CO

CO

CD

S-

CD

cd

ft

CO

t-5

Ci

Cs

CO

o5

HH

h-1

Anweisung für Domänenbauten

ii

Nachtrag $05.

Ergänzungen zu:

Behandlung von

Entwürfen und Sauausführungen

für die

Röniglich preußischen Domänen.

«•

crr»

Herausgegeben Vom

Ministerium für Larrdwirtschaft, Domäne/ und Forsten.

Mit 15 Tafeln.

Kerlin.

Verlagsbuchhandlung Paul parey.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

4

LWMR

/. .:■■'{{ ■:*

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000301055

*JLK

£

Zur Allgemeinen Verfügung Nr. 6 vom 30. März 1905, II. 2702.

Anweisung für Domänenüauten

Nachtrag 1905.

Ergänzungen zu:

Behandlung von

Entwürfen und Sauausführungen

für die

Königlich preußischen Domänen.

Herausgegeben vom

Rgl. pmijj. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und forsten.

Mit 15 Tafeln.

Kerlin.

Verlagsbuchhandlung Paul parey.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

SW., tzedetNE§raKe 10.

fit

Akc. Nr.

^föTEKT

KÖW

fli

aäF

#,w1

X4VNHW_

>l_

W'bMg

Vorwort

Inhaltsverzeichnis.

Seite

I Allgemeines.

1.    Einleitung......................

2.    Vorbereitung, Verdingung, Ausführung und Abrechnung

3.    Erwerbung superinventarischer Baulichkeiten......

4.    Erd arbeiten und Grundmauern............

5.    Isolierung des Mauerwerkes..............

6.    Aufgehendes Mauerwerk................

7.    Decken und Fußböden.................

8.    Fenster und Türen......... ........

*V 1 >w, Zj 9. Holzverbände.....................

10.    Eisenverbände........•............

11.    Dächer........................

12.    Lüftungsanlagen...................

12 a. Feuerungsanlagen..................

13.    Blitzableiter......................

14.    Besondere Einzelheiten.................

5-7

7-8

8-9

9-10

10

10-11

11-12

12

12

12-13

IL Wohnhäuser.

1.    Pächterwohnhäuser...........................

2.    Arbeiterfamilien Häuser nebst Zubehörungen................

3.    Arbeiterkasernen nebst Zubehörungen...................

Hs. Stall gebäu de und Nebenanlagen.

1.    Pferdeställe........'.......................

2.    Rindviehställe..............................

3.    Schafställe...............................

3. Schweineställe....................z..... . . . .

5.    Geslügelitälle..............................

6.    Düngerstätten..............................

7.    Brunnen................................

IV.    Gebäude zur Unterbringung der Feldfrüchte.

1.    Speicher................................

2.    Scheunen................................

3.    Keller, sofern diese besondere Anlagen bilden...............

V.    Gebäude zur Unterbringung der Wagen, Geräte, von künstlichem Dünger

und dergl...................................

VI. Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe.................

VII. Sonstige Gebäude uitb bauliche Anlagen.................

Sachverzeichnis.....................................

13

13-15

15

15- 16

16- 17

17- 18

18

18

18

19

19

19-21

21

21

21

21

22-24

Verzeichnis der Tafeln.

Sicherung des Holzwerks gegen Feuchtigkeit bei massiven und Dielenfußböden

Stalllüftung, Öffnungen in ganzer Breite der Balkenselder.........

Dunstschlot aus Muffenrohren.......................

Dunstschlot aus Holz, zugleich Futterschacht.................

Verankerung der Bindersparren und einfache Dachrinne für Pappdächer . . .

Firstlüftung für Pappdächer........................

Fenster für ein Arbeiterhaus........................

Vierfamilienhaus der Regierung zu Breslau................

Vierfamilienhaus............................

Vereinigte Koch- und Heizanlage für Arbeiterhäuser.............

Zweifamilienhaus nebst Stallgebäude der Regierung zu Stralsund (Ersatz für Tafel 15 und 16) . 31 Vierfamilienhaus der Regierung zu Frankfurt a. £).. .

Abortgebäude mit Kotkasten.............

Abortgebäude mit Grube..............

Wanderarbeiter-Kaserne für 15 Männer und 16 Frauen „    - 30    „

Hängebahn im Viehstalle der Domäne Patzetz Schweinestall mit Futterküche und Geflügelställen Dungstätte mit Iauchegrube..........

25

I 26

27

28

29

30

32

33

34

35

15

36

37

38

Vorwort.

L Die Anlage zur allgemeinen Verfügung vom 19. Mai 1896 — II. 2853 — betreffend die Bauten auf den Königlichen Domänenvorwerken war den Negierungen zugestellt worden, um ihnen die Erfahrungen mitzuteilen, welche im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten auf diesem Gebiete bis dahin gesammelt worden waren, aber auch um die beteiligten Beamten anzuregen, ihrerseits besondere Aufmerksamkeit dem landwirtschaftlichen Bauwesen zuzuwenden und dazu beizutragen, die Bauten aus den Königlichen Domänen möglichst zweckmäßig zu gestalten. Dabei war von vornherein in Aussicht genommen, nach drei Jahren die Urteile und die Vorschläge der Königlichen Regierungen zu einer Fortführung dieser Ausarbeitung zu verwerten. Die daraufhin erstatteten Berichte sowie die inzwischen im Ministerium noch gemachten Erfahrungen sind benutzt worden, um den folgenden Nachtrag zu der Anweisung vom Jahre 1896 zusammenzustellen.

2 Die hier zugehörigen Tafeln mit Zeichnungen bilden eine unmittelbare Fortsetzung derjenigen zur ersten Ausarbeitung und beginnen deshalb mit Nr. 25.

3. Zur größeren Bequemlichkeit beim Entwerfen landwirtschaftlicher Bauten sind die hierfür üblichsten Maße an den betreffenden Stellen noch eingesetzt worden, soweit diese nicht schon angegeben waren. Hierdurch werden die bisher vorgeschriebenen „Mittelsätze" von 1830 bzw. 1871 entbehrlich gemacht. Wenn auch die hier mitgeteilten Zahlen nach einer Umfrage bei den Königlichen Regierungen und nach den int Ministerinn: gesammelten Erfahrungen festgestellt worden sind, so schließt dies doch nicht aus, daß für-besondere Verhältnisse auch andere Zahlen anzuwenden sein werden. In solchen Fällen sind in den Erlüuterungsberichten die Gründe für die Abweichurrg zu erörtern. Es empfiehlt sich aber immer, die Abmessuttgen für die Aufstellung der Tiere eingehend mit den Pächtern zu beraten und zwischen den oft weitauseinanderliegenden Grenzzahlen die für die örtlicher: Verhältnisse am besten zutreffenden Maße auszuwählen.

I. Allgemeines.

1. Einleitung.

1 Die Anweisung Zur „Behandlung von Entwürfen und Bauausführungen für die Königlich Preußischen Domänen" vom Jahre 1896 soll fernerhin in Geltung bleiben und nur da eine Änderung erfahren, wo dies hier ausdrücklich gesagt wird. Im allgemeinen bilden die nachfolgenden Ausführungen Ergänzungell und Zusätze. Im amtlichen Verkehr sollen diese und die ursprüngliche Denkschrift fortan zur Abkürzung des Schreibwerkes als

«Einweisung für Domcinenbciufem*

bezeichnet werden.

2. Von einer Seite ist es als ein Mangel der Einleitung von 1896 empfunden worden, daß für die äußere Erscheinung der landwirtschaftlichen Bauten keinerlei Gesichtspunkte als maßgebend aufgestellt worden sind, wie dies z. B. in den ministeriellen Vorschriften über „Bau und Einrichtung ländlicher Volksschulen in Preußen" ausdrücklich geschehen. Auf eine schickliche Gestaltung der Bauten auf den Königlichen Domänen, welche vorbildlich sein sollten, müßte Wert gelegt und dies 311111 Ausdruck gebracht werden. Eine Ergänzung nach dieser Richtung ist aber nicht nur entbehrlich, sondern auch nicht unbedenklich, denn ein gebildeter Baumeister wird diese Forderung von selbst erfüllen; er wird auch ohne besondere Anregung bestrebt sein, jeder seiner Schöpfungen die gefälligste und ihrer Bestimmung entsprechendste Form zu geben. Er wird soweit als möglich auf die Wahrung der orts- oder landesüblichen Bauweise achten und wird auf die Gesamterscheinung des Domänenhofes und seiner Umgebung Wert legen. Weniger ausgebildete Bauleute, welche aus dieser Schrift Belehrung suchen, konnten dadurch aber zu dem leider jetzt vielfach zu beobachtenden Fehler verleitet werden, durch unsachliche Zutaten und Formen ihrem Bauwerke eine bessere Erscheinung geben zu sollen. In dieser knappen Schrift gilt es überdies, nur dasjenige hervorzuheben, was im besonderen für die landwirtschaftlichen Bauten geboten ist, nicht aber Forderungen zu stellen, welche gleichmäßig für alle Arten von Bauten gelten.

2. Vorbereitung, Verdingung, Ausführung und Abrechnung.

1 Erst dann, wenn die Notwendigkeit einer Bauausführung feststeht und wenn die wirtschaftlichen Forderungen unzweifelhaft sind, welchen der Neubau genügen soll, ist der Baubeamte mit der Aufstellung des Vorentwurfes in Anspruch zu nehmen.

2.    Bei der Darstellung der Treppen ist durch eingezeichnete Pfeile anzugeben, nach welcher Richtung hin die Treppen aufsteigen. In den ausführlichen Entwürfen sind außerdem die Steigungen der Treppen mit fortlaufenden Ziffern zu versehen.

3.    Jedes Gebäude, ob groß oder klein, soll bei seiner Errichtung die Jahreszahl der letzteren von außen deutlich lesbar in dauerhafter und einfacher Weise erhalten.

Hierzu können die außen aufliegenden Ankersplinte benutzt oder es kann die Zahl mosaik-artig im Verbände des Mauerwerks durch andersfarbige Ziegel dargestellt werden. Zahlen aus Schmiedeeisen mit Steinschrauben zum Einsetzen ins Mauerwerk oder das Einmeißeln der Jahreszahl in vorhandene Werkstücke können unter Umständen geeignet sein. Bei Holzgebäuden genügt allenfalls das Einschneiden der Jahreszahl in ein Verbandholz, wobei die Ziffern gefärbt werden müßten, um sie besser hervortreten zu lassen.

4 In jedem Verdingungsvertrage ist die Beschaffung des zur Bauausführung erforderlichen Wassers klarzustellen.

5. Die Domänenbauten sollen hinsichtlich der Verdingung fortan ebenso behandelt werden, wie alle Übrigen Staatsbauten; es werden hierzu also die Bestimmungen unter Verdingung, Abschnitt 1. 2 der Anlage zur allgemeinen Verfügung vom 19. Mai 1896 — II. 2853 —, abgeändert. Die allgemeine Verfügung vom 31. Januar 1904 — II. 335 —, welche dieses Verfahren anordnet, bestimmt hierbei noch folgendes:

Bei der Vergebung im Wege der Ausschreibung ist eine Beteiligung der Domänenpächter nicht angängig.

Das Ausschreibungsverfahren muß grundsätzlich bei allen Bauten auf solchen Domänenpachtungen angewendet werden, denen die allgemeinen Verpachtungsbedingungen von 1900 zugrunde liegen. Im letzten Absatz des § 12 dieser Bedingungen ist bereits der Fall der Übertragung der Fuhrenleistnngen zu Domänenbauten an einen Dritten vorgesehen und auch wegen der Entschädigung der Domänenpächter für Unterkunft und Verpflegung der Werkleute und Arbeiter Bestimmung getroffen.

Um die Schwierigkeiten zu verringern, welche sich bei dem neuen Verfahren für die An- und Abfuhr der Baustoffe ergeben könnten, wird folgenges bestimnlt.

Vor der Verdingung ist mit den Pächtern darüber zu verhandeln, ob sie die Fuhren nach ihren Pachtbedingungen selbst leisten oder die von den Bauunternehmern hierfür zu beanspruchenden Beträge bar zahlen wollen Im ersteren Falle sind die Fuhr-leistungen von der Verdingung auszuschließen, im letzteren Falle ist dagegen den Bau-unternehmern in den Bauverdingungsverträgen die Verpflichtung aufzuerlegen, die Leistung der Fuhren zu den hierfür in den Verdingungsverträgen angesetzten Entschädigungen ben Domänenpächtern anzubieten und eventuell zu übertragen.

Ist mit einer Domäne eine Ziegelei verpachtet, oder den Pächtern die Entnahme von Ziegelerde aus den Pachtstücken gestattet, so ist von der Königlichen Regierung jedesmal vor Verdingung der Bauten auf dieser Domäne zu prüfen, ob von dem Pächter die Lieferung der Ziegelfabrikate — gegebenenfalls zu dem ermäßigten Preise — zu verlangen sein wird. Bejahendenfalls ist die Lieferung dieser Fabrikate von der Verdingung der Bauten auszuschließen.

Im übrigen hat die Königliche Regierung darauf zu achten, daß die Domänenpächter auch zu etwaigen Kosten für Vorarbeiten und für besondere Bauleitung ihren vertragmäßigen Kostenanteil zu leisten haben.

Um das Zahlungsverfahren für die fiskalische Verwaltung zu vereinfachen, wird es sich empfehlen, in den Verdingungsvertrag eine Bestimmung dahin aufzunehmen, daß der Pächterische Beitrag zu den Barkosten — gegebenenfalls auch der Betrag der Fuhrkosten — in Anrechnung auf die Schlußzahlung von dem Pächter direkt an den Unternehmer zu entrichten ist. Es würde dann bei Bewilligung der Abschlagszahlungen hierauf Rücksicht zu nehmen, imb den Pächtern in jedem Falle von der Übertragung der fiskalischen Forderung (§ 398ff. B.G.B.) auf den Unternehmer rechtzeitig Mitteilung zu machen sein.

Für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners (Pächters) wäre, soweit es sich um den Pächterischen Baukostenauteil handelt — fiskalischerseits die unbeschränkte Haftung zu übernehmen. Soweit eine rechtliche Verpflichtung des Pächters nicht schon besteht, hat der Pächter vor Abschluß des Verdingungsvertrages sich durch eine in rechtsverbindlicher Form abzugebende Erklärung zu den im Einzelfalle vorgeschriebenen Leistungen dem Fiskus gegenüber zu verpflichten. Sollte iitbeffeu die Königliche Regierung aus besonderen Gründen es für angezeigt erachten, daß die Zahlung der Pächterischen Beiträge an die Unternehmer durch Vermittlung der fiskalischen Kasse erfolgt, so würde auch hiergegen nichts zu erinnern sein.

Auf die Ausführung von Drainierungen und Meliorationen ähnlicher Art finden vorstehende Anordnungen nur insoweit Anwendung, als sich die Pächter mit der Ausschreibung einverstanden erklären und geeignete Unternehmer in der näheren Umgebung der Dornäue vorhaudeu siud. Sonstige Ausnahmen sind nur aus dringenden Gründen mit diesseitiger Zustimmung zulässig.

6. Der Veranschlagung der Fuhrleistungen, welche nunmehr möglicherweise auch auf Rechnung des Pächters zur Verdingung kommen, ist fortan eine größere Aufmerksamkeit wie bisher zuzuwenden. Es ist zu ermitteln, welche Gewichtsrnengen auf welche Ent-

fernungen bezw. auf welche Höhen (im Gebirge) zu befördern sind, wobei das Auf- und Abladen der Gewichtseinheit als konstante Leistung wird betrachtet werden können. Die Beschaffenheit der Anfuhrstraßen wird ein wichtiger Umstand für die Feststellung der Fuhrleistung sein. Auf diese Weise wird man die gesamte Arbeitsleistung und danlit die Kosten für die Fuhren viel genauer bestimmen können, als dies in der Regel bisher geschehen ist und auch nur zu geschehen brauchte.

7.    Unmittelbar nach Fertigstellung eines Baues ist das Gebäude-Inventarium zu berichtigen und dabei die Jahreszahl der Erbauung einzutragen. Bei den Wirtschaftsgebäuden ist zu vermerken, welchen Bedarf sie zu befriedigen vermögen. Es ist erwünscht, wenn außer den Grundrissen auch Querschnitte, seien es auch nur schematische, mit Angabe der Geschoßhöhen beigefügt werden.

8.    Bauausführungen bmt allgenreiner Bedeutung sind zu veröffentlichen. Hierbei kommt in erster Linie das Zentralblatt der Bauverwaltung in Frage. Wenn diese Veröffentlichungen irr der Regel auch den Kreisbaubeamten überlassen werden sollen, so sind vor weiterem die Vorarbeiten hierfür doch irn Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zur Durchsicht vorzulegen.

3. Erwerbung fuperinventcirisdier Baulichkeiten.

Als Grundlage für die Feststellung der Werte der vom Pächter an den Fiskus zu verkaufenden Gebäude sollen die Selbstkosten dienen, welche der Pächter beim Bau oder bei der Erwerbung aufgewendet hat. Können hierüber zuverlässige Angaben nicht gemacht werden, so ist es Sache des Pächters, eine genaue Wertberechnung des Neubaues aufstellen zu lassen und der Regierung vorzulegen, welcher die Prüfung und Feststellung vorbehalten bleibt.

4. 6rdarbe!fen und Grundmauern,

Es kann der Fall eintreten, wie häufiger int Regierungsbezirke Anrieh, daß ein Ausschachten der Erde für die frostfreie Lage der Grundmaüersohle sich verbietet, weil dabei eine noch gerade tragfähige Bodenschicht, welche über einer unzuverlässigen lagert, zu sehr geschwächt werden oder weil man ins Grundwasser kommen würde. Alsdann empfiehlt es sich, die Grundmauern wenig oder gar rricht in die obere tragfähige Erdschicht einzuschneiden und durch eine äußere Anschüttung von genügender Höhe die Frostfreiheit für die Grundmauersohle zu beschaffen.

5, Isolierung des Illauerwerks,

Um die Schwellen der Fachwerkswünde in solchen Gebäuden trocken zu halten, wo der Fußboden behufs der Reinigung zuweilen gründlich abgespült werden ntuß, wie in Wanderarbeiterkasernen, legt man sie etwas über den Fußboden und unmittelbar darunter die Asphalttrennschicht, wie die erste Zeichnung auf Tafel 25 dies zeigt. Die zweite Zeichnung gibt die geeignetste Lage der Trennschicht für den Fall an, daß de > hinter der Umfassungswand liegende Raum mit Bretterdielung auf Lagerhölzern ausgestattet wird.

ö. Aufgehendes Illauerwerk,

1, Ein Sockelvorsprung der äußeren Mauern, welcher allgemein üblich ist, aber den Nachteil hat, daß sich auf ihn: die Niederschlagsfeuchtigkeit aufhält und von hier aus im Vereine mit dem Frost ihr Zerstörungswerk beginnt, kann bei Ausführung des Sockels in Ziegeln nur dann als gerechtfertigt angesehen werden, wenn er als Vorbereitung für eine notwendige Verbreiterung des Mauerwerks nach dem Grundmauerwerk hin gelten kann. Er wird m vielen Füllen, namentlich bei kleineren Gebäuden, zu entbehren und zu vermeiden sein.

2.    In Gegenden mit feuchter Luft, also in höheren Gebirgslagen und in den Niederungen an den Mündungen der Ströme, genügt an der Wetterseite auch eine sonst ausreichende Dicke der Umfassungswand oft nicht, um diese bei lange dauerndem Schlagregen innen trocken zu halten. Hier ist einer Verstärkung der Umfassungswand eine äußere Verkleidung nach Art einer Dacheindeckung vorzuziehen, welche die Feuchtigkeit vom Mauerwerke abhält; dem: im allgemeinen kann gesagt werden, daß dünne, aber trockene Wände wärmere und gesündere Räume ergeben als dicke, aber feuchte.

an-

3.    Wenn das Fugen der äußeren Ziegelslüchen sogleich beinr Ausmauern geraten worden ist, eine den meisten Maurern ungewohnte und daher unbequeme Arbeit, so ist dies nicht geschehen, um das nachträgliche Fugen zu sparen, sondern um die Maurer zu nötigen, den Mörtel reichlich zu verwenden und hohle Fugen im Mauerwerke zu vermeiden. Wenn bei der Herstellung eines solchen vollfugigen Mauerwerks auch die Außenflächen weniger sauber ausfallen sollten als bei einer nachträglichen Ausfugung, so kann dies dem erreichten Vorteile gegenüber nicht ins Gewicht fallen.

4.    Die in neuerer Zeit viel in Anwendung gekommenen besonderen Bauweisen für leichte Wände sind zum Teil beachtenswert und körrnen in geeigneten Fällen mit Vorteil zum Ersätze innerer unbelasteter Fachwerkswände dienen.

5.    Neuerdings werden Kalksandziegel hergestellt und in den Handel gebracht, welche in hoch gespanntem Dampfe gehärtet worden sind. Grundsätzliche Bedenken gegen die Verwendung solcher Ziegel liegen nach den bisherigen Erfahrungen nicht vor, doch ist diejenige Vorsicht anzuraten, welche jedem neuen Baustoffe gegenüber geboten ist.

7. Decken und Fußböden.

1 Mit den Mörtelputzdecken an Rohrgeflecht und Latten unterhalb der Balkenlage in den Stallräumen sind stellenweise schlechte Erfahrungen gemacht worden. Die dünnen, verweslichen Bestandteile Rohr und Latten haben den Einwirkungen der Stalldünste auf die Dauer nicht widerstehen können, wenn die Putzschicht nicht genügend die Rohrstengel schützte. Inzwischen ist als Ersatz für das Rohrgewebe das Drahtziegelgewebe von Stauß & Ruff in den Handel gebracht worden, welches mehr Gewähr für einen längeren Bestand als Grundlage des Deckenputzes bietet und daher in letzter Zeit zur Herstellung geputzter Decken über Stallräumen mehrfach verwendet worden ist; indessen muß auf eine durchaus sichere Befestigung des das Gewicht der Putzdecke auf-nehmenden Drahtzielgewebes an den Balken Sorge getragen werden.

2.    Balkendecken, welche durch Mörtelputz oder eine Bekleidung mit Dachpappe von unten her seuer- und dunstsicher gemacht worden sind, bedürfen nicht einer Überdeckung mit Lehmestrich. Der Dachfußboden über solchen Decken wird daher als gespundete Bretterdielung oder als überstülpter Bretter- und Schwartenbelag herzustellen sein, welche den Borteil bieten, daß sie die Hohlräume zwischen den Balken nicht durchaus luftdicht abschließen, sondern ein Nachtrocknen der letzteren noch gestatten.

3.    Die Vorzüge, welche die neuerdings mehr und mehr in Aufnahme kommenden leichten massiven Decken bieten, werden auch beinr Bau der Ställe genutzt werden können. Es sollte daher in jeden: wichtigeren Falle an der Hand vergleichender Kostenberechnungen erwogen werden, ob sich nicht die Anwendung einer solchen massiven Decke empfiehlt. Bei der Annahme der Eigenlast wird dabei zu berücksichtigen sein, daß eine genügende Dicke der Decke zürn Schutz gegen zu starke Abkühlung des Stallraumes urrd zur Verhütung der Bildung von Niederschlagwasser an der unteren Deckenflüche notwendig ist.

4. Die Einbetturrg der Lagerhölzer für Dielung kann auch in Torfmull anstatt in Sand erfolgen, wo ersterer billig zu haben ist.

8. Fenster und Cüren.

1. Das Eisenzeug der nach der Zeichnung auf Tafel 7 hergestellten Türen ist häufig zu stark gewählt worden, wodurch die Türen unnötig schwer und teuer geworden

sind. Außer den beiden 9-Eisen, welche gleichzeitig die Bänder bilden, genügen Bandeisen, da diese nur als Unterlage für die Schraubenköpfe der 9-Eisen bzw. als schräge Zugbänder dienen. Ganz mißverständlich und unzweckmäßig ist es, statt der letzteren Druckstreben von Eisen zu verwenden. Bei Bauausführungen, welche eine größere Anzahl solcher Türen erfordern, wird die richtige Bemessung der Stärke des Eisenzeuges am sichersten an einer Probetür festgestellt.

2 Der zuweilen hervorgetretenen Abneigung der Arbeiter gegen die Brettertüren in ihren Wohnungen läßt sich durch geschickte Behandlung dieser Türe:: auch im Anstrich begegnen. In allen Wohnrüumen sollten die Holzflächen der Türen nur geölt und lackiert werden, mit die natürliche Holzmaserung in die Erscheinung treten zu lassen.

3. Die äußeren Mauerfalze für Stalltüren sind nur V₄ Ziegellänge tief zu wählen, um die Türbänder, welche eine Drehung der Flügel um 180° gestatten sollen, gar nicht oder nur wenig kröpfen zu müssen. Zuweilen sind Formziegel für derartige Mauerfalze tut Handel vorrätig.

9. ßolzverbände.

1.    Für die Wahl der Querschnitte der Zimmerhölzer sind die Tabellen über Normalprofile für Bauhölzer, herausgegeben von dem Jnnungsverbande deutscher Baugewerksmeister, Berlin, den 30. April 1898, zu benutzen, wenn nicht Gründe dagegen sprechen sollten; auch auf die im Handel gangbaren Brettlängen ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen.

2.    Statt das Hirnholz der Dachbalken zu vermauern, kann man die Balkenköpfe frei vor das Mauerwerk der Umfassungswünde vortreten lassen, wie dies die dem Kösliner Musterentwurfe zu Familienwohnungen entnommene Schnittzeichnung auf Tafel 27 zeigt. Dies hat den Vorteil, daß der Balkenkopf luftig liegt und nicht so leicht stocken kann, daß die freie Länge des Sparrenüberstandes sich verkürzt und die äußere Ansicht durch die geschweiften, vortretenden Balkenköpfe belebt wird. Diese Anordnung ist aber nicht da am Platze, wo Dunstabzüge die Umfassungswände dicht unter der Traufe durchbrechen, weil die ausströmenden feuchten Stalldünste das außen darüberliegende Holzwerk schädigen würden. Aus diesem Grunde und aus Sparsamkeitsrücksichten wird in manchen Füllen bei Stallgebäuden ein Dachüberstand nicht angewendet. Für unschädliche Abführung des Traufwassers ist hierbei aber besonders zu sorgen.

3.    Gegen die Lage der Balken gleichlaufend mit den Längsseiten des Stall-gebäudes wird eingewendet, daß die Stalluft zwischen den Balken sich festhält und zerstörend auf das Holzwerk der Decke einwirkt. Da die Erfahrung diesen Einwand zu bestätigen scheint, so sollte man die angegebene Lage der Balken nur dann wählen, wenn eine Schutzfläche, sei es durch Mörtelputz, sei es durch Verschalung mit Bekleidung durch Dachpappe unter der Balkenlage hergestellt wird.

4 Die Tragfähigkeit von Balken und Balkenwechseln, welche entlang neben einer Wand liegen, läßt sich dadurch vergrößern, daß in letztere Trageeisen eingemauert werden, welche unter die Balken fassen und deren Durchbiegung beschränken. Da, wo Streich- oder Ortbalken besondere Lasten voraussichtlich aufzunehmen haben werden, sind derartige Unterstützungen von Wert und daher anzuwenden.

5.    Da beiin Fehlen eines Firsträhms in einem steilen Dach durch das gegenseitige Stützen der Sparrenenden schon bei einer geringen Senkung des Dachverbandes ein Seitenschub in diesem entsteht, so muß auf dessen Absangung in genügender Weise Bedacht genommen werden, wie dieses beim Kehlbalkenverbande die Hauptbalken in jedem Gebinde bewirken. Bei größeren Dachverbänden mit Rähmunterstützung der Sparren sind zur Vermeidung des Seitenschubes namentlich in den Leergebinden die oberen Enden der Sparren durch ein Firsträhm zu unterstützen.

6.    Einseitige Sattelhölzer sind zu vermeiden, weil sie nahezu wirkungslos sind,

10

einseitige Kopfbänder nur da anzuwenden, wo der von ihnen ausgeübte wagrechte Druck mit Sicherheit aufgenommen wird.

10» 6ifenverbände.

In einzelnen Fällen ist darüber geklagt worden, daß der seitliche Anschluß der Kappenträger an die Stege der Haupttrüger durch Winkellaschen Schwierigkeiten mit) Kosten verursacht habe. Da aber im allgemeinen keine besonderen Unzutrüglichkeiten hierbei sich ergeben haben, ein sachgenräßer Anschluß der auf die Haupttrüger aufgelegten Kappenträger auch nicht ohne Aufmerksamkeit erfolgen kann und eine etwa gleich hohe Lage dieser Träger als erwünscht gelten muß, so wird auch in Zukunft an den Darstellungen auf Tafel 6 unten im allgemeinen festgehalten werden müssen. Indessen empfiehlt es sich, in jedem einzelnen Falle diesem Punkte besondere Aufmerksamkeit zu-zuwenden und, falls eine Auflagerung der Deckenträger auf den Unterzügen geboten erscheint, dies eingehend zu begründe!:.

11. Dächer.

1. Die Verwendung von Dachziegeln aus Zement hat während der letzten Jahre

eine solche Ausbreitung gewonnen, daß dieses Dachdeckungsmittel nicht außer Betracht bleiben darf. Die aus Zement hergestellten Dachziegel können den Vorzug vollkommener Genauigkeit im Zusammenschlüsse, glatter Oberfläche und geringen Gewichtes haben. Diese Eigenschaften sind neben Wetterbeständigkeit, Undurchlässigkeit und Wohlfeilheit von ihnen zu fordern. Der Dachdecker wird die Gewähr für die Güte des Daches für eine gewisse Zeit

wenigstens fünf Jahre — zu übernehnren haben.

2. Bei unverschalten Dächern aus Dachziegeln über Rauhfutterböden macht sich der Ubelstand geltend, daß der beim Nachtrocknen der Vorräte entstehende Wasserdanlpf unterhalb an den kalten Dachflächen sich niederschlägt, abtropft und das darunter lagernde Futter schädigt. Dieser Schaden läßt sich durch Ableitung des Wasserdampfes vermeiden. Wenn zwischen den Sparrenfüßen ein offener, wagerechter Schlitz gelassen und im First Öffnungen geschaffen werden, dann bildet sich unterhalb der Dachhaut zwischen den Sparren von der Traufe zun: First ein Luftzug, welcher die feuchten Dünste abführt, dadurch trocknend auf die Oberfläche der Futtervorräte wirkt und diese vor Verderben schützt. Für die Luftabzüge im Firste fertigen die Ziegeleien besondere Firstziegel mit seitlich durchlöchertem oben abgedeckten: Aufsatzrohre.

3 In der Provinz Ostpreußen haben sich die Holzzementdächer nicht durchweg bewährt. Es sind in einigen Fällen sogar erst 15 Jahre alte Dächer ersatzbedürftig geworden. Grund hierfür scheinen neben unzureichender Lüftung das feuchte Klima und die lange Dauer der Winter zu sein, welche eine trockene Herstellung oft unmöglich machen u::d zerstörend auf die Holzunterlagen einwirken. Als ein bisher unbekannter Feind des Holzzementdaches hat sich dabei ein Holzwurm gezeigt, welcher sich, wie es scheint, in den: durch Witterungseinflüsse geschädigten Holze entwickelt, namentlich da, wo die Schalung auf den Sparren aufliegt, die Schalung durchbohrt und keineswegs an ^ He aus Papierlagen und Asphaltklebernasse hergestellten Dachhaut Halt rnacht, sondern diese durchlöchert, wodurch das Dach undicht wird.

Diese Erfahrungen mahnen zu besonderer Vorsicht bei Anwendung von Holz

zementdächern.

4. Die in neuerer Zeit mehrfach angepriesenen Ersatzstoffe für Dachpappe sind mit Vorsicht zu prüfen, weil sich darunter auch solche befinden, welche nicht feuerbeständig sind, vielmehr mit lebhafter Flauune verbrennen.

5» Dachrinnen für Wirtschaftsgebäude mit Pappdächern lassen sich in wohlfeiler Weise so herstellen, wie sie auf Tafel 26 oberhalb veranschaulicht sind. Die Dichtigkeit der Rinne wird dadurch erzielt, daß sie ebenfalls und zwar zuerst mit Pappe ausgekleidet wird; darauf werden die Flacheisen a angebracht, welche zur Verankerung

der Rinne in sich dienen und zuletzt wird das Dach gedeckt. Das Gefälle der Rinne wird durch etwas keilförmige Gestaltung der Dreikantleiste unter dem Boden erzielt. Abfallrohre werden, wenn solche unentbehrlich sind, in gewöhnlicher Weise aus Zinkblech oder aus Röhren von Dachpappe hergestellt.

12. [niffungsanlagen.

1.    Die Erfahrung hat gelehrt, daß Lüftungsöffnungen unmittelbar neben den Balkenköpfen, wobei diese also an den Seiten freiliegen, günstig für die Erhaltung des Balkenholzes in den Ställen sind.

2.    Wenn bei Stallgebüuden eine massive Drempelwand nicht gefordert wird, kann es zweckmäßig sein, die Ausmauerung zwischen den Balkenköpfen ganz fortzulassen oder nur eine bis zwei Ziegelflachschichten oder eine Rollschicht hochzuführen, um einen von Balken zu Balken reichenden wagerechten Schlitz zu erhalten, durch welchen die Luft ein- und austreten kann. Dieser Schlitz kann im Bedarfsfälle durch ein Brett geschloffen oder durch Heu verstopft werden. Zeichnung III auf Tafel 25 zeigt diese Anordnung.

3 Diejenigen Holzflächen, welche die abziehende Stalluft trifft, sind gut im Schutzanstriche zu erhalten.

4.    Die in den Umfassungswänden angelegten Öffnungen zur Durchlüftung der Hohlräume zwischen den Balken bei geputzten oder verschalten Stalldecken sind während der kalten Jahreszeit zu verstopfen, weil die eintretende Luft die Deckenflüchen von ober: so stark abkühlen kann, daß die feuchten Stalldünste an der Unterseite der Decke sich als Wasser ansetzen, welches abtropft; dies ist aber für die Gesundheit der Tiere nachteilig und muß möglichst verhütet werden.

5.    Das an der Innenwand der von der Stalldecke über Dach geführten Abzngs-schlote entstehende Niederschlagswasser ist so abzuleiten, daß es keinen Schaden machen kann. Sind die Abzugsschlote aus einzelnen Schossen aufgebaut, die ineinander fassen, dann jxub die Fugen so einzurichten, daß das Wasser lediglich im Schlote abfließen und nicht bei Undichtigkeit der Fugen irr derr Dachbodenraum gelangen kann. Vergleiche hierzu Zeichnrrng IV auf Tafel 25. Um das Schwitzwasser am unteren Ende des Schlotes abzufangen, ist inrt die Mündung herum eine werrige Zentimeter unter die Stalldecke herabreichende Wassernase — etwa ein senkrechter Blechstreifen — zu legen, deren Unterkante nach einem Punkte des Umfanges etwaHgeneigt ist, so daß die Tropfen dorthin gleiten und in einern untergehüngten Gefäße aufgefangen werden können.

6.    Die Luftabzugsschlote lassen sich auch als Heuschächte benutzen, wen:: das Heu vom Boden aus mitten in den Stallraurrr geworfen werden soll oder die Ausführung besonderer Heuschächte aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen sich nicht empfiehlt. Die untere Weite muß dann dementsprechend vergrößert und es muß eine Seitenwand mit eurer Öffnung versehen werden, durch welche das Heu geworfen werden kann und welche gewöhnlich durch eine Tür verschlossen gehalten wird, damit nicht die Stalldünste irr den Bodenraunr gelangen und das hier lagernde Rauhfutter verderben können. Im Winter wird es erforderlich werden, zur Verhütung zu starker Abkühlung der Stalluft auch diese Schächte unten zu verschließen; eine hierzu geeignete Vorrichtung wird sich auf verschiedene Weise Herstellen lassen. In der Zeichnung sind hierfür Klappen aus Zinkblech auf Holzrahmen angedeutet, deren Hgndhabung und Feststellung mittels eiserner Hebel und einfacher Vorreiber erfolgt. Vergleiche die Zeichnung V auf Tafel 25.

7.    Ans eine diesseitige Anregung werden jetzt Abzugsschlote aus zwei Lagen Dachpappe mit einer versteifenden Einlage von Eisen gefertigt, bei deren Aufstellung an Zimmerwerk gegen die bisher angewendeten Holzschlote mit innerer Pappauskteidung

gespart wird.

8. Um massive Drempelwünde vor Heuböden möglichst luftdurchlässig zu machen, werden sie von Hohlziegeln ausgemauert, deren Löcher durch die Tiefe der Wand hin-

dnrchreichen.

- 12 -

t). Die bei der Anwendung von Pappdächern besonders wichtige Firstlüftung läßt sich in wirksamer und billiger Weise durch die Anlage erzielen, welche auf Tafel 26 — unten — dargestellt ist.

10.    Die Lüftungsanlagen sind in allen Entwurfszeichnungen klar und vollständig einzutragen, damit sie bei der Ausführung nicht übersehen werden.

11.    Es muß Wert darauf gelegt werden, daß die Stallräume mit Thermometern versehen werden, mit mit größerer Sicherheit nach der Luftwärme in diesen Räuinen die Lüftungsanlagen benutzen zu können.

12a. Feuerungsanlagen.

1.    Die Rauchröhren sollten stets im Innern der Gebäude, niemals in den Außenmauern liegen, weil im letzterer: Falle der Schornstein einen Teil seiner Wärme der Außenluft abgibt, also Wärme verloren geht und die Abkühlung ungünstig auf den Zug in: Schornstein einwirkt.

2.    Andererseits dürfen Küchenschornsteine im Sonuner nicht durch zu große Wärmeabgabe an unrichtiger Stelle lästig werden, loas bei der Grundrißgestaltung zu berücksichtigen ist. Da die Küchen und sonstigen Wirtschaftsräunre nach Norden liegen sollen und die nach Norden liegenden Räume selbst im Sommer eine leichte Erwärmung an: ehesten vertragen, so läßt sich gewöhnlich eine einwandfreie Anlage des Küchenschornsteins ermöglichen.

3.    Durch Verstärkung des Wangenmauerwerks läßt sich ein Schornstein, dessen Lage in der Außenwand sich nicht vermeiden läßt oder welcher durch zu starke Wärmeabgabe unbequem werden würde, erträglich einrichten.

4.    Backöfen innerhalb der Gebäude sind so anzulegen, daß der Schornstein nahe der Stirnseite des Ofens liegt und dessen Züge ohne Umwege eingeleitet werden können. Die Weite ei::es russischen Rohres genügt nur für ganz kleine Anlagen, wie in den Küchen der Arbeiterwohnungen, meist wird ein Rauchrohr von größerem Querschnitte, etwa 20—26 cm in: Geviert, erforderlich sein.

5.    Die Räucherkammern sollen luftig, trocken und kühl sein. Sie können in: Kellergeschosse wie im Dachboden liegen. Beim Räuchern darf eine erheblichere Erwärmung der Kammer nicht stattfinden. Wie sich nachträglich eine Räucherkammer mit geringen Mitteln noch anlegen läßt, zeigt die Veröffentlichung des Geheimen Baurats Brauweiler in Trier auf Seite 431 des Zentralblattes der Bauverwaltung von 1893.

6.    Auf die Feuerungsanlagen in den Arbeiterwohnhäusern wird in: Abschnitte TI 2 näher eingegangen.

13. Blitzableiter.

Uber die Notwendigkeit, zweckmäßige Einrichtung und Herstellung von Blitzableitern enthält die in: Jahre 1899 in Berlin erschienene Schrift des Baurates F. Findeisen zu Stuttgart, „Ratschläge über den Blitzschutz der Gebäude unter besonderer Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Gebäude", wertvolle statistische Angaben und an Beispielen erläuterte praktische Vorschläge für einfache und billige, aber genügende Blitzschutzanlagen für landwirtschaftliche Gebäude.

14. Besondere Einzelheiten.

1.    Von alters her werden in manchen Gegenden die Gehöfte zum Schutze gegen Sturn: und Blitz mit hochwachsenden Bäumen umpflanzt. Diese zweckmäßige Maßregel kann überall da Anwendung finden, wo örtliche Verhältnisse nicht dagegen sprechen. Bei der Stellung der Bäume ist darauf Bedacht zu nehmen, daß sie nicht stören und den Dachflächen mit ihren Asten fernbleiben.

2.    In neuerer Zeit werden mechanische Einrichtungen empfohlen, welche das Aufbringen des Heues und Strohes in die Bodenräume erleichtern. Da die Ersparung

IS

an menschlicher Kraft eine wichtige Frage für die Landwirtschaft geworden ist, so wird int einzelnen Falle zu prüfen sein, ob und wieweit auf die Benutzung solcher Vorrichtungen beim Ban Rücksicht genommen werden muß.

II. Wohnhäuser.

1. Pächterwohnhäufer.

1 In einigen Gegenden ist es üblich, die Wohnräume und Wirtschaftsräume in zwei nur leicht miteinander verbundenen Gebäuden unterzubringen. Wenn eine solche Anlage für einen Neubau nur selten noch in Frage komuren wird, weil das jetzt allgemein übliche Untergeschoß meist für die Wirtschaftsräume ausreicht, so ist sie doch schon mehrmals mit gutem Erfolge bei Erweiterungen von Pächterwohnhäusern benutzt worden und kann daher der Beachtung empfohlen werden.

x⁻

2. Eiserne Dauerbrandofen, welche in den letzten Jahren steigende Anwendung in städtischen Wohnungen gefunden haben, werden auch in Püchterwohnhäusern gute

^ Dienste tun. Bei Neubauten ist auf eine leichte Beheizung der Flure Bedacht zu nehmen.

s/, j+z 3 weil diese zur Warmhaltung des ganzen Hauses erheblich beiträgt.

3. Um nicht zu große Balkenquerschnitte nötig zu haben und die Durchbiegungen der Decken gering zu halten, ist es ratsam, die Zimmertiefen nicht wesentlich über 5,50 m hinausgehen zu lassen.

2. Hrbeiferfamilienhciuler nebst Zubehörungen.

I In der Anweisung vom Jahre 1896 ist das Bedürfnis nach Wohnräumen für eine Arbeiterfamilie näher erörtert und festgestellt worden. Zu berücksichtigen bleibt aber noch, daß in manchen Füllen kleinere Wohnungen, als gewöhnlich verlangt werden, von besonderem Nutzen sein können. Ein kinderloses Ehepaar braucht nicht so viel Raum wie ein kinderreiches und begnügt sich mit einer kleineren Wohnung; es ist daher erwünscht, auch kleinere neben größeren Arbeiterwohnungen auf einem Gute zu haben. Dies ist der Grund, welcher zur Aufstellung des eingeschränkten Entwurfes für ein Nierfamilienhaus im Regierungsbezirk Breslau geführt hat. Hier ist die Kammer tut Erdgeschoß fortgelassen und in den Dachboden verlegt worden. Auf Tafel 28 wird dieser Entwurf mitgeteilt.

2. Familenhäuser, welche durch zwei rechtwinklig sich kreuzende Mittelwünde in vier Wohnungen geteilt werden, sind mit der Längsrichtung von Süden nach Norden zu stellen, so daß die eine Längsfront nach Osten und die andere nach Westen liegt. Auf diese Weise erhalten die Wohnungen beider Seiten genügendes Sonnenlicht.

3« Läßt sich die Stellung eines Arbeiterwohnhauses mit der Längsrichtung von Süden nach Norden nicht durchführen, dann muß ein Grundriß gewählt werden, bei welchem jede Wohnung an beiden Längsseiten liegt, von denen dann wenigstens eine ausreichenden Sonnenschein erhält. Ein hierfür berechneter Entwurf ist auf Tafel 29 dargestellt, welchem Ausführungen auf der von Podbielskisehen Besitzung Dallmin zugrunde liegen. Bei der geringen Tiefe des Gebäudes genügt ein Pultdach. In Dallmin ist die Balkendecke durch Zementbeton zwischen eisernen Trägern ersetzt, was den Vorteil bietet, daß Ungeziefer keinen Unterschlupf findet.

4. Durch die Unterkellerung der Küche wird in den meisten Fällen das Bedürfnis nach Kellergelaß befriedigt. Bei weitergehenden Ansprüchen können Stube ttttb Kammer statt der Küche unterkellert werden, wie dies bei den Gestütwärterwohnungen in Trakehnen neuerdings geschehen ist. Da die Unterkellerung von Wohnräumen sich stets empfiehlt, so sollten für die Gutswirtschaft erforderliche Keller unter den Familieu-häusern angelegt werden, wodurch solche Kellereien verhältnismäßig billig zu gewinnen sind.

5* Dort, wo es — wie in Ostfriesland und Ostpreußen — üblich ist, die Decken aus Brettern über den Balken herzustellen und diese sichtbar zu lassen, soll dieser Bauweise nicht entgegengetreten werden.

6.    Die Verschlüge zur Einteilung der Bodenräume sind bis über Kopfhohe aus Schwarten dicht herzustellen, daurit die Abteilungen nicht von den Nachbarabteilungen aus übersehen werden können.

7.    Da bei einer lichten Geschoßhöhe von 2,50 in und bei einer Brüstungshöhe von 0,80 in, welche etwa der Tischhöhe entspricht und nicht unterschritten werden darf, sich eine Fensterhöhe von nicht über 1,40 m im Scheitel ergibt, so ist eine wagrechte Teilung der Fenster durch Latteihölzer nicht nötig und zu vermeiden. Die Fensterflügel sollen also in einem Stücke vom Fensterbrette bis zum Sturze durchgehen, es sei denn, daß eine wagrechte Teilung des Fensters zu besonderen zweckmäßigen Einrichtungen führt.

8. Treppenfenster sind, unabhängig von der Gebäudeansicht, in die handlichste

Höhe zu legen.

9* Eine in jeder Beziehung befriedigende Ausgestaltung der Fenster in Arbeiter-wohnhäusern besteht wohl noch nicht, und es sollte daher das Bestreben eines jeden mit dem Bau von Arbeiterwohuhüusern Beschäftigten sein, zu einer solchen zu gelangen. Auf Tafel 27 wird der Vorschlag zu einem Fenster unverbindlich mitgeteilt. Diese Zeichnung ist dem Musterentwurfe für Familienwohnungen der Regierung zu Köslin im wesentlichen entnommen.

IO» Wie die Erfahrung zeigt, werden die Heiz- und Kochanlagen nicht immer mit derjenigen Sorgfalt und Umsicht behandelt, welche sie verdienen. Eine verhältnismäßig geringe Menge von Brennstoffen soll ausreichen, um die Speisen und das Futter zu kochen und die Wohnrüume zu erwärmen. Bei dem Vorhandensein von Küchen soll der Kochbetrieb auch im Winter in diesen sich abspielen, es soll aber die dabei erzeugte Wärme möglichst der Heizung der Stube zugute kommen.

Für eine rasche Ableitung des beim Kochen und Waschen sich entwickelnden Wasserdampfes ist durch Anlage eines besonderen Abzugsrohres Sorge zu tragen. Allen diesen Anforderungen läßt sich in verschiedener Weise gerecht werden, und in jedem einzelnen Falle soll bei Vorlage der Entwürfe angegeben werden, wie dies geschehen soll. Als Beispiel hierfür wird die Koch- und Heizanlage in neueren Familienhäusern auf der Domäne Jädickendorf, Neumark, durch die Tafel 30 mitgeteilt. Außer dem Küchenherde mit Backofen und Kesselfeuerung ist eine im Winter zu benutzende Kochgelegenheit vorhanden, welche den Stubenofen heizt. Alles Nähere geht aus den Zeichnungen und deren Beschreibung hervor.

11t In manchen Gegenden kann auch die Anwendung eiserner Ofen vorteilhaft sein, nachdem diese in letzter Zeit wesentlich verbessert worden sind.

12 Als Ersatz von Tafel 15 und 16 sollen die Zeichnungen auf Tafel 31 gelten, welche den inzwischen umgearbeiteten Musterentwurf für ein Zweifamilienhaus int Regierungsbezirk Stralsund darstellen.

13t Tafel 32. Vierfamilienhaus der Regierung zu Frankfurt a. O.

Der Entwurf ist als zweckmäßig zu bezeichnen. Er sieht einen besonderen, hellen und zu lüftenden Speiseschrank neben der Küche vor. Jede Wohnung erhält im Dach-boden eine im Grundrisse dreieckige Räucherkammer. Der Entwurf ist sowohl für Ziegeldach wie für Pappdach bearbeitet.

11t Beim Bau der kleinen Stallgebäude, welche das Vieh beherbergen, wird nicht selten der Fehler gemacht, daß die Abmessungen der Balken und Dachverbandhölzer verhältnismäßig zu stark gewählt werden. Die wirklich erforderlichen und genügenden Ouerschnittsabmessungen sollten daher in jedem Falle ermittelt werden.

15t Oft werden die Fenster in diesen Stallgebäuden zu tief angelegt, wobei die Glasscheiben der Gefahr des Zerschlagenwerdens besonders ausgesetzt werdet:. Die Fenster

sind mehr breit als hoch und möglichst dicht unter der Decke anzuordnen, mit die Brüstung recht hoch zu erhalten. Als Ein- und Auslatrf für die Hühner ist eine besondere Maueröffnung auszusparen.

10. Für den geregelten Abfluß und das Auffangen der Jauche ist Sorge zu tragen. Wird die Jauche nicht nach anderen Sammelbehältern geleitet, so ist ein be-fotrderer Jauchefang anzulegen; etwa durch ein eingegrabenes Olfaß, welches regelmäßig zu entleeren ist. Die Jauchebrunnen sind so sorgfältig abzudecken, daß sie keine Gefahr bieten.

17. Auf den Tafeln 33 und 34 werden zwei Zeichnungen für Abortgebäude mitgeteilt. Bei betn einen nimmt ein Kasten die Abfallstoffe auf, bei dem anderen gelangen sie in einen Jauchebehälter, welcher das Zubehör einer Düngerstätte bildet und seitlich so weit vor das Abortgebäude vortritt, daß bequem eine Jauchepumpe aufgestellt werden kann.

3. flrbeiferkcifernen nebst Zubehörungen.

1. In den Entwürfen sollten stets die Möbel, namentlich die Bettstellen, eingezeichnet werden, um erkennen zu lassen, daß die berechnete Anzahl Menschen tatsächlich ohne Zwang untergebracht werden kann.

2 Alle zum Aufenthalt mehrerer Menschen dienenden Räume sind mit ausreichenden Lüftungseinrichtungen zu versehen. Fenster in gegenüberliegenden Wänden sind als besonders geeignet für eine kräftige Lüftung zu erachten.

3.    Sofern die örtlichen baupolizeilichen Borschriften nicht mehr verlangen, müssen die Schlafräume für jede darin zum Schlafen untergebrachte Person mindestens 10 cbm Luftraum und 3 qm Bodenflüche enthalten. Für Schlafräume, die zugleich zum Aufenthalte über Tage oder zum Einnehmen der Mahlzeiten dienen, sind mindestens 12 cbm Luftraum und 4 qm Bodenfläche erforderlich.

4.    In angemessener Entfernung von den Wohn- und Schlafrüumen und in mindesters 10 m Entfernung von Brunnen müssen Aborte in ausreichender Zahl, für die Geschlechter getrennt, mit besonderen Zugängen und Aufschriften sowie für die Männer eilt Pissoir vorhanden sein. Jrt der Regel ist für je 15 Arbeiter und für je 10 Arbeiterinnen ein Abort erforderlich.

5.    Das Kochen, das Reinigen und Trocknen von Wäsche und Kleidern und das Aufbewahren von Nahrungsmitteln sotten nicht in den Schlafrüumen stattfinden; es silld vielmehr besondere Räume hierfür vorzusehen.

0. Auf Tafel 35 und 36 werden noch zwei Entwürfe zu Arbeiterkasernett mitgeteilt.

III. Stallgebäude und Ueberianlagen.

1. Pferdehcille.

1.    Das Gefälle des Standfußbodens ist nur so groß zu wählen, als es für das Ablaufen des Urins nötig ist. Bei Klinkerpflaster oder Betört lverden etwa 2 — 3 cm Gefälle aus die Stattdlänge genügen. Bei zu starkem Falle stehen die Pferde unbequem und stellen sich dann gern quer in den Stand.

2.    Das Vergießen der Fugen des Feldsteinpflasters mit Zementmörtel hat sich vielfach nicht bewährt und kann deshalb tticht weiter empfohlen werden.

3.    Zu dem über die Maße für Pferdeställe früher bereits Gesagten ist noch folgettdes hinzuzufügen:

Die Höhe der Pferdestülle, wie überhaupt aller Ställe, soll knapp gehalten werden, tun mt Baukosten zu sparen, um die Stallräume int Winter warm und tun die Dach-

16

böden bequem zugänglich zu erhalten. Trotz der niedrigen Lage der Decke läßt sich die Stalluft durch geeignete Lüftungsvorrichtungen genügend rein erhalten. Es wird behauptet, daß ein niedriger, gut gelüfteter Stall dem Vieh zuträglicher ist als ein hoher, schlecht oder gar nicht gelüfteter. Bei kleinen Stallräumen kann eine Geschoßhöhe von 3,00 m, welcher Line lichte Stallhöhe von etwa 2,75 m entsprechen würde, vollkommen genügen, und man wird, wie früher bereits bemerkt, in größeren Ställen nicht über 3,80 m Geschoßhöhe hinauszugehen brauchen. Bei der Aufstellung nur eines Pferdes pflegt man eine Standbreite von 1,80 m, bei nur zwei Pferden zusammen 3,00 — 3,40 rn zu wühlen.

Über Standlängen und Breiten bei gemeinsamer Aufstellung ist früher das nötige bereits gesagt. Die Garnisonbauordnung schreibt für ihre Militärpferdeställe vor: „Ein Pferdestand ist 3,25 in (einschließlich der Krippen breite und bis zur Mitte der Pilare) lang und 1,60 in, von Mitte zu Mitte der Pilare, breit. Die Standbreite für Pferde schweren Schlages beträgt 1,65 m." In den Beschülerställen der Königlichen Landgestüte ist eine Standlänge von 3,50 m, bei einer Standbreite von 1,85 in von Mitte zu Mitte Pilar, üblich. Die Abmessungen der Buchten für die Beschäler schwanken zwischen 3,15 in zu 4,00 und 3,50 zu 3,70 m.

Für eine Mutterstute mit Fohlen kann ein Raum von 3,5 zu 3,5 bis 4,0 in als angemessen gelten.

Der Bedarf an Raum für die Fohlen ist vom Atter der letzteren abhängig und steigert sich von 3,5 qm für einjährige Fohlen auf 4,0 qm für zweijährige und 4,5 qm für dreijährige, manche Züchter verlangen aber '5,6 und 7 qm für die verschiedenen Jahrgänge ihrer Fohlen.

2. RindvieMfcille.

'TT

-T

1 In einzelnen Fällen ist darüber geklagt worden, daß der Betonfußboden für Rindvie zu glatt wird und die Tiere darauf ausgleiten und zu Schaden kommen können. Der Beton wird daher mit möglichst rauher Oberfläche herzustellen sein. Übrigens läßt sich die gefährliche Glätte durch Aufstreuen von etwas Sand zeitweilig beseitigen. Feld- oder Bruchsteinpflaster und flaches Ziegelpflaster werden als weniger glatt von nranchen Landwirten dein Beton vorgezogen, obwohl letzterer keine Fugen hat, ht welche sich Ansteckungsstoffe festsetzen können. Auch hier darf ebensowenig wie irr den Pferdestüllen das Gefälle int Fußboden der Stände zu stark genommen werden, nämlich ititt so groß, daß die Jauche noch gerade in die hirrter derr Ständen entlang geführten Jaucherinnerr abfließen kanrr.

2.    Ein Rindviehstall mit Längsfuttergüngen an den Umfassungswänden und mit einem mittleren Mistegang ist im Zentralblatt der Bauverwaltung vom Jahre 1900 auf derr Seiten 217 und 218 beschrieben und abgebildet.

3.    Obwohl in den letzten Jahren über Düngerstülle, d. s. Rindviehställe, irr welchen der Dünger eine längere Zeit hindurch aufgespeichert werden soll, viel verhandelt worden ist, so gehen die Meinungerr darüber doch noch soweit auseinander, daß eine Stellungnahrrre hierzu irr dieser Abharrdlung rricht zweckrnäßig erscheirrt. Es werden vielmehr von Fall zu Fall das Bedürfnis, die Bauweise, die Einrichtung und der Betrieb vor der Erbauung eines Düngerstalles eingehend zu erörtern sein. Hierbei wird mit Nutzen der Vortrag eingesehen werderr können, welchen Herr von Arnim-Criewen am 13. Februar 1903 in der Hauptversammlung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft über „Neues aus dem Bauwesen mit besonderer Berücksichtigung der Tiefställe') und mechanischen Abladevorrichtungen in Scheunen" gehalten hat und welcher im Jahrbuche der Deutschen

1) Der Ausdruck „Tiefstall" wird in dieser Abhandlung vermieden und dafür „Düngerstall" gebraucht, weil er zu Verwechselungen mit den vor einer Reihe von Jahren durch Hoffmann empfohlenen großen Wirtschaftsgebäuden, welche die verschiedener: Stätte und Futterräume unter einem Dache bergen und Tiefbauten genannt werden, Anlaß geben könnte.

Landwirtschafts-Gesellschaft für 1903, Band 18, abgedruckt ist. Da viele Pächter als Mitglieder der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft dieses Buch besitzen, so wird es auch für die Baubeamten zugänglich sein. Außerdem ist ein Sonderabdruck des Vortrages erschienen und kann zum Preise von 1 Mk. von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft Berlin SW. 11, Dessauerstraße 14, bezogen werden.

4 Die Verteilung des Futters int Stalle und die geeignetsten Maßregeln hierfür sind selbstverständlich Sache der Pächter und werden hier nur erwähnt, weil die Anlage besonderer Einrichtungen hierfür zweckmüßigerweise schon beim Bau berücksichtigt wird. Es kommen hauptsächlich Gleisbahnen auf oder Hängebahnen über den Futtergängen in Betracht. Ein Beispiel der letzteren ist auf Tafel 37 gegeben, aus welchem zu ersehen ist, daß Abzweigungen der Bahn von ihrer Hauptlinie keine Schwierigkeiten machen.

6. Die Einrichtung von sogenannten Selbsttränken wird von vielen Landwirtett als vorteilhaft und wünschenswert erachtet und kann namentlich in größeren Ställen die Pflege des Viehes wesentlich erleichtern. Daß andere die Selbsttränken verwerfen, namentlich wegen der Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern durch das Wasser von einem Stück Vieh auf das andere soll indessen nicht unerwähnt bleiben. Bei der Einrichtung der Selbsttränken wird auf eine tnöglichst einfache Ausführung nach erprobtem Muster und auf die Möglichkeit einer leichten und gründlichen Reinigung der Näpfe und Leitungen Bedacht zu nehmen sein.

6.    Behälter für warme Schlempe dürfen innerhalb der Stallräume nur angelegt werden, wenn für eine vollkommene Abführung der aus ihnen sich entwickelnden Dämpfe unmittelbar über Dach Sorge getragen wird.

7.    Das über die Ställhöhe bei den Pferdeställen Gesagte gilt auch für die Riud-viehställe. In den Düngerställen muß bei Bemessung der Höhe darauf Rücksicht genommen werden, daß der Dünger bis zu 1 m Dicke aufwachsen kann. Den Entwürfen werden im allgertreinen folgende Maße zugrunde zu legen sein:

a) Standbreite einer einzelnen Kuh...........

für zwei Kühe zusammen.........

bei gemeinschaftlicher Aufstellung von mehr als zwei Kühen, rrach der Größe des Viehes......

b)

c)

d)    Standbreite für Ochsen..............

e)    Standbreite für Jungvieh.............

f)    Länge eines Standes für Kühe ohne Krippe aber mit Gang

dahinter...................

g)    Doppelte Viehreihen erfordern ohne Krippen aber mit Mittelgang

h)    Länge des Standes für Ochsen ohne Krippe aber mit Gang

dahinter...................

i)    Doppelte Ochsenreihen erfordern ohne Krippe aber mit Mittelgang

k)    Länge des Standes für Jungvieh ohne Krippe aber mit Gang

dahinter ...................

l)    Doppelte Jungviehreihen erfordern ohne Krippe aber mit Mittel-

gang..................

in) Für ein Absatzkalb im besonderen Stalle......

n)    Für ein Stück Jungvieh im Laufstalle......

Manche Landwirte verlangen bis zu 9 qm.

o)    Futterkammerraum für ein Stück Großvieh.....

3. SchaMe.

1,6 m

2,5 —2,8 in

1,00—1,30 m 1,30 — 140 „ 0,90 m

3,40 „

6,30 — 6,90 m

3,50-3,80 „ 6,90-7,50 „

2,80—3,00 „

5,00 — 5,60 „ 1,40 — 1,60 qm 3—6 qm

0,50 — 1,00 qm

1. Ein Schafstall ohne Dachbodenraum mit nebenliegender Futterscheune ist auf dein Vorwerke Wischen der Domäne Altenhost Provinz Posen, neuerdings ausgeführt und int Zentralblatt der Bauverwaltnng von 1903 auf den Seiten 66 und 67 veröffentlicht worden.

2. Es erfordern an Raum:

.    0,50—0,80 qm

.    0,70-100    „

. 1,00—2,00 „

.    0,60-0,90    „

a)    1 Jährling oder Hammel .    .

b)    1 Mutterschaf......

c)    1 Bock im besonderen Abteil .

d)    1 Schaf im Durchschnitt.    .    .

4. Schweineffsllle.

1 Um die Schweine in den Ställen unter der Abkühlung der Außenwände nicht leiden zu lassen, sind an letztere nicht Buchten, sondern Gänge zu legen, soweit sich dies durchfuhren läßt.

2. Die Umwehrungen der Buchten werden vielfach zu hoch gemacht und dadurch der Einblick in die Buchten und die Übersicht über den Stall beeinträchtigt. Es genügt eine Höhe von 1 m, welche im ausnahmsweisen Bedürsnisfalle durch eine darübergelegte Stange zeitweilig vergrößert werden kann.

3> Die Zahl der auf den Domänen gehaltenen Schweine ist erfahrungsmäßig nach beut Steigen oder Fallen der Fleischpreise innerhalb kurzer Zeit erheblichen Schwankungen unterworfen. Deshalb gehen die Ansprüche, welche an die Größe der Schweineställe zu Zeiten gemacht werden, über den Durchschnittsbedarf oft weit hinaus, und es würde wirtschaftlich nicht richtig sein, unter Berücksichtigung dieser Ansprüche erheblichere Kosten für die Erweiterung der Schweineställe aufzuwenden; es wird vielmehr oft genügen, den verlangten Mehrbedarf an Schweinebuchten in anderen Ställen, von denen meist die Schafställe am ehesten verfügbar sein werden, in leichter Weise unter Verwendung von Stangenholz zu befriedigen. Der Beweis, daß eine so billige Anlage selbst für Zuchtsauen mit den Ferkeln genügt, ist auf der von Podbielskischeu Besitzung Dallmin erbracht. Hier werden auch gegen 120 Zuchtsauen ganz im Freien (zum Teil Kiefernbestand) belassen, welchen nur ein Unterschlupf in zwei aus Stangen und Moos hergerichteten Schuppen gewährt wird. Auch bei strenger Kälte haben sich Mißstünde hierbei nicht ergeben. Der allgenreine Erlaß vom 1. Dezember 1902, II 11 122, spricht sich hierüber weiter aus.

4.    Ein neuerer Entwurf zu einem Schweinestalle wird auf Tafel 38 mitgeteilt.

5.    Die Abmessungen der Schweinestülle sind in der Abhandlung von 1896 bereits beharrdelt worden.

Als Ferkel gelten noch 6 — 10 Wochen alte Schweine; Kleinfasel haben im allgemeinen ein Gewicht bis 30 kg, Großfasel von 30—60 kg, Mastschweine von 60 bis 150 kg und darüber. An Troglünge werden gefordert für ein Ferkel 0,15 — 0,20 m, für-kleine Faselschweine bis 0,30 m, für große bis 0,40 in und für ein Mastschwein oder eine Zuchtsau bis zu 0,50 m.

5. Seflügelftcille,

ta

5. Seflügelftcille,

Die lichte Stallhöhe genügt in der Regel mit 2,00 m.

An Grundfläche rechnet man auf 1 Pute 0,3 qm, 1 Gans 0,25 qm, 1 Ente 0,15 qm, 1 Huhn 0,12 qm. Bei besonders großen' Rassen sind etwas größere Maße erforderlich.

6. Düngerltäften.

Auf Tafel 39 ist die Zeichnung zu einer Düngerstätte vor einem Rindviehstalle zur Darstellung gebracht worden. Zur Herstellung der eigentlichen Düngerstätte ist Pflasterung gewählt und Mauerwerk vermieden worden, weil dieses schnell durch Frost beschädigt wird und daher hohe Unterhaltungskosten erfordert. Die unterirdischen Tonrohrleitungen sind streckenweise durch überdeckte Kanäle ersetzt und dadurch leicht zugänglich gemacht, um Verstopfungen ohne Schwierigkeiten beseitigen zu können. Der Ausfluß der Jauche aus den Ställen erfolgt durch Röhren mit sogenannten Geruchsverschlüssen, um die Gase aus dem Jauchebrunnen nicht in den Stallraum treten zu lassen.

7. Brunnen.

1 Zun: Betriebe der Pumpen, namentlich in Tiefbrunnen, haben sich in einigen Fällen Windräder als recht zweckmäßig erwiesen.

2. Mit gutem Erfolge werden zur Wasserversorgung von Gehöften hydraulische Widder zur Anwendung gebracht, wenn ein Wasserlauf mit ansnutzbarem Gefälle in der Nähe und die Entnahme eines Teiles der abfließenden Wassermenge für den Wirtschaftsbedarf statthaft ist.

IV. Gebäude zur Unterbringung der Feldfrüchte.

1. Speicher.

1.    Zuweilen ist bei Schüttböden aus Zementestrich auf Beton namentlich darüber geklagt worden, daß die Oberfläche bei der Bearbeitung des darauf lagerndeir Getreides staubt. Es ist dies auf eine mangelhafte Beschaffenheit der Oberfläche des Estrichs zurückzuführen und mahnt dazu, zur Herstellung eines solchen Fußbodens nur durchaus zuverlässigen Zement und sorgfältige Arbeit zu verwenden und hinterher mehrere Tage die Oberfläche zu nässen, bis der Zement vollständig abgebunden hat. Mit gutem Erfolge hat man auch den Estrich nach vollständiger Austrocknung mit heißem Leinöl getränkt. In vielen Fällen hat der Zementestrich als ein durchaus geeigneter Boden

fürGetreideschüttung sich bewährt.

2.    In manchen Gegenden, z. B. in der Provinz Hessen, werden unmittelbar über dein Fußboden Löcher in den Umfassungswänden angelegt, um auch bei niedriger Getreideschüttung die Luft noch unmittelbar darüber streichen zu lassen. Beim Anschütten an die Umfassungswände werden diese Öffnungen durch vorgesetzte Brettstücke geschlossen.

3.    Damit die Vergitterungen mit Drahtgeflecht der Fenster- oder Lukenöffnungen beim Offnen und Schließen der Fenster und Luken nicht hinderlich sind, wenn die Flügel nach außen aufschlagen, werden sie abnehmbar mit Rahmen hergestellt, wodurch sich gekünstelte Verschlüsse an den Fenstern und Luken vermeiden lassen.

4.    Die Schütthöhe betrügt gewöhnlich bei altem Getreide bis zu 0,6 m, bei neuem 0,4 bis 0,5 m, bei Hafer bis zu 0,9 m. Hieraus und aus den nachfolgenden Gewichtszahlen lassen sich die Nutzlasten für die Tragfähigkeitsberechnungen ableiten. Dem Bedenken, daß auch einmal höhere Schüttungen und größere Belastungen vorkommen können, ist die Erwägung entgegenzuhalten, daß die Baustoffe mit einer reichlichen Sicherheit verwendet werden und daß bei einer vorübergehenden höheren Belastung doch noch nicht eine Gefährdung des Bauwerkes einzutreten braucht. Danach wird die Annahme einer Nutzlast von 500 kg für 1 qm Schüttboden im allgemeinen ausreichen können.

5.    Es wird für den vorliegenden Zweck angegeben das durchschnittliche Gewicht eines Kubikmeters

= 1,33    „

„ 750 „    1

Weizen in runder Zahl zu 800 kg, 1 Tonne = 1,25 cbm Roggen „

= 1,54    „

= 2,00 „ = 1,18 „

Gerste „

Hafer „

Erbsen „

Für 1 hl Getreide reicht erfahrungsgemäß ein Schüttbodenraum von 0,30 qm aus, wobei der Raumverlust durch Treppen, Gänge und Umschippplätze berücksichtigt ist.

2. Scheunen.

1. Beim Bau der Scheunen muß, was hier wiederholt betont wird, als eine Hauptrücksicht gelten, welche stets eingehend mit dem Pächter beraten werden soll, daß an Arbeitskräften zum Einbansen nach Möglichkeit gespart wird. Dies führt z. B. dazu.

den Heuscheunen nur eine beschränkte Höhe von etwa 5 in zu geben, es sei denn, daß Aufzugsvorrichtungen beim Einbringen des Heues benutzt werden sollen.

2. Um ein sehr hohes Staken des Getreides zu vermeiden, benutzt man ein unebenes Gelände in der Weise, daß die Anfahrt auf den hohen Teil, der Bansenraum und die Abfahrt auf den tief liegenden Teil des Geländes gelegt werden. Eine hiernach eingerichtete Scheune ist im Zentralblatt der Bauverwaltung von 1898 auf Seite 333 veröffentlicht. Sie zeigt eine Futtermauer zum Abschluß des höheren Geländes gegen das tiefere, welche zwischen den Binderunterstützungen auch durch eine Böschung ersetzt werden kann; dies nimmt zwar etwas Bansenraum fort, ist aber nicht unwesentlich billiger.

3. Der Gedanke, das Aufstaken des Getreides durch eine hochgelegene Anfahrt zu erleichtern und billiger zu machen, hat dazu geführt, die Scheunen mit einer brückenartigen mittleren Lüngsdurchfahrt auszustatten, welche an beiden Giebelseiten mit Rampen zur Auf- und Abfahrt versehen ist. Eine solche Anlage zeigt das Zentralblatt der Bailverwaltung von 1901 auf Seite 215. In jedem Falle wird unter Würdigung der Gelände- und sonstigen Verhältnisse zahlenmäßig zu prüfen sein, ob die Mehrkosten dieser Einrichtung den Nutzen iur Betriebe aufwiegen mit) daher gerechtfertigt sind.

4 Den ausgeführten zweckmäßigen Entwurf zu einer Scheune mit Doppeltenne gibt das Zentralblatt der Bauverwaltung von 1900 auf Seite 219.

5. Um die Umfassungswünde massiv herzustellen und dadurch an Feuerversicherungskosten zu sparen, hat man neuerdings von den Prüßscheu Wänden, einem ausgemauerten Eisenfachwerk leichtester Art, Gebrauch gemacht. Diese Wände ruhen auf den Binderuntermauerungen auf, werden an den Wandstielen der Binder durch Eisen befestigt, erhalten zwischen den Bindern eine leichte Untermauerung und tragen sich im übrigen frei. Da sie für Luft undurchlässig sind, so muß bei ihrer Anwendung für Vorkehrungen zur guten Durchlüftung des Scheunenraumes besondere Vorsorge getroffen werden.

6.    Mannigfache Sturmschäden haben in letzter Zeit gezeigt, daß die Verankerungen des Dachverbandes, namentlich auch der Bindersparren mit den Umfassungs-wänden bzw. den Binderstielen und dieser mit dem Grundmauerwerk nicht immer mit genügender Sorgfalt ausgeführt worden sind, und es muß daher wiederholt darauf hingewiesen werden, daß diese Verankerungen in gehöriger Stärke bei keinem Gebäude, besonders bei keinem Scheunengebüude fehlen dürfen. Vergleiche Tafel 26 — oben —.

7.    Neuerdings sind besondere Geschäfte für den Bau von Feldscheunen entstanden, welche unter Umstünden, namentlich bei rascher Wiederherstellung nach Bränden, gute Dienste leisten können und deren Inanspruchnahme daher anheimgestellt werden kann.

8.    Bei der Berechnung des Bansenraumes soll niemals das Fuder Getreide die Grundlage bilden, weil die Größe der Fuder sehr verschieden sein kann. Der Inhalt eines Fuders schwankt nach den angestellten Erhebungen von 6 bis 45 cbm in den verschiedenen Gegenden Preußens. Wenn nach Schock oder Hundert Garben gerechnet wird, deren seither vom Wintergetreide etwa 12 cbm, vom Sommergetreide etwa 11 cbm auf 100 Garben oder durchschnittlich und rund 7 cbm auf 1 Schock Garben angenommen werden, so kann der Baumeister das Bedürfnis schon sicherer bestimmen, indessen sollte es bei jeder Bedarfsermittelung Sache des Landwirts sein, dem Baumeister den erforderlichen Bansenraum nach Kubikmetern anzugeben; denn auch die letztgenannten Zahlen werden nicht in allen Füllen zutreffen.

Von den vielen mitgeteilten Gewichten können die folgenden als maßgebend gelten:

.    .    40    bis 60    kg

100 kg lose gelagertes Stroh erfordern 100 „ gepreßtes Stroh erfordern . .

1,7 bis 2,5 Raummeter 0,5 „ 1,0 L4 „ 2,0 1,0 „ 1,3

100 „ lose gelagertes Heu erfordern 100 „ festgetretenes Heu erfordern . .

3. Keller, sofern diele besondere Anlagen bilden.

Der Bau von Eiskellerir wird in der Regel den Pächtern auf alleinige Kosten

überlassen.

V. Gebäude zur Unterbringung der Wagen, Geräte, von künstlichem Dünger und dergleichen.

Die steigende Anwendung von Maschinen im landwirtschaftlichen Betriebe macht die Herstellung von Räumen zur Unterbringung der. letzteren mehr und mehr notwendig. Da es sich nur um Schutz gegen Regen und Schnee handelt, so genügen leichte Schuppeir mit Pappdach und Der bretterten Wänden.

VI. Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe.

Der Entwurfsaufstellung muß eine sorgfältige Prüfung vorausgehen, ob Betriebswasser in genügender Menge und von einwandfreier Beschaffenheit vorhanden ist.

VII. Sonstige Gebäude und bauliche Anlagen.

Da die Aufstellung der Spritze in einem Raume, welcher auch zu anderen Zwecken dient, dazu führen kann, daß die freie Ansfahrt im Notfälle behindert ist, so sollte stets ein besonderer Raum für die Spritze, am besten in einem eigenen massiven Spritzenhause vorhanden sein.

Sachverzeichnis.

Seite

Seite

Abfallrohr I. 11. s...........

15.

11

I—l 1-4 CD CD

X l-

Abladen I. 2. g......

Abladevorrichtungen 1. 14. 2 Ableitung des Wasserdampfes II. 2. 10.    ...    14

Abmessungen der Balken und Dachverbandhölzer 1. 9. 1; II. 2 14.    9. 14

„    siehe Maße.

„    $.*) 3.............

Abortgebäude II. 2. 17............

Abrechnung I. 2..............

Abschlagszahlungen I. 2. 5.    ........

Abweichungen von der Anweisung V. 3.    . .

Abzugsrohr II 2. 10.....

Abzugsschlote I. 12. 5. 7. . .

Allgemeines I........

Allgemeine Verfügung vom

19. Mai 1896 — II. 2853 I. 2 5. . . Allgemeine Verfügung vom

31.Januar 1904 - II. 355. — I. 2. 5. . .    6

Änderung der Anweisung von 1896 I. 1. 1. .    5

Anfuhr der Baustoffe I. 2. 5......

Anfuhrstraße I. 2. g..........

Ankersplinte I. 2. 3..........

Anschluß der Kappenträger I. 10. . . .

Anschüttung I. 4...........

Anstrich I. 8. 2............

Arbeiterkasernen II. 3.........

Arbeiterwohnhäuser 1. 12a. g; II. 2.. . 12. 13—15 Aufbringen des Heues und Strohes I. 14. 2.    12. 13

Auffangen der Jauche II. 2. ig Aufgehendes Mauerwerk I. 6. .

Aufladen I. 2. c........

Aufstaken des Getreides IV. 2. 2, 3.....20

Aufstellung der Tiere V. 3..........

„ des Vorentwurfs I. 2 1    ....

Aufzugsvorrichtungen IV. 2. 1.

Ausführung I. 2.......

Auslaus für Hühner II. 2. 15.

Ausschreibung I. 2. 5.....

Ausschreibungsverfayren I. 2. 5

Außenwand 1. 12a. 3......

Äußere Erscheinung der l Bauten I 1. 2. . .    5

Außere Verkleidung I 6. 2

12. 13

15

5.

+- CT- Ci

. . 14

11

5-13

6. 7

. 10

15

15

7.

iQ

20

15

12

Balkenköpfe I. 9 2..........

Balkenquerschnitte II. 1 3.......

Balkeuwechsel I. 9. 1..........

Bandeisen I. 8. 1............

Bansenraum IV. 2. 8    ........

Bauinventarien I. 2. 7........

Bauleitung I 2 5.    ..........

Bäume I. 14. ..............

Bauunternehmer I 2. 5........

Bauverdingungsvertrüge I. 2. 5.....

Behälter für Schlempe III. 2. g......

Beheizung der Flure II 1 2.......

Bekleidung mit Dachpappe I 7. 2.    . . .

Berechnung des Bansenraumes 1^. 2. 8. .

Besondere Einzelheiten I 14.......

Beton III. 1. 1.; IV. 1. 1.    .......

Betonfußboden III 2. 1.........

Bettstellen II. 3. 1...........

Blitzableiter I. 13............

Bodenräume II. 2. ...........

Boxen siehe Buchten.

Bretterdielung 1. 7. 2.........

Brettertüren 18............

Brettlängen I. 9. 1    .........

Bruchsteinpflaster III. 2. 1........

Brunnen III. 7.............

Brüstungshöhe II. 2. 7 u. i5.......

Buchten für Pferde II1. 1. 3......

„    „ Schweine III. 4 2.....

13

20

. 12

er

I—¹. i—L

Ci o

8. 9

IG

19

14. 15

16

18

Backöfen I. 12a. 4.    . . .

Balkendecken I. 7. 2; II. 2. 3.

12

8. 13

V. - Vorwort.

Dächer I. 11...........

Dachfußboden I. 7. 2........

Dachpappbekleidung I. 7. 2 . . . .

Dachrinne I. 11. 5........

Dachüberstand I. 9. 2........

Dachverbände I. 9. 5........

Dachziegel aus Zement 1. 11 1. . . • Darstellung der Trepp er: I. 2. 2. . . -

Dauerbratldöfen II. 1. 2.......

Decken aus Brettern II 2 5.....

Deckendurchbiegung II. 1. 3.....

Deckenputz I. 7. ............

Dicke der Decke I. 7. 3.......

Toppeltenne IV. 2. .........

Drahtziegelgewebe I. 7. 1.......

Drainierungen I. 2. 5........

Drempelwände I. 12. 2 u. 8    ...

Druckstreben I. 8. 1..........

Düngerställe III 2. 3 u. 7......

Düngerstätte II. 2 17; III. 6.    . . .

Durchbiegungen der Decken II. 1. 3. .

10. 11

10

10

13

14

13

20

11

16. 17 15. 18 .    13

Seite

Seite

Eigenlast I. 7. 3..........

Einbettung der Lagerhölzer I. 7. 4.

Einleitung I. 1..........

Einzelheiten I. 14........

Eisenverbände I. 10........

Eiserne Ofen II. 1. 2; II. 2. 11...... 13. 14

Eiskeller IV. 3.

Entschädigung der Domänenpächter 1. 2 5    .    6

Entwnrfzeichnungen I. 12 10

Erd arbeiten 14.......

Ersparung an menschlicher Kraft I. 14. 2    . 12. 13

Erwerbung superinv. Baulichkeiten 13....    7

Holzzementdächer I. 11. 3. Hydraulischer Widder III. 7

10

19

10

14

14

15

12. 13

10

21

12

Isolierung des Mauerwerkes I. 5.

Jahreszahl I. 2. 3 u. 7......

Jauchebrunnen III. 6......

Jauchefang IL 2. io u. i7.    ...

. . . 5. 7

18

15

Familienwohnungen I. 9. 2. II. 2.    . .

Feldscheunen IV. 2. 7........

Feldsteinpflaster III. 1. 2; III. 2. 1. . . Fenster II. 2. 7-9; II. 2. 15; IV. 1. 3. .

Fensterflügel II. 2. 7..........

Fensterhöhe II. 2. 7..........

Fensterteilung II. 2 7.........

Feuerungsanlagen I. 12a; I. 12a. 0.

Firstlüftung I. 12. 9..........

Firsträhm I. 9. 5...........

Firstziegel I. 11. 2...........

Formziegel I. 8. 3...........

Frostfreiheit I. 4...........

Fuder IV. 2. 8.    ...........

Fugen I. 6. 3.............

Fugen der Abzugsschlote I. 12. 5. . . .

Fuhrenleistungen I. 2. 5 xt. g......

Fußböden I. 7............

9. 13-15

20

. 15. 16 . 14. 19

14

14

14

. . 12

12

10

21

Kalksandziegel I. 6. 5.....

Kappenträger I. 10......

Kehlbalkenverband I. 9. 5.    . .

Keller IV. 3..........

Kellergelaß IL 2 4.......

Klinkerpflaster III. 1. i. ...

Kochanlagen II. 2. io.....

Kopfbänder I. 9. c.......

Köslin er Musterentwurf I. 9. 2 Kosten für Bauleitung I. 2. 5.

„    „ Vorarbeiter: I. 2. 5.

Küchen I. 12a. 2 u. 4; II. 2. 10.

Küchenherde II. 2. 10......

Küchenschornstein I. 12a 2. . . Künstlicher Dünger V.....

10

21

13

15

14

10

12. 14

14

12

21

Lage der Balken I. 9. 3. .

Lagerhölzer I. 7 4. . . .

Längsdurchfahrt IV. 2. 3.

Längsfuttergänge III. 2 2.

Lattenhölzer II. 2 7.    . . .

Lehmestrich I. 7. 2. . . .

Leinöl IV. 1. 1.....

Luftabzugsschlote I. 12. e.

Lüftungsanl. I. 12; II. 3. 2; III. 1. 3. . 11. 15. 16 Lüftungsöffnungen I. 12. 1

Luftzug unter der Dachfläche I. 11. 2.....10

Luken in Speichern IV. 1. 3.

20

16

14

19

11

11

19

21

Gefälle des Standfußbodens III. 1 1 .

Geflügelställe III 5..........

Geruch Verschlüsse III. 6........

Geschoßhöhe II. 2. 7; III. 1. 3.....

Gestaltung der Bauten I. 1. 2.....

Getreideschüttung IV. 1 1 u. 2.....

Gewichte von Getreide IV.

„    „ Heu und Sti

Gleisanlagen III. 2. 4. . .

Grenzzahlen V. 3. .... Grundmauern I. 4 . . % .

18

18

14. 15

19

. .    19

IV. 8. .    20. 21

4 u.

10

17

-I

Grundrißgest. von Wohnhäusern I. 12a. 2. . .    12

17

Maschinen V........

Maße für Geflügelställe III. 5.

Massive Decken I. 7. 3......

Mauerfalze I. 8. 3........

Mauerwerk I. 6........

Mechanische Abladevorrichtungen III. 2. 3. . . 16 „ Einrichtungen I 14. 2. . . . 12. 13

18

17

18

18

7.

Meliorationerl I. 2. 5.....

Mittelsätze von 1830 bzw. 1871 f. landw. Bauten V. 3. . .

Möbel II. 3 1........

Mörtelputzdecken I. 7. 1.    . . .

15

Hängebahnen III. 2 4.....

Hauptträger I. 10......

Heiz- und Kochanlagen II. 2. 10.

Heizung der Stube II. 2. 10. .

Heuschächte I. 12. 6    .....

Heuscheunen IV. 2 1.....

Himmelsrichtungen II. 2. 2. . .

Höhe der Ställe III. 1 3.    . .

Hohlräume zw. d. Balken I. 7 2; I. 12 4. . 8. 11

Hohlziegel I 12 8.....

Holzstärken I. 9 1; II. 2. u Holzverbände I. 9. . . . .

Holzwurm I 11. 3.    ...

10 Niederschlagswasser I. 7. 3. I. 12. 5.....8 11

14 Normalprofile für Bauhölzer I. 9. 1,

14 Nutzlasten bei Speichern IV. 1. 4. .

19

20 Öfen, eiserne II. 1. 2; II. 2. 11 13 Öffnungen im First 1. 11. 2.

13. 14

10

15

in den Umfassungswänden I. 12. 4. 11

.    11 Pächterischer Beitrag I 2. 5.

9. 14 Pächterwohnhäuser II. 1. . .

9. 10 Pappdach II. 2. 13.....

9. 10 Pferdeställe III. 1......

13

14

15. 16

Probetür I. 8. 1........

Prützsche Wände IV. 2. 5. . . .

Pultdach II. 2. 3.......

Pumpen III. 7. 1. ......

Querschnitte der Zimmerhölzer I. 9. 1; II. 2 4......

Seite

20

13

19

Treppenfenster II. 2. s. Türbänder I. 8. 3. Türbeschläge I. 8. Türen I. 8. . .

3.

9. 14

Seite

14

8. 9

8. 9

Nampen an Scheunen IV. 2. 3.....

Räucherkammer I. 12a. 5; II. 2 14. . .

Rauchröhren I. 12 a. 1. ........

Rindviehstülle III. 2..........

Rohrgeflecht I. 7 1...........

Russisches Rohr I. 12a 4........

. . 20 12. 13

12

IG

12

Übertragung der fiskalischen

Forderungen I. 2. 5......

U-Eisen I. 8. 1..........

Umwehrungen der Buchten III 4. 2

Unterkellerung II. 2. 4.......

Unterkunft der Arbeiter I. 2. 5. . .

05    00

II. 2. 16. . .

. .    15

Sattelhölzer I. .

Schafställe III. 3.

Scheunen IV. 2.

Schlafräume II. 3. 3..........

Schlempe III. 2. 6............

Schluhzahlungen I. 2. 5.........

Schornstein I. 12 a. i. 2 u. 3.......

Schüttböden IV. 1. 1..........

Schütthöhe IV. 1. 4...........

Schutzanstrich I. 12. 3.........

Schutz gegen Abkühlung I. 7. 3......

„    „ Sturm und Blitz I. 14. 1. .

Schweinebuchten II f. 4. 3    .......

Schweineställe III. 4...........

Schwitzwasser I. 12. 5..........

Selbsttränken III. 2. 5..........

Sockelvorsprung I. 6. 1..........

Sonnenschein II. 2. 2. 3.........

Speicher IV. 1.............

Spritze VII...............

Stalldünste I. 9. 2; I. 12. 6.    ......

Stallgebäude und Nebenanlagen III. . .

Stallhöhe III. 1. 3. III. 2. 7.......

Stalltüren I. 8    ...

Standbreite III. 1. 3. III.

Standlänge III. 1. 3. III.

Steigungen der Treppen I. 2. 2.. .

Steinschrauben I 2. 3.......

Sturmschäden IV. 2. 6.......

Superinventarische Baulichkeiten I. 3.

6.'

to LxS

17. 18 19 7-21

15

17

12

19

19

11

. . 12

18

18

11

17

13

19

21

. 9. 11 15 -19 15. 17

8. 9

. .    17

. .    17

20

14

Verpachtungsbedingungen I. 2. 5 Verpflegung der Werkleute und Arbeiter I. 2. 5.......

05 05

19

Verschlüge II. 2. g.......

Verteilung des Futters III. 2. 4 Vierfamilienhaus (kleineres)

f. d. Reg.-Bez. Breslau II. 2. 1.    .    13

„ f. d. Reg.-Bez. Frankfurt a.O.Il. 2.13. 14 „ nach v. Podbielski II. 2. 3. ... 13

14

17

Vorbereitung I. 2. Vorentwurf I. 2. 1,

t— tO

Wahrung der orts- und landesüblichen

Bauweise I. 1. 2............

Wangenmauerwerk I. 12 a 3.......

Wasser I. 2 4. VI.............

Wasserdampfableitung II. 2. 10........

Wassernase an Luftschloten I. 12 5......

Wasserversorgung III. 7 2. ... ^.....

Werkverdingungsvertrag I. 2. 4    ......

Wertberechn, von superinv. Baulichk. I. 3 . .

Windräder III. 7. 1..........

Wirtschaftsräume I. 12a 2; II. 1. 1. . . . Wohnhäuser II.............

12

G. 21

15

11

19

. .    19

12. 13 13 15

Teilung der Fenster II. 2. 7. .

Thermometer I. 12. 11.....

Tiefställe siehe Düngerställe Tonrohrleitungen III. 6. . . .

Torfmull I. 7. 4.......

Trageeisen I. 9 4. . ......

Tragfähige Bodenschicht I. 4. .

Tragfähigkeit von Balken I. 9. 4. Tragfähigkeitsberechnung bei Speichern IV. 1. 4    19

Treppen I. 2 2.

12

18

Zahlen aus Schmiedeeisen I. 2 3 . . Zahlungsfähigkeit des Pächters I. 2 5.

Zahlungsverfahren 12 5.....

Zementbeton II. 2 3    .......

Zementdachziegel I. 11. 1......

Zementestrich IV. 1. 1........

Ziegeldach II 2. 13.........

Ziegelei I. 2. 5...........

Ziegelerde 1. 2. 5    .........

Ziegelpflaster III. 2. 1........

Zimmertiefen II. 1 3........

Zugbänder I. 8. 1..........

Zweifamilienhaus f d Reg.-Bez.

Stralsund II. 2. 12........

i—*■ t—*■    1—l

O 05 05 CI Ci

Druck von Gebr. Nnqer in Berlin, Bernburger Str. 30.

ßdcfl&imici'SzöZlWArJtö AßCC^tAV &MA^Muc^Z4Äk

%>M/ AftUXfrO/WAW    %)AA/ ^mZiM^/V^^ÄaaA/

*    ym &

Aöl^e^25.

HH

V//A

1:2 0.

^^WWWMU

WmMM?.

W^WV

UI.

(9/j^1^U4A^41/ /VH/ z^OWZCt/ S/M-Ucz xj<VTz S/<X^C41^$cUt/.

XU40

H.

1:20.

mmmk

7ZM%

:^4/;->-:v*:.:?.o

MMtzW

1:20.

1:50.

W;

^p44zt1Z?/box^E^/t/

w<^

Viac6/XV-/6,

SUwe^vfc/

,cUs Ä^x%^v&^vp/j^>.

I----1

II

1:50.

r=

----,

S!

JX_

_____ii_____1

----11----

ll

-‘fcr

Jb

--A

Hi

1:20.

O 10    20    30 W 50

wo

KTT

1:50.

Lmki

ty.A/iar$iizwnc^ A&v

mmA

Mn^ac^ Qxxcffwvmu/ ^wi tfa^Mxcftwz.

>>

-zO/

L-

1111111

<L

<3^SW^bcO &XXM&4ÄOMV.

/S.    %(7/mw^%t4^si»^M/.

/A

mW

\V\

ta

&. Qxu&XaXfowifa'\Aw

/B. zßazttm/'xs^Uv S’/tdfcbft&k/fw/.

1:10.

i£0 cnv

*Eimmrf T ff ......T f

Z3

p&j»

m

|&

■n g -m 2o hiiitinil I I

&ÄAVZA&Z4ic%VMAMC^.

(StnvAcfa/b.

/VUA‘UXZ\

1:15.

30 40    SO

-f- i    I -

ZcJfd 27.

€%c$vnWfr.

v>

7/

MM

WW/ZA

Yfl \. \ \ HVrCCvV^

i»l

»3>

I'

gii

MMMWi

igiij

WWWM!

güi

MMi

MMWW-

BO 70    60    90    700 crru

II I

$^*$111

ilMiii^' '

WDWWW^

WWWMWE

MWWWWE

Sv

WMdM

/d<2^/ dic^^LWH^/CiV ^8/M^CslH44

6Uvii&,£$vnikb.

IC

J 2-

IV

2^s-

$bsoA&w-

:±tn

fJßklc^W.

OCcMMAVLaX/.

OCoMA+VCV.

£0,25^w/

5L<XWWV<2/.

IC

SCcMcitß&j&cß).

'SL

ifiO,

511

'1s

K"

;H

Sf'Zh^vu/

Sft&sOpn/

5!

16,61.10,01«

I!

v.zoo.

I

:

f--2.Ä>

- j t££t-W.

1

Y»

WH

I

47s-

$

^A£zfyxmi%icrL$ia4V}.

QwsZÖ/JluvÜfo.

4" 8 I <*-⁷-

■■s

5

F

1

I

1

"1

i

I

1

§

EP

11j5-4^:nv

19,31 ojnv

OQtXZvußaoxXvc^.

jiqsa,

-ri

s

1*

-^rs-

-2,63 —> ^

»v.».9tai

•X

UX4WMW\

A/ 4/

/V A' M/ AW Al/.

<FAm.

■:

&

3

<3

;

1

4

.Z

a.

Z

-

m

F

Z

$

i

$afetZ9.

•>

■3

I

8

2$,M-$,20 - VbGflOjopv /6<^6<vu4%/ ^4vM^(a^ß^/.

W

1:££>a

V_,

•4L-

/Wv

sC^twU'l' XX/*/S X/ -xj/.

______j

S®

tz

Ff

IUI

p-

MWMM

—*j-<e— Ä9 ——>j

33:

zX/'/^ ^-/bl/.

-tz

llfa

A\

¹\

is

;<v

(^zx-vvub'ti^?.

2)

_J

y/z

toi

1.

2. ÄWaüXw-4v zd^v

SlcUicß^. i^O/i w > 1 wz/z/.

S2

Z:£LAao J

s!s

4-5

ii

*J

4,

H¹

3.    5>U^VL<2^lCy.

4.    CM/U^aA^/H2>/^/R^y .d^tX^u^uz

61S(?

(p. S^ZVl^WI/K^ /d^? 9{^/^xzÄ^ vd^.

v ^Ba efzo/^cws.

A.

gr

v^jWv.

iS

fy&V QiXVuXuxfo/XMOjf /Ü0AV $ sCfitJhk/ 44V xiwrxyfv zci<^H/    Q /uu^xX'y&z&sOsu.

fysW SLx\\-vWzOW^'

72

>M.1:20.

frunf r y y r r.....

iOOCTK

6> y^ßyb cU/UZ&b AW xLccS GloXvi' 1 .

V    . -fcnw /mvb' JdX%^4/ Äw iSfctfwZ&AZA/ 6L /W.$>

44V xix2V5 A^/jv^z 2 , (/ZWO    6/tZ/X4l7. 3 ^4442441^ <Z/f<Z4/kd/

At^y^-Cxstcw.    ^M^^ZrVVVV^ ,^KXA\W <ÖO/W\aX' MAA/Ü '<X/$4ZA4V/ AX'Cy &,c¥xWUXW'cXv-

/jWuzvvvvw^ z ß-xZzH'kvbvb h;/<ZzC-<Lzw .

5)xZ/L' ßjWv zio/l/ /<Z4w £KcxyßvV/j^(Z44/₇ /W/i^L<rV /Vz^/vVxi^/iz £KncX\e <Xwo x^ciuAxX. Cp42/    /6^/bzA-l/ /O4V0    444/ ,A\AC&/14Z*/ sCtivC^Zz

•tzvlbcAv tX<7x>^v js’,^a tfcz/₇ LVVVS XZ44VL4> />z<^m4vc<i<^v5z^L h^4V tyfäauXac&Axruß' W\vA/ <uvo    /r^^4^»4x^^^vi/ ^c^/cßXv^/tvvt/; L^LV0 ^xJ444^/vv/VLcb

zOUz'I/ (9/|^l/t j" ix^ VWWUZz    /VVVVV0/p.4t^b.

/UC?z44/

zVz<M4/

£toj^ 51.

15/16.

-2jO-nfJ

-fi

ja

^#*-4

-2,S7-

2,ro~4

brJgfjL

&&&

®xxx%ußv>dl\aßs.

EBgi

■?Ä^8,

e-?26M

«.jsi i

| tD&wlfcL- i df.OC icr&fomtyutf

1    [ 1 il :i .ii.J

-«3/ &$-—

ftr

DC.

V^atyunCL-

I in

i ij !» .'! V-f

5,57-

14,35. 5,41 = 124-,^z«w

tB

«4-fi

^35-

*/V —

~-f95 — ^

<$CaXZop&4X\ uü&.

1" Öl

| *=r~^ «I

ao'+-----4

Wö

8/75

w r f f -4-4

/5 m

QmAAO/^Vm)^

^ma/ Qay/yÄacflv.

^wv

51^

2,50

-4W-J

*» -H

:,.y

— o&z-

og'z --4

«T

mJk

<s

2,20

y\

ScAvOO

tA^wU/b

Zaw&iMA

Eg%⁻

4*ir

lt fl |T1

?!

I’

«SS

?;v

M

•^v-

iE:

SfaZ.

%30-

-2,20-

70,27-

S*%m/6,4Z/. 5' 9ß*

Cvf'

QöAma/uxmm1/.

/£/.«

ii

3(7,35^w

*w<

2,00\-+

UL

■3 »TT

MC

- 27,7S-

M,1$. 10,61 - %&r,40xjw

S/KvWüC^

fciwm^Ln4i4^acw:

sCMV

1.

2.    2,5 xyw/ /oXoa^v.

S.    2,5 xym//>/bw&/.

4. 3/kv    S&lfWv /&äwkv^w /di^ Svuruj/-

zmxMtcyvH/ Awlc^v

/G/c^X^Ä'fc' /kVz^Ld^V.

ZSic?

i—i

r_.tr—

f L^L>

\'

L.4L»

z.*s~

M»

LS;

::::

LS

l--

“---J’S'O

PQ

i-----1

r-

1:50.

-i

O.s

<?

c

sw

W

I

1

^*Wl/X7xU^

^ic^Cwuxu^^-

8

wJi/.

&wl>VA^'

IBBHD

/IXV aVYUbWV

E

7

V

&

K

0[MA4AAA$lMA\<ß<LW/:

1.    /^xyß^/te^^^lOxyw/zevfcx^/.

2.    % 5ycw/ y^zfetc^/.

3.5” /C4w /9/fe*fc&/.

oe'z

m

2,10

m

|WS

DM

0 0

L

SC

*

m

*

p-

...L

<-

1,90

k-

¥r

s

£

SA

m

i

%

>:

K

^Ir

W

-    2,*S

—    2,05

3,0-m

5

-7,55-

ww

^/WV

15 @J]fojxMMai/ MM& 16 tf/lOMCAV.

GUl&tÜC%\MÄkb.

VxxfyA/iS*

/nwt/ {Wvrv /Lw 6Luo -

I

O/Uviw ^vu/    w, ^V/<Z4iWz<i^-3 (^/ßöwic/

/vm/ l@/<z^lac^,j^^^xakux^ /noc&/ y^4K/z<xw-

’jr?

300

I

I

S&VW/ %>/WA<Äl4/ \\Mk/zX?XXly/OM\V AVMA^l')

a^vdwi+v^oMy x^tAwu^/ 0^xcXvyv^iJl',

3.00

1

Qacfoyeticfocß».

i,; ■

fcuzunV

;<- 2,80

-M8W

I

yj^Vv

I

X 5^6äwMC/

6CzaK$un'-\

I

ty£. 50,0<ym 150 cbm,

-tvbw&z/

XX

il

IXIX ■ XX

s/CAWHV

W y»/tu^z

/^Ve/

I

0Xoh4/m/«

^ I I

MMX—rl4Mz:z-

2/kX

rd5.5k,0<jm 762,0 cbm,

ggggl

X

F

1

5,00

2,oo

*i.oo

| tyüc/PlU/UXM.'YyV

‘Xicfu, ^

1

1

1

1

700

/)⁷’/WZ/

1

•j llx^.v )    ^ ^

I

l

I

35jO (prc 105,0 cbm

/füt»

70,07

5 SS

1

1

:u:

v

oos

Ö>U»HCW'

35,0 (pn 105,0 cbm

1

1

1

1

1

1

3,50

-2,50h ^

1

T .;, ,v

^zx-³ ZT

/'ZT

><. .;~

■Mm-

*738

k-

so

tyfoxXWVUX/.

OCzanXunc _

<j ^j-^-

V>⁷° -

k-2,5*+

Mi

Qaaxaax%vw\\)C.

3,3S-

G$XAXß<bOxhc^>.

1/ XV /" /!/ /Öz' zU/ /WV ^ .

&/iAqjCox%u>^>'

22,7S

22, SV -----

• efyxÄo&zxuvt.

OCüJUe/.

- %70

SL,7S. My9Ä + 2 . 1,0. %5k - 2 61,13^

'fQ

*fp

45

'AXXVSMVl

<~hz<Xli4M/.    OtQjWV⁴⁴⁴

/j>WV ^Wvz 3C?/p^.

3<y    t—2u4*^-

a^3T.

S9'0

OBtl

asanti

kg

~S[

cS^pP

&/vü<%iktonoy.

|i i

T—|j—t—r—tj—i—r ! I    !    11    !    >

J2

^1.02,

1:20.

"¹W

WO

'o

so

M i 11 i i im

£Z<?

o’

1*— 0t28 —>j

ff

is

l|

!1

Acnv    Ac&Q#A\uxnc/ tfakzcfax/.

—7---r

J444—

ii I4 i|

¹ I

---K—7--T---

-1____

1:5.

/x

ZW>

f-Z

.vr-

,y-'

7V-

o>

&26T

Ii

--1+--psT

ü R

-1

\x

ZZZTEZZ ~

ii

4.86—

| y ’xOfccVLCVMM/. |

3^a*XXvvi<xwwv'. 8

SU

f-

II

70iu^

70

|g|gi!üfSlüill|

1:200.

ümiiwf 1

.0

QaoJCit/

ShA^ftvaM^voA/viAofvtwt^.

I El S

1:510.

V SCrrcnx, y*

=1>-*-

QWaÄcXw/.

Kzps

wtt /V/A^6/WVkU4V.

Ljl

/mi\/    amui' 6j^fyig<z£y/tei£&vw.

v-i

fü

li

□ *5

____mm............-

r>il

/CV %

pp I V*Y—

Lii----i----i---

|,' Qzutäto-

n|

ll i dCiXctut/.

TT

12

r^vrA

:v

v!

..... ^

qr c

Dl □

~~1

IJf

ji

■i.ZO)

6E

l&fUv. 'Ii

/. j S6|c<?/

•h/tz-

^f6Z-

z.

s*

1^H/. |M(

fVlbA

• ts

<V

Ab$i

<Zo

fc&ntew-

5*|

^ I

,'V;

A'.ZOO.

u j r r f t=£

Is-rru

/Mwb 9xm<^^CU&.

<sf/\cAZ

^i/H 4uic&

As

xz

/>

w.

«*

y<Z<

WwÄ«^/Uv6l«.

‘-P-uiia'-tä-ttc.

As

X/

äÜtl

1*

XX"/S.

MD

=^p

TTi

s?

Sill

|ä 'o >.° vZs.'o !» .*

e^cPvuÄkb so-A/.

ZMEckMM^EEM^W^MMMMWMMMMMNUW

*4t/,4w S^vniAfcz/ ■AOO

5E>x^a»/to6 /^VzsUw (^twncic.y’^

l„i,i,i,f 1 I f f ■■■■-£    1:2°a

&tfv. Ävn>/fc.A7. ^v'^<iaH- <^v>,*vÄu», £/*c&w «$CX    AS.

kraköw^

if

Berlin, dm 24. Januar 1914.

Anweisung für Domänenbauten.

Nachtrag 3,

In der Anweisung für Domänenbauten vom 19. Mai 1896 — II. 2853 — sind folgende Änderungen vorzunehmen:

1. Unter II 1 (Pächterwohnhäuser) ist an Stelle des 2. und 3. Absatzes zu setzen:

*fr3

*/e>

„Ferner gilt als Grundsatz der Verwaltung, daß die Herstellung aller Einrichtungen und die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen, welche von der Neigung und dem Geschmacke oder dem besonderen Bedürfnisse des jeweiligen Nutznießers abhängen, dem Pächter auf alleinige Kosten überlassen bleibt.

Abweichend von den bisherigen Bestiinmungen sollen nunmehr die Wand- und Deckenanstriche und Tapezierungen, Schellenleitungen, Sprachrohre und Speiscnaufzüge hinsichtlich der Kosten wie die übrigen Bauarbeiten behandelt werden. Die Grenze der Kosten nach oben wird für Tapeten, Wand- und Deckenanstriche wie für die Oberförsterwohnnngen festgesetzt, nämlich

a)    85 Pf. für 1 Rolle (3,5 qm) Tapete für Wohnzimmer,

//    1 ii

„Im Borte oder Leiste,

ii

ii

ii

„ Schlaf- und Fremdenzimmer,

in Schlaf- und Fremdenzimmern,

in Schlaf- und Fremdenzimmern,

ii 1 ii

„ 1 „ Wand- und Deckenanstrich mit Leimfarbe in Gängen und Fluren,

„ 1 „ Wand- und Deckenanstrich mit Leimfarbe in Küchen, Kammern, Baderäumen usw.

Diese Preise werden auch dann berechnet, wenn der Pächter eine reichere Ausführung und höhere Preise veranlaßt hat. Der Mehrbetrag fällt ihm allein zur Last."

2. Unter II 1 (Pächterwohnhäuser) ist vor den vorletzten Absatz zu setzen:

„Gegen die Anlage von Spülaborten und Badestuben findet sich nichts zu erinnern, doch wird die Ausstattung der letzteren mit Badewannen und Badeöfen dem Pächter nach eigenem Ermessen und auf seine alleinigen Kosten vorbehalten. Badewanne und Badeofen bleiben im Eigentume des Pächters. Das gleiche gilt für die Ausstattung der Waschküchen mit Waschkesseln."

3. Unter II 1 (Pächterwohnhäuser) ist vor den letzten Absatz zu setzen:

„Wenn bei einem Neubau eine Zentralheizung geplant wird, so sind die Schornstein-rohre doch auch für eine Beheizung mit Ofen vorzusehen, um solche im Notfälle oder zur Ergänzung beziehungsweise Unterstützung der Zentralheizung aufstellen zu können. Die für Ofen nicht benutzten Schornsteinrohre finden für die Lüftung der Räume eine zweckmäßige Verwendung."

Besondere Warmwasserbereitungsanlagen mit Verzweigungsleitungen nach den Wohn-und Schlafräumen werden auf Staatskosten nicht hergestellt. Wasserschiffe oder ähnliche Anlagen in den Kochherden sind für Pächterhäuser ausreichend.

4. Bei II 2 (Arbeiterfamilienhäuser nebst Zubehörungen, Stallgebäude) ist der zweite Satz zu streichen und dafür zu setzen:

herzustellen."

„Die Abteilungen in den einzelnen Stallräumen sind in einfachster und billiger Weise

5. Unter III2 (Rindviehställe) ist der Absatz „Kostenaufwendungen für Nackenriegel" usw. bis „nicht bewilligt" zu streichen.

Zu II. 626. M. f. Ldw.

1; ■ n o 1 o

lta '4. -V J £

F «WWW,

rr-

Biblioteka Politechniki Krakow skiej

111-307348

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

100000301055