragen.

Die Verbindungs- und Abzweigstücke bei Kupferleitungen sind aus Rotguß, keinesfalls aber durch aufgelötete Sattelstücke zu fertigen. In diese Metallformstücke sind die anschließenden Kupferleitungen entweder hart einzulöten oder bei den Wasserzuleitungen durch eingeschnittene feine Gewinde zu verbinden und zu verlöten.

Die Zuführung der Leitungen soll vom Keller aus erfolgen. Bei Durchführungen der vor den Wänden liegenden Röhre durch die Decke bzw. den Fußboden werden kleine Sockel gemauert, welche die Durchführungshülsen aufnehmen; letztere sind so einzusetzen, daß der Rand 1 cm über den Sockel hervorragt. Bei Rohrdurchführungen in der Mitte der Räume sind Standsäulen zur verdeckten Führung der Leitungen anzuordnen, soweit nicht die Rohre in den Füßen der Apparate selbst eingebaut werden. Für die Wasserleitungen sind die Hähne aus bestem Weißmetall, die Zubehörteile der Dampf- und Kondensleitungen aus Rotguß zu liefern und, soweit sie innerhalb der Küchenräume liegen, zu vernickeln. Niederschraubhähne dürfen nicht verwendet werden, sondern nur Ventilhähne. Die Verwendung von Holzdübeln ist ausgeschlossen, vielmehr sind alle Teile auf Steinschrauben mit Scheibe zu befestigen.

Freiliegende nicht umhüllte Dampfrohre sind mit einem hitzebeständigen Anstrich, umhüllte vor der Umhüllung mit einem geeigneten Anstrich gegen Rost zu versehen und nach der Umhüllung zu umwickeln und mit Ölfarbe zu streichen. Die Leitungen im Keller erhalten Korkschalen mit Überzug, Leinwandbinden und Olfarbenanstrich.

Die Dampfleitung besteht bis ... mm Durchmesser aus starkwandigen Muffenrohren, die mit Muffen zusammengeschraubt und mit Hanf und Mennige gedichtet werden. Rohre über ... mm Durchmesser erhalten Flanschenverbindungen mit hart aufgelöteten Bordscheiben und schmiedeeisernen Flanschen. Die Verbindungsstücke hierfür bestehen aus Gußeisen mit gedrehten Dichtungsflächen.

Dampfleitungen, welche zu Waschmaschinen führen, sind aus innen verzinkten Rohren herzustellen, damit die Bildung von Rostflecken ausgeschlossen ist.

Die Kondensleitungen sind mit Rücksicht darauf, daß sie bald Wasser, bald Dampf oder Luft führen, durchweg in Kupferrohren von mindestens 1 % mm Stärke anzunehmen. Die Verbindung der^einzelnen Stränge erfolgt durch hart aufgelötete Metallverschraubungen. Zum Tragen der Rohrleitungen sind kräftige Schellen und bewegliche Hängeeisen zu verwenden.

Zur Aufnahme des Kondenswassers ist im Keller ein Kondenswassersammelgefäß aufzustellen.

Für die erforderlichen Wasserzuflußleitungen ist Platz und Ausdehnung genau anzugeben. Die betreffenden Leitungen werden bis zu einer Entfernung von 1 m bis an die Gefäße von der die Wassereinrichtungen ausführenden Firma gelegt, ebenso die Abflußleitungen einschließlich der Fußbodenentwässerungen ausgeführt; für letztere ist der Platz anzugeben.

Schilder.

Für sämtliche Ventile und Hähne sind kleine Schildchen aus emailliertem Eisenblech mit entsprechenden Aufschriften kostenlos zu liefern und an den betreffenden Stellen mit Messingschrauben und Eisendübeln zu befestigen.

a. Kochgefäße.

Kochkessel.

AIs Kochkessel sollen doppelwandige Kessel, die Außenkessel aus Gußeisen, die Jnnen-kessel aus Reinnickel, aufgestellt werden. Auf Wunsch ist der Bauleitung von der vorzunehmenden Zusammennietung vorher Mitteilung zu machen, damit die Blechstärken usw. geprüft werden können.

Die Mäntel und Bodenbleche sind stumpf aneinander zu stoßen und mit Laschen zu vernieten, so daß die Innenwände vollständig glatt werden.

Die Kessel müssen einem Probedruck von einer Atmosphäre mit Sicherheit widerstehen und bei diesem Druck in allen Teilen dicht sein; sie sind so groß zu wählen, daß bei dem im Anschlag verlangten Inhalt oberhalb derselben noch 10 cm Raum bis zum Deckel übrig bleibt. Jeder Kessel ist mit einem schmiedeeisernen Mantel zu umgeben und gegebenenfalls mit leicht auswechselbaren Emailleplatten zu bekleiden. Der Zwischenraum zwischen Kessel und Kesselmantel ist nicht mit Wärmeschutzmitteln auszufüllen.

Mit Ausnahme derKipptöpfe sind sämtliche Kochkessel mit einer Einrichtung zu versehen, welche es ermöglicht, entweder nur mit Dampf oder mit Dampf im Masserbade zu kochen.

Die Heizflächen sind so groß zu wählen, daß der Speiseninhalt der Kessel in 40 Minuten zum Kochen gebracht werden kann. Die mit den Speisen in Berührung kommenden Teile sollen aus Reinnickel bestehen. Der Betrieb der Kessel soll vollständig geräuschlos sein; die Ventile und deren Spindeln sind handlich, übersichtlich und so anzuordnen, daß sie die Bedienung der Kessel nicht hindern und gegen etwaige Beschädigung durch Betreten usw. geschützt sind.

Vorspringende Nieten oder Verschraubungen an den Kesselwänden usw. sind nicht statthaft. Scharfe Ecken und Kanten sind zu vermeiden, auf leichte und gute Reinigung ist Rücksicht zu nehmen. Die Deckel der Kessel sind durch Gegengewichte derartig auszugleichen, daß sie durch ihr Eigengewicht vollständig dicht schließen, sich leicht bewegen lassen und jede Stellung ermöglichen.

Die Gegengewichte sind auf den Scharnierwellen so anzubringen, daß sie bei äußerster Stellung zwischen zwei gegenüberstehenden Kesseln möglichst wenig versperren.

Die unteren Ablatzhähne zum Entleeren der Jnnenkessel sind aus Reinnickel herzustellen und derartig zu bauen und anzubringen, datz ihre Reinigung schnell und leicht vorzunehmen ist. Jeder Kessel ist auf einem gutzeisernen runden Futz zu lagern, der so hergestellt sein mutz, datz unter dem Kessel eine bequeme, zugängliche und reinigungsfähige Abflutzleitung angeordnet werden sann.

Für die Stellung der Kessel ist die Zeichnung matzgebend. Der Abstand der Kessel ist so zu wählen, datz dazwischen Fußboden und Kessel gut gereinigt werden können. Zwischen je zwei Kesseln ist ein gußeiserner Ständer anzubringen, an bzw. in welchem die Dampf- und Wasserrohre, sowie die zugehörigen Ventile undHähne anzubringen sind.

Die Leitungen sind so durch den Fußboden zu führen und mit Hülsen und Borden zu versehen, datz keine Feuchtigkeit zwischen Bordscheibe und Fußboden gelangen kann.

Kipptöpfe.

Die Kipptöpfe sind auf einer gemeinsamen Platte anzuordnen, welche tischartig auf runden Füßen lagert. Der Raum unterhalb der Platte bleibt frei. Die Höhe der Oberkante der Kipptöpfe vom Fußboden darf höchstens 1,1 m betragen. Die Außenwände werden nicht umhüllt. Für eine gute und haltbare Dichtung in den Rotgutz-Stoffbüchsenlagern ist Sorge zu tragen. Die Ventile sind handlich und übersichtlich anzuordnen; die Handräder derselben sind mit einem Hartgummiüberzug zu versehen.

Wärmetische.

An den aus den Zeichnungen ersichtlichen Stellen sind, den Räumlichkeiten angepaßt, Wärmetische anzuordnen. Die Tische sind mit so großen Heizflächen auszurüsten, datz die Speisen auf entsprechender Wärme (rund 50° C.) warm gehalten werden können. Die Heizschlangen sind ohne Luft- und Wassersäcke zu verlegen; es ist auf die Möglichkeit einer leichten Reinigung und Entfernung derselben Gewicht zu legen. Die Dampfventile sind handlich anzubringen und dürfen bei der Bedienung der Apparate nicht hinderlich sein. Die Handräder der Ventile sind mit Hartgummiüberzug auszustatten. Die Höhe soll für alle Wärmetische 0,85 m betragen.

Wasserbäder.

Die kupfernen Heizschlangen der Wasserbäder müssen den mit Wasser von 10° 0/ gefüllten Inhalt in 15 Minuten zum Kochen bringen. Oberhalb der Heizschlange ist ein kupferner, 3 mm starker, durchlochter Doppelhoden, auf welchem die Gefäße stehen sollen, anzubringen. Für Füllung, Entleerung, Aberlauf und Wrasenabzug ist Sorge zu tragen, und die zugehörigen Ventile usw. sind handlich und übersichtlich, ohne Hindernis für den Betrieb anzubringen. Der Wasserbadbehälter ist mit Ausnahme der Decke durch 30 mm starke Korkschalen gegen Wärmeverlnste zu schützen und außerdem mit einem Blechmantel zu umkleiden. Der Apparat ist auf gutzeisernen Füßen zu lagern. Die sichtbaren Außenflächen des Mantels sind erforderlichenfalls mit Emailleplatten zu umkleiden.

Tafelherde.

Der Tafelherd ist für Gasheizung (Kohlenheizung) einzurichten. Er soll aus Schmiedeeisen bestehen und mit einem schmiedeeisernen Plattenrahmen nebst angewalzten Falzen und Einlagen aus möglichst feuerbeständigem Gußeisen ausgerüstet sein. Er ist, soweit er nicht aus Gußeisen besteht, in allen Teilen aus verzinkten Blechen, deren Stärke anzugeben ist, herzustellen. Die Schutzstange dient gleichzeitig als Gaszuleitung und soll mit Reinnickelblech überzogen sein. Alle Verbindungsleitungen, Beschläge und Hähne sind zu vernickeln. Die Außenflächen des Herdes sind gegebenenfalls mit Emailleplatten zu belegen.

Allgemeines.

b. Waschgefäße.

Alle Maschinen, Apparate und Einrichtungsgegenstände sind an den Stellen, wo eine Berührung ihrer Wandungen mit der Wäsche eintritt, aus rostsicherem Stoff herzustellen. Ein bloßer Anstrich genügt nicht.

Waschmaschinen.

Die Waschmaschinen müssen leicht zu bedienende Deckelverschlüsse, die Kasten und Trommeln Kippvorrichtungen haben, welche ein selbsttätiges Herausfallen der Wäsche ermöglichen. Die Außentrommeln sind zum Schutze gegen Wärmeverluste gut zu schützen. Im übrigen ist die Einrichtung der Waschmaschinen so zu treffen, daß bei dem Waschvorgang nicht nur eine gründliche Laugenberieselung stattfindet, sondern auch ein Herabgleiten der Wäsche an den Trommelwänden zur Vermeidung von Beschädigungen verhindert wird. Jede Maschine muß eine sicher wirkende Umsteuerungsvorrichtung haben und auf kräftigen Böcken mit Unterlagerungsschienen so errichtet werden, daß infolge Wärmeausdehnung ein Schub der Rohrleitungen auf die Stopfbuchse der Trommel-achse nicht stattfindet.

Zentrifuge.^

Die Zentrifuge muß eine bequeme Be- und Entladung ohne Beschmutzen der Wäsche durch Schmieröl u. ä. gewährleisten, bequem aus- und einzurücken bzw. zu bremsen sein und einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf haben. Die Zentrifugenachse ist aus Stahl herzustellen und einerseits mit leicht herausnehmbarem Spurlager mit Bronzepfannen auszustatten. Die kupferne Jnnentrommel mit von innen nach außen gestanzten Löchern muß eine Reguliervorrichtung zur Gewichtsausgleichung bei ungleichmäßiger Belastung haben. Die Außentrommel nebst Boden ist aus rostsicherem Stoff herzustellen, auch ist eine selbsttätige Deckelverschlußvorrichtung nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft anzubringen. Die ganze Maschine muß auf eiserner Unterlage errichtet fein; die Verwendung irgendwelcher Holzteile, mit Ausnahme der Bremsklötze, ist unzulässig.

Spülmaschine.

Die Spülmaschine ist aus starkem Pitchpineholz herzustellen und mit dem nötigen Ablauf- und Uberlaufvorrichtungen, sowie Spritzblechen zu versehene

Trockenkammern.

Kulissen- bzw. Kettentrockenkammern sind mit regelbaren Dunstabzügen, deren Querschnitt den bestehenden Zugverhältnissen entspricht, auszustatten. Die nötigen Heizflächen sind so anzuordnen, daß weder ein Anrosten der Wäsche, noch ein Anfrieren der Kondensleitungen eintreten kann. Es darf kein Ecken der Kulissen und der Ketten während der Benutzung der Trockenkammern eintreten.

Abrechnung.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Leitungen und nach der wirklichen Anzahl der gelieferten Gegenstände unter Zugrundelegung der Einheitspreise des Verdingungsanschlages. Kommen Überschreitungen der Massen gegenüber den Anschlagsvordersätzen vor, so wird für diese keine Bezahlung geleistet, es sei denn, daß die Überschreitungen auf Änderungen beruhen, die von der Bauleitung veranlaßt oder genehmigt sind.

Kocheinrichtungenb

1 Dampfkochkessel zum Anschluß an eine Dampfleitung mit dichtschließendem Deckel-verschluß und Wasserbadeinrichtung mit Zubehör; außen lackiert

Hildesheimer Sparherdfabrik A. Seriking Hildesheim.

Jnnenkessel bei 60 1 Inhalt 1001 „

Gutzeisen

Reinnickel

emailliert mehr

760,00— 900,00 M. 50,00— 60,00 M. 880,00—1050,00 „    55,00— 65,00 „

960,00—1200 „ ,00    60,00— 70,00 „

1060,00—1300,00 „    65,00— 75,00 „

1300,00—1550,00 „    70,00— 85,00 „

1550,00—1800,00 „    80,00—100,00 „

1 Kochkessel für unmittelbare Steinkohlenfeuerung, Auszenkessel aus Schmiedeeisen, Jnnenkessel bei 100 1 Inhalt 1501    „

Leergewicht 670—1150 kg 720—1280 „ 820—1400 „ 900—1610 „ 1030—1800 ff

Gutzeisen

930,00—1100,00 M. 960,00—1130,00 „ 1000,00—1200,00 „ 1100,00—1300,00 „ 1200,00—1400,00 „

Reinnickel

1140,00—1300,00 M. 1250,00—1400,00 „ 1350,00—1500,00 „ 1550,00—1800,00 „ 2000,00—2400,00 „

1 Kaffeekochkessel aus Kupfer innen üerßinnt¹ bei 15 1 Inhalt .... 200—250 „

.. 50 1    „

„ 100 1    „

. . 300—320 „ . . 400—520 „

Elektrische Kochvorrichtungen^

1 elektr. Wasserkocher 0,5—1 1, Messing vernickelt.....

1 Wärmeteller, Nickel plattiert.............

1 Bratpfanne, Gußeisen................

1 Kochtopf, Nickel..................

13,00—15,00 M. 17,00 „ 24,00 „ 34,00 „

Wasch einrichtungen^.

1 fahrbare Einweichkufe mit Ablaßventil, etwa 0,75 cbm Inhalt 1 Kochbottich zum Bereiten der Waschlauge aus verzinktem Eisenblech, etwa 0,75 cbm Inhalt..............

ii 0*33    „    „    ..............

1 Kochbottich desgl. aus amerikanischem Pitchpineholz

etwa 0,75 cbm Inhalt..............

ii 0,33    „    „    ..............

1 Bottich zum Entfetten der Küchenwäsche aus verzinktem Eisenblech, etwa 0,75 cbm Inhalt..............

ii 0,33    „    „    ..............

1 Bottich desgl. aus amerikanischem Pitchpineholz

etwa 0,75 cbm Inhalt..............

ii 0,33    „    „    ..............

1 Handwaschgefäß....................

1 Patent-Universal-Bäuch-, Wasch- und Spülmaschine mit Außentrommel aus starkem, verzinktem Eisenblech, Jnnentrommel aus kupfernen, ungelochten Formröhren, mit Kippvorrichtung, je nach Größe......................

110,00— 120,00 M.

220,00— 240,00 „ 150,00— 160,00 „

130,00— 140,00 „

100,00— 110,00 „

230,00— 240,00 „ 160,00— 170,00 „

140,00— 150,00 „ 110,00— 120,00 „ 50,00 „

2200,00—2800,00 „

¹    Heinrich Amend, Hanau.

²    Prometheus, G. m. b. H., Fabrik elektr. Koch- und Heizapparate, Frankfurt a. M.

I. A. John, A.-G., Ilversgehofen bei Erfurt.

³ Hugo Hartung, Berlin-Moabit, Wicleffstr. 16/17.

— Maschinenbaugesellschaft m. b. H. vorm. Stute & Blumenthal, Linden bei Hannover. — Heinrich Timm, G. m. b. H., Berlin-Reinickendorf.

950,00—1200,00 M.

1 Patent-Universal-Bäuch-, Wasch- und Spülmaschine, Außen-und Jnnentrommel aus amerikanischem Pitchpineholz, desgl. 1 Koch-, Wasch- und Spülmaschine, Jnnentrommel aus schweren, gelochten Kupferblechen, je nach Größe.........

1300,00—1900,00 „

1 Koch-, Wasch- und Spülmaschine mit Kippvorrichtung, desgl. 1900,00—2300,00 „ 1 Waschmaschine, Außentrommel aus amerikanischem Pitchpineholz, Jnnentrommel aus gelochten Kupferblechen . .

1 „Volldampf-Waschmaschine^ mit Handbetrieb für 14 KZ Wäsche 1 desgl. mit Kraftbetrieb für 26 kg Wäsche........

.. 42 ..

1 „Hygieia"-Waschmaschine^................

1 Zentrifugal-Trockenmaschine, Leistung bei jeder Füllung 20 bis

40 kg Trockengewicht, je nach Größe ..........

1 Kulissentrockenschrank* für jede Kulisse je nach Größe . . .

1 Wäschewagen aus Holz ................

1 Riesenmangel zum Trocknen, Appretieren und Bügeln der Wäsche, mit 5 Mulden, je nach Größe 1 Riesenmangel mit 4 Mulden ....

» 3    „

ii 2    „

„    1 Mulde

.    1200,00—1500,00 „

90,00— 110,00 „ 340,00— 360,00 „ 1100,00—1200,00 „ 2390,00 „

660,00— 960,00 „ 140,00—190,00 „ 55,00— 60,00 „

.    2100,00—2900,00 „

700,00—720,00    „

780,00— 800,00 „ 50,00— 60,00 „ 140,00— 150,00 „ 700,00— 870,00 „ 1300,00—1350,00 „ 80,00— 90,00 „ 300,00— 320,00 „ 320,00— 350,00 „ 160,00— 170,00 „ 425,00— 500,00 „ 360,00— 380,00 „ 70,00— 80,00 „ 90,00— 100,00 „ 100,00— 120,00 „ 130,00— 140,00 „ 15,00—    16,50    „

50,00—    60,00    „

12,00—    15,00    „

100,00— 110,00 „ 50,00— 60,00 „

1 Dampfmangel, je nach Größe

1 Bügelmaschine mit 1 Tisch...............

mit 2 Tischen..............

1 Ventilator zur Bügelmaschine..............

1 Rundemaschine....................

1 Gasmangel und Bügelmaschine, je nach Größe......

1 Spann-, Trocken- und Appretier-Zylinder........

1 Eardinen-Spannrahmen................

1 Stärkemaschine....................

1 Stärkeapparat mit Wringer..............

1 Gaserzeuger.....................

1 verbesserte englische Drehrolle (Wäschemangel) je nach Größe

1 Walzenmangel....................

1 Bügelofen für 10 Ansetzeisen............- .

»20 „ ..............

»30    „    ..............

ii 40    „    ..............

1 Paar Bügeleisen mit 1 Griff..............

1 Easbügeleisenerhitzer mit 1 Paar massiven Bügeleisen . . .

1 elektrisches Bügeleisen, vernickelt.............

1 eiserner Wäschewagen.................

1 Wäschekarren.....................

¹    3- A. John, 91.--©., Ilversgehofen bei Erfurt.

²    Maschinenbaugesellschaft m. b. H. vorm. Stute & Blumenthal, Linden bei Hannover.

Nebenanschlag v. Kosten für lose Einrichtungsstücke, Geräte, Möbel»

Geschirre, Stoffe.

a) Bleibende Einrichtung.

Beleuchtungskörper s. unter Titel XVI.

Vorhänge.

Technische Bedingungen für Lieferung von Fenstervorhängen.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    Lieferung und Anfuhr aller für die Herstellung erforderlichen Werkstoffe, als Zeugstoffe, Schnüre, Garn, Litzen, verzinkte Ringe, Messingrollen, Quasten, Steinschrauben, gerade und gekröpfte Eisenstangen usw.,

b)    Vorhalten aller Geräte, Werkzeuge, Leitern, Rüstungen usw.,

c)    Einsetzen aller Steinschrauben usw. mit Hilfe eines von der Bauverwaltung zur Verfügung gestellten Maurers,

d)    Beseitigung aller Abfälle usw.

Güte der Stoffe.

Die Stoffe müssen von bester Güte sein, sie dürfen weder bei der Wäsche eingehen, noch durch Einwirkung des Lichts ihre Farbe verändern. Schnüre müssen aus bestem Hanf hergestellt sein.

Ausführung.

Es ist durchaus saubere, tadellose Arbeit zu liefern. Wo die Stoffe nicht durch Webekanten abgegrenzt sind, sind sie zu säumen.

Die Vorhänge sind, wenn nichts anderes im Anschlag gesagt ist, zum Aufziehen nach beiden Seiten hin einzurichten. Nur wenn das lichte Matz der Leibung nicht mehr als 66 cm beträgt, genügt ein ungeteilter Vorhang.

Die Abmessungen der Vorhänge sind derart zu wählen, datz sie, auseinander gebreitet, die im Anschlag angegebenen Matze, welche sich auf die lichte Breite der Fenster-leibungen und die lichte Höhe zwischen Fensterbrett und Scheitel des Bogens beziehen, allseitig und bei geteilten Vorhängen auch gegenseitig um mindestens 20 cm überdecken.

Abnah me und Berechnung.

Die Abnahme und Berechnung erfolgt unter Feststellung der wirklich geleisteten Stückzahl nach den im Angebot abgegebenen Einzelpreisen, jedoch derart, datz Abweichungen von weniger als 5 cm Höhe oder Breite der angegebenen Matze keine Änderung der Einheitspreise verursachen.

Preise.

1,10— 1,50 M. 1,05— 1,45 „

1 qm Fensterzugvorhang aus Köperstoff jeder Grütze, zweiteilig (jeder Teil aus einem Stück), in der Mitte sich 20 cm breit überdeckend, nach beiden Seiten auseinanderziehbar, mit den nötigen Messing-haken, Ringen, Ösen und der Zugschnur fertig anzuliefern, an vorhandener eiserner Stange zu befestigen und gangbar zu machen 1 qm desgl. nach einer Seite ziehbar, sonst wie vor ......

1 m eiserne Stangen, in der Mitte 20 cm lang gekröpft, für zweiteilige Vorhänge einschl. der erforderlichen Steinschrauben zn liefern

die Steinschrauben einzugipsen...............

1 m desgl. ohne Verkröpfung für einteilige Vorhänge......

1 Stück Fensterzugvorhang für eine lichte Fensteröffnung von 1,0 x 2,0 m, zweiseitig auseinanderziehbar, in der Mitte sich 20 cm breit überdeckend, an den Seiten und an der Fensterunterkante 20 cm überstehend, aus Köper oder dem ähnlichen Stoff, mit den nötigen Messinghaken, Ringen, Ösen, Zugschnur und ver-kröpfter eiserner Stange fertig anzuliefern, zu befestigen und gangbar zu machen......................

1 Stück desgl. für eine Fensteröffnung von 1,5 x 2,6 m, sonst wie vor 1 Stück Quergehänge (Lambrequin) aus besserem Tuch, Plüsch oder ähnlichen Stoffen für ein Fenster von 1,0 m lichte Weite . . .

o f)

tt tt    tt    ft    tt    ff    ft    ...

1 Stück vollständige Übergardine (Portiere) aus gefüttertem Tuch oder Plüsch bestehend aus Quergehänge und einem Schal an jeder Seite für ein Fenster von 1,0 m lichte Weite.........

9 f)

tt ff    tt    tt nt^ tt    ff    tt .........

1 äußerer Fenstervorhang (Markise) aus starkem Leinen mit allen Eisenteilen, Schnüren, Ringen usw.

für ein Fenster von 1,0 m Breite...........

9 o

tt tt    tt    tt    tt    tt    ...........

1 desgl. für größere Schaufenster zum Aufrollen mit Ausfallstange, zwei Auslegern, Aufwicklungsgetriebe, Aufrollvorrichtung* und Stoff, bei 4,0 m Länge..................

Ausbesserungen.

1 Fenstervorhang abzunehmen, zu reinigen, d. h. abzustauben und auszubessern, die fehlenden Ringe, Schnüre und Befestigungsreifen

zu ergänzen und wieder anzubringen............

1 desgl. wie vor, jedoch noch zu waschen...........

1 Vorhang anzustecken und aufzubringen............

1 Fenstergardine (Portiere) zu füttern, zu säumen, anzustecken und aufzubringen.......................

Teppiche, Läufer s. Titel XIV.

0,45— 0,60 M. 0,40— 0,50 „

6,00— 8,00 „

12,00—14,00 „

10,00—20,00 „

15,00—25,00 „

30,00—50,00 „ 50,00—70,00 „

10,00—20,00 „

15,00—30,00 „

90,00—100,00 „

0,50— 0,80 M. 1,00— 1,50 „ 0,25— 0,50 „

8,00—10,00 „

Fahnen, Flaggen.

1 Fahne mit Reichs- oder preußischem Adler, mit Dienst- oder Stadtwappen aus waschechtem, baumwollenen Flaggentuch (Dowlas) oder Marineschiffsflaggentuch (Haartuch)

. ..    3,50— 4,00 M.

5,00— 5,50 „

6,00— 8,00 „

9,00—10,00 „

0,80 x 1,20 m 1,00 x 1,50 bis 1,65 m 1,20x1,80 „ 2,00 „ 1,50x2,25 „ 2,50 „

1,80x2,70 „ 2,00x3,00 „ 3,00x4,50 „ 4,00x6,50 „

12,00—16,00 M, 13,00—18,00 „ 25,00—35,00 „

3,00 „

3,50 „

5,00 „

7,00 „ 50,00—60,00 „

¹ Bruno Mädler, Berlin SO, Köpenicker Sir. 64. — Willy Minde, Hamburg, Semperhaus.

1 Flagge in verschiedenen Landesfarben ohne Wappen in Flaggentuch

1,60 x 3,00 „ .

1,60 x 6,00 „ .

2,40 x 4,00 „ .

2,40 x 6,00 „ .

4,50— 5,00 „

5,00— 6,00 M. 9,50—11,00 „

. 10,00—12,00 „

.    15,00—18,00 „

Lose FeuerSvschgeräte^.

Feuermeldeanlagen s. unter Titel XVIII.

Feuerhähne u. ä. an Wasserleitungen s. unter Titel XVI.

1 Feuereimer aus Hanf..................

„ Leder ..................

„ Eisenblech................

1 Wasserbehälter aus wasserdichtem Segeltuch

für 200 1 .....................

„ 400 1 .....................

„ 8001 .....................

1 Feuerlöscher, bestehend aus Wasserbehälter von 10—50 1 Inhalt

und Druckzunge.....................

1 Gautsch-Feuerspritze mit einem Inhalt von 10 1 Wasser, welches

mittels Kohlensäure 10—12 m weit geworfen wird.....

1 Minimax-Handfeuerlöscher^ einschl. 2 Füllungen und Aufhängevorrichtung (Näheres siehe Seite 872)...........

1,60— 3,00 JL 12,00— 15,00 „ 1,25— 2,50 „

70,00— 80,00 „ 90,00—100,00 „ 140,00—150,00 „

45,00— 60,00 „

55,00 „

45,00— 90,00 „

Pferdeställe.

StalleinrichtmigciV.

1 Standpfosten im Pferdestalle, 1,6 m lang, 22 cm stark, rund behobelt, oberhalb mit einem runden Kopf zu bearbeiten, denselben mittels Zapfen aufzustellen und gehörig zu befestigen, einschl. Lieferung . 4,00— 5,00 M. 1 Latierbaum daselbst, 5,16 m lang, behobelt, oben abgerundet, anzufertigen und einzuhängen, einschl. Lieferung..........

1 qm Streuklappen daselbst, die Bretter zu säumen und zu behobeln,

die Klappe einzurichten, einschl. Lieferung...........

1 m gerade Raufen daselbst, mit runden Sprossen anzufertigen und zu

befestigen, einschl. Lieferung.................

1 m Sattelbohle daselbst zuzurichten, einzulassen und zu befestigen,

Arbeitslohn..........

1 Krippenschüssel aus Schmiedeeisen

2,00— 2,50 „

4,50— 5,00 „

4,50 „

„    „    emailliert

„ glasierter Schamotte . . „ Sandstein......

. 1,50— 2,00 „ . 6,00— 8,00 „ . 7,00—15,00 . 8,50—10,00 „ . 7,00— 8,00 „

¹    Heinrich Meyer, Wests. Turn- und Feuerwehrgeräte-Fabrik, Hagen i. W.

²    Minimar-Apparate-Bauges., Berlin W 9, Potsdamer Str. 10/11.

³    A.-G. Jsselburger Hütte, Jsselburg a. Niederrhein. — Fr. Hüttenrauch, Apolda. — Königin-Marien-Hütte in Cainsdorf i. S. — C. F. W. Lademann, Berlin C 19. — Fr. Metz, Frankfurt a. M., Jahnstr. 56 a. Steinzeugwarenfabrik Heber & Co., Chemnitz.

1 schmiedeeiserne Eckstehraufe

7.50— 10,00 JL 3,00— 3,50 „

3.50—    4,00 „

5.50— 12,00 „

2.50—    3,00 „

22,00—30,00 „

25,00—30,00 „ 30,00—50,00 „ 12,00—18,00 „

5,25— 8,00 „ 7,00—11,00 „

7,25—10,00 „ 9,00—13,00 „ 2,50— 3,00 „ 0,75— 1,00 „ 1,00— 1,25 „ 2,00— 3,50 „ 12,00—14,00 „ 9,00—12,00 „

22,00—40,00 „ 10,00—11,00 „

52,00—60,00 „ 58,00—68,00 „ • 5,00— 6,50 „ 15,00—18,00 „ 8,00 „ 15,00 „

6,50 „

40,00—42,00 „ 52,00—55,00 „

52,00—55,00 „ 65,00—70,00 „

Wandraufe mit Steinschrauben........

Leiterraufe.................

1 m Krippentisch aus Winkel- und I-Eisen ohne Verkleidung und

Krippenschüssel, sowie ohne Krippenstütze...........

1 Krippenstütze aus Schmiedeeisen ..............

1 Krippentisch in voller Standbreite mit Krippenstütze und Krippenschüssel ohne Holzverkleidung................

.    40,00—45,00 „

.    68,00—90,00 „

1 m Krippentisch desgl. mit Krippenstütze, Krippenschüssel und gußeisernem Heukasten...........

1 desgl. mit Hafertrog, Wassertrog und Raufe 1 gußeiserne Trennsäule oder Standsäule mit Endfuß (Erdbock) und

Kugelknopf........................

1 desgl. mit Geschirrhalter usw................

1 Lattierbaum von Eisen ..................

1 qm Holzverschalung an Krippentischen und Wänden

aus Kiefernholz...................

„ Eichenholz...................

1 qm Trennwand an Zwischenwänden

aus Kiefernholz...................

„ Eichenholz...................

1 m eiserne Schiene zur Abgrenzung der Holzwand.......

1 eiserner Ausbindering...................

Aufbindering...................

Anbindebügel...................

1 seitliche Läuferanbindevorrichtung..............

1 schmiedeeisernes kurzes Trenngitter, 1,0—1,5 m lang.....

langes geschweiftes Trenngitter, 2,5—3,5 m lang,

0,65 in hoch .......................

1 m schmiedeeisernes Borenaufsatzgitter, 90 cm hoch.......

1 Stück schmiedeeiserne Borendrehtür mit vollem Beschlag, 1,1 bis

1,3 in breit........................

1 Stück desgl. Borenschiebetür................

1 gußeiserne Namentafel...................

1 Bodenschiene, 3 m lang..................

1 in gußeiserne Zauchenrinne mit abnehmbarem Deckel.....

1 Zauchesammeltopf.....................

1 qm Futterkasten von 3 cm starken, auf beiden Seiten gehobelten und gespundeten, an den Ecken zusammengezinkten Brettern mit

Querleisten und Deckel, einschl. Lieferung...........

1 Futterkasten, 60 cm breit, 90 cm hoch

aus Schwarzblech..................

„ verzinktem Eisenblech..............

1 desgl., 100 cm breit

aus Schwarzblech..................

„ verzinktem Eisenblech..............

1 Geschirrwandbrett.....................

1 Geschirrträger.......................

Kuhställe.

1 m Kuhkrippe aus Eanzholz zu fertigen, einschl. Lieferung . . .

1 Krippeuschüssel in Stein..................

in Gutzeisen emailliert................

1 m durchgehender Kuhtrog in Gutzeisen............

1 Anbindevorrichtung....................

1 Becken zum Selbsttränken, Gutzeisen emailliert........

1 amerikanischer Kälbertränker................

1 Futterwagen mit seitlichen Fallklappen ..........

Schweineställe.

1 m Futtertrog aus glasiertem Schamotte...........

1 m Futtertrog für Saugferkel aus verzinktem Eisenblech mit abnehmbarem Deckgitter...................

1 m Futtertrog für Absatzferkel desgl..............

1 m Trogabschlutz mit oberhalb befindlichem Gitter zwischen Stein-,

Holz- oder Eisenpfeilern..................

1 m Abschlutzgitter desgl...................

Schafställe.

1 m doppelteRaufe in einem Schafstalle anzufertigen, einschl. Lieferung

1 m einfache dgl. daselbst, einschl. Lieferung..........

1 qm Schafstall auszubohlen, auch die Wände zu bekleiden, Arbeitslohn

10,00—16,00 M. 4,50—11,00 „

7,50 JL 7,00— 8,00 „ 6,00— 8,00 „ 16,00—18,00 „ 1,00— 1,50 „ 14,50—15,00 „ 4,50— 5,00 „ 160,00—180,00 „

1,00— 1,20 M.

15,00—16,00 „ 18,00—20,00 „

16,00—18,00 „ 13,00—15,00 „

4.50— 5,00 M.

3.50— 4,00 „ 0,75—1,00 „ .

Böttchergeräte.

Dieselben kommen für Laboratorien, Brauereien usw. vor und müssen demnach öfter mit veranschlagt werden. Wie bei den Tischlerarbeiten werden auch hier die Stoffe vom Böttcher selbst geliefert, da sie besonders ausgesucht und behandelt werden müssen. Ebenso liefert der Böttcher meistens auch die eisernen Reifen für grotze Bottiche, Kühlschiffe usw. Die Form der vom Böttcher gearbeiteten Gefätze kann kreisrund, oval oder oblong mit abgerundeten Ecken gewählt werden. Am dauerhaftesten und billigsten sind kreisrunde Gefätze.

Die Stoffe, aus denen Böttcherarbeiten bestehen, sind folgende:

1.    Eichenes Stab- und Bodenholz, 0,6—1,5 m lang, 0,12—0,16 in breit und

4—8 cm stark. Werden diese Abmessungen überschritten, so müssen Hölzer nach Kubik-matz gekauft werden.

2.    Kiefernes Stabholz, welches haupsächlich zu Salztonnen, Packfässern und kleinen Eefätzen gebraucht wird.

3.    Eiserne Reifen, welche bei grotzen Bottichen bis 65 mm breit und 7 mm stark sind und nach dem Gewicht bezahlt werden.

4.    Hölzerne Bänder aus Eschen-, Birken-, Hasel- und Weidenholz.

Preise. Durchschnittlich kommt der Arbeitslohn bei grotzen Böttcherarbeiten ebenso hoch zu stehen, als der Wert der Hölzer zu den Seiten- und Bodenstäben beträgt, wonach auch häufig die Rechnungen der Böttcher aufgestellt werden. Im Tagelohn mutz man für einen Böttchergesellen einschl. Meistergeld 4,50—5,00 Jü. rechnen. Für Vorhaltung der Gerätschaften erhält der Meister bei einem großen Bottiche 9,00 M., bei einem kleinen 5,00 M.

1 qm Boden- oder Seitenfläche von ausgesuchtem Eichenholze,

5 cm stark, zu Bottichen usw.

10,00 JL 10,00 „

Lieferung ....................

Arbeitslohn....................

1 qm Boden- oder Seitenfläche wie vorhin, 4 cm stark

Lieferung ....................

Arbeitslohn....................

1 qm Boden- oder Seitenfläche wie vorhin, 3 cm stark

7,00 „ 7,00 „

Lieferung ....................

Arbeitslohn....................

1 qm Boden- oder Seitenfläche aus ausgesuchtem Kiefernholze,

8 cm stark

IO o

Oi Ol

ic o

3,75 „ 4,00 „ 0,75—    1,00 „

0,75 „

0,50 „ 0,30 „ 0,75 „ 0,35 „ 0,10 „

450,00—500,00 „

200,00—250,00 „

75,00—100,00 „

20,00— 25,00 „

7.50—    10,00 „

2.50—    3,00 „

Lieferung ....................

Arbeitslohn....................

1 qm Boden- oder Seitenfläche wie oben, 5 cm stark

Lieferung ....................

Arbeitslohn....................

1 qm Boden- oder Seitenfläche wie oben, 3 cm stark

Lieferung ....................

Arbeitslohn . . ..................

1 kg verarbeitetes Eisen zu Reifen.............

1 mittleres hölzernes Kufenband, Lieferung.........

1 kleineres desgl., Lieferung................

1 hölzernes Band zu einer Tonne von 115 1 Inhalt, Lieferung

1 desgl. großes Zoberband, Lieferung ............

kleines „    „    ............

Eimerband, Lieferung...............

1 Maischbottich von 2,65 m mittlerem Durchmesser, 1,25 m hoch und 5 cm stark in den Stäben, aus Eichenholz einschl. Riegel und Unterlagen von Kiefernkreuzholz und der eisernen Bänder,

Lieferung und Arbeitslohn ................

1 Kühlfaß von 1,5 m oberem, 1,0 m unterem Durchmesser und 1,8 m Höhe aus starken eichenen Bohlen einschl. Unterlagen und

eiserner Bänder, Lieferung und Arbeitslohn........

.    150,00—200,00 „

1 eichene Manne, 3,0 m lang, 2,35 m breit und 0,42 m hoch mit eisernen Bändern, Lieferung und Arbeitslohn 1 eichene Wassertonne, 1,8 m weit und 0,6 m hoch mit eisernen

Bändern, Lieferung und Arbeitslohn...........

1 eichene Tonne von 100 1 Inhalt, 0,5 m weit und 0,7 m hoch, mit eisernen Bändern, Lieferung und Arbeitslohn.....

1    eichener Wasserkübel, 0,4 m hoch und 0,5 m weit, die Stäbe 2,5 cm stark mit hölzernen Bändern, Lieferung und Arbeitslohn

2    eichene Stalleimer mit hölzernen Bändern, desgl.......

Kirchenausstattungcn.

1 Altartisch für kleine und mittlere Kirchen, ganz aus Kiefernholz 200,00— 500,00 M.

1 desgl., ganz aus Eichenholz

250,00— 600,00 „

„ mit massivem Unterbau und Eichenholzaufbau ....    250,00— 600,00 „

„ ganz in Stein.............

1 Altartisch für größere Kirchen, je nach Ausstattung 1 Altarkreuz, 1,3 m hoch mit Bronzekörper .... 1 Kanzel ganz aus Kiefernholz .........

„    „ Eichenholz.......

mit massivem Unterbau, wie oben.

ganz aus Werkstein.......

1 Taufstein aus gebranntem Ton......

„ Sandstein ........

„ künstlichem Stein.....

„ Marmor.........

„ Sandstein mit Granitunterbau

250,00— 500,00 „ 600,00—9000,00 „ 300,00— 400,00 „ 250,00— 600,00 „ 300,00— 900,00 „

1 Taufständer.......

1 Beichtstuhl aus Kiefernholz „ Eichenholz . 1 Kommunionbank desgl. . . 1 Kirchengestühl, für den Sitz

600,00—1300,00 „ 60,00— 110,00 „ 70,00— 180,00 „ 60,00— 150,00 „ 120,00— 200,00 „ 400,00— 450,00 „ 60,00— 150,00 „ 100,00— 400,00 „ 150,00— 900,00 „ 130,00— 500,00 „ 4,00—    6,00    „

Orgelwerke.

Der Preis der Orgelwerke richtet sich natürlich wesentlich nach der beabsichtigten Ausschmückung und architektonischen Ausbildung. Man kann für kleine Werke von einfacher, würdiger Ausstattung 300,00—350,00 M. für die Stimme, einschl. der Bälge, der Aufstellung und der Stimmen rechnen, für größere 450,00—600,00 M.

Zahl der Sitz- Zahl Plätze in der der Kirche bis zu Stimmen

Erforderlicher Raum für die Orgel einschl. des Gebläses

Erforderlicher Raum für die Bälge

Kosten

mit

CO !

breit

hoch

lang

brejt

hoch

Aufstellen

Ji

200

5—6

300

400

10

500

12

800

16

1000

20

1200

1500

28

36

2000

42

2500

48

3000

60

O IO O O O O O

co co co~ 10 icT crT fcO ec' oT cT

^ ^ ^ ^ CO CO CO fco fco fco fco oi o O O "bl "bl "o "bi "o o 'o

^    ^    >.    ,0 JO -T _Oi JOl ^ rfx CO

o O O O O "bi "o "o "bi "o "bi

Ol fco

^ ^ ^ ^    ^ __CO Jio ^co co

Ol Ol "bl "bl "o "o "o "bl "o "o "o

^b r X o o o io ic o

r“*    ¹ r-4 C<T c<T C<f c<f C<T CO tJT

co co to to fco oi oi oi oi o O üi O *'oi "bi "bi

1    650— 2 000

2    400— 2 700

3    000— 3 500

4    000— 4 800

5    000— 6 500 7 000— 8 000

10 000—11 000 12 500—15 000 15 000—18 000 18 000—20 000 24 000—27 000

1 Orgelgehäuse allein in weichem Holz ohne Anstrich, je nach Ausbildung für Ziffer 1

10

11

200,00— 500,00 M. 500,00— 750,00 „ 750,00—1000,00 „ 1000,00—1300,00 „ 1300,00—1600,00 „ 1600,00—2000,00 „ 2000,00—3000,00 „ 2000,00—3000,00 „ 3000,00—4000,00 „ 4000,00—5000,00 „ 5000,00—7500,00 „

Tagelohnsätze:

1 Stunde eines Orgelbauers ohne jegliche Lieferung, jedoch einschl. Vorhaltung der Handwerkszeuge........................

1,60 „

Kassenräume?)

(Nach: Deutsches Baujahrbnch, I. I. Arnds Verlag.)

1 eiserner Schrank für Wertpapiere, außen 2,00 m hoch, 1,00 m breit,

0,50 m tief, aus drei starken Bessemer Stahlplatten bestehend, die Türen 4 mm stark, durch Belageisen verstärkt, mit gutem Chubb - Baskül-verschluß ausgestattet und im Innern mit zwei verstellbaren Einlegeböden auf Zahnleisten versehen, einschl. feinem Ölfarben- und

Lackanstrich versehen.......................

1 eintüriger feuer- und sturzsicherer Geldschrank, außen 1,00 m hoch, 0,75 m breit, 0,60 m tief; innen 0,76 m hoch, 0,52 m breit, 0,31 m tief, mit einem einflügeligen 0,25 m hohen Tresor, darunter zwei verstellbare Einlege-platten mit Zahnleisten. Eesamthöhe einschl. des hölzernen Untersatzes

1,58 in. Gewicht etwa 500 kg..................

1 desgl. wie vor, jedoch einbruchsicher, Gewicht etwa 875 kg.....

1 desgl. wie vor, jedoch besonders starke Ausführung für Banken, Gewicht

etwa 1400 kg.........................

1 eintüriger feuer- und sturzsicherer Eeldschrank, außen 1,75 m hoch, 0,80 m breit, 0,70 m tief; innen 1,52 m hoch, 0,56 m breit, 0,40 m tief, mit einem zweiflügeligen 0,27 m hohen Tresor, darunter ein Zahlschieber und zwei auf Zahnleisten verstellbare Einlegeplatten. Gesamthöhe einschl. des

hölzernen Untersatzes 2,00 in. Gewicht etwa 800 kg........

1 desgl. wie vor, jedoch einbruchsicher, Gewicht 1500 kg.......

1 desgl. wie vor, jedoch besonders starke Ausführung für Banken, Gewicht

etwa 2100 kg.........................

1 zweitüriger, feuer- und sturzsicherer Geldschrank, außen 1,85 m hoch, 1,25 in breit, 0,80 m tief; innen 1,60 in hoch, 1,00 in breit, 0,50 in tief, mit einem oberen zweiflügeligen Tresor von 0,45 m Höhe und einem

350,00 M.

400,00 „ 800,00 „

1200,00 „

750,00 „ 1350,00 „

1800,00 „

„Panzer", Akt.-Ges. für Geldschrank-, Tresorbau und Eisenindustrie, Berlin, Badstr. 59.

unteren von 0,35 m Höhe, darunter ein Zahlschieber und zwei auf Zahnleisten verstellbare Einlegeplatten. Gesamthöhe mit eisernem Untersatz

2,20 m. Gewicht etwa 1400 kg.................

1 desgl. wie vor, jedoch einbrnchsicher, Gewicht etwa 2500 kg.....

1 desgl. wie vor, jedoch besonders starke Ausführung für Banken, Gewicht

etwa 3400 kg.........................

1 Safes neuester Bauart mit Kunden- und Bankverschluß, mit aus einem Stück gepreßtem Schloßkasten, Bronzevorgelegen, durchlaufenden Bronzebändern, vernickelten Hinterhaken und Meißblech-Einsatzkasten, in Größen 100 mm Höhe, 300 mm Breite, 500 mm Tiefe, einschl. Einsatzkasten 180 „

280 „

480 „

1250,00 M. 2300,00 „

3100,00 „

von:

„ mit einer Einlage . „ mit einer Einlage .

30,00 „ 35,00 „ 40,00 „ 60,00 „

b) Wechselnde Einrichtung.

Technische Bedingungen für Einrichtungsgegenstände aus Holz einschl. Beschlag.

Nebenleistungen.

Nicht besonders vergütet werden:

a)    bei Übertragung von mehr als zehn gleichen Stücken die Lieferung eines Probestückes,

b)    bei Übertragung von weniger als zehn gleichen Stücken nur dann, wenn es im Angebot verlangt ist,

c)    einmaliger Anstrich mit heißem Leinöl,

d)    Anliefern bis zur Berweudungsstelle,

e)    sachgemäßes Aufstellen und Befestigen an den von der Bauverwaltung näher bezeichneten Orten,

f)    Lieferung aller Stoffe und Befestigungseisen, sowie die Verglasung der Schranktüren usw.,

g)    alle erforderlichen Aufmaße auf dem Bau,

h)    alle erforderlichen Werkzeichnungen und Verteilungspläne, wenn nicht schon Zeichnungen für diese Arbeiten bauseitig angefertigt sind; solche hat Unternehmer auf ihre technische Ausführbarkeit hin zu prüfen.

Baustoffe.

Zu den aus Kiefernholz auszuführenden Möbeln darf nur gesundes, gut getrocknetes, erstklassiges Holz verwendet werden. Das Holz darf nicht grobfaserig oder schräg sein und an sichtbaren Stellen keine Aste zeigen. Zu lasierten Arbeiten ist nur ungeflößtes, sog. Borkholz zu verwenden; gestrichene Arbeiten dagegen oder solche ans Birken- oder Elsenholz sind wegen der Gefahr, vom Wurm befallen zu werden, aus geflößtem, sog. Wasserholz herzustellen.

Eichene Möbel oder solche aus anderen Edelhölzern sind aus bestem, feinjährigem, gerade gewachsenem, riß- und splintfreiem Holz herzustellen. Bei eichenen Möbeln sind an sichtbaren Stellen nur geschnittene Furniere zu verwenden; das Beieimen mit Messerfurnieren ist nicht statthaft.

Amerikanisches Eichenholz ist von der Verwendung ausgeschlossen.

Bauart.

Die Bauart der Arbeiten mutz nach den besten Regeln der Technik erfolgen. Das Zusammensetzen der Stücke hat mit größter Schärfe und Sauberkeit zu erfolgen; alle Fugen und Gehrungen müssen dicht schließen, runde Ecken in den Tür- und Seiten-rähmen müssen aus vollem Holz geschnitten werden. Einstückelungen und Verkittungen dürfen nicht stattfinden. Wenn nicht besonders bemerkt, müssen Füllungen oder Rahmenstücke von mehr als 30 cm Breite aus fünf Dicken abgesperrt werden, so daß die Faserung benachbarter Dicken quer zueinander geht; die mittlere Dicke geht in derselben Richtung wie die äußere und hat die größte Stärke. Rückwände müssen in Rahmen und Füllung gearbeitet und gut befestigt werden, damit die Gegenstände größeren Halt bekommen. Arbeiten, die in edeln Hölzern auszuführen und roh anzuliefern sind, müssen vor dem Abputzen mit warmem Wasser ausgequollen werden, damit sie beim Beizen schön glatt bleiben.

Schlösser.

Alle Türen und Schubkästen müssen willig und leicht gehen und sind mit gutem Chubbschloß verschließbar zu machen; die Einschlüsse sind durch Messingschließbleche zu schützen. Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, sind die einzelnen Schlösser verschieden schließend anzuordnen, müssen aber alle durch einen Hauptschlüssel zu öffnen sein.

Verglasung.

Türfüllungen, zur Verglasung eingerichtet, dürfen nur mit allerbestem blasenfreien rheinischen 6/4 Glas verglast werden, wenn nicht anderes besonders verlangt ist. Das Einkitten der Scheiben ist unstatthaft, sie müssen mit Holzstäben eingeschraubt werden.

Schiebetüren.

Schiebetüren müssen auf Hartholz- oder Messingfedern laufen und herausnehmbar sein; größere hängen in Rollen, kleinere schwere laufen unten auf Kugellagerrollen. Die Schiebetüren dürfen sich beim Offnen nicht aneinander reiben und müssen ganz leichten Gang haben.

Rolläden.

Schränke, die durch Rolläden verschließbar sind, müssen in der Bauart besonders peinlich behandelt werden; die Führungsnuten müssen die nötige Weite haben und die Federn der Aufzugwalzen richtig eingestellt sein, so daß die Rolläden ohne Anstrengung auf- und abwärts bewegt werden können und in jeder beliebigen Höhe stehen bleiben.

Schubkästen.

Schubkästen müssen auf besonderen Hartholzleisten laufen, damit sie in die Laufböden keine Rinnen einfahren. Die Schubkästenböden werden bei besonders großen Kästen in an den Seiten festgeleimten Beistößen eingeschoben. Niemals dürfen Kästen durch den Kastenboden abgestopft werden, weil sonst bei einem Quellen oder Trocknen des Bodens der Kasten nicht verschlossen werden kann.

Farbe.

Zur Feststellung der Farbe der lasiert oder gebeizt zu liefernden Gegenstände sind dem Bauleitenden Farbenproben vorzulegen und bis zur endgültigen Annahme zu ver-

ändern. Die Art der Ausführung, ob lasiert, geräuchert, gebeizt, gewachst oder dergleichen, ist jedesmal ausdrücklich bestimmt; wenn nichts besonderes bemerkt, sind die Arbeiten auswendig in allen Teilen einmal mit heißem Leinöl zu tränken.

Beläge.

Die zum Beziehen von Schreibtischen, Tischplatten, Sitzgelegenheiten oder sonstigen Gegenständen zu verwendenden Stoffe: Linoleum, Pegamoid, Granitol, Duro, Tuch, Leder usw., müssen von bester Beschaffenheit sein; zur Feststellung der Narbe oder Farbe sind der Bauverwaltung rechtzeitig Proben vorzulegen. Wird Linoleum gewünscht, so ist bestes Schreibtischlinoleum zu verwenden, nur bei Sockeln usw., die mit Füßen in Berührung kommen, ist Fußbodenlinoleum zu nehmen.

Beschläge.

Von sämtlichen Beschlägen, Bändern, Kleiderhaken u. a. m. hat der Unternehmer bei Einreichung des Angebots Proben mit einzusenden, die für die Ausführung maßgebend sind. Die zu verwendende Metallart ist im Angebot zu vermerken.

Abnahme.

Die Abnahme der Arbeiten erfolgt erst nach ihrer vollständigen Fertigstellung und Verteilung, sowie nach Vollendung der Nebenarbeiten. Für nicht vorgesehene oder gegen das Angebot abweichende Mehrforderungen tritt nur dann eine Entschädigung ein, wenn der Unternehmer vor der Ausführung mit dem Bauleitenden einen Preis schriftlich vereinbart hat.

1. Allgemeine Ausstattung für Wohn- und Schlafräume, a) Stühle, Sessel usw.

1 einfacher Stuhl mit Furniersitz und gerader Lehne in Birkenholz, roh

vom Lager

„    „ poliert

„ Rotbuchenholz, roh

„ Eichenholz, roh

„ Nußbaumholz, poliert

gebeizt und poliert . .    5,00—6,00 „

........... 4,00—5,00 „

gebeizt und gewachst . . .    5,50—6,50 „

6,50—7,50 „

nach Zeichnung 4,00— 8,00 M. 5,00— 9,00 „ 4,50— 9,00 „ 6,00—12,00 „ 5,00— 9,00 „ 6,00—12,00 „ 7,00—14,00 „

1 einfacher Stuhl mit Rohrsitz und geschwungener Lehne

8,00—12,00 „ 10,00—14,00 „ 12,00—16,00 „

12,00—18,00 „ 14,00—20,00 „ 16,00—22,00 „

in poliertem Birkenholz..........

„ gewachstem Eichenholz..........

„ poliertem Nußbaumholz.........

1 besserer Stuhl mit Flachpolster und Rindlederbezug

in gewachstem Eichenholz.......... .

„ poliertem Nußbaumholz....... . . .

„    „ Mahagoniholz..........

1 desgl. mit Hochpolster und Rindlederüberzug

in Eichenholz................

„ Mahagoniholz..............

1 Schreibtischstuhl mit runder Lehne und Rohrsitz in Eichenholz . Flachpolster und Rindlederbezug Hochpolster „

1 desgl. in buntem Birkenholz, mehr ...

„ Mahagoniholz, mehr......

1 sog. Wiener Stuhl mit Rohrsitz......

Schreibtischstuhl mit Rohrsitz 1    „ zweisitzige Wiener Sitzbank mit Rohrsitz

1 Polsterbank, zweisitzig..........

1 Sessel, gepolstert mit Plüschüberzug ....

1 Sessel mit Lederüberzug, sog. Klubsessel . .

1 Sofa, gepolstert ohne Seitenlehnen

mit Stoffbezug..........

„ Lederbezug..........

1 Sofa, gepolstert mit Seitenlehnen mit Stoffbezug „ Lederbezug

35,00—40,00 JL 40,00—50,00 „ 55,00—70,00 „ 6,00 „ 12,00 „ 5,00— 8,00 „ 7,00—15,00 „ 20,00—30,00 „ 60,00—80,00 „ 40,00—80,00 „ 125,00—250,00 „

80,00—120,00 „ 90,00—150,00 „

. 100,00—200,00 „

.    150,00—350,00 „

b) Tische.

1 einfacher Tisch mit Gestell aus Birken- oder Buchenholz und Tischin Pappel oder Kiefer

7.50— 10,00 JL

9.50— 12,00 „

12,50—15,00 „

18,00—21,00 „

24,00—28,00 „

30,00—36,00 „

36,00—42,00 „

1 einfacher Tisch mit viereckigem Gestell aus Birkenoder Buchenholz und runder Tischplatte

14,00—16,00 JL 16,00—22,00 „

platte

80 x 50 cm 90 x 65 „ 120 X 70 „ 160 x 80 „ 200 x 80 „ 250 x 90 „ 300 X 90 „

in Eiche

9,00—12,00 JL 11,00—16,00 „ 15,00—21,00 „ 22,00—28,00 „ 30,00—36,00 „ 36,00—45,00 „ 45,00—60,00 „

in Ahorn

10,50—13,50 JL 13,00—18,00 „ 18,00—24,00 „ 16,00—32,00 „ 35,00—42,00 „ 42,00—52,00 „ 55,00—70,00 „

100 cm Durchmesser . 120 „

160 „

100 cm Durchmesser . 120 „

160 „

1 einfacher Tisch mit ovaler Tischplatte

25,00—32,00 „ 32,00—40,00 „ 42,00—52,00 „ 50,00—65,00 „

22,00—30,00 „ 28,00—36,00 „ 40,00—50,00 „

20,00—26,00 „ 27,00—33,00 „ 45,00—50,00 „

25,00—30,00 „ 35,00—45,00 „ 50,00—60,00 „

30,00—38,00 „ 40,00—50,00 „ 50,00—60,00 „ 60,00—80,00 „

25,00—33,00 „ 32,00—40,00 „ 45,00—55,00 „

1 Tisch, mit zwei verschließbaren Schubkästen, die Platte mit Linoleum belegt und mit vorgeschraubten Randleisten aus Rotbuchenholz versehen,- 30 cm vom Fußboden ein fester Zwischenboden, aus Kiefernholz anzufertigen und anzuliefern

100 X 70 cm....................

150 x 70 „....................

200 x 70 „....................

40,00—50,00 M. 55,00—70,00 „ 70,00—90,00 „

c) Bettgestelle.

1 Holzpritsche für Gefängniszellen...............

1 Holzbettstelle in einfachster Ausführung...........

1 Holzbettstelle in Eiche...................

in Nußbaum.................

mit Rollen mehr..................

1 Sprungfedermatratze mit Drellbezug.............

1 Drahtzug- oder -netzmatratze................

1 eisernes Bettgestell einfachster Art ohne Matratze.......

1 eisernes Bettgestell mit Stahlzugmatratze für Krankenanstalten, 200 X 85 cm.......................

10,00—15,00 M. 20,00—30,00 „ 35,00—65,00 „ 40,00—70,00 „ 4,00— 6,00 „ 30,00—35,00 „ 25,00—40,00 „ 8,00—12,00 „

mit verstellbarem Kopfteil mehr ...........

„ abnehmbarer eiserner Tafelstange mehr......

1 Nachttisch aus Holz in einfachster Ausführung ........

in besserer Ausführung ......•.........

1 Nachttisch aus Rundeisen mit 13 mm starker Glasplatte und zwei

Metallplatten für Krankenanstalten.............

1 eisernes Waschgestell mit emaillierter Waschschüssel, Seifennapf und Wasserkanne.......................

35,00—40,00 , 6,00— 7,00 , 3,00— 4,00 , 8,00—10,00 , 15,00—30,00 ,

17,00—20,00 ,

3,00— 5,00 ,

1 hölzerner Waschtisch mit Marmoraufsatz, je nach Größe ....    35,00—70,00 ,

1,00— 1,50 ,

1 hygienischer Spucknapf

2. Ausstattung für Freisitze, offene Hallen, Lauben, Gärten.

1 gewöhnt. Gartenstuhl aus Eisen und Holz.....

„ desgl. mit Seitenlehnen . . .

Eartenbank, 1,2 m lang, ohne Seitenlehnen

mit

3,00— 4,00 M. 5,00— 6,00 „ 10,00—12,00 „ 12,00—16,00 „

Gartentisch zum Zusammenlegen

65 x 100 cm groß...........

80 x 160 „    „...........

1 Liegestuhl mit Stoffbezug zum Zusammenklappen

1 Weidensessel mit Armlehnen.........

1 Eartenzelt mit Drelldach und Vorhängen

bei 2,0 m Durchmesser.........

10,00—12,00 „ 16,00—20,00 „ 6,00—20,00 „ 10,00—15,00 „

3,0 „

110,00—120,00    „

160,00—180,00    „

1 qm Rollschutzwand aus zweiseitig gleichartig gegliederten astreinen Holzstäben, welche einzeln auf Stahlbändern befestigt sind, zweiseitig eichen- oder nußbaumartig gestrichen.........

6,00—    7,00 „

1 qm desgl., jedoch noch lackiert..............

6,50—    7,50 M.

0,50 „

5,50— 8,00 „

1 qm desgl., jedoch oben geschweift, als Zulage........

1 qm Rollschattendecken in beliebiger Länge und bis zu 4 m Breite, aus 5 x 20 mm starken Kieferndicken, verbunden mit Ketten aus verzinktem Stahldraht, mit Zugschnur, Anstrich und Montage

Schattendecken für Orangerien und Gewächshäuser

bestehen aus 5 mm starken und 24 mm breiten Holzstäben, die durch Ketten von gut verzinktem Eisendraht derart verbunden sind, das; sie nur so viel Licht hindurchlassen, als für das Gedeihen der Pflanzen zuträglich ist. Sie sind sehr leicht und daher bequem zu handhaben.

Preise:

3,00—3,60 Ji. 3,50—4,00 „

1 qm ohne Anstrich 1 qm mit Olanstrich

Diese Art Schattendecken, mit Ketten verbunden, sind nur für kleinere Flächen anzuwenden. Bei großen Flächen ist es sehr zu empfehlen, die Decken mit gut verzinktem Eisendraht u. dgl. Ringen mit der Hand zu binden, weil es dann nicht mehr möglich ist, daß sich die einzelnen Kettenglieder durch die Last der Decke aufziehen können. Bei den Fabrikketten sind die Glieder nur stumpf zusammengebogen, während bei Decken, die mit der Hand gebunden sind, der Draht zusammengedreht ist, wodurch eine viel größere Haltbarkeit erzielt wird.

Preis für 1 qm einschl. Anbringung und fertiger Aufzugsvorrich-

5,00—6,50 M.

tung

3. Kleiderablagen.

1 Stück zweitüriger Kleiderschrank, 1,00 m breit, 2,00 m hoch und 0,50 m tief, mit einer senkrechten Trennungswand und oberem, 30 om breitem Hutboden auf Riegelleisten, darunter eine Messingstange, in bester Arbeit aus astreinem weißen Kiefernholz anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, anzuliefern und

90,00—105,00 M.

70,00— 75,00 „

45,00— 55,00 „

aufzustellen.......................

1 Stück zweiteiliger Kleiderschrank, 1,00 m breit, 2,00 m hoch und 0,40 m tief, Türen, Seiten, Sockel und Kranzboden aus gespundeten und verleimten Brettern, die Rückwand gespundet, aber nicht verleimt, Sockel und Kranzboden auf Grat in die Seiten eingeschoben, Türen mit Gratleisten, innen 30 cm breiter Hutboden mit Riegelleisten, darunter eine Eisenstange, alles in bester Arbeit aus gut getrocknetem Kiefernholz anzufertigen, einmal zu ölen und frei anzuliefern.............

1 Stück eintüriger Kleiderschrank, 0,50—0,60 m breit, 2,10 m hoch, 0,50 m tief, mit glatten Seiten, Rückwand und Tür in Rahmen und Füllung gearbeitet, im Innern mit 30 cm breitem Hutboden, sonst wie vor, in bestem Kiefernholz anzufertigen, zu ölen, anzuliefern und aufzustellen...............

1 Stück Kleiderschrank, 2,00 m hoch, 0,50 m breit, 0,50 m tief, je nachdem 3—8 Stück in eine Länge zusammengearbeitet, die äußeren Teile mit umkröpftem Gesims, die Abteilungen mit 20 cm hohen, glatten Sockel und je einer stumpf zusammengearbeiteten, einflügeligen Dreifüllungstür, sonst genau wie vor,

aus bestem Kiefernholz, für jede Abteilung.........

1 Stück Kleiderschrank, 1,80 m hoch, 0,40 m breit, 0,40 m tief,

3—8 Stück in eine Länge zusammengearbeitet, Seiten gespundet und verleimt, Rückwand gespundet, nicht verleimt, Sockel und Kranzboden auf Grat eingeschoben, die Türen als Zweifüllungs-türen stumpf zusammengearbeitet, mit eingekehlten Stäben, sonst

wie vor........................

1 Stück schmiedeeiserne Schränke*² für Fabriken usw. mit einzelnen Abteil, von 30 cm Breite und Tiefe und 1,50, 1,75 oder 2,00 m Höhe mit durchbrochenen Münden (durchkochte Bleche oder Streckmetall) für jede Abteilung................

1 Stück Kleideraufzug* für Fabriken usw. zur Aufbewahrung von

Kleidern an der Decke des Raumes............

1 eiserne Schiene mit eisernen Kleiderhaken, für den Haken . . .

1 hölzerne Mandleiste mit eisernen Kleiderhaken, für den Haken 1 hölzerne Wandleiste mit Messingkleiderhaken in besserer Aus- -

führung ........................

1 freistehender Kleiderständer mit Regenschirmhalter in Eisen oder

in Holz ........................

1 m Wandkleiderständer in Eisen mit Regenschirmhalter

in einfacher Ausführung..............

„ besserer    „    ..............

1 m Wandkleiderständer in Bronze mit Hutbord.......

1 m Regenschirmständer mit Wasserkasten...........

40,00— 50,00 M.

36,00 „

13,00— 32,00 „

3,50—

0,30—

0,20—

5,00 „ 0,40 „ 0,35 „

0,80— 1,20 „

10,00— 20,00 „

25,00— 30,00 „ 30,00— 50,00 „ 80,00—100,00 „ 10,00— 15,00 „

4. Amts- oder Geschäftszimmer (Bureauräume). (Nach „Deutsches Baujahrbuch", 1. Teil, Arnds Verlag.)

Schreibtische.

1 Schreibtisch mit Aufsatz von poliertem Kiefernholz, 1,50 m lang, 0,78 bzw. 1,35 m hoch, im Blatt 0,80 m, im Aufsatz 0,30 m tief, mit zwei verschließbaren Schubkästen, Aufsatz mit Regalteilung, Tischplatte mit Linoleumbezug und Eichenholzfries, in bester

Arbeit anzufertigen und anzuliefern............

1 Schreibtisch ohne Aufsatz aus Kiefernholz, 1,70 m lang, 0,80 m hoch, 0,85 m tief, mit drei verschließbaren Schubkästen, zwei Seitenschränken mit je zwei festen Einlegeböden, Blatt mit Linoleumbelag und Eichenholzfries, sonst wie vor

100,00—110,00 M.

.    130,00—155,00 „

¹    Göhmann & Einhorn, G. m. b. §., Dresden.

²    Heinrich Amend, Hanau.

1 Schreibtisch wie vor, jedoch der Aufsatz mit durchgehender unterer Nische, mittlerer Regalteilung und zwei verschließbaren Seitenschränken ........................

1 Schreibtisch wie vor, jedoch 1,40 m tief und von beiden Seiten,

also doppelsitzig, gearbeitet................

1 Schreibtisch ohne Aufsatz, 1,60 m lang, 0,80 m hoch, 0,88 m tief, mit drei verschließbaren Schubkästen, zwei Seitenschränken, der rechte mit zwei vorziehbaren Einlegeböden, der linke mit drei englischen Zügen, die Füllungen aus fünf Dicken abgesperrt, innen alles Kiefernholz, sonst genau wie vor, jedoch in Eichenholz, Blatt mit Tuchbezug................

1 Schreibtisch wie vor, jedoch außen und innen in bestem Eichenholz, die Kasten mit gutem Chubbschloß, die beiden Türen der Seitenschränke mit Baskül, der Sockel zum Schutz mit Belag von gehämmertem Messing................

1 Schreibtisch wie vor, 1,60 m lang, 1,30 m tief, 0,80 m hoch und doppelsitzig, mit 0,65 m hohem, 0,45 m tiefem Aufsatz, mit zwei Türen, so daß von jeder Seite ein Schränkchen zu benutzen ist; der Schreibtisch ist von bestem weißen Eichenholz nach den bewährtesten Regeln der Technik zu arbeiten, genau wie vor. .

Stehpulte.

I Stehpult von 1,18 m Höhe, 0,58 m Länge und 0,53 m tief, die schräge Platte mit Linoleum belegt, eingelassener Federschale und Klapptintenfaß, darunter ein offenes Fach, die drei Füße achtkantig gearbeitet, mit zwei seitlichen Kreuzen nnd einem vorderen Querholz aus Esche, sonst alles aus Kiefernholz . . .

1 Stehpult aus Kiefernholz, 1,40 m lang, 1,20 m hoch, 0,75 m tief, mit drei verschließbaren Schubkästen und zwei verschließbaren Seitenschränken mit je drei festen Einlegebögen, in der Nische mit Fußbrett, die Tischplatte Eichenholzfries mit Linoleumbelag, eingelassenem Klapptintenfaß und Federschale, in bester Arbeit anzufertigen, einmal zu ölen und anzuliefern........

1 Stehpult wie vor, jedoch aus bestem Eichenholz mit abgesperrten Füllungen und besseren Beschlägen, sonst wie vor......

1 Stehpult, 1,40 m lang, 1,20 m hoch, 1,50 m tief, doppelsitzig gearbeitet und zweiseitig ausgebildet, mit zwei Seitenschränken und vier verschließbaren Türen, in der Zarge mit sechs verschließbaren Schubkästen, Blatt mit Eichenholzfries und Linoleumbelag, Klapptintenfaß in Messingfassung und Federschale, in bester Ausführung aus Kiefernholz „ Eichenholz

1 zweisitziges Stehpult, 2,50 m lang, 1,20 m hoch, 0,75 m tief, mit fünf verschließbaren Schubkästen und drei Seitenschränken,

160,00—200,00 M.

300,00—360,00 „

240,00—260,00 „

300,00—340,00 „

30,00— 35,00 M.

90,00—140,00 „

250,00 „

600,00—700,00 „

. 280,00—310,00 „ . 400,00—440,00 „

Blatt Eichenholzfries und Linoleumbelag, mit zwei Klapptintenfässern in Messingfassung und Federschale, in bester Ausführung

aus Kiefernholz ..................

„ Eichenholz..................

1 viersitziges Doppelpult, 2,50 m lang, 1,20 m hoch, 1,50 m tief, mit zehn verschließbaren Schubkästen und drei Stück 0,45 m breiten Schränken in ganzer Tiefe des Pultes, jedes Schränkchen mit einer festen mittleren Trennungswand, drei vorziehbaren Einlegeböden und zwei verschließbaren Türen, Blatt Eichenholz-fries und Linoleumbelag, vier Messingklapptintenfässer und eingearbeitete Federschalen, in bester Ausführung anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, anzuliefern und aufzustellen

in Kiefernholz mit glatten Füllungen........

„ Eichenholz mit abgesperrten Füllungen......

„ Nußbaumholz, nach gegebener Farbenprobe gebeizt und poliert....................

1 drehbarer Pultschemel aus Eschenholz naturpoliert, mit weißbuchener Spindel, Trittbrett und gepolstertem lederbezogenem Sitz..........................

Aktenböcke, Aktenregale, Aktenschränke.

1 Aktenständer, 0,90 m hoch, 0,60 m breit, 0,40 m tief, mit zwei festen Seitenwänden und einer Mittelwand, im ganzen mit 6 Fächern:

aus Kiefernholz „ Eichenholz

1 Aktenständer auf Rollen, die Abmessungen wie vor, jedoch statt der Seiten- und Mittelwände gedrehte Säulen, Böden festgearbeitet und in die Säulen verzapft, in bester Ausführung:

aus Kiefernholz..................

„ Eichenholz..................

„ feinstem Mahagoniholz, gebeizt und poliert....

1 Aktenregal, bestehend aus 10—50 einzelnen Fächern von 28,5 cm lichter Breite, 22 cm lichter Höhe und 37,5 cm lichter Tiefe aus 30, 19 und 10 mm starken Brettern von naturpoliertem Kiefernholz, mit Rückwand und vollen Teilungswänden anzufertigen und anzuliefern, für jedes Fach................

1 Stück offenes Regal mit Rückwand, 1,20 m breit, 2,20 m hoch, 0,40 m tief, durch eine senkrechte Mittelwand in zwei Teile geteilt, innen durch 12 mm starke wagerechte und 6 mm starke senkrechte Trennungswände in 76 Fächer geteilt, in bester Arbeit aus möglichst astreinem Kiefernholz anzufertigen, die Außenseiten einmal zu ölen, frei Verwendungsstelle anzuliefern und aufzustellen (Abbildung 1 s. nächste Seite)...........

240,00—270,00 M: 360,00—400,00 „

450,00— 500,00 „ 650,00— 700,00 „

16,00— 24,00 „

18,00— 30,00 „ 35,00— 50,00 „

40,00— 45,00 „ 60,00— 70,00 „ 80,00—100,00 „

1,80-    2,50 „

100,00—120,00 „

900,00— 970,00 „

„ feinstem Mahagoniholz angefertigt, gebeizt und poliert 950,00—1000,00 „

1 Stück desgl. wie vor, mit Rückwand, durch eine senkrechte Mittelwand in zwei gleiche Teile geteilt, Seiten-, Ober- und Unterboden 25 mm stark, die sechs festen Zwischenböden 20 mm stark und auf Grad eingeschoben, sonst wie vor (Abb. 2) . . . . .

60,00— 80,00 M.

BSS

Abb. 1.

Abb. 2.

Abb. 3.

Abb. 4.

1 Stück Regal ohne Rückwand, 0,80 m breit, 2,15 m hoch, 0,40 m tief, mit 10 cm hohem festen Sockel und Kranz, letzterer mit eingefrästen Stäben, mit sieben Stück aus Zahnleisten verlegbaren Einlegeböden von je 20 mm Stärke, die Seiten 25 mm stark, aus Kiefernholz (Abb. 3) ...................

1 Stück desgl., mit gespundeter, nicht verleimter Rückwand aus 15 mm starkem Kiefernholz, sonst wie vor.........

1 Stück Regal, 1,00 m breit, 2,25 m hoch, 0,35 m tief, mit in Rahmen und Füllung gearbeiteter Rückwand und sieben Stück festen, auf Grat eingeschobenen Zwischenböden aus bestem Kiefernholz zum Lasieren, sonst wie vor..........

1 großes Regal, 3,00 m lang, 3,00 m breit, 0,50 m tief, durch zwei senkrechte Trennungswände in drei gleiche Abteilungen geteilt, mit 15 cm hohem Sockel und 10 cm hohem Kranz mit eingefrästen Stäben. Die aufrechten Seiten 32 mm stark, jede Abteilung mit sieben Stück 25 mm starken, auf Zahnleisten verlegbaren Einlegeböden; aus Kiefernholz ohne Rückwand (Abb. 4)

1 Regal wie vor, jedoch mit Rückwand und je sieben Stück festen, auf Grat eingeschobenen Zwischenböden..........

1 großes Regal wie vor, jedoch 0,20 m tief, ohne Rückwand, aus Kiefernholz anzufertigen, einmal in allen Teilen zu ölen, anzuliefern und an der Wand p befestigen...........

1 Briefregal mit 24 Fächern, 0,60 m breit, 0,80 m hoch, 0,24 m tief, die äußeren Wände 10 mm, die Trennungswände 6 mm stark, Rückwand auf Rahmen, die Füllung innen bündig, anzufertigen, einmal zu ölen, anzuliefern und zu befestigen, einschl. der Befestigungseisen:

aus Kiefernholz..................

„ Eichenholz..................

40,00— 50,00 „

45,00— 55,00 „

65,00— 75,00 „

180,00—200,00 „

240,00—275,00 „

90,00—100,00 „

36,00— 40,00 „ 55,00— 60,00 „

1 Stück Mtenschrank, 1,00 m breit, 2,00 m hoch, 0,45 m tief, durch eine senkrechte Trennungswand in zwei gleiche Teile geteilt, in der rechten Hälfte fünf Stück auf Zahnleisten verstellbare Einlegeböden, die linke Hälfte durch zehn wagerechte und zwei senkrechte Bretter in 33 Fächer geteilt, die Seiten glatt, Türen dagegen in Rahmen und Füllung stumpf zusammengearbeitet mit gutem Lhubbschloß, Messingschild und Schließblech, alles in bester Arbeit aus astreinem weihen Kiefernholz anzufertigen, einmal mit Heistern Leinöl zn tränken, frei Verwendungsstelle anzuliefern und aufzustellen.....................

1 Stück desgl. wie vor, ohne Mittelwand und ohne Regalteilung mit fünf Stück auf Zahnleisten verlegbaren Einlegeböden . .

1 Stück Aktenschrank, 1,20 m breit, 2,20 m hoch, 0,45 m tief, mit fünf Stück auf Zahnleisten verlegten Einlegeböden, Türen und Seiten in Rahmen und Füllung mit angekehltem Profil, je drei Füllungen in der Höhe, sonst wie vor...........

1 Stück zweiteiliger Kleider- und Aktenschrank, 1,00 m breit, 2,00 m hoch, 0,50 m tief, durch eine senkrechte Trennungswand in zwei Abteilungen geteilt, von denen die eine Abteilung mit Hutboden (rund 30 cm breit) auf Riegelleisten, Messingstange und unterem Schubkasten, die andere Abteilung durch 13 wagerechte und zwei senkrechte Böden in 40 Fächer geteilt ist, in bester Arbeit anzufertigen, einmal mit heißem Leinöl zu tränken, anzuliefern und aufzustellen:

aus Kiefernholz..................

„ Eichenholz..................

1 Stück desgl. wie vor, jedoch auf der linken Seite anstatt der kleinen Fächereinteilung fünf Stück auf Zahnleisten verlegbare Einlegeböden:

120,00—140,00 M.

80,00—100,00 „

100,00—120,00 „

120,00—150,00 „ 140,00—180,00 „

in Kiefernholz ..................

„ Eichenholz...................

1 zweiteiliger Wasch- und Bücherschrank, wie oben, nur auf der einen Seite mit eingebautem Waschkippbecken, Marmorverkleidung, Spiegel- und Handtuchhalter: in Eichenholz.....

1 Waschschränkchen mit aufklappbarer Platte, im Innern mit Zink ausgeschlagen und mit Waschschüssel und Eimer versehen:

in Kiefernholz ..................

„ Eichenholz...................

1 desgl., int Innern mit Marmor ausgelegt und mit Kippbecken, sonst wie vor, in Eichenholz................

1 Kleiderroandständer mit Regenschirmhalter in einfacher Ausstattung aus Kiefernholz...................

1 desgl. in besserer Ausstattung aus Eichenholz........

100,00—130,00 „ 120,00—160,00 „

350,00—400,00 „

40,00— 60,00 „ 50,00— 80,00 „

80,00—140,00 „

20,00— 30,00 „ 50,00— 70,00 „

Bücherräume.

1 zweiteiliger Schrank, im Unterteil 0,90 m hoch, 1,15 m breit und 0,60 m tief, mit einer zweiflügeligen, verschließbaren Tür, im Innern mit fester Zwischenwand und in der einen Hälfte fünf, in der anderen drei auf Zahnleisten verlegbare Einlegeböden, im oberen Teil 1,25 m hoch, 1,15 m breit und 0,35 m tief, mit verglasten Schiebetüren mit Muschelgriffen und Rollen, verschließbar, innen mit drei Einlegeböden, auf Zahnleisten verlegbar, aus bestem Kiefernholz................

1 Bücherschrank, 2,15 m hoch, 1,20 m breit, 0,38 m tief, mit zwei verschließbaren Abteilungen. In der einen Hälfte fünf auf Zahnleisten verlegbare Einlegeböden, in der anderen ein fester Boden mit Haken zum Anhängen von Tafeln, sonst wie vor .... 1 laufendes Meter Büchergestell, 2,00 m hoch, 0,25—0,30 m tief,

mit 6 Zwischenböden...................

1 desgl. mit Rückwand ..................

1 laufendes Meter Büchergestell, 2,00 m hoch, oben 0,25—0,30 m tief, unten 0,45 m tief, mit Rückwand...........

5. Schulräume.

a) Schulbänke (Näheres siehe Seite 873).

150,00—170,00 M.

120,00—150,00 „

20,00— 25,00 „ 25,00— 35,00 „

35,00— 45,00 „

Vorbemerkung. Während früher meist nur drei verschiedene Größen von Schulbänken zur Verwendung kamen, ist man neuerdings zu immer mehr Größenabstufungen übergegangen. Jede größere Schulbankfabrik stellt sich für die Abstufungen besondere Maßlisten zusammen, und zwar in der Regel jetzt für acht verschiedene Größen, vielfach aber noch für einige mehr. Von diesen Größen sollen in jeder Klasse drei vorhanden sein. Da es hier nur auf die Preisbemessung ankommt, und die einzelnen Bankgrößen im Preise nicht so sehr verschieden sind dieselben Kosten für alle verschiedenen Größen — so sind je zwei Stufen zusammengefaßt. AIs Erklärung für die ungefähre Größe der einzelnen Stufen mögen folgende Angaben dienen:

Stufe I

einige Fabriken berechnen sogar stets nur

Alter 6—7 Jahre.

Körpergröße

II

7—8

III

IV

VI

VII

8—10

10—12

12—14

14—16

16—18

18—20

„ VIII

1 zweisitzige Schulbank aus Kiefernholz, bestehend aus Bank und zugehörigem Tisch auf gemeinsamen Seitenschwellen befestigt, ohne bewegliche Teile mit zwei Tintenfässern und Federhalterrille und Bücherbrett, Sitz und Lehne in geschweifter Form, ohne Fußbrett einschl. Anstrich:

bis 110 cm. 110—120 „ 120—130 „ 130—140 „ 140—150 „ 150—160 „ 160—170 „ 170—180 „

Stufe I—II ...................

iii-iv ...................

V-VI ...................

„ VII—VIII...................

1 zweisitzige Schulbank besgl., jedoch mit Fußbrett und behufs besserer Reinigung des Fußbodens zum Umlegen eingerichtet (sog. Rettig-bant)¹, mit pat. freiliegender Wechselschiene U

Stufe I—II ...................

.. ni-iv .................. .

.. V-VI ...................

„ VII—VIII...................

1 zweisitzige Schulbank besgl., ohne Fußbrett und Schwellen, Bank und Tisch durch einen Mittelholm verbunden (sog.Mittelholmbank)*²: Stufe I—II ....................

„ ni-iv ...................

„ V-VI ...................

„ VII—VIII...................

Eine einsitzige Schulbank kostet 70—80 v. H. der zweisitzigen.

„ dreisitzige „ viersitzige

Mehrkosten einer zweisitzigen Bank bei Anordnung auf stufenförmigem Unterbau bei Mittelholmbänken zum    Hochklappen    des    Tisches in ganzer Breite . .

„    „    der    vorderen Tischhälfte ....

eines Nähkissens an der Unterseite der Tischhälfte .

einer Schiebetischplatte.............

„ Pendeltischplatte.............

„    eichenen Tischplatte statt der kiefernen . . .

,,    bllchenen    „    n n n ...

„ durchlaufenden Rücklehne an den Endbänken.

„ besgl. für jeden Sitz besonders......

eines durchlaufenden Klappsitzes.........

zweier geräuschlosen Pendelsitze.........

eines aufklappbaren Fußbrettes.........

,, festen    „    .........

1 Klappsitz für Hörsäle mit ansteigendem Fußboden:

mit Tisch................

ohne Tisch...............

1 m Bank für Gesangsäle, Schulsäle usw.:

mit Lehne...............

ohne Lehne ..............

15,00—17,00 M.

15.50— 17,50 „ 16,00—18,00 „

16.50— 18,50 „

20,00—21,00 „ 21,00—22,00 „ 22,00—23,00 „ 23,00—24,00 „

16,00—17,50 „

16.50— 18,00 „ 17,00—18,50 „

17.50— 19,00 „

„    120-130 „ „

140-160 „ „

1.50—    2,00 „ 4,00— 6,00 „

3.50—    4,50 „ 0,50— 0,80 „

3.50—    5,00 „ 3,00— 4,00 „ 1,00— 1,50 „ 0,50— 1,00 „

1.50—    3,00 „

2.50—    3,50 „ 2,00— 3,00 „ 4,00— 6,00 „

1.50—    2,50 „ 0,50— 1,00 „

10,00—12,00 „

5,00— 8,00 „

10,00—12,00 „

4,00— 7,00 „

¹    P. Johannes Müller, Charloitenburg, Spandauer Str. 10a.

²    A. Zahn, Berlin SO, Wiener Str. 10.

b) Schultafeln.

1 Wandtafel mit Ofen und Wandhaken oder Staffelet:

doppelseitiger Schreibfläche

10,00—12,00 M, 14,00— 15,00 M. 15,00—17,00 „ 20,00— 21,00 „ 18,00—21,00 „ 25,00— 27,00 „ 25,00—28,00 „ 32,00— 35,00 „ 30,00—40,00 „ 40,00— 45,00 „

1 Wandtafel, zum Klappen um eine senkrechte Achse eingerichtet, mehr 2,50— 3,00 „

1 Wandtafel zum Drehen um eine wagerechte Achse eingerichtet, mehr 5,00— 6,00 „

1 zweiteilige Wandtafel mit einer festen und einer zum Herumklappen

eingerichteten Tafel von je 100 x 130 cm..........

1 dreiteilige Wandtafel mit einer mittleren festen Tafel von 100 x 150 cm

und zwei halb so großen Klapptafeln............

1 dreiteilige desgl., jedoch mit zwei Klapptafeln von je 100x150 cm

Größe .......................

1 Schiebewandtafel in Holzgestell, zwei Schreibflächen van 100 x 130 cm

Tafel

60 X 100 100 X 125 100 X 150 100 X 200 100 X 250

mit einseitiger

40,00— 45,00 „

50,00— 60,00 „

60,00— 70,00 „

. 65,00— 70,00 „

1 Schiebewandtafel desgl., jedoch jede Tafel außerdem zum Drehen

eingerichtet . .......................

1 Rollwandtafel mit 100—160 cm breiter u. 200 cm hoher Schreibfläche 90,00—130,00 „ 1 silbergraue Metalltafel, 100 x 130 cm:

einseitig.......

zweiseitig.......

1 einfache Staffelei für Tafeln .

1 größere Staffelei für Drehtafeln 1 Schwamm- und Kreidebehälter 1 m rote Linie auf Tafelflächen.

80,00— 90,00 „

50,00 „ 65,00— 70,00 „ 10,00— 12,00 „ 20,00— 30,00 „ 1,50— 2,50 „ 0,10 „

c) Sonstige Klasseneinrichtung.

1 Lehrerpult ohne Auftritt mit geschlossener Rückwand

1 desgl. mit beiderseitigen Schränkchen......

1 einstufiger Auftritt zum Lehrerpult:

1.50    x 1,25 m..............

2,00 x 1,25 „    .............

2.50    x 1,25 „    .............

1 zweistufiger Auftritt, 2,00 x 1,50 m.......

25,00— 30,00 M. 55,00— 60,00 „

20,00— 25,00 „ 25,00— 30,00 „ 30,00— 35,00 „ 30,00— 35,00 „

1 Klassenwandschrank, 2,00 m hoch, 1,00 m breit, 0,38 m tief ... 40,00— 45,00 „

4,00— 5,00 „ 12,00— 20,00 „ 4,00— 8,00 „ 10,00— 20,00 „ 30,00— 40,00 „ 30,00— 32,00 „ 60,00—150,00 „

1 Papierkasten aus Holz............

1 Kartenständer................

1 Kartenaufzug, an Wand oder Decke zu befestigen

1 Wandkartenlager für 15—40 Karten......

1 freistehendes Kartenlager für 30—80 Karten . .

1 Bilderkasten für Anschauungsbilder......

1 Sammlungsschrank, je nach Größe ......

d)    Zeichensaaleinrichtung.

1 einfacher Zeichentisch, 0,80 m tief, mit 2 Schubkästen:

19,00— 20,00 M. 28,00— 30,00 „ 35,00— 40,00 „ 5,00—    6,00    „

9,00— 12,00 „

0,80 in lang.....................

1,60 „    „.....................

2,40 „    „.....................

1 Modellständer, am Tisch zu befestigen............

1 freistehender desgl.....................

1 Zeichentisch, 0,80 m tief mit aufklappbarer, als Reißbrett verwendbarer Tischplatte und Modellständer:

40,00— 45,00 „ 65,00— 70,00 „ 85,00— 90,00 „

0,80 m lang.....................

1,60 „ „.....................

2,40 „    ......................

1 Multipler-Zeichentisch^ mit 70 x 60 cm großem verstellbaren Blatt

48,00 „

3.50—    5,00    „

7.50—    10,00 „ 12,00— 15,00 „

sowie verschiebbarem Modellständer.............

1 Sitzschemel........................

1 Klappzeichenbock......................

1 Zeichenbock in Reitsitzform.................

1 Reißbrettschrank, 1,70 m hoch, 0,65 m tief, in der Höhe zweigeteilt, für je eine Schrankbreite (also 2 Fächer) von 0,60—0,65 m Breite 40,00— 60,00 „ 1 Zeichenschrank, 1,30 m breit, 1,00 m hoch, 0,90 m tief mit 8 Zügen 110,00—120,00 „

e)    Turnhalleneinrichtung.

a) Turngerüste.

1 Stangengerüst, bestehend aus 2 Stück 10 cm hohen, rund 1,00 m freitragenden gewalzten I-Trägern mit 2 starken Zugeisen, 1 gegliederten 13—16 cm starken mit den Trägern gut verbundenen Kreuzholzdeckbalken, 8 Stück je 5,00 m langen, senkrecht und schräg stellbaren Kletterstangen aus verzinktem, 42 mm starkem Gasrohr, 2 hölzernen oberen Querholmen für je 4 Kletterstangen mit je 2 starken Scharnieren, 2 eisernen Schwellen für je 4 Kletterstangen mit je 2 Vorsteckbolzen, Ketten und Lochblechen,

2 Untersatzböcken zur Schrägstellung für je 4 Stangen, 40 cm hoch einschl. Lieferung aller Bedarfsstoffe anzufertigen, anzuliefern, in Wand, Decke bzw. Fußboden ordnungsgemäß und sauber zu befestigen, mit zweimaligem Anstrich nach Angabe zu versehen und vollständig gebrauchsfertig zu übergeben ....    160,00—180,00 M.

120,00—130,00 „

1 Klettergerüst, bestehend aus 2 Stück I-Trägern und 1 Kreuzholzdeckbalken wie oben, 5 Stück starken Haken mit Mutterschrauben, Unterlagsplatten und einzulassenden viereckigen Platten, 4 Stück glatten, 33 mm starken, 5,00 m langen Tauen aus besten Hanfseilen mit Futtereisen, 2 Stück Strickleitern, desgl. mit polierten Holzsprossen, 6 Stück an besonderen Haken befestigten, 0,40—0,50 m langen Sicherheitsketten mit Ösen und Karabinerhaken, 1 Aufzugsseil mit 2 Haken und 1 Wandhaken, wie vor

¹ A. Zahn, Berlin SO 36.

Schwatlo XVI.

1 Leitergerüst, senkrecht, schräg und wagerecht zu stellen, bestehend aus 2 Stück I-Eisen rote oben, 1 Deckbalken rote oben,

1 vollen und 2 hohlen verleimten 5,00 m hohen Ständern mit

.    350,00—380,00 M.

4    Stück gelochten Gleitschienen und Gelenkbolzen, 4 Stück 5,00 m langen Leitern mit buchenen Sprossen und den nötigen Beschlagteilen, 4 Stück eisernen Verbindungsstangen, 2 einfachen und 2 Doppelrollen mit rechts und links gesponnenen Tauen und den nötigen Gegengeroichten und Befestigungsmitteln, 2 in die Reckgerüste einzulegenden Hölzern, um die Leitern roagerecht benutzen zu können, wie vor

1 Reckgerüst, bestehend aus 1 Stück rund 13,00 m langen, 14 cm hohen, als Rollbahn dienenden gewalzten I-Trägern, mit 5 an den eisernen Kastenträgern zu befestigenden starken Zugeisen, die Rollvorrichtung möglichst geräuschlos nach besonderer Angabe,

5    Stück rund 5,00 m langen, 15—16 cm starken, je aus 3 Bohlen verleimten Reckständern mit je 2 in verschiedener Höhe angebrachten Aufsteigeknaggen und mit allem Beschlag als Rollen, in der Endstellung gesicherten Riegeln, Loch- und Hebeblechen, Hebeeisen, sowie der 1,90 m langen, 4 mm starken eingelassenen Schutzschienen mit zehnfacher Stellocheinlage, 4 Stück Reckstangen, 2,30 m lang, von bestem Reckstangenstahl, 30 mm stark und gut poliert, einschl. der mit Kette befestigten Gelenkbolzen, der Ledergurte mit Zubehör und der gelochten Futzbretter, wie

.    450,00—480,00 „

vor

80,00— 90,00 „

40,00— 45,00 „

1 Rundlauf, bestehend aus einer starken vierarmigen Kurbel mit ausgedrehter Messingplatte als Ölbehälter, einschl. der Befestigungseisen an der Decke, 4 Rundlaufseilen mit Futtereisen und je 4 viersprossigen Rundlaufgriffen in Lederriemen, 1 Aufzugseil mit 2 Haken und 1 Wandhaken, rote vor........

1 Schaukelgerüst, bestehend aus den nötigen Befestigungseisen und Zugstangen, sowie den Taurollen, 2 Paar Schaukelringen von gebogenem Holz, 4 Tauen, einerseits mit Bremsschnallen, andererseits zu je zwei mit einer 1,75 m langen Stellkette und in der Wand befestigten Gelenkeisen versehen, 2 Schaukelreckstangen aus poliertem Eschenholz, rote vor.........

ß) Turngeräte.

1 Stück Pferd (Schwingel) je 160, 170, 180 cm lang und 90—130, 100—145, 110—160 cm hoch mit doppelten eisernen, mit glattem Leder umhüllten Bügelpauschen (Hohlpauschen), die vier Beine von Buchenholz, bestehend aus Röhre mit eisernem Ring, Rollvorrichtung an gekröpfter Stütze, sowie Federbeschlag mit ringförmiger Handhabe und aus Schieber mit rechtwinkligen Zahnausschnitten, Nummern in vertiefter Nute und mit eisernem Huf einschl. Lieferung aller Bedarfsstoffe anzufertigen, an den Holz-und Eisenteilen mit zweimaligem Anstrich zu versehen, mit Be-

Zeichnung der Größe zu versehen, gebrauchsfertig frei Verwendungsstelle anzuliefern und am Aufstellungsort ein Namensschild

110,00—150,00 JL

50,00— 70,00 „

70,00— 90,00 „

12,00— 15,00 „

20,00— 22,00 „

10,00— 12,00 „

36,00— 40,00 „

90,00—100,00 „

120,00—130,00 „

20,00— 25,00 „

1,20—    1,30 „

52*

anzubringen......................

1 Stück gepolsterter Sprungbock, je 50, 55, 60 cm lang und 90—120, 100—140, 110—160 cm hoch, sonst genau wie vor, insbesondere bezüglich der Röhren und Schieber........

1 tragbarer Barren, nach Höhe und Weite verstellbar, 250 cm Icing, 90—125, 100—140, 110—155 und 120—170 cm hoch, 38—42 und 40—42 cm weit, auf hölzernem, mit abstellbarer Rollvorrichtung versehenen Unterbau mit Knaggen und starken Eisenbändern befestigt, die Röhren aus Buchenholz mit Federbeschlag und ringförmiger Handhabe und Sicherung, die Schieber aus Buchenholz mit Nummer in Nuten, die Holme aus zähem

Eschenholz mit Gelenkbeschlag, wie vor ..........

1 Schwebebalken, 5,00 m lang, 10/10cm stark mit abgerundeten

Kanten und 4 Stollenfüßen, wie vor...........

1 Sprungkasten mit Lederpolstern versehen, 60 cm lang, 45 cm breit und einschl. der Polsterung 32 cm hoch, wie vor ....

1 Tiefspringtritt mit Hakenbeschlag zum Anhängen an die senkrechten Leitern, wie vor.................

1 Sturmlaufbock, 30—140 cm hoch stellbar, die Röhren mit starken Knaggen und Winkelschienen, sowie mit Gelenkbolzen, die Schieber von Buchenholz mit je einem 5—8 cm starken, doppelt gezapften Querstück einschl. der drei 60 cm breiten, 33 mm starken, 260—300 cm langen Sturmsprungbretter mit untergeschraubten Leisten, 40 cm breitem Linoleumbelag, Sicherheitsriemen und einer Vorrichtung zum Aufbewahren an der

Wand, wie vor.....................

1 Paar Freispringständer aus Buchenholz, 4—8 cm stark mit ausgeschnittenen Zähnen, 2,25 m hoch mit 36/35 cm und 85 mm starker Fußplatte und je 4 gußeisernen, mit den Stielen verbundenen Strebecken, dazu eine Sprungleine mit 1 Schaulappen und 2 Lederbeuteln, sowie ein 90 cm langes, 60 cm breites, 10 cm hohes und 33 mm starkes, gehobeltes Sprungbrett mit untergeschraubten Leisten, 40/60 cm großem Linoleumbelag und 60 cm langem Gummistreifen unter der hohen Leiste, wie vor 1 große Matratze, 1,70 m lang, 1,00 m breit, mit Roßhaarfüllung ohne Beimischung fremder Stoffe, beiderseitig mit Leder überzogen, mit je 4 starken Handgriffen, einschl. Lieferung und Befestigung an je 2 starken eisernen Haken zum Aufhängen der

Matratzen an die Wand, wie vor.............

1 Kokosturnmatte, 1,50 m lang, 1,10 m breit und 6 cm hoch mit

Henkeln und Haken...................

1 Schwingkeule verschiedenen Gewichts nach besonderer Angabe zu liefern, einschl. Lieferung und Befestigung der Aufhänge- oder Aufstellvorrichtung in den bauseitig hergestellten Wandschränken

1 eiserner Stab, 1,20 m lang, 20 mm stark mit „Hornit" überzogen, einschl. der Aufstellvorrichtungen, wie vor.......

1,70— 1,80 M.

0,60— 0,70 „

1,20—    1,30 „

0,90—    1,00 „

0,45— 0,50 „ 10,00— 11,00 „

7,00— 8,00 „

15,00— 16,00 „ 10,00— 12,00 „ 25,00— 26,00 „ 3,00— 3,50 „ 35,00— 40,00 „

2,00— 2,20 „ 12,00— 14,00 „ 10,00— 11,00 „ 11,00— 12,00 „ 1,25-    1,50    „

0,50— 0,60 „ 5,50— 6,00 „ 2,00— 2,50 „ 1,00— 1,20 „

35,00— 40,00 „ 1,00— 1,10 „

1 Windestab von Eschenholz, je 1,20 m lang, 26 mm stark, einschl.

der Aufstellvorrichtungen, wie vor.............

1 Stab zum Stabspringen, 2,00 m lang zu liefern, einschl. der Aufbewahrungsvorrichtung, wie vor .............

1 Paar gußeiserne Hanteln mit schmiedeeisernem Griff, jede Hantel 1 kg schwer, mit roter Ölfarbe gestrichen, einschl. Lieferung und Befestigung von mit gleicher Farbe gestrichener Leiste zur Aufbewahrung der Hanteln, wie vor.............

1 Paar desgl., jede Hantel % kg schwer mit schwarzer Ölfarbe,

wie vor für das kg...................

1 Ziehtau, 15 m lang, 30 mm stark, einschl. der Aufhängevorrichtung 1 Meßlatte, 5m lang, mit Beschlag, zweifarbigem Anstrich und

Dezimaleinteilung, wie vor................

1 rollbarer Befehlstisch (Podium), 1 m lang, 1 m breit und 0,60 m

hoch mit 2 Stufen, wie vor...............

1 kleine Doppelstehleiter, 2,90 m lang mit Beschlag, wie vor

1 desgl., 5 m lang, wie vor................

1 Stange zum Herabziehen der Schaukelringe........

1 tragbarer Eerkopf, ganz aus Schmiedeeisen........

1 Gerstange mit eiserner Spitze, 1,70 m lang, nach gleichem Muster

zu liefern einschl. der Aufbewahrungsvorrichtung......

1 Fußball, 28 cm Durchmesser...............

1 Faustball, 25 cm Durchmesser...............

1 Lederschleuderball, 28 cm Durchmesser...........

1 Lederschlagball, 8 cm Durchmesser.............

1 Ballschläger.......................

1 Feldballspiel......................

1 Malstab........................

1 Malleine........................

1 Tennisnetz nebst Pfosten, 1,50 m lang, 8—10 cm Durchmesser, das Netz geteert, mit oberem umsponnenen Kupferdraht, der Pfosten mit Rolle und Kurbelspannvorrichtung zu liefern . . .

1 Markierstab.......................

Nebenanschlag E. Baubetriebskosten.

1. Entwurf und Bauleitung.

4 —15 v. H.

Für Anfertigung des allgemeinen und ausführlichen Bauentwurfs, eines genauen Kostenanschlags sowie für die Oberleitung bzw. Beaufsichtigung der Bauausführung, Vergebung der Arbeiten, Abschluß der Verträge und Prüfung der Rechnungen sind je nach der Art der Bauwerke in Ansatz zu bringen bei Bausummen bis 25 000 M.

3 -10    „ „

von

25 000— 200 000 M.

2,4— 7,5 „ „ 2,0— 6,0 „

200 000—1 000 000 „

„    1 000 000—3 000 000 „

Nähere Anhaltspunkte für Berechnung von bautechnischen Arbeiten finden sich in der nachstehenden „Gebühren-Ordnung der Architekten und Ingenieure".

Gebühren-Ordnung der Architekten und Ingenieure

aufgestellt vom Verband deutscher Architekten und Jngenieurvereine, Verband deutscher Zentralheizungs-Industrieller, Verband deutscher Elektrotechniker, Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern, Verein deutscher Ingenieure, Verein deutscher Maschineningenieure.

1901.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Grundsätze für die Bemessung der Gebühren.

1.    Die Gebühren werden im allgemeinen nach der Bausumme in Rechnung gestellt, und zwar für Vorarbeiten und Ausführungsarbeiten/ gesondert. Für erstere ist die Summe'des Kostenanschlages oder — falls oder solange ein Kostenanschlag nicht aufgestellt ist — die Kostenschätzung maßgebend, für letztere die Summe der Baukosten.

2.    Vorarbeiten sind:

a)    der Vorentwurf in Skizzen nebst Kostenschätzung und gebotenen Falles Erläuterungsbericht,

b)    der Entwurf in solcher Durcharbeitung, daß danach der Kostenanschlag c) aufgestellt werden kann,

c)    der Kostenanschlag zur genauen Ermittlung der Baukosten,

d)    die Bauvorlagen, bestehend in den zur Rachsuchung der behördlichen Genehmigungen nötigen Zeichnungen und Schriftstücken.

Ausführungsarbeiten sind:

e)    die Bau- und Werkzeichnungen in einem für die Ausführung genügenden Maßstabe,

f)    die Oberleitung. Diese umfaßt die Vorbereitung der Ausschreibungen, den Entwurf der Verträge über Arbeiten und Lieferungen, die Verhandlungen über die Verträge mit den Lieferanten und Unternehmern bis zum Vertragsabschlüsse; die Bestimmung der Fristen für den Beginn, die Fortführung und die Fertigstellung der Bauarbeiten; die Überwachung der Bauausführung; den Schriftwechsel in den bei der Ausführung vorkommenden Verhandlungen mit Behörden und dritten Personen; die Prüfung und Feststellung der Baurechnungen.

¹ Unter „Bauausführung" ist nicht die „Bauunternehmung" zu verstehen.

3.    Die für die Berechnung der Gebühren in Betracht zu ziehende Gesamtbau-summe umsaht sämtliche Kosten, welche für den Bau aufgewandt werden, mit Ausschluß der Kosten des Grunderwerbes und der Bauleitung sowie der Gebühren für den Architekten und Ingenieur. Übernimmt der Bauherr selbst Materiallieferungen und Arbeitsleistungen, so werden deren Kosten bei der Berechnung der Gebühr nach ortsüblichen Preisen zu den übrigen Baukosten hinzugerechnet.

4.    Die Zahlung der Gebühr berechtigt den Auftraggeber nur zu einmaliger Ausführung des gelieferten Entwurfes; Benutzung zu wiederholter Ausführung ist von neuem gebührenpflichtig.

5.    Umsaht ein Auftrag mehrere Bauwerke nach demselben Entwürfe, so sind die Gebühren, vorausgesetzt, dah diese Bauwerke auf einmal ausgeführt werden, für Vorentwurf und Oberleitung nach der Gesamtsumme, für die übrigen Arbeiten den erforderlichen Leistungen entsprechend zu berechnen. Umsaht ein Auftrag mehrere gleichartige Bauwerke nach verschiedenen Entwürfen, so sind die Gebühren für jedes Bauwerk einzeln zu berechnen.

6.    Umfaht ein Bauauftrag mehrere verschiedenen Gebieten, Gruppen oder Bauklassen angehörende Bauwerke, so darf die Gebühr für jedes getrennt berechnet werden.

7.    Wird auf Veranlassung oder unter Zustimmung des Auftraggebers durch Veränderung des Entwurfes eine Vermehrung der vorbereitenden Arbeiten erforderlich, so ist dafür eine der Mehrleistung entsprechende Gebühr zu zahlen.

8.    Wird nur der Vorentwurf als eine in sich abgeschlossene Leistung geliefert, so erhöht sich die Gebühr um die Hälfte.

9.    Werden für eine Baustelle mehrere Vorentwürfe nach verschiedenen Bauprogrammen verlangt, so ist jeder Vorentwurf besonders zu berechnen. Sind nach demselben Bauprogramme und für dieselbe Baustelle mehrere Vorentwürfe auf Verlangen des Bauherrn aufgestellt, so wird die Gebühr für den ersten voll, für alle weiteren nach Verhältnis der Mehrleistung berechnet.

10.    Für den Entwurf sind die Teilbeträge aus § 1, 2 a) und b) zusammen zu berechnen, auch wenn ein Vorentwurf nicht geliefert worden ist.

11.    Sind im Auftrage des Auftraggebers mehrere Entwürfe für dieselbe Bauaufgabe angefertigt worden, so sind die Gebühren für den ersten Entwurf aus § 1, 2 a) und b), für jeden der weiteren Entwürfe nach Verhältnis der Mehrleistung, jedoch mindestens mit der Hälfte der Gebühren aus § 1, 2 a) und b) zu berechnen.

12.    Die Gebühren für die Oberleitung gelten unter der Voraussetzung, dah die Bauausführung durch Einzel- oder Gesamtunternehmer erfolgt. Für solche Leistungen, welche ohne Zuziehung von Unternehmern ausgeführt werden, verdoppelt sich die Gebühr für § 1, 2 f) bezüglich des von dieser Ausführungsart betroffenen Teiles der Bausumme. Die Gebühr für § 1, 2 e) kommt auf alle Fälle auch dann zur Verrechnung, wenn die Pläne des Entwurfes ganz oder zum Teil als Bau- und Werkzeichnungen verwendet werden können.

13.    Erstreckt sich der Auftrag nur auf die Ausführungsarbeiten, so erhöht sich die Gebühr für § 1, 2 e) und f) um ein Viertel.

14.    Für Umbauten erhöhen sich die Gebühren den erforderlichen Leistungen entsprechend, mindestens aber um die Hälfte.

15.    Werden seitens eines Lieferanten oder Unternehmers Provisionen oder Rabatte auf Bestellungen gewährt, so fallen diese dem Bauherrn zu.

16.    Dem Auftraggeber ist auf Verlangen eine Ausfertigung des Entwurfes ohne besondere Vergütung zu übergeben.

§ 2. Nebenkosten.

2>n- die festgesetzten Gebühren sind nicht eingeschlossen und daher vom Auftraggeber besonders zu vergüten:

17.    Die Kosten aller für die Aufstellung des Entwurfes notwendigen Unterlagen, als: Katasterauszüge, Lage- und Höhenpläne *; Bauaufnahmen, Bodenuntersuchungen, Bohrungen, Wassermessungen, Analysen, statistische Erhebungen u. dgl.; die Bauskizzen und Bauzeichnungen des zu bearbeitenden Gebäudes für Entwürfe zu Heizungs-, Lüf-tungs-, Beleuchtungs-, Be- und Entwässerungs- sowie elektrischen Anlagen.

und zwar nach Verhältnis des Zeitauf-

18.    Die Kosten der besonderen Bauleitung, d. h. die Eehaltsbezüge der Bauführer, Bauaufseher, Bauwächter usw.; die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung eines besonderen Baubureaus, für die Vervielfältigung der Unterlagen und für die Ausschreibung und Vergebung der Arbeiten, Lieferungen u. dgl., sowie für die zur Abrechnung erforderlichen Vermessungen. Die Gehaltsbezüge eines zur besonderen Bauleitung erforderlichen Bauführers sind auch dann wandes — zu erstatten, wenn der Bauführer zur Leitung mehrerer Bauten vom Architekten oder Ingenieur bestellt ist.

19.    Bei Hochbauten die Gebühren der mit statischen Berechnungen, Konstruktionen, maschinellen Anlagen u. dgl. betrauten Ingenieure, bei Ingenieurbauten diejenigen des mit der künstlerischen Ausbildung des Entwurfes betrauten Architekten und der zugezogenen Spezialisten.

20.    Die Mühewaltung bei Auswahl, Erwerb, Veräußerung, Benutzung und Belastung von Grundstücken, Baulichkeiten usw. sowie bei Ordnung der Rechtsverhältnisse.

21.    Die aus Anlaß des Baues erforderlichen Reisen.

22.    Etwa geforderte Revisions- und Inventarzeichnungen sowie bei Straßen, Eisenbahnen und Kanälen die Schlußvermessungen.

§ 3. Zahlungen.

23.    Abschlagszahlungen auf die Gebühren sind auf Verlangen bis zu drei Viertel der nach dieser Gebührenordnung zu bewertenden, bereits bewirkten Leistungen zu gewähren. Insbesondere sind die Gebühren für die Vorarbeiten zu drei Viertel sofort nach deren Ablieferung fällig. Die Restzahlungen sind, gesondert nach Vorarbeiten und Ausführungsarbeiten, längstens 3 Monate nach Erfüllung des Auftrages zu leisten.

§ 4. Besondere Gebühren.

24.    Gutachten, Schätzungen, schiedsgerichtliche Arbeiten, statische Berechnungen, künstlerische Darstellungen u. dgl. stehen außerhalb dieser Gebührenordnung und sind nach der darauf verwendeten geistigen Arbeit, nach der fachlichen Stellung des Beauftragten und nach der wirtschaftlichen Bedeutung der Frage zu bewerten.

i Bezüglich der Kosten der Arbeiten des Landmessers roirö 'cmf die Gebührenordnung des Deutschen Eeometeroereins vom 21. Juli 1902, Verlag von Konrad Wittwer, Stuttgart, sowie auf die damit übereinstimmende Gebührenordnung der „Vereinigung selbstündigerstn Preußen vereid. Landmesser zu Berlin, E. SB." vom Jahre 1901, Verlag von (£. Seyffarth, Liegnitz, verwiesen.

25. Für nach der Zeit zu vergütende Arbeiten sind zu berechnen: für die erste Stunde .

20,00 Jt. 5,00 „

„ jede fernere Stunde

26.    Für Reisen irn Inlands sind außer den im § 4, 24 und 25 oder § 6 und §§ 8 bis 10 aufgeführten Gebühren 30,00 M. für den Tag zu vergüten. Dieser Satz kommt auch für Teile eines Tages voll in Ansatz! jedoch kann er für einen Tag nur einmal angesetzt und soll nach Verhältnis verteilt werden, wenn gleichzeitig mehrere Auftraggeber beteiligt sind. Neben diesem Tagesatze sind die Auslagen für Fahrten, Gepäckbeförderung und Arbeiter zu erstatten.

27.    Die Leistungen von Gehilfen werden deren Stellung entsprechend in Rechnung

gestellt.

II. Gebühren der Architekten.

§ 5. Grundlagen der Berechnung.

28. Die Gebühren für die Leistungen der Architekten bei der Vorbereitung und Ausführung von Bauten werden

sowohl nach der Bausumme

als nach der Art

als nach der Ausbausumme

der Bauwerke bemessen.

29.    Die Bausumme umfaßt die sämtlichen Baukosten. Sie ist bei Berechnung der Gebühren für die Vorarbeiten dem Kostenanschläge und für die Ausführungsarbeiten der Bauabrechnung zu entnehmen. Wenn und solange die Bauabrechnung nicht vorliegt, tritt an deren Stelle der Kostenanschlag, und solange auch dieser fehlt, an dessen Stelle die Kostenschätzung.

30.    Nach der Art der Bauwerke werden unterschieden:

Gruppe I: Schuppen, Scheunen, Ställe, Remisen, Gewächshäuser, Lagerhäuser, Speicher, Schlacht- und Viehhöfe,' Werkstätten, Betriebsanlagen, Fabriken,' Abortsund Barackenbauten;

Gruppe II: Wohn-, East-, Kaufhäuser, Banken; Schulen, Kasernen, Gefängnisse, Bade-, Heil- und Pflegeanstalten, Markt- und provisorische Hallenbauten, Geschäfts-, Bureau-, Verwaltungs-, Verkehrs- sowie alle solche Gebäude, welche nicht unter den Gruppen I und III besonders benannt sind;

Gruppe III: Kirchen aller Art, Friedhofsbauten, Gedenkhallen; Hochschulen, Akademien, Bibliotheken, Museen, Theater, Konzerthäuser; Börsen, Parlaments- und Rathäuser; Gruppe IV: Denkmäler, Brunnen, Grotten, Lauben, Bänke; Raumausstattungen; Fest- und Trauerdekorationen, bauliche Ausstattungsgegenstände (Altäre, Kanzeln usw.);

Gruppe V: Möbel und kunstgewerbliche Gegenstände (Lichtträger, Geräte, Schmucksachen usw.).

31.    Die Ausbausumme umfaßt den auf den Ausbau und die Ausschmückung des Bauwerkes fallenden Teil der Bausumme, welcher in Kostenanschlägen und Bauabrechnungen im einzelnen nachzuweisen ist. Dabei werden die Bauarbeiten wie folgt geschieden:

Ausbau:

Rohbau:

Auss ch a chtungsarb eiten Maurerarbeiten ....

Steinmetzarbeiten:

Lieferung und Versetzen des Materials in einfacher glatter Bearbeitung (durchschnittlich zu zwei Drittel der Eesamtkosten anzunehmen).

Asphalt- und Jsolierarbeiten Zimmerarbeiten:

Balken, Fachwände, Dachverband.

Eisenkonstruktionen.........

Dachdecker- und Klempnerarbeiten . .

Pflasterungen, Wege- und Eartenanlagen. Insgemein.............

Putzarbeiten und Mehrkosten für Ziegelverblendung.

Mehrkosten für Profilierung und Verzierung (durchschnittlich zu ein Drittel der Eesamtkosten anzunehmen).

Zulagen für Verzierung und Verkleidung sichtbarer Holzteile, Fußböden, hölzerne Treppen.

Kunstschmiedearbeiten.

Metallverzierungen.

Putz- und Stückarbeiten.

Bildhauerarbeiten mit Modellen.

Bekleidungen aus Stuckmarmor, Terrazzo, Mosaik, Steinplatten, Fliesen, Kacheln, Formsteinen, Terrakotten usw.

Tischler-, Glaser- und Schlosserarbeiten.

Maler- und Tapezierarbeiten.

Heizungs- und Lüftungsanlagen, Ofensetzerarbeiten.

Wasser- und Gasleitungen, Abortsanlagen.

Elektrische und Maschinenanlagen.

Unvorhergesehene Arbeiten des Ausbaues.

§ 6. Berechnung der Gebühren.

32.    Die Gesamtgebühren werden nach Maßgabe der beigefügten Tabelle in Hundertsteln der Bausumme berechnet, welche mit den Gruppen und mit steigendem Ausbaue wachsen, dagegen mit steigenden Bausummen abnehmen.

33.    Die Grundgebühren der Tabelle in den Gruppen I—IV entsprechen den am Kopfe der Spalten 2—5 bezeichneten Mindestsätzen für das Verhältnis der Ausbausumme zur Bausumme, und werden für jedes weitere Hundertstel dieses aus dem Kostenanschläge bzw. aus der Bauabrechnung nachzuweisenden Verhältnisses um den in Spalte 6 angegebenen Zuschlag erhöht.

34.    Solange die Ausbausumme nicht nachgewiesen ist, wird das Ausbauverhältnis zu den Mindestsätzen der Tabelle angenommen. Nach geschehener Lieferung des Entwurfes steht es dem Architekten jedoch zu, den Nachweis durch Vorlage eines Kostenanschlages zu führen.

35. An Einzelgebühren werden berechnet:

für

Vorarbeiten

für

Ausführungs

arbeiten

a)    Vorentwurf . .

b)    Entwurf . . .

c)    Kostenanschlag .

d)    Bauvorlagen

e)    Bauzeichnungen und Werkzeichnungen 20

f)    Bauleitung .... 20    20

to I—I

30

10

. 20

40

40 Hundertstel der in der > Tabelle angegebenen 60 Sätze.

Gebühren der Architekten in Prozenten der Bausumme.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Die Bausumme wird nach der nächst unteren Stufe abgerundet, solange die Gebühr dadurch höher ausfällt.

Für

Bausummen

In den Gruppen

bis

Mark

I—IV

Zuschlag

beim Verhältnisse der Ausbausumme zur Bausumme bis

4<Vioo | ⁵7ioo | je Vioo mehr

²⁰/ioo

II

III

IV

Grundgebühr

³⁰/l00

1 000

2 000

9 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000

1 000 000

1 250 000

1    500 000

2    000 000

2    500 000

3    000 000

4    000 000

5    000 000

6    000 000

7 000 000

10 000 000

6,00

9,00

5,60

8,40

5,30

5,10

4,90

4,80

4,70

4,60

4,55

4,50

4,30

4,10

4,00

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

3,40

3,35

3,30

3,25

3,10

3,00

2,90

2,80

2,75

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50

2,45

2,40

2,30

2,20

2,10

2,05

2,00

1,95

1,90

1,85

1,80

1,75

8,00

7,70

7,40

7,20

7,00

6,90

6,85

6,80

6,50

6,20

6,00

5,85

5,70

5,55

5,40

5,25

5,10

5,05

5,00

4,95

4,70

4,50

4,30

4,20

4,10

4,00

3,90

3,80

3,75

3,70

3,65

3,60

3,45

3,30

3,20

3,10

3,00

2,95

2,90

2,85

2,80

2,70

12,00

11,20

10,60

10,20

9,80

9,60

9,40

9,20

9,10

9,00

8,60

8,20

8,00

7,80

7,60

7,40

7,20

7,00

6,80

6,70

6,60

6,50

6,20

6,00

5,80

5,60

5,50

5,40

5,30

5,20

5,10

5,00

4,90

4,80

4,60

4,45

4,30

4,15

4,00

3,90

3,80

3,70

3,65

3,55

15,00

14,00

13.30 12,80

12.30 12,00 11,70 11,50 11,40

11.30 10,80

10.30

10,00

9,70

9,50

9,30

9,00

8,70

8,50

8,40

8,30

8,20

7,80

7,50

7,20

7,00

6,90

6,80

6,60

6,40

6,30

6,20

6,10

6,00

5,80

5,60

5,40

5,20

5,00

4,90

4,80

4,70

4,60

4,50

0,135

0,125

0,120

0.115

0,110

0,108

0,106

0,104

0,103

0,102

0,097

0,093

0,090

0,088

0,086

0,084

0,081

0,079

0,077

0,076

0,075

0,074

0,070

0,067

0,065

0,063

0,062

0,061

0,059

0,058

0,057

0,056

0,055

0,054

0,052

0,050

0,049

0,047

0,045

0,044

0,043

0,042

0,041

0,040

21,00

19.60

18.60

17.90

17.20 16,80 16,40 16,10 15,95 15,80

15.10

14.50 14,00

13.60 13,30 13,00

12.60

12.20

11.90 11,75 11,60 11,45

10.90

10.50

10.10

9,80

9,65

9,50

9,25

9,00

8,85

8,70

8,55

8,40

8,10

7,80

7,50

7,25

7,00

6,85

6,70

6,55

6,40

6,30

Beispiele der Gebührenberechnung.

Beispiel 1. Villa. Gebühren für Vorentwurf und Entwurf. Nach der Kostenschätzung : Bausumme 100 000 M.

Gruppe II:

100 000

100

• 4,95 - 0,30 = 1485 JL

Beispiel 2. Dieselbe Villa. Gebühren für alle Vorarbeiten. Nach dem Kostenanschläge: Bausumme 100 000 JL, Ausbausumme 50 000 M., Ausbauverhaltnis — ⁵⁰/₁₀₀.

Gruppe II:

100 000

100

• [4,95 + (50 — 30) 0,074] - 0,40 = 2572 JL

Beispiel 3. Dieselbe Villa. Gebühren für alle Arbeiten.

Nach dem Kostenanschläge: Bausumme 100 000 JL, Ausbausumme 50 000 JL, Ausbauverhältnis = ⁵⁰/l00 •

Nach der Bauabrechnung: Bausumme 120 000 JL, Ausbausumme 66 000 JL, Ausbauverhältnis = ⁵⁸/₁₀₀.

Gruppe II:

100 000

100

• (4,95 + 20 • 0,074) 0,40

120 000

100

• (4,70 + 25 • 0,070) • 0,60 = 7216 JL

III Gebühren der Ingenieure.

§ 7. Art der Berechnung.

36.    Für die Gebührenberechnung werden die Ingenieurarbeiten, sofern sie nicht als Hochbauten nach II zu verrechnen sind, in drei Gruppen geteilt, und zwar in solche, die

A.    nach Hundertsteln der Baukosten (§ 8),

B.    nach der Länge der Linie (§ 9),

C.    nach der Grütze der Fläche vergütet werden (§ 10).

Die Gruppe A zerfällt in vier Bauklassen 1, 2, 3 und 4.

37.    Für die Arbeiten der Gruppen B und C werden Gebührengrenzen für einfache und schwierige Verhältnisse angegeben. Die zu zahlenden Gebühren sind in jedem Falle vertragsmätzig zwischen diesen Grenzen mit dem Bauherrn zu vereinbaren.

38.    Die Frage, ob einfache oder schwierige Verhältnisse vorliegen, wird gleichzeitig nach der Geländegestaltung, nach den wirtschaftlichen Umständen und nach technischen Gesichtspunkten entschieden.

39.    Alle Arbeiten, deren Baukosten den Betrag von 5000 JL nicht erreichen, dürfen nach den Sätzen für Zeitgebühren (§ 4, 25) verrechnet werden.

40.    Die Anteile der Einzelleistungen an der Gesamtgebühr werden für Ingenieur-arbeiten folgendermatzen festgesetzt:

Teilbeträge in Hundertsteln

Bezeichnung der Einzelleistung

a)    Vorentwurf und Kostenschätzung

b)    Entwurf..........

c)    Kostenanschlag.......

d)    Bauvorlagen........

e)    Bau- und Werkzeichnungen . .

f)    Oberleitung der Bauausführung

25

30

10

§ 8.

Gebührensätze für Arbeiten, welche nach der Bausumme vergütet wer den.

41. Hierher gehören alle Bauwerke, welche nicht nach den Bestimmungen für die Gruppeir B § 9 und 6 § 10 zu berechnen sind, nämlich:

Bauklasse 1.

Bohlwerke, Brücken, gerade feste bis 10 m Spannweite; einfache Deichsiele; einfache Durchlässe; Erdarbeiten jeder Art; Anlagen zur Fortleitung und Verteilung der Elektrizität; Faschinenbauten; Felssprengungen; Futtermauern; Gerinne für Wasserleitungen ohne Kunstbauten; Gräben für Wasserleitungen ohne Kunstbauten; einfache Hafenanlagen ohne Kunstbauten; Pflasterungen als Uferdeckung; Rohrleitungen ohne Abzweige; einfache Straßenanlagen, Straßenbefestigungen; Stützmauern mit einfacher Gründung; Trockenmauern; einfache Uferdeckungen; einfache feste Wehre.

Bauklasse 2.

Einfache Anschlußgleise und Bahnhöfe mit mehr als zwei Nebengleisen für jedes Hauptgleis (kleinere Bahnhöfe werden mit den Strecken-üm nach B § 9 verrechnet), unterirdische Behälter für Flüssigkeiten; feste Brücken von 10—30 m Spannweite; Anlagen zur Entwässerung von Städten; schwierigere Deichsiele; Düker; schwierigere Durchlässe; Fabrikgebäude mit maschineller Einrichtung; kleine Fähren für Fußgänger und Wagen; Flußkanalisierungen; Flußregelungen; Anlagen zur Gewinnung, Reinigung, Aufbewahrung und Verteilung von Gas; Gründungen ausschließlich der Luftdruck-und Gefriergründungen; schwierigere Hafenanlagen; Heizungsanlagen; Hellinge; Installationen für Elektrizität, Gas und Wasser; einfache Konstruktionen für Hochbauten; Lüftungsanlagen; Schöpfwerksanlagen; einfache Schiffsschleusen; Speicher mit maschineller Einrichtung; schwierige Straßenanlagen; kleine Talsperren; einfache Tunnel; Ufermauern mit schwieriger Gründung; Anlagen zur Gewinnung, Reinigung, Aufbewahrung und Verteilung ron Wasser; Wasserbauten für Kraftgewinnungsanlagen; einfache bewegliche Wehre; schwierige feste Wehre.

Bauklasse 3.

Schwierige Anschlußgleise und Bahnhöfe; oberirdische Behälter für Gase und Flüssigkeiten; hohe Wasserleitungsbrücken; bewegliche Brücken; schwierige Konstruktionen für Hochbauten; Doppelbrücken; schiefe Hausteinbrücken (falls der Steinschnitt ausgetragen wird); schwierige und große Brücken über 30 m Spannweite; Fähranstalten für Eisenbahnen; Gefriergründungen; geneigte Ebenen; Luftdruckgründungen: Schiffshebewerke; schwierige Schiffschleusen; Schiffswerften; Schwimmdocks; große Talsperren; hohe Talübergänge; Trockendocks; schwierige Tunnel; schwierige bewegliche Wehre.

Bauklasse 4.

Maschinentechnische Anlagen aller Art, insbesondere: Azetylenanlagen; Anlagen zur Verarbeitung von Abfallstoffen; Appreturanstalten; Aufbereitungen; Aufzüge; Badeanstalten; Bagger; Bergwerksmaschinenanlagen; Brauereien; Brennereien; chemische Fabriken; Kompressoren für Luft und Gase; Dampfanlagen, Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfleitungen, Dampfüberhitzer usw.; Destillieranlagen; Drucklustanlagen;

Eiserzeugungsanlagen: Anlagen zur Erzeugung, Aufspeicherung und Umformung des elektrischen Stromes; Färbereien; Feuerlöschanlagen; Gebläse; Gerbereien; Gesteinbohranlagen; Gießereien; Glashütten; Hammerwerke; Hebewerke; Hochöfen; Holzbearbeitungsanlagen; Holzschleifereien; Hüttenwerke; hydraulische Kraftanlagen; Kälteerzeugungsanlagen; Karbidfabriken, Kesselschmieden; Koch- und Waschküchen; Kokereien; Kondensationen; Kühlanlagen; Ladevorrichtungen; landwirtschaftliche mechanische Einrichtungen; Lederbearbeitungsanlagen; Mälzereien; Maschinenfabriken; Molkereien; Mühlen; Ofen für technische Zwecke; Papierfabriken; Pressen; Pumpwerke; Sägewerke; Schachtanlagen; Schiffe; Separationsanlagen; Spinnereien; Transmissionen; Transportvorrichtungen; Trockenanstalten; Walzwerke; Waschanstalten; Wasserdruckwerke; Wasserkraftanlagen; Webereien; Werkzeugmaschinen; Windkraftmaschinen; Zementfabriken; Zuckerfabriken usw.

42. Die Gebührensätze für diese vier Bauklassen sind nach der folgenden Zusammenstellung in Hundertsteln der Bausumme zu berechnen. Die Bausumme wird nach der nächst unteren Stufe abgerundet, solange die Gebühr dadurch höher ausfällt.

Gebühren der Ingenieure in Hundertsteln der Bausumme.

Bausumme

Bauklasse

Bausumme

Bauklasse

«Ä

M.

5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 150 000

Oi_ E'j CO r-i o Oi IO

oo co" IO ib" tjT -rfT rjT xfT rtT co~ co

Jii Oi Oi Oi Oi Oi - I —I -T JO jo JO

Oi o to bo bi bo o v bo bi bi bo

J- I JO JO JO JO JO JO JO o £ CO Oi

co bi bi bo "o bo bi bo bi bi bo

16,0

200 ooo

300 ooo 400 000 10,6    500 OOO

600 OOO 700 000 800 000 900 000 8,0    1 OOO    OOO

7,7    2 OOO    OOO

7,3    3 OOO    OOO

13,4

11,7

9,9

9,3

8,8

8,4

6,2

JO JO 03 03 03 JO JO JO JO JO JO

V bi bi b> b-> b- bo bo bo bo V

Io bi "o b- b- bo bi V bi bo bo

Jn Jii Jil Ol Oi Ci Ci — i

"o bi "o "t—¹ bo bo bi "o 'b "go bi

03 03    JR

bo bi "o "I—¹ b bo bo 'rfx bi bi bi

§ 9.

B. Gebührensätze für Arbeiten, welche nach der Länge der Linie vergütet

werden.

43. Die Leistungen des Ingenieurs sind die folgenden:

Allgemeine Vorarbeiten (§ 1, 2 a); Bereisung der Linie, Eintragung der Linie in Abzeichnungen vorhandener Karten, Anfertigung eines Höhenplanes auf Grund von Höhenaufnahmen: Erläuterungsbericht, Kostenschähung.

Ausführliche Vorarbeiten (§ 1, 2 b), c), d); Aufstellung der besonderen Vorarbeiten unter Benutzung vorhandener, nach Bedarf zu ergänzender Karten; Auftragung des Höhenplanes und etwa erforderlicher Querschnitte; Aufstellung der Regelentwürfe für wiederkehrende Bauten und Bauteile; Eintragung der Streckenbauwerke; Erläuterungsbericht, Kostenanschlag. Alle Einzelbauwerke, welche nicht nach Regelentwürfen hergestellt werden können, werden nach § 8 nach Maßgabe ihrer Bausumme besonders vergütet.

Bauausführung; alle in § 1 unter e) und f) aufgeführten Arbeiten.

44.    Deichanlagen, Straßenanlagen. Die Gebühren betragen für 1 km Länge bei einfachen Verhältnissen 800 M, bei schwierigen Verhältnissen 2400 Ji

45.    Haupteisenbahnen, Neben-, Klein- und Straßenbahnen aller Betriebsarten, Leitungs- und Schiffahrtskanäle. Die Gebühren betragen für 1 km Länge bei einfachen Verhältnissen 1200 Ji, bei schwierigen Verhältnissen 3600 M.

§ 10.

C. Gebührensätze für Arbeiten, welche nach der Fläche vergütet

werden.

46.    Die Leistungen des Ingenieurs sind in dieser Gruppe die folgenden:

Allgemeine Vorarbeiten (§ 1, 2a); Begehung der Fläche, Eintragung des

Vorentwurfes in vorhandene Lage- und Höhenpläne, Darstellung der allgemeinen Anordnungen der beabsichtigten Anlage, Erläuterungsbericht, Kostenschätzung.

Ausführliche Vorarbeiten (§ 1, 2 b), c), d); Beschaffung aller Unterlagen für die Bauausführung unter Benutzung vorhandener Lage- und Höhenpläne; Aufstellung der Regelentwürfe für wiederkehrende Bauten und Bauteile; Eintragung der Hauptmaße der nicht nach Regelentwürfen herzustellenden Einzelbauwerke, welche nach § 8 vergütet werden; Erläuterungsbericht. Kostenanschlag.

Bauausführung; alle in § 1 unter e) und f) aufgeführten Arbeiten.

47.    Bebauungspläne. Die Gebühren, welche den Teilleistungen a) und b) in § 7, 40 entsprechen und eintretenden Falles nach dem Verhältnisse 1 : 1 zu teilen sind, betragen für 1 ha Fläche bei einfachen Verhältnissen 20 Ji, bei schwierigen Verhältnissen 60 JI.

48. Bewässerungs- und Entwässerungsanlagen für landwirtschaftliche

Zwecke.

Die Gebühren betragen für 1 ha Fläche bei einfachen Verhältnissen 30 Ji., bei schwierigen Verhältnissen 90 Ji.

Bestimmungen über die 'zivilrechtliche Verantwortlichkeit für Leistungen der Architekten und Ingenieure.

Aufgestellt vom Verbände Deutscher Architekten- und Jngemeurvereine 1886.

(Revidiert durch die 32. Abgeordnetenversammlung des Verbandes in Dresden 1903.)

Vorbemerkung.

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Verantwortlichkeit desjenigen Architekten (Ingenieurs), welcher, ohne die Ausführung eines Bauobjekts im Wege der Werkverdingung selbst zu übernehmen, dem Auftraggeber behufs Herstellung desselben seinen Beistand gewährt.

Diese Verantwortlichkeit wird nach den bestehenden Gesetzen verschieden beurteilt, kann aber durch Vertrag in jedem einzelnen Falle begrenzt werden.

Zur Geltendmachung dieser Bestimmungen genügt die Bezugnahme auf dieselben in den nach Maßgabe der besonderen Verhältnisse abzuschließenden mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Der Architekt (Ingenieur) haftet dafür/ daß die technischen Leistungen, welche er übernommen hat, den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen.

Er haftet nicht dafür, daß seine technischen Leistungen Regeln der Ästhetik entsprechen.

§ 2.

Der Architekt (Ingenieur) haftet für Schäden, welche durch Verschulden seiner Angestellten bei Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten entstehen, in demselben Matze, als wäre das Verschulden von ihm selbst begangen.

§ 3.

Der Architekt (Ingenieur) haftet nur im Falle besonderer Vereinbarung für Schäden, welche aus einer Verzögerung der Ausführung einer übernommenen Arbeit entstehen.

§ 4.

Der Architekt (Ingenieur) haftet nicht für Schäden, welche daraus entstehen, datz Gesetze und Verordnungen unbeachtet blieben, welche an seinem Wohnorte nicht gelten und ihm vom Auftraggeber nicht zur Kenntnis gebracht oder nachweislich anderweitig bekannt geworden sind.

Auch haftet er nicht für Nachteile, welche dem Auftraggeber daraus erwachsen, datz ein von diesem mit dem Auftrag verfolgter, dem Architekten (Ingenieur) bei Erteilung des Auftrages jedoch nicht erkennbar gemachter Zweck unerreicht bleibt.

§ 5.

Ist der Architekt (Ingenieur) für Fehler an ausgeführten Bauten oder sonstigen Lieferungsobjekten verantwortlich, so beschränkt sich seine Haftbarkeit auf dem Ersatz des Schadens an dem Bau oder sonstigen Lieferungsobjekt selbst.

§ 6.

Ist dem Architekten (Ingenieur) nicht mindestens die generelle Bauaufsicht übertragen, so werden Schäden infolge fehlerhafter Leistungen desselben, welche bei Leitung der Ausführung des Objektes durch den Architekten (Ingenieur) selbst vermieden sein würden, nicht ersetzt.

§ 7.

Zieht der Auftraggeber Handwerker oder Lieferanten zur Ausführung des von einem Architekten (Ingenieur) gelieferten Entwurfes hinzu, deren Wahl der Architekt (Ingenieur) nicht gebilligt hat, so hat der Auftraggeber, um den Architekten (Ingenieur) für einen Schaden am Bauobjekt haftbar machen zu können, zuvor zu beweisen, datz er Handwerker, beziehungsweise Lieferanten hinzugezogen hat, die eine für die Aufgabe genügende technische oder künstlerische Befähigung besitzen.

§ 8.

Wird der Architekt (Ingenieur) infolge ungenügender Aufsicht und Prüfung (§§ 13 und 14) für fehlerhafte Bauausführung verantwortlich, so haftet er nur im Falle des Unvermögens des Ausführenden.

Hat der Architekt (Ingenieur) die Wahl des Ausführenden nicht gebilligt, so ist im Unvermögensfall des letzteren von dem Auftraggeber der Beweis zu führen, datz er bei der Auswahl desselben sorgsam verfahren sei.

§ 9-

Die Haftpflicht des Architekten (Ingenieurs) für Leistungen, welche sich auf ein von ihm entworfenes oder geleitetes Bauobjekt beziehen, überdauert in keinem Falle die des Ausführenden. Sie erlischt jedenfalls mit dem Ablauf von 3 Jahren nach Ingebrauchnahme des Objekts bzw. nach der Aufforderung zur Übernahme desselben. Die Haftpflicht des Architekten (Ingenieurs) für alle sonstigen Leistungen erlischt mit dem Ablauf von einem Jahr nach Beschaffung derselben. Soll die Verantwortlichkeit des Architekten (Ingenieurs) auf Grund hervorgetretener Schäden in Anspruch genommen werden, so mutz — bei Verlust des Anspruches — ihm vor Ablauf dieser Fristen davon Anzeige gemacht und, falls eine Einigung nicht erzielt wird, die gerichtliche Klage zugestellt sein.

Spezielle Bestimmungen.

§ 10. Zeichnungen. Baubedingungen und Verträge.

Skizzen sind probeweise Versuche zur Lösung einer technischen Aufgabe. Fehler derselben begründen eine Verantwortlichkeit des Architekten (Ingenieurs) nicht.

Entwürfe, Detailzeichnungen, Beschreibungen, Baubedingungen und Verträge müssen in einer dem angegebenen Zwecke entsprechenden Deutlichkeit, Ausführlichkeit bzw. Grütze des Maßstabes ausgeführt werden und so beschaffen sein, datz auf Grund derselben das Bauobjekt ausgeführt werden kann.

Jnbezug auf Zeichnungen haftet der Architekt (Ingenieur) nur für eingeschriebene Matze, falls nicht der Gegenstand in natürlicher Grütze dargestellt ist.

Für Schäden, welche dem Auftraggeber aus Versehen oder Nichtbeachtung gesetzlicher Vorschriften in Zeichnungen sowie in dem technischen Teil von Verträgen und Baubedingungen erwachsen, haftet der Architekt (Ingenieur) nur insoweit, als er die Mehrkosten ersetzen mutz, welche dem Auftraggeber daraus erwachsen, datz er das Objekt teurer bezahlen mutz, als er bei Nichtvorhandensein solcher Fehler dasselbe zu bezahlen gehabt haben würde.

Der Architekt (Ingenieur) kann beanspruchen, datz durch seine Fehler entstandene Schäden durch ihn beseitigt werden.

§ 11. Kosten- und Wertschätzungen.

Bei generellen Kostenschätzungen und bei Taren ist der Architekt (Ingenieur) — in Ermangelung entgegenstehender Vereinbarung — für begangene Irrtümer und Rechenfehler nicht verantwortlich.

Bei detaillierten Kostenanschlägen haftet der Architekt (Ingenieur) dafür, datz in denselben die Ausmatze und die zur ordnungsmäßigen Ausführung des Baues erforderlichen Gegenstände und Arbeiten — innerhalb des erfahrungsmätzig zulässigen Spielraumes — richtig enthalten sind. Diese seine Haftung beschränkt sich aber auf den Ersatz der Mehrkosten, welche dem Auftraggeber daraus erwachsen, datz er übersehene Gegenstände teurer anschaffen mutz, als er dieselben hätte anschaffen können, wenn sie nicht übersehen worden wären bzw. zuviel beschaffte Gegenstände mit Verlust verkaufen mutz. Für die Richtigkeit der Preisansätze und der Verrechnung derselben haftet der Techniker nicht.

§ 12. Gutachten und Berichte.

Für Schäden infolge begangener Versehen bei der Erstattung von Gutachten und Berichten haftet der Techniker in Ermangelung entgegenstehender Vereinbarung nicht.

§ 13. Bauleitung,

a) Allgemeines.

Der mit der Bauleitung beauftragte Architekt (Ingenieur) hat dem Bauausführenden die zum Verständnis der Zeichnungen und Vertragsbestimmungen gewünschten Erläuterungen zu geben.

Er ist nicht berechtigt, Abweichungen von den der Bauausführung zugrunde gelegten, durch Zeichnungen bzw. Verträge festgesetzten Vorschriften anzuordnen, es sei denn, daß ihm zur Vornahme solcher Änderungen die allgemeine Ermächtigung erteilt ist, oder daß dieselben bei der Durcharbeitung des Projektes bzw. bei der Detaillierung aus künstlerischen oder konstruktiven Rücksichten erforderlich werden.

Abweichungen, welche Mehrkosten verursachen, bedürfen der speziellen Ermächtigung seitens des Auftraggebers.

Eingriffe des Auftraggebers in die Befugnisse des Architekten (Ingenieurs) entheben den letzteren von seiner Verantwortlichkeit in bezug auf die betroffenen Punkte.

b) Generelle Bauaufsicht.

Der mit der generellen Bauaufsicht beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die Bau-bzw. Werkstelle in seinem Ermessen überlassenen Zwischenräumen periodisch zu besuchen bzw. durch seine Angestellten besuchen zu lassen, die Förderung der Bauarbeiten zweckmäßig zu leiten sowie die Beseitigung von Fehlern anzuordnen, welche bei diesen Besuchen wahrgenommen sind.

Seine Haftpflicht in betreff der Fehler von Materialien oder Arbeiten beschränkt sich auf die von ihm bzw. seinen Angestellten bei seinen Besuchen wahrgenommenen Fehler, deren Beseitigung anzuordnen, und mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu erwirken, er unterlassen hat.

c) Spezielle Bauaufsicht.

Der mit der speziellen Bauaufsicht beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die Materialien und Arbeiten auf ihre Vertragsmäßigkeit oder Angemessenheit zu prüfen und haftet für Fehler, welche bei genauer Prüfung hätten erkannt werden können — es sei denn, daß er solche bereits formell gerügt, und falls diese Rüge erfolglos geblieben ist, dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht hat — insoweit, aber auch nicht weiter, als er auf seine Kosten das ungenügend Gelieferte durch Genügendes zu ersetzen hat.

In Ermangelung ausdrücklicher Übernahme der speziellen Bauaufsicht hat der mit der Bauaufsicht beauftragte Architekt (Ingenieur) nur die Pflichten eines mit der generellen Bauaufsicht Beauftragten.

§ 14. Bauabnahme.

Der mit der Bauabnahme beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die zu Gesicht tretenden Teile des Bau- oder Lieferuugsobjekts durch Stichproben auf das Vorhandensein von Fehlern zu prüfen. Er haftet für Fehler, welche er wahrgenommen, aber nicht zur Kenntnis des Auftraggebers gebracht hat, mit der Beschränkung, daß er nur die Kosten zu ersetzen hat, welche der Auftraggeber zur Zeit der späteren Entdeckung der Fehler behufs Beseitigung derselben infolge von Preissteigerung der Materialien oder Arbeiten mehr hat aufwenden müssen, als er zur Zeit der Bauabnahme aufzuwenden gehabt hätte.

Wird vom Auftraggeber eine spezielle Prüfung und Abnahme einzelner Lieferungsobjekte gewünscht und dafür eine weitergehende Verantwortlichkeit des Architekten (Ingenieurs) beansprucht, so ist dies durch besondere Vereinbarung festzustellen.

Schwall» XVI.

§ 15. Rechnungsrevision.

Der mit der Revision von Baurechnungen beauftragte Architekt (Ingenieur) hat die Berechnung auf die Vertragsmäßigkeit bzw., wenn eine vertragsmäßige Festsetzung nicht stattgefunden hat, auf die Angemessenheit der angesetzten Preise zu prüfen. Auf die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit und Güte der in Rechnung gestellten Objekte erstreckt sich die Rechnungsrevision nur im Falle besonderer Vereinbarung.

Der Architekt (Ingenieur) haftet im Falle des Unvermögens des Rechnungsausstellers für Fehler in der Rechnung, welche richtig zu stellen bzw. zur Kenntnis des Auftraggebers zu bringen, er versäumt hat.

§ 16. Schlußbestimmung.

Alle in den speziellen Bestimmungen (10—16) enthaltenen Normen unterliegen den Vorschriften der allgemeinen Bestimmungen (1—9).

Werden diese Arbeiten nicht nach diesen Sähen an Personen oder Firmen übertragen, sondern werden, wie dies bei Behörden in der Regel der Fall ist, zu den Entwurfs- und Bauleitungsarbeiten Personen in Dienst genommen, welche nach der Dauer ihrer Tätigkeit bezahlt werden, so ist es nötig, auch in dem Kostenanschlag die Entwurfsund Bauleitungskosten durch die Berechnung der erforderlichen Gehälter oder Tagegelder nachzuweisen.

Bei Staatsbauten werden nachstehede Tagegeldsähe vorzusehen sein: für einen Reg.-Baumeister als Bauleitenden .... monatlich 270,00—300,00 M.

mit besonderer Stellenzulage.....

für    einen    Reg.-Bauführer.......

„    „    Architekten mit Hochschulbildung

„    „    Techniker..........

„    „    Bauschreiber oder    Zeichner    .    .

Bezüglich der Anzahl der erforderlichen Kräfte und der Dauer ihrer Tätigkeit seien folgende Beispiele als Unterlagen gegeben. Bei diesen Beispielen ist vorausgesetzt, daß

300,00—400,00 „ 180,00—225,00 „ 200,00—350,00 „ 150,00—250,00 „ 75,00—150,00 „

ein Vorentwurf bereits vorliegt. Die Dauer, welche die Anfertigung eines Vorentwurfs erfordert, ist nämlich weniger durch den Arbeitsumfang bestimmt, als dadurch, wie schnell sich die Verhandlungen mit dem Auftraggeber erledigen. Vielfach ist eine größere Zahl von Vorentwürfen nötig, ehe die Zustimmung oder Genehmigung zu einem derselben erreicht wird. Die Arbeit an den Vorentwllrfen ist dann keine ununterbrochene, sondern nur eine zeitweilige. Sie ist übrigens bei Aufstellung der genauen Kostenanschläge auch meist schon erledigt und kann dann nach dem wirklich geleisteten Aufwand an Zeit eingesetzt werden.

Ein Wohnhausneubau bis zur Höhe von rund 50 000,00 M. erfordert die Tätigkeit einer Person, und zwar:

zur Bearbeitung des Entwurfs und Kostenanschlags . . auf 2— 3 Monate

„ Bauleitung „ Abrechnung

Der Bau eines öffentlichen Gebäudes bis zu einer Kostensumme von 300 000,00 Ji erfordert die Tätigkeit von 2—3 Personen, und zwar:

zur Bearbeitung des Entwurfs und Kostenanschlags . . auf 3— 4 Monate

„ 12-18    „

ii 3— 4    ,,

6- 9 .. 1- 2

„ Bauleitung „ Abrechnung

Der Bau eines öffentlichen Gebäudes bis zu einer Kostensumme von rund 1 000 000,00 M. erfordert die Tätigkeit von 3—5 Personen, und zwar:

zur Bearbeitung des Entwurfs und Kostenanschlags . . auf 4— 6 Monate

„ Bauleitung .

18—30    ..

„ Abrechnung .

Der Bau eines öffentlichen Gebäudes bis zu einer Kostensumme von rund 3 000 000,00 M. erfordert die Tätigkeit von 5—8 Personen, und zwar:

zur Bearbeitung des Entwurfs und Kostenanschlags . . auf 6— 9 Monate

.. 24-36    „

.. C—12    ..

„    4— 9    „

„ Bauleitung „ Abrechnung

Bei besonders schwierigen und besonders künstlerisch durchzubildenden Bauten treten zu diesen für die Ausführung eines Gebäudes im allgemeinen geeigneten Kräften noch Sonderkräfte hinzu, welche meist nur auf kürzere Zeit mehr oder weniger erforderlich sind. Es sind dies:

Ingenieure für das Heizungsfach, auch Gas- und Wasserfach,

Ingenieure für statische Berechnungen,

Ingenieure für Maschineneinrichtlmgen, ferner für die künstlerische Ausbildung:

Bildhauer,

Kunstmaler,

Fachmänner des Kunstgewerbes, Jnnenkünstler, Möbelzeichner usw.

Werden hierfür von vornherein im Kostenanschlag besondere Summen ausgeworfen, so ist die Höhe derselben bei den Ingenieuren ebenfalls nach der „Gebührenordnung" (s. o.), unter Zugrundelegung der für die Heizung, die Eisenausführungen usw. ermittelten Kostensummen, zu ermitteln.

Die Bemessung der Summen für die erforderliche künstlerische Beihilfe ist sehr viel schwieriger und richtet sich je nach der Höhe des Kunstwerts, den man dem Gegenstand beigelegt wissen will. Im übrigen ist es so wie so nur bei größeren wertvollen Kunstwerken üblich, die Entschädigung für den Künstler getrennt im Kostenanschlag aufzuführen, bei geringerer Ausführung begreift man die Herstellung der Modelle oder der Kartons meist in die Kosten für die Ausführung selbst mit ein. Für künstlerisch durchzubildende Bauten wird man bis zu 1—2 v. H. der Baukosten für reine Kunstbauten (Grabdenkmäler u. ä.) selbstverständlich mehr rechnen müssen.

Als Anhalt für die Einzelbemessung größerer künstlerischer Leistungen sei vermerkt, daß man für die Herstellung des Modells einer lebensgroßen Figur bis zu 2000,00 M. rechnen muß, daß aber auch von weniger namhaften Künstlern einfache Figuren in Lebensgröße schon für 200,00 Jil. zu haben sind.

Ist die Herstellung des Modells nur in etwa ¹/₃ natürlicher Größe erforderlich, so stellt sich der Preis für eine menschliche Figur in etwa 50—60 cm Höhe auf 100,00 bis 300,00 Mo. Relieffiguren je nach der Stärke des Reliefs gegebenenfalls noch geringer.

Für die Anfertigung von Kartons mit figürlichen Darstellungen kann man für 1 qm überschläglich 100,00—200,00 M. rechnen, doch ist es wohl begreiflich, daß eine Bemessung nach der Größe der Fläche hier immer nur eine ganz oberflächliche Schätzung geben kann.

Für kunstgewerbliche Arbeiten hat der Verband der Deutschen Kunstgewerbevereine bereits vor längerer Zeit die „Eisenacher Gebührenordnung" ausgearbeitet.

53*

An dieser Stelle ist auch erforderlichenfalls eine Summe für Dienstreisen der Bauleitung einzusetzen. Die Höhe der Dienstreisekosten richtet sich nach den bestehenden Bestimmungen über Reisekosten von Beamten und danach, welche Reisen zur Besichtigung von ähnlichen vorbildlichen Bauausführungen oder von Werkstätten, Steinbrüchen usw. beabsichtigt werden. Allgemein gültige Pauschsätze, etwa im Verhältnis zur Gesamt-hohe des Kostenanschlages, können deshalb nicht angegeben werden.

Es läßt sich übrigens darüber streiten, ob es richtiger ist, die Kosten für die obengenannten Sonderbearbeitungen von Ingenieuren und Künstlern bei diesem Kapitel Bauleitung zu veranschlagen, oder bei den entsprechenden einzelnen Titeln (Eisen-arbeiten, Heizung usw.). Wenn man sie bei der Bauleitung mitveranschlagt, so wird man trotzdem nicht damit erreichen, daß sämtliche Entwurfsarbeiten von den Kosten der Ausführung getrennt sind, denn es bleiben doch immer noch eine ganze Reihe von Entwurfskosten übrig, welche nach allgemeinem Brauch durch die ausführenden Unternehmer geleistet werden, wie z. B. Anfertigung von Einzelzeichnungen für die Lieferung von Werksteinen, Eisenverbänden, hölzernen Fenstern usw.

Infolgedessen sind auch diese Entwurfskosten in den betreffenden Lieferungspreisen mitenthalten.

Es ist auch um so weniger gegen die Veranschlagung bei den einzelnen Titeln etwas einzuwenden, wenn diese Entwurfsarbeiten gegen vorher vereinbarte Sätze beschafft werden und nicht besondere Personen auf Zeit dazu angestellt werden.

Jedenfalls wird man, selbst wenn man sie unter Bauleitung mit veranschlagt, gut tun, diese Kosten von der eigentlichen Bauleitung getrennt zu halten, da es für Prüfungen von Kostenanschlägen vielfach verlangt wird, daß die Gesamtsumme der eigentlichen Bauleitungskosten mit den Erfahrungssätzen bzw. mit den Sätzen der „Gebührenordnung" in Übereinstimmung steht.

2. Bauüberwachung und sonstige persönliche Kosten.

Bei größeren Bauten ist ein Bauwächter sowohl für den Tag als auch für die Nacht in Ansatz zu bringen. Bei Bauanlagen von außergewöhnlichem Umfang werden sogar unter Umständen mehrere Wächter erforderlich sein, ebenso noch ein besonderer Bote und Pförtner für die Bauleitung.

Der Tagelohn für einen Wächter beträgt je nach den örtlichen Verhältnissen 2,00 bis 4,00 „11 Dieser Tagelohnsatz ist mindestens für die ganze Zeit der Bauausführung einzusetzen, in der Regel wird mindestens ein Wächter sogar noch einige Zeit über die Fertigstellung des Baues hinaus für Botengänge, Aktenheften usw. verwendet. Mitunter werden dem Wächter noch besondere Zulagen für das Vorhalten eines Wächterhundes bewilligt.

Um unnötige Kosten an Wächterlohn zu vermeiden, wird von vornherein zu überlegen sein, ob nicht durch möglichst frühzeitige Herstellung einer sowieso vorgesehenen Pförtnerwohnung mindestens die Kosten für besondere Nachtwache gespart werden können, oder ob nicht mit der Nachtwache von vornherein eine Nachtwachgesellschaft betraut wird, wie sie sich jetzt in den meisten Orten gebildet haben.

Eine derartige Überwachung durch den von der Gesellschaft für einen größeren Bezirk angestellten Wächter oder auch die Überwachung des eigenen Bauwächters kostet etwa 15,00 „11, während die Gesellschaften für die Einstellung eines besonderen Wächters

bis 150,00 M. monatlich beanspruchen, da sie in diesem Falle auch eine volle Gewähr für jeden etwa vorkommenden Diebstahl übernehmen.

Weiter ist an dieser Stelle auch die erforderliche Summe für einen Heizer während der Zeit der Probeheizung vorzusehen. Der Tagelohnsatz ist etwas Höher als der für Wächter, besonders wenn zu dem Posten ein gelernter Schlosser verlangt wird.

3. Bauzinsen, Gebühren und Abgaben.

Bezüglich der Höhe der Bauzinsen vgl. die Angaben im 1. Teil Seite 66.

An Gebühren können in Frage kommen:

1.    Stempel, Umsatzsteuer usw. gelegentlich des Grundstücksankaufs, wenn nicht diese Kosten bei den Grundstückskosten mit verrechnet werden, was an und für sich richtiger ist.

2.    Baupolizeigebühren für die Genehmigung des Entwurfs.

In Berlin werden erhoben für je 100 chm umbauten Raumes bei Wohnbauten usw. 2,00 M., mindestens aber 30,00 JL, bei untergeordneten Gebäuden, Stallungen usw. 1,00 M., mindestens aber 10,00 M. Dabei wird der umbaute Raum von Kellersohle oder bei nicht unterkellerten Gebäuden von Erdgeschoß-sohle bis Hauptgesimsoberkante gerechnet, Dachaufbauten, Erker und Balkons werden nicht gerechnet; Hofkeller von Kellersohle bis Hofhöhe.

Dazu kommen unter Umständen noch weitere Gebühren für besondere Ab

nahmen.

Überschläglich wird man etwa 0,15 v. H. der Bausumme für Baupolizei, gebühren berechnen können.

3.    Landmessergebühren für Absteckung des Grundstücks und Prüfung der Bauflucht -

4.    Gebühren für Bodenuntersuchung.

Für leichten Boden mögen folgende Preise als Anhalt dienen:

1 m Bohrung zur Untersuchung des Baugrundes mit 127—152 mm Schutzröhren vorzunehmen, einschl. Stellung und Vorhaltung sämtlicher Geräte ur.d Beschaffung von Bohrproben in geeigneten Kästen

10—15

15—20 m Tiefe

für das Meter 3,00—3,50    4,00—5,00    5,00—6,00    6,00—7,00 M. usw.

5.    Schornsteinfegergebühren (s. Erster Teil A).

6.    Gebühren für Bekanntmachungen.

7.    Portogebühren, Fernsprechgebühren.

8.    Beiträge an die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen usw. für diejenigen Arbeiter, welche unmittelbar in Lohn stehen, sowie auch außerordentliche Unterstützungen bei Unglücksfällen, überschläglich etwa 1,0—1,5 v. T. der Bausumme.

von

0—5

5—10

4. Bauhütten und sonstige Baulichkeiten für den Baubetrieb.

(Baubuden, Zementschuppen).

Nähere Angaben über die erforderliche Größe, Kosten usw. siehe im ersten Teil, Abschnitt D unter Bauhütten. Vgl. auch außerdem das durchgeführte Beispiel für die Kosten einer Bauhütte je nach den verschiedenen Ausführungsarten im ersten Teil, Abschnitt C.

In vielen Fällen wird sich die Anmietung oder Vorhaltung dieser Baulichkeiten günstiger stellen als die Neubeschaffung. Für die Kosten der Vorhaltung mögen folgende Angaben einigen Anhalt geben:

1 Baubude mit den nötigen Abteilungen für Poliere, Gesellen,

Arbeiter usw. in Fachwerk mit rauher Bretterverschalung aufzilstellen, einschl. Lieferung der Türen, Fenster, Tische und Bänke, später alles wieder zu beseitigen, unter Zurücknahme der Baustoffe, für das

6,00— 8,00 M.

Quadratmeter Grundfläche.................

1 Arbeiterabort mit Tonnen in der Herstellung wie vor, aufzustellen und später wieder zu beseitigen einschl. Zurücknahme der Baustoffe:

80,00—90,00 „ 25,00—30,00 „

für je 2 Sitze ausschl. Tonnen............

„ jeden Sitz mehr.................

1,50— 2,50 „

1 Latrinentonne vorzuhalten, in Zwischenräumen von vierzehn Tagen abzuholen und durch leere zu ersetzen, für jede Abholung ....

Zu den dort angegebenen Preisen kommen alsdann noch hinzu: die Kosten für die Beschaffung der nötigen Möbel, Geräte usw., etwa 0,5—0,8 v. T. der Bausumme,

die Kosten für die bauliche Unterhaltung, die Heizung, Beleuchtung und Reinigung der Bauhütte, Reinigung der Bürgersteige (1 qm monatlich 2 Pf.), die Aborttonnenabfuhr (1 Tonne abzufahren 1,00—1,25 J/L, vgl. auch oben), Beleuchtung des Bauzauns (1 Laterne, den polizeilichen Vorschriften entsprechend einschl. Lieferung des Petroleums vorzuhalten, monatlich 5,00—8,00 M) u. a., etwa 0,5—1,0 v. T. der Bausumme,

die Kosten für Schreib und Zeichenpapier, Tinte, Federn, Bleistifte usw. 0,5—1,0 v. T.

5. Hilfsanlagen.

a) Hausmodelle.

Als Kosten für die Herstellung eines Modells für ein allseitig freistehendes Haus 1 : 100 in Gips oder Pappe kann man 0,5—1,0 v. T. der Bausumme rechnen. Wenn die Modelle nicht gleichzeitig auch für Ausstellungszwecke dienen sollen, kann man sich jedoch meist mit weniger kostspieligen Hilfsmodellen begnügen.

b) Anfahrtstratzen.

Zur Pflasterung der für den Baubetrieb erforderlichen Anfahrtsstratzen wird man am günstigsten etwa vorhandene Stoffe verwenden. Preise hierfür siehe unter Gelände-befestigungen.

Wenn die Anfahrtsstratze während der Bauzeit mehrfach verändert werden mutz, empfiehlt sich am meisten die Herstellung durch alte Eisenbahnschwellen lStück 1,00 bis 1,50 JL).

c) Baubrunnen.

Bei günstigem Boden und nicht zu tiefem Wasserstand betragen die Kosten für einen Brunnen 50,00—150,00 M. Nähere Angaben s. unter Brunnenanlagen.

Einen Baubrunnen bis zu 10 m Tiefe der Bohrung aufzustellen, für alle am Bau beschäftigten Unternehmer und Arbeiter während der Bauzeit vorzuhalten und für

dauernde Unterhaltung und ausreichende Wasserlieferung zu sorgen, stellt sich monatlich auf 5,00—10,00 M. Ist Wasserleitung vorhanden, so ist nachzurechnen, ob nicht auch schon für den Baubetrieb ein vorläufiger Anschluß hergestellt wird. Dazu ist allerdings die Kenntnis der erforderlichen Wassermenge erforderlich. Wird fertiger Mörtel für den Bau angeliefert, so rechne man auf je 100 cbm umbauten Raum etwa 5 cbm Wasser.

6. Schutzvorkehrungen.

a) Bauzaun.

Preise für Anlieferung von Bauzäunen, Drahtzäunen usw. s. unter „Gelände-abgrenzungen". Für das Vorhalten von Bauzäunen während der Bauzeit gelten folgende Preise:

1 m Bauzaun, die einzelnen Felder herausnehmbar, nach Vorschrift aus neuem Holz anzufertigen, aufzustellen, zwei Jahre vorzuhalten, zu unterhalten und nach beendeter Bauzeit zu entfernen und zurückzunehmen ........

1 m Schutzdach, sonst wie vor

5,00—6,00 M. 3,00—3,50 „

b)    Absteifungen und Schutzmaßnahmen zur Sicherung von Nachbargebäuden sowie an dem Neubau selbst, falls dieser nicht gleichzeitig in vollem Umfang ausgeführt wird.

c)    Schutz des Rohbaues gegen die Unbilden der Witterung, sowie gegen Beschädigungen und zur Verhütung von Unglücksfällen.

1 qm Fenster- und Türöffnungen im Rohbau während eines Winters vorläufig zuzusetzen und die erforderlichen Fensterflügel einzubauen, einschl. Vorhaltung aller Baustoffe hierzu und Ergänzung der Scheiben 2,00—2,50 „

1 m Trittstufenflüche einer Treppe durch einen Holzbelag zu schützen, die nötigen Bretter dazu zuzuschneiden und zu befestigen , sowie vor Fertigstellung des Baues wieder zu beseitigen, einschl. Vorhaltung

0,50—1,00 „

aller Baustoffe.......................

1 m Treppengeländer in der Schräge gemessen, den baupolizeilichen

0,20—0,40 „

Bestimmungen entsprechend, wie vor.............

0,15—0,20 „

1 qm Rohpappe zum Schutz besserer Fußböden anzuliefern und hinzulegen ..........................

7. Heizen, Beleuchten und Reinigen des Baus.

Für die Kosten der Beheizung des Baues, welche erforderlich sind, wenn während des Winters der Ausbau gefördert werden muß, wird das 1—l,6fache der Heizkosten zu rechnen sein, welche für fertige Bauten zu berechnen sind (vgl. Erster Teil A.). Für einen Winter sind demnach die Kosten für je 100 cbm umbauten Raumes auf etwa 15,00—20,00 Ji. anzunehmen.

Beleuchtung wird nur in Ausnahmefällen bei stark zu beschleunigendem Baubetrieb erforderlich.

Für die gesamten Reinigungsarbeiten am Neubau sind etwa 1—1,5 v. T. der Bausumme zu veranschlagen, für Schuttabfuhr noch besonders 0,5—1,0 v. T. Namentlich verursachen Gips- und Stückarbeiten eine große Menge Schutt.

Einzelpreise.

1 Tag einen Trockenofen neuerer Bauart^ vorzuhalten, zu bedienen und die Brennstoffe zu beschaffen. (Näheres siehe Seite 877) . .

1 Luftzirkulationstrockenofen „Ideal" ^ anzuliefern (Koksverbrauch in 24 Stunden 50—75 kg). (Näheres siehe Seite 879) . ... . .

1 Kokskorb zur Ausheizung von Räumen vorzuhalten einschl. des

Heran- und Wiederwegschaffens für den Tag.........

1 Tag einen Koksofen vorzuhalten, einschl. Lieferung des Brennstoffes und der etwa erforderlichen Schutzbleche, jedoch ohne Bewachung .........................

1 Tag einen Bauofen mit Abzugsrohren, sonst wie vor, für einen Ofen 1 Tag eine Gasstofflampe vorzuhalten, einschl. Gasäther ....

Für Reinigen der Balkenlagen, Keller usw. von Schutt und Wegschaffen desselben bis zur Abfuhrstelle, nach Vollendung des Rohbaues für 1 qm......................

Für Reinigen und Schuttwegschaffung während des Ausbaues für 1 qm..........................

Für Reinigen und Scheuern der Fußböden, Treppen, Türen und Fenster, vor Anstrich derselben:

1 qm Fußboden einschl. Fußleisten..........

1 Treppenstufe mit Geländer durchschnittlich......

1 Torweg je nach der Größe.............

1 Haustür desgl...................

1 Zimmertür desgl. einschl. Futter, Bekleidung usw. . . .

1 Doppelfenster je nach der Größe..........

1 einfaches Fenster desgl...............

1 Fensterjalousie mit Rollkasten desgl..........

1 qm Schaufenster einschl. des inneren Fensters ....

1 großer Kaminofen.................

1 gewöhnlicher Zimmerofen je nach der Größe.....

1 Kochmaschine desgl.................

Kosten für etwaige Feierlichkeiten, nämlich Grundsteinlegung, Richtefest und Einweihung der Übergabe.

Die Richtegelder betragen durchschnittlich 100,00—150,00 M.

Bezüglich der Kosten von Ausschmückungen durch Fahnenmaste und Laubgewinde usw. vgl. die Angaben im ersten Teil unter D, Festschmuckausführungen.

Am Schlüsse ist für nicht vorherzusehende Arbeiten und zur Abrundung ein nach Hundertsteln (3—4 v. H.) der bis dahin ermittelten Kostensummen zu berechnender Geldbetrag auszuwerfen.

5,00— 8,00 M.

80,00—90,00 „

0,25— 0,30 „

1,25— 1,50 2,00— 2,50 „ 0,75— 1,00 „

0,10— 0,18 „

0,10— 0,15 „

0,03— 0,04 0,05— 0,06 „ 1,50— 2,00 „ 0,50— 1,00 „ 0,40— 0,60 „ 0,50— 0,70 „ 0,10— 0,40 „ 0,30— 0,40 „ 0,25 „ 0,50 „ 0,15— 0,25 „ 0,20— 0,30 „

¹    Türk & Co., Charlottenburg, Leibnizstr. 33. Ausführungsrecht für Hannover, Braunschweig und Thüringen: Richard Stein, Hannover. Für das Königreich Sachsen: Hans Herzog, Leipzig. — Otto Leo & Co., Berlin W, Bülowstr. 84.

²    I. Schrehmayr (Inh. Alois Schmid), München, Brienner Str. 30.

Näheres über einige Besonderheiten im Baufach.

Bewegliche eiserne Kräne zum Versetzen der Werksteine bei Hochbauten.

Zum Aufbringen und Versetzen von umfangreichen Sandsteinverkleidungen der Außenfronten wird seitens der meisten Baufirmen in Berlin, sowie sämtlichen größeren Städten Deutschlands an Stelle der bisher üblichen abgebundenen Rüstungen eine schmiedeeiserne Versetzvorrichtung, Patent Voß & Wolter, in Anwendung gebracht.

Es handelt sich bei diesem Patent um fahrbare eiserne Krane in Form eines vierseitigen Gittermastes bis zu 30 m Höhe, der in der Längsrichtung der Front auf einer unteren Laufschiene mittels Rollenfuß fahrbar und an seinem oberen Ende mit einem drehbaren Ausleger von 2—6 m Ausladung versehen ist (Abb. 1—3). In geeigneter Höhe befindet sich mit dem Mast in fester Verbindung eine Plattform a, auf der die durch Hand oder durch Elektrizität zu bewegende Winde zum Aufziehen der Werksteine ihren Platz hat.

Die Tragfähigkeit eines solchen Mastes beträgt 2000—6000 kg.

Um ein Kippen des Mastes senkrecht zur Gebäudefront zu verhüten, gleitet derselbe etwa in der Mitte seiner Höhe auf einem wagerecht abgebundenen Führungsträger b (Abb. 2 und 3) vermittels einer Rollenführung, die ihrerseits, um etwaige Senkungen der auf dem Erdreich gebetteten Laufschiene und des Mastes unschädlich zu machen, mit letzterem durch einen beweglichen, jenen Senkungen nachgebenden Hebel verbunden ist.

Die Sicherung des Mastes gegen Umkippen in der Längsrichtung der Laufschiene ist in wirkungsvoller Weise durch zwei Drahtseile erreicht, welche einerseits an den Enden des wagerechten Führungstrügers befestigt und anderseits über die an den Mast angebrachte Rollenführung hinweg nach dem unteren Ende der jeweils entgegengesetzten Stütze des Führungsträgers verspannt sind. Die freie Hin- und Herschiebung des Mastes ist solcherart gewährleistet. Diese Längsbewegung wird von der Plattform aus mittels eines leicht beweglichen Handradgetriebes bewirkt.

Die Arbeit des Versetzens der Werksteine geschieht nun derart, daß der auf der Plattform befindliche Arbeiter mittels Handkurbel den Mast zunächst an diejenige Stelle bringt, an welcher Steine versetzt werden sollen. Der Werkstein wird hierauf, in gleicher Weise wie bei den Holzrüstungen angehängt, aufgewunden und durch entsprechende Führung mit der Hand vermöge der leichten Drehbarkeit des Auslegers, an seinen Lagerort gebracht.

Ein erheblicher Vorteil der beschriebenen Versetzvorrichtung gegenüber der abgebundenen Rüstung liegt darin, daß keinerlei Konstruktionsteile der Vorrichtung in das Innere des Gebäudes hineinragen, mit Ausnahme der nur in weiten Abständen erforderlichen Verankerungen der senkrechten Stützen des Führungsträgers. Es braucht

daher mit der Herstellung der Dächer und Zwischendecken nicht auf die Fertigstellung der Werksteinfronten gewartet zu werden. Weiteren Zeitgewinn bietet die schnelle Aufstellung der Versetzvorrichtung und der Fortfall von Rüstungsveränderungen. Ferner ist es unzweifelhaft, datz bei folgerichtiger Verteilung der Versetzarbeit, namentlich aber bei Einführung des elektrischen Antriebes für die Schiebe- und Aufziehbewegungen, gegen die bisher übliche Art des Versehens der Werksteine wesentlich an Zeit gewonnen werden kann.

fßßl.

Abb. 1.

j Drahtseil 12mm

„i

iAfiO.so.3jj

f-

aif

"0,0,0

-- e,»-----4

Abb.

\7CrS.

ffx,

TT7

X.

___k

hoch 1

''h7iVcYJc.J'''

Schiene 130mm

_v

Abb. 3. Tragegerüst des Führungsträgers.

Außerdem ist der Kran in vorteilhaftester Weise nebenher noch für das Hochbringen von Baumaterialien, ganz besonders sperriger Lasten zu verwenden.

Diese Versetzkräne liefert die Firma Votz & Wolter, Berlin N. 20. Im allgemeinen werden sie nur leihweise abgegeben. Die Preisberechnung geschieht nach Quadratmeter Fläche. Es stellt sich der Preis bei elektrischem Betrieb auf etwa 3 M. für das Quadratmeter bei einem mittelgroßen Bau von etwa 25—30 m Fassadenlänge und 3—4 monatlicher Leihdauer.

Massivdecke aus fl-Steinert,

eine Decke, welche aus sl förmigen Steinen hergestellt wird und über jede Spannweite ausführbar ist.

Dieselbe besitzt alle erdenklichen Vorteile einer Massivdecke in bezug auf Leichtigkeit, Tragfähigkeit, Ausnutzung des Materials und größtmöglichste Schallsicherheit bei

geringer Konstruktionshöhe und stellt sich bedeutend billiger als jede andere Deckenkonstruktion.

Rissebildungen an der Untersicht derselben sind ausgeschlossen, weil bei der Massivdecke aus lst-Steinen der Putz nicht direkt auf die Steine aufgebracht wird. Derselbe hastet an und in dem unter derselben befindlichen Drahtgewebe, bildet also mit diesem eine vollständige Rabitzdecke, welche bekanntlich keinerlei Rissebildung zuläßt.

Die statische Berechnung der Decke erfolgt nach denselben Grundsätzen, wonach einfache Eisenbetondecken berechnet werden. Hierbei kommt als besonderer Vorteil das geringe Eigengewicht, welches nur % von dem voller Decken beträgt, in Betracht.

Die Ausführung der Decke erfolgt auf Schalung, und zwar werden die mittels Maschine oder in Formen hergestellten Steine auf dieselbe aufgesetzt, nachdem vorerst das Drahtgewebe aufgelegt wurde. Alsdann werden die Eisen in die Fugen eingelegt und letztere ausgegossen, wodurch auch das Drahtgewebe vollständig haftet.

Das Versetzen der Steine geschieht am besten durch Mauer und es ist hierdurch möglich, einen Bau ohne Unterbrechung und mit denselben Arbeitern hochzuführen.

Um die Schallsicherheit noch zu erhöhen, können unter die Längsfugen Latten, welche durch leichte Drahtanker in den Fugen befestigt sind, gelegt werden. An diesen so befestigten Latten wird der Deckenputz und zwar in Form von Spalierlatten- oder auch Rohr- oder Drahtgewebeputz angebracht.

Das Drahtgewebe kann auch vor dem Aufbringen der Deckensteine zuerst mit einer magern Bimsbetonschicht von 2—3 cm Stärke überzogen werden, wodurch unter der ganzen Decke eine dünne Platte entsteht, welche zur Aufnahme des Deckenputzes dient.

Die Preise befinden sich auf Seite 255. Ausführliche Prospekte versendet P. Zingraf, Düsseldorf.

Keßler - Wände.

Diese eisenarmierten, freitragenden Wände aus Ziegel-, Schwemm- oder sonstigen Steinen gehören zu den Wandsystemen, deren Verstärkungen durch Bandeisen kreuzweise bewirkt werden. Die eigenartige Verbindung der wagerechten und senkrechten Bandeisen bildet ein festes, zusammenhängendes Eisenfachwerk, wie es einfacher und einwandsfreier noch nicht erzielt werden konnte.

Die Zusammensetzung der Keßler-Wand aus drei vorzüglichen Baustoffen (Eisen, Zement und Stein) gestattet nun eine vielseitige Verwendung, weil eine nicht unwesentliche Material- und Raumersparnis gegenüber der bisherigen Bauweise dadurch erzielt wird, daß die Ziegelsteine „hochkantig" in die Wand eingebaut werden. Die Wand wird also in der Regel nur 6,6 cm stark, trotzdem verrichtet sie dieselben Zwecke wie eine in

Zementmörtel gemauerte % Stein starke Wand. Durch das Einlegen von Bandeisen trägt sich die Keßler-Wand auf größere Entfernungen frei, bedarf also zwischen den bis 5 m (zuweilen auch mehr) auseinanderliegenden Stützpunkten keines Fundamentes. Die wage- und senkrechten fest miteinander verbundenen Eiseneinlagen verleihen aber auch der Keßler-Wand einen hohen Widerstand gegen seitliches Durchbiegen — sie versteifen die Wand. Schließlich erreicht man durch das System Keßler nicht bloß eine freitragende Wand, welche als räumliches Trennungsglied anzusehen ist, sondern auch nach Wunsch als Konstruktionsglied ausgebildet werden kann.

Aus den Eigenschaften des Keßlerschen Systemes entspringt nun ihre vielseitige Verwendbarkeit, um so mehr, als dasselbe von den Baupolizeibehörden fast aller Hauptstädte Deutschlands als freitragend und feuersicher anerkannt worden ist. Aus diesem Grunde finden die Keßler-Wände Verwendung als freitragende, also Decken und Fußboden nicht belastende Scheidewände, und in vielen Städten auch als Treppenhauswand, % Stein stark, als Ersatz für Eisenfachwerk. Solche Wände haben den Vorzug, daß sie rissefrei, ungezieferfrei, und bei Verwendung von Schwemmsteinen nagelbar und schallsicher sind. Der Wandputz hält sich wegen der rauhen Wandflächen gut.

Aber auch dem Außenbau leistet die Keßler-Wand gute Dienste. So eignet sie sich hervorragend als Umwandung für Scheunen in Feld und Hof, für Schuppen, für Grenz-und Spaliermauern, als Verkleidungsmauern für feuchte Wandungen, als Doppelwände mit dazwischenliegender Isolierung, zu Umfassungen für Wohnhäuser, Eis- und Kühlhäuser, Stallungen usw.

Bei allen diesen Bauten sind die Keßler-Wände zunächst so gestellt, daß sie durch Konstruktionsteile nicht belastet werden, sondern lediglich sich selbst tragen. Um jedoch die Keßler-Wände als Konstruktionsglieder eines Baues auszubilden, muß man in der Lage sein, die Stabilität der Wände rechnerisch nachweisen zu können. Zu diesem Zwecke hat Herr Professor Ramisch, Breslau, Tiergartenstr. 63, eine Norm zur statischen Berechnung der Keßler-Wände aufgestellt. Nach diesen Angaben werden sich die Fachleute, und zwar mit hinreichender Sicherheit, zu richten haben, wenn Keßler-Wände erbaut werden sollen, die eine größere freitragende Länge als 6,10 m erhalten oder wenn die Wände durch Öffnungen durchbrochen sind oder durch Winddruck oder durch Auflasten beansprucht werden.

Die Keßler-Wände werden in der Regel einreihig armiert, zweireihig bzw. mehrreihig nur dann, wenn sie größere Lasten zu tragen haben.

Kosten der Wände:

64-0 cm (14 Stein) stark

-10

Y₂ Stein stark (Treppenhauswände) . .    4,00 „

4 4    „ starke Gartenmauer

5,00 „

inkl. der I-Eisen mit Fundament bis 1 m Tiefe und inkl. Abdeckung und beiderseitiges Glattstreichen der Fugen.

Aussührungsrecht für die Rheinprovinz und Regierungsbezirk Arnsberg: Thiemicke & Co., Düsseldorf.

Prüßsche freitragende Massiv- und Verblendwände.

Die Wände der Prüßschen Patentwände, G. nt. b. H. in Berlin, werden gewöhnlich in y₄ Stein-, erforderlichenfalls auch in % Stein-Stärke in Ziegelsteinen und Zementmörtel ausgeführt, sie tragen sich selbst auf größere Längen, 8—10 m, ohne durchgehende Unterstützung frei, bilden also eine wertvolle Wandkonstruktion für Scheide- und Zwischenwände, welche Decken nicht belasten. Mit Zwischenschaltung einzelner Fundamente oder festgerammter Stützen, eignen sich die Prüßschen Wände ferner zur Überbauung von lockerem, sumpfigem oder sonst nicht genügend tragfähigem Baugrund, gleichviel ob die zu errichtenden Bauwerke dauernder oder vorübergehender Benützung dienen sollen.

Das charakteristische Merkmal des Systemes bildet die Anwendung eines Bandeisennetzes von Flacheisen, welches in die Wände eingebettet wird. Vor ihrer Ausführung werden die Befestigungsstellen der senkrecht anzubringenden Bandeisen laut Format des in Frage kommenden Materials sehr vorteilhaft in seitlichem Abstande von 53 cm auf dem Boden ausgeteilt und auf die Decke bzw. auf in entsprechender Höhe angebrachte, abschließende Balken gelotet. Die Bandeisen werden an beiden Enden umgebogen, diese entweder gelocht oder gestülpt und je nach Ausbildung der Gewölbe, Decken und abschließenden Balken mit Nägeln, Klammern oder Krammen befestigt und ausgespannt. Die Ausmauerung geschieht in der Weise, daß die gegen den Ausführenden gerichteten Kanten der Bandeisen von der nach gleicher Richtung schauenden Bundseite der Wand 2—3 mm tief abstehen. Im gleichen Abstande von der entgegengesetzten Wandfläche werden horizontal gelagerte Bandeisen eingebettet und den Schichten des verwendeten Materials angepaßt, wobei der Höhenabstand von 53 cm nicht wesentlich überschritten werden soll. Die Verbindung der senkrecht und wagerecht geführten Bandeisen vermitteln lediglich die Zwischenmaterialien. Letztere Bandeisen dienen zugleich zur Befestigung der Türzargen.

y₄ und y₂ Stein stark — ver-

selbst als

Ihre Anwendung und Anordnung verleiht der fertiggestellten Wand außerordentliche Elastizität und Versteifung, welche selbst abnormer seitlicher oder senkrechter Beanspruchung erheblichen Widerstand leisten. Zufolge dieser günstigen Eigenschaften verspannt sich die fertige Wand zur festgefügten, einheitlichen Fläche und dient zugleich zur vorteilhaften Aussteifung und Verankerung der umschließenden Flächen. Zur Ausmauerung können Normalsteine hoch- und flachkantig wendet werden, desgleichen Zementsteine oder Zementbetonsteine, trapezförmige, dem System Prüß direkt angepaßte Patentsteine gleicher Stärke, Stücksteine, welche aus Abfällen unterschiedlicher, geeigneter Materialien und Zement oder Gips hergestellt werden, Schwemmsteine, oder andere poröse Steine und Verblender Vs Steine kombiniert mit vorangeführten. Als Bindemittel wird vorwiegend Zementmörtel, in Mischung 1 : 4, bestehend aus reinem Zement und scharfem Sand verwendet mit etwa 10% Weißkalkzusatz.

Die Ausführung der Wände erfordert sehr geringen Zeit- und Materialaufwand, kann jeder Örtlichkeit, Unterlage und Nutzanwendung, wie auch jedem Klima angepaßt werden und eignet sich nicht nur als dünne, belastete und unbelastete Zwischenwand, sondern auch als Umfassungs-, Verblend- und Jsolierwand, zu Einfriedigungen und feuersicheren Ummantelungen. Bei all diesen Anwendungsarten ist die Längen- und Höhenführung der Wände an keine Grenze gebunden, weil ihre elastische Versteifung Beanspruchungen aushält, bei welchen andere Ausführungen den Dienst versagen.

I. Gasts Universal-Sicherheits-Stufenbelag.

Die Sicherheit auf den dem öffentlichen Verkehr dienenden Treppen erfährt nach verhältnismäßig kurzer Inbetriebnahme der letzteren eine Beeinträchtigung, welche ein Hindernis für eine schnelle Abwickelung des Verkehrs bildet. In ungünstiger Weise wird diese noch verstärkt, wenn Nässe, Schnee u. dgl. auf die Stufensteine überführt werden und auf den glattgelaufenen Auftritt einwirken. Ein Passieren der Treppen ist in solchen Fällen mit einer direkten Gefahr verknüpft und ein Ausgleiten kann kaum bei äußerster Vorsicht vermieden werden.

Der Beseitigung und Unschädlichmachung dieses Ubelstandes, welche als ein dringendes Bedürfnis erkannt worden ist und gefordert werden muß, dient der Universal-Sicher-heits-Stufenbelag D. R. P. Nr. 120 311 und 129 350.

Aus einer Grundplatte werden in bestimmten Abständen und Zwischenräumen je zwei Zähne gestanzt und zur Aufnahme des Füllstoffes aufgewalzt. Die Zähne hüllen den zweiten Bestandteil des Belages genügend ein, um ihn der zerstörenden Einwirkung des aufstoßenden Fußes zu entziehen, und führen gleichzeitig eine Versteifung desselben herbei, indem sie den Druck aufnehmenden Teil des Belages bilden. Die Grundplatte besteht aus Stahl- bzw. Messingblech. In die so entstandenen Öffnungen zwischen den Zähnen der einzelnen Reihen und der Grundplatte werden profilierte Bleistreifen eingewalzt und, um ein Lockerwerden oder Heraustreten zu verhindern, mit der Grundplatte vernietet.

Die besonderen Vorteile dieses Stufenbelags sind in erster Linie, daß mit der Herstellung einer Auftrittsfläche aus Blei die Gewähr für eine unveränderliche Wirkung derselben geboten ist. Die Eigenschaft des Bleies, auch bei jeder äußeren Einwirkung seine Stumpfheit zu behalten, hat zur Folge, daß die bautechnische Bedingung der Sicherheit gegen Ausgleiten ausnahmslos erfüllt wird. Dieser Bedingung kommt der Belag bis zu seiner völligen Abnutzung nach, da die Bleistreifen durch die Öffnungen der Grundplatten durchgewalzt sind. Durch die zweckentsprechende Anordnung der Hülle aus Stahl bzw. aus Messing wird jede Beanspruchung des Weichmetalles hintenangehalten und von dem Metall aufgenommen, welches genügende Widerstandskraft besitzt, um die Abnutzung des Belages auf das denkbarste zu vermindern. Der Universal-Sicherheits-Stufenbelag entspricht daher auch den höchsten Anforderungen bezüglich der Dauerhaftigkeit.

Ein wesentlicher Vorteil in der Anwendung liegt auch darin, daß seine Verbindung mit dem Stufenstein den Zwang beseitigt, der bisher für die Wahl der Stufen bei Treppen mit starker Benutzung bestand. An Stelle des gebräuchlichen kostspieligen Granits können solche Stufen bei Einbringung des Stufenbelages aus jedem künstlichen Baustein ausgeführt werden, denn die Stufen selbst unterliegen infolge des Belages keiner Abnutzung.

Der Universal-Sicherheits-Stufenbelag, dessen Anwendung von Amerika ausgegangen ist, hat sich immer mehr Eingang verschafft insbesondere als Schutzbelag für die Treppen öffentlicher Gebäude, Bahnhöfe, Kasernen, Schulen, Kirchen, Krankenhäuser, Banken, Gasthöfe, Lagerhäuser, Fabriken, Warenhäuser, Brauereien und Wohnhäuser. Derselbe läßt sich auf Holz-, Stein- und Eisenstufen leicht anbringen und kommt mit bestem Erfolg auf ausgetretenen Stufen zur Verlegung, die er für einen jahrelangen Betrieb wieder herrichtet. Dieses Verfahren bietet außer der verläßlichen Wirkung des

Belages gegenüber dem gebräuchlichen der Aufrauhungen den Vorzug, daß es mit einmaligen Kosten durchgeführt wird und keine ungleichen und ungünstigen Steigungen zeitigt.

Die Lieferung kann in jeder gewünschten Länge und Breite mit oder ohne Schutzkante erfolgen, die Festsetzung der Abmessungen erfolgt nach Erfahrungssätzen auf Wunsch durch die Komm.-Ges. I. Gast, Lichtenberg bei Berlin selbst. Preise bei Ausführung in Stahlblech für jeden Bleistreifen 1 m rund 0,70 Ji., bei Ausführung in Messingblech rund 1,20 Ji.

Thümmelit schiefer.

Mit dem Asbestzementschiefer ist zu den bis jetzt am meisten verwendeten Dachdeckungsarten, dem natürlichen Schiefer und dem Dachziegel, eine neue Dachdeckung hinzugetreten.

Der Thümmelitschiefer der Thümmelitwerke, G. m. b. H., Nürnberg ist sowohl frost-und wetterbeständig als auch wasserundurchlässig. Er hat sogar nur eine ganz geringe Wasseraufnahmefähigkeit, denn erhärtete Platten nehmen nur 0,63 v. H. ihres Eigengewichts zu. Vor der Erhärtung ist bei den bloß abgebundenen Platten die anfängliche Wasseraufnahme notwendig, damit der Zement mit der Asbestfaser fortlaufend zweck- und naturgemäß erhärten kann. Zur Verwendung kommt der nun abgebundene Asbestzementschiefer, weil dieser sich am leichtesten schneiden, bohren und sägen läßt. Die Erhärtung erfolgt alsdann erst durch die Einflüsse der Luft und mehrmaligen Regens.

Bezeichnet man die Wärmedurchlässigkeit von Kork mit 0 und von Eisenblech mit 100, so ist Asbestkunstschiefer — 12,7, Naturschiefer = 49,9 und Tonziegel — 57. Asbestkunstschiefer kommt also dem Kork sehr nahe.

Nach Versuchen ist Thümmelit bedeutend feuersicherer als Naturschiefer; da dieser bei starker Hitze in kurzer Zeit platzt.

Das spezifische Gewicht von Thümmelitschiefer ist 2,39 gegen 2,8 des natürlichen Schiefers.

Thümmelit wird auch in schwachgepreßten Platten als „Kunstholz" in Dicken von 3—20 mm als Decken- und Wandbelag besonders in Barackenbauten und in Fabriken verwendet, namentlich wo das Loslösen von Putzteilen für Maschinen schlimme Folgen haben kann. Diese Platten, bei welchen ein Abbröckeln ausgeschlossen ist, lassen sich auch ohne weiteres ohne Betriebsstörung befestigen, und bilden einen Schutz gegen Wärme und Kälte sowie auch gegen Feuer.

Die gewöhnlich für Deckenbekleidungen 1,25 x 1,25 m großen Platten müssen an den Rändern genagelt werden. Zu diesem Zweck ist unter Umständen zunächst die Herstellung eines Lattenrostes in 1,25 m Abstand erforderlich. Die Fugen der Platten selbst werden alsdann besser noch mit Deckleisten gedeckt. Die Platten können mit Öl- oder Wasserfarbe gestrichen werden.

Thümmelit ist auch als Unterlage für Teppiche und Linoleum verwendbar. — Preise siehe Seite 386.

„Rer"-Flintdach und „Jber"-Bau- und Jsolierpapier.

Bei jedem Gebäude ist eine der wichtigsten Fragen die Wahl der Dachbedeckung. Das ist ja auch ganz natürlich, soll doch gerade das Dach dem Gebäude einen dauernden Schutz gegen Regen, Feuchtigkeit, Nässe und alle Witterungseinflüsse gewähren: die

Wohnräume sollen trocken sein, in Fabriken sollen kostspielige Maschinen, in Lagerhallen wertvolle Waren, in Scheunen das Getreide geschützt werden. Ein Sparen an der Dachbedeckung ist ein Sparen an unrichtiger Stelle. Sehr bald betragen die fortlaufenden Unterhaltungskosten mehr als die einmalige Ausgabe für eine gute und zuverlässige Deckung. Auch das Gebäude selbst wird infolge Undichtigkeit am Dache und des damit verbundenen Eindringens von Feuchtigkeit (Schwammbildung) entwertet.

Seit einer Reihe von Jahren ist nun durch die Firma Elliesen & Michaelis in Hamburg eine Dachbedeckung unter dem Namen EM „Rer"-Flintdach auf den Markt gebracht, die sich gut bewährt hat.

Das „ReX"-Flintdach ist weder ein Teer- oder Asphaltpappdach, noch ein Wellblech-, Ziegel- oder Schieferdach. Es ist ein Dach für sich, welches alle Vorteile jener Dächer in sich vereinigt, ohne aber deren Nachteile zu besitzen.

Das „ReX"-Flint-Jnnere enthält Wollfilzlagen, die gleichmätzig getränkt und mehrfachen Behandlungen mit einer Reihe von sorgfältig zubereiteten Stoffen unterworfen sind, die keinen Teer enthalten und geruchlos sind. Der härtere, gummiartige Belag auf beiden Seiten schließt das Innere luft- und wasserdicht ab und leistet die Gewähr für eine lange, geradezu unbegrenzte Lebensdauer. Eine feine und feste Flintsteinschicht auf der einen Seite, der „Rer"-Flintdach seinen Namen verdankt, erhöht seine Widerstandsfähigkeit gegen Feuer.

Es widersteht der intensivsten Sonnenhitze und der strengsten Kälte, ist in jedem Klima zu verwenden und hält als schlechter Wärmeleiter die Gebäude im Sommer kühl und im Winter warm. Es eignet sich für steilste Dächer, spitze Giebel und sogar für senkrechte Wände (Außenwandbekleidnng), ohne selbst bei Tropenhitze abzutropfen, wie die gewöhnlichen Teer- oder Asphaltpappen, die hierdurch an Erhaltungsstoff verlieren. „Rer"-Flintdach ist aus dem Grunde auch überall da am Platze, wo große Hitze im Innern der Gebäude vorhanden ist.

Es eignet sich natürlich ebensosehr für flache Dächer, für Balkons, Veranden, Terrassen- und Pultdächer. Infolge seines leichten Gewichtes (1 qm etwa 2 kg) bedarf es keines starken und somit teuren Dachstuhls, wie z. B. Holzzement (1 qm etwa 140 kg).

„Rer"-Flintdach ist zäh wie Leder und deshalb sturmsicher. Es ist biegsam und elastisch wie Gummi, so daß sich Dachanschlüsse bei Mauern, Brandgiebeln, Schornsteinen, Oberlichtern und Dachluken, ebenso Rinnen und Kehlen ohne weiteres daraus herstellen lassen. Infolge seiner Elastizität leidet es auch nicht durch Erschütterungen, wodurch andere Dächer (Ziegel, Schiefer, Metall) leicht undicht werden. Es ist selbst von ungelernten Arbeitern leicht und schnell zu verlegen.

Es widersteht chemischen Einflüssen, Dämpfen, Gasen, schädlicher Rauchentwicklung und sogar Säuren, die bekanntlich in kürzester Zeit auf alles zerstörend einwirken. Daher ist es besonders verwendbar z. B. für chemische Fabriken, Lokomotivschuppen und überdeckte Bahnsteige, bei denen anders ausgeführte Dächer, besonders solche aus Wellblech, bald von Säuredämpfen bzw. Lokomotivrauch zerfressen werden.

Die Nähte werden mit dem kaltflüssigen und streichfertigen „Rer"-Flintzement (kein Teerkochen! keine Feuersgefahr! kein Teergeruch!) wasserdicht verklebt, welchem die gleichen hervorragenden Eigenschaften innewohnen, wie dem „Rer"-FIintdach. Nach Fertigstellung ist also das Gebäude mit einer zusammenhängenden, wasserdichten Dachhaut überzogen, die jedem Wetter Trotz bietet.

Ein „Rex"-Flinkdach bietet ein schönes Aussehen, das sich durch geeignete farbige Anstriche (rot, grün, grau) noch heben läßt.

Nicht teuer im Einkauf, ist „Rex"-Flintdach auf die Dauer das billigste Dach wegen seiner großen Haltbarkeit. Ausbesserungen sind bei richtiger Verarbeitung ausgeschlossen, es bedarf fast keiner Pflege, namentlich kommt das so lästige und gefahrvolle Teeren nach der Verlegung in Fortfall.

Die Preise für „Rex"-Flintdach stellen sich je nach der zur Anwendung kommenden Stärke für 1 qm (ausschließlich Schalung) auf etwa M. —,80 bis M. 2,25 fix und fertig verlegt, ein mäßiger Preis in Anbetracht der oben beschriebenen Vorteile.

Besondere Beachtung verdient auch das ebenfalls von der Firma Elliesen & Michaelis Hamburg eingeführte „Jbex"-Bau- und Jsolierpapier, das mit ähnlichen widerstandsfähigen Stoffen getränkt ist, wie das vorher beschriebene „Rex"-Flintdach, nur mit dem Unterschiede, daß die Grundlage der „Jbex"-Papiere aus einem zähen langfaserigen Papier besteht, das durch die Behandlung luft- und wasserdicht gemacht wird. Zudem ist es beständig gegen Hitze und Kälte, Säuren und Gase und geruchlos. Diese Eigenschaften weisen schon auf den Weg hin, wo „Jbex"-Bau- und Jsolierpapiere Anwendung finden können, kurz gesagt, überall da, wo es darauf ankommt, einen luft-urtb feuchtigkeitsdichten Abschluß herzustellen, so z. B.:

1.    als Unterlage unter Ziegel-, Schiefer- und ähnliche Dächer,

2.    als Unterlage unter Linoleum (z. B. auf Zementfußboden), unter Tapeten, unter Holzpaneele, kostbare Gemälde besonders bei feuchten und salpeterhaltigen Mauerwänden,

3.    als Einlage in Wände und Decken bei jedem Bau, besonders bei Baracken und schwedischen Holzhäusern zwischen zwei Holzlagen, in Fußböden über Stallgebäude zur Abhaltung von Gerüchen, zur Umkleidung von Balken an ihrem Auflager in Mauerwerk,

4.    für Kälteanlagen (Schlachthäuser-, Markt- und Fischhallen, Molkereien, Brauereien), zur Herstellung ruhender Luftschichten, zum Schutze der Jsolierfüllung und zur Erhöhung derselben.

etwa M. — ,12 bis JL

Die Preise für „Jbex"-Bau- und Jsolierpapiere stellen sich je nach Qualität auf ,44 für 1 qm.

Siebels Asphalt-Bleiisolierung.

Die seit 1888, also seit mehr als zwei Jahrzehnten, von der Bauartikelfabrik A. .Siebei, Düsseldorf-Rath und Metz, hergestellte Asphalt-BIei-Jsolierung hat in diesem Zeitraume in einem Umfange von rund 3 Millionen Quadratmetern in allen fünf Weltteilen mit dem denkbar besten Erfolge Anwendung zum Schuh gegen Feuchtigkeit und Druckwasser gefunden. Die Siebelsche Blei-Isolierung wird in vier Sorten g Liefert, deren Preise frei Station Düsseldorf-Erafenberg einschließlich des seit Ende 1906 notwendig gewordenen Teuerungszuschlages von 15% der Grundpreise die folgenden sind:

Nr. A. mit Ifacher Bleistärke 1,70 .. B „ 1V,„

„ C „

„ D „    3    „

0,26    Mk. =    1,96    Mk    für 1 qm

2,60 - - 0,39

Alle vier Sorten werden in 1 m breiten und 10 m langen Rollen hergestellt, die Sorte A außerdem in 20 m langen Rollen von 10—90 cm Breite. Die Sorte A ist in erster Linie für die Abdeckung von Grundmauern bestimmt und daher auf der Fabrik stets in den üblichen Mauerbreiten auf Lager. Für alle wagerechten, schrägen, gewölbten und senkrechten Abdeckungen, bei denen ein bloßes Aufeinanderkleben der Ränder keinen genügend zuverlässigen Verbindungsstoß ergibt, soll dagegen eine der drei stärkeren Sorten Anwendung finden, da bei diesen die Ränder infolge der Einlage geölter Papierstreifen sich offen falten und sechsfach ineinander kleben lassen. Diese unter Benutzung warm gemachter eiserner Walzen mit heißem Stabil-Holzzement hergestellten Stoßverbindungen können, wenn sie mit der erforderlichen Sorgfalt hergestellt wurden, niemals undicht werden und geben den Asphalt-Bleidichtungen in bezug auf dauernde und vollkommene Wasserundurchlässigkeit eine von keiner anderen Dichtungsart erreichte Zuverlässigkeit. Der Hauptwert der Siebelschen Blei-Isolierung liegt naturgemäß in der Bleieinlage selber, da das metallische Blei eine außerordentlich große Widerstandsfähigkeit und relative Unangreifbarkeit gegenüber den meisten Säuren, Gasen, atmosphärischen Einflüssen usw. besitzt, also nicht, wie z. B. Zink und Eisen, durch Rost zerstört wird. Das bei der Berührung mit Wasser entstehende kaum meßbare dünne Oryd-häutchen bildet einen Überzug, welcher das Metall vor jeder weiteren Einwirkung des Wassers schützt. Dieser Schutz wird noch erhöht durch die beiderseitige Bekleidung mit den beiden je ungefähr 2 mm starken Asphalt-Pappschichten, welche der Bleieinlage außerdem einen sicheren Schutz gegen alle mechanischen Beschädigungen gewähren und dem ganzen die erforderliche Zug- und Druckfestigkeit usw. verleihen. Auch den Anforderungen in bezug auf Dehnbarkeit, Biegsamkeit sowie allen sonstigen Ansprüchen, welche die praktische Verwertung an ein dauernd wirksames Jsoliermittel stellen kann, haben die Siebelschen Asphalt-Bleidichtungen, wie die nunmehr 20jährigen Erfahrungen bewiesen haben, in jeder Beziehung genügt. Das Anwendungsgebiet der Blei-Jso-lierung ist infolgedessen ein fast unbeschränktes. Es würde zu weit führen, die vielen in erster Reihe in Betracht kommenden Anwendungsarten an dieser Stelle aufzuführen. In dem von der obengenannten Firma erhältlichen ausführlichen Sonderdruckheft Nr. 1275, sind über 100 Abbildungen und ebenso viele Zeugnisse sowie ausführliche Verlegungsvorschriften usw. abgedruckt.

Trockenlegung feuchter Gebäude.

Die bisherigen Versuche, bestehenden nassen Gebäuden die Feuchtigkeit zu entziehen und deren Räume trocken und wohnlich zu gestalten, waren meist nur von geringem und oft nur von einem scheinbaren Erfolg begleitet; es zeigte sich fast ausnahmslos nur zu bald, daß die aufgewendeten, mitunter bedeutenden Mittel umsonst verausgabt waren und die alten Mißstände und daraus entstandenen Verdrießlichkeiten und Schädigungen noch im gleichen Maße fortbestehen.

Das hierzulande für gewöhnliche Bauten hauptsächlich in Betracht kommende Baumaterial ist der Ziegelstein; derselbe ist sehr porös und saugt das Wasser wie ein Schwamm auf. Es kann daher kaum ausbleiben, daß die von den Ziegelsteinen aufgesaugte Bodenfeuchtigkeit mit der Zeit zunehmen und allmählich höher steigen muß; im Winter gefriert sodann die mit Wasser gesättigte Mauer, dehnt sich aus und erhält Sprünge; dieser sich alljährlich wiederholende Vorgang hat sodann das Morschwerden der Steine,

das Abfallen des Verputzes usro. zur Folge und zuletzt macht das ganze Gebäude den Eindruck der Baufälligkeit.

Es leuchtet ein, daß diesem Mitzstand nicht damit abzuhelfen ist, datz man die äußerlich wahrzunehmenden Erscheinungen dieses Übels für kurze Zeit verschwinden macht, sondern datz das Übel zu seiner gänzlichen Beseitigung an der Wurzel zu fassen ist, d. h. es mutz ein für allemal verhindert werden, datz die Bodenfeuchtigkeit überhaupt in das Mauerwerk aufsteigen kann.

Bei Neubauten wird diesem Erfordernis durch Isolierung der Mauern mittels Bleiplatten seit Jahren Rechnung getragen und es ist in der Tat gelungen, durch dieses Verfahren durchaus trockene Gebäude zu erhalten.

Der Firma Stadler & Geyer in München, Auenstr. 15 gelang es, die Isolierung des Mauerwerks gegen Feuchtigkeit auch bei alten Gebäuden mittels eines ganz einfachen Verfahrens zu bewerkstelligen. Durch eine spezielle maschinelle Vorrichtung (D. R.-P.) wird die Mauer in einer Fuge von 1 cm Stärke durchschnitten, in welch letztere die in Asphaltfilz eingehüllten Bleiplatten eingezogen werden; die Mauern werden aufgekeilt und die Fugen mit Zement ausgegossen.

Die vollständig gefahrlos auszuführenden Arbeiten erfordern kein Verlassen des Hauses oder seiner Räume seitens der Bewohner; der abfallende Schutt und Schmutz ist kaum beachtenswert; ferner hat dieses Verfahren, mit welchem ein Gebäude von mittleren Ausmatzen in ca. 4 Tagen gegen Feuchtigkeit isoliert werden kann, den weiteren Vorzug, datz der Erfolg ein dauernder, also nicht wie bei den bisherigen Entfeuchtungsversuchen alle 2—3 Jahre zu wiederholen ist, dasselbe kommt überdies viel billiger zu stehen als die bisherigen zur Entfeuchtung von Gebäuden durch Abschlagen und Erneuern des Verputzes, Einlegen von Rohren, Trockenmitteln usw. gemachten Versuche; dazu kommt noch, datz genannte Firma die volle Garantie für den Erfolg der ausgeführten Arbeiten übernimmt.

Schachts Pirol - Emulsion

ist ein sicheres Mittel, um vollkommene und dauernde Wasserundurchlässigkeit zu erreichen und feuchte Wände, Grundwasser, Schwamm, Fäulnis usw. zu beseitigen. Pirol-Emulsion macht jede Betondecke wasserdicht und eignet sich daher besonders bei Massivdecken über Viehställen, da die Räume darüber dann ohne Dunst und Feuchtigkeit sind, so datz sie nicht nur als trockene Lager für Getreide usw. benutzt werden können, sondern auch als Wohnräume. Wird Pirol-Emulsion bei Betonfutzböden in Parterreräumen, die man mit Linoleum, Dielen oder Parkett belegen will, verwendet, dann ist ein Stocken, Faulen oder Schwammigwerden der Zimmerböden ausgeschlossen. Grundmauern, die in nassen Untergrund zu stehen kommen, soll man mit Zementmörtel, dem man Schachts Pirol-Emulsion zusetzt, aufführen. Werden dann die Kellerwände autzen oder innen noch mit Zementmörtel (1:2) mit Pirol-Emulsionzusatz verputzt, so kann keine Feuchtigkeit durchdringen.

von

Jede Feuchtigkeit irrt Hause, die von autzen kommt, ist durch Schachts Pirol-Emulsion zu bannen. Sie ist also der beste Schutz gegen Feuchtigkeit und Druckwasser und wird überall dort verwendet, wo solche abgehalten werden sollen von Grundmauern, Funda-merttsohlen, Kellergewölben, Terrassen, Betondächern, Überbauten und Gewölben Eisenbahnbrücken, Unterführungen, Viadukten, Tunnels, ferner bei Teichen, Bassins, Untergrundbahnen, Kanälen usw.

Zement, Sand, Wasser und Schachts Pirol-Emulsion sind die Bestandteile, aus denen man wasserdichten Pirol-Jsoliermörtel herstellt.

Die Mörtelmischung geschieht in der Weise, wie jedem Maurermeister bekannt ist. Portlandzement, scharfer Sand und Wasser werden zusammen vermengt, und zwar so, das; der Mörtel nicht zu steif ist, und dann gießt man die erforderliche Pirol-Emulsion hinzu, mischt alles sorgfältig und so lange durcheinander, bis der Zementmörtel ganz gleichmäßig mit der Pirol-Emulsion durchsetzt ist — dann ist der wasserundurchlässige Pirol-Jsoliermörtel zur Verarbeitung fertig. Vor Anbringen des Putzes sind die Mauerflächen gut zu reinigen und wie üblich anzunässen.

Bevor man die Emulsion dem Transportgefäß entnimmt, muß der Gesamtinhalt kräftig durcheinander gerührt werden.

Bezugsquelle: F. Schacht, Fabrik chem.-techn. Artikel» Braunschweig.

Schachts farbiger Dach-Pirol.

Metall- und Pappdächern oder mit Dachpappe bekleideten Wänden ein farbenfreundliches Aussehen zu geben und solche Gebäude der Umgebung anzupassen, ist oft eine Notwendigkeit, namentlich bei Villen, Ausstellungsgebäuden, Gartenhäusern usw.

Schachts farbiger Dach-Pirol in rot, grau, blau, grün, weiß und gelb schützt die Dachpappe gegen Verwitterung, wenn bei trockenen, alten Pappen ein vorheriger Unterstrich mit Schachts Pirol-Fasseranstrichmasse erfolgt. — Die weiße Farbe bietet für Dächer noch besonderen Schutz gegen die einwirkenden Sonnenstrahlen. — Ein Fortspülen durch Regen ist nicht zu befürchten, da ein Anstrich in einer Stunde vollständig trocken ist.

Für eiserne und Wellblechbauten, Zinkschindeln und Zinkdächer, welche vorher mit Teer, Asphalt- oder Pirol-Lack gestrichen sind, eignet sich Schachts farbiger Dach-Pirol in gleicher Weise.

Schachts farbiger Dach-Pirol besitzt die hervorragende Eigenschaft, daß er auf geteerten oder asphaltierten Flächen absolut haltbar ist, so daß die schwarze Teermasse nicht du^chdringt.

Schachts Dach-Pirol ist vollkommen streichfertig und kann in geschlossenen Behältern jahrelang aufbewahrt werden.

Bezugsquelle: F. Schacht, Fabrik chem.-techn. Artikel, Braunschweig.

Schachts farbiges Karbolineum für alles Holzwerk im Freien.

Der einzige Mangel bei allen eristierenden Karbolineumarten besteht darin, daß die graubraune oder schwärzliche Farbe keine Abwechselung bietet, so daß damit gestrichene Hölzer und Holzwerkbauten unschön auf das Auge wirken.

Um diesem Ubelstande abzuhelfen, hat die Firma F. Schacht, Fabrik chem.-techn. Artikel, Braunschweig, es sich angelegen sein lassen, farbiges Karbolineum zu erzeugen, daß unter dem Namen „Schachts farbiges Karbolineum" in den Handel gebracht wird. Dieses neue farbige Jmprägnieröl wird vorläufig in den Farben grün, rot, grau, gelb unb braun hergestellt.

Farbiges Karbolineum hat genau dieselben fäulnis- und schwammvernichtenden, sowie die holzkonservierenden Eigenschaften des gewöhnlichen Karbolineums, dabei aber noch den Vorteil, allen damit gestrichenen Holzteilen ein farbig-schönes Aussehen zu verleihen.

Jsolierdeckmasse

ist ein schwarzes ölhaltiges Produkt von dünnflüssiger Konsistenz, welches gebrauchsfertig geliefert und also kalt verarbeitet wird. Ihre hervorragenden Eigenschaften haben sie zu einem Artikel gemacht, der sich stets wachsender Beliebtheit erfreut und als ideales Jsoliermittel anerkannt wird.

Die Jsolierdeckmasse wird vorzugsweise zur Isolierung von vertikalem Fundamentmauerwerk gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit, sowie von massiven Böden vor dem Belegen mit Linoleum, Stabfußboden oder Korkplatten verwendet.

Bei der Isolierung von vertikalem Fundamentmauerwerk zeigen sich die Vorteile der Jsolierdeckmasse darin, daß die Sorge für das Zubereitungsmaterial für heis; aufzutragende Isolierungen fortfällt, welcher Vorteil besonders bei entfernt gelegenen Baustellen erhöhte Beachtung verdient, die Masse durch ihre dünnflüssige Konsistenz befähigt wird, auch in die feinsten Steinporen einzudringen, um diese nach dem sehr bald erfolgenden Trocknen mit einem harten, absolut hermetisch abschließenden Aberzuge zu versehen, der nicht nur den wirksamsten Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit darstellt, sondern auch gegen jeglichen Einfluß alkalischer Ausscheidungen widerstandsfähig ist und infolge seines Einziehens in die Steinporen eine so innige Verbindung mit dem Stein eingeht, daß Abpflasterungen, die man bei Goudronteer oder Asphalt häufig bemerken kann, bei Verwendung der Jsolierdeckmasse nicht mehr vorkommen.

Für die Isolierung massiver Böden vor dem Belegen mit Linoleum, Stabfußboden oder Korkplatten empfiehlt sich die Verwendung der Jsolierdeckmasse, weil sie die Steinporen der Böden absolut luftdicht abschließt.

Hierdurch wird erreicht, daß das Einziehen des Klebematerials in die sonst offenen Steinporen verhindert, der Verbrauch an Linoleumkitt auf das geringste Maß beschränkt und das verwendete Klebematerial in der Entfaltung seiner vollen Klebekraft unterstützt wird. Etwa in den Böden noch vorhandene Feuchtigkeit wird zurückgehalten und so die Zerstörung des Klebemittels unmöglich gemacht. Durch das Zusammenwirken dieser Umstände wird ein Dehnen, Welligwerden oder gar Ablösen des Belages bei sachgemäßer Arbeit durchaus vermieden.

Die Verwendung der Jsolierdeckmasse beseitigt also alle die llbelstände, welche bisher am häufigsten zu kostspieligen Reparaturen des Linoleumbelages Veranlassung gaben, weshalb sie auch von den größten Linoleumfirmen in stets wachsendem Maßstabe verarbeitet wird. Dies zeigt am deutlichsten der Umstand, daß allein in Berlin in der letzten Zeit über 200 000 qm massiver Böden mit der Jsolierdeckmasse isoliert wurden. In Deutschland über 1 Million qm.

Für die Verarbeitung der Jsolierdeckmasse, welche von jedem ungelernten Arbeiter mittels Bürsten oder Pinsel je nach Bedarf vorgenommen werden kann, ist nur darauf strengstens zu achten, daß die zu isolierenden Flächen oben absolut lufttrocken sind, da sonst eine innige Verbindung der Masse mit dem Stein resp. Putz usw. nicht zu erreichen ist.

Zur Erzielung einer größeren Sicherheit des Abschlusses der Steinporen ist es zweckmäßig, die Isolierung in zwei dünnen Schichten aufzutragen, wobei der zweite Anstrich erst nach Kristallisation des ersten vorgenommen werden darf.

Der Verbrauch an Jsolierdeckmasse richtet sich nach Beschaffenheit der zu isolierenden Flächen, so daß mit 1 kg Jsolierdeckmasse bei zweimaligem Anstrich etwa 3—4 qm isoliert werden können.

Die Jsolierdeckmasse ist jahrelang in unveränderter Qualität haltbar, sollte sie indessen etwas zu dick werden, so genügt Verdünnung mit gewöhnlichem Petroleum.

Die Preise der Jsolierdeckmasse sind auf Seite 422 und 423 zu finden. Bezugsquellen: Jacob Bitterich, Lack- und Farbenfabrik, Mannheim; Deutsche Jsolier-Werke, Friedr. Spiegel, Charlottenburg.

Lohsolmethode.

Die zunehmende Anwendung von Massivdecken in Geschäftshäusern bringt es mit sich, das; das Linoleum als geeignetster Fuhbodenbelag immer weitere Verwendung erfährt. In der Tat läßt sich auch kaum etwas Einfacheres denken, als die Massivdecke direkt mit Linoleum ohne Holzzwischenschicht zu belegen.

Da indessen Massivdecken immer eine Zeitlang schwitzen, so ist es notwendig, für das Linoleum eine der Nässe widerstehende, schwammsichere Unterlage zu schaffen. Der bisher übliche Gips- oder Zementestrich genügt dieser Forderung nicht. Dagegen hat sich ein von der Firma B. LohseLRothe,Kgl. Hoflieferant eninDresden-A., eingeführtes Verfahren vortrefflich bewährt. Diese Firma fertigt eine getränkte Lohsol-pappe an, die mittels eines besonders hergestellten Lohsolkittes direkt auf abgeglichene Massivdecken jeder Art glatt aufgeklebt und dann festgewalzt wird. Auf diese Lohsol-unterlage erfolgt dann sofort das Verlegen des Linoleums in üblicher Weise. Diese Lohsolmethode gewährt nicht nur vollkommen Schutz des Linoleums gegen Feuchtigkeit, sie verdient auch infolge ihrer bakteriensicheren Eigenschaften besondere Beachtung. Da der Preis dieser Lohsolunterlage billiger ist als die sonst üblichen Jsolierunterlagen, er beträgt 1,00—1,50 M. für das Quadratmeter, so steht der ausgedehnten Anwendung nichts im Wege.

Die Verlegung geschieht sehr einfach auf folgende Weise:

Nachdem die gut mit Zement abgeglichene Massivdecke von Staub usw. gereinigt ist, wird die Lohsolpappe für den betreffenden Raum passend zugeschnitten. Inzwischen hat man den Lohsolkitt in einem Kessel geschmolzen und bis zur Dünnflüssigkeit erhitzt. Mittels einer Teerbürste wird nun der heihflüssige Lohsolkitt gut deckend und gleichmätzig auf die Decke aufgetragen, ebenso wird die Unterseite der Lohsolpappe gestrichen und dann sofort auf die Massivdecke an den Stötzen stumpf zusammenstotzend faltenlos aufgeklebt und festgedrückt, ähnlich wie dies beim Tapezieren geschieht.

Da der Lohsolkitt schnell erkaltet, so dürfen nicht zu grotze Flächen mit dem Kitt vorgestrichen werden, sondern immer nur etwa V₂ qm. Es darf nur heitzflüssiger Lohsolkitt verwendet werden. Verbrauch etwa 2 kg pro Quadratmeter. Zur Ausführung sind drei Mann erforderlich.

Ein Mann zum Kochen des Lohsolkittes und Zutragen der Masse,

ein Mann zum Ausstreichen des Lohsolkittes,

ein Mann zum Aufkleben der Lohsolpappe.

Die Lohsolnnterlage verbindet sich vermittelst des Lohsolkittes fest und innig mit der Massivdecke, so datz das Verlegen des Linoleums direkt auf die Lohsolunterlage in bekannter Weise erfolgen kann. Als doppelte Isolierung kann auch das Linoleum selbst mit unserem Lohsolkitt auf die Unterlage aufgeklebt werden.

Kieselgur (Infusorienerde).

Unter Kieselgur oder Infusorienerde wird eine weiche, tonige Ablagerung von mikroskopisch kleinen Hohlkörperchen verstanden. Diese winzigen, in der Hauptsache aus

Kieselsäure bestehenden Körperchen sind die wunderbar und mannigfach geformten Kieselpanzerchen von niedrigen Pflanzenorganismen, Diatomeen genannt, welche — wahrscheinlich zwischen der ersten und zweiten Eiszeit — in Süßwasserseen im Laufe der Jahrtausende mächtige Ablagerungen gebildet haben. Dem bekannten Chemiker Alfred Nobel, dem Erfinder des Dynamits, gebührt das Verdienst, zuerst auf die wertvollen Eigenschaften von Kieselgur hingewiesen zu haben. Nobel fand, daß die Kieselgur sich infolge ihrer physikalischen Eigenschaften zum Aufsaugen von Nitroglyzerin eignete, wodurch es ermöglicht wurde, den gefährlichen Sprengstoff in verschickungsfähigen Zustand zu bringen und für die Industrie nutzbar zu machen.

Die bedeutendsten Kieselgurfundstätten befinden sich in der Lüneburger Heide, wo die Ablagerungen, nur wenige Meter unter der Erdoberfläche beginnend, eine Mächtigkeit bis zu 30 m erreichen. Man unterscheidet nach der Farbe weiße, graue und grüne Kieselgur, welche schichtweise übereinander gelagert ist, so datz zuerst die weitze, dann die graue und zuletzt die grüne Gur zur Ausbeutung kommt. Während die weitze Gur keine brennbaren Bestandteile enthält, hat die graue Gur etwa 20% und die grüne Gur etwa 30% organische Beimischungen, weshalb diese beiden Sorten hauptsächlich im kalzinierten (ausgeglühten) Zustande in den Handel gebracht werden. Für verschiedene chemische Zwecke und insbesondere zur Herstellung von Dynamit wird Kieselgur außerdem noch geschlämmt.

Infolge ihrer Zusammensetzung aus Millionen kleiner Hohlkörperchen erklärt sich die außerordentliche Leichtigkeit der Kieselgur. Das spezifische Gewicht der getrockneten und pulverisierten Gur beträgt nur 0,2. Die winzigen Diatomeen, welche unzählig viele Luftzellen bilden, bedingen auch die außerordentliche Isolierfähigkeit gegen Hitze, Kälte und Schall, so datz es kein Jsoliermittel gibt, welches gleichzeitig feuerfest ist und so vorzüglich isolierend wirkt, wie Kieselgur.

Durch die Unverbrennbarkeit und unerreichte Isolierfähigkeit, sowie infolge ihres geringen spezifischen Gewichts eignet sich Kieselgur hervorragend zur Verwendung für Bauzwecke. Im geglühten und gemahlenen Zustande findet die Kieselgur sehr zweckmäßig als Unterschüttung bei Parkettfußböden und zur Ausschüttung von Zwischenwänden usw. Verwendung. Abgesehen davon, datz die geglühte Kieselgur frei von organischen Bestandteilen und mithin vollkommen feuersicher ist, belastet sie wegen ihres geringen spezifischen Gewichts die Bauteile viel weniger als irgendein anderer Füllstoff und bedingt außerdem infolge ihrer isolierenden Eigenschaften eine gleichmäßige Wärme, sowie Abschneidung des Schalles. — Außer in Pulverform findet Kieselgur für Bauzwecke auch irrt festen Zustande, mit geeigneten Bindemitteln, wie Asbest usw. versetzt, als Kieselgurstein und in Form von Platten vielfache Verwendung.

Kieselgur aus der Lüneburger Heide und den anderen Fundstätten in Hessen und Sachsen liefern die Vereinigten Deutschen Kieselgurwerke, E. m. b. H.» Hannover. Kieselgur für Ausfüll- und Jsolierzwecke bei Bauten, gemahlen 3,50 JL bis 5,00 M. für 100 kg ab Versandstation des Werkes ausschließlich Verpackung.

Bims-Zement-Wand- Dielen.

Als Ersatz für Fachwände sind eine Menge sogenannter Patentwände in den Handel gekommen, bei denen sich jedoch eine ganze Reihe von Nachteilen in der Praxis herausgestellt hat.

Alle Mängel der Gipsfabrikate und Fachwände sind bei den Bims-Zement-Wand-Dielen gehoben.

Sämtliche Gipswände enthalten außer dem der Fäulnis ausgesetzten Gips, Beimengungen von organischen Substanzen, wie Holz, Stroh, Schilf, Leim usw., welche, zumal in Verbindung mit Feuchtigkeit, leicht die Träger von Ansteckungen bilden können und vielfach Brutstätten für Ungeziefer bieten. Bei den aus Bims - Zement-Dielen hergestellten Wänden ist dies sowohl infolge der Porosität als auch der Unangreifbarkeit für Fäulnis wegen des gänzlichen Fehlens organischer Substanzen völlig ausgeschlossen. Ihre Vorzüge in hygienischer Beziehung liegen deshalb klar auf der Hand.

Ein gleich wichtiger Vorzug ist die sehr leichte Benagelungsfähigkeit. Bei den Gipswänden haben kleine Nägel nur geringe Tragfähigkeit und das Eintreiben größerer Nägel führt hierbei sehr leicht zum Durchschlagen der Wände. Das Aufhängen schwerer Gegenstände, wie Bilder, Uhren usw., ist sogar mit Gefahr verknüpft. Durch die Porösität und Zähigkeit der Bims - Zement - Dielen - Wände ist dieser Mangel gänzlich beseitigt und können selbst schwere Gegenstände an einen relativ schwachen Nagel gehangen werden. Wie schon erwähnt, können Bims-Zement-Wand-Dielen ohne Türrahmen aufgestellt werden. Die Türbekleidung wird direkt auf die Wand genagelt. Das bei sämtlichen anderen Systemen unumgänglich notwendige Anbringen von Türrahmen hat stets den Nachteil, daß sich die Wand auf die Dauer von dem Türrahmen löst, weil das Holz eintrocknet; die Tapete reißt infolgedessen von der Türbekleidung, und durch unsanftes Schließen herbeigeführtes Ausbrechen größerer und kleinerer Bestandteile der Wand ist die notwendige Folge, was zu sich immer wiederholenden und lästigen Reparaturen führt.

Ein weiterer außerordentlicher Vorzug im Gebrauch ist die ungleich größere, den massiven Wänden völlig gleiche Schallsicherheit, deren Mangel bei Trennungswänden verschiedener Wohnungen häufig genug zu Unzuträglichkeiten führt.

Auch das leichte Schwanken der Gipswände ist durch die Stabilität der Bims-Zement-Wand- Dielen ausgeschlossen.

Das Aufstellen von Bims - Zement - Dielen - Wänden kann von jedem Maurer, Pliesterer, Stukkateur, Gipser usw. besorgt werden. Um eine solide Verbindung mit den anstoßenden massiven Wänden herzustellen, soll mindestens jede zweite Schicht der Bims-Zement-Dielen-Wand etwa 2—3 cm in das Mauerwerk der massiven Wand eingelassen werden. Die Platten werden mit verlängertem Zementmörtel im Verband lot- und fluchtrecht aufgemauert. Sie lassen sich an jeder gewünschten Stelle mit dem Mauerhammer teilen. Beim Überdecken von Türöffnungen ist darauf zu achten, daß die Stoßfugen dieser Schicht möglichst weit von den Öffnungen entfernt bleiben: am besten geschieht die Uberdeckung durch zwei in der Mitte über der Öffnung zusammenstoßende Dielen. Wenn sich die Stoßfugen direkt an den Ecken der Öffnungen befinden, werden diese Fugen beim Offnen und Schließen bet Türen zu sehr in Anspruch genommen, wodurch leicht Risse entstehen können.

Da fast jede Schicht mit dem Bruchteil einer Diele geschlossen und jede zweite Schicht zur Herstellung des Verbandes wiederum mit einem Bruchteil in beliebiger Größe angefangen werden muß, zudem für die oberste Schicht meistens ganz kleine Stücke notwendig sind, kann aller auf dem Transport entstandene Bruch ohne Verlust verarbeitet werden. Zum Aufstellen genügt ein Sack Portlandzement für 20—30 qm je nach Stärke der Platten.

Eine aus Bims-Zement-Wand-Dielen hergestellte Wand bietet bei Feuerausbruch unvergleichliche Dienste als Isolierung, was eine veranstaltete Feuerprobe bis zu 2010° F — 1099° C auf zwei Stunden mit nachfolgendem Wasserstrahl unter Dampfdruck glänzend bewies, indem die Wand kaum Spuren des Feuers hinterlassen hatte. Auf der dem Feuer abgekehrten Wandfläche war die Temperatur nach Verlauf der zwei Stunden nicht höher wie 99° 0 — 210° F.

Die Preise sind auf Seite 452 zu finden. Bezugsquelle: Verkaufsverein für Bims-Zement-Dielen, G. m. b. H., Neuwied a. Rh.

Pompejanischer Marmorputz.

Bei der heutigen Bauweise, welche streng hygienische Vorschriften macht, findet man häufig neue architektonische und technische Hilfsmittel, um teure Wandplatten zu ersetzen.

Auch die Firma Ludwig Usinger Nachfolger, Wiesbaden, Dotzheimer-strasze Nr. 7 bringt als solchen Ersatz ihren Pompejanischen Marmorputz auf den Markt.

Dieser Putz ist eine Marmornachahmung von unerreichter Schönheit und kann in jeder Marmorart ausgeführt werden.

Für Treppenhäuser, Wintergärten, Säle, Bäder usw. gibt es keine Wandverkleidung, die schöner und wirkungsvoller wäre als Pompejanischer Marmorputz.

Besonders für Krankenhäuser usw. empfiehlt es sich denselben zu verwenden, da er in einer spiegelglatten, fugenlosen Fläche hergestellt wird und aus diesem Grund Krankheitskeime, die sich sonst in den Fugen leicht festsetzen, nicht haften können. Außerdem können die Flächen durch Abspülen und Abwaschen vollständig gereinigt werden, ohne daß die Flächen durch diese Reinigung leiden.

Der Preis 5—8 M. für das Quadratmeter ist im Verhältnis sehr gering, so daß Pompejanischer Marmorputz unbedingt den teuren Platten vorzuziehen ist.

Fama-Fußböden.

Vom hygienischen Standpunkt aus ist der Holzdielen-Fußboden stark zu beanstanden, da selbst bei sorgfältiger Arbeit die Dielen an den Berührungsstellen stets mehr oder weniger breite Ritzen aufweisen, die dann zu Brutstätten von Ungeziefer und Jn-fektionsstoffen werden. Man geht jetzt deshalb allgemein dazu über, einen fugenlosen Fußbodenbelag einzuführen.

Der von der Hannoverschen Steinholzfabrik „Fama", G. m. b. H., Hannover, Stüvestr. 6a, hergestellte fugenlose Fußboden wird aus einer seit über fünf Jahren vollkommen erprobten Masse hergestellt. Sie besteht aus Materialien, welche zusammengemischt und angefeuchtet in einem breiartigen Zustande aufgestrichen werden. Die Masse reißt nicht und ist bis zu 275° feuerfest. Sie verträgt alle Witterungswechsel, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und kann schnell und leicht mit Wasser gereinigt werden. Ein Farbenstrich ist nicht nötig, da der Farbton durch und durch geht. Die Fama-Masse kann unter Garantie der Haltbarkeit auf ausgelaufene und neue Holzfußböden, Zementbeton, Ziegelpflaster, Eisen usw. aufgetragen werden. Schon nach 8—24 Stunden, je nach Witterung, ist die Masse derartig trocken und fest, daß die damit belegten Räume begangen werden können.

Der Boden wird in zwei Schichten hergestellt, bestehend aus einem Jsolierboden

und einer farbigen Deckschicht. Durch den ersteren, der nach einem besonderen Verfahren hergestellt wird, wird die Schalldämpfung und das sichere Begehen des Bodens erhöht und gleichzeitig verhindert, daß in der Deckmasse Risse entstehen. Die Deckmasse ist außerordentlich widerstandsfähig, kann von Mäusen, Ratten und auch von Termiten nicht durchfressen werden, dabei ist sie elastisch und angenehm zu begehen.

An der Wand werden mit dem Fußboden zugleich Hohlkehlen mit Fußleisten angebracht, wodurch das Eindringen von Ungeziefer, Schmutz und Nässe zwischen Fußboden und Wand verhindert wird. Alte, ausgelaufene Holzfuß- oder Steinböden usw. können mit „Fama" überzogen werden, ohne daß ein Herausreißen der Bretter erforderlich ist. „Fama" kann in jeder Farbe und jeder beliebigen Höhe angebracht werden, marmoriert, moiriert, terrazzoartig und einfarbig und mit Friesen und Rosetten verziert werden.

Ferner fertigt die Firma Treppenstufen mit und ohne Profil an. Diese werden ausgeführt auf neue und alte ausgetretene Holz-, Zement- und Steinstufen, sowie auch auf Eisenstufen.

Die Firma fabriziert auch eine unter dem Namen „Sublinol" auf den Markt gebrachte Unterlage für Linoleum. Dieselbe ist schalldämpfend, fußwarm und sehr angenehm zu begehen. Sie trocknet schnell an, so daß schon nach drei bis acht Tagen, je nach Witterung, das Linoleum ohne Bedenken aufgelegt werden kann, wodurch das Anbringen von Pappe wegfällt. Sie bietet daher gegenüber anderen Estrichen, wie Zement, Gips usw., große Vorteile, da diese einer längeren Trocknung bedürfen, ehe das Linoleum aufgelegt werden kann.

Torgamentholzböden. (Name geschützt.)

Torgament wird zur Herstellung fugenloser Fußböden oder Estrichunterböden für Linoleum, Teppiche usw. verwendet.

Torgamentholzböden vereinen in sich die Vorzüge von Holzböden, Asphaltböden, Zementstrich, Fliesenbelägen usw., sie sind völlig fugenlos, dabei annähernd so warm wie Holzböden, liegen undurchlässig, staubfrei, sind schalldämpfend und um>er= wüstlich. Die Beläge werden bis dicht an die Wand gelegt oder seitlich in Kehlenform hochgezogen. Die Masse wird ähnlich wie Asphalt, Zementstrich u. dgl. verlegt und geglättet. Die Färbung kann beliebig erfolgen. Ungefärbt hat der Belag eine graugelbliche Färbung. Als Hauptfarben werden verwendet: purpurbraun, rot, eichenholzfarben, schwarz, grau.

Torgamentterrazo, Torgamentgranit. Bei diesem Verfahren wird das Torgament in verschiedenen Farben zusammengestampft, mit der Ziehklinge und Drahtspänen abgezogen und abgeschliffen. Die Musterungen können beliebig wechseln.

Torgament kann auch marmor- oder teppichartig in allen Mustern und Farben ausgeführt und so jedes gewünschte Aussehen erzielt werden, den man durch Einlegen von ein- oder andersfarbigen Friesen noch steigern kann.

Die Verlegung der Torgamentböden erfolgt:

1. Bei geeigneter Massivunterlage einschichtig in Stärke von 10 mm und mehr. Hierzu wählt man am besten einen guten Zementbeton, der in Mischung von 1 : 7 mit dem Reibebrette rauh, aber wagerecht abgezogen ist. Dabei ist zu beachten, daß der Rauhstrich sich völlig innig mit dem Unterbeton verbindet, Überhaupt muß Mischung und Verarbeitung des Betons in sorgfältigster Weise geschehen.

2. Bei unebenem Unterboden oder Verlegung auf massive Steindecke, Ziegelpflaster, Blendboden u. dgl. muß eine elastische etwa 10 mm starke Torgamentzwischenschicht eingefügt werden. Ebenso werden ausgelaufene Fußböden aller Art mit der Torgament-untermasse ausgeglichen und zur Aufnahme der Torgamentoberschicht geeignet gemacht.

Notwendig ist bei 1. und 2., daß die Unterböden genügend trocken sind, da sonst der Abbindungsprozeß der Torgamentböden gehindert wird und dieselben nicht die nötige Härte erhalten.

Wenn eine Stärke von etwa 5 cm zur Verfügung steht, empfiehlt es sich, die Torgamentböden auf eine durch eine Asphaltpappe vom Unterboden isolierte, lose Sandschicht aufzubringen. Durch diese gesetzlich geschützte Ausführung wird die völlige Unabhängigkeit der Torgamentböden von der Unterlage erreicht, so daß Rißbildungen in dem Unterboden sich auf die Torgamentbelüge nicht übertragen tonnen; außerdem wird größtmöglichste Isolierung gegen Schallübertragung erzielt.

Torgamentböden sind bis jetzt über 1 000 000 qm verlegt und werden hauptsächlich für alle Arten öffentlicher Gebäude wie Schulen, Kirchen, Krankenhäuser, Heilstätten, Sparkassen, Feuerwachen, Banken, Warenhäuser, Fabriken, Lagerhäuser, Eeschäfts-lokalitäten aller Art, Villen, Privatwohnungen usw. verwendet.

Torgamentböden müssen in der ersten Zeit reichlicher geölt werden, wozu man am besten reines Leinöl (nicht Firnis) verwendet.

Torgamentestrich mit oder ohne Korkeinlage, der eine völlig fugenlose, ebene Fläche bildet, nagelbar ist und binnen wenigen Tagen völlig austrocknet, wurde in vielen tausenden Quadratmetern seit etwa acht Jahren ausgeführt. Die Verlegung erfolgt gewöhnlich in Stärken von 10 mm und mehr. Ausführung erfolgt wie oben.

Treppenbeläge. Torgamentmasse eignet sich zur Verkleidung von Haupt- und Nebentreppen, einfarbig oder terryzzo-, granit- oder marmorartig gestampft auf Massivoder Holztreppenstufen.

Torgamentsockel, -Kehlen, Treppenwangen werden ebenfalls in jeder beliebigen Färbung, Höhe und Profilierung hergestellt und läßt sich mit denselben jede dekorative Wirkung erzielen.

Romanoff-Parkett.

Romanoff-Parkett wurde zuerst in St. Petersburg vor vier Jahren auf den Markt gebracht und hat rasch seine Zuverlässigkeit erwiesen, so daß nun auch seine Herstellung in Deutschland aufgenommen wurde. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde von dem bei Schöpfurth in der Mark liegenden Werke „Hubertusmühle m. b. H." das

D. R. P. auf das Herstellungsverfahren des nach seinem Erfinder benannten Romanoff-Parkettes erworben und eine Sonderfabrik zur Erzeugung dieses wirkungsvollen Fußbodenbelages errichtet.

Romanoff-Parkett besteht aus quer zur Faser verleimten, in Reihen verbundenen Holzplatten, welche beim Verlegen über und untereinander greifen und zu beliebigen Mustern zusammengestellt werden können (s. umst. Abbild). Das sehr sinnreiche Herstel-lungs- und Verlegeverfahren liefert ein Erzeugnis von großer Genauigkeit und ermöglicht eine fast unbegrenzte Musterzusammenstellung, deren Wirkung durch Verwendung verschiedener Holzarten noch bedeutend gehoben wird. Jeder Parketteinzelteil ruht auf seiner eigenen Unterlage, wobei die hervortretenden Ecken dieser Einzelteile genau in

die freiliegenden Ecken der Parkettunterlagen hineinpassen. So mit- und untereinander verbunden, ist jeder Einzelteil außerdem unmittelbar auf dem Blindboden befestigt und bildet der ganze Belag gewissermaßen einen unterbrochenen, fugenlosen Holzteppich, dessen Musterung, jeder 'Geschmacksrichtung entsprechend, gestaltet werden kann.

Y.i

El

mm

Pg

In derselben Weise wird, was auch von Bedeutung ist, das Romanoff-Parkett über bestehende alte, gedielte Fußböden verlegt, ähnlich wie Linoleum. Auch als Wandtäfelung findet das Romanoff-Parkett vorteilhafte Verwendung.

Das Herstellungs- und Verlegeverfahren des Romanoff-Parkettes wurde auf der Ausstellung zu Mailand, 1906, durch 2 goldene Medaillen ausgezeichnet und auf der Internationalen Kunst-Bau-Ausstellung St. Petersburg 1908 mit 1 goldenen Medaille.

Notausgangsschlösser.

In Räumlichkeiten, in welchen sich viel Menschen aufhalten und wo mit Feuersgefahr zu rechnen ist, empfiehlt es sich, die gesetzlich geschützten Schlösser „System Gruhle" (D. R.-P. angemeldet) an „feuersicheren oder Notausgangstüren" anzubringen, die auch in geschlossenem Zustande durch einfaches Lösen einer Plombe bzw. durch Niederdrücken

eines Hebels mit Leichtigkeit von innen zu öffnen sind, um bei Gefahr ins Freie zu gelangen.

Preise sind auf Seite 525 zu finden. Bezugsquelle: E. E. Gruhle, Dresden-A., Dürerplatz 3.

Feuersichere Türen („System Gruhle").

Gruhles feuersichere Tür mit Luftkammern und Luftzirkulation setzt sich aus zwei gleichartigen Teilen zusammen, die derart miteinander verbunden sind, datz sie hohle Zwischenräume bilden. Eine derartig konstruierte Tür gewährt im Gegensatz zu den bekannten den Vorteil, das; sie infolge der eingebauten Luftkammern bzw. Luftzirkulation eine weit höhere Temperatur abhält, ehe sie ins Glühen kommt bzw. ein Verziehen stattfindet, als Türen anderer Systeme. Ebenso wird das hinter die Platten gelegte, die Wärme schlecht leitende Asbest durch die beständige Luftzirkulation in den Kammern abgekühlt.

Solche Türen für Fabriken, Webereien, Spinnereien, Speicher, Buchdruckereien, Waren-, Kauf-, Geschäfts- und Lagerhäuser, Bankhäuser, Krankenhäuser, Sanatorien, Rathäuser, Archive, Kasernen, Gerichtsgebäude, Postgebäude, Brennereien, Pulverfabriken, Eisenbahnwerkstätten, Kirchen, Schulen, Bibliotheken, Zollämter, Verwaltungsgebäude, Leihhäuser, Schlachthäuser, Laboratorien, Gefängnisse, für Brandgiebel, Fahrstühle usw. sind zu beziehen von der Firma E. E. Gruhle, Dresden-A., Dürerplatz 3. Preise siehe Seite 533,

Moderne Glasdächer.

Wie sich auf verschiedenen Gebieten der Baukunst in den letzten Jahren ein bemerkenswerter Umschwung vollzogen hat, so auch auf demjenigen der Glasbedachungen. Wenn schon der Umstand als ein bedeutender Fortschritt zu bezeichnen ist, datz bei den modernen Neubauten der verschiedensten Art überhaupt dem Bedürfnis nach Licht und Luft mehr Rechnung getragen wird, so ist man in der Art und Weise der Ausführung gleichfalls um ein gutes Stück vorangekommen.

Die mancherlei Mängel, welche den seitherigen Konstruktionen zur Verglasung von Oberlichtern usw. anhafteten, veranlatzten den Fachmann, durchgreifende Verbesserungen zu konstruieren. Insbesondere wurde darauf gesehen, datz undauerhaftes Dichkungs-material, wie Kitt u. dgl., gegen Regen, Schnee und Wind, möglichst wenig verwendet wird. Ferner wird das Abtropfen von Schwitzwasser ins Innere durch geeignete Vorrichtungen verhindert und autzerdem gelang es, durch Verwendung grötzerer Glas-tafeln uub geeignete Neigungswinkel der Glasflächen einen bedeutend besseren Licht-einfall mit weniger Sprossen zu erzielen. Infolgedessen war es auch möglich, einen einfacheren und leichteren Unterbau zu konstruieren, was die Kosten des Glasdaches wesentlich ermätzigt.

Der Firma G. Zimmermann, Kgl. Hoflieferant, Stuttgart, ist es an Hand reicher Erfahrungen gelungen, verschiedene bewährte Eindeckungsarten zu liefern, wobei durch Anwendung eigenartig gebogener Sprossen Deckleisten und Schwitzwasserfänger nicht nur grotze Tragfähigkeit, sondern auch Sicherheit gegen Eindringen von Regen und Schnee und gegen Abtropfen von Schwitzwasser geschaffen ist, welch letzteres durch eine sicher funktionierende Vorrichtung abgeleitet wird. Ein Undichtwerden der Dächer ist unmöglich; Reparaturen sind daher, mit Ausnahme von gewaltsam erfolgten Scheiben-

brüchen, so gut rote ausgeschlossen. Die Montage geschieht außerordentlich rasch und kayn auch bei Regenroetter und irn Winter vorgenommen werden. Bei alten in Kitt verlegten Glasdächern ist ein Umdecken in ein Zimmermannsches System mit geringen Kosten leicht und ohne Betriebsstörung möglich.

Nicht zum mindesten spielt auch der billige Preis der Zimmermannschen Systeme eine Rolle, roeil dabei die Dimensionen der Tragkonstruktion wesentlich herabgemindert werden können, ohne die Solidität zu gefährden, wodurch an den Gesamtkosten erspart wird.

Die Firma E. Zimmermann, Kgl. Hoflieferant, Stuttgart, steht mit Kostenanschlägen, Zeichnungen, Mustern usw. kostenlos zur Verfügung.

Die Siderosthen-Lubrose.

Die Siderosthen - Lubrose - Farben, Schutzanstrich für Eisen, Holz, Beton, Mauerwerk u. a. werden seit etwa 10 Jahren von der Aktiengesellschaft Jeserich, Chemische Fabrik in Hamburg, nach einem ihr patentierten Verfahren hergestellt. Die Gesellschaft hat allein in den letzten 5 Jahren rund 4 Millionen Kilo in Deutschland abgesetzt und zwar an Eisenbahnbehörden, Stadtbaubehörden, sowie in der Industrie. Die Farbe hat hauptsächlich Verwendung gefunden zum Anstrich großer Eisenbahnbrücken, Talsperren und für Trinkwasserbehälter aus Zement und Eisen.

Zur Deckung des ausländischen Bedarfs befinden sich eigene Fabriken in Wien, Paris, London, Barcelona.

Die Siderosthen-Lubrose-Farben werden in jedem Farbenton hergestellt. Die Farbe selbst hat die Eigenschaft, daß sie auf den gestrichenen Gegenständen eine vollständig dichte und elastische Farbhaut bildet, so daß sowohl atmosphärische Einwirkungen, als auch Einwirkungen chemischer Natur durchaus abgehalten werden und jegliche Rostbildung verhindert wird.

Im besonderen ist die schwarze Siderosthen-Lubrose ein vorzügliches Mittel, selbst bei aggressiven Einwirkungen chemischer Art, wirksamen Schutz zu,bieten, und es sind deshalb bei Bauteilen, welche derartigen Einwirkungen ausgesetzt sind, z. B. Bahnhofshallen, Wellblechdächer, bei Eisenanlagen unter der Erde in Bergwerken usw., für Maschinen, welche unter Tag stehen und großer Feuchtigkeit ausgesetzt sind, die vorzüglichsten Erfolge erzielt worden, ebenso bietet die Siderosthen-Lubrose einen äußerst wirksamen Schutz für Zementbauten, Zementbehälter usw., da durch den Anstrich die Einwirkung der freien Kohlensäure des Eisens im Wasser, oder der Erdsäure, Humussäure usw. vollständig aufgehoben wird und derartige Bauten einen dauernden Schutz erhalten. — Vorteilhaft kommt noch in Betracht, daß die Siderosthen-Lubrose bei Anwendung in großen Trinkwasserbehältern dem Wasser weder Geruch noch Geschmack abgibt und deshalb sowohl für solche Wasserbehälter, als auch Wasserleitungsrohre, Wasserkanäle usw. mit bestem Erfolge verwendet werden kann.

Bei den großen Bauten der Nil - Talsperre in Assuan/Agypten wurde ebenfalls zu einem der größten Wasserbehälter der Welt die Siderosthen-Lubrose mit bestem Erfolge verwendet, und zwar betrifft dies einen aus Stahleisenblech erbauten Bewässerungskanal von 1600 m Länge. — Besonders bei dieser Arbeit konnte bei den täglich in Frage kommenden Temperaturschwankungen und der damit verbundenen großen Ausdehnung des Eisens nur eine Farbe mit den elastischen Eigenschaften der Siderosthen-Lubrose zur Anwendung kommen. Durch diese Ausführung ist tatsächlich der Beweis erbracht, daß die Siderosthen-Lubrose eine durchaus elastische Farbe ist, was uameutlich bei Brückeu-bnuten und solchen Gegenständen, welche starken Vibrationen unterliegen, von großem Werte ist. Infolge ihres elastischen Verhaltens vermag die Farbe der Ausdehnung und der Zusammenziehung des Eisens völlig zu folgen, ohne rissig zu werden oder abzublättern.

Auch zum Anstrich von Häusern zur Abhaltung der Feuchtigkeit bei Schlagwetter-seiten hat sich infolge der vorgenannten Eigenschaften die Siderosthen-Lubrose auf das Vorzüglichste bewährt. Der Gesellschaft stehen zahlreiche Zeugnisse zur Verfügung, daß tatsächlich die Feuchtigkeit bei Häuserbauten an den Schlagwetterseiten wirksam abgehalten wurde.

Ganz besondere Vorteile bieten die Siderosthen-Lubrose-Farben auch dadurch, daß sie völlig bleifrei, also nicht giftig sind, und daß dem Bestreben, die Arbeiter möglichst vor Bleivergiftung zu schützen, bei Anwendung der Siderosthen-Lubrose voll Genüge geleistet wird. Es dürfte sich daher empfehlen, namentlich zum Grundieren von Eisen, an Stelle von Bleimennige, die bleifreien Siderosthen-Lubrose-Farben zu verwenden, die, nebenbei bemerkt, noch ökonomische Vorteile bieten, da sie im Gebrauche weit ausgiebiger sind und sich daher billiger stellen, wie die bekannten Leinöl- und Bleimennigefarben.

Für 100 kg netto in Fässern von etwa 200 kg Inhalt oder in wasserdicht verschlossenen Trommeln stellt sich der Preis je nach der zu kaufenden Menge:

65—90 M 85—100 „

„schwarz" auf „farbig" auf

Japan - Email

der Lack- und Farbenfabrik Jakob Bitterich, Mannheim, vereinigt alle Vorzüge der bisher bekannten Emailfarben, läßt sich leicht streichen, verläuft brillant und trocknet glashart mit hohem Spiegelglanz. Bitterichs Japan-Email ist unempfindlich gegen alle Witterungseinflüsse, Säuren usw. und von unbegrenzter Haltbarkeit. Damit lackierte Gegenstände lassen sich nach Belieben hämmern und biegen, ohne daß das Email abspringt oder rissig wird.

Japan-Email ist ein idealer und infolge seiner Unverwüstlichkeit auch der billigste Anstrich für Krankenhäuser, Operationssäle, Badezellen, Badewannen, Maschinenräume, Spinnereien, Kellereien, Molkereien, Schlachthäuser, feine Möbel, Türen usw. Preise auf Seite 664.

Emailfarbe „Moenus" und Crudol.

Eine empfehlenswerte Emailfarbe stellt die Firma A. Fritze & Co., G. nt. b. H., Offenbach a. M. her und bringt sie unter dem Namen „Moenusfarbe" in den Handel. Sie dient zum Innen- und Außenanstrich und ist haltbar auf jedem trockenen Untergründe. Die Moenusfarbe wird streichfertig in allen möglichen Farbentönen geliefert und gibt einen dauerhaften, hochglänzenden Anstrich, der nicht abspringt und nicht rissig wird. Die genannte Farbe ist bleifrei und nicht gesundheitsschädlich, sie verträgt Abwaschungen mit Karbollösungen und anderen Desinfektionsmitteln und ist unempfindlich gegen verdünnte Säuren, sie verhütet ferner Pilz- und Schimmelbildung, ist also das beste Mittel zur Reinhaltung und ein sicherer Schutz gegen Verseuchung. Deshalb entspricht sie vollkommen den Anforderungen der Hygiene und ist von großer Wichtig-

feit für Krankenhäuser, Kliniken usw. — Da sie dem Einflüsse der Wiikerung irefflich widersteht, eignet sie sich auch ganz besonders zum Außenanstrich. Ihre Anwendung ist sehr sparsam, 1 kg kostet M. 2,00, größere Bezüge billiger. — Unter dem Namen „Crudol" bringt dieselbe Firma eine Farbe in den Handel, die zum Anstrich von Heizkörpern, Radiatoren usw. dient und sich in der Praris sehr gut bewährt hat. Sie wird in allen Farbentönen, vom hellsten Weiß bis zum tiefsten Schwarz streichfertig geliefert und gibt einen dauerhaften und hitzebeständigen Überzug. Die Anwendung irgendeiner Erundierungsfarbe ist bei Crudol nicht notwendig, und der Verbrauch ist ein so geringer, daß man mit 120—180 g 1 qm streichen kann. Der Preis ist für 1 kg

M. 2,50.

Lüftungs- und Heizanlagen „Bauart Schreider".

Diese Lüftungseinrichtungen wurden in den letzten 10 Jahren in mehr als 700 Anlagen in Schulen, Krankenhäusern, Wohnhäusern, Fabriken u. a. praktisch erprobt und haben derartig hervorragende Ergebnisse gehabt, daß dieselben jetzt in ausgedehnter Weise für alle Arten Gebäude, insbesondere auch in Schulen, Krankenhäusern, Verwaltungsgebäuden zur Anwendung gelangen.

Der Grundgedanke dieser Anlagen besteht darin, frische unverfälschte Außenluft in durchaus zugfreier Art in alle Räume ohne besondere Kraftanlagen einzuführen und für die Vorwärmung dieser Luft die sonst überschüssige Wärme zu benutzen. Die kalte Luft wird fein verteilt an den Decken des Raumes eingeführt und wärmt sich in der Schicht zwischen Kopf und Decke, also durch die Wärme über uns genügend vor; auf diese Weise wird es möglich, daß ein vollständiger Ausgleich der Temperatur zwischen Decke und Fußboden stattfindet, nur ist Bedingung, daß an der tiefsten Stelle des Raumes die Luft fortgesetzt abgeführt wird. — Auf diese Weise wird bei Lüftungsanlagen „Bauart Schreider" selbst ein 4—6maliger Luftwechsel für die Stunde ohne unangenehme Zugerscheinung, in Sonderfüllen sogar bis löfacher Luftwechsel bei großer Wärmeersparnis erreicht.

Die Anlage und der Einbau dieser Lüftungsanlagen gestaltet sich sehr einfach. — Selbst in alten Gebäuden lasse» sie sich sehr leicht ausführen. — Die Anlagekosten betragen, je nach der Art und Ausführung des Gebäudes und der Größe des geforderten Luftwechsels 600—1200 Ji für 1000 cbm gelüfteten Raumes.

Anordnungen und Beratungen über diese Lüftungsanlagen erfolgen durch die Firma Georg Schreider, Jngenieurbureau, Hannover, Burgstraße 40, welche auch Schornsteinanlagen für alle Zwecke, also: für Fabriken, Zentralheizungen, Ofen, Herde, Koch-küchenanlagen oder sonstige Betriebe, nach folgenden Grundsätzen baut:

1.    Erhaltung der Schornsteinwärme.

2.    Verhütung des Eindringens der Feuchtigkeit oder Nebenluft.

3.    Verringerung der Reibungswiderstände.

Dagegen werden Kirchenheizungen nach „Bauart Schreider" durch die Firma Oscar Winter, Abteilung TU, Hannover, Burgstraße 42, Spezialfabrik für Ofen und Zentralheizungsanlagen ausgeführt.

Diese Anlagen werden sowohl als Zentralheizung oder auch als Ofenheizung ausgeführt und meistens zugleich mit einer Lüftungseinrichtung für die Kirche verbunden.

Der große Vorteil besteht in der schnellen Erwärmung der Räume und dem äußerst sparsamen Kohlenverbrauch: ferner gestaltet sich der Schornsteinbau besonders auch

bei alten Kirchen sehr einfach, da die Schornsteine erst an Dachobertante zu beginnen brauchen.

Die Anlagekosten von Kirchenheizungen Bauart Schreiber schwanken je nach der Ausführung, ob Ofenheizung oder Zentralheizung, zwischen 400 und 3000 M. für 1000 cbm beheizten Raumes, die Betriebskosten sind jedoch billiger als die jeder anderen Heizung.

Der Patent-Eegenstrom-Gliederkessel Caloria.

Da der „Kessel" der wichtigste Teil einer Heizungsanlage, gewissermaßen die „Seele" der ganzen Anlage ist, so hängt es hauptsächlich von der Wahl desselben ab, ob eine Heizung zur Zufriedenheit arbeitet.

Die Metallwerke Bruno Schramm G. m. b. H. Ilversgehofen-Erfurt haben nach denselben Erundzügen, welche bei der Erfindung ihres schon seit über 20 Jahren gebräuchlichen Original-Triumphkessels leitend waren, nunmehr auch bei ihrem Caloria-Gegenstrom-Gliederkessel in Verbindung mit reichen Erfahrungen in der Feuerungsund Heizungstechnik in glücklichster Weise zur Anwendung gebracht.

4,

2.

*2

FEI

El

KJ

XX

XX

Derselbe ist bereits seit einigen Jahren gründlich durchgeprobt und hat sich auf das beste bewährt. Die Ausnutzung der Feuergase ist infolge der eigentümlichen Bauart der Kesselglieder und der hierdurch erreichten Führung der Heizgase eine ganz vorzügliche.

Die einzelnen Kesselglieder bilden aneinandergereiht im Innern einen Füllraum (A) zur Aufnahme des Brennstoffes. Im unteren Teil ist dieser Füllraum als Verbrennungskammer ausgebildet. Die Verbrennung findet auf einem vollständig von Wasser durchflossenen Roste statt.

Der in dem Füllraum enthaltene Brennstoff kommt nur im unteren Teil (in der Verbrennungskammer) zur Entzündung. Die in dem von oben nachfallenden Brennstoff sich entwickelnden Rauchgase werden nach unten seitlich durch den glühenden Brennstoff hindurch abgesogen und gelangen hierdurch zur vollständigen Verbrennung. Ein weiterer Vorteil zeigt sich aber besonders in der Führung der Feuergase von dem Verbrennungsraum nach dem Schornstein. Während bei fast allen Gliederkesseln der Weg der Feuergase vom Verbrennungsraum bis zur Esse sehr kurz ist, bestreichen bei unserem „Caloria-Kessel" die Feuergase das Kesselglied dreimal in seiner ganzen Länge. Der Weg der Feuergase, auf welchem dieselben ihre Wärme an die Kesselwandungen ab-

55

Schwatlo XVI.

geben können, ist also nahezu dreimal so lang und daher auch die Ausnutzung des Brennstoffes nahezu dreimal so groß als bei denjenigen Gliederkesseln, bei welchen die Heizgase das Kesselglied nur in einem Zuge durchstreichen. Auf den flachen Wandungen der einzelnen Glieder sind Rippenpaare R 1 unb R 2 aufgegossen, durch welche beim Aneinanderreihen der Glieder die Feuerzüge Z 1 uni) Z 2 gebildet werden. Ferner eine umlaufende Rippe R, welche den Füllraum A abschließt.

Die aus der Verbrennungskammer abgesaugten Feuergase ziehen nun zuerst in dem Zuge Z 1 nach oben bis zur Mitte des Gliedes, wenden sich hier und durchziehen den Zug Z 2 (im Gegenstrom zu dem das Glied durchfließenden Wasser) nach unten, um am unteren Ende in den Rauchkammern BB sich zu vereinigen und die Kesselglieder

•>

ffljj

ÜZ3

Ul

ifl

SiSH

ED

V]

* >j

" IL_: ..    i

4 miwi f

US

außen nochmals nach oben hin zu bestreichen, dann am Hinteren Kesselglied nach unten zu ziehen und durch den Rauchstutzen an der Hinteren Kesselwand endlich in den Schornstein abgeführt zu werden. Welch hohe Nutzleistung durch diese Führung der Feuergase erzielt wird, ist wohl ohne weiteres klar ersichtlich, und erklärt sich hieraus der geringe Brennstoffverbrauch des „Caloria"-Kessels. Der Kessel ist vollständig freistehend, bedarf keinerlei Einmauerung und auch nicht der Untermauerung irgendeines Fuchses, wie fast alle anderen Eliederkessel. Die Bauhöhe ist gering, so daß selbst bei sehr niedrigen Kesselräumen keine Vertiefung erforderlich ist. Die einzelnen Glieder werden aus einem zähen Eisen gegossen und oben und unten mittels Rohrringen dicht verbunden. Jedes einzelne Glied wird vor der Bearbeitung und vorm Zusammensetzen auf Dichtigkeit geprüft und ebenso wird jeder fertige Kessel einer Wasserdruckprobe von 4 Atmosphären unterzogen.

Die Kessel werden in vier Modellen hergestellt, und zwar Klein-Modell mit einer Leistung von 29 000 WE. bis 77 000 WE. für die Stunde (325—715 JL), Groß-Modell mit einer Leistung von 45 000 WE. bis 140 000 WE. für die Stunde (530—1320 JL) und als Herd-Modelle A und B, welche besonders für Etagen-Warmwasserheizungen gebaut werden. Modell A unterscheidet sich von Modell B nur dadurch, daß bei ihm der Rauchabzug auf der Platte angebracht ist, während er bei Modell B infolge besonderer Konstruktion des hintersten Kesselgliedes hinten abgeht. Diese Modelle haben als oberen Mantelabschluß eine Platte mit Kochringen, auf welcher sowohl Speisen gekocht als auch gewärmt werden können. Durch Öffnen des Schiebers 8 der Rippen R 2 öffnet sich der Zug Z 1 direkt unter der Kochplatte und kann ganz nach Belieben viel oder wenig Heizgase direkt unter die Kochplatte leiten. Wird der Schieber 8 dann geschlossen, so ziehen sämtliche Feuergase wieder den vorher beschriebenen Weg durch die Kesselzüge, wodurch jeder Wärmeverlust vollständig vermieden wird.

Der Reformkessel.

Unter diesem Namen ist seit etwa einem Jahre durch den „Zentralheizungsbedarf G. m. b. H., Düsseldorf", ein neuer Heizkessel für Zentralheizungen auf den Markt gebracht, der für Dampf- und Warmwasserheizungs- und -bereitungsanlagen Verwendung findet.

Wie aus dem untenstehenden Bilde zu ersehen ist, besteht der Kessel wie die meisten neueren Heizungskessel aus einzelnen Gliedern. Diese Glieder sind aber wieder in zwei Ringe, einen inneren und einen äußeren, geteilt, die zwischen sich einen Raum für die Heizgase freilassen. Letztere ziehen vom Feuerraum in Gegenstrom zu dem aufsteigenden Wasser oben durch den inneren Ring in diese freien Zwischenräume nach unten durch bett äußeren Ring in den Schornstein ab.

«ft

Bei dieser Bauart wird in vorteilhafter Weise erreicht, daß beim zusammengebauten Kessel die Heizgase auf dem natürlichen Wege den Kessel in der ganzen Länge bestreichen. Es würde vielleicht ebenso gut sein, wenn jeder Wasserkanal seinen Heizgaskanal hätte, wofür aber vorauszusetzen wäre, daß die Heizgase ihren Weg durch jeden Heizkanal nehmen. Dies ist aber in der Praxis nicht der Fall, denn die Heizgase suchen sich immer den kürzesten Weg, so daß nur einige Kanäle von ihnen benutzt würden, während andere unberührt blieben. Beim Reform-Kessel stehen die Heizkanäle vollständig untereinander in Verbindung, so daß die Gase keinen anderen Weg haben und den Kessel in der ganzen Länge bestreichen müssen.

man

Mit diesem Vorteil ist noch ein weiterer Fortschritt verbunden, nämlich der, daß man die Heizkanäle selbst während des Betriebes leicht reinigen kann, und zwar von dem vorderen Glied aus durch die an der Vorderseite angebrachten Klappen. Auch hat der Kessel dadurch, daß die einzelnen Glieder nicht durch Rippen zur Bildung von Heiz-kanälen, sondern direkt aneinander gefügt werden, durchweg nur wasserbespülte Heizflächen. In engstem Zusammenhange mit der Bauart steht die Frage der Betriebssicherheit bei gußeisernen Gliederkesseln. Infolge der Anordnung zweier Ringe, welche einerseits von Feuer, bzw. von den Heizgasen bestrichen, andererseits vom Wasser gekühlt werden, gegenüber den Kesseln mit teilweiser feuerberührter, aber nicht wasserbespülter Heizfläche und der dadurch bedingten gleichmäßigen Beanspruchung des Gußeisens kann sagen, daß beim Reform-Kessel mit vollständiger Betriebssicherheit zu rechnen ist.

Für das Güteverhältnis des Reform-Kessels kommt noch weiter in Betracht, das; die Wassererwärmung vermöge der direkten großen Kontaktheizfläche eine sehr schnelle ist, so daß der Betrieb nur eine kürzere Anheizdauer benötigt, womit natürlich auch eine wesentliche Ersparnis und bessere Ausnutzung des Brennstoffs verbunden ist.

Im übrigen ist die Bauart und die Art der Verbindung genau wie bei anderen bekannten Kesseln.

Der Rost wird auch hier wie dort vom Wasser gekühlt und der Kessel wird fertig zusammengebaut, auf einem Untersatz montiert, geliefert. Er bedarf also keiner weiteren Montage und kann sofort ohne Zeitverlust und Kosten aufgestellt und mit der Rohrleitung verbunden werden.

Die Preise betragen für das Quadratmeter feuerberührter Fläche bei Warmwasserheizungen etwa 70—110 M. und bei Niederdruckdampfheizungen etwa 100—140 M.

Strebe ls Original-Gegen ström-Gliederkessel.

Die Wirtschaftlichkeit einer Heizung hängt im wesentlichen von der Leistungsfähigkeit des Kessels ab, wobei nicht dessen absolute, sondern seine relative Leistungsfähigkeit in Betracht kommt. Aber auch die Handlichkeit der Kessel, die Möglichkeit, dieselben überall aufzustellen, die leichte Bedienung derselben, die Möglichkeit, eintretende Schäden leicht und rasch zu beheben, sind von Wichtigkeit. Es ist daher erklärlich, daß den Kleinkesseln, und unter diesen wieder den Gliederkesseln, eine besondere Beachtung geschenkt wird. Ein hervorragender Vertreter dieser Gliederkessel, der als erster für alle anderen Gliederkessel Schule machend wirkte, ist Strebeis Original-Gegenstrom-GIiederkessel, der sich eines guten Rufes erfreut und die Beachtung der Fachmänner um so mehr verdient, als er bisher von keinem anderen Kessel übertreffen wurde.

Die Strebeischen Gliederkessel, hergestellt von der Firma Strebeiwerk, G. m. b. H., Mannheim, welche in verschiedenen Größen und Formen erzeugt werden, entsprechen in vollkommenster Weise den Anforderungen, welche an Kessel für Zentralheizungen gestellt werden müssen, nämlich: Einfachheit der Bauart, großer Füllraum zur Ermöglichung einer leichten und geringen Bedienung, sowie des Dauerbrandes über Nacht, große Steigerungsfähigkeit ihrer Leistung, zur Erfüllung plötzlich auftretender großer Anforderungen bei starker Kälte und Sturm, große Dauerhaftigkeit und Betriebssicherheit und geringer Raumbedarf.

Die Kessel sind aus einer Anzahl aufrechtstehender 0-förmiger Glieder zusammengesetzt, deren Hohlräume zur Aufnahme des Wassers bestimmt sind. Diese Glieder stehen oben und unten durch eingepreßte Rohrstutzen in durchgehender Verbindung miteinander und sind so ausgebildet, daß bei ihrer Zusammensetzung zu Kesseln Rauchkanäle zwischen ihnen entstehen. Auf diese Weise wechseln in den Kesseln Wasserkanäle mit Rauchkanälen ab. Die Endglieder tragen die für die Bedienung erforderlichen Türen und Reinigungsverschlüsse.

Die Kessel stehen auf einem eisernen Sockel, der seitliche Öffnungen besitzt. Die eine derselben dient zum Anschluß an den Fuchs, die andere zur Reinigung und wird durch eine Klappe verschlossen.

Das Mantelblech der Kessel ist mit einer dicken Kieselguhrasbestplatte ausgefüttert. Diese und eine zwischen ihr und dem Kesselkörper befindliche Luftschicht schützen die Kessel gegen Wärmeverluste. Jedes Kesselglied ist mit allen wesentlichen Zubehörteilen versehen und im richtigen Verhältnis zu seiner Heizfläche mit Rost, Füllraum, Aschenraum

und Rauchzügen ausgestattet. Die Kessel lernten daher in beliebiger Eliederzahl zusammen gesetzt werden und behalten die richtigen Verhältnisse zwischen ihren Hauptteilen stets unverändert bei.

Die starken Roste sind unmittelbar an die Glieder angegossen. Wie eine langjährige Erfahrung erwiesen hat, werden dieselben so vom Wasser gekühlt, daß sie auch bei längstem und stärkstem Betrieb durch das Feuer nicht im geringsten angegriffen werden. Wohl aber erhöhen sie infolge der Wasserkühlung die Heizwirkung und vermindern die Schlackenbildung.

Die Kessel werden aus bestem Gutzeisen von besonderer Mischung hergestellt. Die Verwendung dieses Guheisens ermöglicht nicht nur Ausführung der günstigsten Formen

ÜUjo

mTfTimsi

ml

ii

ro

mm

AM

hi

zur Erreichung der höchsten Heizwirkung, sie gewährleistet auch eine längere Lebensdauer der Kessel als das bisher fast ausschlietzlich verwendete Schmiedeeisen. Die Kessel werden bekanntlich nicht so sehr durch das Feuer während der Heizzeit angegriffen, wie durch deu Rost im Sommer. Gegen letzteren ist aber Gutzeisen besonders widerstandsfähig.

Fast die ganze Heizfläche ist senkrecht angeordnet und bietet nirgends Gelegenheit zur Ablagerung von Flugasche. Die Kessel halten sich also in der Hauptsache selbst rein und bedürfen nur zeitweilig einer geringen Nachreinigung. Hierzu dient eine Drahtbürste, welche mittels Kette und Kugel durch die Rauchkanäle gezogen wird.

Die Form der Kesselglieder ergibt im Innern der Kessel einen Hohlraum von bedeutender Grütze, den Füllraum, welcher langen Dauerbrand ermöglicht. Die Wände dieses Füllraums stellen eine grotze Heizberllhrungsfläche dar, die bei der starken Wirkung des anliegenden glühenden Brennstoffs wesentlich zur Erreichung der hohen Nutzleistung

beiträgt. Die aus dem Brennstoff aufsteigenden Rauchgase fallen durch die Rauch-kanäle in den Sockel hinab, im Gegenstrom zu dem aufsteigenden Wasser und geben hierbei den Rest ihrer Wärme an dieses ab.

Am zweckmäßigsten werden zur Heizung Zechen- und Gaskokes oder Anthrazit von

5—8 cm Stückgröße verwendet, mit welchen der Füllraum vollständig anzufüllen ist. Diese Brennstoffe verschmutzen den Kessel am wenigsten, brennen rauchlos, werden am besten ausgenutzt, wodurch sie sich billig stellen, und ermöglichen die bequemste und sicherste Regelung desFeuers. Es lassen sich indes auch andere Brennstoffe mit Erfolg verwenden, wie Holz, Torf, Braunkohle, Briketts oder ein Gemisch von Kokes und Kohle; doch sollte in diesen Fällen der Füllraum nur etwa bis zur Hälfte angefüllt werden, damit die Flammen Platz zum Ausbrennen haben. Zu beachten ist, daß diese letzteren Brennstoffe zum Teil einen bedeutend geringeren Heizwert besitzen als Kokes und daß der Füllraum daher schneller ausbrennt. Es empfiehlt sich deshalb in solchen Fällen, die Kessel entsprechend größer zu wählen. Auch sollten diese Brennstoffe recht trocken zur Verwendung kommen, um Teeransatz an den Kesselwänden möglichst zu verhüten; jedenfalls ist eine häufigere und gründlichere Reinigung der Kessel notwendiger als bei Kokesfeuerung.

Die Kessel werden mit Schutzmantel versehen geliefert und gelangen ohne Einmauerung zur Aufstellung; sie nehmen deshalb sehr wenig Platz in Anspruch. Ihre Beschickung geschieht nicht von oben, sondern von vorn; sie können daher auch in niedrigeren Kellerräumen ohne Vertiefung untergebracht werden.

Von den Warmwasserkesseln, welche auf 6 Atmosphären Überdruck geprüft sind, ist Serie I a, das kleinste Modell, für den Einbau in Kochherde eingerichtet und wird demgemäß ohne Mantel und Sockel geliefert. Diese Kessel können direkt gefeuert oder durch die abziehenden Rauchgase des Kochherdes erwärmt werden. Letztere Art der Heizung genügt häufig während der Übergangszeiten im Herbst und Frühjahr. Serie I, freistehender Kessel, wird auf Wunsch mit Kochplatte versehen, auf welcher Speisen gekocht oder erwärmt werden können, je nach Stärke des Feuers. Serie I und I a haben einen verhältnismäßig kleineren Füllraum als alle übrigen Modelle, sind daher nicht so lange Feuer haltend wie jene.

Von den Warmwasserheizkesseln kostet

Serie Ia mit

3—6 qm Heizfläche 270—420 M.

330—510 JL 390—950 M. 660—1540 Jli

ti 2,4—4,8 „

3-11 „ 5-17 „

Dampfkessel, auf drei Mmoshpären Überdruck geprüft, gelangen nach zwei verschiedenen Bauarten zur Ausführung. Bei den Serien A und B ist jedes einzelne Kessel-glied mit einem Dampfraum versehen, wodurch ein sehr niedriger Wasserstand erreicht wird. Der Dampfraum der Serien C und D ist in Form eines besonderen Oberkessels angeordnet. Die Kessel mit letzterer Einrichtung bieten den Borteil, das; sie auch bei größter Beanspruchung durchaus trockenen Dampf liefern. Die Kessel der Serie A und B sind mit einer Dampfentwässerung ausgerüstet und geben gleichfalls trockenen Dampf bis zu einer wesentlich höheren als der normalen Beanspruchung. In Fällen gesteigerten Betriebes sollte jedoch die Hauptdampfleitung nahe an diesen Kessel nochmals entwässert werden.

920—1400^

Preise der Niederdruckdampfkessel:

Serie A oder B mit 3—11 qm Heizfläche 580—1460^M. ..    C 5-11 „

D „    8—17 „

1300—2020 .M.

Was die Verwendung der Kessel betrifft, so können dieselben für die Beheizung von Wohnhaus, rn, Geschäftshäusern, Etagen, Hotels, Treibhäusern, Schulen und öffentlichen Gebäuden aller Art, sowie für den Betrieb von Speise-, Wasch- und Badeanstalten, Trockenanlagen, Warmwasserbereitungen und für die verschiedensten gewerblichen Zwecke in gleicher Weise mit Vorteil Anwendung finden.

Während die irrt vorhergehenden beschriebenen Strebeis Originalkessel infolge ihrer vollkommenen Bauart in langjährigem vielseitigen Betriebe sich für die Beheizung aller Arten von Gebäuden vollkommen bewährt haben, können sie, um alle Vorteile der Bauart voll zur Geltung zu bringen, nur bis zu einer kleinsten Grütze von 2—4 qm Heizfläche ausgeführt werden.

Als Ergänzung derselben für die kleineren Leistungen wurden daher sogenannte Kleinkessel gebaut. Besonderer Wert wurde hierbei darauf gelegt, unter Beibehaltung grötzter Einfachheit, wie sie für so kleine Kessel eine Notwendigkeit ist, in denselben möglichst viele Vorzüge der Strebels Originalkessel zu verkörpern. In Wirklichkeit gilt daher auch für diese Kleinkessel fast alles, was über jene gesagt wurde, namentlich bezüglich Eisen, Leistung, Brennstoff und Neinigung.

Die Kleinkessel besitzen die Form eines abgestumpften doppelwandigen Hohlkegels, umfassen also in zweckmätzigster Weise das Feuer auf allen Seiten mit wassergekühlten Wänden. Sie haben ausschlietzlich unmittelbare Heizfläche, an der sich der glühende Brennstoff lagert, und ergeben infolge dieses Umstandes eine höhere Leistung als irgendeine andere Kesselform.

Der Preis dieser Kleinkessel beträgt bei 0,4—1,5 qm Heizfläche 200—380 «Ä.

Aerogengas-An lagen.

Die Lösung der Beleuchtungsfrage bietet in den Fällen, in denen es sich um eine wirklich gute und nicht zu kostspielige Beleuchtung kleinerer Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Fabriken, Wirtschaften usw. handelt, grohe Schwierigkeiten. Das elektrische Licht, das ja eine an sich bequeme und schöne Beleuchtung gibt, ist viel zu teuer, ein Steinkohlengaswerk, sobald nicht mindestens 100 000 cbm Gas im Jahr abzusetzen sind,' unrentabel.

In allen diesen Fällen ist das Aerogengas als ein ausgezeichnetes Mittel zur Versorgung mit Licht, Wärme und Kraft zu bezeichnen. Aerogengas ist eine besondere Art Luftgas, d. h. ein Gemisch von Dämpfen, leicht siedender Kohlenwasserstoffe mit Luft. Es ist ein vorzüglicher Ersatz für Steinkohlengas und wie dieses, nicht nur zu Lichtzwecken, sondern auch zum Kochen, Heizen, Plätten, Löten, Schmelzen, zum Motorenbetriebe und allen sonstigen technischen Zwecken bestens zu verwenden.

Ein kleiner Aerogengasapparat, der schon in Grützen von 10 Flammen an hergestellt wird und wegen seiner Ungefährlichkeit sogar in Kellerräumen Aufstellung finden darf, gibt den Bewohnern des betreffenden Hauses all die Annehmlichkeiten, die früher das Vorrecht des Bewohners grötzerer Städte waren, nämlich billige bequeme Versorgung mit Licht, Wärme und Kraft.

Die Aerogengasapparate arbeiten selbsttätig und erfordern daher nur wenige Minuten Bedienung zum Füllen des Apparates mit dem Betriebsstoff Solin (eine Art Benzin). Die Aerogengasbeleuchtung gehört zu den billigsten aller bekannten künstlichen Beleuchtungsarten, da eine Flamme von 50 Kerzen stündlich nur etwa 1 Pf. verbraucht. Im Gegensatz zum Steinkohlengas und Azetylen ist das Aerogengas ungiftig und ungefährlich, daher für Menschen, Tiere und Pflanzen unschädlich. Es wird deshalb schon in bedeutendem Umfange zur Beleuchtung von Krankenhäusern, Genesungsheimen usw. verwandt, in denen man früher die elektrische Beleuchtung für das allein Mögliche hielt. Auch das kaiserliche Gut Kabinen und das Jagdschloß Hubertusstock haben derartige Anlagen. Desgleichen 20 Bahnhöfe in Deutschland. Insgesamt befinden sich zurzeit etwa 2000 derartige sog. Aerogengashausanlagen im Betriebe.

Auch zur Versorgung ganzer Ortschaften mit Licht, Wärme und Kraft ist das Aerogengas vorzüglich geeignet. Der Vorteil gegenüber Kohlengas für kleinere Gemeinden liegt darin, daß das Anlagekapital nur etwa die Hälfte beträgt als beim Kohlengas, und daher die jährlichen Ausgaben für Verzinsung und Tilgung erheblich niedriger sind. Da auch die jährlichen Ausgaben für Löhne und den sonstigen Betrieb sehr gering sind, so rentieren erfahrungsgemäß städtische Aerogengasanstalten bereits in so kleinen Gemeinden, in denen vor Erfindung dieses Gases an die Erbauung einer Lichtzentrale nicht hätte gedacht werden können.

Beispielsweise besteht in Rhinow, Regierungsbezirk Potsdam, einem Städtchen von 1300 Einwohnern, seit dem Jahre 1903 eine derartige städtische Aerogengasanstalt, welche vom ersten Betriebsjahre an nach Abzug aller Unkosten und der Ausgaben für Verzinsung und Tilgung alljährlich einen Uberschuß von rund Mk. 1200,— abwirft. Dabei sind die Easpreise (20 Pf. für Kubikmeter Leuchtgas, 16 Pf. für Kubikmeter Gewerbegas) so bemessen, daß das Licht den Verbrauchern erheblich billiger zu stehen kommt, als gleichhelles Petroleumlicht. Die Aerogen-Aktiengesellschaft für Licht und Wasser zu Hannover, die nähere Angaben gern kostenlos zur Verfügung stellt, hat innerhalb 10 Jahren 80 derartige städtische Aerogengaswerke erbaut.

Die modernen Schutzmittel gegen plötzlich auftretende Brandgefahr

sind in der modernen Zeit außerordentlich verbessert und vervollständigt worden. Leider aber wird bis auf die neueste Zeit auch bei modernen Lurusbauten etwas übersehen, was zweifellos volle Berücksichtigung verdient. Die modernen Fabrikbetriebe sowohl, wie die modernen Wohnhäuser werden mit Hydranten, Ausgüssen für Wasserleitung usw. in ausreichender Weise versorgt. Allein der moderne Baumeister hat bis auf die neueste Zeit viel zu wenig berücksichtigt, wie tätsachlich bei den Brandfällen in ihrer statistisch größten Zahl der an sich kleine Brand zu einem Schadenfeuer sich entwickelt. Ist es doch eine unbestreitbare Tatsache daß in Fabrikbetrieben, wie in Privatwohnungen, in Schulen, Gasthäusern, kurz in allen Häusern, in denen Menschen verkehren, sehr häufig ein im Entstehen begriffenes Feuer trotz ausgiebiger Hydrantenanlagen und anderer Wasser-quellen erheblichen Umfang annimmt, bevor die Feuerwehr einzugreifen vermag. Und die Ursache dieses Übels? Der nachdenkende Baumeister wird sich darüber wohl nicht im unklaren sein, wenn ihm folgende Tatsache mitgeteilt wird:

Die seitherigen in der Öffentlichkeit angebotenen Mittel und Mittelchen zur Bekämpfung eines im Entstehen begriffenen Schadenfeuers sind für Laienhand größtenteils

untauglich. Insbesondere ist der Feuereimer, dem von feuertechnischer Seite vielfach das Wort geredet worden ist, für den Laien ganz ungeeignet, ein im Entstehen begriffenes Feuer zu dämpfen. Die Folge dieser Tatsache ist in der Regel die, das; der Laie entweder bei dem Kampfe gegen das Feuer sich mehr oder weniger starke Verletzungen zuzieht und den Elementen seinen Lauf lassen müß, oder aber, und das ist meist der Fall, den Kampf zu einer Zeit, wo er noch mit Aussicht auf Erfolg aufgenommen werden könnte, nicht aufnimmt, weil er kein geeignetes Löschwerkzeug zur Hand hat.

Diese Lücke in den modernen Vorkehrungen gegen Schadenfeuer wird ausgefüllt durch den Minimar-Apparat, der in mehr als 11 200 Fällen im Laufe der letzten 5 Jahre größtenteils durch Laienhand im Entstehen begriffene Schadenfeuer gelöscht und dadurch erhebliche Summen an Volksvermögen erhalten hat.

Der Minimar-Apparat ist ein konisch zugespitztes Löschgerät, das mit einer Hand in Betrieb gesetzt und auch von Frauen in Betrieb erhalten werden kann, stets gebrauchsbereit dahängt und Haltbarkeit mit Betriebssicherheit verbindet. Der Vorgang bei seiner Inbetriebsetzung ist kurz der, daß eine fest zugeschmolzene Glastube mit Säure durch einen einfachen Aufstoß zertrümmert wird, worauf die Salzsäure in eine nicht ganz gesättigte Lösung von doppeltkohlensaurem Natron ausfließt, Kohlensäure erzeugt und den Strahl sofort selbsttätig 12 m weit unter kräftigem Druck ausstößt. Zur Kohlensäurebereitung wird nur V₃ der Natronlösung verwendet, so daß ²/s übrigbleiben, um auf den abgelöschten Teilen eine Emailleschicht zu bilden, die das Wiederanbrennen derselben verhindert.

Schon aus diesen kurzen Darlegungen geht für jeden Einsichtigen hervor, daß bei einem entstehenden Brand dieser Apparat, der in Fechterstellung und ohne jede persönliche Gefahr verwendet werden kann, berufen ist, die obenerwähnte Lücke in den Vorkehrungen gegen entstehende Schadenfeuer auszufüllen und bei entstehendem Brande ein äußerst wirksames Mittel, insbesondere in der Hand des Laien, bildet, ein Schadenfeuer abzuwenden und den Brand auf seinen Herd zu beschränken.

Die Minimar-Apparate-Bau-Eesellschaft m. b. H., Berlin W, Potsdamer Straße 10/11 liefert einen Apparat A mit 6 1 Inhalt hauptsächlich für Privathäuser geeignet zum Preise von 45 M..

Die Rettigsche Schulbank?

Die Rettigsche Schulbank (Erfinder Oberbaurat Wilh. Rettig) steht sowohl mit der

zurzeit über 600 000 — als auch im Jahre 1907 über 100 000 Sitze — bis in die neueste

Anzahl der im Schulgebrauche befindlichen Sitze mit der jährlichen Herstellung Zeit weitaus an der Spitze aller neueren Schulbankarten. Dem Techniker werden besonders die Angaben über die durch die Rettigbank erzielte Raumersparnis interessieren. Die Länge der zweisitzigen Bank beträgt gewöhnlich für Volksschulen 120 cm, für höhere

¹ P. Johs. Müller & Co., Werkstätten für Schuleinrichtung, Cchulmöbel und Zeichenmöbel, Inhaber der Rettig- und Albis-Patente, Charlottenburg, Spandauer Straße 10a.

Schulen 128 cm; doch kann für Volksschulen bis 112 cm herabgegangen werden, wenn die Raumverhältnisse solches bedingen, während man andererseits für höhere Schulen die Pultlänge bis auf 140 cm vergrößern kann. Die Tiefe wechselt dem Alter bzw. der Größe des Schülers entsprechend: für 6jährige (Bankgröße Nr. 1), 62,3 cm, für Schüler über 17—18 Jahre (Bankgröße Nr. 8) 80,3 cm. Bedingen es die Abmessungen des Klassenzimmers, so kann die Pultbreite für alle Bankgrößen der Volksschule gleichmäßig

|8j

!MrUj

ima

200

• ’:v ■- --'v

RETTIG s SCHULBANK - PATENT

P JOH/⁵ MÜLLER & C° BERLIN

35 cm groß bemessen werden, wodurch die Gesamttiefe der Banknummern 3—7 um 1—5 cm vermindert wird. Da die Bank ganz aus Holz gefertigt wird, so stehen der Anfertigung der Bänke nach anderen als den gebräuchlichen Abmessungen grundsätzliche Hindernisse nicht entgegen. Von wesentlicher Bedeutung ist die bei der Rettig-Bank sich ergebende günstige Raumausnutzung. Selbstverständlich wird dabei nicht etwa dem einzelnen Schüler ein geringerer Sitz- oder Pultraum zugemessen, vielmehr ergibt sich

.....1    f.....

;.....*\ X

55=^1

!_____'

i.

V_____'

--i

r dH)

die vorteilhafte Raumausnutzung bei reichlicher Bemessung der Sitz- und Pultfläche. Durch die Rettig-Bank ist eine bestimmte Zwischengangsbreite nicht vorgeschrieben, vielmehr kann die Bemessung der Zwischengänge ganz unabhängig erfolgen. Diese Gänge erhalten eine größere Geräumigkeit dadurch, daß die Pultständer nicht ant Rande der Pultplatte angebracht, sondern zurückgesetzt und die Sitze seitlich verkürzt sind. Bei einer Breite von 40 cm zwischen den Pultplatten ergibt sich somit eine Gangbreite von 56 cm zwischen den Sitzen, bzw. bei staffelweiser Aufstellung eine solche von 48 cm. Da infolge dieser Einrichtung der für den Stehplatz notwendige Raum zum Teil hinter den Pultplatten liegt und darum auch nur zum Teil auf den zum Gehen erforderlichen Zwischengang entfällt, so ist für den letzteren — im Gegensatz zu anderen Zweisitzern —

eine Breite von 40 cm zwischen den Pulten völlig ausreichend. Infolge der dadurch erzielten Raumersparnis kommen die zweite, dritte, auch vierte Bankreihe (von der Fensterseite aus gerechnet) näher an die Fenster heran, was für die bessere Belichtung ihrer Plätze ein wesentlicher Vorteil ist. Auch die Rücksicht auf die Reinigung des Fußbodens erfordert wegen der Umlegbarkeit der Rettig-Bank keine breiteren Gänge. Bei allen anderen Schulbankarten, bei denen die Futzbodenreinigung vom Seitengange aus erfolgt, müssen letztere erheblich breiter bemessen werden, um beim Kehren unter den Bänken den nötigen Raum für das Hantieren mit den Besen zu haben. Daher werden auch bei den sogenannten festen Mittelholmbänken die Zwischengänge wo möglich bis zu 90 cm breit bemessen, oder es werden die Pultplatten und die'Sitze aufklappbar eingerichtet.

Die besondere Eigentümlichkeit der Rettig-Bank ist die gelenkige Anordnung der Schulbänke am Fußbodei/behufs dessen Freilegung zum Zwecke leichter und gründlicher

' .......—

iil

Reinigung. Durch die gelenkige Anordnung wird es nröglich gemacht, den Fußboden in breiten Streifen völlig freizulegen. Für die Zwecke des Umlegens wird tatsächlich nur ein einziger Gang benötigt, und zwar für die am weitesten vom Fenster entfernte Bankreihe. Diese Reihe wird stets zuerst umgelegt und dadurch für die nächste bezw. jede weitere Bankreihe freier Raum geschaffen. Die freigelegten Streifen ermöglichen eine schnelle, leichte und dabei so gründliche Reinigung des Fußbodens, wie sonst bei keiner anderen Schulbank ausführbar ist, und zwar unter gleichzeitiger Sicherung der geordneten Bankaufstellung.

Die Anordnung der Rettig-Bänke und der freiliegenden patentierten Wechselschiene ist so eingerichtet, daß ganz nach Erfordern des Schulbetriebes das Auswechseln verschieden großer Rettig-Bänke, deren Wegnehmen oder Hinzusehen und auch das der zugehörigen Wechselschienenstücke mit Leichtigkeit und ohne jedwede Inanspruchnahme des Fußbodenbelags vorgenommen werden kann. Eine Befestigung am Fußboden findet nicht statt. Trotzdem ist nicht nur die geordnete Aufstellung, sondern auch das geordnete Umlegen völlig gesichert. Zu jeder Rettig-Schulbank gehört ein Schienenstück, das frei

auf den Fußboden gelegt wird, ohne an diesen mit Schrauben oder auf andere Weise irgendwie befestigt zu werden. Beim Fortnehmen einer Bank geht das dazugehörige Schienenstück mit. Niemals steht ein Schienenstück vor, vielmehr schneidet die Schiene stets mit der vorderen Kante der ersten Bank bzw. mit der Hinteren Kante der letzten Bank ab (vgl. Abb. 3). Durch die mit der Wechselschiene ausgestattete Rettig-Bank wird es somit leicht durchführbar gemacht, jedem Schüler einen seiner Körpergröße entsprechenden Sitz anzuweisen.

Auf dem gerillten Fußbrette stehen die Füße der Schüler warm und trocken; die tiefen Rillen vermindern die so schädliche Aufwirbelung des Staubes. Das Fußbrett wird auf Bestellung auch mit Schlitzen bzw. mit Rillen und Schlitzen versehen. Die Rettig-Bank eignet sich deshalb — wegen des Wegfalles jedweder Befestigung am Fußboden und wegen des vorhandenen breiten Fußbrettes — auch ganz besonders für Schulen mit Massivdecken und Linoleumfußbodenbelag.

Pi

Bi

hijTmjliiillllül

nimm

sutweuen -suiu

LQftrtK m,T SCHIEBEPULT DR u.k) u...w».ne.,as.

eng

smweu.eN-suiu-.3Rrw™-' eiNzuRL3is-PCNDEi5i72.e o.R.Q.m.

n.LLfcR. CherU,0«*b.r₉ ff

ALBiS'/nirr£LhOim-suiuLBP.rtK M,Tpoutlehhd.

Die Tintenfässer werden beim Umlegen der Bänke nicht herausgenommen, trotzdem kann die Tinte nicht ausfließen. Der gesetzlich geschützte Albistintenfaßbehälter stellt einen wertvollen Fortschritt dar.

Die Rettig-Bank braucht nicht unbedingt von den Patentinhabern bezogen zu werden, sondern kann — gemäß dem kostenfrei erhältlichen Lizenzangebot — nach vorheriger Vereinbarung mit den Patentinhabern auch auf dem Wege der üblichen Arbeitsvergebung durch ortsansässige Handwerker hergestellt werden.

Da die Abmessungen und die Form der Schulbank von den aufgeführten Eigentümlichkeiten der Rettig-Bank unabhängig sind, so kann die Rettig-Bank nicht nur bei Schulbänken mit unveränderlicher Minus-, Null- bzw. Plusdistanz angewandt werden, sondern auch bei solchen mit veränderlichem Abstand, mit verschieblicher und mit aufklappbarer Pultplatte, mit Pendelsitz und mit Klappsitz. Wenn es also die Umstände nötig machen, kann unter Anwendung solcher Bänke sogar auf die Zwischengänge vollständig verzichtet werden. Um auch solchen Bedürfnissen zu genügen, werden auch Rettig-Bänke mit

Einschiebepulten, Rettig-Bänke mit geteilter, für jeden Schüler einzeln aufklappbarer Pultplatte, sowie solche mit geteilter, für zwei Schüler gemeinsam aufklappbarer Pult-plakke (Handarbeitsunterricht) hergestellt, sowie auch Rettig-Schulbänke mit beweglichen, durchlaufenden Albispendelsitzen bzw. mit Einzelpendelsitzen. Allen diesen Ausführungen ist die patentierte gelenkige Anordnung am Fußboden an Wechselschienen eigentümlich.

Wegen der geringeren Herstellungskosten werden mancherorts Mittelholmbänke beschafft. Eine bevorzugte Form derselben ist die von der gleichen Firma hergestellte patentierte Albisschulbank, welche als auf je vier Füßen stehende Vollbank Standfestigkeit mit Auswechselbarkeit vereinigt und den Fußboden unter den Bänken für die Reinigung so gut zugänglich macht, wie dies bei nicht umlegbaren Bänken nur erreichbar ist. Die im Jahre 1898 hergestellte Albisschulbank ist die erste deutsche Schulbank, die statt der seitlichen Schwellen eine mitten zwischen Sitz und Pult angeordnete Verbindung, den sogenannten Mittelholm, aufweist. Die vom Jahre 1900 ab unter verschiedenen Namen aufgetauchten sonstigen Mittelholmschulbänke benutzen alle den gleichen Konstruktionsgedanken. Die besonderen Vorzüge der Albismitkelholmbank sind durch Patente in Deutschland und in den meisten Kulturstaaten geschützt. — Als Beispiele von auf Schwellen montierten Schulbänken, die natürlich mit Rücksicht auf die Fußbodenreinigung meist ohne Fußbretter verlangt werden, weil solche Bänke nicht umlegbar sind, seien obige Ausführungsarten abgebildet.

Austrocknung von Gebäuden.

Die vielfach verbreitete Annahme, daß Wärme allein genügend sei, um eine Trocknung von Mauern zu bewerkstelligen und daß dabei die Erneuerung der Luft nebensächlich sei, hat sich als durchaus irrig erwiesen. Gerade die Luft ist es, die die Trocknung bewirkt, und die Erhitzung derselben dient nur dazu, um möglichst günstige Bedingungen zu erzielen und eine möglichst große Wirkung zu erreichen. Je nach ihrer Beschaffenheit hat die Luft das Bestreben, eine mehr oder weniger große Menge Wasser aufzunehmen (bei 20° C kann z. B. 1 cbm 16 g Wasser aufnehmen, und diese Menge läßt sich bei einer Erwärmung der Luft auf 80° C bis auf 200 g steigern). Demzufolge ist cs bei künstlicher Austrocknung von großer Wichtigkeit, für fortwährende Zuführung stark erhitzter trockener Außenluft in die zu trocknenden Räume und desgleichen für fortgesetzte Ableitung der mit Feuchtigkeit gesättigten Luft aus den zu trocknenden Räumen zu sorgen.

Das der Firma Türk & Co., Charlottenburg, Leibnizstr. 33 patentierte hygienische Trockenheizverfahren soll es ermöglichen, selbst sehr feuchte Räume in wenigen Tagen gründlicher zu trocknen, als dieses natürliche Luft in bedeutend längerer Zeit zu tun vermag. Denn der von der genannten Firma patentierte Koksofen vermeidet die Nachteile der bisher üblichen Ausheizungsweise mittels Kokskörben, wie: örtliche Erhitzung des zunächst befindlichen Mauerteiles, wodurch plötzliche Erhärtung des Verputzes eintritt und daher der Zutritt von Kohlensäure zum Kern der Mauer verhindert wird, sowie die Gefahr beim Betreten des mit Kohlenoxydgas erfüllten Raumes. Der Ofen besteht nicht wie gewöhnlich aus Drahtstäben ober gelochten Blechen, sondern aus senkrechten Rohren, die unten in einem geschlossenen Luftkasten stehen und oben frei in den zu trocknenden Raum münden. Das unten angebrachte Rohr führt frische Luft aus dem Freien in den Luftkasten, sie erwärmt sich aufsteigend in den Rohren, tritt in den Raum aus, sinkt, mit Feuchtigkeit gesättigt und abgekühlt, an den Wänden herab und gelangt

fl

VB<J

dann in die Feuerung und das Abzugsrohr. Diese Bewegung der Luft ist kennzeichnend für den Ofen. Die frische Lust gelangt nicht ins Feuer, denn der Kasten steht nur mit den Röhren in Verbindung, sondern sie mutz zuerst in den Raum. Da das Feuer nur brennen kann, wenn ihm Verbrennungsluft zugeführt wird, so mutz auch ein beständiges Absaugen von feuchter Luft aus dem Raum erfolgen. Dieses Absaugen ist aber sehr wichtig, denn wenn man nur heizt und nicht zugleich absaugt, so verwandelt sich die Feuchtigkeit des Baues zwar auch in Wasserdampf, der sich aber bei jeder Heizpause oder nach beendigter Heizung wieder an den kalten Mauern als Wasser niederschlägt, das von diesen schwammartig aufgesogen wird. Da bei künstlicher Austrocknung die Luftbewegung wichtiger ist als die Wärme und die vorstehende Einrichtung beides günstig vereint, so dürfte sie recht empfehlenswert sein, zumal sie in hygienischer Beziehung unanfechtbar ist.

Ausführungsrecht für Hannover, Braunschweig und Thüringen: Richard Stein Hannover. Für das Königreich Sachsen: Hans Herzog, Leipzig.

=1

D.R.R

11,

fgafleBBeBeeeepP*-^]

jjji

Außerdem bringt die Firma Türk & Co. unter der Bezeichnung „Spar-Bauofen" einen Ofen auf den Markt, welcher in der Hauptsache zur Durchwärmung von Räumen (Werkstätten, Neubauten usw.), in denen während der kalten Jahreszeit gearbeitet werden muh, dient, der aber auch überall da in Betracht kommt, wo eine langsame Austrocknung am Platze ist. Dieser Ofen besitzt gegenüber den bisher gebräuchlichen Bauöfen den Vorteil einer etwa doppelt so großen Heizfläche trotz geringen Gewichtes, so daß an Brennstoff erheblich gespart wird und die Bezeichnung „Spar-Bauofen" dadurch gerechtfertigt erscheint. Weitere Vorzüge dieses Ofens sind, daß derselbe seines geringen Gewichtes wegen auch mit glühendem Heizstoff gefüllt leicht tragbar ist, und daß er in seiner Hitzewirkung sich jederzeit regeln läßt. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist ferner, daß alle der Beschädigung leicht ausgesetzten Teile aus Schmiedeeisen hergestellt sind, wodurch Bruch von Ofenteilen beim Hin- und Herschaffen, durch den die bisher gebräuchlichen Bauöfen vorzeitig zu altem Eisen wurden, nahezu ausgeschlossen ist.

Preis für jeden Apparat und 24 Stunden Brenndauer je nach Anzahl der gleichzeitig brennenden Apparate, der Kokspreise usw. einschließlich Brennstoff und Bedienung M. 6,00 bis M. 10,00. Bei den Spar-Bauöfen: wie vor, für jeden Ofen und 24 Stunden M. 5,00 bis M. 9,00.

Trockenheizung von Neubauten und feuchten Räumen.

Von jedermann rationell, gründlich und billig zu betätigen mit dem LuftzirkulationsTrockenofen „Ideal", D. R. G. M.

Dieser Ofen kann infolge seiner Konstruktion überall, auch in fertigen Gebäuden und in unmittelbarer Nähe bewohnter Räume aufgestellt werden, da derselbe vollständig geschlossen werden kann, nicht feuergefährlich ist und keine schädlichen Gase ausströmt. Er eignet sich infolgedessen auch sehr gut zur Beheizung von Wäschetrockenstuben und größeren Stallungen, für welch letztere derselbe gleichzeitig eine vorzügliche Ventilation bewerkstelligt, durch die stetige Zuführung erhitzter Frischluft und Absaugung der feuchten Stalluft.

Seine Konstruktion besteht in einem starken Eisenblechmantel, mit Heiz- und Aschentüre, abnehmbarer Haube mit Abzugsrohrstutzen und unterem Rohransatz zur Frischluftzuführung. Der Feuerraum ist von drei starken gußeisernen Platten und mit schmiedeeisernem Vorstell- und Aschenrost umschlossen. Alle diese Teile sind einzeln herausnehmbar und daher je nach Notwendigkeit leicht und billig zu ersehen. Das Gewicht des kompletten Ofens beträgt ca. 125 kg.

Die Verwendung und Wirkung desselben ist folgende:

Der Ofen wird möglichst in der Mitte des zu trocknenden Raumes aufgestellt, der an der Haube angebrachte Rohrstutzen mit einer Rohrleitung zur Ableitung der Feuergase und feuchten Luft mit einem Kamin verbunden, in Ermangelung eines solchen ins Freie geführt. (In letzterem Falle ist für Nichtbehinderung des Rauchabzugs durch Winddruck durch Aufsetzen eines entsprechenden Knies oder Bogenrohrs Sorge zu tragen.) Der untere Rohransatz wird nun mit einer zweiten Rohrleitung verbunden, welche zur Zuführung der Frischluft unmittelbar ins Freie oder ungeheizten Nebenraum zu führen ist. Durch diese Rohrleitung wird nun ständig und reichlich frische Außenluft in die durch

die Feuermantelklappen gebildeten Kanäle irrt Ofen geleitet, welche dann stark erhitzt und trocken oben in den Raum tritt, darin in die Höhe steigt, Decken und Wände bestreicht; von diesen die Feuchtigkeit anzieht imb damit voll gesättigt infolge der dadurch hervorgerufenen Schwere zu Boden sinkt und nach dem Ofen drückt, teilweise in den Feuerraum einbringt und darin verbrennt und zum größeren Teil durch einen dritten Kanal im Ofen unten angezogen und mit den Feuergasen durch das Rauchrohr in den Kamin geführt wird. Durch diesen fortwährenden und ausgiebigen \ \ Luftwechsel wird fortgesetzt reichlich frischer Sauerstoff in den Raum gebracht, welcher ein vollkommenes Erhärten des noch frischen Putzes bewirkt, und denselben nicht verbrennt und verräuchert, wie dies mit den gewöhnlichen Bauöfen, Koksöfen usw. der Fall ist. Die Trocknung wird dadurch nicht nur an der Oberfläche, sondern bis in die tieferen Schichten des Mauerwerks bewirkt, und bleibt ein einmalig getrockneter Raum, wenn nicht andere gegenteilige Einwirkungen, wie aufsteigende Grundfeuchtigkeit, mangelhafte Isolierung usw., stattfinden, dauernd trocken. In drei bis sechs Tagen wird auf diese Weise ein frisch verputzter Raum von ca. 100 cbm durch einen Ofen vollkommen ausgetrocknet. Der Koksverbrauch ist sparsam (in 24 Stunden 1—1% Ztr.) und kann ebenso wie die Wärmeabgabe durch Offnen und Schließen der Heiz- und Aschentüre reguliert werden. Die Bedienung ist einfach. Eine volle Füllung reicht für eine Brenndauer von acht bis zehn Stunden und wird, nach Entfernung der Asche und Schlacke mit dem Schürhaken, von oben nur frischer Koks aufgegeben. Eine ständige Überwachung auch während der Nacht ist deshalb nicht notwendig.

Ablug mir feucAhahtir /getitbgfcr Luft

Der komplette Ofen kostet 80 Ji ab München, ist zu beziehen vom Baugeschäft I. Schretzmanr (Inh. Alois Schmid), München, Brienerstr. 30, oder durch die Vertreter in mehreren Orten Deutschlands.

Das Nizzahaus.

Im Gegensatz zu der in Gärtnerkreisen allgemein bekannten Gewächshausform „Japan" steht das von Oskar Mehlhorn, Schweinsburg/PIeisze, neukonstruierte sog. Nizzahaus, das auf der internationalen Kunst- und Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 zum ersten Male ausgestellt wurde. Während „Japan" nur der kühlen Überwinterung der in ihrem Wachstum ruhenden Pflanzen dient, hat letzteres den Zweck, solche Pflanzen aufzunehmen, die in ihrem Wachstum angeregt und auf naturgemäßem Wege der vollkommenen Blatt- und Blütenentwickelung entgegengeführt werden sollen, ähnlich wie es zur Winterszeit die Flora in der Gegend von Nizza genießt.

üm dieses Ziel zu erreichen, waren folgende Aufgaben zu lösen:

I.    den Pflanzen unverkümmert die natürliche Tages- und Nachtbeleuchtung zu geben (Sonnen- und Mondschein);

II.    die zu einer normalen Entwicklung der Pflanzen und deren Flor- und Fruchtbildung erforderliche Wärme in derselben Weise zu geben, wie es uns das in der freien Natur herrschende Verhältnis zwischen der Luft- und der Bodenwärme lehrt;

III.    den im Trieb befindlichen zarten Pflanzen stets die erforderliche gesunde, frische, aber doch zugleich milde Luft zuzuführen, selbst in den Fällen, wo die kalte Wintersund Frühjahrsluft im Freien in einem gefährlichen Gegensatz zu der erwärmten Treibhausluft steht.

Als erstes gilt es also, die natürlichen Lichtquellen, Sonne und Mond, auf das

MS

x%!ÖB

«jL

'N

ESÄ

säE:?::

■y/jm

/yz :!: V'V

WL-

sd

56

Nizzahaus einwirken zu lassen. Aus diesem Grunde hat dasselbe nur eine einfache Verglasung, die niemals gedeckt wird und auch im strengsten Winter nicht gedeckt werden kann. Nur im Sommer werden die in dem Hause befindlichen Pflanzen gegen Sonnenbrand und die Glasfläche gegen Hagelwetter durch Rollschattendecken geschützt.

Schwatlo XVI.

AIs Baustoff wird zu dem Nizzahaus außer dem Mauerwerk Holz und Eisen verwendet.

Aus Eisen bestehen alle wesentlichen Teile, die dem Baue die Festigkeit geben und am meisten gegen Fäulnis usw. Widerstand zu leisten haben.

Aus Holz, und zwar aus amerikanischem Pitch pine, sind nur die zur Aufnahme des Glases benötigten Sprossen. Für sie wird nur deshalb Holz verwendet, weil dasselbe bei starker Kälte nicht so nachteilig kältend und niederschlagbildend und bei Sonnenhitze nicht so brennend auf die in dem Hause befindlichen Pflanzen einwirkt wie Eisen.

u>

mxt

SL kD

31U

Diese vereinigte Holz- und Eisenausführung wurde im Jahre 1893 unter der Bezeichnung „Reformsystem" zuerst eingeführt.

Eine aus Eisen hergestellte Dachvorsprungsverglasung, die unter Gebrauchsmuster Nr. 219 861 patentamtlich geschützt ist, verhütet das Anspritzen des von dem Glasdache abfliehenden Regenwassers an die Umfassungswände.

Die Heizungsanlage besteht in einer Warmwasserheizung nach Mehlhorns Oberheizsystem mit einem Strebeischen Gegenstromkessel.

Nach dem Lehrsatz des Gartenbaues, dah die Luft stets wärmer sein muh, als der Erdboden, ist auch in dem Nizzahaus die Verteilung der Heizflächen derart durchgeführt worden, dah die Luft mehr beheizt wird als der Erdboden, und es sind auf Grund vieler wissenschaftlichen Untersuchungen ganz bestimmte Grundlagen für die Heizflächenverteilung, Reformheizung, festgelegt worden.

Die Schnittzeichnung veranschaulicht die Durchführung der Heizungsart. Das Haus ist 20 m lang, 7 m breit und 3,60 m tm First hoch, umgeben von einer 1,25 m hohen Sockelmauer mit daraufstehender 80 cm hohen Glaswand. Die Zahl der Heizröhren und deren Verteilung ist aus der Darstellung klar ersichtlich.

Berechnet ist diese Heizanlage derart, dast selbst bei minus 20° C Austentemperatur noch folgende Wärme in verschiedenen Höhen erreicht wird:

0,50 m vom Firste nach unten gemessen plus 24° C,

1,00 „

Diese so von oben nach unten abfallenden Wärmegrade versetzen die Pflanzen in ein natürliches Vegetationsverhältnis.

tt

tt

tt

22° C, 20° 6, 17° C, 14° C,

8 ° C.

Kr

Die in dem Schnitt angegebenen punktierten Linien sind auf Grund vielfacher wissenschaftlicher Beobachtungen und Messungen eingezeichnet und zeigen deutlich, wie sich die Wärme bei dem Oberheizsystem verteilt.

Jeder einzelne Rohrstrang kann von oben nach unken, je nach Bedarf, abgestellt und so die ganze Heizung reguliert werden.

Die patentierte Firstlüstung <D. R. P. Nr. 122 721) (siehe Figur) ermöglicht es unter allen Umstünden, frische Luft den Pflanzen zuzuführen, ohne jegliche Zugluft zu erzeugen. Die zu beiden Seiten an der Firstspitze unter einer Glashaube befindlichen Luftluken sind im geöffneten Zustande in zwei Teile geteilt, und zwar unter Benutzung der Dachneigung in eine höher und eine tiefer liegende. Sobald sich die Luftluken öffnen, entweicht aus der oberen Luke die dort sich ansammelnde warme Luft, die, um nach austen zu entfliehen, über den oberen Teil des Lüftungsflügels hinweg durch einen vor den Luken befindlichen, jalousiearkig aus Glasstreifen gebildeten kleinen dreieckigen Raum (Mischkammer) zieht, wo sie in direkte Berührung mit der von der entgegengesetzten Seite einströmenden frischen Luft kommt und letztere etwas anwärmt, bevor sie in das Hausinnere eintreten kann.

56*

Der Erzelsior-Verschluß schließt vermöge seiner Zahnstangen, die über an einer Welle angebrachte sog. Nadelräder laufen, durchaus dicht und ist außerordentlich leicht für eine große Anzahl von Lustfenstern auf einmal zu handhaben.

3,

Mehlhorns Dachsprossenvorsprung ohne Dachrinne tostet für das Quadratmeter etwa................

Mit Dachrinne für das Quadratmeter etwa . . .

50,- „

Mehlhorns Nizzalüftung etwa.........

30,    „

Mehlhorns Duplerlüftung etwa........

25,

Mehlhorns Unitalüftung etwa.........

ab Werk Oskar Mehlhorn Schweinsburg (Pleiße).

BIBLI8TEKA POLSTEGHNIGZNA

KRAKOW

Lüxfer-Keller-Einfill-Lichte

Oberllchte und Ifofplutten begehbar und befahrbar, in Schmiede- oder Gußeisen nach ca. 245 verschiedenen Arten

Liixfer-Prismen zur Erhellung dunkler Räume, zur Lichtverbesserung und Lichtverteilung

Luxfer-Prismen-Fenster :: :: Luxfer-Prismen-Markisen Luxf er - Prismen - Staubdecken

===== Für Läden, Schaufenster, Museen, Galerien, Banken    -

Feuersichere Uersiosunsen

Luxfer-Elektrojl®

Für feuersichere Abschlüsse, Treppenhäuser, Fahrstühle, Aufzüge, Feuerschürzen, Schaufenster-Abschlüsse usw.

Elektro-KunMlusunien

Hilflose Glasbedachung

El

il

«■■ms

==

absolut wasserdicht mit Luxfer-Dachsprossen Nr. 3 und 4

Glas

Eisensprosse verzinkt

/«WM Bleikappe angenietet

mit Bleikappe

Minimale Unterhaltungskosten — Anstrich unnötig — Keine Schrauben

Keine Federn, welche rosten

Plastische silasdecken aus künstlerisch geformten Luxfer-Glaskörpern

Große Lichtdurchlässigkeit und Lichtverteilung vereinigt mit dekorativer, monumentaler Wirkung

Ausführungen:

Bahnhöfe in Metz und Luxemburg, 600 qm. Warenhaus L. Tietz, Düsseldorf, 400 qm

Deoties LuMwo-SjDial, Weißen» bei ßerßn

fffafpelmoor* tIfoliermulle

für mehrjährige Giserhaftung in oberirdischen Gishäusern für Schaffdämpfung

zur fffofierung von fKühfanfagen, &är bessern, ffohrfeitungen usw.

‘W arm e fei tunystco effizien t 0,053 — 285 (cg per 1 cbm dfohfraum

(Jn übers000 ‘Bausenfeit fjahrzehnten bewährt!

‘Projpeht mit ‘Bauplänen für <Sis Beller, (JCühlräume usw., ‘Referenzen,

O- fachgemäße iMusBunß in allen 3so Hers ragen Boßenlos durch A

Bayer. Biorfftreu= und flluffewerf

Ulafpelmoor (Oberbayern).

Alphabetisches Sachregister.

Aktenböcke 811.

Aktenregale 811.

Aktenschränke 811.

Aktenständer 811.

Altartische 801.

Alte Eisenbahnschienen 346. Altheimers Mineralfarben 566. Aluminiumbronze 508. Aluminiummessing 508. Aluminiumrohre 651. Amarantholz 474. Amortisationskosten 13. Amphibolin 567. Amtszimmereinrichtungen 809. Anfahrtsstratzen 838. Anschlägertagelohnsätze 511. Anschlägerwerkzeuge 511. Anschlußdosen 692. Anstreicherarbeiten 562. Anstreichertagelohnsätze 570. Anstrichfarben 562.

Anstrichmasse, wasserdichte 421. Anten, vortretende 284.

Antigerm in 567.

Antikglas 556.

Antinonnin 567. Antipluvius-Glasdächer 559. Antivibrit 428. Aquabar-Mörtelzusah 420. Aquacert-Patentparkettböden 498. Arbeiterkleiderschränke 808. Arbeiterwohnhäuser 115.

Abbruchskosten 5, 75, 752. Baracken 82.

Betonbau 77. Betonhohlsteinbau 78. Eisenfachwerk 82. Holzfachwerk 78. Massivbruchsteinbau 77, 752. Massivziegelbau 75. Abbruchstare 75. Abbruchswerte 75.

Abfallrohre 415.

Abflutzröhren 647, 655. Abgebundene Rüstungen 321. Abladekosten 139.

Abnutzung von Gebäuden 69. Abortanlagen 627, 669. Abortdruckhähne 660. Abortgruben 669. Abortreparaturen 678. Abortsihe 671.

Abortspülkästen 675. Aborttrichter 671. Abschreibungskosten 13. Absperrschieber 662. Absteifungen 321.

Abtrittbecken 676.

Abtrittsitze 673. Aerogengasanlagen 681, 871. Ahornholz 474.

Akazienholz 474.

Akkumulatoren 697, 709. Aktenaufzüge 729.

Architrave 284.

Armaturen 610, 614.

Asbestzement 420. Asbestzementplatten 469. Asbestzementschiefer 385, 847. Ascheschlucker 679.

Asphaltarbeiten 33, 36, 38, 39, 40, 43. 46, 47, 54, 111, 418, 462. Asphaltbahnen 778. Asphaltbleiisolierung 419, 849. Asphaltestrich 462.

Asphaltgoudron 421.

Asphaltpappe 419. Asphaltpappdächer 386, 393. Asphaltplatten 766, 772, 775. Asphaltschotterstratzen 764. Asphalt-Stabfutzböden 300. Asphaltstraßen 765.

Atzkalk 202.

Aufgehendes Mauerwerk 171. Aufladekosten 139.

Aufzüge 724.

Aufzüge mit elektrischer Druckknopfsteuerung 726.

Ausdehnungsgefäße für Heizungen 622.

Ausgemauertes Holzfachwerk 43. Erd-, Maurer- u. Asphaltarb. 43. Zimmer- und Stakerarbeiten 44. Ausgemauertes Eisenfachwerk 47. Dachdeckerarbeiten 48.

Erd-, Maurer- u. Asphaltarb. 47.

Beleuchtungskosten nach Nutzeinheiten 23.

Bogenbeleuchtung, elektrische 25. Glühlichtbeleuchtung, elektr. 25. Petroleum-, Spiritus- und Azetylenbeleuchtung 25. Steinkohlengasbeleuchtung 25. Beleihungstaren 67.

Benoidgas 682. Berieselungsschlüuche 658. Bernertüren 532.

Bessemerfarbe 564.

Bessemer Flußeisen 325. Besteuerungstaren 67. Betonarbeiten 38, 39, 221. Betonbau 38.

Dachdecker- u. Klempnerarbeit.38. Erd-,Beton-u.Asphaltarbeiten38. Betonbau-Abbruchskosten 77. Betondecken 237. Betongrenzmauern 761. Betonhohlsteinbau 39.

Dachdecker- u. Klempnerarbeit.40. Erd-, Beton- u.Asphaltarbeiten39. Betonhohlsteinbau-Abbruchskost.77. Betonkies 219. Betonmischmaschinen 229. Betonmischungen 221. Kalkzementbeton 223.

Kiesbeton 221.

Schotterbeton 222.

Traßbeton 223.

Betonpflaster 774. Vetonprüfungsmaschinen 229 Betonschüttung 745. Betonspundwände 745.

Betonsteine 269. Betontreppenstufen 261. Betriebskosten nach Nutzeinheiten 17. Beheizungskosten 18. Beleuchtungskosten 23. Reinigungskosten 26. Wasserbedarfskosten 23.

Wege- und Gartenunterhaltungskosten 26.

Bettstellen 807.

Biber-Mörtelzusatz 420. Biberschwänze 376. Bildhauerarbeiten 505. Bildhauerkosten 835. Bildhauertagelohnsätze 443. Bildschnitzerarbeiten 505. Bimsbetondecke 239.

Bimssteintuff 266. Bimszementdielen 452, 855. Birkenholz 474.

Bitterichs Jsolierdeckmasse 422, 853. Bitumenemulsion 420. Blaugasanlagen 682.

Bleche 348.

Blechpfannendächer 402. Blechschieferdach 401. Blechschornsteine 98.

Blei 397.

Bleidächer 397.

Bleirohre 649, 656.

Bleiverglasung 546, 557. Blitzableiteranlagen 429. Blitzableitermaterialien 430.

Schmiede- und Eisenarbeiten. Ausgußbecken 665.

Ausschachten der Baugrube 156. Ausschalter 692.

Ausschöpfen von Grundwasser 160. Außenputz 441, 444.

Australisches Hartholz 317, 766. Austrocknung von Gebäuden 840, 877 879

Auswurfstoffbehälter 669. Azetylengasanlagen 681.

Backöfen 179, 191.

Backsteine 185.

Badeeinrichtungen 667.

Badeöfen 668.

Bade schränke 668.

Badewannen 267, 667. Badezellensteine 195.

Balkenlagen 310.

Balkontüren 486.

Baluster 283.

Bandeisen 332.

Bankgebäude 83. Baracken-Abbruchskosten 82. Barackenbau 48.

Holzbaracken, zerlegbare 50. Wellblechbaracken 49.

Barol 567.

Basalt 263, 273.

Basaltlava 263.

Basalttuff 266.

Basküls 332, 513.

Bauaborte 86.

Bauarbeiten, Kost. einzelner 11,111. Baubetriebskosten 821.

Baubrunnen 838.

Baubuden 83, 838.

Baugerüste 169.

Baugrube, Ausschachten der 156. Bauholzarten 287.

Bauholzpreise 304.

Bauhütten 83, 837.

Baubuden 83.

Zementschuppen 83.

Baukosten 8, 33, 107.

Baukosten, Einflüsse auf die 31. Baumpfähle 782.

Baumschützer 782.

Baupapiere 419, 847. Baupolizeigebühren 837.

Bauschutt 753.

Bautafeln, Schurichs 451. Bautischlerarbeiten 474. Bautischlertagelohnsütze 481. Bautischlerwerkzeuge 481. Gauüberwachung 836.

Bauwert 66.

Bauzäune 756, 839.

Bayerdecke 242.

Bayrisches Doppelfenster 485. Begußkacheln 589.

Beheizungskosten 18.

Beichtstühle 801.

Bekrönungen 318.

Belageisen 345.

Belagstufen 498. Beleuchtungsanlagen 681. Beleuchtungskörper 688, 696.

Blindboden 314. Blockhaus-Abbruchskosten 81. Blockhausbau (Holz-) 47.

Erd-, Maurer- u.Asphaltarbeit.47. Zimmerarbeiten 47.

Bockwinden 724.

Bogen 164.

Bogendächer aus Wellblech 404. Bogenlampen 693.

Bogenröhren 648.

Bohlen 305.

Bohlenfußboden 314.

Bohlenwände 737.

Bohlstämme 290.

Bollwerke 737.

Bontrifarbe 567.

Boogdecke 238.

Bootshäuser 99.

Bordschwellen 768.

Bordsteine 768.

Böttcherarbeiten 799. Böttchergeräte 799.

Bramigdecke 241.

Breccien 266.

Bretter 305.

Bretterzäune 756.

Bronze 507.

Bronzeglocken 719.

Bronzerohre 651.

Bronzieren 577.

Bruchsteine 183.

Bruchsteinmauerwerk 36, 163, 210. Vrunnenanlagen 627, 747. Brunnenkess eleinmau erung 191. Brunnenkränze 628.

Brunnentröge 262.

Buchenholz 287, 306, 317. Büchergestelle 814.

Bücherräume 814.

Bücherschränke 813.

Buchsbaumholz 474. Bügelmaschinen 794.

Bügelöfen 794.

Bulbeisendecke 244.

Buntsandstein 265, 272. Bureaueinrichtungen 809. Bürgersteige 767.

Bürgersteigplatten 773.

Cades Patentkaminöfen 601. Caloriakessel 615, 865. Chamottesteine 196.

Chaussierung 770. Ehaussierungssteine 771. Ehiroteriumsandstein 266, 272. Eottancindecke 238.

Erudol 564, 863.

Dachdeckerarbeiten 35, 37, 38, 39, 48, 56, 111, 369. Dachdeckertagelohnsätze 373. Dachentlüfter 405.

Dachfenster 405.

Dachfilz 386.

Dachpappe 386.

Dachperle 388.

Dachpfannen 377, 402.

Dachpirol, farbiger 852.

Dachrinnen 411, 415.

Dachsprossen 559.

[346.

Dachverbände 310.

Dachverglasung 546, 559. Dachziegel 375.

Dampfheizung 613. Dampfkesselanlagen 784. Dampfkochkessel 793. Dampfluftheizung 613. Dampframmen 733, 794. Dampfsammler 785. Dampfspeisepumpen 785. Dampfverteiler 785. Dauerbrandöfen 600. Deckenkonstruktionen 236. Deltametall 507.

Deutsche Normalprofile 336. Deutsche Schiefereindeckung 370. Deutscher Travertin 273. Dezimalwagen 722.

Diabas 263, 272. Diaphragma-Pumpe 160.

Dichte Betonmischungen 222, 231. Dielen 305.

Differdinger-Träger 344. Differentialschiebetürrollen 528. Diorit 263, 272. Dolomentfußboden 464.

Dolomit 265, 272.

Donathdecke 238.

Doniasdecke 238.

Doppeldach 376. Doppelpanzerverglasunq 561. Dorische Kapitäle 277/

Dorische Säulen 283, 504.

Draht-Gips-Koks-Mittelwände 451. Drahtglas 551.

Drahtputzarbeiten 442, 448. Drahtspannertagelohnsätze 443. Drahtspiraldecke, Schomburgs 241. Drahtzäune 758.

Drainrohre 663.

Drehtürbeschläge 531.

Dresselsche Massivdecke 255. Druckpumpen 631.

Druckrohre 654.

Druckschläuche 658.

Dübel 317.

Dübelsteine 201.

Düngererde 782.

Dunsthauben 653.

Duplerlüftung 561, 884. Duraboölfarben 563.

Duranametall 508.

Durodecken 455.

Duroplatten 465. Durozwischenwände 451. Dyassandstein 266, 272. Dynamomaschinen 696.

Ebenholz 474.

Eckleisten 347.

Eggertdecke 238, 244.

Eichene Tonnen 800.

Eichene Wannen 800.

Eichenholz 287, 306, 316. Eilgutkosten 140. Einebnungsarbeiten 769. Einfachdach 375.

Einfallichter 553.

Einflüsse auf die Baukosten 31.

Einflüsse der Bauweise 31. Örtliche Einflüsse 58.

Zeitliche Einflüsse 63. Einfriedigungen 256, 766. Einrichtungskosten 10.

Einteilung der Kostenanschläge 124. Einweichkufen 793.

Einzelpreise 124.

Einzelwohnhäuser 119.

Eisen 324.

Gußeisen 327.

I Schweiß- und Flußeisen 332. Eisenarbeiten 34, 37, 48, 49, 56, 111, 324.

Eisenbahngleiswagen 723. Eisenbahnschienen zu Bauzwecken Eisenbetonarbeiten 224. Eisenbetondecken 237. Eisenbetonpfähle 746. Eisenbetonstützen 256.

Eisenblech 64, 348.

Eisenblechdach 401. Eisenblechfensterläden 524. Eisenblechtüren 531.

Eisenfachwerk, ausgemauertes 47. Dachdeckerarbeiten 48.

Erd-,Maurer- u. Asphaltarbeit.47. Schmiede- und Eisenarbeiten 48. Eisenfachwerk-Abbruchskosten 82. Eisenfederdecke 239. Eisenportlandzement 207. Eisenrostschutzfarben 563.

Eiserne Brunnen 752.

Eiserne Dachverbände 362.

Eisernes Fachwerk 362.

Eiserne Geländer 540.

Eiserne Gitter 540, 760.

Eiserne Kochherde 602.

Eiserne Ofen 698.

Eiserne Pumpen 633.

Eiserne Spundwände 747.

Eiserne Stützen 362.

Eiserne Träger 362.

Elektrische Aufzüge 724, 726. Elektrische Heizung 626.

Elektrische Kraftanlagen 723. Elektrische Läutemaschinen 722. Elektrische Lichtanlagen 689. Elektrische Sicherungen 693. ElektrischeZentraluhrenanlagen715. Elektroglas 553. Elektrolytverglasung 558. Elektromonteurtagelohnsätze 703. Emaillelackfarben 564, 863. Emaillierte Blechpfannen 403. Englische Schiefereindeckung 369. Engoben 186.

Entstaubungsanlagen 730. Entwässerungsanlagen 635. Erdarbeiten 33, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 54, 111, 152. Erdarbeitertagelohnsä tze 155. Erdarbeiterwerkzeuge u. -geräte 155. Erlenholz 287.

Erzzemente 209.

Eschenholz 305, 474. Esselborn-Unterdachkonstrukt. 384. Essenaufsätze 607.

Estriche 458, 465.

Estrich gips 444. Euböolithfußboden 464. Eraktdruckschwengelverschluß 573. Eraktklemmtrieb 573.

Fabrikbauten 100. Fabrikschornsteine 97.

Facettenglas 549.

Fachwerkswände 189,200, 312,423. Fahnen 796.

Fahnenstangen 542.

Fahrdämme 774. Falconnier-Glasbausteine 551. Fällen der Bauhölzer 308. Falzdächer 401.

Falztafeln 419.

Falzziegel 377.

Famafußboden 464, 857. Fangedämme 735.

Farben 562.

Farbiger Dachpirol 852.

Farbiges Karbolineum 852. Faust-Hartglasbausteine 552. Federflußstahl 327.

Feldsteine 183.

Felsittuff 266.

Fenster 319, 482.

Fenster, schmiedeeiserne 368. Fensterbänder 512.

Fensterbeschläge 511, 533. Fensterfeststeller 518. Fenstergetriebe 513.

Fensterglas 547.

Fensterklappläden 486. Fensterzugvorhänge 795. Fernsprechanlagen 707. Fernsprechapparate 708. Fernsprechzentralen 708.

Festhallen 93.

Fetter Kalk 202.

Fettöpfe 664.

Feuerfester Mörtel 217.

Feuerfeste Steine 196.

Feuerhähne 660, 662. Feuerlöschgeräte 797, 872. Feuerluftheizung 613. Feuermeldeanlagen 722. Feuersicheres Glas 553. Feuersichere Türen 532, 861. Fichtenholz 287.

Filterrohr 630.

Firnis 562.

Firstziegel 378.

Flacheisen 332.

Flaggen 797.

Flammrohrkessel 615. Flanschenrohre 621, 642. Flaschenzüge 723.

Fleischkesse'l 788.

Flintdächer 393, 847.

Floridin 567.

Fluate 566.

Flurhydranten 662.

Flußeisen 325.

Flußeisenstäbe 224.

Flußstahl 326.

Föhrenholz 287.

Förderkosten d. Pferdefuhrwerke 132. Försterdecke 244, 254.

Geschliffenes Glas 556.

Gesenkte Brunnen 747. Gesimsabdeckung 411, 414. Gesimse 166, 192, 274, 277, 281, 282, 318, 504.

Gestäbte Füllungstüren 788. Gewächshäuser 880. Gewebebauplatte 428.

Gewichte v. gußeisernen Stützen327. Gewölbe 164, 167, 189, 279.

Gips 436.

Gipsdielarbeiten 449. Gipsertagelohnsätze 443. Gipserwerkzeugpreise 441. Gipsestrich 461.

Gitter 540, 760.

Glas 544.

Glasabschlüsse 494.

Glasbausteine 551.

Glasdächer 404, 559, 861. Glasdachfirstlüftungen 561. Glaserarbeiten 544.

Glasergeräte 554. Glasertagelohnsätze 554. Glasmosaiken 558. Glasplattenbeläge 472.

Glasursteine 186.

Gliederkessel 615.

Gliederungen, verzierte 277, 284. Glockenanlagen 713, 716. Glühlampen 694.

Glutgesteine 262.

Goehringleisten 495.

Gossensteine 773.

Goudron 421.

Granit 262, 273, 762.

Granit, künstlicher 469. Granitlinoleum 583. Granitoidplatten 469, 774, 776. Granitpflaster 762.

Granitplatten 466, 768, 773. Granitprellsteine 773. Granittürschwellen 773. Grätzinlichtlampen 688.

Graukalk 202.

Grauwacke 265, 272.

Grenzmauern 761.

Grenzsteine 773.

Grey-Träger 344.

Grudeherde 605.

Grundmauergräben, Aushub d. 159. Grundmauerhinterfüllung 161. Grundmauern 170. Grundstückskosten 2.

Gründungen 5, 732.

Grundwasser, Ausschöpfen von 160. Grünstem 263, 272.

Gullis 664.

Gummischnüre 691.

Gurtbögen 189.

Gurtträgerdecke, Möllersche 243. Gußarbeiten 360. Gußasphaltarbeiten 418, 772, 776. Gußasphaltstraßen 765.

Gußeisen 324.

Gußei Gußei Gußei I Gußei

erne Abflußrohre 647, 655. erne Flanschenrohre 642. erne Muffenrohre 642. erne Pfeiler 330.

Förstersche Wände 257. Frachtgutkosten 140.

Frachtkosten 132.

Frachtsätze 149.

Freitragende Wände 256, 843, 845. Freskomalerei 579.

Frühstückskessel 788.

Fugenlose Fußböden 463, 857. Fuhrkosten 132.

Füllregulieröfen 599. Füllungstüren 488. Fundamentisolierungen 428. Fußbadewannen 668.

Fußböden 313, 497.

Fußböden, fugenlose 463, 857. Fußbodenreparaturen 323. Fußbodenplatten 469. Fußgängerbrücken 754.

Fußleisten 313.

Futterkästen 798.

Galvanoplastische Arbeiten 542. Gardinenspiegelhaken 529. Gartenbänke 807.

Gartenerde 782.

Gartengewächse 781.

Gartengitter 760.

Gartenhähne 661.

Gartenschläuche 658.

Gartenstühle 807.

Gartentische 807. Gartenunterhaltung 26, 783. Gartenwege 783.

Gartenzelte 807. Gärtnertagelohnsätze 782. Gasanlagen 681, 871.

Gasbadeöfen 668.

Gasbrenner 687.

Gasdruckregler 687.

Gashähne 686.

Gasheizung 624.

Gaskochherde 605.

Gaslampen 687.

Gasleitungen 684.

Gaslichtanlagen 681.

Gasmangeln 794.

Gasmesser 683, 687.

Gasrohre 618, 655.

Gasthöfe 87.

Gasverbrauch 682. Gautsch-Feuerspritzen 797.

Geätztes Glas 556.

Gebäudedecken 274.

Gebogenes Glas 550. Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure 821. Gegenstromapparate 678. Geländeabgrenzungen 755. Geländebefestigung 762. Geländebepflanzung 780. Geländeherrichtungskosten 754. Geländehöhenanpassung 754. Geländer 540.

Geldschränke 802.

Gemauerte Schornsteine 97. Gemüsekessel 788.

Germäniadecke 244, 256. Geschäftshäuser 89. Geschäftszimmereinrichtungen 809.

Gußeiserne Rohre 328, 636. Gußeiserne Stützen 327. Gußeiserne Treppen 365. Gußeiserne Wendeltreppen 366. Gußstahlglocken 720.

Habrichdecke 238.

Hähne 659, 668, 686. Handelshäuser 89. Handfeuerlöscher 797.

Handgriffe 503.

Handleisteneisen 346. Handstrichsteine 185.

Hanfschläuche 657.

Hängende Gasglühlichtlampen 688. Hängewerke 310.

Hardtlichtlampe 688. Hartbrandsteine 185.

Harte Werksteine 262.

Hartguß 325.

Hartholz, australisches 317, 766, 775. Hartstuck 455.

Haspelmoorisoliermulle 427. Hausfernsprecheranlagen 707. Hausgruben 665.

Hausmodelle 838.

Haußens Unterdachkonstruktion 383. Haustelephonanlagen 707. Haustürbeschläge 530.

Heimstätten 88.

Heizkessel 610, 614, 865.

Heizkörper 611, 616. Heizkörperhähne 617. Heizkörperverkleidungen 496. Heizungsanlagen 589, 610, 864. Heliolithputz 457.

Helmsche Steinwände 257. Hennebiquedecken 243.

Herkulesdecke 244.

Hilsfandstein 272, 266. Hinterfüllung d. Grundmauern 161. Hintermauerungssteine 185. Hirnholzfutzboden 316. Hochdruckdampfheizung 613. Hohlgalvano 542.

Hohle Säulen 328.

Hohlziegeldecke 244, 264.

Holz 287, 474.

Holzberechnungen 291. Holzbildhauerarbeiten 505. Holzblockhaus-Abbruchskosten 81. Holzblockhausbau 47.

Erd-, Maurer- u. Asphaltarb. 47. Zimmerarbeiten 47. Holzbrettchenläden 536.

Holzbrücken 754.

Holzdecken 496.

Hölzerne Geländer 602.

Hölzerne Handgriffe 502.

Hölzerne Spindeln 502.

Hölzerne Spundwände 738. Holzfachwerk-Abbruchskosten 78. Holzfachwerk, ausgemauertes 43. Erd-, Maurer- u. Asphaltarb. 43. Zimmer- und Stakerarbeiten 44. Holzfachwerk, nicht ausgemauertes 46.

Erd-, Maurer- u. Asphaltarb. 46. Zimmer- und Staterarbeiten 46.

Holzfachwerk, verblendetes 40. Erd-, Maurer- u. Asphaltarb. 40. Zimmer- und Stakerarbeiten 41. Holzfußböden 497.

Holzgesimse 504. Holzkohleneisenblech 348. Holzpfosten 755.

Holzpumpen 632.

Holzrohre 654.

Holzroste 740.

Holzrolläden 587.

Holzsäulen 504.

Holzstraßen 766.

Holztreppen 479, 498.

Holzwände 312.

Holzzäune 755.

Holzzementdächer 388, 390, 393, 414.

Hörsaalgestühl 816.

Hotels *87.

Hyattdecke 238.

Hydranten 665.

Hydrantenschlüssel 666. Hydraulischer Kalk 202, 205. Hypothekenzinsen 12.

Jährliche Unkosten nach Nutzeinheiten 12.

Abschreibung^ oder Tilgungskosten 13.

Betriebskosten 17.

Kosten für die bauliche Unterhaltung 16.

Zinsen 12.

Jalousien 534.

Jalousiewellblech 353.

Jalusietüren 488.

Japan-Emailweiß 564, 863. [847. Iber-Bau- und Jfolierpapiere 419, Jnertol 563.

Infusorienerde 427, 854.

Jnlaid 583.

Innenputz 442, 445. Jnspektionsgruben 665. Jntensivgasofen 625.

Johnsondecke 238.

Ionische Kapitäle 278, 505.

Ionische Säulen 283, 504.

Irische Dauerbrandöfen 600. Iserlohner Bleche 355.

Jsolierbims 427.

Jsolierdeckmasse 422, 423, 855. Jsoliermaterial 418.

Jsoliermulle 427.

Jfolierpapiere 419.

Jsolierrohr 692.

Juniordecke 244.

Jurakalk 264, 272.

Kabel 691.

Kachelöfen 589.

Kaffeekochkessel 793.

Kalk, fetter 202.

Kalkfarben 665.

Kalkgruben 87.

Kalkmörtel 202, 379.

Kalksandsteine 198.

Kalkschlackensteine 198.

Kalkstein 264, 272, 276.

Kalktuff 266, 272. Kalkzementbeton 223, 234. Kalorifer-Luftheizungsofen 614. Kälte-Isolierungen 423. Kälteschutzausführungen 423. Kairoeitdecke 244. Kanalabdeckungen 623.

Kanäle 164.

Kanalheizung 623.

Kantenriegel 524.

Kantholz 304.

Kanzeln 801.

Kappengewölbe 176, 189, 200. Karbolineum 566, 852. Karraramasse 444.

Käsefarben 565.

Kaseinbindemittel 565.

Kasernenaborttonnen 669.

Kasinat 565.

Kassenbeiträge 837.

Kassenräume 802.

Kathedralglas 556.

Kaufhäuser 89.

Kauftaren 67.

Kaufwert 67.

Kautscholeum 423.

Kegelbahnen 659.

Kehrichtschlucker 679.

Kehrtare 26.

Keilsteine 194, 198.

Keimsche Mineralfarben 566. Keramoglas 473.

Kesselbrunnen 627. Kesseleinmauerungen 179,191, 786. Kesselgrundmauern 786.

Keßlersche Fluate 566. Keßlerwände 257, 843. Keupersandstein 265, 272. Kiefernholz 287, 304, 314.

Kies 219.

Kiesbahnen 776.

Kiesbeton 221, 231.

Kieselgur 427, 864.

Kilometertarif 149. Kinderbadewannen 667. Kirchenausstattungen 801. Kirchengestühl 801.

Klappsitzgestühl 816.

Klebearbeiten 581.

Klebedächer 386.

Dachfilz 386.

Dach-, Teer-, Asphalt- od. Steinpappe 386.

Dachperle 388.

Holzzement 388.

Pappolein 387.

Semptalin 387.

Superator 387.

Wasserdichte Leinenstoffe 387. Kleideraufzüge 809.

Kleiderschränke 808.

Kleineisenzeug 364.

Kleinesche Decke 244, 253. Klempnerarbeiten 35, 37, 38, 39, 40, 48, 56, 111, 369, 405. Klempnertagelohnsätze 412. Klempnerwerkzeuge 412. Klettergerüste 817.

Klingelanlagen 703.

Klingelwerke 703.

Klinkerbahnen 778.

Klinkerpflaster 764.

Klosettanlagen 669.

Klosettsitze 673.

Klosetttrichter 671. Klosterformatsteine 194. Klostergewölbe 177.

Kochbottiche 793. Kocheinrichtungen 792.

Kochherde 597.

Kochkessel 792.

Kohlenbadeöfen 668. Kohlensandstein 265, 272. Kohlmetzdecke 244, 254. Kokolithplatten 451.

Kollergänge 229.

Koenensche Plandecke 240. Koenensche Boutenplatte 238. Konglomerate 266.

Konsoldecke, Wollesche 239. Konzerthäuser 93. Kopfpflastersteine 771. Kopfsteinpflaster 769.

Koptoryl 475.

Koptoryllinkrusta 476.

Korinthische Kapitäle 278, 505. Korinthische Säulen 283, 504. Korklinoleum 583.

Korkplatten 425.

Korpshäuser 99. Korksteinausführungen 425. Korksteine 425.

Korkunterlagen 428. Korridorschlösser 525.

Kosten d. baulichen Unterhaltung 17. Kosten des Abbruchs 75.

Baracken 82.

Betonbau 77.

Betonhohlsteinbau 78. Eisenfachwerk 82.

Holzfachwerk 78. Massivbruchsteinbau 77. Massivziegelbau 75.

Kosten der Beheizung 18.

Kosten der Beleuchtung 23.

Kosten der Gartenunterhaltung 26. Koster: der Reinigung 26.

Kosten des Wasserbedarfs 23. Kosten der Wegeunterhaltung 26. Kostenüberschläge nach Baueinheiten 27.

Kostenüberschläge von einzelnen Gebäudegattungen 83. Bankgebäude 83.

Bauhütten und sonstige Baulichkeiten für den Baubetrieb 85. Gasthöfe 87.

Geschäfts- und Handelshäuser 82. Kaufhäuser 82.

Saalbaüten 93.

Schornsteine für Fabriken 94. Vereinshäuser 99.

Warenhäuser 82.

Wirtshäuser 102.

Wohnhäuser 104.

Kostenüberschläge nach Nutzeinheiten 1.

Baukosten 1.

Leim 564.

Leinölfirnis 562.

Leinwanddächer 387, 393. Leitungsdraht 691. Leitungsmaterial 704.

Leuzittuff 266, 272.

Liassandstein 266, 272. Lichtanlagen 681.

Liegende Roste 739.

Lindenholz 474.

Linkrusta 582.

Linoleum 582. Linoleumbelagarbeiten 586. Linoleumestriche 465. Linolfutzboden 464.

Logierhäuser 87.

Lohsol, Lohsolmethode 423,583,864. Lolatankerdecke 240.

Lollarkessel 615.

Lorenz-Glasdächer 561.

Löschen von Kalk 204.

Löten 508.

Lucas-Lampen 688.

Luftaborte 673.

Luftheizung 613, 624.

Luftsteine 217.

Lüftungsanlagen 589, 864. Lüftungsaufsätze 610.

. Lüftungsglasjalousien 514. Lüftungsrohre 26l. Lugino-Plattenwände 451. Luitpolddecken 244. Lurfer-Glasdächer 560.

„ -Glasfliesen 553.

,, -Multiprismen 553.

„ -Prismen 553.

Macks Feuerschuhmantel 452.

Macks Gipsdielen 450.

Magerer Kalk 202.

Magnesiazement 208.

Mahagoniholz 474.

Maischbottiche 800. Makadamisierung 770. Malerarbeiten 562.

Maltalit 444.

Mannesmannröhren 649. Mansfelder Schlackensteine 774. Mantelrohre 650.

Markisen 796.

Marmaraplatten 470. Marmorarbeiten 285. Marmorfensterbänke 468. Marmorplattenbeläge 466. Marmortreppen 468. Martinflutzeisen 325. Maschineneinmauerungen 179. Maschinensteine 185.

Massenaborte 675. Massivbruchsteinbau 36, 163. Dachdecker- u. Klempnerarbeiten 37.

Erd-, Maurer- u. Dachdecker-arbeiten 36.

Schmiede- u. Eisenarbeiten 37. Zimmer- u. Stakerarbeiten 37. Massivbruchsteinbau-Abbruchskosten

77.

Massivziegelbau 33, 163.

Einrichtungskosten 10. Grundstückskosten 2.

Jährliche Unkosten 12.

Kosten einzelner Bauarbeiten 11. Kraftanlagen 723.

Kräne 271, 841.

Kratzmuster 580.

Kreidekalk 264, 272.

Kristallscheiben 549.

Kronendach 376.

Kronleuchter 689, 696.

Kruggehöfte 103. Küchenherdeinmauerung 191. Küchenmaschinen 597.

Küchenöfen 596.

Kühlanlagen 589.

Kühleweins Asbestzement 420. Kühlfässer 800. Kuhstalleinrichtungen 799. Kükenhähne 669.

Kunstgranit 469.

Kunstgutzarbeiten 542. Kunstmarmor 469. Kunstschmiedearbeiten 506, 539. Kunststeinarbeiten 257. Architekturteile 260.

Betonsteine 259.

Gefütze und Ähnliches 262. Rauch- und Lüftungsrohre 261 Treppenstufen 261. Kunsttreibarbeiten 542. Kunsttuffsteine 200. Kunstverglasungen 557. Kupferarbeiten 416.

Kupferblech 64.

Kupferdraht 64.

Kupferrohr 64, 650, 656. Kuppelgewölbe 178.

Lacke 564.

Lactoleumfutzboden 464. Ladefähigkeit der schweren Fuhrwerke 134.

Lambris 494.

Lampenhalter 696.

Lampen 687.

Lampenteile 687. Landmessergebühren 837. Langgestreckter Massivziegelbau 54. Dachdecker- u. Klempnerarb. 56. Erd-, Maurer- u. Asphaltarb. 54. Schmiede- und Eisenarbeiten 56. Zimmer- und Stakerarbeiten 56. Lärchenholz 287.

Lastenaufzüge 726.

Latten 306.

Lattenzäune 757.

Laufgewichtswagen 723.

Laufkatzen 724.

Laubholz 287.

Läutevorrichtungen für Kirchenglocken 722.

Lebensalter von Gebäuden 68. Ledertapeten 581.

Lehm 217.

Lehmbatzen 218.

Lehmestrich 461.

Lehmsteine 218.

Lehrbögen 321.

Dachdecker- u. Klempnerarbeiten 35, 56.

Erd-, Maurer- u. Asphaltarbeiten 33, 54.

Schmiede-u. Eisenarbeiten 34,56. Zimmer- u. Stakerarbeiten 34,56. Massivziegelbau-Abbruchskosten 75. Matraidecke 239.

Mattglas 556.

Mauerdurchbrüche 657. Mauereckleisten 347. Mauersteinbedarf 178.

Mauersteine 185.

Mau er werk, aufgehendes 171. Mauerwerkschlitze 173. Maurerarbeiten 33, 36, 40, 43, 46, 47, 49, 54, 111, 162. Maurerbaustoffe 183.

Maurergeräte 169. Maurertagelohnsätze 167. Mehlhorns Gewächshäuser 880. Meißner Ofen 596.

Meitzners Holzschutz 568. Melandecke 238.

Meldeanlagen 703.

Messing 506.

Messingblech 64.

Messingrohre 651.

Messingstangen 64. Messingverglasung 558.

Metalldächer 397. Blechpfannendächer 402. Bleidächer 397.

Eisenblechdächer 401. Kupferdächer 396.

Wellblechdächer 403. Metallfadenlampen 695.

Metallrohre 642.

Metalltüren 532.

Mineralfarben 566. Minimar-Feuerlöscher 797, 873. Miromentfutzboden 464.

Mischhähne 668.

Mischtrommeln 229. Mittelholmschulbänke 815. Modellkosten 835.

Moenusfarbe 564, 863. Molassesandstein 266.

Möllersche Gurtträgerdecke 243. Momentdrehschalter 692. Monachiafliesen 473. Mönch-Nonnenfalzziegel 378. Monierdecken 237.

Mörtel 163, 210, 420.

Mörtelbedarf 211. bei Bruchstein- und Feldsteinmauerwerk 211.

bei Fachwerk aus Schwemmsteinen 212.

bei Fachwerkswünden 213. zum Fugen von Rohziegelbau 213. bei Gewölben aus Mauerstein 212. bei Gewölben aus Schwemmsteinen 213.

zum Mauern, Putzen, Ziehen von Gesimsen 213. bei Schornsteinröhren 212. beiSchwemmsteinmauerwerk213. bei Ziegelmauerwerk 211.

[857.

Mörtelmischmaschinen 229. Mörtelmischungen 221 Mörtelzusatz 420.

Mosaik in Stuckmarmor 458. Mosaikpflaster 769, 776. Mosaikplatten 470.

Muffenrohre 620, 642, 664, 685. Müllschlucker 679. Multipler-Zeichentische 817. Muschelkalkstein 264, 272. Musselinglas 549.

Nachttische 807.

Nadelholz 287.

Nagelfluh 266, 272.

Nahtlose Rohre 649.

Nernstlampen 695.

Nettethaler Traß 207.

Netzgewölbe 178.

Neubaukosten 33.

Baracken 48.

Betonbau 38.

Betonhohlsteinbau 39. Eisenfachwerk 47.

Holzfachwerk 40. Massivbruchsteinbau 36. Massivziegelbau 33.

Verblendbau 35.

Neusilberrohre 651.

Neuwieder Dachpfannen 402. Niederdruckdampfheizung 613. Nizzahaus 880.

Nizzalüftung 561, 884. Normalabflußröhren 648. Normalprofile, deutsche 336. Normaltonnen 669. Normalzeituhren 715. Notausgangsschlösser 525, 860. Nummulitensandstein 266. Nußbaumholz 474.

Nutzungswert 66.

Oberlichtfensterverschlüsse 514. Oberlichtöffner 514.

Ofen 589.

Ofenzubehörteile 606.

Olivenholz 475.

Oolith 264, 272.

Opaleszentglas 550.

Orgelwerke 801.

Ornamentglas 550.

Örtliche Einflüsse auf die Kosten 58. Ortstagelohnsätze 60. Osmiumlampen 695.

Osramlampen 695.

Orygengas 682.

Palisanderholz 475.

Paneele 494.

Papierstuck 454.

Papiertapeten 581.

Pappdächer 386.

Pappelnholz 475.

Pappoleindächer 386, 391. Parabolreflektorlampen 688. Parkettfußboden 498, 859. Patentblockfenster 485. Patentfußboden 497. Patentgeschweißtes Rohr 621. Patentkompreßfenster 485. Patentrohre 619.

Pechkiefernholz 288.

Pechmakadam 764. Pendeltürbeschläge 531. Pendeltürfedergehäuse 528. Pendeltürpräzisionsfeder 528. Pendeltürselbstschließer 528. Perfekt-Glasdächer 560. Persoyenaufzüge 726.

Pfahlroste 734, 742.

Pfeiler 278, 283.

Pfeiler, gußeiserne 330. Pfeilereckleisten 347.

Pfeilerschäfte 275.

Pfeilersockel 274.

Pferdekrippen 262. Pferdestalleinrichtungen 797. Pflasterarbeiten 166,'178, 189, 212. Pflasterbahnen 777.

Pflasterkies 772.

Pflasterrohstoffe 772.

Pflastersand 772.

Pflastersteine 771. Pflasterunterhaltungskosten 26. Pfosten 755.

Prisemauerwerk 218. Pißeinrichtungen 677. Pissoiranlagen 677.

Pitchpineholz 288, 306, 316. Pirol-Emulsion 421.

Plastische Malerei 580.

Platin 64.

Platten, feuerfeste 196. Plattenbeläge 465.

Plattendecken 243.

Plattenherde 602. Plattenwandverkleidungen 465. Plattziegel 376.

Pockholz 475.

Pohlmanns Massivdecke 239. Polierbuden 86.

Polychromzement 444. Polydeflektor 608.

Polygonaldecke 240. Pompejanischer Marmorputz 458, Pontonbleche 355.

Porphyr 263, 273.

Porphyrtuff 266, 272.

Portieren 796.

Portlandzement 206, 220. Porzellanemailfarbe 564. Porzellanplattenbeläge 472. Preolith 422.

Preßluftschläuche 730. Primaglasdach 560, 561.

Prismen 552.

Prismenglas 553.

Privathaupthahn 659.

Prüßsche Grenzmauern 762, 845. Prüßsche Patentwände 257, 845. Pulte 809.

Pumpen 627, 630.

Punzarbeiten 542.

Puh 439.

Putzarbeiten 436.

Puhdraht 437.

Putzdrahtgewebe 438. Putzertagelohnsätze 443. Putz-Terranova 444.

Puzzolanerde 208.

Puzzolanzement 207. Pyrofugontfußboden 464.

Quader 281.

Quadersandstein 266, 272. Quadranteisen 345. Quadrateisen 334. Quecksilberdampflampen 696.

Räbelsche Winkelfalzsteindecke 244,

253.

Rabitzarbeiten 448.

Radiatoren 611, 616. Rammarbeiten 724.

Rammen 723.

Ramsonedecke 237.

Rapidkessel 615.

Ralengitter 782.

Rauchkanäle 180, 191.

Raumbedarf bei Wohnhäusern 104. Reckgerüste 818.

Reformkessel 615, 867.

Regale 811.

Regenrohr-Syphons 664. Regulatoren 616.

Reihenpflaster 774. Reihenpflastersteine 772. Reihenwaschtische 666. Reinigungskosten 26, 839. Reinigungsschächte 665. Reinigungstüren 623.

Reisekosten 836.

Relladecke 241.

Rettig-Schulbänke 815, 873. Revisionsschächte 665.

Rer-Flintdach 393, 847.

Rheinische Schwemmsteine 198. Richtegelder 840.

Riegel 755.

Riemenfußboden 314, 316. Riesenmangeln 794.

Rinnen 269.

Rippenrohre 616.

Ritterdach 376.

Rohblei 64.

Roheisen 325.

Rohglas 548, 556.

Rohkupfer 64.

Rohr 437.

Rohranstrich 657.

Rohrdächer 395, 397.

Rohre 164, 173, 190, 193, 328, 618, 629, 636, 647, 685. Röhrenbrunnen 628.

Röhrenofen 617.

Rohrgewebe 437.

Rohrhaken 444. Rohrlegertagelohnsätze 614. Rohrleitungen 611, 618, 654, 682. Rohrregister 617. Rohrschlihverkleidungen 623. Rohschiefer 373.

Rohspiegelglas 548, 556.

Rohzinn 64.

Rolläden 534.

Rollschattendecken 808. Romanoffparkett 498, 859. Romanzement 206.

Rosenholz 476.

Rotbuchenholz 287, 306, 317.

Sprachrohre 711.

Sprengewerke 310.

Sprungröhren 648.

Spucknäpfe 807.

Spülaborte 671.

Spülmaschinen 793.

Spültische 666.

Spundwände 738, 745, 747. Betonspundwände 745.

Eiserne Spundwände 747. Hölzerne Spundwände 738. Stabeisen 64, 326, 332. Stabfußboden 497.

Stabfußböden in Asphalt 300. Stabrolläden 534. Stachelzaundraht 758.

Staffeleien 816.

Stahl 324.

Stahlblechrolläden 538.

Stahlguß 325.

Stahlklinker 773.

Stahlkugellaqervorrichtungen 528. Stahlrohr 649. Stahlrohrdeckenstützen 230. Stakerarbeiten 34, 37, 41, 44, 46, 56, 423.

Stakertagelohnsätze 424. Stalleinrichtungen 797. Stampfasphalt 772. Stampfasphaltstraßen 765. Stampfasphaltzementplatten 766. Standrohre 661.

Stangengerüste 817.

Stangenkupfer 64.

Stangenzäune 757. Staubabsaugeanlagen 730. Stegdecken 240.

[862. Stegzementdielendecke 241. Stehende Roste 742.

Stehpulte 810.

[849. Steinbrechmaschinen 229.

Steine, feuerfeste 196. Steineisendecken 244.

Steingutrohre 652.

Steinholzdübel 202.

Steinholzestrich 458. Steinholzfußböden 463, 857. Steinkohlengasanlagen 681. Steinmetzarbeiten 111, 262. Steinmetztagelohnsütze 270. Steinmetzwerkzeuge 271. Steinpapparbeiten 455. Steinpappdücher 386, 392. Steinschotterung 770. Steinsetzer-Tagelohnsätze 770. Steinsetzerwerkzeug 770.

Steinstuck 455.

Steinzeugrohre 651, 657.

Stempel 837.

Stereoryl 476.

Sterngewölbe 178.

Steuerbaren 67.

Stifte 87.

Strangfalzziegel 377.

Straßenbau 762. Straßenherstellungskosten 4. Strebelkessel 615, 868. Streckmetalldecke 238.

Strohdächer 394, 397.

Rottannenholz 287.

Nundeilen 334.

Rundholz 304.

Rundlauf 818.

Rüsternholz 287.

Saalbauten 93.

Safes 803.

Salubratapeten 581. Sammlungsschränke 816.

Sand 209, 220.

Sandelholz 475.

Sandschüttung 745.

Sandstein 266, 276. Sandsteingewölbe 279. Sandwaschmaschinen 228. Santorinerde 208.

Satinholz 475.

Säugpumpen 631.

Säulen 277, 283, 285, 504. Säulenkapitäle 277.

Säulenschäfte 275.

Scagliola 437.

Schachts farbiger Dachpirol 852. Schachts farbiges Karbolineum 852. Schachts Pirol-Emulsion 421, 851. Schafstalleinrichtungen 799. Schallisolierungen 428.

Schalungen 737.

Schamottekacheln 589. Schamottemörtel 217. Schamottesteine 196. Schamottetonöfen 598. Schattendecken 808.

Schaukelgerüste 818.

Scheuerkosten 840.

Schiebefenster 485, 514. Schiebefensterbeschläge 514. Schiebetürbeschlüge 527, 530. Schiebetüren, feuersichere 533. Schieferdächer 369.

Schindeldächer 395, 397. Schindelwandbekleidungen 397. Schlackenbeton 237. Schlackensteinpflaster 764. Schlagglocken 713.

Schläuche 657.

Schlauchverschraubungen 659. Schlemmen 439.

Schlesische Wellbleche 409.

Schlitze im Mauerwerk 173. Schlihsteine 193.

Schlösser 524, 860.

Schlosserarbeiten 506. Schlossertagelohnsätze 511. Schlosserwerkzeuge 511. Schluchterwerk 750.

Schlüterdecke 238.

Schmelzkacheln 589. Schmiedearbeiten 34, 37, 48, 49, 56, 111, 324.

Schmiedeeisen 324.

Schmiedeeiserne Rohre 618, 637, 686.

Schmiedetagelohnsätze 360. Schmiedewerkzeuge 360.

Schnellsche Gewölbebalkendecke 241. Schnellwasserhiher 679. Schomburgdecke 241.

Schöpfarbeiten 160. Schornsteinaufsätze 607, 653. Schornsteine 97, 180, 190. Schornsteinfegerkosten 26. Schornsteinsauger 608. Schornsteinzubehörteile 607. Schotter 220.

Schotterbeton 222, 232. Schotterstraßen 764, 775. Schottische Abflußröhren 647. Schränke für Wertpapiere 802. Schreibtische 809. Schreinertagelohnsätze 481. Schulbänke 814, 873. Schuleinrichtungen 814. Schülke-Lampen 688.

Schurichs Bautafeln 451. Schürmann-Decke 244. Schuttabfuhr 753. Schutzvorkehrungen 839. Schwarzblech 348. Schweinestalleinrichtungen 799. Schweißeisen 325.

Schweißstahl 325.

Schwellroste 739.

Schwemmsteine, rheinische 198, 212. Schwerspatleichtsteine 201. Schwimmkugelhähne 660. Selbsttätige Feuermeldeanlagen 722.

Selbsttätige Temperaturreglungsanlagen 617.

Semptalindächer 387, 391. Senkbrunnen 747.

Senkkasten 743.

Sessel 805.

Sgraffitomalerei 579.

Sicherungen 693. Siderosthen-Lubrose-Farben 563, Siebels Asphaltblei-Jsolierung 419, Siebmaschinen 229.

Sieglerdecke 241.

Siegwartdecken 242.

Silber 64.

Silhyomosaik 473.

Silhyoplaiiten 473.

Silikatfarben 565. Siriuskolloidlampe 696. Sitzbadewannen 668.

Sirts Gipsdielenwände 451. Skromberga Stahlklinker 773. Sockelplinten 274.

Sofas 806.

Solnhofener Platten 466. Sommerzugjalousien 536.

Spaliere 783.

Spannarbeiten 581. Spanneisen-Boutenplatte 238. Speisenaufzüge 729. Spenglerarbeiten 35, 37, 38, 39, 40, 48, 66, 111, 369, 405. Spenglertagelohnsätze 412. Spenglerwerkzeuge 412.

Spiegelglas 548.

Spiegels Jsolierdeckmasse 423, 853. Spindeln 602. Spiralschornsteinaufsatz 608.

Spitzen 542.

Spließdach 375.

Stubensandstein 266, 272. Stückarbeiten 436.

Stuckgips 444.

Stückgutkosten 140.

Stuckmarmor 437. Stuckmarmormosaik 458. Stuckolustro 437, 457. Studentenhäuser 99.

Stufen 178, 192, 261, 275, 279, 284, 479.

Stufenbeläge 367, 847.

Stühle 805.

Stukkateurtagelohnsätze 443. Stützen, gußeiserne 327. Stützwände 331.

Superatordächer 387.

Süßmilchs Kokolithplatten 451. Syenit 263, 272.

Syphons 664.

Tableau? 703.

Tafelblech 348.

Tagelohnsätze für: Anschlägerarbeiten 511. Anstreicherarbeiten 570. Asphaltarbeiten 418. Bautischlerarbeiten 481. Bauwächter 836. Bildhauerarbeiten 443. Blitzableiteranlagen 435. Brunnenarbeiter 748. Dachdeckerarbeiten 373. Drahtspannarbeiten 443. Eisenarbeiten 360. Elektromonteure 703.

Erdarbeiten 155.

Gartenarbeiten 782. Glaserarbeiten 564. Gußasphaltarbeiten 418. Heizungsanlagen 614. Jalousiemontage 535. Klempnerarbeiten 412. Malerarbeiten 570. Maurerarbeiten 167. Ofensetzerarbeiten 593. Pflasterarbeiten 770.

Putzarbeiten 443. Rohrlegerarbeiten 614.

Stab- u. Rolladenmontage 535. Schlosserarbeiten 511. Schmiedearbeiten 360. Schreinerarbeiten 481. Spenglerarbeiten 412. Stakerarbeiten 424. Steinmetzarbeiten 270. Steinsetzarbeiten 770. Stückarbeiten 443. Tapeziererarbeiten 586. Tischlerarbeiten 481. Töpferarbeiten 593. Zementarbeiten 228. Zentralheizungsanlagen 614. Tallowwood 317, 766.

Tannenholz 287.

Tantallampen 695.

Tapeten 581.

Tapeziererarbeiten 581.

Taster 703.

Taue 732.

Taufsteine 801.

Taxation 66.

Technische Bedingungen für: Anstreicherarbeiten 568. Asphaltarbeiten 418. Bautischlerarbeiten 476.

Beläge, fugenlose 458. Blitzableiteranlagen 429. Dachdeckerarbeiten 371, 379, 389, 400.

Dampfkesselanlagen 784. Eisenarbeiten 356. Eisenbetonarbeiten 224. Entwässerungsanlagen 635. Erdarbeiten 157.

Estriche 458.

Fugenlose Belage 458. Gartenarbeiten 780.

Gasanlagen 682.

Glaserarbeiten 544. Gußasphaltarbeiten 418. Heizungsanlagen 610.

Holz - Einrichtungsgegenstände 803.

Klebedächer 389. Klempnerarbeiten 371, 410. Kochkücheneinrichtungen 788. Korksteinausführungen 426. Kunstschmiedearbeiten 609. Kupferdächer 400. elektrische Lichtanlagen 690. Linoleumarbeiten 584. Malerarbeiten 568.

Ausführung von Massivdecken u.

-wänden 227.

Maurerarbeiten 162. Metallarbeiten 508. Ofensetzerarbeiten 592. Pflasterarbeiten 767. Plattenbeläge u. Wandverkleidung 465.

Putzarbeiten 441.

Schieferdächer 371. Schlosserarbeiten 508. Schmiedearbeiten 356. Spenglerarbeiten 371, 410. Herstellung von Stabfußböden in Asphalt 300.

Stab- und Rolläden 534. Stakerarbeiten 424. Steinmetzarbeiten 267. Stückarbeiten 441. Tapeziererarbeiten 584. Töpferarbeiten 591. Waschkücheneinrichtungen 788. Wasserleitungsanlagen 635. Ziegeldächer 379.

Zimmerarbeiten 296. Teerpappdächer 386. Tegolinrostschutzfarben 564. Tekkotapeten 581.

Telephonanlagen 707. Telephonapparate 708. Temperafarben 565. Temperaturreglungsanlagen 617. Temperguß 325.

Teppichstoffe 583.

Terrakotten 195. Terralithfußbodenl464.

Terramor 469.

Terranovaputz 444. Terrazzoarbeiten 459, 462, 468. Testalin 566.

Thacherdecke 238.

Thermon 664.

Thermostat-Temperaturregler 617. Thomasflußeisen 325. Thümmelitplatten 469. Thümmelitschiefer 385, 847. Tilgungskosten 13.

Tische 806.

Tischlerarbeiten 474. .Tischlertagelohnsätze 481.

Tombak 507.

Tonarbeiten 195.

Tonnen, eichene 800. Tonnengewölbe 177, 189, 200. Tonnensammelwagen 671. Tonnensysteme 669.

Tonplatten 470.

Tonrohre 651, 657.

Tonschiefer 264, 272. Tonstiftmosaiken 470. Töpferarbeiten 589.

Torfmull 673. Torfmull-Streuaborte 674. Torfsteine 201.

Torgamentfußboden 464, 858. Toskanische Säulen 283.

Trachyt 263, 272.

Trägerwellblech 360. Trägheitsmomente von gußeisernen Stützen 327.

Transmissionsaufzüge 724.

Traps 664.

Traß 207.

Traßbeton 223, 235.

Traßmörtel 217.

Travertin 273.

Treibriegel 513.

Trennungswände 494.

Treppen, gußeiserne 366.

Treppen, hölzerne 479, 498. Treppen, schmiedeeiserne 366. Treppengeländer 480, 502, 540. Treppenstufen 178, 192, 261, 275, 279, 284, 479, 498. Treppenstufenmodelle 261.

Treppenstufen-Schutzleisten 347, 367.

Trinitad-Epure-Goudron 422. Trockenheizung von Neubauten 840, 877, 879.

Trockenlegung feuchter Gebäude 419, 860.

Trockenkammern 792.

Trockenklosett 672.

Trockenöfen 840.

Trockenstuck 454.

Trottoirs 767.

Tuffe 266.

Türbänder 542.

Türbekleidungen 492.

Türbeschläge 524, 529.

Turbinen 697.

Turbinenpumpen 632.

Türdrücker 525.

Türen 319, 487, 493, 532, 861.

Vorhänge 795. Vortretende Anten 284.

[677.

Wächterbuden 86.

Wagen 722.

Wagenladungen 140. Wäldersandstein 266, 272. Walzarbeiten 360.

Walzenmangeln 794. Wandbadeofen 626. Wandbekleidungen 467,-473, 497. Wanddielen 452, 855.

Wände, freitragende 256, 843, 845. Wandplatten 469.

Wandsockel 466, 494.

Wandtafeln 816.

Wandwinden 724.

Wannen, eichene 800. Warenaufzüge 724.

Warenhäuser 89.

Wärmehaltende Füllstoffe 427. Wärmeisolierungen 423. Wärmeschutzausführungen 473. Wärmeschutzmasse 621. Warmwasserversorgunqsanlagen Waschbecken 665. Wascheinrichtungen 665, 793. Wäscherollen 794.

Waschherde 597.

Waschmaschinen 793.

Wasch- und Siebmaschinen 229. Wasseranlagen 627.

Wa chtische 666.

Wa serbedarfskosten 23.

Wa serdichte Anstrichmasse 421.

Wa serdichter Mörtel 420.

Wa serdruckaufzüge 724. Wassergasanlagen 681. Wassergesteine 262. Wasserglasfarben 565.

Wasserhähne 659.

Was erheizung 613.

Was erkalk 202, 205.

Was erkessel 788.

Was erleitungsanlagen 635.

Was ermanns Drahtgips-Koks-Mittelwände 451.

Wassersammler für Heizungen 622. Wasserschieber 662.

Wasserschöpfen 160, 171. Wasserundurchlässiger Verputz 420. Waterklosetts 674.

Wayß & Freytag-Decke 239. Wegebau 762.

Wegeunterhaltungskosten 26. Wegschaffen hinderlicher Gegenstände 161.

Weiberner Tuffstein 273. Weißangscher Verbindungskitt 422. Weißblech 354.

Weißer Zement 437.

Weißkalk 202.

Weißmessing 507.

Weißmetall 507.

Weißtannenholz 287.

Wellblech 349, 409. Wettblechbaracken 49. Maurerarbeiten 49.

Schmiede- und Eisenarbeiten 49.

Türfutter 490.

Türgewände . 275, 279, 281, 282. Turmuhren 712.

Turngeräte 818. Turnhalleneinrichtungen 817. Türschließer 527.

Türschlösser 524. Türschloßsicherungen 525. Türverdachungen 493. Türwellbleche 353.

Aberfangglas 550.

Aberlagsbohlen 317. llbersturzmaschinen 229. Uhrenanlagen 712.

Uhrwerke 712.

Ulmenholz 287.

Umbauarbeiten 182.

Undichte Betonmischungen 222,232. Unitalüftung 561, 884. Universal-Glasdächer 569. Universalrüster 230.

Unkosten, jährliche 12. Abschreibung^ oder Tilgungskosten 13.

Betriebskosten 17. kosten für die bauliche Unterhaltung 16.

Zinsen 12.

Unterdachkonstruktionen 383. Unterkunftshäuser 87. Unterkunftsräume f.Bauarbeiter 86. Unterlagsquader 274.

Vakuumanlagen 730.

Velourtapeten 581. Ventilationsaufsätze 610. Ventildurchlaufhähne 661. Verbandsmuffenrohr 621. Verbindungskitt 422. Verbindungsröhren 648. Verblendbau 35.

Verblendetes Holzfachwerk.

Erd-, Maurer- u. Asphaltarbeiten 40.

Zimmer- u. Stakerarbeiten 41. Verblendmauerwerk 192. Verblendsteine 185, 193. Verblendung 173.

Verbundene Rüstungen 321. Verbundfenster 485.

Vereinshäuser 93, 99.

Vergolden 577.

Vermauern von Eisen 176. Vermauern von Holzwerk 175. Verschlüge 312.

Versetzen der Werksteine 165, 174. Versetzkräne 271, 841. Versicherungstaren 67.

Versilbern 577.

Verzinktes Blech 349.

Viehtröge 262, 799.

Viktoriadecke 238.

Viktoriawände 257.

Villen 118.

Visintinidecke 244.

Vitralin 564.

Vogelaugenahorn 475.

Volks Parabol-Reflektorlampe 688.

Wellblechdächer 403. Wellblechrolladen 638. Wetterwände 218.

Wendeltreppen 366. Werkstattbauten 100.

Werksteine 262.

Basalt 263.

Dolomit 265.

Granit 262.

Grünstein 263.

Kalkstein 264.

Porphyr 263.

Sandstein 265.

Syenit 263.

Tonschiefer 264.

Trachyt 263.

Werksteinverblendung 167. Werkzeuge (Geräte) für: Anschlägerarbeiten 511. Bautischlerarbeiten 481. Eisenarbeiten 360.

Erdarbeiten 155.

Glaserarbeiten 554. Klempnerarbeiten 412. Maurerarbeiten 169. Putzarbeiten 443. Schlosserarbeiten 511. Schmiedearbeiten 360. Schreinerarbeiten 481. Spenglerarbeiten 412. Steinmetzarbeiten 270. Stückarbeiten 443. Tischlerarbeiten 481. Zementarbeiten 228. Zimmerarbeiten 307. Wertverminderung infolge ^Abnutzung 68.

Wessels Glasdach 561. Whitewoodholz 475.

Windelboden 423.

Winden 723.

Windfangtürfedern 527. Winkeleisen 336. Winkelfalzsteindecke 244, 253. Wirtshäuser 102.

Wohnhäuser 104. Wohnhäuserbetriebsunkosten 112. Wolframlampen 695.

Wollesche Konsoldecke 238. Wunnersche Bitumenemulsion 420. Wünschdecke 238.

Pellowpineholz 288, 316.

Zargen 317.

Zechit 421.

Zechsteine 264, 272.

Zedernholz 475.

Zehdendecke 244, 254. Zeichensaaleinrichtungen 817. Zeichenschränke 817.

Zeichentische 817.

Zeigerwerke 703.

Zeitliche Eiuflüsse auf die Kosten 63. Zement 205.

Eisenportlandzement 207. Erzzement 209.

Magnesiazement 208. Portlandzement 206. Puzzolanerde 208.

Puzzolanzement 207. Romanzement 206. Santorinerde 208.

Trah 207.

Zement, weiher 437. Zementarbeiten 219. Zementarbeiter-Tagelohnsähe Zementarbeiterwerkzeuge 228. Zementbeton 221. Zementestrich 461. Zement-Hahngruben 661. Zementmakadamstratzen 765. Zementmauerwerk 164. Zementmörtel 202, 215, 221. Zementplatten 469. Zementröhren 653. Zementschuppen 83. Zementsteindächer 385. Zementtrottoirplatten 767. Zementziegel 385. Zentesimalwage 723. Zentralheizungen 610. Zentralheizungs-Betriebskosten

Zentralheizungskessel 610,    614,

865.

Zentrifugalpumpen 631. Zentrifugen 792.

Zerlegbare Holzbaracken 50. Ziegeldächer 375.

228. Ziegelkehlen 378.

Ziegelmauerwerk 33, 163. Ziegelöfen 219.

Ziegelpflaster 166.

Ziegelsteine 185.

Ziegelverblendung 165, 167. Ziehbrunnen 632.

Zieranker 542.

Zimmerarbeiten 34, 37, 41, 44, 46, 47, 56, 111, 287. Zimmerergeräte 307. Zimmerer-Tagelohnsähe 307. Zimmertürbänder 524.

Zingrafdecke 255, 842.

Zink 405, 637.

Zinkarbeiten 405.

21.1 Zinkbadewannen 667.

Zinkbleche 407, 637.

Zinkdächer 407.

Zinkdunstrohre 656.

Zink-Falzdach 407.

Zinkgutzarbeiten 417. Zinkleistendach 407.

Zinkwellbleche 409.

Zinnrohre 650.

Zinsen des Anlagekapitals 12. Zirkonlampen 696.

Ziselierarbeiten 542.

Zitronenholz 475.

Zivilrechtliche Verantwortlichkeit für Leistungen der Architekten u. Ingenieure 830.

Zöllners Zellendecke 241. Zores-Eisen 345.

Züblindecke 244.

Zugfedern 527.

Zugleinen für Rammen 733. Zugleistung der Pferde 133. Zylinderstegdecke 242. Zypressenholz 475.

GO

OG

••

••

Metallwerke Oberspree

G* in. b. H.

BERLIN W 8

Taubenstraße 21

Telegramm-Adresse: Spreemetall Berlin :: Fernsprecher: Amt I, 5615, 5635, 5636

DRAHTSEILE

DRAHTLITZEN

DRAHTKORDELN

in allen Konstruktionen und für alle Verwendungszwecke.

ENDLOSE BÄNDER DRÄHTE

NAHTLOSE ROHRE BLECHE RONDELLEN STANGEN

rund und nach jedem Profil

aus: Messing, Tombach, Kupfer, Aluminium, Muntz- und Yellow-Metall, unserer :: Spezial Schmiedebronze „Spreemetall", Phosphor- und Aluminium-Bronzen ::

METALLGUSS

METALLGEWEBE

GEPRESSTE FACONSTÜCKE

aus allen Metallen

absolut dichtes, festes und zähes Material, geringste Bearbeitungs-Notwendigkeit.

NICKELSTAHL-ALUMINIUM

bestbewährtes Leichtmetall.

*

M

.

•'4.

. ; i

\ :

i

- >

Unsere Cäutcmafcbine

ist in Betrieb in folgenden Kirchen bzrv. in Ausführung begriffen:

Barmen: St. Hntonius=Kircbe Reformierte Kirche Berlin: St. 6eorgen=Kird)e 6runemalb=Kirche Jerusalemer=Kird)e KaifertDilhelm=6ebächtnis=Kirche Heuer Dom 3mölf=Hpostel=Kird)e Bcrh'nsFnebenau:

Kirche zum guten Hirten BerlinsCichtcnbcrg:

6laubens=Kirche Berlin=Obersd)önen7eibe:

Cl)ristus=Kirche Berlin=Sd)ö'neberg:

Paul Serharb-Kirche Bielefelb: Mtstäbter-Kirche Martinikirche Bitterfelb: Cu. Kirche Bleicherobe: Cd. Kirche BörnigsSobingen:

Kath. Pfarrkirche Branbenburg a. H.:

St. Katharinen-Kirche Bremen: Dom Cassel: Huferstehungs-Kirche Chemnitz: Marku5-Kirche Coblenz: Christus-Kirche Liebfrauen-Kirche Cöln: Dom Herz-Jefu-Kirche Crefelb: St. Josephs-Kirche Darmstabt: Paulus=Kird)e Dorstselb: Heue eo. Kirche Dortmunb: 5iebfrauen-Kirche Luther-Kirche Marien-Kirche Reinoibi-Kirche DresbensStriefen:

Verfohnungs-Kirche Duberstabt: St. Servatius-Kirche Duisburg: Christus-Kirche St. Josephs-Kirche Luther-Kirche Salvator-Kirche Paulus-Kirche

Dusselbors: Johannis-Kirche DusselborfsDerenborf:

Dreifaltigkeits-Kirche Cmmerid): Cv. Kirche Cllrich: St. Johannis-Kirche Cssen a. b. Ruhr: St. Hnna-Kirche St. Mariae 6eb.-Pfarrkirche Cving b. Dortmunb: Cv. Kirche Flensburg: Kirche zu St. Jürgen Petri-Kirche

Cebroeilcr: Cd. Kirche 6esle (Schweben):

Trefalbigl]ets=Kyrka 6elsenkird)en=f)üllen: Cv. Kirche Ciengen a. D. Brenz: Stabtkirche 6ießen: St. Johannis-Kirche Stabtkirche

6ispersleben: Cd. Kirche eöteborg (Schweben): Dorn-Kirche

Döttingen: Johannis-Kirche Hamburg: St. Hikolai-Kirche Petri-Kirche

lil

wmosfjiiip

D.RJR

jumsäufpn (8sjpingm)tnm Kirrtjnujsocfon öftere Dor6ommpnben,aurp örr schwersten 6ewichke.T

£8»

Mesmslnn&KujjM

fjerforb

Verlangen Sie ben interessanten Katalog Hr. 15 gratis

'm

Dom zu Cöln:

jeht ein JITann zur Bebienung bor Maschine, früher 56 säuter. - 6e= samtgemidjt ber Glocken: 50887 kg ohne floeglocke, Kaiserglocke allein 27000 kg = 540 3tr.

an

ö^eaE^lS9i5g|iSal»l?ls||i5"|B|gg|i|ö8!»gflgsSf|5M|fllilsl|gg|gl|5r

B^S l| r-M I§ 91 i : lilPli I y II lila Isst *    äl^.15 ri

lil    1    |S***ii*"    1 blli    I lil    i

"*1    I    |f    § ffl*§ l§

1 1- I .. Hl I I I

1a bNlIlfiisl    EllebisssS

s-

r£5».aSff,,= qSS

fiifflil 1!

n I ??

"i

Architekten, Ingenieure Baumeister aller Länder

sowie Maurer*, Schlosser*, Tischler*, Zimmermeister und andere Bau*Handwerker beziehen ihren Bedarf an bautechnischer Literatur und architektonischen Vorlage werken am vorteilhaftesten direkt von der

Technischen Spezialbuchhandlung OSCAR FORKEL, Leipzig

Dem oft geäußerten Wunsche, umfangreiche Werke gegen Teilzahlung abzugeben, entsprechend, habe ich mich entschlossen, jedes irgendwo angezeigte Buch

ohne jegliche Preiserhöhung

gegen bequeme monatliche Teilzahlung zu liefern. Es ist Ihnen somit ermöglicht, auch teurere Bücher und Vorlagewerke ohne belangreiche Ausgabe so* ::    ::    fort komplett zu beziehen    ::    ::

Spezialkataloge über technische Literatur sowie technische Vierteljahrsberichte auf Verlangen kostenlos. — Anfragen werden umgehend beantwortet!

Zur promptesten Besorgung sämtlicher Literatur des In* und Auslandes halte ich mich bestens empfohlen. Für jeden besonderen Fall kann ich dienen und liefere das Gewünschte umgehend (im Notfälle ::    ::    innerhalb 24 Stunden)    ::    ::

Technische Spezialbuchhandlung

OSCAR FORKEL, LEIPZIG

BEZUGSQUELLEN-NACHWEIS.

Abdeckplatten.

J. Gast, Kommanditgesellschaft, Lichtenberg bei Berlin. Inserat auf der Rückseite des Titelblattes.

Abflußrohren, gußeiserne.

Friedr. Pelzer, Bielefeld. Inserat auf dem

Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Abfuhrwagen.

Apparatebauanstalt Weimar Actienges. vorm.

Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Abortanlagen.

Vereinigte Fabriken C. Maquet, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 82.

Göhmann & Einhorn, Dresden.

auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Apparatebauanstalt Weimar Actiengesellsch. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Absteifungen.

Emil Dieck, Berlin. Inserat-Seite 98.

Kontakte — Rohrpostanlagen [mit Hand-und Fußbetrieb oder elektr. Antrieb] — Signal- und Alarmeinrichtungen — Tableaux

—    Telephonanlagen — Telegraphenanlagen

—    Wächter-Kontrolleinrichtungen —Wasserstandsfernmeldeanlagen — Zentral- und Vielfachumschalter. )

Akkumulatoren.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Inserat

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin.

Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite. (Bauten, feuersichere — Betonbauten

—    Brückenbauten — Deckenkonstruktionen

—    Eisenbetonbauten — Eisenbetonpfähle — Fundierungen — Kanalisationsarbeiten — Koenensche Decken

Massivdecken — Monierarbeiten — Trottoirplatten — Wasserbehälter — Wehrbauten — Zementarbeiten — Zementbetonrohre.)

Aerogen, Aktiengesellschaft für Licht und Wasser, Hannover.

Inserat-Seite 69. (Aerogengas-Anlagen und -Apparate — Steinkohlen-Gasanstalten [Bau, Betrieb, Finanzierung] — Wasserversorgungsanlagen aller Art.)

Aerogengas-Anlagen und -Apparate.

Aerogen, Aktiengesellschaft für Licht und Wasser, Hannover. Inserat-Seite 69.

Aktien-Gesellschaft Jeserich, Hamburg

Inserat-Seite 104. (Emaillefarben—Isolationsmittel — Rostschutzfarben — Siderosthen-Lubrose-Farben.)

Aktenaufzüge.

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

Armin Tenner, Berlin. (Akten- und Speisenaufzüge.) Inserat-Seite 85.

Allgemeine Baumaschinen-Bedarfs-GeselE-Schaft m. b. H., Leipzig.

Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). (Aufzüge — Baulokomobilen — Baumaschinen — Beton-Mischmaschinen — Dampf winden — Förderanlagen

mobilen — Lastenaufzüge — Lokomobilen — Mischapparate — Mörtel-Mischmaschinen — Motorwinden — Ramm winden.)

Allgemeine Beton und Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin.

Inserat-Seite 74. (Betoneisenkonstruktionen

—    Betonpfähle — Brücken — Deckenkonstruktionen — Eggertdecken — Eisenbeton

—    Futtermauern — Massivdecken — Universalrüster — Wasser türme.)

Altheimer’s Nachf., München.

Inserat-Seite 102. (Anstrichfarben, wetterbeständige — Farben färben, wetterbeständige — Mineralfarben, wetterbeständige — Zementfarben.)

Hebezeuge — Hei ßdampf-Loko -

Häuseranstrich-

Altona.

Adolph Möller, Altona, Hafenstr. 51. Inserat-Seite 72. (Eisenklinker — Fußböden für Fabriken — Fugenlose Wandbekleidung — Heliolithputz — Klinker — Skromberga Stahlklinker — Trottoirklinker — Verblendklinker.)

Aktien-Gesellschaft Mix & Genest, Berlin.

Inserat-Seite 104. (Blitzableiteranlagen — Elektrische Elemente — Elektrische Klingelanlagen — Elektrische Läutewerke — Elektrische Starkstromarmaturen — Fernmelder-Fernsprechapparate —

Aluminium.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin. (Aluminium-Bleche, -Drähte, -Stangen-, -Gewebe, -Preßteile und nahtlose -Rohre.) Inserat im Sachregister Seite 895.

einrichtungen Feuermelder — Haustelegraphenanlagen

Amend, Heinrich, Hanau a. M.

Inserat-Seite 66. (Arbeiter kleider schränke — Badeanlagen — Brausebäder — Entnebe-

57

Entstäubungsanlagen — Massenaborte — Pissoir -

Abort-

Fleischsterilisatoren

Inserat-

Mörtelbe-

hmgsanlagen Exhaus toren anlagen — Spänetransportanlagen — Speise-Wärmeschränke — Ventilatoren — Waschanlagen — Zentralheizungen.)

Anlagen, gesundheitstechnische.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 u. Seite 589. Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Anstrichfarben, wetterbeständige.

Altheimer’s Nachf., München. Ins.-Seite 102.

Apothekeneinrichtungen.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Apparatebauanstalt Weimar Actienges. vormals Gebr. Schmidt, Weimar.

Inserat-Seite 94. (Abfuhrwagen anlagen —- Badeeinrichtungen — Desinfektionsapparate Kläranlagen — Kühlanlagen — Luftpumpen mit Hand- und Dampfbetrieb — Straßensprengwagen.)

Arbeiter-Bade- und -Wascheinrichtungen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 u. Seite 589. Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Arbeiterkleiderschränke.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66.

Asbestzementplatten.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Asphalt und Asphaltarbeiten.

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite 102.

Münchener Asphalt werk ICopp & Cie., München. Inserat-Seite 63.

Leipziger Asphalt werk R. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Asphalt-Blei-Isolierung.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Asphalt-Dachpappen.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 u. Seite 563. B. Lohse & Rothe, Dresden.

Seite 102.

Asphalt-Isolier-Filze und -Platten.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 u. Seite 563. B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite 102.

Asphaltisolierungen.

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Asphaltkitt.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 u. Seite 563.

B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite 102.

Asphaltlack.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 u. Seite 563.

Asphaltplatten.

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Aspirator-Company, G. m. b. H., Hamburg.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105. (Entstaubungsmaschinen „Aspirator“.)

Aspirator-Entstaubungsmaschinen.

Aspirator-Company, G. m. b. H., Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

Aufzüge.

Carl Flohr, Berlin. Inserat-Seite 73.

Armin Tenner, Berlin. Inserat-Seite 85. Voss & Wolter, Kranbau - Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

L. Hopmann, Köln a. Rh. Inserat-Seite 96. Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87. (Aufzüge für Baumaterialien.) Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Aufzugs- und Windenteile.

Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Außenwände.

Prüßsche Patent wände, G. m. b. H., Berlin. Inserat auf der ersten hinteren Vorsatzseite. (Massive, freitragende, feuerfeste Wände, System Prüß.)

Ausstellungsbauten.

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz „System Stephan“ G. m. b. H., Düsseldorf 12. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und 7 des Bezugsquellennachweises.

Austrocknung von Neubauten und feuchten Räumen.

Türk & Co., Charlottenburg. Inserat-S. 99. Josef Schretzmayr, München. Inserat-Seite

78.

Averkamp, Hermann, Berlin.

Inserat-Seite 111. (Betonmischmaschinen — Dampfmaschinen — Elevatoren — Kalksandsteinfabrikeneinrichtungen reitungsmaschinen — Mörtelmischmaschinen — Mörtelwerkseinrichtungen — Transmissionen — Transport anlagen für Massengüter — Transportbänder.)

Guß-

57*

Azetylengas-Anlagen und -Apparate.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71.

Baare, B., Berlin.

Inserat - Seite 70. (Feldbahnen stahlglocken — Industriebahnen — Kleinbahnen. )

Badeanlagen.

Deutsche Wasserwerke Actien-Ges., Berlin. Inserat-Seite 77.

Junkers & Co., Dessau. Inserat-Seite 81. Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 u. Seite 589. Heinrich Amend, Hanau a. M. Ins.-Seite 66. Fritz Kaeferle, Hannover. Inserat-Seite 87. J. A. John, A.-G., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71. Max Hammer, Leipzig. Inserat-Seite 94. Emhardt & Auer, München. Inserat-Seite 53. Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München. Inserat-Seite 76. Apparatebauanstalt Weimar Actienges. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Balkontüren.

Wolf gang Wagner, München. Ins.-Seite 103.

Balustraden.

L. Geißler & Söhne, Berlin. Inserat-Seite 68.

Baracken.

Christoph & Unmack A. -G., Niesky, O.-Lausitz. Inserat-Seite 60. (Zerlegbare, transportable Baracken, System Docker, für jeden erdenklichen Zweck.)

Bascules, Bascules-Treibriegel.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48.

Bassins (Gasometer).

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237.

Bauarbeiten, Ausführung wasserdichter.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Bauartikel aller Art.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133. (Asphalt-Blei-Isolierung

—    Ausführung wasserdichter Bauarbeiten — Bauartikel aller Art — Bedachungsartikel aller Art — Blei-Isolierungen — Eisenwaren aller Art — Holzbearbeitung — Isolierungen

—    Schmiedearbeiten aller Art — Treppenbau

—    Zimmertüren, schwedische).

Bauaufzüge.

Armin Tenner, Berlin. Inserat-Seite 85.

Voß & Wolter, Kranbau - Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

Wwe. Job. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87. (Bauaufzüge, Bauhaspel, Bauschrauben. )

Baubeschläge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79. Robert Wagner, Chemnitz. Inserat-Seite 107.

Baugerüste.

Voß & Wolter, Kranbau-Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

Baugeschäfte.

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz ,,System Stephan“ G. m. b. H., Düsseldorf 12. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweisers. August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 84.

Baukrane.

Voß & Wolter, Kranbau - Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

Baulokomobilen, Baumaschinen.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Baumaterialien aller Art.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97.

Bauornamente.

W. A. Haas, Nürnberg. Inserat-Seite 86.

Bauten, feuersichere.

Actien-Gesellschaft f. Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Bauten, fiskalische.

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz „System Stephan“ G. m. b. H., Düsseldorf 12. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweisers.

Bauwinden.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Bayer. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor O.-B.

Inserat im Sachregister Seite 885. (Eisfabrikanlagen — Eishäuser — Eishauskonstruktionen — Eiskelleranlagen — Eiskellerisolierung — Eiskellerpläne — Isoliermasse — Isoliermaterial — Isoliermulle — Kellerisolierungen — Kühlkellerisolierung — Rohrisolierung — Stallstreu — Torf streu und Torf-mulle.)

Becede-Wand.

Verkaufsverein für Bims-Cement-Dielen G. m. b. H., Neuwied. Inserat-Seite 48.

Betonbauten

Brücken

bauten — Deckenkonstruktionen — Eisenbetonbauten — Eisenbetonpfähle — Fundierungen — Kanalisationsarbeiten Koenenscho Decken

F ernsprechapparate

Mörtelmischma-

Mörtelwerksanlagen — Transmissionen — Transportanlagen für Massengüter — Transportbänder.)

Baare, B., Berlin NW., Alsenstr. 8. Inserat-Seite 70. (Feldbahnen — Gußstahlglocken — Industriebahnen — Kleinbahnen.)

Kande-

Heizungsröhren

Fuß-

Feuermelder

Haus-

Wasserleitungen.)

Dieck, Emil, Berlin NO. 55, Hufelandstr. 48. Inserat-Seite 98. (Absteifungen — Abgebundene Rüstungen.)

Flohr, Carl, Berlin N. .4, Chausseestr. 35.

Kräne —

Becherwerke.

Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Bedachungsartikel aller Art.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Bekohlungsanlagen für Dampfkessel.

Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Beleuchtungsanlagen.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71.

Beleuchtungskörper-

Kunstgewerbliche Metallindustrie G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat Seite 82.

Sächs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen. Inserat-Seite 46 u. 47.

Benzinlampen.

Louis Runge, Berlin. Inserat Seite 102.

Berlin und Vororte.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin W. 9, Potsdamer Str. 10/11. Ins. auf der ersten inneren Deckelseite. (Bauten, feuersichere

Massivdecken — Monierarbeiten — Trottoirplatten — Wasserbehälter — Wehrbauten -— Zement arbeiten — Zementbetonrohre.)

Aktiengesellschaft Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104. (Blitzableiteranlagen — Elektrische Elemente — Elektrische Klingelanlagen — Elektrische Läutewerke — Elektrische Starkstromarmaturen — Fernmeldereinrichtungen Feuermelder — Haustelegraphenanlagen — Kontakte — Rohrpostanlagen [mit Hand-und Fußbetrieb oder elektr. Antrieb] — Signal- und Alarmeinrichtungen — Tableaux — Telephonanlagen — Telegraphenanlagen — Wächter-Kontrolleinrichtungen — Wasserstandsfernmeldeanlagen — Zentral- und Vielfachumschalter. )

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin W. 57, Bülowstr. 55. Inserat-Seite 74. (Betoneisenkonstruktionen — Betonpfähle — Brücken — Deckenkonstruktionen — Eggertdecken — Eisenbeton

—    Futtermauern — Massivdecken — Universalrüster — Wassertürme.)

Averkamp, Hermann, Berlin O., Palisadenstraße 49. Inserat-Seite 111. (Betonmischmaschinen — Dampfmaschinen — Elevatoren

—    Kalksteinfabrikeinrichtungen — Mörtelbereitungsmaschinen schinen

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin S. 42, Luisenufer 34. Inserat-Seite 96. (Bleirohr — Eisengießereien — Eisengußwaren — Gas Wasser leitungs- und Kanalisations-Gegenstände

laber — Laternen f. Straßen und* Gartenbeleuchtung — Röhren in Eisen, Ton und Blei usw.)

Büsscher & Hoff mann m. b. H., Charlottenburg, Dahlmannstr. 34. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153. (Asphaltarbeiten — Dacheindeckungen mit Dachpappe — Dachpappe — Eindeckungen mit Holzzement — Gewölbeabdeckungen — Grundwasserabdichtungen — Isolierungen — Kiesschutzleisten, verbesserte — Klempner-arbeiten f. Holzzementdächer.)

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Charlottenburg, Goethestr. 7 und Düsseldorf. Inserat auf KartonblattJ zwischen S. 82 u. 83. (Glasbausteine — Glasdächer aller Art — Kelleroberlichte — Lichtschachtabdeckungen — Mechanoglas — Prismenoberlichte — Verglasungen, feuersichere.

Deutsche Isolierwerke Friedr. Spiegel, Charlottenburg, Berlinerstr. 46. Inserat-Seite 76. (Fundamentmauer werkisolierung — bodenisolierung—Giebel wandisolierung—Isolierdeckmasse—V erblendsandsteinisolierung.)

Deutsches Luxfer Prismen-Synd., Weißensee. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885. (Brandmauerfenster — Dachverglasungen, kittlose — Elektro-Kunst-verglasungen — Glasdecken, plastische — Kellereinfallichte — Luxfer-Prismen — Verglasungen, feuersichere.)

Deutsche Steinholz Werke, Langguth & Platz, Berlin NW. 40, Heidestr. 15/16. Inserat-Seite 77. (Estriche — Fußböden — Steinholzfußböden — Wandbekleidungen.)

Deutsche Telephon werke, G. m. b. H., Berlin SW. 33, Zeughofstr. 6/8. Inserat - Seite 52. (Blitzableiteranlagen — Elektrische Elemente — Elektrische Klingelanlagen — Elektrische Läutewerke — Elektrische Starkstromarmaturen — Fernmeldereinrichtungen — Fern-sprechapparate telegraphenanlagen — Kontakte — Rohrpostanlagen [mit Hand- und Fußbetrieb oder elektr. Antrieb] — Signal- und Alarmeinrichtungen — Tableaux — Telephonanlagen — Telegraphen anlagen — Wächter-Kontrolleinrichtungen — Wassers tandsfernmeldean-lagen — Zentral- und Vielfachumschalter.)

Deutsche Wasserwerke Actien - Gesellschaft, Berlin SW. 68, Charlottenstr. 86. Inserat-Seite 77. (Bade- und Wascheinrichtungen — Klosett-Anlagen — Warmwasserbereitungs-Anlagen

Inserat-Seite 73. (Aufzüge Paternoster werke — Personenaufzüge.)

Gast, J., Kommanditgesellschaft, Lichten-berg, Siegfriedstr. 202. Inserat auf der Rückseite des Titelblattes. (Abdeckplatten — Stufenbeläge — Vorstoßschienen.)

Geißler, L., & Söhne, Berlin S. 59, Dieffen-bachstr. 33. Inserat-Seite 68. (Balustraden — Geländer für Treppen [Holz] — Holzbekleidungen für gemauerte Treppen — Holz-treppen und Geländer — Stufen, massiv und furniert — Treppengeländer — Treppen in Holz.)

Gesellschaft für selbsttätige Temperaturregelung, G. m. b. H., Berlin W. 15, Schaperstr. 18. Inserat-Seite 49. (Temperaturregelungs- und Luftbefeuchtungsanlagen.)

Hauenschild, Hans, G. m. b. H., Berlin NW. 21, Dreysestr. 4. Inserat-Seite 106. (Fluate — Härtungsmittel für Baustein und Denkmäler

—    Holzkonservierungsmittel Zementputzhärtung.)

Hubertusmühle m. b. H., Schöpfurth (Mark). Vertriebskontor Berlin W. 35. Inserat: Buchzeichen. (Spezialität: Romanoff-Parkett.) Lentz, E. A., Apparatebauanstalt, Berlin N. 24, Gr. Hamburgerstr. 2. Inserat-Seite 91. (Apothekeneinrichtungen — Zentrifugen f. Laboratorien — Fäkalienkocher — Inhalationsapparate — Krankenhaus-Einrichtungen

—    Laboratoriui^iseinr. f. chemische Institute

—    Mineralwasserapparate

—    Wäschedesinfektoren — W asserdes tillier-

nierungsmittel

Impräg

SW. 11, Schöneberger Str. 18. Inserat auf der ersten hinteren Vorsatzseite. (Prüßsche Patentwände — Freitragende, massive, feuerfeste Wände, System Prüß — Außenwände — Zwischenwände.)

Rochlitz, C. F., Berlin S. 42, Brandenburger Str. 55. Inserat-Seite 84. (Kirchenuhren —-Signalwerke — Turmuhren — Uhren aller Art.)

Runge, Louis, Berlin NO., Landsbergerstr. 9. Inserat-Seite 102. (Benzinlampen — Gas-selbsterzeugende Lampen und Laternen.)

Simon, Friedrich, Groß - Lichterfelde, Kom-mandantenstr. 5a. Inserat-Seite 50. (Spez.: Müllschlucker Klipp-Klapp.)

Tenner, Armin, Berlin NW. 40, Lehrterstraße 18/19. Inserat-Seite 85. (Aktenaufzüge — Aufzüge — Bauaufzüge — Personen-Sicherheitsaufzüge für Personen

Sterilisatoren

aufzüge

und Lasten —- Speisenaufzüge.)

Türk & Co., Charlottenburg, Leibnizstr. 33.

(Austrocknung von Bauten — Schwamm Vertreibung — Trockenheizung von Neubauten.)

Ulrich, C. H., Charlottenburg, Bismarckstr. 96. Inserat-Seite 81.    (Gewächshäuser — Glas

bausteine — Glaskonstruktionen

Inserat-Seite 99.

Ober

apparate.)

Mädler, Bruno, Berlin SO., Köpnicker Str. 64. Inserat-Seite 79. (Baubeschläge — Differentialrollapparate Drehtüren — Drehtürbeschläge — Fensterfeststeller Glasscheibenrollen

Drahtseilwinden

Garderobeneinrichtungen — Harmonikatüren — Jalousie winden — Kugellagerr ollen — Kuppelungstüren — Markisen — Oberlichtfensterverschlüsse — Pendeltüren — Rol-

ladenwinden — Rollapparate — Rollen — Rollwände

lichteinrichtungen — Wintergärten.) Vereinigte Fabriken C. Maquet, G. m. b. H., Berlin W. 35, Lützowstr. 89/90. Inserat-Seite 82. (Abortanlagen — Klosetts — Wascheinrichtungen. )

Voß & Wolter, Kranbau - Ges. m. b. H., Berlin N. 20, Koloniestr. 76. Inserat-Seite 66. (Aufzüge -— Bauaufzüge — Baugerüste — Baukräne

Hebezeuge — Kräne — Mastkräne — Ver-setzkräne.)

Fahrgerüste

Gerüste

Schalter fensterbeschlägo — Schaufensterbeschläge — Schiebeleitern — Schiebetür- und Fensterbeschläge — Schiebetüren

Schlösser

Schiebewände Schranktürbeschläge — Seil- und Jalousiewinden — Speisenaufzüge — Türbänder — Tür federn — Waggonbeschläge — Windfangtürbeschläge — Windfangtüren — Zeltb.)

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin W. 8, Inserat im Sachregister (Aluminium - Bleche, -Drähte,

Taubenstr. 21.

Seite 895.

-Stangen, -Gewebe, -Preßteile, nahtlose Rohre — Bronze-Bleche, -Drähte, -Stangen, -Gewebe, -Preßteile, nahtlose Rohre — Drahtseilerei — Drahtzieherei — Kupfer-Bleche, -Drähte, -Stangen, -Gewebe, -Preßteile, nahtlose Rohre — Messing-Bleche, -Drähte, -Stangen, -Gewebe, -Preßteile, nahtlose Rohre — Metallgießerei Walzwerke — Rohrzieherei.)

Minimax - Apparate - Bau Gesellschaft m.b.H., Berlin W. 2, Potsdamer Str. 10/11. Insferat-Seite 58. (Feuerlöschapparate — Feuerlöscheinrichtungen — Feuerlöschgeräte — Minimaxapparate.)

Müller, P. Johannes, Charlottenburg, Spandauer Str. 10a. Inserat-Seite 49. (Rettigs Schulbankpatente — Schulbänke — Schuleinrichtungen, vollständige — Wandtafeln — Zeichenmöbel.)

Prüßsche Patentwände G. m. b. H., Berlin

Met allpreß werke — Metall-

Bessemerfarbe.

Rosenzweig & Baumann, Kassel. Inserat auf

dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und

Seite 563.

Betonbauten.

Actien-Gesellschaft f. Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 u. Seite 237.

Carl Lingesleben, Halle a. S. Inserat-Seite 92. -

Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Betoneisenkonstruktionen.

Allgemeine Beton u. Eisen Gesellschaft m.b.H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Robert Grastorf G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Betonmischmaschinen.

Hermann Averkamp,    Berlin.

Seite 111.

Allgemeine Baumaschinen-Bedarfs-Ges. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Inserat-

Bielefeld.

Billards.

patente“ G. m. b. H., Genthin. Seite 84.

Z ementbetonarbeiten.

inserat-

Betonpfähle.

Allgemeine Beton u. Eisen Gesellschaft m.b.H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Biber (Mörtelzusatz).

Cornel Esser, Köln a. Rh. Inserat-Seite 92.

Biberschwänze.

Verkaufsstelle d. Vereinigten Sächs. Dachziegelwerke, Riesa. Inserat-Seite 61.

Pelzer, Friedr., Bielefeld. Inserat auf d. Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183. (Abflußrohren, gußeiserne — Chamottesteine --Dachziegel — Fußbodenplatten — Steingutwaren, sanitäre — Verblender — Wandplatten.)

Bierdruckapparate.

Schulze & Hoffmann, Hannover 109. Inserat-Seite 74.

Schulze & Hoffmann, Hannover 109. Inserat-Seite 74.

Bimszementdielen.

Genthiner Cement-Baugesellschaft „Reichs-

Inserat

Verkaufsverein für Bims-Cement-Dielen G. m. b. H., Neuwied. Inserat-Seite 48.

Bitterich, Jakob, Mannheim.

Inserat-Seite 64. (Heizkörperlack — Japan-Email — Isolierdeckmasse.)

Blech- und Glasjalousien.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

Blei-Isolierungen.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Bleirohr.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 96.

Blitzableiter-Anlagen und -Materialien.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Sülze & Schröder, Hannover. Inserat-S. 70. W. A. Haas, Nürnberg. Inserat-Seite 86.

Blitzschutzanlagen (System Findeisen).

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Bockenem (Harz).

J. F. Werde, Bockenem. Inserat-Seite 106.

(Kirchenuhren — Turmuhren — Uhren aller Art.)

Bohrungen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Bracker, G. D., Söhne, Hanau a. M.

Inserat-Seite 86. (Aktenaufzüge — Aufzüge — Fahrstühle — Handaufzüge — Lastenaufzüge — Personenaufzüge -— Speisen auf -züge — Winden.)

Brandmauer-Fenster.

Deutsches Luxfer Prismen Synd., Weißensee bei Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885.

Brauereiisolierungen.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Braunschweig.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80. (Betoneisenkonstruktionen — Eisenbeton — Eisenbetonpfähle und Spundwände.— Eisenbetonrohre — Kanäle — Massivdecken — Möllerkonstruktionen —- Monierarbeiten — Schwimmbassins — Stampfbetonrohre — Wasserbehälter — Zementarbeiten

F. Schacht, Fabrik ehern. - techn. Artikel, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 u. Seite 563. (Asphalt-Dachpappen —- Asphalt-Isolier-Filze und -Platten — Asphaltlack — Asphaltkitt — Farbiger Dach-Pixol — Goudron- und Tri-nitad-Epure — Farbiges Karbolineum — Pflasterkitt — Pixol-Emulsion, -Faserkitt und Faseranstrich — Teerprodukte.

Brausebäder.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 u. Seite 589. Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66.

Brennöfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Bronzedrücker.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48.

Bronze.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin. (Bronze-Bleche, -Drähte, -Stangen, -Preß-teile und nahtlose Rohre.) Inserat im Sachregister Seite 895.

Bronzewaren.

Sächs. Bronzewarenfabrik A.G., Wurzen. Inserat-Seite 46 und 47.

Brückenbau.

Actien-Gesellschaft f. Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Allgemeine Beton und Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Franz Schlüter, Spezialgeschäft für Beton-und Monierbau, Dortmund.

Seite 68.

Johann Odorico, Dresden. (Bauweise Henne-bique & Monier.) Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Dachkonstruktionen in Holz

System „Stephan“

Patentiert in fast allen Kulturstaaten

Ohne zwischenstützen, daher freier Blick durch den ganzen Raum

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

In Satteldach oder fiogenform für

MA

Auf Wunsch Spilz-bogenform ohne

Gefälliges Aus-:: sehen ::

Erheblichbilliger als Eisen, aber : ebenso stabil :

Mi

Ausführbar in jeder Spannweite

Schnelle

Ausführbarkeit

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

Von Behörden und Architekten vielfach angewandt zur Überdachung von:

Turn- und Reithallen, Lagerschuppen, Feldscheunen Fabrikbauten, Werkstätten, Sägewerken, Sälen usw.

Besondere Abteilung für den Bau von

Luftschiff-Hallen

Leihweise Überlassung von Festhallen und Ausstellungsbauten

Erste Referenzen :: :: Kostenanschläge und Ingenieurbesuch gratis "HW

Gesellschaft „Stephansdach“

G. m. b. H.

Telephon 1320 ::::

Düsseldorf 12

Telegr. - Adresse: STEPHANSDACH

General -Vertreter für die österr.-ung. Monarchie und die Balkanstaaten: Ob.-Ing. Edmund Kolb, Wien III1, Hintzergasse 5. Telephon 3565. Telegramm-Adresse: Stephansdach, Wien

Freitragende Überdachungen

in Holz, System „Stephan“

bewähren sich überall. Vielfach ausgeführt in:

Sattel-, Bogen- und Spitzbogen - Form

für Fabrikbauten aller Art, Sägewerke, Lagerschuppen, Feldscheunen, Werkstätten, Turn- und Reithallen, Fest-u. Ausstellungshallen, Säle, Schlachthofbauten usw. usw.

Spezialität: Ballon- und Äroplau-Halleii

Ausführbar in jeder

Beliebige

Aus-

Spann-

weite

Kürzeste

Her-

nuizuug des ganzen Raumes, da Zwischensätzen

stellungs-

dauer

„ «s* Sä l>

ii Bl 1

fehlen

Erheblich billiger als Eisen, aber

stabil

Prima Referenzen, Kostenanschläge u. Ingenieurbesuch gratis

Reinigerhaus des Gaswerkes Stuttgart-Gaisburg.

= Bisher ca. ‘/₂ Million qm Grundfläche überdacht =

Gesellschaft „Stephanselach“

G. m. b. H.

*••• Telephon Nr. 1320 ....

Düsseldorf 12

Telegr.-Adr.: Stephansdach

General -Vertreter für die österreichisch-ungarische Monarchie und die Balkanstaaten:

Oberingenieur Edmund Kolb, Wien III/l, Hintzergasse 5,

Wasser-

Ge-

Grundwasserabdich-

Dachkonstruktionen [massiv Fun-

Ventilations-

Inserat-Seite 54. (Spez.: Freitragende Dachkonstruktionen aus Holz.)

Brunnenringformen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Budde & Goehde, G. m. b. H-, Berlin.

Inserat - Seite 96. (Bleirohr — Eisengießereien — Eisenguß waren — Gas leitungs- und Kanalisationsgegenstände — Heizungsröhren — Kandelaber E Laternen f. Straßen- und Gartenbeleuchtung — Röhren in Eisen, Ton und Blei.)

Buscher, Ewald, Düsseldorf.

Inserat - Seite 90. (Fensterverschlüsse — Oberlichtöffner.)

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153. (Asphaltarbeiten — Dacheindeckungen mit Dachpappe -—- Dachpappe — Eindeckungen mit Holzzement wölbeabdeckungen tungen — Isolierungen — Kiesschutzleisten, verbesserte — Klempnerarbeiten für Holzzementdächer.)

Calcidum.

Königswarter & Ebell, Linden vor Hannover. Inserat-Seite 108.

Casei'nfarben und -Bindemittel.

Anton Richard, Düsseldorf. Inserat-Seite 62.

Celle i. Hannover.

A. Haacke & Co. Inserat gegenüber dem Titelblatt. (Baumaterial — Dachisolierungen — F ußbodenisolierungen — Hei ßluf tkammern und Kanäle — Isolierungen — Korksteine — Korksteinisoliermaterial — Korksteinmaterialien — Korksteinplatten — Korksteinschalen. )

Cementbau-Actiengesellschaft, Hannover.

Inserat - Seite 67. (Betonausführungen — Brücken

und feuersicher] — Eisenbeton dierungen — Hochbauausführungen — Kanalisationsarbeiten — Kläranlagen — Massivdecken — Monierarbeiten — Rabitzausführungen — Streckmetallkonstruktionen — Tiefbauausführungen — Wasserbehälter.)

Centralheizungs-BedarfG.m.b.H., Düsseldorf.

Inserat-Seite 93. (Heizkessel — Heizkörper — Niederdruckkessel — Radiatoren —Warmwasserkessel — Zentralheizungskessel.)

Centrifugen f. Laboratorien.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Chamottesteine, Chamottewaren.

Friedr. Pelzer, Bielefeld. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 u. Seite 183. August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Ilse, Bergbau-Actienges., Grube Ilse (N.-L.). Inserat-Seite 88.

Fr. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i. j Sa. Inserat-Seite 89.

Chemnitz.

Heber & Co., Chemnitz. Inserat-Seite 70.

(Steinzeugröhren — Tonröhren — Vieh tröge.) Wagner, Robert, Chemnitz. Inserat-Seite 107. Baubeschläge — Fensterfeststeller — Fensterverschlüsse — Kippflügelverschlüsse Oberfensterverschlüsse anlagen).

Chiormagnesium.

Königswarter & Ebell, Linden vor Hannover. Inserat-Seite 108.

Christoph & Unmack, A.G., Niesky 0,-Lausik.

Inserat-Seite 60. (Gebrauchsfertige Lieferung von zerlegbaren transportablen Döckerschen Baracken, Pavillons und Häusern für alle Zwecke, wie: Mannschafts- und Arbeiter -,,Schlaf-, Wohn- und Speisehäuser“, Unterstands- und Bauhütten, Bau- und Architekturbüros, Künstlerateliers, Familien-Land-und Wohnhäuser, Küchen- und Wirtschaftsbaracken, Epidemie-Lazarett- und Krankenbaracken, Isolierpavillons, Liegehallen, Schul-pavillons und Turnhallen, sowie Bauten für industrielle und Verkehrszwecke aller Arten.)

Crudol.

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59.

Dachdeckungsmaterial.

Elliesen & Michaelis, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). Müller & Esselborn, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 75.

Dacheindeckungen.

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Müller & Esselborn, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 75.

Dachfenster.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat.auf dem Karbonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Dachisolierungen.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108.

Dachkonstruktionen.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 u. Seite 237.

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz ,,System Stephan“ G. m. b. H., Düsseldorf 12. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweisers.

Cementbau-Actienges., Hannover. Ins.-S. 67.

Müller & Esselborn, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 75.

Otto Hetzer, Weimar.

Dampf-Koch- und Wasch-Anlagen.

Göhmann & Einhorn, Dresden.

Dannenberg, August, G. m. b. HL, Görlitz.

Boh-

Schüttlochsteine

Tonwaren

Dachpappe.

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Dach-Pixol, farbiger.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat zwischen Seite 562 und Seite 563.

Dachschiefer.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Dachverglasungen, kittlose.

Deutsches Luxfer Prismen Synd., Weißensee bei Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885. Glasdach G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

Dachziegel.

Friedr. Pelzer, Bielefeld. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Verkaufsstelle d. Vereinigten Sachs. Dachziegelwerke, Riesa. Inserat-Seite 61.

Dachziegelmaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Dampfanlagen.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Dampfheizungen.

Hallesche Röhrenwerke, Aktien-Gesellschaft, Halle a. S. Inserat-Seite 59.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Oscar Winter, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Max Hammer, Leipzig. Inserat-Seite 94. Kaufs er & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Dampfkesseleinmauerungen.

Sülze & Schröder, Hannover. Inserat-S. 70. Jos. Houzer, G. m. b. H., München. Inserat-Seite 62.

Inserat

auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Metall werke Bruno Schramm, Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71.

Dampfkochküchen.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Dampfmaschinen.

Hermann Averkamp, Berlin. Inserat-S. 111.

Dampfschornsteine.

Jos. Houzer, G. m. b. H., München. Inserat-Seite 62.

Dampfwinden.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Inserat - Seite 85. (Baugeschäfte rungen — Brennöfen — Eisenteile f. Ringöfen — Falzziegelfabrikeinrichtungen — Gasöfen — Glasuröfen [Gutachten] — Heizwände f. Ring _en — Kalkbrennereianlagen — Kammeröfen — Kesseleinmauerungen — Maschinen für Ziegeleien — Öfen — Partialringöfen — Projekte und Zeichnungen — Ringöfen — Schamotte waren — Schieberpapier für Ringöfen — Schmauchthermometer — Schmaucheinrichtungen — Schornsteine

fabrikeinrichtungen — Trockenkanäle Zickzacköfen — Ziegeleieinrichtungen.)

Dauerbrandöfen.

Oscar Winter, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Deckenkonstruktionen.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat a. d. vorderen inneren Deckelseite.

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m.

b. H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Franz Schlüter, Spezialgeschäft für Beton- und Monierbau, Dortmund. Inserat - Seite 68. Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. (Feuersichere Decken, Wände, Gewölbe.)

P. Zingraf, Düsseldorf. Inserat-Seite 59. Genthiner Cement-Baugesellschaft „Reichspatente“ G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97. Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Deckenstützen.

Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. Inserat-Seite 56.

Desinfektionsapparate.

Apparatebauanstalt Weimar Actienges. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Dessau.

Junkers & Co., Dessau. Inserat - Seite 81. (Badeeinrichtungen — Gasbade- und Heizöfen — He iß wasser-Vorratsapparate — Öfen — Schnell-Wasser-Erhitzer — Wand-Bade-und -Heiz öfen — Warmwasseranlagen — W aschanlagen.)

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. HL, Düsseldorf und Berlin.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 und Seite 83. (Glasbausteine — Glas-

Luxfer - Prismen

— Polydeflektorhaube sätze aus Steinzeug, System Kühn.)

Fernsprechapparate

Eisenbeton

W asserbehälter

Zement-

dächer aller Art — Kellerober lichte — Lichtschachtabdeckungen — Mechanoglas — Prismenoberlichte — Verglasungen, feuersichere.

Deutsche Isolierwerke Friedr. Spiegel, Charlottenburg.

Inserat-Seite 7 6. Fundamentmauerwerkisolierung —- Fußbodenisolierung — Giebelwandisolierung — Isolierdeckmasse — Verblendsandsteinisolierung.

Deutscher Scheunen- und Hallenbau, G. vom Hövel, G. m. b. H., Düsseldorf.

Inserat auf dem Leinwandstreifen an der hinteren inneren Deckelseite. (Holzkonstruktionen. )

Deutsches Luxfer-Prismen-Synd., Weißensee bei Berlin.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885. (Brandmauerfenster — Kittlose Elektro-KunstVerglasungen — Dachverglasungen — Glasdecken, plastische — Keller - Eins allichte Verglasungen, feuersichere.)

Deutsche Steinholz-Industrie, Schmidt & Brenner, Hanau a. M.

Inserat-Seite 98. (Steinholzfußböden.)

Deutsche Steinholz-Werke, Langguth & Platz, Berlin.

Inserat-Seite 77. (Estriche — Fußböden — Steinholzfußböden — Wandbekleidungen.)

Deutsche Steinzeugwarenfabrik für Kanalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld i. Baden.

Inserat-Seite 90. (Kanalisationsarbeiten und Artikel — Kreuzdachhaube — Polydeflektor

Schornsteinauf-

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin.

Inserat - Seite 52. (Blitzableiteranlagen -— Elektrische Elemente — Elektrische Klingelanlagen —- Elektrische Läutewerke — Elektrische Starkstromarmaturen — Fernmeldereinrichtungen Feuermelder — Haustelegraphenanlagen — Kontakte — Rohrpostanlagen [mit Hand-und Fußbetrieb oder elektr. Antrieb] — Signal- und Alarmeinrichtungen — Tableaux — Telephonanlagen — Telegraphenanlagen — Wächter-Kon trolleinrichtungen — Wasserstandsfernmeldeanlagen — Zentral- und Vielfachumschalter. )

Deutsche Wasserwerke Actien-Gesellschaft, Berlin.

Inserat-Seite 77. (Bade- und Wascheinrichtungen — Klosett-Anlagen — Warmwasser-bereitungs-Anlagen — Wasserleitungen.)

Diatomitmaterialien.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Dichtungsmittel.

Cornel Esser, Köln a. Rh. Inserat-Seite 92. (Spez.: ,,Biber“-Mörtelzusatz.)

Dieck, Emil, Berlin.

Inserat - Seite 98. (Absteifungen — Abgebundene Rüstungen.)

Differentialrollapparate.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Döckersche Baracken, zerlegbar, transportabel.

Christoph & Unmack, A.-G., Niesky (O.-Lausitz). Inserat-Seite 60.

Doetsch & Gähn, Wülfel-Hannover.

Inserat-Seite 56. (Gummi — Radiergummi — Zeichenutensilien.)

Dortmund.

Schlüter, Franz, Spezial-Geschäft für Beton-und Monierbau, Dortmund. Inserat-Seite 68. (Brückenbauten — Deckenkonstruktionen — Eisenbetonbauten — Massivdecken—Monierarbeiten. )

Drahtseilereien.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin. Inserat im Sachregister Seite 8.95.

Drahtseilwinden.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 97.

Drahtziehereien.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin. Inserat im Sachregister Seite 895.

Drainrohrmaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Drehtürbeschläge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Drehtüren.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig.

Inserat-Seite 80. (Betoneisenkonstruktionen Eisenbeton pfähle und Spundwände — Eisenbetonrohre — Kanäle — Massivdecken — Möllerkonstruktionen — Monierarbeiten — Schwimmbassins —Stampfbetonrohre arbeiten — Zementbetonarbeiten.)

Dresden.

Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden-N. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627. (Abortanlagen — Arbeiter-Bade- und Wascheinrichtungen —-Badeanlagen — Dampf-Koch- und Waschanlagen — Gas-, Wasser- und Kanalisationsanlagen — Gewächshausanlagen — Heizungsanlagen — Kanalisationsanlagen — Klosettanlagen — Pissoiranlagen — Schornsteinaufsätze — Trockenanlagen — Ventilationsanlagen —- Volksbadeanstalten —Wascheinrichtungen —Wasserversorgungen —Wohlfahrtseinrichtungen — Zentralheizungen.)

Lohse, B., & Rothe, Kgl. Hof lief., Dresden-A., Inserat-Seite 102. (Asphalt

Deckenausführungen-Eisenbetonkonstruk,

Wände —

[Reservoire] dächer, -decken, -wände — Mosaik- [Terrazzo-] Fußboden und Wandbekleidung — Rabitzarbeiten — Reservoire und Bassins — Terrazzoböden —

Massivdecken

W asserleitungen

Wasser-

Verblendsteine — Wände, frei-

— Eisenkonstruktionen — Fiskalische Bauten, Holz-

Heiz-Schaufensteran-

Eggerf-Decken.

Rosenstr. 43. und Asphaltarbeiten — Asphaltdachpappe

—    Asphaltisolierfilz — Asphaltkitt — Holzzement — Karbolineum ,,Lohsol“ — Lino-leum-Isolier- Unterlage (Lohsol-Methode, ges. geschützt) — Parkettasphalt — Pflasterkitt

—    Teer und Teerprodukte.)

Odorico, Johann, Dresden-N., Leisnigerstr. 74. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. (Bassins [Gasometer]

—    Betonbaugeschäft — Brückenbau, Bauweise Hennebique und Monier — Dachausführungen Wände, Gewölbe tionen — Enteisenungsanlagen — Estriche für Linoleum — Feuersichere Decken und

Gipsestrich — Hochbehälter Monier-

Terrazzoausführung Wasserdichter Putz.)

Reinsch, Carl, Maschinenfabrik, Dresden-N. 17, Großenhainer Str. 9. Inserat - Seite 88. (Pumpen

Versorgungsanlagen — Windmotore.) Schramm & Voigt, Dresden - A., Gärtnergasse 7. Inserat - Seite 83. (Patentstufenbeläge — Schutzkanten — Stufenbeläge, gleitsichere — Treppenbeläge — Treppenstufenschutzleisten — Türschwellenbeläge — Trittleisten.)

Dressei, A., Gera (Reuß).

Inserat-Seite 97. (Baumaterialien — Deckenkonstruktionen — Eisenbetonbau — Falzziegel — Massivdecken — Mosaikfliesen — Reformputz — Schiefer aller Art — Tonröhren tragende, nagelbare.

Drückerbefestigung „Hannovera“.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48.

Düsseldorf.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf - Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 u. 133. (Asphalt-Blei-Isolierung — Ausführung wasserdichter Bauarbeiten — Bauartikel aller Art — Bedachungsartikel aller Art — Blei-Isolierungen — Eisenwaren aller Art — Holzbearbeitung — Isolierungen — Schmiedearbeiten aller Art — Treppenbau — Zimmertüren, schwedische.)

Buscher, Ewald, Düsseldorf. Inserat-Seite 90.

(Fenster Verschlüsse — Oberlichtöffner.)

Centralheizungs-Bedarf G. m. b. H., Düsseldorf, Graf Adolfstr. 83. Inserat-Seite 93. (Heizkessel — Heizkörper — Niederdruckkessel — Radiatoren — Warm Wasserkessel — Zentralheizungskessel. )

Deutscher Scheunen- und Hallenbau, C. vom Hövel, G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat auf dem Leinwandstreifen an der hinteren inneren Deckelseite. (Holzkonstruktionen).

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf, Herzogstr. 85 und Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 u. 83.

(Glasbausteine — Glasdächer aller Art — Kelleroberlichte — Lichtschachtabdeckungen — Mechanoglas — Prismenober lichte — Verglasungen, feuersichere.)

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz, ,,System Stephan“, G. m. b. H., Düsseldorf 12, Ulmen -str. 18. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und 7 des Bezugsquellennachweisen. (Ausstellungsbauten — Baugeschäft — Dachkonstruktionen Festhallen — konstruktionen.)

Glasdach G. m. b. H., Düsseldorf 5. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125. (Spez.: Kittlose Glasdächer, System Wessels jr.)

Kunstgewerbliche Metallindustrie G. m. b. H., Düsseldorf, Weißen burgstr. 62. Inserat-Seite 82. (Beleuchtungskörper körperverkleidungen — lagen — Schiebefenster.)

Mannesmannröhren - Werke, Düsseldorf. Inserat-Seite 56. (Stahlrohr - Deckenstützen (Patent Sommer), vorteilhafter Ersatz für Holzstützen.)

Richard, Anton, Düsseldorf, Leopoldstr. 14. Inserat-Seite 62. (Caseinfarben und -Bindemittel — Farben — Kalkpräparate für Anstrich und Putz — Künstler färben — Petroleumfarbe — Silikatfarbe.)

Saug- und Preßluft - Industrie, G. m. b. H., Fabrik f. sanitäre Anlagen, Düsseldorf. Inserat-Seite 71. (Spez.: Klosettspülapparat „Spi“, System Stickdorn.)

Thiemicke & Co., Düsseldorf, Tußmann-straße 59. Inserat - Seite 56. (Gipsdielenwände, glatte [Brucknersche Patentwände] — Keßler-Patentwände.)

Zingraf, P., Düsseldorf 90, Franklinstr. 38. Ins.-S. 59. (Deckenkonstruktionen — Eisenbetonbau — Massivdecken aus fl-Steinen.)

Eckenschutzleisten.

Fagoneisen-W alz werk L. Mannstaedt & Cie., A.-G., Kalk b. Köln a. Rh. Inserat-Seite 112.

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Eindeckungen mit Holzzement.

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Einlageglieder für Stampfformen.

Leipz. Gern., Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Eisenbetonbau.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 74. Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Franz Schlüter, Spezial-Geschäft für Beton-u. Monierbau, Dortmund. Inserat-Seite 68.

Eisenbetonpfähle.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierinserat auf der vorderen

Görlitz.

Eiskühlhallen.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 u. Seite 237. P. Zingraf, Düsseldorf. Inserat-Seite 59.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97. Carl Lingesleben, Halle a. S. Inserat-Seite 92. Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Dimer Kunststein- und Betonwerk, Ulm a. D. Inserat-Seite 78.

bau, Berlin, inneren Deckelseite.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Eisenbetonrohre.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Eisenbetonspundwände.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Eisengießereien.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 96.

Eisengußwaren.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 96.

Eisenklinker, Eisenschmelzverblender.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72. Ilse, Bergbau-Actienges., Grube Ilse (N.-L.). Inserat-Seite 88.

Eisenkonstruktionen.

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz, ,,System Stephan“, G. m. b. H., Düsseldorf 12. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweisen. Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg (Pleiße). Inserat-Seite 101.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Eisenteile f. Ringöfen.

August Dannenberg, G. m. b. H Inserat-Seite 85.

Eisenwaren aller Art.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Eisfabrikanlagen.

Bayr.    Torfstreu-    und    Mullewerk,    Haspelmoor,    O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Eishäuser, Eishauskonstruktionen.

Schulze & Hoffmann, Hannover 109. Inserat-Seite 74.

Bayr.    Torfstreu-    und    Mullewerk,    Haspel

moor, O.-B. Inserat im Sachregister S. 885.

Eiskelleranlagen.

Bayr.    Torfstreu-    und    Mullewerk,    Haspel-

moor, O.-B. Inserat im Sachregister S. 885.

Grünzweig & Hartmann, Ludwigshafen am Rhein. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Eiskellerisolierung.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor, O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Eiskellerpläne.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor, O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108.

Eisschränke.

Schulze & Hoffmann, Hannover 109. Inserat-Seite 74.

Elektrohängebahnen.

Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Elektro-Kunstverglasungen.

Deutsches Luxfer Prismen Synd., Weißensee bei Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885.

Elemente, elektrische.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Elevatoren.

Hermann Averkamp, Berlin. Inserat-S. 111. Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Elliesen & Michaelis, Hamburg.

Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). (,,Ibex“-Bau- und Isolierpapiere — ,, RexFlintdaclT ‘.)

Emaillackfarben.

Akt.-Ges. Jeserich, Hamburg. Ins.-Seite 104. Jakob Bitterich, Mannheim. Inserat-Seite 64. (Spez.: Japan-Email.)

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59. (Spez.: Emaille-Glasur-färben.)

Emhardt & Auer, München.

Inserat-Seite 53. (Badeanlagen — Heizungsund Lüftungsanlagen — Trockenanlagen — Zentralheizungen.)

Enteisenungsanlagen.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237.

Entnebelungsanlagen.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66.

Entstaubungsanlagen.

Aspirator-Company, G. m. b. H., Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66.

Fahrstühle.

Inserat-Seite 97.

Feldbahnen.

Festhallen.

Gebrüder Sulzer, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 67.

Röpner & Müller, Stuttgart. Inserat gegenüber dem Inhaltsverzeichnis.

Esseneisen.

Leipz. Cem., Dr. Gaspary &Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Esser, Vornei, Köln a. Rh.

Inserat-Seite 92. (Biber — Dichtungsmittel — Isoliermörtel — Mörtelzusatz — Wasserdichte Materialien.)

Estriche.

Deutsche Steinholz-Werke, Langgüth &Platz, Berlin. Inserat-Seite 77.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237.

„Porphyr“-Fassadenputz- und Estrich-Industrie G. m. b. H., Freihung (Oberpfalz). Inserat-Seite 100.

Terranova-Industrie, Freihung (Oberpfalz). Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Etagenheizungen.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71.

Exhaustoren.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Ins.-Seite 66.

Faconeisen-Walzwerk L. lYlannstaedt & Cie., A.-G., Kalk bei Köln a° Rh.

Inserat-Seite 112. (Eckenschutzleisten — Treppenschutzleisten — Türzargen — Ziereisen.)

Fahrgerüste.

Voß & Wolter, Kranbau-Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

L. Hopmann, Köln a. Rh. Inserat-Seite 96. Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87. (Fahrstühle f. Baumaterialien.) Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Fäkalienkocher.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Falzziegel.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97.

Falzziegelfabrikeinrichtungen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Farben.

Anton Richard, Düsseldorf. Inserat-Seite 62. Rosenzweig & Baumann, Kassel. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563.

Leipz. Cem., Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153. Altheimers Nachf., München. Inserat-Seite 102.

Farbmühlen.

Leipz. Cem., Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kar tonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Fassadenputz.

,, Porphyr ‘ ‘-Fassadenputz- und Estrich-Industrie, G. m. b. H., Freihung (Oberpfalz). Inserat-Seite 100.

Terranova-Industrie, Freihung (Oberpfalz). Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

A. Dressei, Gera (Reuß).

B. Baare, Berlin. Inserat-Seite 70.

„Fenestra“, Fabrik f. Eisenhochbau, G. m. b. H., Obercassel-Düsseldorf.

Inserat-Seite 52. (Fenster — Oberlichtverschlüsse.)

Fenster.

WolfgangWagner, München. Inserat-Seite 103.

„Fenestra“, Fabrik f. Eisenhochbau, G. m. b. H., Obercassel-Düsseldorf. Inser.-Seite 52.

Fensterbeschläge, Fensterfeststeller, Fenstergriffe, Fensterverschlüsse.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Robert Wagner, Chemnitz. Inserat-Seite 107.

Ewald Buscher, Düsseldorf. Inserat-Seite 90.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48.

Fernheizwerke.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Fritz Kaeferle, Hannover. Inserat-Seite 87.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71.

Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Fernmeldeeinrichtungen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Fernsprechapparate.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-S. 104. Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Deutscher Scheunen- und Hallenbau, C. vom Hövel, G. m. b. H., Düsseldorf Inserat auf dem Leinwandstreifen an der hinteren inneren Deckelseite.

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz „System Stephan“ G. m. b. H., Düsseldorf 12. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweisers.

Pökelkasten

S chorns tein - Auf -

Viehtröge

Ziegel,

(Aufzüge — Kräne

Fluate.

a. M.

Fettfänge aller Art.

F. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/Sa. Inserat-Seite 89.

Feuchtigkeitsisolierungen.

Grünzweig & Hartmann, Ludwigshafen a/Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Feuerlöschapparate.

Minimax Apparate-Bau G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 58.

Feuerlöscheinrichtungen.

Minimax Apparate-Bau G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 68.

Feuerlöschgeräte.

Minimax Apparate-Bau G. m. b. H, Berlin. Inserat-Seite 58.

Feuermelder.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Feuerschutzmaterialien.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Lud-| wigshafen a/Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Feuersicherheitsherstellungen.

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108.

Fikentscher, Fr. Chr., G. m. b. H., Zwickau i. Sachs.

Inserat-Seite 89. (Schamottesteine — Hintermauerungssteine —, Fettfänge aller Art -— Ofenröhren — Pflasterplatten — Pökelfässer

sätze — Sinkkästen —- Steine, säurefeste — Steinzeugröhren glasierte.

Firstziegelapparate.

Leipz. Cem., Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Flaschenzüge.

Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Leipz. Cem., Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und 153.

Fleischsterilisatoren.

Apparatebauanstalt Weimar, Actienges. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Flohr, Carl, Berlin.

Inserat-Seite 73.

Paternoster werke — Personenaufzüge.)

Hans Hauenschild, G. m. b. H, Berlin. Inserat-Seite 106.

Flugaschenfänger.

Sülze & Schröder, Hannover. Inserat-Seite 70.

Förderanlagen.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Formsteine.

g, Ullersdorf er Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat-Seite 48.

Frankfurt a. M.

Fabrik elektr. Koch- und Heizapparate, ,,Prometheus“, Frankfurt a. M.-Bockenheim, Frankfurter Str. 36. Inserat gegenüber der ersten inneren Deckelseite. (Elektrische Koch-und Heizapparate für alle häuslichen und gewerblichen Zwecke.)

Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nach!., G. m. b. H., Frankfurt a. M., Hohenstaufen str. 25. Inserat-Seite 65. (Heizungsanlagen — Luftheizungsanlagen — Zentralheizungsanlagen. )

Fredenhagen, Wilhelm, Offenbach a. M.

Inserat-Seite 99. (Aufzüge — Becherwerke — Bekohlungsanlagen für Dampfkessel — Elektrohängebahnen — Elevatoren — Fahrstühle — Förderanlagen — Ketten [Treibketten] — Transportanlagen — Transportschnecken.)

Freihung (Oberpfalz).

,, Porphyr ‘ ‘ -Fass adenputz - und Estrich-Industrie, G. m. b. H., Freihung. Inserat-Seite 100.

Terranova-Industrie, Freihung. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 u. 105.

Friedrichsfeld i. Baden.

Deutsche Steinzeugwarenfabrik für Kanalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld i. Baden. Inserat - Seite 90. (Kanalisationsarbeiten und -artikel — Kreuzdachhaube — Polydeflektor — Polydeflektorhaube — Schornsteinaufsätze aus Steinzeug, System Kühn.)

Fritze, 0., & Co., G. m. b. H., Offenbach

Inserat-Seite 59. (Crudol — Emaille-Glasurfarbe — Heizkörperlackfarbe —- Hitzebeständige Lackfarbe — Japanfarbe — Moenus-farben — Moenusweiß — Porzellan-Email-Farbe.)

Frostschutzmittel.

Königswarter & Ebell, Linden vor Hannover. Inserat-Seite 108.

Frühbeetfenster (Reformsystem).

Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg (Pleiße). Inserat-Seite 101.

Fundamentmauerwerkisolierung.

Deutsche Isolierwerke Friedr. Spiegel, Charlottenburg. Inserat-Seite 76.

Fundierungen.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Fußböden aller Art.

(Bimszementdielen — Decken, feste — Gullis — Kanalisations-Artikel und

Deckenkonstruktionen

Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72. (Spez.: Fußböden für Fabriken.)

Deutsche Steinholz-Werke, Langguth & Platz, Berlin. Inserat-Seite 77.

Hannoversche Steinholzfabrik Fama, G. m. b.

H., Hannover. Inserat-Seite 53.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Fußbodenbeläge.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Fußbodenisolierungen.

Deutsche Isolierwerke Friedr. Spiegel, Charlottenburg. Inserat-Seite 76.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt,

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisen.

Fußbodenplatten.

Friedr. Pelzer, Bielefeld. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Genthin.

Genthiner Cement-Baugesellschaft „Reichspatente“, G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

-Arbeiten — Straßen-Sinkkasten — Treppendielen — Trottoirplatten — Zementbetonrohre — Zementdielen.)

Genthiner Cement-Baugesellschaft „Reichspatente“ G. m. b. H., Genthin.

Inserat-Seite 84. (Bimszementdielen — Decken, feste — Gullis — Kanalisations-Arbeiten und -Artikel — Straßen-Sinkkästen — Treppendielen — Trottoirplatten — Zementbetonrohre — Zementdielen.)

Gera (Reuß).

A. Dressei, Gera. Inserat-Seite 97. (Baumaterialien

Eisenbetonbau — Falzziegel — Massivdecken — Mosaikfliesen — Reformputz — Schiefer aller Art — Tonröhren — Verblendsteine — Wände, freitragende, nagelbare.)

Gerüste.

Voß & Wolter, Kranbau-Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

Futtermauern.

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Garderobeneinrichtungen.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Gas-Badeöfen.

Junkers & Co., Dessau. Inserat-Seite 81.

Gasbeleuchtungskörper.

Sächs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen. Inserat-Seite 46 und Seite 47.

Gasöfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Gas-, Wasser- und Dampfanlagen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und 627.

Gas-, Wasserleitung^ und KanalisationsGegenstände.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 96.

Gast, U., Kommanditgesellschaft, Lichtenberg b. Berlin.

Inserat auf der Rückseite des Titelblattes. (Abdeckplatten schienen.)

Geißler, L., & Söhne, Berlin.

Inserat-Seite 68. (Balustraden — Geländer für Treppen [Holz] — Holzbekleidungen für gemauerte Treppen — Holztreppen und Geländer — Stufen, massiv und furniert — Treppengeländer —- Treppen in Holz.)

Geländer für Treppen.

L. Geißler & Söhne, Berlin. Inserat Seite 68. (Holzgeländer.)

Stufenbeläge-Vorstoß-

Dachkonstruktionen

Geschoßheizungen.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen b. Erfurt. Inserat-Seite 71.

Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz, „System Stephan“, G. m. b. H., Düsseldorf 12.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweise!^. (Ausstellungsbauten — Baugeschäft

Eisenkonstruktionen — Festhallen — Fiskalische Bauten — Holzkonstruktionen.)

Gesellschaft f. selbsttätige Temperaturregelung, G. m. b. H., Berlin.

Inserat-Seite 49. (Temperaturregelungs- u. Luftbefeuchtungsanlagen.)

Gewächshausbauten.

C. H. Ulrich, Charlottenburg. Inserat-Seite 81. Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat-auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Hallesche Röhrenwerke, Aktion-Gesellschaft, Halle a. S. Inserat-Seite 59.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71. Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg (Pleiße). Inserat-Seite 101.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Gewächshausheizungen.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Gewölbeabdeckungen.

Büsscher & Hoffmann, m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

S chorns teinauf sätze

Ventilationsanlagen —

Gasöfen

Glasuröfen [Gut-

Trocken-

Zickzacköfen — Ziegeleieinrich-

(Betonbau — Betoneisen-

nierarbeiten betonbauten — Zementbetonarbeiten — Ze

Grünler & Wendel, Leipzig.

Inserat-Seite 48. (Bascules — Bascules-

- Drücker-Fensterbe-

Mauereckleisten

Giebelwandisolierung.

Deutsche Isolierwerke Friedr. Spiegel, Charlottenburg. Inserat-Seite 76.

Gipsdielenwände, glatte(Brucknersche Patentwände.

Thiemicke & Co., Düsseldorf. Inserat-Seite 56.

Gipsestrich.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237.

Glasbausteine.

C. H. Ulrich, Charlottenburg. Inserat-Seite 81.

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf und Berlin. Inserat auf Kartonblatt zwischen Seite 82 und 83.

Glasdach G. m. b. H., Düsseldorf.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125. (Spezialität: Kittlose Glasdächer, System Wessels jr.)

Glasdächer aller Art.

C. H. Ulrich, Charlottenburg. Inserat-Seite

81.

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf und Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 und Seite 83. Glasdach G. m. b. H., Düsseldorf 5. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125. (Spezialität: Kittlose Glasdächer, System Wessels jr.)

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51. G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 67.

Glasdecken, plastische.

Deutsches Luxfer Prismen Synd., Weißensee bei Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885.

Glasscheibenrollen.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Glasuröfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Glasursteine.

Ullersdorf er Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat-Seite 48.

Glasziegel.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Glockenläutemaschinen.

Herforder Elektrizitäts-Werke, Bokelmann & Kuhlo, Herford. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 des Bezugsquellennachweisen.

Göhmann & Einhorn, Dresden.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627. (Abortanlagen — Arbeiter-Bade- und Wascheinrichtungen — Badeanlagen — Dampf-, Koch- und Waschanlagen

—    Gas-, Wasser- und Kanalisationsanlagen

—    Gewächshausanlagen — Heizungsanlagen

— Kanalisationsanlagen — Klosettanlagen Pissoiranlagen Tr o ckenanlägen Volksbadeanstalten — Wascheinrichtungen — Wasserversorgungen — Wohlfahrtseinrichtungen —- Zentralheizungen.)

Görlitz.

Dannenberg, August, G. m. b. H., Görlitz, Jacobstr. 23. Inserat-Seite 85. (Baugeschäft — Bohrungen — Brennöfen — Eisenteile f. Ringöfen .— Falzziegelfabrikeinrichtungen

achten] — Heizwände f. Ringöfen — Kalkbrennereianlagen — Kammer Öfen — Kessel-einmauerungen — Maschinen für Ziegeleien — Öfen — Partialringöfen — Projekte und Zeichnungen — Ringöfen -— Schamottewaren — Schieberpapier für Ringöfen — Schmauchthermometer — Schmaucheinrichtungen — Schornsteine — Schüttlochsteine — Tonwarenfabrikeinrichtungen kanäle tungen.)

Goudron- und Trinitad-Epure.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563.

Goudronkorkplatten.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisen.

Goudronkorksteine.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisen.

Grabeinfassungsformen.

Leipz. Cem., Dr. Gaspary &Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Grastorf, Robert, G. m. b. H., Hannover.

Inserat-Seite 91. konstruktionen — Brückenbauten — Deckenkonstruktionen — Eisenbetonbauten — Mo-Rabitzarbeiten — Stampf -mentdielen. )

Grube Ilse (IMieder-Lausitz).

Ilse, Bergbau-Actienges., Grube Ilse. Inserat-Seite 88. (Eisenklinker bzw. Eisenschmelzverblender — Pflastermaterialien — Radialsteine — Schamottewaren — Terrakotten — Verblendsteine.)

Grundwasserabdichtungen.

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Treibriegel — Bronzedrücker befestigung „Hannovera“ —

Schläge — Fensterfeststeller — Fenstergriffe F enster Verschlüsse Oberflügelverschlüsse — Treibriegel Türdrücker — Türschließer — Türschlösser).

Korksteinmaterialien

Kühl-

Korksteinmaterialien

Zinkornamente

Kupfer usw.)

Hallesche Röhren werke, Aktien-Gesellschaft, Halle a. S. Inserat-Seite 59. (Dampfhei-Gewächshäuser — Heizungsam

Isolationsmittel — Rostschutzfarben — Siderosthen-Lubrose-Farben.)

Ventila-

- Trockenaparate Volksbadeanstalten und Brause-

Heizungsanlagen

Trockenheizung

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183. (Brauereiisolierungen — Diatomitmaterialien — Eiskelleranlagen —Feuchtigkeitsisolierungen—F euer-schutzmaterialien [Original - Korksteinplatten, Reform - Kork Steinplatten, Korksteinschalen] anlagen —- Rohrisolierungen — Schallisolie-" rang — Sheddachisolierungen —Wärmeisolie-rung.)

Gullis.

Genthiner Cement-Baugesellschaft „Reichspatente“, G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite

84.

Gummi.

Doetsch & Cahn, Wülfel-Hannover. Inserat-Seite 56.

Gußstahlglocken.

B. Baare, Berlin. Inserat-Seite 70.

Haacke, A., & Co., Celle.

Inserat gegenüber dem Titelblatt. (Baumaterial — Dachisolierungen — Fußbodenisolierungen — Heißluftkammern und Kanäle — Isolierungen — Korksteine — Korksteinisoliermaterial

Korksteinplatten — Korksteinschalen.)

Haas, W. A., Nürnberg.

Inserat - Seite 86. (Blitzableitermaterialien — Blitzableiterspitzen — Bauornamente — Ornamente aus Zink,

Halle a. 8.

zungen

lagen — Hochdruckdampfheizungen — Lüftungsanlagen — Trockenanlagen.) Lingesleben, Carl, Halle a. S., Dryander-straße 34. Inserat-Seite 92. (Betonarbeiten — Eisenbetonkonstruktionen — Hochbauten

— Hohldecken — Rohrzellendeken — Tiefbauten. )

Hallenbau.

Deutscher Scheunen- und Hallenbau, C. vom Hövel, G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat auf dem Leinwandstreifen an der hinteren inneren Deckelseite.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Hallesche Röhrenwerke, Aktien-Gesellschaft, Halle a. 8.

Inserat-Seite 59. (Dampfheizungen — Gewächshäuser — Heizungsanlagen — Hochdruckdampfheizungen — Lüftungsanlagen — Trockenanlagen.)

Hamburg.

Aktienges. Jeserich, Hamburg, Kaiser Wil-helmstr. 20 26. Inserat-Seite 104. (Emaillefarben

Aspirator Company, G. m. b. H., Hamburg, Drehbahn 45. Inserat auf dem Kaatonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

Elliesen & Michaelis, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). (Spezialität: ,,Rex“-Flintdach — ,,Ibex“-Bau- und Isolierpapiere.)

Meyer, Rud. Otto, Hamburg, Pappelallee 23/25. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 689, (Arbeiter - Badeeinrichtungen — Badeanlagen — Dampfanlagen— Dampfheizungsanlagen — Dampf-kochküchen — Dampf koch- und Waschanlagen — Fernheizungen — Gesundheitstechn. Anlagen — Gewächshausheizungen — Heizungsanlagen, — Luftheizungen -— Lüftungsanlagen — Mannschaftswascheinrichtungen — Niederdruckdampfheizungen — Trockenanlagen tionen

bäder — Warmwasserbereitungsanlagen — Warmwasserheizungen — Wascheinrichtungen — Wäschereien, mechanische — Zentralheizungen.

Minde, Willy, Hamburg 1, Spitalerstraße 10 (Semperhaus A.) Inserat - Seite 58. (Holzrolladen — Jalousien — Klappladen — Markisen — Scherengitter — Stahlrolladen.)

Hammer, Max, Leipzig.

Inserat-Seite 94. (Badeanlagen — Dampfheizungsanlagen Lüftungsanlagen Warmwasserheizung — Zentralheizungen.

Hanau a. M.

Amend, Heinrich, Hanau a. M. Inserat-Seite 66. (Arbeiterkleiderschränke — Badeanlagen — Brausebäder — Entnebelungsanlagen — Entstäubungsanlagen — Exhaustoren — Massenaborte — Pissoiranlagen — Spänetransportanlagen — Speise-Wärmeschränke — Ventilatoren — Waschanlagen — Zentralheizungen.)

Bracker, G. D., Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86. (Aktenaufzüge — Aufzüge — Fahrstühle — Handaufzüge — Lastenaufzüge — Personenaufzüge — Speisenaufzüge — Winden.)

Deutsche Steinholz-Industrie, Schmidt & Brenner, Hanau a. M. Inserat-Seite 98. (Steinholzfußböden.)

Handaufzüge.

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

Handschlagformen.

Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Hannover.

Aerogen, Aktiengesellschaft f. Licht und Wasser, Hannover, Engelbosteier Damm 121. Inserat-Seite 69. (Aerogengas-Anlagen und -Apparate — Steinkohlen-Gasanstalten [Bau-Betrieb-Finanzierung] — Wasserversorgungsanlagen. )

Hannover.

(Betonausführungen — Dachkonstruktionen [massiv

rungen

Tiefbauausführungen — Wasserbehälter.) Doetsch & Cahn, Hannover-Wülfel. Inserat-Seite 56. (Gummi Zeichenutensilien.)

Grastorf, Robert, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91. (Betonbau — Betoneisenkonstruktionen — Brückenbauten — Deeken-

Z ementbetonarbeiten

Zementdielen.)

Hannoversche Steinholzfabrik „Fama“, G. m. b. H., Hannover, Stüvestr. 6 a. Inserat-Seite (Fugenlose Fußböden — Korkestrich — Steinholzfußböden — Treppenstufen — Wandbekleidung.)

Kaeferle, Fritz, Hannover.

Goudronkork-

Isolierungen fußböden — Korkasphaltplatten — Korkplatten

Korksteinisoliermaterial — Korksteinplatten — Kühlanlagen — Kunststeine — Trockenlegungfeuchter Keller und Wände ,— Wandisolierungen — Wärmeschutzmassen.) Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover. Inserat-Seite 95. (Jalousien — Rolläden — Rollschutzwände — Rouleaus —

58

Cementbau - Actiengesellschaft,

Inserat-Seite 67.

Brücken

und feuersicher] — Eisenbeton — Fundierungen — Hochbauausführungen -— Kanalisationsarbeiten — Kläranlagen — Massivdecken — Monierarbeiten — Rabitzausfüh-Streckmetallkonstruktionen —-

Radiergummi konstruktionen — Eisenbetonbauten — Monierarbeiten — Rabitzarbeiten — Stampfbetonbauten

53.

Inserat-Seite 87. (Badeanlagen — Fernheizwerke — Heizungsanlagen — Lüftungsanlagen — Trockenanlagen — Warm wasserbereitungsanlagen.)

Rheinhold & Co., Vereinigte Norddeutsche und Dessauer Kieselguhr-Gesellschaft, Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellen-Nachweisers. (Feuerfeste Produkte — Feuerfeste Ummantelungen — Fußbodenbeläge — F ußbodenisolierungen platten — Goudronkorksteine -— Infusorienerde — Isoliermaterial — Isolierschläuche — Kieselguhr — Korkasphalt-

Korkschalen — Korksteine

Schattendecken.)

Schreider, George, Hannover, Burgstr. 40. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. (Lüftungsanlagen „System Schreider“.)

Schulze & Hoffmann, Hannover 109. Inserat-Seite 74. (Bierdruckapparate —.Billards — Eishäuser — Eisschränke — Kegelbahnen — Kühlanlagen.)

Sülze & Schröder, Hannover, Hildesheimer-str. 69. Inserat-Seite 70. (Blitzableiter — Dampfkesseleinmauerung — Flugaschenfänge — Ringöfen -— Schornsteinbau — Wasserbehälter, Pat. Intze.)

Vereinigte Deutsche Kieselguhr-Werke, G. m. b. H„ Hannover. Inserat-Seite 50. (Infusorienerde — Isoliermaterialien — Kieselguhr — Wärmeschutzmittel.)

Winter, Oscar, Hannover, Burgstr. 42. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. (Dampfheizungen — Dauerbrandöfen — Lüftungsanlagen — Meteor-Zentralheizungen — Niederdruckheizungen

— Öfen — Warmwasserheizungen — Zentralheizungen. )

Hannoversche Steinholzfabrik „Fama“, G. m. b. H., Hannover.

Inserat-Seite 53. (Fugenlose Fußböden — Korkestrich — Steinholzfußböden —- Treppenstufen — Wandbekleidung.)

Harmonikatüren.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Härtungsmittel für Baustein und Denkmäler.

Hans Hauenschiild, G. m. b. H„ Berlin. Inserat-Seite 106.

Haspelmoor (O.-B.).

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor (O.-B.). Inserat im Sachregister Seite 885. (Eisfabrikanlagen — Eishäuser — Eishauskonstruktionen — Eiskeller anlagen — Eiskellerisolierung — Eiskellerpläne — Isoliermasse — Isoliermaterial — Isoliermulle —

Kelleriso her ungen — Kühlkeller isolierung — Rohrisolierung — Stallstreu — Torfstreu und Torfmulle.)

Häuseranstrichfarben, wetterbeständige.

Altheimer’s Nachf., München. Ins.-Seite 102.

Hausteinwagen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Haustelegraphenanlagen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Heber & Cie., Chemnitz.

Inserat-Seite 70. (Steinzeugröhren — Tonröhren — Viehtröge.)

Hebezeuge.

Voß & Wolter, Kranbau-Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

L. Hopmann, Köln a. Rh. Inserat-Seite 96. Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Heißdampflokomobilen.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Heißluftkammern und -Kanäle.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

Heißwasser-Vorratsapparate.

Junkers & Co., Dessau. Inserat-Seite 81.

Heizapparate, elektrische.

Fabrik elektr. Koch - und Heizapparate, „Prometheus“, Frankfurt a. M. Inserat gegenüber der ersten inneren Deckelseite.

18 -

Hochbehälter

Halle a. S.

Hohldecken.

Holzbekleidungen für gemauerte Treppen.

L. Geißler & Söhne, Berlin. Inserat-Seite 68.

Holzhäuser.

Christoph & Unmack, A.-G., Niesky (O.-Lausitz). Inserat-Seite 60. (Deutsche Holzhäuser, System Docker.)

Holzkonservierungsmittel.

Hans Hauenschild, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 106.

Holzkonstruktionen.

Gesellschaft zur Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz, System ,,Stephan“, G. m. b. H., Düsseldorf 12. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweisen.

Holzpflasterungen.

Leipziger Asphalt werk B. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Holzrolladen.

Willy Minde, Hamburg 1. Inserat-Seite 58.

Holzterrazzo.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Holztreppen und -geiänder.

L. Geißler & Söhne, Berlin. Inserat-Seite 68.

Holzzement, Holzzementdächer.

B. Lohse & Böthe, Dresden. Inserat-Seite 102. Leipziger Asphalt werk B. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Hopmann, L, Köln-Ehrenfeld.

Inserat-Seite 96. (Aufzüge — Fahrstühle — Hebezeuge — Kräne — Personenaufzüge — Warenaufzüge — Winden.)

Heizkessel.

Centralheizungs-Bedarf, G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 93.

Strebeiwerk Mannheim. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133. Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71.

Heizkörper.

Centralheizungs-Bedarf, G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 93.

Heizkörperlacke.

Jakob Bitterich, Mannheim. Inserat-Seite 64. (Spez.: Japan-Email.)

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59.

Heizkörperverkleidungen.

Kunstgewerbliche Metall industrie, G. m. b.

H., Düsseldorf. Inserat-Seite 82.

Heizungsanlagen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen S. 626 und S. 627. Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nachf., G. m. b. H., Frankfurt a. M. Inserat-Seite 65.

Hallesche Böhrenwerke, Aktien-Gesellschaft, Halle a. S. Inserat-Seite 59.

Bud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Fritz Kaeferle, Hannover. Inserat-Seite 87. Oscar Winter, Hannover, Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Metall werke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71. Max Hammer, Leipzig. Inserat-Seite 94. Gebrüder Sulzer, Ludwigshafen a. Bh. Inserat-Seite 67.

Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55. Emhardt & Auer, München. Inserat-Seite 53.

Heizungsröhren.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite, 96.

Heizwände f. Ringöfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Heliolithputz.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72.

Herford.

Herforder Elektricitäts-Werke, Bokelmann & Kuhlo, Herford. Inserat gegenüber Seite 1 des Bezugsquellennachweisen. (Elektr. Läutemaschinen für Glocken.)

Herforder Elektricitäts-Werke, Bokelmann & Kuhlo, Herford.

Inserat gegenüber Seite 1 des Bezugsquellennachweisen. (Elektr. Läutemaschinen für Glocken.)

Hetzer, Otto, Holzbearbeitung und Holzpflege, Ä. G., Weimar.

Inserat-Seite 54. (Freitragende Dachkonstruktionen in Holz — Parkettfußböden — Stabfußböden.)

Hintermauerungssteine.

Fr. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i. Sa. Inserat-Seite 89.

Hochbauten.

Carl Lingesleben, Halle a. S. Inserat-Seite 92. Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

siehe Beservoirs und Wasserbehälter.

Hochdruckdampfheizungen.

Hallesche Böhrenwerke, Aktien-Gesellschaft, Inserat-Seite 59.

Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Hohlblockmaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Carl Lingesleben, Halle a. S. Inserat-Seite 92.

Holzbearbeitung.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Bath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

V entilationsanlagen

Luftzüführungsauf-

W äschereimaschinen

Houzer, Jos., G. m. b. H., München 3t.

Inserat-Seite 62. (Dampfkesseleinmauerungen — Dampf Schornsteine — Schornsteine — Schornsteinreparaturen [ohne Betriebsstörung].)

Hubertusmühle m. b. H., Schöpfurth (Mark).

Inserat: Buchzeichen. (Spezialität: Romanoff-Parkett. )

Hürtgen, Mönnig & Co., Köln-Lindenthal.

Inserat-Seite 98. (Lüftungsanlagen — Ventilationsanlagen. )

Jajag - Badeeinrichtungen, Ventilationsanlagen, Wäschereimaschinen und Zentralheizungsanlagen.

J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Jalousien.

Willy Minde, Hamburg 1. Inserat-Seite 58. Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover. Inserat-Seite 95.

Jalousiewinden.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Japanfarbe.

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59.

„Bbex“-Bsolier- und Baupapiere.

Elliesen & Michaelis, Hamburg. Ins. auf d. Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Ilse, Bergbau-Actiengesellschaft, Grube Ilse

N.-L.

Inserat-Seite 88. (Eisenklinker bzw. Eisenschmelzverblender — Pflastermaterialien — Radialsteine — S chamo ttewaren — Terrakotten — Verblender.)

Ilversgehofen bei Erfurt.

John, J. A., Akt.-Ges., Ilversgehofen. Inserat-Seite 80. Badeeinrichtungen — „Jajag“-Luftheizungsanlagen — Lüftungsaufsätze — Luftzuführungsaufsätze — Rauchsauger — Schornsteinaufsätze — Schornsteintüren mit Schließzwang Wäschereimaschinen — Zentralheizungen.) Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen. Inserat-Seite 71. (Azetylengasanlagen und -apparate — Badeanlagen — Beleuchtungsanlagen — Dampfkoch- und Waschanlagen — Etagenheizungen — Fernheizwerke — Geschoßheizungen — Gewächshausbauten — Heizungsanlagen — Heizungskessel — Lüftungsanlagen — Niederdruckdampfheizungen — Treibhäuser — Trockenanlagen — Warmwasserheizungen — Wintergärten — Wohlfahrtseinrichtungen — Zentralheizungen. )

Imprägnierungsmittel.

Hans Hauenschild, G.m.b.H., Berlin. Inserat-Seite 106.

Industriebahnen.

B. Baare, Berlin. Inserat-Seite 70.

Infusorienerde.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers. Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerke, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 50.

Inhalationsapparate.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Innenputz.

,, Porphyr ‘⁶ -Fassadenputz- und Estrich-Industrie, G. m. b. H., Freihung (Oberpfalz). Inserat-Seite 100.

Terranova-Industrie, Freihung (Oberpfalz) Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97.

John, J. A., Akt.-Ges., Ilversgehofen b. Erfurt.

Inserat-Seite 80. ,, Ja jag “-Badeeinrichtungen, -V entilationsanlagen sätze — Lüftungsaufsätze — Rauchsauger — Schornsteinaufsätze — Schornsteintüren mit Schließzwang Zentralheizungsanlagen.

Isolationsmittel.

Aktiengesellschaft Jeserich, Hamburg. Inserat-Seite 104.

Isolierdeckmasse.

Deutsche Isolierwerke Friedr. Spiegel, Charlottenburg. Inserat-Seite 76.

Isoliermasse.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor, O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Isoliermaterial.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers. Vereinigte Deutsche Kieselguhr-Werke, G. m.

b. H,, Hannover. Inserat-Seite 50.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor, O.-B. Ins. im Sachregister Seite 885. Jakob Bitterich, Mannheim. Inserat-Seite 64. (Spez.: Isolierdeckmasse.)

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108. Richard Stumpf, Leipzig. Inserat-Seite 61. Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Isoliermörtel.

Cornel Esser, Köln a. Rh. Inserat-Seite 92. (Mörtelzusatz ,,Biber“.)

Isoliermulle.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor, O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Isolierpapiere.

Elliesen & Michaelis, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Isolierpappe.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

58*

(Badeeinrichtungen — Heißwasser-

Fern-

Kalk bei Köln a. Rh.

Heizungs-Hochdruckdampfheizungen —

Fernheizwerke

Keller-Einfallichte.

Bsolierplatten.

Fritz Würz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 7 4.

fisolierschläuche.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Fritz Würz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Isolierungen.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

Büsscher & Hoffmann, m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweises.

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108. Münchener Asphaltwerk Kopp & Cie., München. Inserat-Seite 63.

Fritz Würz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Junkers & Co., Dessau.

Inserat-Seite 81.

Gasbade- und Heizöfen Vorratsapparate — Öfen — Schnell-Wasser-Erhitzer — Wand-Bade- und Heiz-Öfen — W armwasser anlagen — Waschanlagen.)

Kachelöfen.

Gebrüder Plew, Leipzig. Inserat-Seite 54.

Kaeferle, Fritz, Hannover.

Inserat-Seite 87. (Badeanlagen heizwerke — Heizungsanlagen — Lüftungsanlagen — Trockenanlagen — Warmwasser-bereitungsanlagen.)

Fagoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie., A.-G., Kalk bei Köln a. Rh. Inserat-Seite 112. (Eckenschutzleisten — Treppenschutzleisten — Türzargen — Ziereisen.)

Kalkbrennereianlagen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Kalkpräparate für Anstrich und Putz.

Anton Richard, Düsseldorf. Inserat-Seite 62.

Kalksandsteinfabrikeneinrichtungen.

Hermann Averkamp, Berlin. Inserat-S. 111.

Kammeröfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Kanäle.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Kanalisationsarbeiten und -artikel.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der ersten inneren Deckelseite.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 96.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt Seite 626 und Seite 627. Deutsche Steinzeugwarenfabrik für Kanalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld i. Baden. Inserat-Seite 90. Genthiner Cement-Baugesellschaft „Reichspatente“, G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München. Inserat-Seite 76.

Kandelaber.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 96.

Sachs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen. Inserat-Seite 46 und 47.

Karbolineum.

B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite 102. (Spez.: Lohsol.)

Karbolineum, farbiges.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563.

Kassel.

Rosenzweig & Baumann, Farbenfabrik, Kassel. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563. (Bessemerfarbe — Farbe — Porzellanemailfarben — Schwammvertilgungsmittel Mikrosol.)

Käuffer & Co., Mainz.

Inserat-Seite 55. (Anlagen, gesundheitstechnische — Arbeiterbrausebäder — Dampfheizung anlagen

Luftheizungen — Lüftungsanlagen — Niederdruckdampfheizungen — Reservoire —Volksbadeanstalten — Warmwasserheizungen — Zentralheizungen.)

Kegelbahnen.

Schulze & Hoff mann, Hannover 109. Inserat-Seite 74.

Deutsches Luxfer Prismen Synd., Weißensee bei Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885.

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf und Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 und Seite 83.

Kellerisolierungen.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor, O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Richard Stumpf, Leipzig. Inserat-Seite 61.

Kesseleinmauerungen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz.

Inserat-Seite 85.

Kessel für Zentralheizungen.

Strebei werk Mannheim. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 u. Seite 133.

Centralheizungs-Bedarf G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 93.

Ketten.

Inserat

auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626

Mörtelzusatz

Wasser

(Lüftungs-Anlagen

Ventilationsanlagen.)

Schumacher, Wwe. Joh., Köln a. Rh. Inserat-Seite 87. (Aufzugs- und Windenteile — Aufzüge für Baumaterialien

Hebezeuge aller Art Sortiermaschinen — Mörtelbereitungsmaschi-Mörtelmischmaschinen — Pumpen — Speise- und Warenaufzüge,

Kontakte.

Keßler-Patentwände.

Thiemicke & Co., Düsseldorf. Inserat-Seite 56.

Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M., Inserat-Seite 99.

Kieselguhr.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Vereinigte Deutsche Kieselguhr-Werke, G. m.

b. H., Hannover. Inserat-Seite 50. Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108. Richard Stumpf, Leipzig. Inserat-Seite 61. Fritz Würz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Kiesschutzleisten, verbesserte.

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Kieswasch- und -Sortiermaschinen.

Wwe. Joh. Schuhmacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Kippflügelverschlüsse.

Robert Wagner, Chemnitz. Inserat-Seite 107.

Kipptrogmischer.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Kirchenuhren.

C. F. Rochlitz, Berlin. Inserat-Seite 84.

J. F. Werde, Bockenem. Inserat-Seite 106.

Klappladen.

Willy Minde, Hamburg 1. Inserat-Seite 58.

Kläranlagen.

Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Apparatebauanstalt Weimar. Actienges. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Kleinbahnen.

B. Baare, Berlin. Inserat-Seite 70.

Klempnerarbeiten für Holzzementdächer.

Büsscher & Hoffmann m. b. H., Charlottenburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Klingelanlagen, elektrische.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Klinker.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72.

Klosettanlagen.

Deutsche Wasserwerke Actien-Ges., Berlin. Inserat-Seite 77.

Vereinigte Fabriken C. Maquet, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 82.

Göhmann & Einhorn, Dresden.

und Seite 627.

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München. Inserat-Seite 76.

Klosettspülapparate.

Saug- & Preßluft-Industrie G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 71.

Kniehebelpressen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Kochanlagen.

Gebrüder Plew, Leipzig. Inserat-Seite 54.

Kochapparate, elektrische.

Fabrik elektr. Koch- und Heizapparate „Prometheus“, Frankfurt a. M. Inserat gegenüber der ersten inneren Deckelseite.

Kochherde.

Gebrüder Plew, Leipzig. Inserat-Seite 54.

Kochmaschinen.

Gebrüder Plew, Leipzig. Inserat-Seite 54.

Kollergänge.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Köln a- Rh.

Esser, Cornel, Köln a. Rh., Aachener Str. 37. Inserat-Seite 92. (Biber-Dichtungsmittel — Isoliermörtel

dichte Materialien.)

Hopmann, L., Köln-Ehrenfeld 1, Venloer Straße 474. Inserat-Seite 96. (Aufzüge — Fahrstühle — Hebezeuge — Krane -— Personenaufzüge — Warenaufzüge — Winden.) Hürtgen, Mönnig&Co., Köln-Lindenthal 73b. Inserat-Seite 98.

Bauaufzüge, Bauhaspel, Bauschrauben — Fahrstühle für Baumaterialien — Flaschenzüge, Zahnstangen-, Spindel-, Schraubenwinden, Sicherheitsseilwinden, Taublöcke, Seilrollen, Laufkatzen, Bock-, Wand- und Dampfwinden —

Kieswasch- und

neu — aller Art

Lastenaufzüge, Bremsfahrstühle, Aufzugsmaschinen — Ventilatoren.)

Koenensche Decken.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Könlgswarter & Ebell, Linden vor Hannover.

Inserat-Seite 108. (Calcidum — Chlormagnesium — Frostschutzmittel — Magnesit.)

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inseraten -Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Korkasphaltfußböden.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korkasphaltpappen.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korkasphaltplatten.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korkestrich.

Hannoversche Steinholzfabrik „Fama“, G. m.

b. H., Hannover. Inserat-Seite 53. Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108. Richard Stumpf, Leipzig. Inserat-Seite 61. Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Korkpappenbeläge.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korkplatten.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korkschalen.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquel lenn achweisers.

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korksteine.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Hermann Siering. Inserat-Seite 108.

Richard Stumpf, Leipzig. Inserat-Seite 61.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korksteinisoliermaterialien.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korksteinmaterialien.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108.

Richard Stumpf, Leipzig. Inserat-Seite 61.

Grün zweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Inserat auf dem Karton-blatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korksteinplatten.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt,

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Korksteinschalen.

A. Haacke & Co., Celle. Inserat gegenüber dem Titelblatt.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Kräne.

Carl Flohr, Berlin. Inserat-Seite 73.

Voß & Wolter, Kranbau-Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

L. Hopmann, Köln a. Rh. Inserat-Seite 96. Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Krankenhaus-Einrichtungen.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Kreuzdachhaube.

Deutsche Steinzeugwarenfabrik für Kanalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld in Baden. Inserat-Seite 90.

Kronleuchter.

Sachs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen. Inserat-Seite 46 und 47.

Kugellagerrollen.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite, 72.

Kugelmühlen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Kühlanlagen.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Schulze & Hoffmann, Hannover 109. Inserat-Seite 74.

Hermann Siering, Leipzig. Inserat-Seite 108. Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Inserat auf dem Karton-blatt zwischen Seite 182 und Seite 183. Apparatebauanstalt Weimar. Actienges. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Kühlanlagenisolierungen.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspel-moor, O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Richard Stumpf, Leipzig. Inserat-Seite 61.

Goudron -Korkplatten

liefern die vollkommenste Isolierung für Kühl- und Gefrierräume, sowie Eisgeneratoren,

Eisschalen

eine solche für Isolierung von Kälteleitungen.

Korksteinplatten

bestes Isoliermittel für Wärme- und Kälteschutz, sowie zur Schalldämpfung.

Hochporöse, gebrannte

Diatomeenschalen und Steine und Gloria - Wärmeschuhmassen

sind vorzügliche Isoliermittel für Dampfkessel und Dampfleitungen.

Muster und Kostenanschläge versendet kostenfrei

RHEINHOLD & Cz

Hannover C. 5

(Beleuchtungskörper — Heizkörperverkleidungen — Schaufensteranlagen — Schiebefenster.)

Asphaltplatten

Kunstgewerbliche Metallindustrie 6. m. b. H., Düsseldorf.

Inserat - Seite 82.

Kunstholz.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Künstlerfarben.

Anton Richard, Düsseldorf. Inserat-Seite 62.

Kunstmarmor.

Ludwig Usinger Nachfolger, Wiesbaden. Inserat-Seite 64.    (Pompejanischer Marmor

putz.)

Kunstschiefer.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Kunststeinarbeiten.

Ulmer Kunststein- und Betonwerk, Ulm a. D. Inserat-Seite 78.

Kunststeine.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugequellennachweisers.

Kunstziegel.

Ullersdorfer Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat-Seite 48.

Kupfer.

Metallwerke Oberspree, G. m. b. H., Berlin. Inserat im Sachregister Seite 895. (Kupfer-Bleche, -Drähte, -Stangen, -Gewebe, -Preß-teile und nahtlose Rohre.)

Kuppelungstüren.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Laboratoriums-Einrichtungen für Chemische Institute.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Lackfarben, hitzebeständige.

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M.

Inserat-Seite 59.

Lampen, gasselbsterzeugende.

Louis Runge, Berlin. Inserat-Seite 102.

Lastenaufzüge.

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.    (Auf zugsmaschinen — Brems

fahrstühle — Warenaufzüge.)

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I.)

Laternen f. Straßen- und Gartenbeleuchtung.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 96.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Laternen, gasselbsterzeugende.

Louis Runge, Berlin. Inserat-Seite 102.

Laufbrettstützer.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Läutemaschinen für Kirchenglocken.

Herforder Elektricitäts-Werke, Bokelmann & Kuhlo, Herford. Inserat auf dem Karton-blatt gegenüber Seite 1 des Bezugsquellennachweisen.

Läutewerke, elektrische.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin, Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Lehrte b. Hannover.

Portland-Cementfabrik ,,Germania“, Aktiengesellschaft, Lehrte. Inserat-Seite 45. (Portlandzement. )

Leipzig.

Allgemeine Baumaschinen-Bedarfs-Gesellschaft m. b. H., Leipzig, Thomasring 15. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). (Aufzüge — Baulokomobilen — Baumaschinen — Betonmischmaschinen — Dampfwinden — Förderanlagen — Hebezeuge — Heißdampf-Lokomobilen — Lastenaufzüge — Lokomobilen — Mischapparate— Mörtelmischmaschinen — Motorwinden —

Ramm winden.)

Grünler & Wendel, Baubeschlägefabrik, Leipzig, Hohenzollernstraße 17/19. Inserat-Seite 48. (Bascules — Bascules-Treibriegel — Bronzedrücker — Drückerbefestigung „Hannovera“ — Fensterbeschläge — Fenster feststeiler — Fenstergriffe — Fensterverschlüsse — Mauereckleisten -— Oberflügelverschlüsse — Treibriegel — Türdrücker — Türschließer — Türschlösser.)

Hammer, Max, Leipzig - Plagwitz, Naum-burger Straße 27. Inserat-Seite 94. Badeanlagen — Dampfheizungsanlagen — Heizungsanlagen — Lüftungsanlagen — Trockenheizung — Warmwasserheizung — Zentralheizungen. )

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, Leipzig-N. Inserat - Seite 100. (Asphaltierungen — Asphaltisolierungen Dachdeckungen — Holzpflasterungen — Holzzementdächer — Korkplatten — Pappdächer — Stampfasphaltstraßen.)

Plew, Gebrüder, Leipzig, Emilienstr. 36. Inserat-Seite 54. (Kachelöfen — Kochanlagen — Kochherde — Kochmaschinen — Öfen aller Art.)

Siering, Hermann, Leipzig-R. Inserat-Seite 108. (Dachisolierungen — Eiskühlhallen — Feuersicherheitsherstellungen — Isoliermittel — Isolierungen — Kieselgurmaterialien — Korkestrich Elasticum — Korkplatten — Kork-schalen — Korksteine — Korksteinmaterialien — Kühlanlagen.)

Stumpf, Richard, Leipzig - Plagwitz 8, Mar-kranstädter Str. 14. Inserat-Seite 61. (Isoliermaterialien— Kellerisolierungen -- Kiesel-guhr — Korkbaumaterial — Korkestrich — Korksteine — Kühlanlagenisolierungen.)

Stein-

Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153. (Accumulatoren — Bauwinden — Brunnenringformen — Gußeiserne Dachfenster

Pumpwerke für Rohrformen —

Sortier-

Schieber

anlagen — Spindelpressen — Steinbrecher — Stürztrommeln—Terrazzo-

Trichter-Teller-Mischer —

Unt erringe Walzentrommeln —

Zement-

Zementmauer stein-

Zementplattenpressen

Lentz, E. A., Berlin.

Inserat-Seite 91. (Apothekeneinrichtungen

Fäkalien-

Mineral wasser-

Tief-

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig, Eu-tritzscherstr. 24. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 u. Seite 125. (Estrich

—    Fugenlose Fußböden — Holzterrazzo — Korkestrich — Linoleumsteinholz — Linoleumunterböden — Steinholzböden — Steinholzestrich - Linoleumunterböden kitt — Terrazzo — Torgamentholzböden.)

Leipziger Äsphaltwerk R. Tagmann, Leipzig.

Inserat-Seite 100. (Asphaltierungen — Asphaltisolierungen — Asphaltplatten — Dachdeckungen — Holzpflasterungen — Holzzementdächer — Korkplatten — Pappdächer

—    Stampfasphaltstraßen.)

Dachziegelmaschinen — Drainrohrmaschinen -— Einlageglieder für Stampfformen — Esseneisen — Farben — Farbmühlen — Firstziegelapparate — Flaschenzüge -— Glasziegel — Grabeinfassungsformen — Handschlagformen — Hausteinwagen — Hohlblockmaschinen — Kipptrogmischer — Kniehebelpressen — Kollergänge

—    Krane — Kugelmühlen — Laufbrettstützen — Leiterhaken — Matrizen für Ton-und Zementplatten — Mauersteinmaschinen

—    Mischmaschinen -—- Nachdruckpressen — Pressen, hydraulische Hydraulische Pressen Rohrverlegeböcke — Sandwaschmaschinen — Schiebkarren — Schlagtische für Platten — Schleif- und Poliermaschinen — Schleusen-

Schneefangeisen

Stampfformen plattenpressen—Transportwagen —Treppenstufenformen Universalformkasten — Universalpressen — Un iversaltreppenstuf enf ormen für Rohrformen Zementdachziegelmaschinen drainrohrmaschinen — Zementeurwerkzeuge — Zementfarben maschinen —

Zementrohr formen.)

Leiterhaken.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

— Centrifugen-Laboratorien kodier — Inhalationsapparate — Krankenhaus-Einrichtungen . — Labor atoriumseinr. f. Chemische Institute apparate — Sterilisatoren — Wäschedesinfektoren — Wasser destillier apparate.)

Leuchter für alle Lichtarten.

Sächs. Bronze warenfabrik A.-G., Wurzen. Inserat-Seite 46 und 47.

Lichthofbedachungen.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Lichtschachtabdeckungen.

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf und Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 und 83.

Linden vor Hannover.

Königswarter & Ebell, Chemische Fabrik, Linden vor Hannover. Inserat-Seite 108. (Calcidum — Chlormagnesium — Frostschutzmittel — Magnesit.)

Lingesleben, Carl, Halle a. 8.

Inserat-Seite 92. (Betonarbeiten — Eisenbetonkonstruktionen — Hochbauten — Hohldecken — Rohrzellendecken bauten.)

Linoleum-Esolier-Unterlage.

B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite 102. (Lohsol-Methode, ges. gesch.)

Linoleum-Steinholz.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Linoleumunterböden.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Linoleumunterlagen.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Lohse, B., & Rothe, Kgl. Hoflief., Dresden.

Inserat-Seite 102. (Asphalt und Asphalt -arbeiten — A sphaltdachpappe — Asphalt -isolierfilz — Asphaltkitt — Holzzement — Karbolineum „Lohsol“ — Linoleum-Isolier-Unterlage (Lohsol-Methode, ges. geschützt) — Parkettasphalt — Pflasterkitt — Teer und Teerprodukte.)

Lokomobilen.

Allgemeine Baumaschinen-Bedarfs-Gesell-schaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Lorenz, Julius, Stuttgart.

Inserat-Seite 51. (Blech- und Glasjalousien

—    Dach Verglasungen — Eisenkonstruktionen

—    Gewächshäuser — Glasbedachungen — Lüftungsflügel — Metalldächer — Oberlichteinrichtungen — Oberlichtlaternen — Photogr. Ateliers — Shedfenster und -rinnen — Ventilationen — Vordächer.)

Ludwigshafen a. Rh.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh. Inserat auf dem Karbonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183. (Brauereiisolierungen — Diatomitmaterialien

—    Eiskelleranlagen — Feuchtigkeitsisolierungen — Feuerschutzmaterialien — Korksteinmaterialien [Original-Korksteinplatten,

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Oscar Winter, Hannover.

Inserat auf dem Kartonblatt

feststeiler Glasscheibenrollen

Pendeltüren

Rolladen-

Schiebewände

Käuffer & Co., Mainz, Obere Austr. 1, Essen a. d. Ruhr, Frankfurt a. M., Karlsruhe in Baden, Köln a. Rh., M.-Gladbach, Metz. Inserat-Seite 55. nische

Farbmühlen — First-

Reform-Korksteinplatten, Korksteinschalen] — Kühlanlagen — Rohrisolierungen —-Schallisolierung — Sheddachisolierungen — Wärmeisolierung.)

Müller & Esselborn, Ludwigshafen a. Rh., Oggersheimerstr. 18. Inserat-Seite 75. (Dachdeckungsmaterial — Dacheindeckungen.) Sulzer, Gebrüder, Ludwigshafen a. Rh. Inserat - Seite 67. (Entstaubungsanlagen — Heizungsanlagen — Luftbefeuchtungsanlagen — Trockenanlagen — Ventilationsanlagen — Zentralheizungen.)

Luftbefeuchtungsanlagen.

Gesellschaft f. selbsttätige Temperaturregelung, Berlin. Inserat-Seite 49.

Gebr. Sulzer, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 67.

Luftheizungsanlagen.

Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co., Nachf., G. m. b. H., Frankfurt a. M. Inserat-Seite 65.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

J. A; John, A.-G., Ilyersgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Luftpumpen.

Apparatebauanstalt Weimar Actienges. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat-Seite 94.

Lüftungsanlagen.

Hallesche Röhrenwerke, Aktien-Gesellschaft, Halle a. S. Inserat-Seite 59.

Rud. Otto Meyer, Hamburg.

Fritz Kaeferle, Hannover. Inserat-Seite 87. George Schreider, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite

589.

Metallwerke Bruno Schramm G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71. Hürtgen, Mönnig & Co., Köln a. Rh. Inserat-Seite 98.

Max Hammer, Leipzig. Inserat-Seite 94. Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55. Emhard & Auer, München. Inserat-Seite 53.

LüftungsaufSätze, Luftzuführungsaufsätze.

J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Lüftungsflügel.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

Luxfer-Prismen.

Deutsches Luxfer Prismen Synd., Weißensee b. Berlin.

zwischen Seite 884 und Seite 885.

Mädler, Bruno, Berlin.

Inserat-Seite 79. (Baubeschläge — Differentialrollapparate — Drahtseilwinden — Drehtüren — Drehtürbeschläge — Fenster-

Garderobeneinrichtungen — Harmonikatüren — Jalousiewinden — Kugellagerrollen -— Kuppelungstüren — Markisen — Oberlichtfensterverschlüsse

winden—Rollapparate —Rollen — Rollwände

—    Schalterfensterbeschläge — Schaufenster-beschläge — Schiebeleitern — Schiebetüren

—    Schiebetür- und Fensterbeschläge — Schlösser — Schranktürbeschläge — Seil- und Jalousie winden — Speisenaufzüge — Türbänder — Türfedern — Waggonbeschläge — Windfangtüren —Windfangtürbeschläge — Zelte.)

Magnesit.

Königswarter & Ebell, Linden vor Hannover. Inserat-Seite 108.

Mainz.

(Anlagen, gesundheitstech-Arbeiterbrausebäder — Dampfheizung — Fernheizwerke — Heizungsanlagen — Hochdruckdampfheizungen--Lufthei

zungen — Lüftungsanlagen — Niederdruckdampfheizungen — Reservoire — Volksbadeanstalten — Warmwasserheizungen — Zentralheizungen. )

Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf.

Inserat-Seite 56. (Stahlrohr-Deckenstützen [Patent Sommer], vorteilhafter Ersatz für Holzstützen.)

Mannesmann-Stahlrohr-Deckenstützen.

Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. Inserat-Seite 56.

Mannheim.

Bitterich, Jakob, Lack-, Firnis- u. Farbenfabrik, Mannheim. InseratSeite 64. (Emaillacke — Heizkörperlack —Japan-Email-Iso-lierdeckmasse.)

Strebeiwerk Mannheim -f Mannheim, Hansastr. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133. (Heizkessel — Kessel für Zentralheizungen — Strebelkessel.)

Mannschaftswascheinrichtungen.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Markisen.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79. Willy Minde, Hamburg. Inserat-Seite 58.

Markranstädt bei Leipzig.

Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153. (Accumulatoren — Bauwinden — Brunnenringformen — Gußeiserne Dachfenster — Dachziegelmaschinen — Drainrohrmaschinen

—    Einlageglieder für Stampfformen — Esseneisen — Farben ziegelapparate — Flaschenzüge — Glasziegel

—    Grabeinfassungsformen — Handschlag-

Metallbuchstaben.

Metalldächer.

Metalldecken.

Dampf koch- und Waschan-Fernheiz-

E tagenheizungen Geschoßheizungen — Gewächs-

formen —_ Haustein wagen — Hohlblockmaschinen -— Kipptrogmischer — Kniehebelpressen — Kollergänge — Krane — Kugelmühlen — Laufbrettstützen — Leiterhaken — Matrizen für Ton- und Zementplatten — Mauersteinmaschinen — Mischmaschinen — Nachdruckpressen — Pressen, hydraulische — Pumpwerke für Hydraulische Pressen -— Rohrformen — Rohrverlegeböcke — Sandwaschmaschinen —- Schiebkarren — Schlagtische für Platten — Schleif- u. Poliermaschinen — Schleusenschieber — Schneefangeisen — Sortieranlagen —- Spindelpressen — Stampfformen — Steinbrecher — Stürztrommeln —-Terrazzoplattenpressen — Transportwagen — Treppenstufenformen — Trichter-Teller-Mischer — Universalformkasten — Universalpressen — Universaltreppenstufenformen -— Unterringe für Rohrformen — Walzentrommeln -— Zementdachziegelmaschinen — Zementdrainrohrmaschinen — Zementeurwerk-zeuge — Zementfarben — Zementmauersteinmaschinen — Zementplattenpressen —. Zementrohrformen. )

Marmorputz, pompejanischer.

Ludwig Usinger Nachfolger, Wiesbaden. Inserat-Seite 64.

Maschinen für Ziegeleien.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Massenaborte.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66.

Massivdecken.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m.

b. H., Berlin. Inserat-Seite 74. Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Franz Schlüter, Spezial-Geschäft für Beton-u. Monierbau, Dortmund. Inserat-Seite 68. Johann Odorico, Dresden. Inserat-Seite auf dem Kartonblatt zwischen S. 236 u. S. 237. P. Zingraf, Düsseldorf. Inserat-Seite 59.

(Spez.:    -Steindecke.)

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97. Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Mastkrane.

Voß & Wolter, Kranbau-Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

Materialien, wasserdichte.

Cornel Esser, Köln a. Rh. Inserat-Seite 92. (Spez.: Mörtelzusatz ,,Biber“.)

Matrizen für Ton- und Zementplatten.

Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Mauereckleisten.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48. Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105. (Patent „Prinzco“-Mauereckleisten.)

Mauersteinmaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Mechanoglas.

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf und Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 und Seite 83.

Mehlhorn, Oscar R., Schweinsburg (Pleiße).

Inserat-Seite 101. (Eisenkonstruktionen — Frühbeetfenster [Reformsystem] — Gewächshausbau — Treibhäuser — Wintergärten — Zentralheizungen.)

Messing.

Metallwerke Oberspree, G. m. b. H., Berlin. Inserat im Sachregister Seite 895. (Messing-Bleche, -Drähte, -Stangen, -Gewebe, -Prerteile und nahtlose -Rohre.)

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat - Seite 51. G. Zimmer mann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Metallgießereien.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin. Inserat im Sachregister Seite 895.

Metallornamente.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Metallpreßwerke.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin Inserat im Sachregister Seite 895.

Metällwalzwerke.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin. Inserat im Sachregister Seite 895.

Metallwände.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Metallwaren.

G. Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. HL, Ilversgehofen bei Erfurt.

Inserat-Seite 71.    (Azetylengäsanlagen und

Apparate — Badeanlagen —- Beleuchtungsanlagen lagen werke

hausbauten - Heizungsanlagen - Hc izungs-kessel — Lüftungsanlagen — Niederdruckdampfheizungen — Treibhäuser —- Trockenanlagen — Warmwasserheizungen — Wintergärten — Wohlfahrtseinrichtungen —- Zentralheizungen.)

Metallwerke Oberspree, G. m. b. H., Berlin.

Inserat im Sachregister Seite 895. (Aluminium-, Bronzen-, Kupfer- und Messing-Bleche, -Drähte, -Stangen, -Gewebe, -Preßteils und -Rohre (nahtlose) — Drahtseilerei — Draht-

Heizungsanlagen

Warm-

W armwasser-

patente tungen, vollständige Zeichenmöbel.)

Schuleinrich-

zieherei — Metallgießerei — Metallpreß werk — Metallwalzwerk — Rohrzieherei.)

Meteor-Zentralheizungen.

Oscar Winter, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Meyer, Rud. Otto, Hamburg.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. (Arbeiter - Badeeinrichtungen — Bade anlagen — Dampf anlagen — Dampfheizungsanlagen — Dampfkochküchen — Dampf koch- u. Waschanlagen — Fernheizungen — Gesundheitstechn. Anlagen — Ge wächshausheizun gen — Luftheizungen — Lüftungsanlagen — Mannschaftswascheinrichtungen — Niederdruckdampfheizungen — Trockenanlagen — Trockenapparate — Ventilationen — Volksbadeanstalten u. Brausebäder wasserbereitungsanlagen heizungen — Wascheinrichtungen — Wäschereien, mechanische — Zentralheizungen.)

Mikrosol (Schwammvertilgungsmittel).

Rosenzweig & Baumann, Kassel. Inseratauf dem Kartonblatt zwischan Seite 562 und Seite 563.

Minde, Willy, Hamburg B.

Inserat-Seite 58. (Holzrolladen — Jalousien

—    Klappladen — Markisen — Scherengitter

—    Stahlrolladen.)

Mineralfarben, wetterbeständige.

Altheimer’s Nachf., München. Ins.-Seite 102.

Mineralwasserapparate.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Minimaxapparate.

Minimax-Apparate-Bau G. m. b. H., Berlin W. Inserat-Seite 58.

Minimax-Apparate-Bau Gesellschaft m. b. H., Berlin.

Inserat-Seite 58. (Feuerlöschapparate — ‘Feuerlöscheinrichtungen — Feuerlöschgeräte — Minimaxapparate.)

Mischmaschinen.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I). Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Moenusfarben.

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59.

Moenusweiß.

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59.

Möller, Adolph, Altona.

Inserat-Seite 72. (Eisenklinker — Fußböden für Fabriken — Fugenlose Wandbekleidung — Heliolithputz — Klinker — Skromberga Stahlklinker — Trottoirklinker — Verblend-klinker.)

Möller-Konstruktionen.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Monierbauten.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Franz Schlüter, Spezial-Geschäft für Beton-und Monierbau, Dortmund. Inserat-Seite 68. Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Mörtelbereitungsmaschinen.

Hermann Averkamp, Berlin, Inser.-Seite 111. Wwe. Job. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Mörtelmischmaschinen.

Hermann Averkamp, Berlin. Inser.-Seite 111. Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Mörtelwerkseinrichtungen.

Hermann Averkamp, Berlin. Inser.-Seite 111.

Mörtelzusatz.

Cornel Esser, Köln a. Rh. Inserat-Seite 92. (Spez.: Mörtelzusatz ,,Biber“.)

Mosaikfliesen.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97.

Mosaik- (Terrazzo-) Fußböden und Wandbekleidungen.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237.

Mosaikwürfel.

E. Schwenk, Ulm a. D. Inserat-Seite 107.

Motorwinden.

Allgemeine Baumaschinen - Bedarfs - Gesellschaft m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Müller, P. Johannes, Charlottenburg.

Inserat - Seite 49. (Rettigs Schulbank-Schulbänke

Wandtafeln

Müller & Esselborn, Ludwigshafen a. Rh.

Inserat-Seite 75. (Dachdeckungsmaterial — Dacheindeckungen.)

Müllschlucker.

Friedrich Simon, Großlichterfelde. Inserat-S. 50. (Spez.: Müllschlucker „Klipp-Klapp“).

München.

Altheimer’s Nachfolger, München. Inserat-Seite 102. (Anstrichfarben, wetterbeständige

— Farben — Häuseranstrichfarben, wetterbeständige — Mineralfarben, wetterbeständige

Inserat - Seite

53.

München, Marsstr. 5.

(Isoliermaterial — Isolierungen — Isoliermittel — Isolierpapiere —- isolierpappe — Isolierplatten — Isolierschläuche — Isolierungsarbeiten — Kieselgur — Korkasphaltfußböden — Korkasphaltpappen — Korkasphaltplatten — Korkbaumaterial — Korkpappenbeläge — Korkschalen — Korksteine und -Platten — Korksteinisoliermaterial — Korksteinmaterial

Künstlerateliers

Liegehallen — Schul-

Zementfarben.)

Emhardt & Auer, München.

(Badeanlagen — Heizungs- und Lüftungsanlagen — Trockenanlagen — Zentralheizungen).

Houzer, Jos., G. m. b. H., München 31. Inserat-Seite 62. (Dampfkesseleinmauerungen Dampf Schornsteine — Schornsteine — Schornsteinreparaturen, ohne Betriebsstörung. )

Münchener Asphaltwerk Kopp & Cie., München. Inserat-Seite 63. (Asphalt — Asphaltarbeiten— Isolierungen — Stampfasphalt — Stampf asphaltplatten.)

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München, Nymphenburgerstr. 47. Inserat-Seite 76. (Badeeinrichtungen — Kanalisation — Klosettanlagen — Pumpwerkanlagen — Ventilatoren — Waschtische — Wasserversorgung.)

Schretzmayr, Josef (Inh. Alois Schmid), Baugeschäft, München, Briennerstr. 30. Inseratbeite 78. (Trockenheizöfen für Neubauten und feuchte Räume.)

Stadler & Geyer, München, Wittelsbacherstraße 8 I. Inserat-Seite 65. (Trockenlegung feuchter Gebäude.)

Wagner, Wolf gang, München, Orleansstr. 53. Inserat-Seite 103. (Spez.: Wagners Normalfenster und Balkontüren.)

Wörz, Fritz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt,

Inserat - Seite 74.

Korksteinplatten — Korksteinschalen — Linoleumunterböden — Linoleumunterlagen — Trockenlegung — Wandiso lierungen — W är meschut zmassefi.)

Münchener Asphaltwerk Kopp & Cie., München.

Inserat - Seite 63. (Asphalt — Asphalt-arbeiten — Isolierungen — Stampfasphalt — Stampf asphaltplatten.)

Nachdruckpressen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Neuwied a. Rh.

Rheinisches Schwemmstein-Syndikat, G. m. b. H., Neuwied a. Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. (Spez.: Rheinische Schwemmsteine.) Verkaufsverein für Bims - Cement - Dielen G. m. b. H., Neuwied. Inserat - Seite 48. (Becede-Wand — Bims-Zement-Wanddielen — Zementwaren.)

Niederdruckdampfheizungen.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf

dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Oscar Winter, Hannover, Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat - Seite 71. Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Niederdruckkessel.

Centralheizungs-Bedarf G. m. b. H , Düsseldorf. Inserat-Seite 93.

Nieder-Ullersdorf.

Ullersdorfer Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat - Seite 48. (Formsteine — Glasursteine

—    Kunstziegel — Terrakotten — Tonwaren

—    V erblendsteine — Ziegeleien.)

Niesky (0.-Lausitz)*

Christoph & Unmack, A.-G., Niesky (O.-Lausitz). Inserat - Seite 60. (Gebrauchsfertige Lieferung von zerlegbaren transportablen Döckerschen Baracken, Pavillons und Häusern für alle Zwecke, wie: Mannschafts- und Arbeiter-,,Schlaf-, Wohn- und Speisehäuser“ — Unterstands- und Bauhütten, Bau- und Architekturbureaus

Familien-, Land- und Wohnhäuser — Küchen- und Wirtschaftsbaracken — Epidemie-, Lazarett- und Krankenbaracken — Isolierpavillons pavillons und Turnhallen; sowie Bauten für industrielle und Verkehrszwecke aller Arten).

Nürnberg.

Bayer. Torfstreu- und Mullewerk Haspelmoor, Korrespondenzbureau Nürnberg, Königstr. 33/37. Inserat im Sachregister Seite 885. (Eisfabrikanlagen — Eishäuser — Eishauskonstruktionen — Eiskeller anlagen — Eis-kellerisolieJung — Eiskellerpläne — Isolier-masse — Isoliermaterial — Isoliermulle — Kellerisolierungen — Kühlkell er Isolierung — Rohrisolierung — Stallstreu — Torfstreu und Torfmulle)

Haas, W. A., Nürnberg. Inserat - Seite 86. (Blitzableitermaterialien — Bauornamente — Ornamente aus Zink, Kupfer usw. -— Zinkornamente.)

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg, Fabrikstr. 3. Inserat - Seite 95. 4 (Asbestzementplatten — Dachschiefer — Deckenkonstruktionen — Isoliermaterial — Kunstholz — Kunstschiefer — Schiefer — Thüm-melit — Wandverkleidung.)

Obercassel-Düsseldorf.

,,Fenestra“, Fabrik für Eisenhochbau G. m. b. H., Obercassel-Düsseldorf. Inserat-Seite 52. (Fenster — Oberlicht Verschlüsse.)

Oberlichteinrichtungen.

C. H. Ulrich, Charlottenburg. Inserat-Seite 81. Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat - Seite 51. G. Zimmermann,¹ Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Oberlichtfensterverschlüsse.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79. Robert Wagner, Chemnitz. Inserat-Seite 107. Ewald Buscher, Düsseldorf. Inserat-Seite 90.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48. Partialringöfen. „Fenestra“ Fabrik f. Eisenhochbau G. m. b. H., Obercassel-Düsseldorf. Inserat-Seite 52.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Oberlichtlaternen.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat - Seite 51.

Odorico, Johann, Dresden.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. (Betonbaugeschäft — Brückenbau, Bauweise Hennebique und Monier — Dachausführungen — Deckenausführungen, Wände, Gewölbe — Eisenbetonkonstruktionen — Enteisenungsanlagen — Estriche für Linoleum — Feuersichere Decken und Wände — Gipsestrich — Hochbehälter [Reservoire],—Bassins [Gasometer] —Massivdecken —- Monierdächer, -Decken, -Wände — Mosaik- [Terrazzo-] Fußboden und Wandbekleidung — Rabitzarbeiten — Reservoire und Bassins — Terrazzoausführung — Terrazzoböden — Wasserdichter Putz.)

Öfen aller Art.

Junkers & Co., Dessau. Inserat-Seite 81 August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Oscar Winter, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 688 und Seite 589. Gebrüder Plew, Leipzig. Inserat-Seite 54.

Patent-„Prinzco“-Mauer- und Pfeilereckleisten.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Patent-„Prinzco“-Treppenvorstoßschienen.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Patentstufen belöge.

Schramm & Voigt, Dresden. Inserat-Seite 83.

Patentwände.

Prüßsche Patentwände, G. m. b. H., Berlin. Inserat auf der ersten hinteren Vorsatzseite. (Massive, freitragende, feuerfeste Wände, System Prüß.)

Thiemicke & Co., Düsseldorf. Inserat-Seite 56. (Brucknersehe- & Kessler-Patentwände.)

Paternosterwerke.

Carl Flohr, Berlin. Inserat-Seite 73.

Ofenröhren.

F. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/Sa. Inserat-Seite 89.

Pelzer, Friedr., Bielefeld.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183. (Abflußrohren, gußeiserne — Schamottesteine — Dachziegel — Fußbodenplatten — Steingutwaren, sanitäre — Verblender -— Wandplatten.

Offenbach a. M.

Fredenhagen, Wilhelm, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99. (Aufzüge — Becherwerke

—    Bekohlungsanlagen für Dampfkessel — Elektrohängebahnen — Elevatoren — Fahrstühle —- Förderanlagen — Ketten [Treibketten] — Transportanlagen — Transportschnecken.)

Fritze, O., & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59. Crudol — (Emaille-Glasurfarbe — Heizkörperlackfarbe — Japanfarbe

—    Hitzebeständige Lackfarbe färben — Moenusweiß — Porzellan-Email-Farbe. )

Moenus-

Ohligs (Rhld.).

Prinz & Co., Ohligs. Inserat-Seite 105. (Patent,,Prinzco“ Mauereckleisten und Treppen vors to ßschienen.)

Pendeltüren.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Personenaufzüge.

Carl Flohr, Berlin. Inserat-Seite 73.

Armin Tenner, Berlin. Inserat-Seite 85.

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

L. Hopmann, Köln a. Rh. Inserat-Seite 96.

Petroleumfarbe.

Anton Richard, Düsseldorf. Inserat-Seite 62.

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München.

Inserat-Seite 76. (Badeeinrichtungen — Kanalisation — Klosettanlagen — Pumpwerkanlagen — Ventilatoren tische — Wasserversorgung.)

Wasch-

Pflasterkitt.

Ornamente aus Zink, Kupfer.

W. A. Haas, Nürnberg.

Inserat-Seite 86.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 u. Seite 563. B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite 102.

Pappdächer.

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Parkettasphalt.

B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite

102.

Parkettfußböden.

Hubertusmühle m. b. H., Schöpfurth (Mark). Inserat: Buchzeichen. (Romanoff-Parkett). Otto Hetzer, Weimar. Inserat-Seite 54.

Pflastermaterialien.

Ilse, Bergbau-Actienges., Grube Ilse (N.-L.). Inserat-Seite 88.

Pflasterplatten.

F.    Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/Sa. Inserat-Seite 89.

Photographen-Ateliers.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

G.    Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Koch-

„Porphyr“-

Putz.

Pissoiranlagen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66. (Spez.: Sanitol DRGM.)

Pixol-Emulsion, -Faserkitt u.-Faseranstrich.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblattz wischen Seite 562 u. Seite 563.

Plew, Gebrüder, Leipzig.

Inserat - Seite 54. (Kachelöfen anlagen —- Kochherde — Kochmaschinen — Öfen aller Art.)

Pökelfässer, Pökelkasten.

Fr. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/Sa. Inserat-Seite 89.

Polydeflektor, Polydeflektorhaube.

Deutsche Steinzeugwarenfabrik für Kanalisation und Chemische Industrie, Friedrichs -seid i. Baden. Inserat-Seite 90.

„Porphyr“-Fassadenputz- und Estrich-Industrie G. m. b. H., Freihung (Oberpfalz).

Inserat-Seite 100. (,, Porphyr‘⁶-Fassadenputz, -Innenputz, -Steinimitation Estrich.)

Porphyr-Materialien.

,, Porphyr “-Fassadenputz- und Estrich-Industrie G. m. b. H., Freihung (Oberpfalz). Inserat-Seite 100.

Portland-Cementfabrik „Germania“, Aktiengesellschaft, Lehrte bei Hannover.

Inserat-Seite 45.    (Portlandzement.)

Portlandzement.

Portland-Cementfabrik „Germania“ Aktiengesellschaft, Lehrte b. Hannover. Inserat-Seite 45.

Porzellan-Email-Farben.

Rosenzweig & Baumann, Kassel. Inserat-auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563.

O. Fritze & Co., G. m. b. H., Offenbach a. M. Inserat-Seite 59.

Pressen, hydraulische.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt Seite 152 und Seite 153.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.).

Inserat-Seite 105. (Patent „Prinzco“-Mauereckleisten und Treppenvorstoßschienen.)

„Prinzco“ Patent-Mauereckleisten.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

„Prinzco“ Patent-Treppenvorstoßschienen.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Prismenoberlichte.

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf und Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 und Seite 83.

Produkte, feuerfeste.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Projekte und Zeichnungen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

„Prometheus“, Fabrik für elektr. Koch- und Heizapparate, Frankfurt a. M.

Inserat gegenüber der ersten inneren Deckelseite. (Elektrische Koch- und Heizapparate für alle häuslichen und gewerblichen Zwecke.)

Prüß’sche Patentwände.

Prüss’sche Patentwände G. m. b. H., Berlin Inserat auf der ersten hinteren Vorsatzseite. (Massive, freitragende, feuerfeste Wände, System Prüß.)

Prüß’sche Patentwände G. m. b. H., Berlin.

Inserat a. d. ersten hinteren Vorsatzseite. (Prüßsche Patent wände — Freitragende, massive, feuerfeste Wände, System Prüß — Außenwände — Zwischenwände.)

Pumpen aller Art.

Carl Reinsch, Dresden. Inserat-Seite 88. Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Pumpwerkanlagen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. (Pumpwerke für Hydraulische Pressen). Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München. Inserat-Seite 76.

Johann Odorico, Dresden. (Spez.: Wasserdichter Putz.) Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. „Porphyr“-Fassadenputz- und Estrich-Industrie G. m. b. H., Freihung (Oberpfalz). Inserat-Seite 100.

Terranova - Industrie, Freihung (Oberpfalz). Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97.

Rabitzarbeiten.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und 237. Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Radialsteine.

Ilse, Bergbau-Actienges., Grube Ilse (N.-L.). Inserat-Seite 88.

Radiatoren.

Centralheizungs-Bedarf G. m. b. H„ Düsseldorf. Inserat-Seite 93.

Radiergummi.

Doetsch & Cahn, Wülfel-Hannover. Inserat-Seite 56.

Rheinhold & Co., Hannover.

Inserat - Seite 23 des Bezugsquellen - Nachweiser s. (Feuerfeste Produkte — Feuerfeste Ummantelungen — Fußbodenbeläge — Fußbodenisolierungen Goudronkorksteine — Infusorienerde — Iso-Isolierschläuche

Isolie-

Korksteine

Korkstein-

Trockenlegung

Rolläden.

Rammwinden.

Allgemeine Baumaschinen-Bedarfs-Ges. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil 1).

Rauchsauger.

J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Reform-Korksteinplatten (imprägniert).

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a/Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Reformputz.

A. Dresse], Gera (Reuß). Inserat - Seite 97.

Reinsch, Carl, Dresden.

Inserat - Seite 88. (Pumpen — Wasserleitungen — Wasserversorgungsanlagen — Windmotoren.)

Reservoire.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. Cementbau - Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Rettigs Schulbank.

P. Johannes Müller, Charlottenburg. Inserat-Seite 49.

„Rex“ Flintdach.

Elliesen & Michaelis, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt gegenüber Seite 1 (Teil I).

Goudronkorkplatten —

liermaterial rungen — Kieselgur — Korkasphaltfußböden — Korkasphaltplatten — Korkplatten — Korkschalen isoliermaterial — Korksteinplatten — Kühlanlagen — Kunststeine feuchter Keller und Wände — Wandisolierungen — Wärmeschutzmassen.)

Rheinisches Schwemmstein-Syndikat, G. m. b. H., Neuwied a. Rh.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. (Spez.: Rheinische Schwemmsteine.)

Richard, Anton, Düsseldorf.

Inserat - Seite 62. (Caseinfarben und Bindemittel — Farben — Kalkpräparate für Anstrich und Putz — Künstler färben — Petroleumfarbe — Silikat färbe.)

Riesa.

Verkaufsstelle der Vereinigten Sächs. Dachziegelwerke, Riesa. Inserat -Seite 61. (Biberschwänze — Dachziegel.)

Ringöfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz Inserat-Beite 85.

Sülze & Schröder, Hannover. Inserat-S. 70.

Rochlitz, C. F., Berlin.

Inserat - Seite 84. (Kirchenuhren — Signalwerke — Turmuhren — Uhren aller Art.)

Röhren.

Budde & Goehde, G. m. b. H., Berlin. Inserat - Seite 96. (Spez.: Röhren in Eisen, Ton und Blei.)

Rohrformen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Rohrisolierungen.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885. Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a/Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Rohrpostanlagen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephon werke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Rohrverlegeböcke.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und 153.

Rohrzellendecken.

Carl Lingesleben, Halle a. S. Inserat-Seite 92.

Rohrziehereien.

Metallwerke Oberspree G. m. b. H., Berlin. Inserat im Sachregister Seite 895.

Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover. Inserat-Seite 95.

Rolladenwinden.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Rollapparate, Rollen.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Rollschutzwände.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79. Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover. Inserat-Seite 95.

Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover.

Inserat-Seite 95. (Jalousien — Rolläden — Rollschutzwände — Rouleaux — Schattendecken. )

Romanoff-Parkett.

Hubertusmühle m. b. H., Schöpfurth (Mark). Inserat: Buchzeichen.

Röpner & Müller, Stuttgart.

Inserat gegenüber dem Inhaltsverzeichnis. (Entstaubungsanlagen.)

Inserat-

Pixol-

Schleif- und Poliermaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Schleusenschieber.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Schlösser.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Schlüter, Franz, Spezialgeschäft für Beton-und Monierbau, Dortmund.

Inserat-Seite 68. (Brückenbauten — Deckenkonstruktionen — Eisenbetonbauten — Massivdecken — Monier arbeiten.)

Schmaucheinrichtungen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85:

Schmauchthermometer.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Schmiedearbeiten aller Art.

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Rosenzweig & Baumann, Kassel.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563. (Bessemerfarbe — Farben — Porzellanemaillefarben — Schwamm vertilgungsmittel Mikrosol.)

Rostschutzfarben.

Aktienges. J eserich, Hamburg.

Seite 104.

Rouleaux.

Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover. Inserat-Seite 96.

Runge, Louis, Berlin.

Inserat-Seite 102. (Benzinlampen — Gas-selbsterzeugende Lampen und Laternen.)

Rüstungen, abgebundene.

Emil Dieck, Berlin. Inserat-Seite 98.

Sächs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen i. Sa.

Inserat-Seite 46 und 47. (Beleuchtungskörper — Bronzewaren — Gasbeleuchtungskörper — Kandelaber — Kronleuchter — Leuchter für alle Lichtarten — Wandarme — Zugampeln.)

Sandwasch- und Sortiermaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Saug- und Preßluft-Industrie G. m. b. H., Fabrik für sanitäre Anlagen, Düsseldorf.

Inserat-Seite 71. (Spez.: Klosettspülapparat ,,Spi“, System Stickdorn.)

Schacht, F., Braunschweig.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563. (Asphalt-Dachpappen — Asphalt-Isolier-Filze u. -Platten — Asphaltlack -- Asphaltkitt —- Farbiger Dach-Pixol — Goudron- u. Trinitad-Epure — Farbiges Karbolineum — Pixol-Emulsion Faserkitt- u. -Faseranstrich.)

Schallisolierung.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a/Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Schalterfensterbeschläge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Schattendecken.

Rollwände- und Jalousienfabrik C. Behrens, Hannover. Inserat-Seite 95.

Schaufensteranlagen.

Kunstgewerbliche Metall industrie, G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 82.

Schaufensterbeschläge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Scherengitter.

Willy Minde, Hamburg. Inserat-Seite 58.

Scheunenbau.

Deutscher Scheunen- und Hallenbau, C. vom Hövel, G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat auf dem Leinwandstreifen an der hinteren inneren Deckelseite.

Schiebefenster.

Kunstgewerbliche Metall-Industrie, G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 82.

Schiebefenster- und -türbeschläge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Schiebeleitern.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Schieberpapier für Ringöfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Schiebetüren.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Schiebewände.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Schiebkarren.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Schiefer aller Art.

A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat-Seite 97. Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Schienen für Beton-Treppenstufen usw. Patent „Prinzco“.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Schlagtische für Platten.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Schramm & Voigt, Dresden.

Inserat-Seite 83. (Patentstufenbeläge Schutzkanten

Schulbänke.

Eishäuser

Eisschränke

Mörtel-

Schweinsburg (Pleiße).

Mehlhorn, Oscar R., Schweinsburg. Inseratseite 101.

Schneefangeisen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Schnell-Wasser-Erhitzer.

Junkers & Co., Dessau. Inserat-Seite 81.

Schöpfurth (Mark).

Hubertusmühle m. b. H., Schöpfurth. (Spez.: Romanoff-Parkett.) Inserat: Buchzeichen.

Schornsteinaufsätze.

Deutsche Steinzeugwarenfabrik für Kanalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld i. Baden. Inserat-Seite 90. (Schornsteinaufsätze aus Steinzeug, System Kühn.) Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

F. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/S. Inserat-Seite 89.

Schornsteinbau.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Sülze & Schröder, Hannover. Inserat-S. 70. Jos. Houzer, G. m. b. H., München. Inserat-Seite 62.

Schornstein-Reparaturen.

Jos. Houzer, G. m. b. H., München. Inserat-Seite 62.

Schornsteintüren mit Schließzwang.

J. A. John, Akt.-Ges., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Stufenbeläge — Treppenbeläge — Treppenstufenschutzleisten — Tritt-leisten — Türschwellenbeläge.)

Schranktürbeschläge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Schreider, George, Hannover.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.    (Lüftungsanlagen)

Schretzmayr, Josef (Inh. Alois Schmid), Baugeschäft, München, Briennerstr. 30.

Inserat-Seite 78. (Trockenheizöfen für Neubauten und feuchte Räume.)

P. Johannes Müller, Charlottenburg. Inserat* Seite 49.

Christoph & LTnmack A. G., Niesky, O.-Lausitz. Inserat-Seite 60.

Schuleinrichtungen, vollständige.

P. Johannes Müller, Charlottenburg. Inserat-Seite 49.

Christoph & Unmack A.-G., Niesky, O.-Lausitz. Inserat-Seite 60.

Schulze & Hoff mann, Hannover 109.

Inserat-Seite 74. (Bierdruckapparate —

Billards

Kegelbahnen —- Kühlanlagen.)

Schumacher, Wwe. Joh., Köln a. Rh.

Inserat-Seite 87. (Aufzug- und Windenteile — Aufzüge für Baumaterialien — Bauaufzüge, Bauhaspel, Bauschrauben — Fahrstühle für Baumaterialien — Flaschenzüge, Zahnstangen-, Spindel-, Schraubenwinden, Sicherheitsseilwinden, Taublöcke, Seilrollen, Laufkatzen, Bock-, Wand- und Dampfwinden — Hebezeuge aller Art — Kies- und Sand-Wasch- und -Sortiermaschinen — Mörtelbereitungsmaschinen mischmaschinen — Pumpen aller Art — Speise- und Warenaufzüge, Lastenaufzüge, Bremsfahrstühle, Aufzugsmaschinen — Ventilatoren. )

Schüttlochsteine.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Schutzkanten.

Schramm & Voigt, Dresden. Inserat-Seite 83.

Schutzleisten für Betonstufen, Pat. „Prinzco“.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Schutzleisten für Mauerecken, Fensterecken, Pfeilerecken usw., Patent „Prinzco“.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Sch warn mverti Igu ngsmittel.

Rosenzweig & B mmann, Kassel. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563.

Schwammvertreibung.

Türk & Co., Charlottenburg. Inserat-S. 99.

Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nachf., G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Inserat-Seite 65. (Heizungsanlagen — Luftheizungsanlagen — Zentralheizungsanlagen.)

(Eisenkonstruktionen — Frühbeetfenster [Reformsystem] — Gewächshausbau — Treibhäuser —Wintergärten — Zentralheizungen. )

Schwemmsteine, Rheinische.

Rheinisches Schwemmstein-Syndikat, G. m. b. H., Neuwied a/Rli. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237.

Schwenk, E., Ulm a. D.

Inserat-Seite 107. (Mosaikwürfel — Stein-sand — Terrazzomaterialien — Zementsteinwerk. )

Schwimmbassins.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Seil- und Jalousiewinden.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Korkestrich Elasticum

Stabfußböden.

Stahlrolladen.

Sheddachisolierungen.

Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a/Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Shedfenster und -Rinnen.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

G. Zimmefmann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Sicherheitsaufzüge f. Personen u. Lasten.

Armin Penner, Berlin. Inserat-Seite 85.

Siderosthen-Lubrose-Farben.

Aktiengesellsch Jeserich, Hamburg. Inserat-Seite 104.

Siering, Hermann, Baumeister, Leipzig.

Inserat-Seite 108. (Dachisolierungen — Eiskühlhallen — Feuersicherheitsherstellungen — Isoliermittel — Isolierungen — Kieselgurmaterialien

Korkplatten — Korkschalen — Korksteine — Korksteinmaterialien — Kühlanlagen.)

Signal- und Alarmeinrichtungen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephon werke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

C. F. Rochlitz, Berlin. Inserat-Seite 84.

Spülkästen f. Klosetts.

Saug- & Preßluft-Industrie G, m. b. H. Düsseldorf. Inserat-Seite 71.

Otto Hetzdr, Weimar. Ins erat-Seite 54.

Stadler & Geyer, München.

Inserat-Seite 65. (Trockenlegung feuchter Gebäude.)

Stahlklinker.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72.

Willy Minde, Hamburg. Inserat-Seite 58.

Stahlrohr-Deckenstützen.

Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. Inserat-Seite 56.

Stallstreu.

Bayr. Torfstreu- und Mullewerk, Haspelmoor O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Stampfasphaltarbeiten, Stampfasphaltplatten, Stampfasphaltstraßen.

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann, Leipzig. Inserat-Seite 100.

Münchener Asphalt werk Kopp & Co., München. Tnserat-Seite 63.

Silikatfarbe.

Stampfbetonbauten.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

(Spez.: Müllschlucker Stampfbetonrohre.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. In serat-Seite 80.

Stampfformen.

Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Starkstromarmaturen, elektrische.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Staubsaugeapparate.

Aspirator Company, G. m. b. H., Hamburg, Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

Steinbrecher.

Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153

Steine, säurefeste.

F. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/S. Inserat-Seite 89.

Steingutwaren, sanitäre.

Friedr. Pelzer, Bielefeld. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Steinholzestrich-Linoleumunterböden.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Anton Richard, Düsseldorf. Inserat-Seite 62.

Simon, Friedrich, Groß-Lichterfelde.

Inserat-Seite „Klipp-Klapp“.)

Sinkkästen.

F. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i. S. Inserat-Seite 89.

Skromberga Stahlklinker.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72.

Sortieranlagen.

Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Spähnetransportanlagen.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite

66.

50.

Speisen-Aufzüge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79. Armin Tenner, Berlin. Inserat - Seite 85.

(Akten- u. Speisenaufzüge.)

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Speise-Wärmeschränke.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite

66.

Spindelpressen.

Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Steinholzfußböden.

Deutsche Steinholz-Werke, Langguth & Platz, Berlin.. Inserat-Seite 77.

Hannoversche Steinholzfabrik „Fama“ G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 53. Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Steinkitt.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Stumpf, Richard, Leipzig.

Inserat-Seite 61. (Isoliermaterialien — Kellerisolierungen — Kieselgur — Korkbaumaterial Kühlanlagenisolierungen.)

Stürztrommeln.

Leipz. Gern. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Korkestrich

Korksteine

Stuttgart.

Steinkohlen-Gasanstalten (Bau — Finanzierung).

Aerogen, Aktiengesellschaft für Licht und Wasser, Hannover. Inserat-Seite 69.

Steinsand.

E.    Schwenk, Ulm a. D. Inserat-Seite 107.

Steinzeugröhren.

Heber & Co., Chemnitz. Inserat - Seite 70.

F.    Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/S. Inserat-Seite 89.

Sterilisatoren.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91

Betrieb

Lorenz, Julius, Stuttgart, Wilhelmstr. 10. Inserat-Seite 51. (Blech- und Glasjalousien — Dachverglasungen — Eisenkonstruktionen — Gewächshäuser — Glasbedachungen — Lüftungsflügel — Metalldächer — Oberlichteinrichtungen — Oberlicht] aternen — Photogr. Ateliers — Shedfenster und -Rinnen — Ventilationen — Vordächer.)

Röpner & Müller, Stuttgart. Inserat gegenüber dem Inhaltsverzeichnis. (Entstaubungsanlagen.)

Zimmermann, G., Hoflieferant, Stuttgart, Rote-bühlstr. 57/59. Inserat - Seite 57. (Blitzschutz -Anlagen (System Findeisen) — Dachfenster

,,Stephansdach“ G. m. b. H., Düsseldorf 12.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 6 und Seite 7 des Bezugsquellennachweisen. (Ausstellungsbauten Dachkonstruktionen — Eisenkonstruktionen Fiskalische Bauten —

Baugeschäft

— Festhallen Holzkonstruktionen.)

Straßen-Sinkkästen.

Genthiner Cement-Baugesellschaft ,,Reichspatente“ G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

Eisenkonstruktionen dächer und Glashäuser — Gewächshäuser — Hallen, eiserne und hölzerne mit Oberlichten für Ausstellungen, Bahnhöfe, Schlachthöfe, Warenhäuser, Gewächshäuser, Fabriken — Laternenfabrik — Lichthofbedachungen — Metalldächer — Metallwaren und -Ornamente

—    Metalldecken und -wände (System Northrop) — Metallbuchstaben und Luftschilder

—    Oberlichteinrichtungen — Photographische, Maler- und Bildhauerateliers — Schaufenster- und Ladeneinrichtungen — Shedfenster und -rinnen — Vordächer.)

Glas-

Straßensprengwagen.

Apparatebauanstalt Weimar Actienges. vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat - Seite 94

Strebelkessel.

Strebelwerk Mannheim. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Strebeiwerk Mannheim.

Inserat auf dem Kartonblatt zwisesen Seite 132 und Seite 133. (Heizkessel — Kessel für Zentralheizungen — Strebelkessel.)

Streckmetallkonstruktionen.

Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Sülze & Schröder, Hannover.

Inserat - Seite 70. (Blitzableiter — Dampfkesseleinmauerung Ringöfen — Schornsteinbau — Wasserbehälter, Pat. Intze.)

Sulzer, Gebrüder, Ludwigshafen a. Rh.

Inserat - Seite 67. (Entsäubungsanlagen — Heizungsanlagen — Luftbefeuchtungsanlagen

—    Trockenanlagen — Ventilationsanlagen

—    Zentralheizungsanlagen.)

Tableaux.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Flugaschenfänger —

Stufen.

L. Geißler & Söhne, Berlin. Inserat - Seite 68. (Massive und furnierte Stufen.)

Stufenbeläge, gleitsichere.

Schramm & Voigt, Dresden. Inserat-Seite 83.

Stufenbeläge.

Gast, J., Kommanditgesellschaft, Lichtenberg bei Berlin. Inserat auf der Rückseite des Titelblattes.

Teer und Teerprodukte.

F. Schacht, Braunschweig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 562 und Seite 563. B. Lohse & Rothe, Dresden. Inserat-Seite 102.

Telegraphenanlagen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Keßler-

Telephonanlagen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Temperaturregelungsanlagen.

Gesellschaft f. selbsttätige Temperaturregelung, Berlin. Inserat-Seite 49.

Tenner, Armin, Berlin.

Inserat-Seite 86. (Aktenaufzüge — Aufzüge — Bauaufzüge — Personenaufzüge — Sicherheitsaufzüge für Personen und Lasten — Speisenaufzüge.)

Terrakotten.

Ilse, Bergbau-Actienges., Grube Ilse (N.-L.). Inserat-Seite 88.

Ullersdorf er Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat-Seite 48.

Terranova-Industrie, Freihung (Oberpfalz).

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105 (Terranova-Fassaden und Innenputz -— Estrich-Terranova-Secura.)

Terranova-IVIaterialien.

Terranova-Industrie, Freihung (Oberpfalz). Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

Terrazzoarbeiten.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 u. Seite 237.

Terrazzoböden.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Terrazzomaterialien.

E. Schwenk, Ulm a. D. Inserat-Seite 107.

Terrazzoplattenpressen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und 153.

Thiemicke & Co., Düsseldorf.

Inserat - Seite 56. (Gipsdielenwände, glatte [Brucknersche Patentwände]

Patentwände.)

Thümmelit.

Thümmelitwerke G. m. b. PL, Nürnberg Inserat-Seite 95.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg.

Inserat - Seite 95. (Asbestzementplatten — Dachschiefer —- Deckenkonstruktionen — Isolierungsmaterial — Kunstholz — Kunst schiefer — Schiefer — Thümmelit-Wandverkleidung. )

Tiefbauten.

Carl Lingesleben, Halle a. S. Inserat-Seite 92. Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Tonröhren.

Heber & Co., Chemnitz. Inserat-Seite 70. A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat - Seite 97.

Tonwaren.

Üllersdorfer Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat-Seite 48.

Tonwarenfabrikeinrichtungen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Torfstreu und Torfmulle.

Bayr. Torfstreu- und Mulle werk, Haspelmoor O.-B. Inserat im Sachregister Seite 885.

Torgamentholzböden.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125.

Torgamentwerke, G. m. b. H., Leipzig,

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 124 und Seite 125. (Estrich — Fugenlose Fußböden — Holzterrazzo — Korkestrich — Linoleumsteinholz — Linoleumunterböden — Steinholzböden — Steinholzestrich-Lin o -leumunterböden — Steinkitt — Terrazzo — Torgamentholzböden.)

Transmissionen.

Hermann Averkamp,Berlin. Inserat-Seite 111.

Transportanlagen.

Hermann Averkamp,Berlin. Inserat-Seite 111. Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M Inserat-Seite 99.

Transportbänder.

Hermann Averkamp,Berlin. Inserat-Seite 111.

Transportschnecken.

Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a. M. Inserat-Seite 99.

Transportwagen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Treibhäuser.

Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71. Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg (Pleiße). Inserat-Seite 101.

Treibriegel.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48.

Treppen.

L. Geißler & Söhne, Berlin. Inserat-Seite 68. (Holztreppen.)

Bauartikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Treppenbeläge.

Schramm & Voigt, Dresden. Inserat-Seite 83.

Treppendielen.

Genthiner Cement-Baugesellschaft ,,Reichspatente“ G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

Ullersdorf er Werke, Nieder-Ullersdorf.

Inserat - Seite 48. steine

Steinsand

Terrazzo-

Treppengeländer.

L. GeißLr & Söhne, Berlin. Inserat-Seite 68.

Treppenstufen.

Hannoversche Steinholzfabrik „Fama“ G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 53.

Ulmer Kunststein- und Betonwerk, Ulm a/D. Inserat - Seite 78. (Armierte Treppenstufen.)

T reppenstuf enformen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

T reppenstuf enschutzleisten.

J. Gast, Kommanditges., Lichtenberg bei Berlin. Inserat auf der Rückseite des Titelblattes.

Schramm & Voigt, Dresden. Inserat-Seite 83. Fagoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie. A.-G., Kalk bei Köln a. Rh. Inserat-Seite 112. Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Trichter-Teller-Mischer.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Trittleisten.

Schramm & Voigt, Dresden. Inserat-Seite 83.

Trockenanlagen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Hallesche Röhrenwerke, Aktion-Gesellschaft, Halle a. S. Inserat-Seite 69.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Fritz Kaeferle, Hannover. Inserat-Seite 87. Metallwerke Bruno Schramm, G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat - Seite 71. Gebrüder Sulzer, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 67.

Emhardt & Auer, München. Inserat-Seite 53.

Trockenapparate.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Trockenheizung von Neubauten und feuchten Räumen.

Türk & Co., Charlottenburg. Inserat-Seite 99. Max Hammer, Leipzig. Inserat-Seite 94. Josef Schretzmayr, München. Inserat-Seite 78.

Trockenkanäle.

August Dannenberg, G. m. b. H„ Görlitz. Inserat-Seite 85.

Trockenlegung feuchter Gebäude.

Stadler & Geyer, München. Inserat-Seite 65.

Trockenlegung feuchter Keller und Wände.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweisers.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Trottoirklinker.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72.

Trottoirplatten.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Genthiner Cement-Baugesellschaft „Reichspatente“ G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

Türbänder.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Türdrücker.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48.

Türen.

Christoph & Unmack A.-G., Niesky O.-Lausitz. Inserat-Seite 60.

Türfedern.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Türk & Co., Charlottenburg.

Inserat-Seite 99. (Austrocknung von Bauten — Schwamm Vertreibung — Trockenheizung von Neubauten.)

Turmuhren.

C. F. Rochlitz, Berlin. Inserat-Seite 84.

I. F. Werde, Bockenem (Harz). Inserat-Seite 106.

Turnhallen.

Christoph & Unmack A.-G., Niesky, O.-Lausitz. Inserat-Seite 60.

Türschliesser, Türschlüsser.

Grünler & Wendel, Leipzig. Inserat-Seite 48.

Türschwellenbeläge.

Schramm & Voigt, Dresden. Inserat-Seite 83.

Türzargen.

Fagoneisen-W alz werk L. Mannstaedt & Cie., A.-G., Kalk bei Köln a. Rh. Inserat-Seite 112.

Uhren aller Art.

C. F. Rochlitz, Berlin. Inserat-Seite 84.

I. F. Werde, Bockenem (Harz). Inserat-Seite 106.

(Formsteine — Glasur-Kunstziegel — Terrakotten — Tonwaren — Verblendsteine — Ziegeleien.)

Ulm a. D.

Schwenk, E., Ulm a. D. Inserat-Seite 107. (Mosaikwürfel materialien — Zementstein werk.)

Ulmer Kunststein- und Betonwerk, Ulm a/D. Inserat - Seite 78. (Eisenbetonbau — Kunststeinarbeiten — Treppenstufen, armierte — Zementwaren.)

Ulmer Kunststein- und Betonwerk, Ulm a. D.

Inserat-Seite 78.    (Eisenbetonbau — Kunst

steinarbeiten —- Treppenstufen, armierte— Zementwaren.)

Ulrich, C. H., Charlottenburg,

Wintergärten.)

Hannover. Inserat-

Wandverklei-

Inserat-Seite 81. (Gewächshäuser — Glasbausteine — Glaskonstruktionen -— Oberlichtei nrichtungen

Ummantelungen, feuerfeste.

Rheinhold & Co.,

Seite 23 des Bezugsquellennachweisen.

Universalform kästen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Universalpressen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Universalrüster.

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Universaltreppenstufenformen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Unterringe für Rohrformen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Usinger, Ludwig, Nachfolger, Wiesbaden.

Inserat - Seite 64.    (Kunstmarmor — Pom-

pejanischer Marmorputz düng.)

Vacuum-Reiniger.

Aspirator Company, G. m. b. H., Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 104 und Seite 105.

Ventilationsanlagen aller Art-

Robert Wagner, Chemnitz. Inserat-Seite 107. Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nachf., Frankfurt a. M. Inserat-Seite 65.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66.

J. A. John, A.-G., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Hürtgen, Mönnig & Co., Köln a. Rh. Inserat-Seite 98.

Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat-Seite 87.

Gebrüder Sulzer, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 67.

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München. Inserat-Seite 76.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat - Seite 51.

Verblendklinker.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72.

Verbleadsandsteinisolierung.

Deutsche Isolierwerke Friedr. Spiegel, Charlottenburg. Inserat-Seite 76.

Verblendsteine.

Friedr. Pelzer, Bielefeld. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183. A. Dressei, Gera (Reuß). Inserat - Seite 97. Ilse, Bergbau-Actienges., Grube Ilse (N.-L.). Inserat-Seite 88.

Ullersdorfer Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat-Seite 48.

Vereinigte Deutsche Kieselguhr-Werke, G.m. b. H., Hannover.

Inserat-Seite 50. (Infusorienerde — Isoliermaterialien — Kieselguhr — Wärmeschutzmittel. )

Vereinigte Fabriken C. Maquet, G. m. b. H., Berlin.

Inserat-Seite 82. (Abortanlagen — Klosetts — Wascheinrichtungen.)

Verglasungen, feuersichere.

Deutsches Luxfer Prismen Synd., Weißensec bei Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 884 und Seite 885.

Deutsche Ideal-Prismen-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf und Berlin. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 82 und Seite 83.

Verkaufsstelle d. Vereinigten Sächs. Dachziegelwerke, Riesa.

Inserat - Seite 61. (Biberschwänze — Dachziegel.)

Verkaufsverein für Bims-Cement-Dielen,

6. m. b. H., Neuwied a. Rh.

Inserat - Seite 48. (Becede - Wand —- Bims-Zement-Wanddielen — Zement waren.)

Versetzkräne.

Voss & Wolter, Kranbau - Ges. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 66.

Viehtröge.

F.    Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/S. Inserat-Seite 89.

Heber & Co., Chemnitz. Inserat - Seite 70.

Volksbadeanstalten.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Vordächer.

Julius Lorenz, Stuttgart. Inserat-Seite 51.

G.    Zimmermann, Stuttgart. Inserat-Seite 57.

Vorstoßschienen für Treppenstufen.

Gast, J., Kommanditgesellschaft, Lichtenberg bei Berlin. Inserat auf der Rückseite des Titelblattes.

Prinz & Co., Ohligs (Rhld.). Inserat-Seite 105.

Fensterverschlüsse — Kippflügelverschlüsse — Oberfensterverschlüsse — Ventilationsanlagen.)

Wandtafeln.

Voss & Wolter, Kranbau-Ges. m. b. H., Berlin.

Inserat-Seite 66. (Aufzüge — Bauaufzüge — Baugerüste — Baukräne -— Fahrgerüste -— Gerüste — Hebezeuge — Kräne — Mastkräne — Versetzkräne.)

Wächter-Kontrolleinrichtungen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephon werke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Waggonbeschläge.

Bruno Mädler, BerlinInserat-Seite 79.

Wagner, Robert, Chemnitz.

Inserat-Seite 107. (Baubeschläge — Fensterfeststeller

Wagner, Wolfgang, München.

Inserat-Seite 103. (Normalfenster und -Balkontüren. )

Walzentrommeln.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Wandarme.

Sächs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen. Inserat-Seite 46 und 47.

Wandbade- und Heizöfen.

Junkers & Co., Dessau. Inserat-Seite 81.

Wandbekleidungen.

Adolph Möller, Altona. Inserat-Seite 72. (Spez.: Fugenlose Wandbekleidung.) Deutsche Steinholz-Werke, Langguth & Platz, Berlin. Inserat-Seite 77.

Hannoversche Steinholzfabrik, „Fama“, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 53.

Wände aller Art.

Prüßsche Patentwände G. m. b. H., Berlin. Inserat auf der ersten hinteren Vorsatzseite. (Massive, freitragende, feuerfeste Wände [System Prüß].)

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237. (Feuersichere Wände.)

A. Dresse], Gera (Reuß). Inserat-Seite 97. (Dresseis Reformwand, freitragend und nagelbar.)

Wandisolierungen.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweises.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

Wandplatten.

Friedr. Pelzer, Bielefeld. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

P. Johannes Müller, Charlottenburg. Inserat-Seite 49.

Wandverkleidung.

Thümmelitwerke G. m. b. H., Nürnberg. Inserat-Seite 95.

Ludwig Usinger Nachfolger, Wiesbaden. Inserat - Seite 64. (Pompejanischer Marmorputz. )

Warenaufzüge.

L. Hopmann, Köln a. Rh. Inserat-Seite 96. Wwe. Joh. Schuhmacher, Köln a/Rh. Inserat-Seite 87.

Wärmeschutzmittel.

Rheinhold & Co., Hannover. Inserat-Seite 23 des Bezugsquellennachweises.

Vereinigte Deutsche Kieselguhr-Werke, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 50. Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a/Rh. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 182 und Seite 183.

Fritz Wörz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München. Inserat-Seite 74.

War vn wasser berei tu ngs- Anlagen.

Deutsche Wasserwerke Actien-Ges., Berlin. Inserat-Seite 77.

Junkers & Co., Dessau. Iuserat-Seite 81. Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Fritz Kaeferle, Hannover. Inserat-Seite 87. Oscar Winter, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589.

Warmwasserheizungen.

Hallesche Röhren werke, A.-G., Halle a S. Inserat-Seite 59.

Metallwerke Bruno Schramm G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 71. Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Oscar Winter, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Max Hammer, Leipzig. Inserat-Seite 94. Käuffer & Co., Mainz. Inserat-Seite 55.

Warmwasserkessel.

Centralheizungs-Bedarf G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 93.

Wascheinrichtungen.

Deutsche Wasserwerke Actien-Gesellschaft, Berlin. Inserat-Seite 77.

Vereinigte Fabriken C. Maquet, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 82.

Junkers & Co., Dessau. Inserat-Seite 81. Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66.

Wäschedesinfektoren.

E. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Wäschereien, mechanische.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat adf uem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite

Isolierplatten

Isolier-

guhr asphaltpappen

Kork-

Korksteine und -Platten Korks teinisolier material — Korkstein-

Kork

Korksteinplatten

Gebrüder Sulzer, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 67.

Wäschereimaschinen.

J. A. John, A.-G., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Waschtische.

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München. Inserat-Seite 76.

Wasserbehälter.

Actien-Gesellschaft f. Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren inneren Deckelseite.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Johann Odorico, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 236 und Seite 237.

Cementbau-Actienges., Hannover. Inserat-Seite 67.

Sülze & Schröder, Hannover. Inserat-Seite 70.

Wasserdestillierapparate.

C. A. Lentz, Berlin. Inserat-Seite 91.

Wasserleitungsanlagen.

Deutsche Wasserwerke Actien-Ges., Berlin. Inserat-Seite 77.

Carl Reinsch, Dresden. Inserat-Seite 88.

Wasserstandsmeldeanlagen.

Akt.-Ges. Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephonwerke G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Wassertürme.

Allgemeine Beton & Eisen Gesellschaft m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 74.

Wasserversorgungsanlagen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Carl Reinsch, Dresden. Inserat-Seite 88. Aerogen, Aktiengesellschaft für Licht und Wasser, Hannover. Inserat-Seite 69.

Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Mörstadt, München. Inserat-Seite 76.

Wehrbauten.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der inneren Deckelseite.

Weimar.

Apparatebauanstalt Weimar Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Schmidt, Weimar. Inserat - Seite 94. (Abfuhrwagen — Abortanlagen — Badeeinrichtungen — Desinfektion sapparate — Fleischsterilisatoren — Kläranlagen — Kühlanlagen — Luftpumpen mit Hand- und Dampfbetrieb — Straßensprengwagen. )

Hetzer, Otto, Holzpflege und Holzbearbeitung A.-G., Weimar. Inserat - Seite 54. (Freitragende Dachkonstruktionen aus Holz — Parkettfußböden — Stabfußböden.)

Wiesbaden.

Usinger, Ludwig, Nachfolger, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 7. Inserat-Seite 64. (Kunstmarmor — Pompej anischer Marmorputz — Wandverkleidung.)

Winden aller Art.

G. D. Bracker Söhne, Hanau a. M. Inserat-Seite 86.

L. Hopmann, Köln a. Rh. Inserat-Seite 96. Wwe. Joh. Schumacher, Köln a. Rh. Inserat. Seite 87. (Zahnstangen-, Spindel-, Schraubenwinden, Sicherheitsseilwinden, Taublöcke, Seilrollen, Laufkatzen, Bock-, Wand- und Damfpwinden.)

Windfangt ii rbesch läge.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Windfangtüren.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Windmotoren.

Carl Reinsch, Dresden. Inserat-Seite 88.

Winter, Oscar, Hannover.

Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 688 u. Seite 589. (Dampfheizungen — Dauerbrandöfen — Lüftungsanlagen — Meteor-Zentralheizungen —; Niederdruckheizungen — Öfen — Warmwasserheizungen — Zentralheizungen.

Wintergärten-Anlagen.

C. H. Ulrich, Charlottenburg. Inserat-Seite 81. Metall werke Bruno Schramm G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat - Seite 71. Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg (Pleiße). Inserat-Seite 101.

Wohlfahrtseinrichtungen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Metallwerke Bruno Schramm G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat - Seite 7 J.

Wörz, Fritz, Erste Süddeutsche Isolieranstalt, München.

Inserat-Seite 74. (Isoliermaterial — Isolier -mittel — Isolierungen — Isolierpapiere — Isolierpappe Schläuche — Isolierungsarbeiten — Kiesel-Korkasphaltfußböden

Korkasphaltplatten — Korkbaumaterial — Korkpappenbeläge — Korkschalen material

steinschalen — Linoleumunterböden — Linoleumunterlagen — Trockenlegung — Wandisolierungen —- Wärmeschutzmassen.)

Wurzen i. Sa.

Sächs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen i.Sa. Inserat-Seite 46 und 47. (Beleuchtungskörper — Bronzewaren — Gasbeleuchtungskörper — Kandelaber — Kronleuchter — Leuchter für alte Lichtarten — Wandarme — Zugampeln.)

Zeichenmöbel.

P. Johannes Müller, Charlottenburg Inserat-Seite 49.

Zeichenutensilien.

Doetsch & Cahn, Wülfel-Hannover. Inserat-Seite 56.

Zelte.

Bruno Mädler, Berlin. Inserat-Seite 79.

Zementarbeiten.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Deckelseite.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Zementbetonarbeiten.

Drenckhahn & Sudhop, Braunschweig. Inserat-Seite 80.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Zementbetonrohre.

Actien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau, Berlin. Inserat auf der vorderen inneren Eeckelseite.

Genthiner Cement-Baugesellschaft ,,Reichspatente“ G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

Zementdachziegelmaschmen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Zementdrainrohrmaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Zementdielen.

Genthiner Cement - Baugesellschaft „Reichspatente“ G. m. b. H., Genthin. Inserat-Seite 84.

Robert Grastorf, G. m. b. H., Hannover. Inserat-Seite 91.

Zementeurwerkzeuge.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Zementfarben.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Altheimer’s Nachf., München. Ins.-Seite 102.

Zementmauersteinmaschinen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Zementplattenpressen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Zementputzhärtung.

Hans Hauenschild, G. in. b. H., Berlin. Inserat-Seite 106.

Zementrohrformen.

Leipz. Cem. Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 152 und Seite 153.

Zementsteinwerke.

E. Schwenk, Ulm a. D. Inserat-Seite 107.

Zementwaren.

Verkaufs verein für Bims - Cement - Dielen G. m. b. H., Neuwied. Inserat-Seite 48. Ulmer Kunststein- und Betonwerk, Ulm a/D. Inserat-Seite 78.

Zentralheizungen.

Göhmann & Einhorn, Dresden. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 626 und Seite 627.

Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co., Nachf., G. m. b. H., Frankfurt a. M. Inserat-Seite 65.

Hallesche Röhren werke, A.-G., Halle a. S. Inserat auf Seite 59.

Rud. Otto Meyer, Hamburg. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. Heinrich Amend, Hanau a. M. Inserat-Seite 66. Oscar Winter, Hannover. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 588 und Seite 589. J. A. John, A.-G., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat-Seite 80.

Met all werke Bruno Schramm G. m. b. H., Ilversgehofen bei Erfurt. Inserat - Seite 71. Max Hammer, Leipzig. Inserat-Seite 94. Gebrüder Sulzer, Ludwigshafen a. Rh. Inserat-Seite 67.

Kaufs er & Co., Mainz. Inserat-Seite 55. Emhardt & Auer, München. Inserat-Seite 53. Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg (Pleiße). Inserat-Seite 101.

Zentralheizungskessel.

Centralheizungs-Bedarf G. m. b. H., Düsseldorf. Inserat-Seite 93.

Strebeiwerk Mannheim. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Zentral- und Vielfachumschalter.

Aktien - Gesellschaft Mix & Genest, Berlin. Inserat-Seite 104.

Deutsche Telephon werke, G. m. b. H., Berlin. Inserat-Seite 52.

Zickzacköfen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Ziegel, glasierte.

Fr. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/S. Inserat-Seite 89.

Ziegeleieinrichtungen.

August Dannenberg, G. m. b. H., Görlitz. Inserat-Seite 85.

Ziegeleien.

Ullersdorf er Werke, Nieder-Ullersdorf. Inserat-Seite 48.

Zimmermann, 6., Hofl., Stuttgart.

Inserat-Seite 57. Blitzschutzanlagen (System Findeisen)

struktionen — Glasdächer und Glashäuser — Gewächshäuser

Eisenkon-

Laternenfabrik

Oberlicht-

Hintermauerungssteine —

Ziereisen.

Fagoneisen-Walzwerk L. Mannst aedt & Cie. A.-G., Kalk bei Köln a. Rh. Inserat-Seite 112.

Dachfenster

Hallen , eiserne und hölzerne mit Oberlichten für Ausstellungen, Bahnhöfe, Schlachthöfe, Warenhäuser, Gewächshäuser , Fabriken — Lichthofbedachungen — Metalldächer — Metallwaren und -Ornamente — Metalldecken und -wände (System Northrop) — Metallbuchstaben und Luftschilder einrichtungen — Photographische, Maler- und Bildhauerateliers — Schaufenster- und Ladeneinrichtungen — Shedfenster und -rinnen —-Vordächer.)

Zimmertüren, schwedische.

Bauaftikelfabrik A. Siebei, Düsseldorf-Rath. Inserat auf dem Kartonblatt zwischen Seite 132 und Seite 133.

Zingraf, P., Düsseldorf.

Inserat-Seite 59. (Deckenkonstruktionen — Eisenbetonbau-Massivdecke aus H-Steinen.)

Zinkornamente.

W. A. Haas, Nürnberg. Inserat - Seite 86.

Zugampeln.

Sachs. Bronzewarenfabrik A.-G., Wurzen. Inserat-Seite 46 und 47.

Zwickau i. Sa.

F. Chr. Fikentscher, G. m. b. H., Zwickau i/S. Inserat - Seite 89. (Chamottesteine —- Fettfänge aller Art Ofenröhren — Pökelfässer — Pökelkasten — Schornsteinaufsätze — Sinkkästen — Steine, säurefeste — Steinzeugröhren — Viehtröge — Ziegel, glasierte.

Zwischenwände.

Prüßsche Patentwände G. m. b. H., Berlin. Inserat auf der ersten hinteren Vorsatzseite. '(Massive, freitragende, feuerfeste Wände, System Prüß.)

;

i:

I

OIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIO

Gegründet 1881

Gegründet 1881

Portlond-CementfabrlK

„GERMANIA"

OIIOIIOIIOOIIOIIOIIO

Aktiengesellschaft

in LEHRTE bei HANNOVER

OIIOIIOIIOOIIOIIOIIO

Dieselbe zählt vermöge der Leistungsfähigkeit ihrer FABRIKEN in LEHRTE, MISBURG und ENNIGERLOH zu den größten Betrieben in der Portland-Cement-Industrie.

Portlnml - Cement Marke „AERMflHlfl zeichnet sich aus durch feinste Mahlung, unbedingte Volumbeständigkeit und höchste Erhärtungsfähigkeit, sowie stete Gleichmäßigkeit; derselbe ist zu allen Verwendungszwecken geeignet, und werden weitgehendste Garantien geleistet.

Jnhresproduktionsfähiskeit fast 2000000 Faß, ä 180 kg, Portland-Cement und ca. 4000 Doppelladungen Cementkalk.

Laser an allen bedeutenden Plätzen Deutschlands

Atteste stehen gern zu Diensten.

OllOIIOIIOilOIIOIIOtlOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIO

Sächsische Bronzewaren-Fabrik Wurzen

Aktiengesellschaft

Fabrikation von Beleuchtungs-Gegenständen aller Lichtarten

Filiale: Berlin, Zimmerstraße Nr. 87

ür-

i(v

31005

H!

Kl

Ijll

||

BMW

NW

PI

hi.....iilif

' ■. 1.1.:

ii

|

sl

43687

45088

gg?-~l4

WWW

p ............ ■ 1..|^

i|

..............ü

IBl

Beachten Sie die auf obenstehende Abbildungen

bezugnehmenden Kalkulationen auf Seite 689

40829

.47

Sächsische Bronzewaren-Fabrik Wurzen

Aktiengesellschaft

Fabrikation von Beleuchtungs-Gegenständen aller Lichtarten

Filiale: Berlin, Zimmerstraße Nr. 87

Ol

II

111 11

:l

M-AW

:32 481

liliiSP I

Ms WW

11

KM

nnS

I............M

Bo:

Hill

lllll

HW

30245

BF -

31379

HB

UM

■■■■■■■■■■■■■■■■■

17882

sy

i.:

El

Beachten Sie die auf obenstehende Abbildungen

■■■■■■■■■■■■■■■ bezugnehmenden Kalkulationen auf Seite

VeMsverein für Bims-Cement-Ditien G. m. b. il.

>••••••••••••••••••••• Neuwied •••••••••••••••••••••

offeriert als Spezialität: BIMS-CEMENT-WANDDIELEN 5, 6, 7, 8 und 10 cm stark.

Bestes Material für Scheidewände, Gartenmauern usw., da stabil, feuersicher, trocken, leicht, unangreifbar für ::    Fäulnis, wetterfest, absolut benagelungsfähig. ::

Feuerprobe noo Grad Celsius.

Lager: 300000 qm.

Grünler H Wendel, Leipzig

mmm

Baubeschlägefabrik

fabrizieren als Spezialität:

^ Oberflügelöffner „Reform“

I    für alle Fensterkonstruktionen, D. R. G. M.

/ Basküles-Treibriegel „Ideal“

a    mit oben und unten anliegendem Griff, Ex-

w    zentertrieb, D. R. G. M.

Drückerbefestigung „Hannovera“

\    Keilsystem, weitgehendste Garantie.

II y) Basktiles einlassend und aufliegend, in allen , Ausführung.

Schiebetür-Beschläge mit Kugellagerung,

eigene Konstruktion, D. R. G. M.

Kasernen -Treibriegel „Reform“.

Telephon 310

(1

Kostenanschläge und Mustersendungen bereitwilligst.

Verblend^ und Formsteine Terrakotten

⁼⁼~

Glasuren ••••• Engoben

(Erdglasuren)

Dachsteine

Kü n st z i e g ehyffh o n wa a r e n • Fa bri k

Bssgsssir“¹

~j|onwaaran Für Architekturzwecke Venblend-u.Form steine feinst. Qualität, in allen Farben u.Glasuren ----

---- W    —

Für Zentralheizungen, Lüftungs-, Trocken- und Kühlanlagen, Warmwasserbereitungen.

4,^'

aO»V

*>* y

<0,x£

W

C-V"

y y

r aV«’1 Vt»'

⁶V j

Gesellschaft für sellsllige Temperalurregelung, Gj.Ii.II.

BERLIN W 15.

Die stetig zunehmende Anwendung

ist um so mehr ein untrüglicher Beweis für die vorzügliche Bewährung der Rettig-Schulbank, als deren erstmalige Beschaffungskosten höher sind, als die mancher anderer fälschlich — unter Nichtbeachtung der Instandhaltungskosten und des tatsächlich geringeren Wertes — als „billigst" bezeichneter Schulbänke, von denen überdies bis in die neueste Zeit keine einzige gleich umfangreich angewendet wird als die Rettig-Schulbank. Vergleichende Versuche mit anderen neuen Bänken haben die große Überlegenheit des Rettigschen Systems bestätigt. Wegen dieser guten Bewährung, besonders aber wegen ihrer Dauerhaftigkeit wird die Rettig-Schulbank von streng haushälterisch wirtschaftenden Verwaltungen auch

weiter dauernd bevorzugt. Allein in den Jahren 1907 und 1908 wurden 189480 Sitze Rettigschen Systems beschafft.

Zuverlässige Berechnungen von zweckmäßigen Schulzimmer - Abmessungen für alle vorkommenden Fälle kostenfrei. Unterlagen erbeten. Herstellung durch ortsansässige Tischler gegen Lizenz oder Bezug der fertigen Bänke durch die Patent-Inhaber.

J]

«*UlNT    -------

Schulbänke aller anderen bewährten Systeme, Schul-IVIöbel und -Geräte, Zeichenmöbel und Zeichengeräte

Man verlange Katalog und Lizenzangebot über Rettigs Schulbank mit der freiliegenden am Fußboden nicht befestigten Wechselschiene (Patente in allen Kulturstaaten) von

cz==l P. JOHANNES MÜLLER, Werkstätten für Schuleinrichtung C==3 CHARLOTTEN BURG, Spandauer Str. IOa und WIEN I, Reichsratstr. II

60

Entleerung der Asche, des Mülls und Kehrichts aus allen Etagen u.Wohnungen

-CJ

Js'JT ,3 fort

rff

t ⁹

„flmons HUncher

KIMIopp

46 D. R. P. angemeldet Gesetzlich geschützt Nr. 211975

ist die einzige sanitäre Einrichtung zur

Überall anzubringen im Neubau sowie in fertigen Häusern

e:

pl

fbrserre

tu

TTT

EgrFl

■ DerMüll usw. wird > nach Oeffnen des Deckels in den Apparat, welcher vollständig staub-und geruchsicher von unten verschlossen ist, geschüttet. Nach Zuklappen des Deckels öffnet sich von selbst die Fallklappe und schließt sich nach Entleerung sofort wieder. Die Abfälle fallen in ein Rohr aus Eisen, Steinzeug usw. durch die Stockwerke bis in den Müllkasten, welcher auf dem Hofe oder im Keller aufgestellt werden kann. Ueber dem Müllkasten befindet sich eine Dunsthaube mit Kontrollklappe und Absperrschieber. Dunst, Staub und Rauch zieht durch einen über dem Abfallrohr angelegten Schornstein oder Dunstrohr über das Dach ins Freie.

Gebrauchs-Anweisung

Ich warne vor minderwertigen Nachahmungen

Referenzen hoher Behörden und namhafter Architekten und Ärzte stehen zu Diensten

Friedrich Simon,

Gr. - Lichterfelde-W - Berlin

Kommandantenstr. Sa

Fernsprecher 83

Prospekte, Muster und Entwürfe fürReflektanien kostenlos.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnn nn

nn nnn

X Kieselguhr X

für Isolier-, Ausfüllzwecke bei Bauten, Kühlanlagen usw.

roh und kalziniert.

Vereinigte Deutsche Kieselguhr-Werke Ges. m. b. H., Hannover A.

nnn nn

nn nnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

et©*

sOTOB

Spezialfabrik für Glasbedachungen

Julius Lorenz, Stuttgart

Wilhelmstraße 10 :: Heusteigstraße 27 :: Bopserstraße 11

fertigt als Spezialität

Kittlose Glosdttclter

Shedfenster, Oberlichtlaternen, HofUierdecKunsen

nach seinem seit Jahren bestens bewährten System ohne Kitt, Filz und Gummi usw. unter langjähriger Garantie ::    mit und ohne dazugehöriger Eisenkonstruktion ::

22 gespannt und genietet ohne Lötungen 22

Dieses System wurde seit vielen Jahren verwendet bei Fabriken, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Museen, Ateliers, Wintergärten, Markthallen, Schlachthäusern, Hofüberdeckungen usw. und hat sich bestens bewährt.

--Besondere Vorzüge meines Glasdach-Systems sind: -

8.    Verwendung breiter Glastafeln in jeder Sorte (helles Glas, Rohglas, Drahtglas usw.), sowie in jeder Länge und Dicke, daher geringere Kosten u. mehr Licht

9.    Umbau alter Glasdächer mit geringen Kosten unter Verwendung des vorhandenen Eisengerippes und Glases.

10.    Keine besonderen Gerüste bei Reinigung oder Reparatur.

11.    Kein Bruch der Glastafeln, da federnde Lagerung.

12.    Kein Anstrich oder Nachkitten.

1.    Absolut zuverlässige Dichtung gegen Regen und Schnee.

2.    Abführen des Schwitzwassers.

3.    Einfache schnelle Montage bei jeder Witterung.

4.    Leichtes Auswechseln der Glastafeln auch von ungeübten Arbeitern.

5.    Billige Ausführung, nicht teurer als in Kitt gelegte Verglasungen.

6.    Kräftige Sprossen, daher keine oder nur wenige Unterzüge.

Sprossenstärke ganz nach Bedürfnis.

fahr von Glasbruch.

äl

7.    Bequemes Anbringen von Lüf- 13. Leichte Begehbarkeit ohne Ge-tungsvorrichtungen.

Illustrierte Kataloge und Zeichnungen stehen bereitwilligst zu Diensten, Kosten-Voranschläge werden gratis geliefert.

[Ö]

60*

Jk^lkJlkJkJkJkJkJBk,ikjlkJk.ikJk,ik^k

Oberlicht-Verschluß

System „Rothacker“ D. R. P.

Erfindung des König!. Militär-Bauinspektors Herrn Rothacker für Kipp- und Drehflügel an Holz-und Metallfenstern. Bequeme Bedienung, sturmsichere Zwischenlage. Dauernde und sichere Funktion.

Absolut festes Schließen

Alleinige Fabrikanten für das In- und Ausland:

„FENESTRA“

6» in■ b. He

Fabrik für Eisenhochbau :: Oberkassel-Düsseldorf

Bekannte Spezialität: Schmiedeeiserne Fenster, System Fenestra D. R. P.

Deutsche Telephonwerke

1 Berlin

''A

SO. 33 g

Gegründet 1887

’A/a

Gegründet 1887

8 1500 Beamte und Arbeiter

AM

22 techD. Bureaus im In- o. Auslande |

N

..8

Fernsprech-, Feuermelde-, Rohrpost-, Wasserstandsfernmelder

Kassensicherungs-, Wächterkontroll - Anlagen usw.

Elektrische Uhren-, „Elektresor“-

( jmßardi <k ffluer

nT(üncfien v njQxnnßeim v offuttgart v {Innsbruck

Qsentrafßeizungen    jQüftungen

ist der Hesse FuBbodenbelns

für

Krankenhäuser, Sanatorien, Museen, Schulen, Buchdruckereien, Geschäftshäuser, Fabriken, Küchen, Flure, Badezimmer usw.

aus

„FAMA“-Asbestfußboden besteht zu zirka 70 %

I a Asbestfasern und Holzstoff, ist fugenlos, wasserundurchlässig, feuersicher und sehr dauerhaft;

„FAMA“ - Wandbekleidung, einfarbig und marmoriert;

„FAMA“-Treppen mit und ohne Profil auf neue und alte Holz-, Zement-und Steinstufen;

„FAM A“ - Sublinol bester, schalldämpfender Korkestrich als Unterlage f. Linoleum.

Feinste Referenzen.

Prospekte und Muster gratis und franko.

Hannoversche Steinholz-Fabrik „FAMA", Hannover

G. m. b. H.

|^] ^ i^;    W W W W    W i#! W 1^.    ^ Wl#' W W W 'rf’l'

Alle irsendöo on$ezel$ten Bücher

Holzdachkonstruktionen bis ca. 40 m freitragend. Objekte mit 43 m Spannweite in Auftrag.

rl

. 19 deutsche und Auslandspatente.

Volksschul - Neubau in Fürth - Nürnberg. Ansicht.

ff

OTTO

DM

HETZER

Neue Holzbauweisen

KW

WEIMAR

13 Jahre erprobt.

Stab-, Riemen- und Parkettfußböden in Eichen-, Buchen- und Kiefernholz

auf Blindboden und in Asphalt verlegt, liefert

und

OTTO HETZER • H±±e

^Holzbearbeitung WEIMAR

Neuheit!

kaltw.

von der

ii

'1

Fortwährend heiBes Wasser Kein Erneuern der Wasser-

Sämtliche Neuheiten

in Kachelöfen, Kaminen

GEBRÜDER PLEW, LEIPZIG, Emiliensfraße 36 Fernsprech. 4468

Käuffer L Co., ITlainz

Fernsprecher 229

Obere Huffrajje 1

Fernsprecher 229

Spezialfabrik

für

ßeizungs« u. hüifungsanlagen

aller Systeme in jeder Ausdehnung — Spezialität feit über 40 Jahren

Kesselschmiede -- Apparatebau

Warmwasserheizungen

niederdruckdampf>

heizungen

Hietierdruckdampf» Heizungen mit zwang-läufiger Zirkulation Hbdampfheizungen

Heizungen mit reduziertem Hochdruckdampf Vakuumheizungen Fernheiz-Werke

Fernwarmwaiferverfor-gungen — Fern-Warmwasserheizungen

Kurbäder • Volksbäder Sdiwimmbäder Hrbeiterbraufebäder Schulbäder

Gefundheitstediniiche

Einlagen

Kaloriferluftheizungen

Hochdruckrohrfeitungen für alle Zwecke =••=•• Federrohre ---- Gegenifromapparafe ----Boiler Reservoire -= Kessel aller Hrt

Karlsruhe i. Baden

Kriegshra&e 69a Fernsprecher 1570

Ellen a. d. Ruhr

MaxltraHe 1 Fernsprecher 740

Frankfurt a. M.

Weferftrafje 7 Fernsprecher 13671

Köln a. Rh.

Deutscher Ring 18 Fernsprecher 2432

M.-Siadback

hüpertzenderNra&e 55 Fernsprecher 388

Metz

Moreaullrahe 21 Fernsprecher 1236

Über 5000 Anlagen ausgeführt

Prospekte kostenfrei

Konkurrenzsystem der Prüßwände

Beste sich freitragende Zwischen- und Treppenhauswände, Außenmauern für Scheunen usw. und Umwehrungen.

Von Behörden vielfach verwendet

Ausführung u. Lizenzvergebung

für Rheinland und den Re-gier.-Bezirk Arnsberg durch

Auf jede Länge verstellbar

Thiemicke & Co., Düsseldorf

□□□□□□□□□□□□□

X-N

>e<

Stahlrohr-

Deckenstützen

(Patent Sommer)

aus

Kessler

Pafenlwände

D. R. P. 193 144

mit dem Tiger

Ersatz

□□□□□□□□□□□□□

Eingetragene-

!'

injJ wt

Schutzmarken.

durch

,TEZETT! JmTü!”

NinnesmonnröhreniserRe

Beste Marken der Gegenwart!

DOETSCH & CAHN

HANNOVER-WÜLFEL

Düsseldorf

Aeltestc Radiergummi - Spezial Fabrik.

Zu haben in allen besseren Papierhandlungen

Kittlose Glasdächer

nach den bewährtenJSystemen Zimmermann

„Perfekt“

„Universal“

„Prima*

mit gewalzten Eisen- oder Stahlblechsprossen verschiedener Profile und starker Verzinkung oder rostsicherem Anstrich

D. R. G. M. D. R. P. angemeldet Auslandpatente

fertigt als Spezialität, sowie in Verbindung damit od. gesondert:

Eisenkonstruktionen, gespannte Shedrinnen,Verglasungen, Ventilationseinrichtungen, Dachfenster, Blitzschutzanlagen

USW. usw.

6. Zimmermann, Stuttgart

Telegr.-Adr.: Zimmermann Hoflieferant Stuttgart

Kgl. Hoflieferant

Rotebühlstraße Nr. 57-59 Telephon Nr. 9255, 9256, 9257

Lieferant für staatliche, städtische und Militärbehörden, sowie für bedeutende Industrielle und Bauunternehmer

Vielfach verwendet an: Bahnhöfen, Fabriken, Ausstellungs-, Verkehrs- und Lagerhallen, Museen, Kunstgebäuden, Ateliers, Wintergärten, Gewächshäusern, Sanatorien, Schlachthöfen usw.

OQcmcmnncmnaaaQDcmocmn

Besondere Vorzüge:

aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaao

a Absolute, dauernde Wasserdichtheit — Kein Abtropfen von Schwitzwasser n ° — Leichtes Auswechseln der Glasscheiben — Schnelle Montage auch bei ° □ Regen, Schnee und Frost — Große Tragfähigkeit bei beträchtlicher Pfetten- S entfernung — Begehbar — Reparaturen ausgeschlossen usw.

Sa

□aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Illustrierter Katalog, Voranschläge, Modelle usw. stehen gerne zur Verfügung; evtl. Ingenieurbesuche kostenlos.

VORZÜGLICHE REFERENZEN!

Bis Juli 1909

mehr als

13000

y \

^Feuerlösch M

leumown <

«»—IM

Ml

Schadenfeuer verhütet durch

Minimax

Verlangen Sie bitte Gratis-Prospekte S von der

Minima#-Apparate-Bau-G. m. b. H.

Berlin CG 9, Linl<straße Nr. 17

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Willy Minde

ii

iS

Hamburg 1

:: Semperhaus A ::

Dcmnannnanmmnaaaonanaooaonacmonnciannanoncmcmannnannon

fl

Abteilung I:

Sonnenschutz- und « Sicherheits-Anlagen

Abteilung II:    □ Abteilung III:

□ Jalousien g Holzrolladen Klappladen Patentrouleaux g

° Markisen Baldachine Sdieerengitter Stahlrolladen

Rollschutjwände

Gartenlauben

Rohrmöbel

Zelte

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Hallesche Röhrenwerke A.-G.

Halle a. S.

ABTEILUNG C:

Zentralheizungen aller Systeme Lüftungs- und Trockenanlagen Gewächshausbau

BAUAUSFÜHRUNGEN UND EISENBETONBAU

R ZINGRAF DÜSSELDORF 90

Fernsprech-Anschlüsse: Düsseldorf Nr. 2068, Bochum Nr. 666

fl Stein-Decke

59

CRUDOL“ (ßfiS OßSCh) In allen Farbentönen! Hitzebeständig! Bewährtes Anstriches-~-\—^yuouii^ material für Radiatoren, Heizkörper, Heizungsrohre und dgl.

„MOENUSFARBEN“ (Japan-Farben)

ud°lT

iV

l/w

Garantiert bleifrei! Für Innen- und Außenanstriche! Abwaschbar! Desinfektionsfähig! Werden nicht rissig! Springen nicht ab!

Alleinige Hersteller:

0. Fritze & Co., G. m. b. It„ Offenbach a. Holn

MS

Musterkarten und Proben kostenlos!

Garantie für Haltbarkeit! . Garantie für Zweckdienlichkeit!

D. R. O. M. 236098, 326803 und 335530. Patentiert im Auslande

Einfachste Ausführung und größte Schallsicherheit, ■ ■    ■ — Deckenrisse ausgeschlossen =====

Ausarbeitung von Vorprojekten u. Berechnungen kostenfrei

Lizenzunternehmer an allen Orten gesucht, denen auf Wunsch stat. Berechnungen geliefert werden

Christoph & Unmack, N.-S., TTiesky 0.=C.

einzigste Spezialfabrik In Europa

In 25 Jahren mehrere 1000 Bauten geliefert

u. a. für Se. Mai. den Kaiser und König, für die Deutschen

und ausländischen Heeresverwaltungen, die vereine vom Roten Kreuz, für viele Lazarette, Krankenhäuser, heil» : : statten usw., sowie für viele staatliche und kommunale Verwaltungen unter wiederholten Nachbestellungen : :

hygienisch mustergültige Bauten

zur Verwendung für jeden erdenklichen Zweck

Docker-Baracken und -ssäuser

Zerlegbar

liefert nur

Transportabel

Abbruch und Wiederaufbau ohne jeden Tiiatenaloerlust

Docker-Bauten sind prämiiert mit Staats« preisen und höchsten Buszeichnungen bei allen Wettbewerben im In- u. Buslande

iti

mm

£~:r.— Bll -3j

LH

Docker-Bauten sind als vorzüglich anerkannt von Staats- u. Oerneindebebörden, : sowie von massgebenden Autoritäten :

3erlegbarer transportabler Döcker-Schulpaoillon

Bereits bis 280 Sdiulpaoillons mit ca. 480 Klaffen unter wiederholten Nachbestellungen geliefert, Darunter 20 kl. Barackenschule Berlin mit Turnballe und Scbulbienermotjnung, und 20 kl. in Mailand

Christoph & Unmack R. 6.

af-^cbulbänke^a 0». SfOulmbbel ,<i0 Br Scljultafeln «40 3eirl)enmpbil!en Kompl. Sctjul*

O ei nricf)tungen Q

' II    _y

Berlin TP. 9 unö Riesky O.C.

61 -

SO Millionen

w-h?

Sächsische

Biberschwänze

CO

o>

naturrot 7 wetterbeständig

if

sowie Glasuren in allen Farben, rühmlichst bekanntes, baubehördlich bevorzugtes Fabrikat,

liefert als Jahresproduktion die

Verkaufsstelle Vereinigter Stichs. Dachzieselwerke

Riesa

Fernsprecher Riesa Nr. 31

Telegr.-Adr.; Dachziegel Riesa

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □

| KORKSTEIN-BAUMATERIAL g

KORKSTEINE « KORKPLATTEN g GEPRESSTE U. GEHOBELTE KORKPLATTEN

KORKESTRICH

jj ISOLIERUNGEN VON KÜHLRAUMEN |

UMHÜLLUNGEN VON DAMPF-,

WASSER- U. KALTELEITUNGEN

I RICHARD STUMPF |

LEIPZIG-PLAGWITZ 8

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ED

HD) HEI

JOS.JHOUZER

Q. m. b. M.

müNCHCN

Telefon 22035

Kaufingerstrasse 3

Spezialgeschäft für Scbornsteinbau und Feuerungs-Zlnlagen

ProjeHtiercn und Bau von Ofcnanlagcn jeder Art für die Ton,-RalK u. Cement Industrie. Erhöhen. Binden. Geradericbten Schornsteinen ohne Betriebsstörung.

Umlegen überflüssig gewordener Schornsteine im Ganzen. Raucbverzebrende Feuerung D.R.G.M. 238188

LIZENZINHABER

des

von

D.R.R

187992

für

Bayern. Württemberg und Baden. Diese patentamtlicb geschützte neue Herstellern gsart standfester Schornsteine macht durch NferanKerunq der Radiabteine in einzelnen Gruppen ein Reisseo od. Bersten der Schornstein« saule vollständig unmöglich, daher Keine Reparaturen u.Kein Umlegen von Bändern.

Gegründet 1872

Beste Referenzen des ön-und Auslandes HÖCHSTE AUSZEICHNUNGEN

I Ant. Richard, Düsseldorf

m Casein-Farben und -Bindemittel

fabriziert als Spezialitäten

II

llllg

zur Selbstanfertigung von Caseins arben für Malerei und Anstrich auf Wand usw., M in verschiedenen Sorten, Casei'nfarben, Punische Wachsfarben, Seidenfarben, “1 Künstler-Ölfarben usw. in Tuben, Casein- u. a. Anstrichfarben, Casein-Mallein-wand, Präparate für besten Wandputz und Sgraffitomalerei. Die Casei'nmalerei ist absolut matt, dauerhaft, unveränderlich, zeichnet sich aus durch sympathischen Reiz, Feuer in den hellen und Tiefe in den dunkelen Tönen. Viele bedeutende Arbeiten in öffentlichen Gebäuden, Kirchen, Rathäusern usw., auch in Privathäusern sind und werden seit ca. 20 Jahren mit meinen Caseinpräparaten ausgeführt. Man vermeide die Nachahmungen. Prospekte, Zeugnisse und Muster gratis und franko.

Münchener Asphaltiern

Hopp L Cie., Mönchen

Telephon Nr. 7465

Nußbaum-Straße 16

x0

iS

oN

XÖ

\V

o"°"'

oXXO«o»ono/io l,o„o

ÖZ

'o

Auslühmns von Fahrstraßen ln | Stnmpfasphalt, Betonarbeiten Gußasphaltarbelten Isolieransen

ip

s?

SS

-P

aller Art

s?

-P

0//0//0//oiioilOllOttO"⁰"°

xO

SS

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

BERLIN

MANNHEIM

SchleswigerUferQ

□□□□□□□□□□□□□□□□

Industriestraße 3

□□□□□□□□□□□□□□□□

Japan=Cmail

fjeizkörperlacke

Isolierbeckmasse

oo

OO

Jakob Mterich - Mannheim

Lack-, Farben» und chemische Fabrik

Spezialitäten:

rein me iß, nicht nadigilbenb und in allen anderen Nuancen, wider-f standsfähig gegen Säuredämpfe, Karbol- und Sublimatlösungen. Porzellanartiger, steinharter, wetterbeständiger, beliebig waschbarer und da unverwüstlich, auch* billigster fjodjglanzsBnstridj für Türen, wände und öartenmöbel, besonders in Krankenzimmer, Operationssäle, Badezimmer, Bkkumulatorenräume.

I garantiert hihbestä'ndig und geruchlos.

zur Isolierung von Fundamentmauerwerk, sowie Betonboden gegen Feuchtigkeit, vor dem Belegen mit sinoleum. Billiger, besser und praktischer wie frühere Methoden.

Prospekte gratis und franko.

Pompelonfscher Mormorpiitz

Bester Ersatz für Natur - Marmor I

Die schönste und billigste Wandverkleidung der Gegenwart, besonders geeignet für Badezimmer, Treppenhäuser, Säle usw. Vom hygienischen Standpunkt die empfehlenswerteste Wandverkleidung, da pompejanischer Marmorputz in einer glasharten und glatten, fugenlosen Fläche hergestellt wird, weshalb er für Krankenhäuser usw. sehr zu empfehlen ist, weil die Flächen abgewaschen und leicht desinfiziert werden können, wodurch eine Übertragung der Krankheitskeime ausgeschlossen ist.

Kostenanschläge usw. gerne zu Diensten :: Vertreter in vielen Großstädten

Ludwig üsinger Nach!., Wiesbaden

oo

oo

oo

oo

Die einzige, hygienisch vollkommene, in Anlage und Betrieb billigste

Heizung für das Einfamilienhaus

ist die verbesserte Zentralluftheizung!

In jedes auch alte Haus leicht einzubauen! ;• Man verlange Prospekt 14.

Scliwarzhaupt, Spiecker 4 Co. IM, C. m. d. I, Frankfurt«. Mai

■■■

Trockenlesuns feuchter Müde

D. R. P.

Abschneiden der Mauern u. Einziehen von Bleiisolierungen

.....

s%

Ausgeführt u. a.: Fürstlich von Bismarck-sches Schloß in Friedrichsruh, Teile der Köngl. Residenz in München, Heiliggeistkirche in München, Königliches Hauptlaboratorium in Ingolstadt, Heiliggeistkirche in Weilheim, Teile des Königlichen Kriegsministeriums in München, Gräfliches Schloß in Allmannshausen und Pfördten, Schulhaus in Unterneuhausen, Königliche Grubenverwaltung in Peißenberg, Pfarrhof in Pfaffenhausen und viele Privatgebäude

Stadler&Geyer, München

!/;

Telephon 25536 :: Wittelsbacherstr. 8, I Spezial - Geschäft für Trockenlegung feuchter Gebäude

Berlin: Joseph Waigel, Rathenowerstr. 52 Hamburg: Zwirlein, Kreugweg 23 Wien: G. m. b. H. für Trockenlegung feuchter Gebäude, Wien XIII, Auhofstr. 78 c

Alle irsendöo angezeigten Bücher

erhalten Sie ohne Preiserhöhung gegen bequeme monatliche Teilzahlung sofort komplett von

Oscar Forkel, Technische speziaihuchhandiuiis, Leipzig

— 66

CÖ

HclUmend, Hanau a.M.

Voss & Wolter

Kranbau - Gesellschaft m. b. H.

Berlin N. 20

Koloniestraße 76 Fernsprecher II, 1430

Krane leihweise

r : — -    ~

■M\

li

lii

,X

I.    Komplette öffentliche Bade-Anstalten

II.    Brausebäder,Wascheinrichtungen für industrielle Werke, Schulen, Kasernen usw.

III.    Zentralheizungen in Verbindung mit Luftbefeuchtungs- und Ventilationsanlagen

IV.    Massenaborte und Pissoiranlagen nach den neuesten technischen Erfahrungen

V.    Dampfluftheizungsanlagen nach amerikanischem System

VI.    Entstaubungs-, Spänetransport -und Entnebelungsanlagen

VII.    Künstliche Zuganlagen u. Rauchabsaugungen für Schmiedefeuer

VIII. Exhaustoren, Ventilatoren für Dampf-, Wasser-, Riemen- oder elektrischen Betrieb

IX. Arbeiterkleiderschränke, Speise-Wärmeschränke usw. usw.

m'i

mm

Cw)

fern

Fahrb are Kr anmaste (D. R. p.)

zum Versetzen von Werksteinen und zur Beförderung von Baumaterialien

kauf- und leihweise

Vertreter für größere Bezirke gesucht!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□f---—----»□

GEBRÜDERSULZER

FRFfIBURG I. BR.

LUDWIGSHAFEN A. RH.

FRANKFURT A. M.

MÜNCHEN — STUTTGART — COLMAR — METZ — LUXEMBURG

ZENTRALHEIZUNGEN

ALLER SYSTEME UND GRÖSSEN

LUFTBEFEUCHTUNGSUND VENTILATIONSANLAGEN

ENTSTAUBUNGS-

UND TROCKENANLAGEN

JD

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ßemenfBau-Acfiengesellsifiaff Hannover

Fernsprecher 2261.

•B-

-B-

Telegramme:

Zement6au=Gesellschaft.

Filialen: Berlin es Köln = 6. s Dortmund s Ragen i. M. s Magdeburg, a

m Projekte und Ausführung von BisenBefonBaufen m

Beton- und ßlonierkonstruktionen.

Fundierungen und Tiefbauten jeglicher Art.

Brückenbauten, Kanalisationen, ti$asserversorgungs= u. Kläranlagen.

W Polygonaleren S3

Beste Betoneisenhonstruhtion für grosse Spannweiten und beliebige Belastung.

Ausführung von kompletten 6e6äude=Anlagen Für die Industrie.

massive Dachhonstruhtionen Streeftmetallhonstruhtionen.

(iS

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIII

Spezialgeschäft für Beton- und Monierbau

FRANZ SCHLÜTER

DORTMUND

Zweigbureau: DÜSSELDORF, Ahnfeldstraße 75

-----— •......................—Düsseldorf 1902:.....,—..........

Preußische Staatsmedaille • Silberne Medaille

Betonbau ° Eisenbetonbau

:: :: Ia Referenzen!

Ia Referenzen! :r ::

Kataloge über ausgeführte Arbeiten auf Wunsch Interessenten gratis!

■i

L. Geissler & Söhne

Berlin S 59

IBBI

Dieffenbachstraße 33 :: Telephon: Amt IV, 9476

Fabrik für Treppen-Geländer P und komplette Holz-Treppen

Bekleidungen für gemauerte Treppen, massive und furnierte j Treppen-Belag-Stufen, Geländer mit Traillen oder in Gitterform in geschmackvoller Ausführung,

Paneel- u. Wandleisten, Geländer auf Eisenschienen, Balustraden

rc

■a

fl

WW

mWrnm

FBI

WM

--¹". ,7

s> ■

Prompte und solide Ausführung sämtlicher Arbeiten für komplett.Treppenbau

Schnellste Lieferung :: Gute Referenzen

■I

AEKOGEN

Aktien-Gesellschaft für Licht und Wasser

BERLIN

HANNOVER

BRESLAU

DD DD DD DD DD DD DD DD

Abt. i

für Einzelgebäude als:

Landhäuser, Schlösser, Eisenbahnstationen, Anstalten. Vollständiger Ersatz für Kohlengasbeleuchtung. Einfacher, billiger, ungefährl. Betrieb.

Abt. II

Aero$ens os - Zentralen

zur Zentralversorgung ganzer Ortschaften. Bis-:: :: :: herige Lieferung: 80 Ortszentralen :: :: ::

Abt. III

SteinKohlensnsonstnlten

jeden Umfanges nach bewährtem System

Abt. IV

öflsserversorsönssnnliisen

jeder Art, Pumpstationen usw.

:Q;

I    Sülze & Schröder « Bannover II

II    Sernjprecber Dr. 1237    telegrafier.: Scbornfteinbau ßannover    Sernfprecber Dr. 1237 !▲

Spejialgefcbäft für Schornstein bau

Dampfkeffeleinmauerungen

Flugaschenfänger

Ringöfen

Wasserbehälter, pat. Intze m Blitzableiter m Neubauten m Reparaturen

BOCHUHER VEREIN für BERGBAU und fitsSSSTAHL FABRIKATION i, BOOTUM, Westfalen.

Abtheilung:

Feld-, Forst- und Industrie-Bahnen aller Art

VERTRETEN

DURCH    xiTl/iirSv

ifcjj    l=T= CI

i|l

g:

IÖJ

STÄHLERNE ».HÖLZERNE LOWRIES IN DEN NEUE-

gyg

BBS

HERSTELLUNG VOLLSTÄNDIGER BAHNANLAGEN' _

PROSPEKTE u. KOSTEN-    STtN KONSTRUKTIONEN.

' ANSCHLÄGE STEHEN GERN ZUR VERFÜGUNG.

WEICHEN;

BBBQI

Bll

BBI

tender-locomotiven.

LAGER in BERLIN u. BOCHUM

III

KWI

IE

WALDBAHNWAGEN.

-I    ffl    r-,    r-.

STAHLMUlOENKIPPWAGEN. §

Wa

jMSMgBaMiMiayrJiNjwnwaMWMBMiinaB

BbBBbbSuüüHB

11

m

bcber & Co.

Oegrunbet 1856

Ion-, Schamotte- und Steinzeugtrarenfabrik

Cbemniti

3sd)opauer Strafte 103 105

rrurrmm empfehlen: urttrmrrr

Stemzeugrobre

zu Waffel-leitungen, Kanalisationen, Rbortanlagen usm. ferner

Uiebtrüge aller Art

Waffel-fässer, Stall = Dunstrohre, Tränkbecken und Regulierbasfins zur automatischen Viehselbsttränke

Scbamotteroaren

usw.

:: Preisliste gratis und franko zu Diensten ::

QIIQllOIIOIIOIIOIIOIIOIIOllOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOOllOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOllOIIO

o o

iiosettspQIoppaint

Vorzüge:

<6

Einfache und billige Montage, keine Federn, ^ ^ Membrane, Schwimmkugelhahn usw., geräusch- = = loses Füllen, energische Spülung bei geringstem q q Wasserverbrauch, keine Rückschläge in den ^ = ::    :: Leitungen, Rohrunterbrechung

II

System Stickdorn

Von Behörden eingehend geprüft, glänzend begutachtet und zur Verwendung empfohlen

iS

II

9 9 5 ö 9 9

Zu beziehen durch Grossisten der In- 9 9 stallations - Branche und Installateure § A

................................................................................. 5 5

D. R.-

Patente

Auslands-

Patente

Ausführliche Preisliste mit Montage-Anweisung gratis und franko durch

äl

Saiig-u.PreGliifMiiiliistrieG.ni.ü.)i. zZ

Telegr.-Adr.

Spiapparat

Fabrik für sanitäre Anlagen

Düsseldorf

Postschließfach 189

2 2

Fernspr. q O No. 7770 = =

9 9

Q Q

OIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOllOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOOllOIIOIIOIIOIIOIIOIlOIIOIIOIIOIIOIIOliOMOIIOIlOIIOIIO

Zent ral ■ Heizungen aller Art für Kirchen, Schulen, Geschäfts- und Privathäuser, Villen, sowie einzelne Etagen

Eigene patentierte langjährig bewährte Systeme, insbesondere

Schramm’s Patent-Niederdruckdampfheizung mit selbsttätigen Regulierung

Warmwasser-Heizungen

Geschoß-Heizungen

für einzelne Etagen mit Caloria-Herdkessel, Gewächshäuser und Wintergärten usw., Azetylengas-Beleuchtungsanlagen

Millers ligleil-ScliiiMe (D. H C. M.) für Lichlscliachtabdeckung

Sicherster Schutz gegen Ausgleiten und Haftpflichtschäden

Metallteerke Bruno Schramm, G. bi. b. fl., lloer$$ehofen Erfurt

Älteste Fabrik Thüringens für Zentral-Heizungen

Die rühmlichst bekannten

gelben Skrombcrga=Stablklinker

für Trottoirbelag und Wasserbauten

als krsah für Granit

auch als Pflaster für Ställe, ülehböfe, Kühlhäuser, :: Elektrizitätswerke und Industrielle Anlagen ::

empfiehlt der 6cneral=Dertreter

flbolpt) Tllöller - filtona=£lbe 5

51 fjafenstrafie 51

Zeugnisse und Referenzen zahlreicher kaiserlicher, königlicher ::    und städtischer Bauoerroaltungen zu Diensten ::

HELIOLITH

D. R. P. und p. e. W.

, fugenloser, harter, glänzender Wand- und Deckenputz

sowohl einfarbig, als auch in Steinimitation und in dekorativer Ausführung lieferbar.

Besonders geeignet für Krankenhäuser, Kühlräume, Nahrungsmittelfabriken, sowie für sonstige öffentliche und Privatbauten.

Bereits in einer größeren Anzahl hervorragender staatlicher, städtischer und privater Gebäude angewendet.

Kostenanschläge, Referenzen und weitere Auskunft durch den Fabrikanten

Adolph Möller, Altona-Elbe 5

Hafenstraße 51.

lOIIO

OIO

Carl Flobr

Berlin

Personen» und sasten=Aufzüge

Paternofter=fluszüge

Krane aller Art

elektrische, pendelnd ausgehängte

Met- und Lohr-Maschinen

ca. 1500 nrbeiter und Beamte

Besteht seit

1852

Über 14000 Anlagen in aller Welt ausgeführt!

lö o

fl

II

El

LWW

m»

IM

HS

5CHUIZE&HOFFMAHN-hflNHOVER

Spezial-Fabrik

für

Parkettkegel = bahnen, Billards, Bierdruck= apparate und > Kühlanlagen.

mif-regulirbarerLaufbahn -D-R-Q-M’

! SCHULZE Ä HOf FM A N N₇s1A N NOVER

Schulze & Hoffmunn

Hannover 109.

Eisenbeton für Tief- u. Hochbau

Übernahme schlüsselfertiger Bauten Decken, Treppen in Steineisen und Eisenbeton SystLe₀™entlert’ Brücken für alle Zwecke

Fundierungen Pfähle

Architektonische

Ausbildung

eine

Bet0„Ü

flirt

xtsen

d»tS»

ktcf

H»ftun9

fertig

Ingenieur-Bureau Projekte, Gutachten usw.

Schwerspat-Leichtsteine

zu Decken, Wänden, Isolierungen usw.

Universal-Rüster 100 Stück M. 150.—

Wassertürme, Reservoire

Wände, feuersicheritsagend’

Baracken, massiv

Vertretungen

in Helsingfors, Kopenhagen, Kristiania, Kiel, Bremen, Frankfurt a. M., Straßburg, Nordhausen, Erfurt, Magdeburg, Stettin, Königsberg i. Pr., Liegnitz, Warschau, Konstantinopel, Kairo.

BB

Polier-Arbeiten

ne

IH

Z    Aorkplaiten. Aunsttuffsteine, und für Dampf., Warm

'•    und Karttvaifcrleiruugcn. führt'fatlMmStz und billig ans

aller Art für das Baufach,

Ekjle Siibbniffriir Uolirc-Anßiill

BB

Ariß Wörz München, Warsstraße 5.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DIE WAHRHEIT ÜBER

DflCHPERLE

D.RP. ANGEMELDET □ D. R.W. □ D.R.G.M.

„Unter Eid“ vor Gericht abgegebene Sachverständigen-Gutachten:

Schlußsatz: Ich habe die „Dachperle¹¹ auf der Ludwigshafener Walzmühle nunmehr während zweier Jahre beobachtet und zum Teil bei sehr erheblichen Temperatur Schwankungen. Die Bedachungen haben sich bis fetzt sehr gut gehalten, so daß ich an der Stabilität dieses Daches und seiner Isolierfähigkeit nicht mehr zweifle.

Aufgestellt: Ludwigshafen a. Rh„ 22. Febr. 1908.

Der Bezirksbaumeister, gez. Lipps.

Die Ludwigshafener Walzmühle schreibt: Es gereicht uns zur besonderen Genugtuung, heute bestätigen zu können, daß sich die „Dachperle“ ganz vorzüglich gehalten hat. Das System hat sich bei uns durchaus bewährt, indem das Dach im Winter 1906\07 in einer Nacht Temperaturschwankungen bis zu 28° auszuhalten hatte, ohne die sonst bei Zementdächern bestimmt auftretenden Nachteile zu zeigen. Auch die Isolierung ist eine ganz vorzügliche, was schon daraus hervorgeht, daß sich in den selbst sehr warmen Maschinenräumen Niederschläge an den Decken nicht gezeigt haben.

Auf Grund dieser Erfahrungen können wir die von uns gewählte Konstruktion „Dachperle ‘ speziell für Fabrikbauten usw. mit bestem Gewissen weiter empfehlen.

Ludwigshafen a. Rh., 20. Febr. 1908.

Die Direktion der Ludwigshafener Walzmühle

gez. Kaufmann.

Möller & Esselborn, Ludölsslmfen n. Rh.

Laut fachmännischem Urteil ist „Dachperle“ das Vollkommenste, was bis jetzt erreicht wurde. Weitere Referenden und Prospekte

=-.-■■■    -........    = gerne zu Diensten. -----...........................-=

„Dachperle“ ist in allen deutschen Bundesstaaten als harte Bedachung anerkannt. Belastung nur ca. 38 kg pro qm gegen 140 kg von Holzzementdach. Die höchste Isolierung wird mit ..............    = „Dachperle“ erreicht. -------- ==r"7-.--==

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PFISTER & SCHMIDT

vormals Wachter & Mörstadt Telephon-Nr. 7079 :: MÜNCHEN, Nymphenburgerstr.Nr.47

Ingenieurbureau und Fabrik für gesundheitstechnische Einrichtungen, Apparate und Maschinen.

Installationsgescbäft für Gas- und Wasserleitungen.Wassermotoren, Pumpwerke, Bade- und Klosettanlagen, Wascheinrichtungen, Entwässerungen, Heizung und Ventilation.

Bauunternehmung für Wasserkraftanlagen, Wasserversorgung und Kanalisation.

Lager in diversen Installationsartikeln, Apparaten, Pumpen und Maschinen, gußeisernen, schmiedeeisernen und Messing-Röhren.

rar

niftv

usw

nifrv

jöjK

F¹

Isolierbeckmafle

5]

zur Isolierung von vertikal Funbamentmauertoerk an Stelle von Soubron, Teer usw. zur Isolierung von Uerblenbsanbsteinen zur Isolierung sreistetjenber öiebelmänbe, welche auch nachträglich verputzt werben können zur Isolierung massiver Löben vor bem Belegen oon sinoleum unb Korkplatten

offeriert

Deutsche Isoliermerke

Friebr. Spiegel

Cbarlottenburg 2

Alle irgendwo angezeigten Bücher

erhalten Sie ohne Preiserhöhung gegen bequeme monatliche Teilzahlung sofort komplett von

Oscar Forkel, Technische Mibuchhnntfiiing, Leipzig

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

77

DOLOMENT

>■

CD. R. P. Nr. 196442)

der anerkannt beste fugenlose Fußbodenbelag der Gegenwart. Feuersicher, elegant und unverwüstlich, bester, vollkommenster und billigster Ersatz für Linoleum, Fliesen, Asphalt, Terrazzo und Holzdielung. Auf jede in sich feste Unterlage verlegbar. Überzugsbclag über ausgelaufene Fußböden aller Art. „DOLOMENT<s-Estrich, bestbewährte Unterlage für Linoleum, warmhaltend, elastisch, schalldämpfend. Kein Durchscheinen von Fugen. „DOLOMENT*¹-Kehlen und Leisten, Fußböden und Wandverkleidungen in jeder Musterung und verschiedenem Kolorit nach Zeichnung ausführbar,

Ober Z 000 000 m „Dolomenl“-Fußböden verlest.

Muster, Prospekte und Kostenanschläge gratis

Größte Referenz: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Bauleitung, Nonnendamm-Berlin, zirka 100 000 qm.

Deutsche Steinholz Werke

Langguth & Platz, Berlin NW 40, Heidestr. 15/16.

Tel. Amt II 1749 und 3310.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Deutsche öusseroerke, «s Berlin

Aktien: Mk. 2000000.

Kapital: Obligationen M. 4000000.

--Errichtet 1889.-

Wasser-, Gas- und Kanalisationsanlagen. Bade- und Brause-Einrichtungen. Einrichtung von Krankenhäusern, Irrenanstalten, Schulen, Kasernen usw. Wasserversorgung sowie Entwässerung ::    ganzer Städte und Orte. Abwässerreinigung.    ::

Wir besitzen und betreiben neben dem Installationsgeschäft in Berlin die Wasserwerke der Städte:

Waren, Weißenthurm, Uelzen, Pyritz, Ludwigslust, Zehdenick, Templin, Rheda-Wiedenbrück, Schneidemühl, Dt. - Krone, Neustrelitz, sowie die Gaswerke in Zehdenick und Rheda-Wiedenbrück.

Mit jedem Werk ist ein Installationsgeschäft verbunden.

Aufsichtsrat:

Bankier Ludwig Delbrück, in Firma Delbrück, Leo & Co., Berlin W. Kommerzienrat Dr. jur. Georg Heimann, in Firma E. Heimann, Breslau. Gerichtsassessor a. D. Karl Mommsen, Direktor der Mitteldeutschen Kreditbank, Berlin W. Baurat Fr. Schmelzer, Direktor des Wasserwerks Frankfurt a. 0. Regierungs-Baumeister Alfred Stapf, Berlin W. Generalmajor z. D. Freiherr Franz von Gayl, Berlin W. Vorstand: Zivilingenieur Paul Hopp.    ::

OIIOIlOllOIIOIIOIlOllOllOIIOHOllOllOIIOIIOIIOilOllOllOIIOOllOIIOIIOIIOIIOilOIIOIIOIIOIIOIIOllOIIOllOllOIIOIIO

LuftziMtions-Trockenofen „Ideal“, uu

zum schnellen und gründlichen Austrocknen von Neubauten und feuchten Räumen

iiiimimnuilllll

Bewährt, vielfach und bei Behörden eingeführt. Wirkt nicht nur durch strahlende .Wärme, sondern hauptsächlich durch stetigen Luftwechsel.

Abteilung efer feuchten Luft

Vt

StA

d. i.: frische Außenluft tritt dauernd durch das Zuleitungsrohr in die Kanäle im Ofen, steigt darin erhitzt in sehr trockenem Zustand in den Raum, bestreicht Decken und Wände, saugt die Feuchtigkeit auf, sinkt damit zu Boden und wird durch einen weiteren Kanal im Ofen unten angesaugt und mit den Feuergasen durch das Rauchrohr abgeführt.

Vorteile: In wenigen Tagen gründliches Entfernen der Feuchtigkeit, vollkommene Erhärtung des noch frischen Verputzes, kein Ausströmen schädlicher Gase, regulierbar, einfache, nicht ständige Überwachung bei Tag und Nacht. Mehrjährige Gebrauchsfähigkeit. Alle dem Feuer ausgesetzten Teile leicht ersetzbar und beste Ausnutzung des Koksmaterials. In 24 Stunden 1—l¹^ Zentner Koks nötig. --................... . ■

Zu beziehen zu Kauf und Miete durch

Baugeschäft Jos. Schretzmayr (Inh.: Alois Schmidt), München

—:—- - Briennerstraße 30/o.

Lizenzen zum Alleinvertrieb usw. sind noch zu vergeben.

OIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIO

□□□

□□□

□□□

□□□□□□□□DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

□DD

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CD    □□□

□□□

Himer Kunststein- und Betonwerk

Inhaber: Otto Leube

Ulm a. Donau

Ausführung aller vorkommenden Kunststein- u. Eisenbetonarbeiten

Spezialität: Armierte Treppenstufen

Alle Zementwaren für Hoch- und Tiefbau

nun

□□□

□ Dü

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

DDO

Vielteilige Schiebetüren

i ■

i=—

m - II

mm

«8

kW

ISS

mm

UW

Spezial-Fabrik für Schiebetüren

(Differenzial und Kugellagersystem)

Drehtüren, Windfangtürbeschläge, Oberlichtverschlüsse usw. ■

Ausführliche

Preis-

Kataloge

versende gratis und franko!

UK

jd |

II

vj

El

Ml

!.

II

um

61

11

Ausführliche

Preis-

Kataloge

versende gratis und franko!

11

IgfS

Mm

mSm

BrunoMädler«Berlin SO S

64 Köpenicker Straße 64

.... ' -

®■ • ■ ___82

iSlS - ~

Brücken und Decken

ohne Seitenschub, nach System Professor Möller und nach anderen Systemen

Eisenbetonpfähle und Spundwände :: Uferdeckwerke

Schwimmbassins Wasserbehälter Kanäle, Futtermauern

überhaupt

Herstellung von Stampfbetonarbeiten jeder Art Garantie d

unter

er Haltbarkeit!

DRENCKHAHN & SUDHOP

Beton- und Eisenbetonbau, Röhren- und Kunststeinfabrik

Hauptgeschäft: BRAUNSCHWEIG

Zweigniederlassung: Danzig Fernsprecher 2067

Fernsprecher 46

Zementröhren

mit Eiseneinlage (D. R. P.)

:: unter allen Verhältnissen :: :: größte Sicherheit bietende :: Röhren

. . -

Jl

■

fk

Zementröhren

runde .und eiförmige, in allen Profilen

nnnnnnnnnnnnnnn n    □

n Feinste Referenzen n

§ stehen zu Diensten! j=j

n Projekte und Angebote H kostenlos!

nnnnnnnnnnnnnnn

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DO

Verwenden Sie

Johns Schornstein- und Ventilations-Aufsähe gegen Dunst und Rauchbelästigungen, für automatische Lüftung von Räumen usw.

Johns Ruß- und Funkenfänger gegen Rußplage. Garantiert sichere Wirkung. Johns feuersichere Schornsteintür mit „Schließ zw ang(f zur Verhütung von Feuersgefahr durch Offenlassen der Schornsteintüren.

Johns „Volldampf “-Waschmaschinen für jedeWaschküche, beste und vollkommenste Dampfwaschmaschine für den Haus- oder Haushaltsgebrauch.

Johns Wäscherei-Anlagen für Anstalt- und Gewerbe, jede Leistung, jede Antriebs-, jede Heizungsart.

„Jajag“-Ventilations-Zentralheizung.

„Jajag“-Badewannen und Badeschränke.

Broschüren und Offerten gratis.

J. A. John, Aktien-Ges., Ilversgehofen 70 bei Erfurt

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DD

PROF. JUNKERS

WARMWASSERVERSORGUNG U. GAS-HEIZUNG

PRÄMIIERUNGEN

Schnell-Wasser-Erhitzer Gas-Badeöfen Gas - Heizöfen Heißwasser-Automaten

Zentral -Warm -Wasser-Anlagen

BESONDERE VORZÜGE: Einfache Konstruktion und Installation :: Solideste Ausführung und dauernd zuverlässige Funktion :: Äußerst praktische Handhabung :: Billig in Anschaffung u. Betrieb

CHIKAGO....

ERFURT .....

LEIPZIG......

MÜNCHEN . .

BERLIN......

STUTTGART..

PARIS.......

DÜSSELDORF

BERLIN......

ST. LOUIS ... STRASSBURG

BRÜSSEL.....

WIEN .........

BERLIN.......

1893

1894

1897

1698

1899

1900

1900

1902

1904

1904

1904

1906

1906

1907

GOLD. FORTSCHRITTS-MEDAILLE FÜR BESONDERE LEISTUNGEN U. HERVORRAGENDE VERDIENSTE

KATALOGE GRATIS

KATALOGE GRATIS

Helßwasserstrom-Automat AL 25

JUNKERS und C2, DESSAU-K

Mit fachmännischem Rat und zweckentsprechenden Vorschlägen in allen die Heißwasser-Versorgung, Heizung und Kühlung betreffenden Fragen stehen wir gerne zu Dienst.

C. H. Ulrich • Charlottenburg

□□□□□□

D Teleph. Nr. 1986

T

rz

p-

Bismarckstr. 96 SDQDDH

MP

liefert

□□□□□□

□□□□□□

nach allen Plätzen des In- und Auslandes

moderne Glaskonstruktionen

fertig montiert und eingedeckt, durchaus zweckmäßig, zuverlässig und formenschön, in einfacher und Doppel-Panzerglasung nach eigenem System und Patent, garantiert regen-, rost- und schweißsicher und gut wärmehaltend, als: Saaloberlichte, Gewächshäuser, Wintergärten, Ateliers, Schwimmhallenoberlichte, Glasveranden, Glasbausteine, Luxferprismen, Laboratorien und

Glashauseinrichtungen.

Illustrierter Katalog, über 200 Seiten stark, mit 150 Abbildungen, Erläuterungen, Preisberechnungen, für 2 Mark käuflich, für ernstliche Reflektanten gratis. Besuche und Besprechungen auf Wunsch.

Beachten Sie bitte Preisangabe auf Seite 561.

ODDDDODDODDDDDDDDODODODDODDODDDDOOODODODQODDDDOOOODDODDDODDODD

DD

DD

Vereinigte Fabriken C. Maquet

Berlin W 35

Heidelberg

G. iru b. H.

□ □□□□□□□oaDDDöcmDDcmaonnncmarmciüDncinnnDnüncinDnEinnaDDmonaEmDOormacmnnDmoncmDQncmDa

ABORT-ANLAGEN

nach Heidelberger Tonnensystem, Torfstreusystem u. Bassinsystem mit schmiedeeisernen und gußeisernen Behältern

Militär-Abortanlagen

H Freistehende Klosetttrichter mit u. ohne Spülung Englische Klosetts

T Torfstreu- und Gefängnis-Klosetts .    Wasch-Einrichtungen

l Abfuhrwagen, Maschine und Geräte für Latrinen-Entleerung

Kataloge und Kostenanschläge bereitwilligst!

Abfuhrwagen für Kehricht und Schlachthäuser usw.

k__,

'-------"ff

□

□□

DD

□DDDDDDDDDDDDDDDaDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDaDÜDDDDDDDDDDDDDDDDaDDDD

Schiebefenster für jedes Wohnhaus

mMmm

mm

sir j 1

dem Flügelfenster vorzuziehen infolge:

luftdichter Schließung einfachster Handhabung Reinigen aller Flächen von innen Herstellung billiger als Flügelfenster.

Nur eine Laufnute, daher eine gerade Fläche.

Vom Flügelfenster nicht zu unterscheiden.

Preis für kompl. Beschlag M. 9—15 je nach Breite.

Keine Lizenzgebühren.

Kataloge und Detailzeichnungen auf Wunsch.

Ia Referenzen von Behörden und ersten Architekten.

Abt. B

Kunstgewerbliche Metallindustrie, e. m. d. h.

Düsseldorf 101.

IBl

JL

SCHRAMM § VOIGT

INHABER: PAUL SCHRAMM

GEGRÜNDET 1898 DRESDEN<A. 1 GÄRTNERGASSE 7

EHREN-URKUNDE DER DEUTSCHEN STÄDTE-AUSSTELLUNG IN DRESDEN 1903

Gleitsichere

stiifen-Belfise

„System Mason“

Schienen verschiedener Breite aus HartsuBstahl

mit eingewalztem Weichblei zum Schutze von Treppenstufen, Türschwellenkanten, in Holz oder Stein einzulassen, für Waggon- und Straßenbahnwagentritte

Größte Sicherheit gegen Ausgleiten! Unbegrenzte Haltbarkeit!

Bitten jetzige Preise einzufordern

An Königliche und Städtische Behörden bis 1908 über 70000 laufende Meter geliefert!

Ehren-Urkunde der Deutschen Städte - Ausstellung in Dresden 1903    —

lnr

„m

OllOIIOilOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIIOIIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIO

Turmuhren

9 für Kirchen, Schulen, Fabriken, öffentliche Gebäude

§ jeder Art o Uhren mit elektr.- automatischem Aufzug

O

Elektrische Zentraluhr -'Anlagen Zeitsignal - Uhren für Schulen und Fabriken

I Ci.MdlbBeilin HZ I

Brandenburgstraße 55

Inhaber der Königl. Preqß. Silbernen Staatsmedaille

9 Goldene Medaille Paris 1900

Goldene Medaille 81. Louis 1904

OIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOII lOIIIOIIOIIOIIOIIOilOIIOIIOllOllOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIO

Spannweiten bis 2\ 50m

wm

Steg -Zem en fdielen \

W/MM für massive Decken,

9BMSA Treppen - und Dachkonstructtonen

Nach Vorschrift der Bau-Polizei gefertigt! Nutzlasten bis 2000 kglqm :: ::

Einfachste statische Berechnung! Sofortige

Benützung zulässig

Schalung überflüssig!

500000 Bielen in 12 verschiedenen Längen stets auf Lager

Man verlange Prospekte und Preislisten, auch über

Zementröhren- und Betonkies

Genthiner Cement-Baugesellschaft ff

R EI CHS PA TENTE

(i G. M. B. H.

GENTHIN

Generalvertretung für Berlin und Umgegend:

Z'i    JP f^r\ r u Tj T?nwtin Kontor: Flottwellstr. 5. ÄmtVI, 7987

urutnq; & LO„ G. m. b. H„ neriin, Lagerplatz: Mi-Stralau 32a-b Vertretung für Hamburg: Otto Prüß, Hamburg, Kl. Reichenstr. 8

; Aufzuse

für Personen und Losten in jeder Betriebsart!

üj

Speisen- und AHlen-flufzfl$e Elektrische Personen-AufzDje

mit Druckknopfsteuerung

liefert in bewährtester Ausführung

Armin Tenner, Berlin Itö 40, Lehrter Sir. 18/19

Vielfach prämiiert:

Zittau 1902 Gold. Medaille Aussig 1903 Ehrendiplom und Goldene Medaille Görlitz 1905 Gold. Medaille.

Gegründet 1867

DiiaiiDiiDiiaiiaiiDiiDiiaiiDiiiiDiiDiiniiniiDiiniiDiiD

Beste 1 Gelegenheit f

= zur Anschaffung gediegener Fachliteratur = = ist Ihnen geboten. Meine Spezialeinrichtung = = der bequemen monatlichen Teilzahlung = = ermöglicht es, auch teurere Werke ohne = = belangreiche Ausgabe sofort zu beziehen. = = Bei Teilzahlung wird der Preis der Werke =

1 nicht um einen Pfennig 1

= erhöht. — In Leipzig, der Zentrale des Buch- = = handels, werden Sie bekanntlich am schnell- = = sten bedient, da sämtliche Bücher auf Lager = = sind und im Notfälle innerhalb 24 Stunden = = geliefert werden können.

Oscar Forkel

9 Buchhandlung, Leipzig Salomonstr.W 9

i    I

niiDiiaiiDiiDiiDiiaiiüiiiiaiiüiiüiiüiiüiiDiioiiaiiaiio

I August Dannenberg

Technisches Bureau für Ziegelei-Anlagen

G. m. b. H.

Görlitz

Ausarbeitung von Projekten und Übernahme der Bauausführung kompletter Ziegelei - Anlagen und Tonwarenffabriken, Verblendstein ■ und Dachziegelfabriken, Ringöfen und Ring-Kammeröfen für kleinste bis größte Leistungen. Gas-, Ring- und Kammeröfen, Treppenrost-Kammeröfen für Glasurwaren, nur eigene unübertroffene Systeme mit bestem, unübertroffenem,sicher wirkendem Schmauchsystem. Trockenanlagen für Sommer-und Winterbetrieb. Umbau unrationellerund veralteter Anlagen. Gutachten. Taxen. Dampfschornsteinbau. Bereits ca. 2000 Anlagen projektiert und ausgeführt.

86 —

ki LJLJLJLJLJLJLJLJLJIL JL JL JL J LJ

AUFZÜGE

für elektrischen, hydraulischen, Transmissions- und Handbetrieb liefern als langjährige Spezialität cj'i in tadelloser Ausführung ro

G. D. Bracker Söhne, Hanau am Main

Maschinenfabrik und Eisengießerei

n r^rv^rvir^nr^r^nrvin r'i

ki kikikikikikdkikikikikAiki ki

in

-MW

■ Blih-flhkifcr

(O.A.Haas Nürnberg Bauornamenta

VIIMII»ll»l»ll»ll»l!»I!,II,II,!>,>I,l,„„l,SII»II»l!!l»ll»ll«ll»II»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»II»lia!ll»ll»Iiril^

Fritz Kaeferle,

Zweigniederlassungen und Vertretungen in Berlin, Braunschweig, Breslau, Hamburg, Stuttgart, Straßburg i. Eis. usw.

Patent - Niederdruckdampf-lnjekiionsheizungen u. Warmwasserheizungen

mit oder ohne Selbstregelung der Raum-Temperatur.

Fernheizwerke, Lüftungsanlagen, Trockenanlagen, Warmwasser-bereitungs- und Badeanlagen.

Referenzen über Tausende von Anlagen.

Projekte und Kostenanschläge stehen zu Diensten.

ll»ll«II»ll»!I»!I,Il,„S!lW!»,l,!I,l!,II,Uvll„„«MIL,l,ll,!!,I!,!!,!„!I,!!,I„ll,Il»!!»II»!l>ll»ll»ll»ll

y Maschinen für Bauzwecke:

JTTörtelbereitungsmafdiinen, Flasctjenzüge, Kabelwinden, Bauelevatoren, Tauskrane, 3ahnstangentDinben, fjybraul. Auszüge, SicherHeitswinben.

Kies« und 5snd--Ivssch--und SorticrsHiafchinen.

r,7 /:.....x _

La> '

Kabelminbe.

. Job. Schumacher, Köln

Maschinen-- und Hrmaturenfabrik, Metallgießerei.

Diapbragma=Pumpen, Kolbenlose Vampspumpen, Pulsometer, 3entrisugalpumpen, Transportable Baupumpen, x    Säulenpumpen,

II

3em<zntsprihen zum Flusfugen sdiabliafter Stellen in Oeroölbcn, Tunnels usw.

Diaphragmapumpe.

Baupumpe.

r-

Rcinsch - DClindmotorcn

sind die besten der Welt

üi

V rahenh?

ml

i'jr.

und dienen zur kostenlosen Wasserversorgung von Villen, Wohnhäusern, Gärtnereien, Gütern, Fabriken, Ziegeleien, Steinbrüchen, ganzen Gemeinden usw., ferner für

:: Be- und Entwässerungen ::

31]

Ar. h

HE

r~*:

An Leistungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit, Sturmsicherheit und solider Ausführung von keinem in- oder ausländischen anderen Fabrikat erreicht.

Ausführung kompletter betriebsfertiger Anlagen

unter weitgehendsten Garantien.

iBi)

für Gemeinden und Private.

Gegen 5000 Anlagen ausgeführt. Feinste Referenzen.

55 höchste Auszeichnungen. — 3 Staatsmedaillen.

Ausführliche Kataloge sendet auf Verlangen

WB$$erleihin$$-flnla$en

12

Carl Remsch, Dresden

Hoflieferant.

Größte Windmotorenfabrik d. Kontinents.

Gegründet 1859.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□

□□

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

«Ilse»

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

Bcrgbau=flkticngesellfcbaft, örube Ilse (IL=L)

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

(Station 6rofi=Räsd)cn, sübbenau=Kamenzer Eisenbahn)

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

Verblendsteine, Fernstes ne, Terrakotten, Raöialsteine, Klosterformatsteme in bioersen Farben

Spezialität: Seid- und Cisenscbmclz=üerblenber

fjoebfeuerfeste Scbamotteiraren aller Art Trottoirklinker :: :: Pflastermaterialien

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

□D

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

Sa

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

8gBS8BHRaHHHRRRRRHRRHFIRRRRRRRRRRRRRRRHRRRRRHRRRHHRRRRRaag8HSg

FS

ff

£-

lös'.

i;

.VI

Hi|'

KM

1h

■j^

SS8U

ii«

IiP»2

sallBI

1-jlA

'‘.jo

ML

ffttS /.'" j

'

Fr Cbn Fikmtscher

.ZWICKAU ./^ ;

Fr. Chr. Fikentscher

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Tonwarenfabrik, Zwickau i. Sa.

Steinzeugröhren, Sinkkästen, Fettfänge aller Art für Kanalisation, Abort- ü. Wasserleitung. Pflasterplatten, glasierte Ziegel, Ofenröhren, Schornstein -Aufsätze, Pökelkasten und Pökelfässer, Viehtröge in verschiedenen Formen und Größen.

Chamottesteine. Hintermauerungssteine.

Ferner für die chemische Industrie: Säurefeste Steine

^ Viereckige Kasten s= bis 300x100x100 cm Größe

sowie Gefäße bis 5000 Liter Inhalt

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DO

Deutsche Steinzeugwaarenfabrik

für

Canalisation u. Chemische Industrie

Friedrichsfeld in Baden

Fs ö.

(bH

,X/x\

v er'

empfiehlt außer Artikeln für Kanalisation, die bei den meisten Städten Deutschlands zur Verwendung gelangen, ihre patentierten Schornsteinaufsätze aus Steinzeug, System Kühn: Polydeflektor, Polydeflektorhaube, Kreuzdachhaube usw.

Sgi

mm

ja

r

Z Illustrierte Preis- j x    liste    j

J gratis und franko •]

Die Kühnschen Aufsätze

aus glasiertem Steinzeug für Schornsteine und gemauerte Abluftkanäle sind bei sicherster Wirkung und bestem architektonischen Anpassungsvermögen von unbegrenzter Dauer und kommen daher massenhaft gleich bei Neubauten zur Verwendung.

Mit fachgemäßen Handskizzen bei komplizierten Anordnungen stets gern zu Diensten.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Patentierter

Oberlichtöffner

D. R. P.

Modell E.

Oberlichtöffner

Modell E

EtiMlWMer

ist praktisch, stark und funktioniert ausgezeichnet.

Düsseldorf

liefert Oberlichtöffner in verschiedenen Systemen

und Preislagen.

Prospekte nebst Preis gratis und franko!

■1

Oberlichtschere

leicht auslösbar, sehr dauerhaft u. billig

Apparotebnu - Anstalt E. fl. Lentz, Berlin N 24

Wäsche-Sammel- und Desinfektions-Apparat

.....

i-

k

Große Hambur gerstraß e 2

Vollständige Einrichtungen

von Laboratorien

für chemische Institute, technische Hochschulen, bakteriologische und hygienische Institute. Einrichtung der pharmazeutischen und übrigen Laboratorien in Krankenhäusern usw.

JE

Modell der Städtischen Anstalten in Buch bei Berlin

Centrifugen für Untersuchungs= und industrielle Zwecke :: Arbeitstische :: Digestorien :: Trockenschränke ::

Robert Grastorf, G. m. ti.Hannover

Entwürfe und Ausführungen von

Beton- u. Beton - Eisenbauten

für Hoch- und Tiefbauten, ferner

Eisenbahn- u. Industriebauten

Hochfeuersicher, 10 bis 25% billiger als Eisen- und Mauerwerks - Konstruktionen

Zementwarenfabrik

Kiesbaggerei

Langjährige Erfahrungen :: Prima Referenzen

/Ml

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■

CARL LINGESLEBEN ° HALLE A.S. 1

■D

BQ

BD

BD

BD

BD

Ausführung von Hoch- und Tiefbauten Spezialabteilung für Beton- und Eisenbetonbau

Turbinen- und Schleusenbauten, Wehre, Fundierungen, Kellerdichtungen, Kanalisationen, Kläranlagen usw., Hochbauten in Eisenbeton, Brücken und Durchlässe, Flüssigkeits-Behälter, Silos usw,

□□□□□□□□□□□□□□□□ Lizenznehmer der

Wayß schenßohrzelleDdecken

D. R. P. Nr. 186568

-- Leicht, billig, schall- und wärmeisolierend, ebene Untersicht

□□□□□□□□□□□□□□□□

Ausführungsrecht in der PtOvinz Sachsen, dem Herzogtum Anhalt, den Thüringischen .............■..................... Staaten und der Kreishauptmannschaft Leipzig - -----

Telegramm-Adresse:

Carl Lingesleben, Hallesaale

........Fernruf Nr. 524 ........

Zellen

Rohrgewebe

Scheidemauer

Kalkgipsputz

Litä

□B

DB

□fl

DB

DB

BD

DB

BD

DB

BBDDDDDDDDDDDDÜDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBB

JL

et<

JL

ir

Üfjg

JL

ir

"0%e'v‘    „o*

ir

ili

JL

ir

Reform-Kessel

weltbekannt als der beste Heizkessel für

Zentral-Heizungen.

Er bietet infolge seiner nur wasserbespülten Heizfläche und bequemsten Reinigungsart während des Betriebes

die höchsten Leistungen bei großem Nutzeffekt

------

$<

rr

Üi

$i

(5

IC

$!

$!!

$i

-Fi

I

Centralheizungs-Bedarf g. m. b. h.

Düsseldorf

f^3E

3E

iE

3BE

iE

Ulslx Hammer

Leipzig «Plagwitz X,

Gegründet 1884 ^ Celephon 5555

Zenfral-Heizungen

Hpparate-Bauanftalf

:: aller:: Systeme

Trocken-Ansagen, heimwärm- und Kodi* Apparate, Warmwafferbereitungen, Bade-, Wasch-, Koch- und Desinfektions-Ansagen.

iE

3QE

Prima Referenzen

3E

Projekte und Kosten- (_[ anschlage auf Wunsch, rr

11—ir

| Desinfektions-Apparate |

gesetzlich geschützt, mit strömendem Wasserdampf, höchstem Vakuum und Formaldehyd.

Komplette Einrichtungen von Desinfek-:: tions=Anstalten inkl. Bädern usw. ::

20 mal prämiiert mit Staats- und Ehrenpreisen

bester Systeme

Abort-, Pissoir- und Klflr-Anlasen Luftpumpen,Abführungen,Strußensprenswusen

liefert ständig für die meisten Behörden

Apparatebauanstalt A.-G.

Eli

vormals Gebrüder Schmidt

WEIMAR

ir

:Ü0:

Thümmclit-CCIerl^e

Tel.-Adr.: Thümmelitwerke Nürnberg

G. m. b. H.

Telephon Nürnberg Nr. 4308

NÜRNBERG, Fabrik-Straße 3

Werke in Unterklingensporn

Hsbestzement-

Kunstschiefer

Markenschutz: „Thümmelit“. D. R. P. 181504 und 193878. Erstklassiges Be-dachungs- und Verkleidungsmaterial. Frost- und wetterbeständig — sturmund feuersicher. Unempfindlich gegen atmosphärische Einflüsse. Geringes Eigengewicht, daher speziell für leichte o o o o o o Dachkonstruktionen, o o o o o o

Slsbestzcment---- Kunstholz :::

für Innenverkleidungen von Wohnungen und speziell in Fabriken, welche feuchten Dämpfen und einer säurehaltigen Atmosphäre unterliegen. Man verlange Muster und Prospekte unter Angabe des Verwendungszweckes. Korrespondenzen sind nach Nürnberg zu richten. Weitgehendste Garantien. Feinste Referenzen.

:0D:

Rollwände- und Jalousie-Fabrik

L. Behrens, Bannover

Berlin, Warfcbauerftrafce 8

Röln, Rbeinauftrafje 6

Bewährte Fabrikate von

Sonnen-Jalousien

verstell-

bar

Rolläöen Ä"“'

in den neuesten Vervollkommnungen

öcbattenöechen

Rollsdbutzwände Rouleaux aus Bolzdrabtgevvebe

Prospekte gratis und franko! mmmmmmmmm

Budde & Qoemde

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

BERUM und EBERSOIALDE

Fabrik und Lager

von gußeisernen Muffenröhren für Druck* und Abfluß* Leitungen, gußeisernen Flanschenröhren und Form* stücken, Bleiröhren, sowie sämtlichen Artikeln für Gasanstalten, Gas*, Wasser* und Kanalisationsanlagen.

Rippen*FLeizkörper und Zubehör für Zentral*Heizungen. Schmiedeeiserne Röhren. Tonröhren.

BERLIN S 42

Telegramm - Adresse: Budde Goehde, Berlin

Luisenufer 34

Fernsprech - Anschluß: Amt IV, Nr. 9327, 9328

JL

mm

amm

Auszüge

Vielfach prämiiert!

Feinste Referenzen!

Spezialität seit 30 Jahren:

Personen- und Laslen-fluizüge aller flrf

elektrisch, hydraulisch, mechanisch oder von Hand betrieben, mit

Sicherheits - Vorrichtungen; ferner.

Paternoster - Aufzüge

Winden, Krane, Laufkrane und sonstige Hebemaschinen

mmm

M.

fl. Dressei, öera=Reufi

== Bauroaren »Großhandlung = Spezialgeschäft für Cisenbetonbau

Drefsel's

Reformputz

wetterfest, farbecht in allen Körnungen u. Farben lieferbar.

Ruf Wunsch auch fertige Ausführung durch eigene geübte Heute.

Drefsel's

Reformwand

freitragend, nagelbar.

Ausführung durch eigene Leute oder Lizenzabgabe.

Drefsel's

fflaffiobeckensteine

la Tonsteinmaterial

lasse in allen Gegenden Deutschlands und Österreichs herstellen, daher überall billigst lieferbar.

Technische Abteilung

Cisenbeton=Ausführungen jeden Umfanges und kompliziertester Konstruktion

Solibe Ausführung « Kürzeste Termine « Feinste Referenzen

sangjäbrige 6arantienl

Oi

CO

REGENSICMERE DFICHLUETER

wä

Hervorragend bewährte Fabrikate

:: Man verlange Skizzenbuch (gratis)

‘x

Hürtgen - Lütter

Stern-Lütter

Hürtgen, Mönnig&Co., Kö,n“Lindenthal 73b

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

\ Deutsche Steinholz-Industrie

SCHMIDT & BRENNER

H A N A U A. M.

Lizenz-Fabriken: ASCHFORD bei London SCHILTIGHEIM bei Straßburg i. Elsaß r-^— WALLDORF bei Heidelberg =

| Spezialität: Fugenlos® Steinholz-Fußböden

ln verschiedenen Farben auf Zementbeton, Ziegelflachschicht und Blindboden, sowie auf alte ausgetretene Zement-, Terrazzo-und Holz-Fußböden. Eigenes System

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

L_.

Kostenanschläge gratis.

:/V

Spezialität:

Abgebundene Rüstungen u. Absteifungen.

ea

•    .L-

.......M Emil Dieck

LMIMLA

Fabrikation v. Schiebebühnen.

UW

Zimmermeister,

Berlin N055, Hufelandstr.4S. VII, 1498.

Zeichnungen und Berechnungen werden angefertigt. Bei Aufträgen gratis. Auf Wunsch wird mein Firmenschild nicht an der Rüstung befestigt.

Vertreten in der dauernden Ausstellung für Arbeiter-Wohlfahrt zu Charlottenburg, Frauenhoferstr.

Finio-n Aiicfiihrimo'oii■ Dienstgebäude der Königlichen Ansiedelungskommission Posen. — Einigt; MUSI mir Hilgen. Kurhaus Oeynhausen. — Charlottenburger Brücke.

Königliches

— 99

Wm,

Personen- und önren-flufzüse

für alle Antriebs- und Steuerungsarten

Paternoster- Personen-fiufzlise

App

L-J

m*J&

Moderne erprobte Konstruktionen Solide Ausführungen

t.

II

Langjährige Spezialität Erstklassige Referenzen

Wilhelm Fredenhagen, Offenbach a.M.

Hygienische Trockenheizung

von Neubauten und feuchten Räumen

unter Anwendung unserer Ventilations-Trockenheiz-Apparate.

jsi

D.R.R

Ehrenurkunde

Dresden.

Gründlich! Schnell! Billig!

n‘i

Deutsche Städte-Ausstellung 1903.

Frisch verputzte Räume werden — gewöhnlich in 1—3 Tagen — in vollkommenster Weise ausgetrocknet.

▼TT

TT

Türk & Cs, Berlin-ChDrlottenbu«

Patente im In- und Auslande.

Beseitigung von Schwamm-und Wasserschäden mittels Spezialapparaten.

Leibnizstraße 33.

Betriebsstellen unter Leitung sachverständiger Vertreter in allen größeren Städten in Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich, Rußland, Schweiz, Belgien.

■ Kein Verkauf von Apparaten! ........

Fernspr. Charl. 4574 und 6582.

I „PORPHYR -

MATERIALIEN

(Fassadenputz — Innenputz — Steinimitation)

sind in bezug auf Wetterbeständigkeit, Schönheit und effektvolle Wirkung, Reichhaltigkeit in der Auswahl unerreicht und von ersten Fachleuten der Branche anerkannt.

PORPHYR - ESTRICH

steht vollständig konkurrenzlos da, ist porös, schalldicht, fußtuarm, in hygienischer Beziehung unübertroffen. Man verlange Muster und Broschüren

Porphyr-Fassadenput$- und Estrich-Industrie G. m. b. H., Freihung (O.-Pfalz)

Leipziger Asphaltwerk R. Tagmann

DÜSSELDORF :: LEIPZIG-N. :: STETTIN :: KÖNIGSBERG i. Pr.:: BERLIN

Dach-Eindeckungen in Holzzement, Pappe usw.

Isolierungen

von Grundmauern, Widerlagern, Stützmauern, Gewölben, Betondecken (unter Linoleum und anderen gegen Ausscheidungen des Zements empfindlichen Fußbodenbelägen)    ::

aus schwedischer Kiefer und australischem HARTHOLZ für Lagerräume, Höfe, Pferdeställe, Durchfahrten, Straßen.

GUSS- ASPHALT-ARBEITEN JEDER ART

Holzpflaster

Eigener Import des australischen Hartholzes aus Sydney

Gepreßte Platten aus reinem sizilian. Stampfasphaltpulver

für Gehbahnen, Höfe, Lagerräume, Bahnsteige, 30, 40 und 50 mm stark.

STAMPF-ASPHALTBELAG FÜR FAHRBAHNEN

Pflasterkitt für Natursteinpflaster und für Tonrohrleitungen

Oscar R. Mehlhorn

B>

Schweinsburg an der Pleiße

Station: Schweinsburg-Culten, Linie Leipzig-Hof :: Telephon: Nr. 106, Amt Crimmitschau Telegr.-Adr.: Mehlhorn Schweinsburg

r¥

Isi

äi-;1

tZ : -

■ ...ly

^feei^r

F\

B|

li

^-,,x

Ausgeführt für den Magistrat der Stadt Cottbus

Renommierteste Spezialfabrik für:

ßewäehsliäoser, Wintergärten, Palmen- und Treibhäuser

Original - Reform - Frühbeetfenster

Spezialität: Patent-First-Ltiltiing (D.R.P. 122721) mit Excelsior-Verschluß

Auf allen beschickten Ausstellungen mit höchsten Preisen an erster Stelle prämiiert, u. a.: Düsseldorf 1904, Zwickau 1906, Reichenberg i. Böhm. 1906, Karlsruhe i. B. 1906, Mannheim 1907, Dresden 1907, Berlin 1909, Breslau 1909

Königlich Preußische, Königlich Sächsische und k. k. Österreichische Staatsmedaille

Avi Kostenanschläge, Entwürfe, Kataloge und persönliche Besuche KJJ

stehen gern zu Diensten

1^- --

Ersatz für Kohlengas.

Transportables G asstof f-GlflhlicM.

Runge’s stehend und hängend Gas selbst erzeugende Lampen und Laternen liefern brillant leuchtende Gasflammen und stellen sich das erforderliche Gas aus flüssigem Gasstoff selbst her. Keine Röhrenleitung! Kein Docht! Kein Geruch!

TmiiMt MeKktna

Reiche Auswahl in Kronen, Lampen und Laternen usw. Der Sturmbrenner verlischt im Sturme nicht! Lampe mit Sturmbrenner(12 im Kreise r - brennende Flammen) 8.50 Mk., für Gasstoff und Kiste 1.50 Mk. mehr Wandarm mit Breitbrenner 5 Mk., für Gasstoff und Kiste 1.50 Mk. mehr. Lyra mit Glühbrenner 20.50 „    „    „    „    „    2.— „    „

Wiederverkäufer gesucht! Illustrierter Preiskurant gratis und franko.

Louis Runge, Berlin NO, Landsberger Straße Sa.

7 Praxis des Kaufmanns

Handbuch der kaufmännischen Organisation (ca. 900 Seiten Text, ein eleganter Prachtband)

Trotz des reichhaltigen und gediegenen Inhalts

Dieses Handbuch bringt zum ersten Male die gesamte kaufmännische Organisation, von der kleinen Handlung bis zu den mächtigsten Großbetrieben des Handels und der Industrie systematisch zur Darstellung, unterrichtet in der einfachen, doppelten und amerikanischen Buchhaltung und behandelt eingehend die Handelskorrespondenz in drei Sprachen (deutsch, französisch und englisch). Dem Werke wird eine in sechs Farben ausgeführte Weltverkehrskarte, eine Verkehrsübersichtskarte von Europa (achtfarbig) und eine Verkehrskarte des Deutschen Reiches kostenlos beigegeben, und der prachtvollen Ausstattung kostet das Werk für die KÄUFER DES SCHWATLO

nun I*Ik 5.50 (franko)

Diese Vorzugsofferte kann ich nur kurze Zeit aufrecht erhalten und empfiehlt sich deshalb umgehende Bestellung ■ - ■ ........-.......— - ■.......

E. H. Friedn Reisner, Leipzig

Salomonstraße io

Buchhandlung

$ Wetterfeste Mineralfarben für ßäufer*Rnftricb EE

Patentiert in mehreren Ländern

Von Behörden vorgeschrieben

Vielfach prämiiert

Beste erfolge Öurcb 3ablreicbe freiwillige Atteste nachgewiesen 3ementbeftänbig Einfache Verarbeitung Reine Raltwafferfarben

1 ftilo Farbpulver reicht für zweimaligen Anstrich von 10 Quadratmeter

Prospekt, Atteste, (Dusterbuch gratis und franko.

Altbeimer’s Dacht, Sarbenfabrih, München X.

Fenster? und Balkontüren

nach System IDagner

Vorteile:

1.    Größeren Schuh t?or Kälte u. hihe, Strassenlärm u. Staub.

2.    Mehr Licht.

3.    Das wegfallen des lästigen Bus- und Gnhängens der sog. Winterfenster.

4.    Bequemere Ventilation und Reinigung ohne Bushängen.

5.    Verwendbarkeit bei den schwächsten Mauern.

6.    Gefälligeres Bussehen.

7.    Bei allen Vorrügen keine Mehrkosten gegenüber gewöhnlichen Doppelfenstern.

Wagners Tlormalsenster find bei Behörden und Privaten erprobt und als ganr vorzüglich befunden worden.

Mustersen ster nach Mast, komplette Fenster ober die Beschläge allein

durch

IDolsgang Wagner

Fenster- und Befdjlägefabrib

München, Orleansstr. TTr. 51 u. 53

OIIWXIWnisMWBWMBWWKO

v.* w v,*    v,* w *.y *.y *.y *.y *,y w *.y v.* v.« y/ v/ *.v %v \y *.y *,y *.y *.v *.v v/ v.# \y •• v •. v

.* •• •••••    »v..v. .v.... . v. .v. ,v.    ....v. . v. ... . v. ,v.X\ .v. /.*..• %

- Aktien-Gesellschaft -

I Mix & Genest, BerMn W %

.v:

' Apparate für Kassensicherung und Wächter- Kontrolle, gegen Ein-bruch und Feuersgefahr. — Alarm- und Rohrpost-Anlagen. — Haus-:: telegraphen- und Blitzableiter-Anlagen u

Zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen.

Interne Ausstellung in Mailand 1906: „GRAND PRIX"!

HC

GV

..."

.... -

.. Sideroflhen*

ßubrose - Farben

in affen Farbtönen

/ Feßer Flnßrichfür Gisen, fffofz, Feton, FZauerwerk \

| Serpinof* Gmaiffefack= färben f

l    für Onnene und f%ußen*f7Inßrich    •

' 9lfctjen*Gesetff(£aft fiefericß /

Hamburg

Chemische Fabrik

• mm • Z

rrj!

::::::::

• ••

:: •

• :::

• •• :::••• z: ••• zz •••

zzz

mmmmmmmmmmmmmrnmmmmmm

•    ZZ •

•    • ZZ ee

•    •• •

• ee

ZZ » ZZ

:: mim I: •••:

»« •

He:

: • :

: •••:

;:=• :

: , :

: •••:

: • : zzzzzzzz : # :

: •••:

: • : :::::::: z • z

• ••:

:::::

[t

• :

:::::::: : • :

: •••:

: • :

•• *

6:

::::::::

zzzzzzzz z z

z "z

z ••• z

zzzzzzzz

l.:.\

z « z

« z z ••• z

z • z

l'Xi

::::::::

: •••:

::::::::

•M

::::::::

z * zz

::::::::

: • : :::::

::::

• : • ••:

• :: •• •

z • z zzzzzzzz z » z

z • •• z

z « z

:T:

z ••• z

z • z zzzzzzzz

• mm:

• z

zzzzzzzz

:::

• ••

• ••

• mm

mmmmmmmmmmmmmmm*m9mmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmm*---

zzz • zzz • zzz • zzz • zz • zz • zz • zz

17:11

mmm

• ••

Wetterschutz für Werkstein u. Putz, ohne Beeinträchtigung von Farbe und Struktur.

Schutzanstrich für Beton

Über 8000 Anwendungen seit drei Jahrzehnten. — Zahlreiche Referenzen.

Hans Hauenschild, 6. m. b.» . Berlin NW 21,

Dreysestraße 4.

J.i

fjl.FWeule

BOCKENEMW

Turmuhren elektrische Uhren M

für    ßl ® jß

Kirchen, Schulen,Guter H und öffentliche Gebäude. (ff§j|

Ein schönes Geschenk für jeden Architekten ist das in meinem Verlage erschienene:

Moderne Grundriß und Fassaden Album

Eine Sammlung hervorragender moderner Verkehrsbauten, Wohnhäuser und Villen =——= 10 Blatt (hochfein ausgeführt) in eleganter Mappe —=====

Preis nur Mk. 3.30

J. J. ARND, Verlagsbuchhandlung, LEIPZIG

. \\¹ .

. V*.

• V-.

F    ist bei königl.

r sowie städt. Baubehörden bestens eingeführt.

Deutsches Reichs-Patent. Goldene Medaille. — Prospekte kostenlos.

Robert Wagner

Eisenwaren - Fabrik

Chemnitz 2.

Zementstein werk in Ulm a. Donau

Zementfabrik in

Berlin 1884 . . Ulm 1871 . . . Stuttgart 1881 Augsburg 1886 stände 1

888

. Preismedaille . Goldene Medaille . Silberne Medaille . Preismedaille . Goldene Medaille

Brüssel 1888 . . Stuttgart 1889 . Amsterdam 1895 Stuttgart 1896 . Düsseldorf 1902

PRÄMIIERT:

. Silberne Medaille . Silberne Medaille . Silberne Medaille . Goldene Medaille . Goldene Medaille

Dresden 1906 Nürnbe M ann ln

Silberne Medaille 1906 .... Goldene Medaille

eim 1907: Greßhcrzogl. badische atsmedaille und Goldene Me-

Sta

daille.

E. Schwenk, Zementsteinwerk» Ulm d»D.

Telephon Nr. 74, Ulm a. d. Donau---Giro-Konto bei der Reichsbank

empfiehlt als Spezialität:

Kunststeine

Treppenstufen

Glatt aus der Form — Vom Steinmetz bearbeitet — In jedem Ton und jeder Körnung — Absolut wetter beständig — Tadellose Ausführung unter Garantie

Vom Steinmetz bearbeitet — Geschliffen mit vorzüglicher maschineller Einrichtung — Glanzpoliert nach statischer Berechnung eisenarmiert — Ubertrl Naturstein (auch Granit) an Tragkräftigkeit — Absolut feuersicher — Vorteilhafter Preis in Granitsandstein-

Terrazzostein- u. Schotterwerk in Herrlingen-----

Portlandzement-Rölireii

und Marmorimitation-Harttuffsteine.

Zementfabrik In Allmendingen

Maschinengestampft — Maschinengepreßt — Beste Erhärtung — Dichtestes Material —- In allen Dimensionen — Jedes Quantum sofort lieferbar.

Spülbankgarnituren (D. R.G.M.)

Aus einem Stück — Eisenarmiert — Wasserdicht — Bewährte Konstruktion.

Steinkorkplatten

CD. R. P.)

Isolierende, schalldämpfende Wand- und Boden-Platten — Bestes Rohmaterial — Säurebeständig —- Ausgezeichnet bewährt gegen Hitze und Kälte.

Granitoldplatten

für Trottoirs, gepreßt — Porphyr, Quarz.

Kunstgranitplatten

in jeder Farbe nach jeder Zeichnung.

Widerstandsfähiger Belag Höfe, Hallen — Hydraulisch gestern: Syenit, Granit,

Einfahrten, Aus Hart-

Prospekte, Muster und Angebote, Zeugnisse, Referenzen jederzeit kostenlos

Zementsteinwerk in : Mühlheim a. Main :

Bayerisches Muschelkalksteinwerk in Rothenburg o. T.

Maurerarbeiten bei Frostwetter

mittels des von allen Fachleuten als vorzüglich anerkannten

Calcidum Marke K & E. (Frostschutzmittel.)

Dies Bindemittel für Mörtel und Zement gewinnt mit jedem Tage neue Anhänger. Von hohen Behörden geprüft und von Autoritäten im Baufach empfohlen.

Könlgswarter & Ebell

Chemische Fabrik

Linden vor Hannover.

lapesü

Mormgwm

Die beste Isolierung gegen

Wärme, Kälte, Schall und Feuchtigkeit

sind

Korkleine und Korksteinplatten

von

HERM. SIERING, Baumeister

LEIPZIG-R. 93

Spezialität: Steinkorkplatten,

geschliffen und hochglanzpoliert. Bei Verwendung derselben kommen Fließen und Putz in Wegfall.

TROCKENLUFT-KÜHLANLAGEN

^Architekten, Ingenieure, {Baumeister

asfer ßänder

sowie ‘IJlaurer-, Schlosser=, ‘Tisch(er*, Zimmermeiser und andere {Bau* Handwerker beziehen ihren Bedarf an

bauiechnijcher ßiteratar und architektonischen dJoriagewerken

am vorteilhafteflen direkt von der

Technisier Speziafbachland fang Oscar Borket\ Geipzig

Spezialität: (Lieferung sämtlicher ‘Werke ohne ‘Preiserhöhung gegen begueme ‘Teilzahlung

Eine wertvolle und gewiß sehr willkommene Ergänzung zu Schwatlo, Kostenberechnungen für Hochbauten, sind die ebenfalls vom Stadtbau* Inspektor WIN TER STEIN herausgegebenen, soeben erschienenen

Kostenüberschläge

broschiert M. 10.— gebunden M. 12.—

für Hochbauten 1 fer 400 S" Preis

Der Herausgeber hat es unternommen, in seinem Werke die Ursachen klarzulegen, durch welche die Kostenunterschiede von Gebäuden hervorgerufen werden. Die Untersuchungen, in welcher Höhe die einzelnen Umstände die Baukosten zu beeinflussen imstande sind, dürften jeden Fachmann interessieren. Daß ein tieferes Eindringen in diese Frage, wie beispielsweise die Arbeitslöhne auf die zeitliche und örtliche Verschiedenheit der Baukosten einwirken, auch schließlich in sozialer Beziehung nicht ganz ohne Bedeutung ist, sei nur nebenbei bemerkt. Wenn, dank den heute in Veröffentlichungen zur Verfügung stehenden Unterlagen, ein Anschneiden dieser Fragen überhaupt erst möglich war, so erscheint es anderseits doch vollständig klar, daß zur richtigen Lösung vieler Fragen weit umfangreichere Unterlagen gehören, welche die Zukunft erst noch beschaffen muß.

In den Abschnitten A, B, C sind die einleitenden Untersuchungen behandelt, während im Abschnitt D, dem Hauptteil des Werkes, eine nach statistischen Grundsätzen zusammengestellte

ergiebige Fundgrube in den statistischen Nach Weisungen

der unter Mitwirkung von Staatsbaubeamten ausgeführten Hochbauten vorhanden ist. Die Anordnung letzteren Teiles ist alphabetisch und jede gewünschte Angabe über alle vorkommenden Gebäudegattungen schnell und leicht aufzufinden, so daß der Käufer für den geringen Preis von 10 bzw. 12 Mark in den Besitz eines einzig dastehenden Werkes von unschätzbarem Werte gelangt.

Die Technische Spezialbuchhandlung Oscar Forkel

LEIPZIG

Salomonstraße 10

Salomonftraße 10

liefert das komplette Buch ohne jegliche Preiserhöhung sofort gegen ::    ::    bequeme monatliche Teilzahlung.    ::    ::

Der Profanbau

Zeitschrift für

Geschäftshaus», Industrie» und Verkehrsbauten, Wohnhäuser u, Villen

mit den regelmäßigen Beilagen

«521

Technischer Beirat

Innerer Ausbau

VsSü BLÄ- Bs£i? BSi? BLL-

Sifenbefonbau

«523 «523 «%1 «523 «521

Redaktion: Geh. Baurat Proi. Dr.üng. Hugo sticht, steipzig; Zivilingenieur A. Wunderlich, Berlin; Innenarchitekt Friß Müller, steipzig; Regierungs» baumeiifer A. lleubauer, Berlin; Bruno Sdiaefer, Oeßfch bei steipzig.

Der Proianbau veröffentlicht regelmäßig Bauten erster Architekten in Ansichten, Rillen, Schnitten, Interieurs und Einzelheiten mit kurzem, erläuterndem Text. Er gewährt daher einen ausgezeichneten Überblick über die Architektur der Gegenwart und ein unübertreffliches Studienmaterial.

trrrnrrrru

Preis pro Quartal 4 Mark.

Verlangen Sie Probenummern in größerer Anzahl vom

Verlag des Profanbau, 3. 3. Hrnd,

steipzig.

MörteMe ♦ Kalksandstein-Fabriken

Transportanlagen für Massengüter Transportbänder, Elevatoren Mörtel- und Beton-Mischmaschinen

für Hand- und Maschinen-Betrieb fabriziert als Spezialität

HERMANN AVERKAMP

BERLIN NO, PALISADEN-STRASSE 49

'm

......x_

Referenzen: Sämtliche MörteMe In Berlin und auswärts

s'sSLMmnstnedtiCie.fl.-fi.

b. Köln a. Rh.

I    KALK

Eisen und Bronze

I ZIERLEISTEN in ^

Spezial - Abteilung für Fertigwaren (E. W.)

liefert unter anderem vollständig gebrauchsfertige

»M- Patent-Tür-Zargen

aus

Tj, sauberstem Profileisen

/!

für

Schulen, Militärbauten, Krankenhäuser usw.

D. R. P.

Man verlange

Spezial - Katalog!

auch über unsere

massiv gewalzten

Nouer-EcKleßten

und

Treppenstufen-

Schutzschienen

mit rückseitiger Dübelvernietung in Stahl und Zierbronze.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ In wenigen Monaten über 4500 Stück geliefert für die Städte Berlin, Breslau, Düren, Erlangen, Frankfurt a. M., Hannover-Linden, Köln, Krefeld, für die Kaiserliche Marine-Verwaltung, für Post- und Provinzial-Verwaltungen, für die KnappschaftsLazarette in Tarnowitz und Algringen usw. usw. □□□□□□□□□□□□□□□□cd

Verl* an allen Plätze«.

3 D. R. P.

Nr.

/»

113048

113077

154103

HAuslands-

patente

AM

WDW

IIBII

Villa mit Prüß’schen doppelten Außenwänden

Massiv!

Das \

/ System Prüß x.

' hat sich in 6jährig, Praxis gleich gut als x Innen- und Außenwand bewährt.

Innenwände im Fabrikneubau Siemens & Halske, A.-G.

Feuerfest!

/ Die aus Ziegelsteinen und Zement- X mörtel m. horizontalen u. vertikalen Band- X. eisen am Bau hergestellte Wandkonstruktion X. yZ übertrifft selbst massive Wände an Festigkeit u. Ver- X. yZ Spannung bei erheblicher Ersparnis an Platz, Material, X.

' Fundamenten, Herstellungszeit und daher an Geld. Vielfach > prämiiert. Erstklass. Referenzen von Behörden u. Privatarchitekten.

PrüB’sche Patentwände G. m. b. H. Berlin SW.

Schönebergerstraße 18

Schönebergerstraße 18

Bester Ersatz für Brett-, Drahtputz-, Gipsdielen- und V Monier -Wände sowie Holz- und Eisenfachwerk: y

neu

ii

Sich

freitragend!

Die Prüß’schen doppelten Außenwände übertreffen an < Isolierfähigkeit ll/₂ Stein starkes Mauerwerk. Für y X. Scheidewände, Umwährungen, Außenwände, / X. für landwirtschaftliche Bauten, Fabrik-\ anlagen sowie freistehende Wohn- y häuser das Beste! Bauten im v zweiten Festungsrayon,

X. Senkungsgebiet- u. y X Moorboden- y X bauten.

Rissefrei u. schallsicher!

ii

Scheune nach System Prüß.

Umwehrung des Bekleidungsamts Berlin nach System Prüß.

" *• “

MUMM

65 Lizenznehmer in Deutschland. Lizenzen werden noch

vergeben.

WW!W8

______„

Zum Abonnement bestens empfohlen!

sieh. Baurai Prof. Dr.-lng. H. Licht, Leipzig

hat am 1. Oktober 1908 die Herausgabe des „Profanbau“ übernommen. Mit der neuen Leitung haben sich nicht die Bestrebungen des „Profanbau“ geändert, deren allgemeine Anerkennung am besten daraus hervorgeht, daß unsere Zeitschrift bereits im dritten Jahre ihres Bestehens nahezu 6000 Abonnenten zählte und jetzt in mehr als 7000 Exemplaren am 1. und 15. jeden Monats erscheint.

Der Profanbau

veröffentlicht in seinem Hauptteil nach strengster Auswahl und in möglichster Ausführlichkeit in Gesamtansichten, Rissen, Schnitten, Details und Innenräumen

Waren- und Geschäftshäuser, Fabriken, Kommunal- und Staatsgebäude aller Art, Hotels, eingebaute und freistehende Wohnhäuser, Villen, Arbeiter-Wohnhäuser usw.

nach ihren Ausführungen durch klare Wiedergabe großer photographischer Aufnahmen und farbiger Abbildungen. Er verausgabt Spezial- und Sonderhefte für namhafte Baukünstler, Wettbewerbe über besonders interessante und umfangreiche Bauwerke und für besondere Gebäudegattungen.

Mit den Beigaben: Technischer Beirat — Innerer Ausbau — Eisenbeton — Preis pro Quartal 4 Mark

Probenummern kostenlos und franko vom

Verlag von d. J. Arnd, Leipzig

Zum Abonnement bestens empfohlen!

¹ ^

MUWsL

K

: *

¹

.

f "

-

. V

*.

- ML

H

H.,

«...

!>

:

■ »

h

fei

L-

;

)

%

"

>

■

"1: y'Sf'J*

*

»-"‘Ui    's,

,\

3

t

-u

V -A' f ■<

-) H A. ■:

‘

-

üi

:. / W

^ V’W *•

,

. /

■

«t <v    >*v    ' *$6-

>

y<

;./iv55v    --

<-X' H

*

,>>> »«in niir—t 4ry7*a-:v,fk>.    -46,    -- ''¹

-L

, j

Biblioteka