Die

Deichschauen am Niederrhein

Bericht

über den gegenwärtigen Stand des Deichwesens am Preußischen Niederrhein unterhalb Köln von

G. Graf

Meliorations-Bauinspector und Oberdeichinspector zu Düsseldorf

Veröffentlicht mit Genehmigung und Unterstützung des Kgl. Ministeriums für Landwirthschaft Domänen und Forsten

Mit zwei Kartenbeilagen enthaltend sechs Uebersichtskarten

öffentlichen Arbeiten

Berlin 1899

Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn

C . 71

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000301539

o^-

w - -

R V

.

Die

Deichschauen am Niederrhein

Bericht

über beit gegenwärtigen Stand des Deichwesens am Preußischen Niederrhein unterhalb Köln von

G. Graf

Meliorations-Bauinspector und Oberdeichinspector zu Düsseldorf

Veröffentlicht mit Genehmigung und Unterstützung des Kgl. Ministeriums für Landnnrthschaft Domänen und Forsten

Mit zwei Kartenbeilagen enthaltend sechs Uebersichtskarten

Bffrotiichen Arbeiten

Berlin 1899

Verlag van Wilhelm Ernst und Sohn

:*•

Nachdruck verboten.

OAK3W

III

m64%

Akt. . i'-

SS&Uls»

Die

Deichschauen mit Niederrhein

Von

G. Graf

V

...

Vorwort

Inhalt.

Seite

III

I. Abschnitt: Die Deichschaugebiete und ihre DeichanLagen.

A. Allgemeine Beschreibung:

1.    Ueberschwennnungsgebiet . ......

2.    Deichschaugebiete.........

3.    Deiche.............

1-3

3-5 5 — 8

B. Beschreibung der Deichanlagen im Einzelnen: I. Abtheilung von Deutz bis Düsseldorf .    . .

„ Köln bis Neuß.....

„ Düsseldorf bis Wesel . . . „ Neuß bis Xanten .... „ Wesel bis Hüthum .... „ Xanten bis Calcar .... „ Calcar bis Wyler ....

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

8-9 9 — 10 10 — 12 12—15 15 — 17 17 — 19 19-22

Nachweisung I Nachweisung II

23 — 32

33 — 48

II. Abschnitt: Die Verwaltung imb Beaufsichtigung der Deichschauen.

A.    Allgemeines................

B.    Die Verwaltnng der Deichschauen........

C.    Die Beaufsichtigung der Deichschauen......

Nachweisung III .................

Nachweisung IV .................

49—51

51—58

58 — 61

63 — 64

65 — 71

I

: ■ '/ V, v .; *S

' s

. >;

■ i;‘V'

Vorwort.

Den Anlaß zu der nachstehenden Ausarbeitung gaben die Höhenaufnahmcn, welche in den Jahren 1893 bis 1895 über die Deiche am Niederrhein unter der Leitung des Verfassers ausgeführt wurden und sich aus die Langen- und Querprofile der Deiche erstreckten. Sie hatten den Zweck der Oberdeichinspection eine sichere Kenntniß über Ausbau und Stärke der Deiche zu verschaffen. Besonders wichtig für die Beurtheilung der Stärke und Wirkung eines Deiches ist die Höhenlage der Deichkrone gegenüber den höchsten Hochwasserständen. Da in diesem Jahrhundert die Hochwasser des Winters 1882/83 den höchsten eisfreien Wasserstand erreichten (und zwar oberhalb der Ruhr im November 1882, unterhalb im Januar 1883), so wurde der Wasserspiegel dieser Hochwasserstände ermittelt, auf Uebersichtskarten im Maßstab 1:20000 in Höhenschichten von 0,1 m Abstand dargestellt und aus diesen in die Längen- und Querprofile sämtlicher Deiche übertragen. — Bei Gelegenheit der Höhenaufnahmen wurden auch Angaben über den Umfang und die Entwässerung der Schaugebiete gesammelt und die Gesetze und Vorschriften für die Verwaltung der einzelnen Schauen zusammengestellt.

Das Ergebniß der Ermittelungen wurde für jede der 84 Deichschauen in einem „Deichbuche" niedergelegt. Als Anlagen erhielt jedes Deichbuch eine Uebersichtskarte des Schaugebiets, die Lagepläne, Längen- und Querprofilzeichnungen der Deiche und die für die Deichschau gültigen Gesetze und Vorschriften in Umdruck oder Abschrift. Um die Uebersicht zu erleichtern, wurden Dcichschauen, deren Gebiete entweder einen zusammenhängenden Polder bilden oder gleichartige Theile des Ueberschwemmuugs-gebietes umfassen, zu Abtheilungen vereinigt und ihre Deichanlagen in Uebersichts-, Lage- und Höhenplünen zusammenhängend dargestellt. Es sind 7 Abtheilungen angenommen, von diesen umfaßt

die I. Abtheilung: die Deichschanen zwischen Deutz und Düsseldorf,

Köln und Neuß, Düsseldorf und Wesel, Neuß und Tanten, Wesel und Hüthum, Tanten und Calcar,

„ II.

t—I HH

,, V.

„ VI.

„VII.

Calcar und Wyler.

Die nachstehende Bearbeitung enthält keine Untersuchungen über die Veränderungen, welche der Strom und sein Ueberschwemmungsgebiet im Laufe der Zeiten erfahren haben und ebensowenig eine Geschichte des Deichwesens; sie giebt nach einer

Es erübrigt noch die Bedeutung anzugeben, in welcher bei der folgenden Beschreibung die Bezeichnung: „Deichschau" angewendet ist. Hierunter wird — tut Gegensatz zur Grabenschau — ant Niederrhein nicht die Deichbesichtigung verstanden; für letztere ist vielmehr der Ausdruck „Deichbegang" üblich. Wohl wird der Ausdruck tut Volksmunde häufig für „Deichschaugebiet" angewendet, im allgemeinen bezeichnet er jedoch entsprechend seiner Bedeutung int Mörser und Clever Deichreglement den „Deichverband". In diesem letzteren aber erweiterten Sinne bedeutet in den folgenden Ausführungen die Bezeichnung Deichschau: „die behördlich festgestellte Vereinigung von Personen, Genteinden usw., welcher die Unterhaltung eines Deiches obliegt"; sie untfaßt hiernach nicht allein die Deichverbünde int engeren Sinne, sondern auch die durch ein Reglement begri'utdete Vereinigung von Personen, Gemeinden oder einzelnen Deichverbänden, welche zur Unterhaltung eines Deiches verpflichtet ist.

kurzen Einleitung über den Umfang und bte Gestaltung des Überschwemmungsgebiets lediglich eine zusammenfassende Darstellung des Inhalts der Deichbücher, also des jetzigen Zustandes der Deichschaugebiete und ihrer Deiche, sowie der Verwaltung der Deichschauen. Der Beschreibung waren 4 Anlagen beigefügt, von denen jedoch für die Drucklegung nur die erste berücksichtigt werden konnte; sie enthalten: 1. Uebersichtskarten über Eintheilung, Art und Wirkung der Deiche, den Hochwassernachrichtendienst und die Verwaltung der Deichschauen, 2. Uebersichts-, Lage- und Höhenplüne der Abtheilungen, 3. eine Sammlung der für die Verwaltung der Deichschauen maßgebenden Bestilmmmgen und endlich 4. Auszüge aus den Deichbüchern, in welchen die Zahlen-augaben über den Ausbau der Deiche u. A. für die einzelnen Deichschauen zusammengestellt sind.

Düsseldorf, im Mürz 1806.

I. Abschnitt.

Die Deichschaugebiete und ihre Deichanlagen.

Nachweisung I.

Nachweisung II.

II. Abschnitt.

Nachweisung III.

Nachweisung IV.

Die Deichschaugebiete und ihre Deichanlagen.

A. Allgemeine Beschreibung.

1. Das Ileberschwemmungsgebiet.

Das Ueberschwemmungsgebiet des Rheins, dessen Deichanlagen nachstehend besprochen werden sollen, erstreckt sich von Köln abwärts bis zur holländischen Grenze in einer Längenansdehnung von rund 140 km und umfaßt rund 908 qkm. Es erweitert sich int allgemeinen trichterförmig von Köln nach der niederländischen Grenze, doch finden sich an einzelnen Stellen wie zwischen Kaiserswerth und Lank, Bislich und Xanten auch wieder Verengungen des erbreiterten Thalgrundes.

Der Untergrund der Niederung besteht fast durchweg aus grobem Kies; Grundbrüche in den Deichen, wie sie am Oberrhein in Thalstrecken mit leichterem sandigen Untergründe mehrfach vorgekommen sind, treten deshalb am Niederrhein fast gar nicht ein, dagegen leiden die meisten Deichschaugebiete bei langandauernden höheren Wasserständen sehr durch Druckwasser.

Hinsichtlich der Oberflächengestaltung und der Beschaffenheit des Bodens ist der obere Theil von Köln bis etwa Wesel auf der rechten, Rheinberg auf der linken Seite von dem unteren wesentlich verschieden. — Im oberen Theile hat das Ueberschwemmungsgebiet im allgemeinen eine höhere Lage über dem engeren Strombett als unterhalb; aus dem Thalgrunde erheben sich zahlreiche, zum Theil ausgedehnte Flächen über die jetzige Hochwasserhöhe; die alten Rheinarme sind größtentheils nur noch als muldenförmige Vertiefungen im Gelände erkennbar oder auf kleinere Wasserzüge eingeschränkt, und der Boden des Thalgrundes besteht vorwiegend aus leichtem Lehmboden. — Anders das Rheinthal unterhalb Wesel und Rheinberg: Die frühzeitig, leider oft zu frühzeitig, durch Deiche geschützte Niederung liegt vollständig unter dem jetzigen Hochwasserspiegel des Rheins, die alten Flußbetten treten theilweis bei Hochwasser noch jetzt zur Abführung der Wassermassen in Thätigkeit und sind in großer Ausdehnung noch als Wasserflächen vorhanden; das Querprofil des Thalgrundes ist im allgemeinen derart gestaltet, daß neben dem jetzigen Strombett die Auflandung eine größere Höhe erreicht hat als in dem von: Strombett weiter entfernter: Gelände und daß die Hauptentwässerung der Thalseiten durch alte Rheinarme vermittelt wird, welche am Fuße des Hochufers entlang führen. Der Boden der Niederung besteht vorwiegend aus schwerem, fruchtbarem Lehmboden.

Graf, Deichschauen am Niederrhein.

In deichwirthschaftlicher Beziehung sind folgende Theile des Ueberschwemmungsgebiets zu unterscheiden:

1.    das engere Strombett, dessen Zustand für die Leitung der Strömung namentlich bei mittlerem Hochwasser und besonders für die Bildung und den Aufbruch des Eises von Bedeutung ist;

2.    das weitere Strombett zur Abführung der Sommerhochwasser und das durch Sommerdeiche gegen deren Ueberfluthung geschützte Gebiet;

3.    das bei Winterhochwasser überschwemmte Gebiet und

4.    das durch Deiche gegen Ueberströmung auch bei hohem Winterhochwasser geschützte

Gelände.

Im Rheinthal von Köln bis zur niederländischen Grenze hat nach der folgenden Zusammenstellung und der Nachweisung I Seite 32 das gesamte Überschwemmungsgebiet eine Größe von rund 908 qkm. Hiervon entfallen auf das engere Strombett rund 86 qkm. Bei mittlerem oder Sommerhochwasser werden außer dem Strombett weitere 88 qkm Vorland überfluthet, während rund 135 qkm durch Sommerdeiche gegen Ueberströmung geschützt sind. Bei höchsten eisfreien Wasserständen nimmt das Hochwasser eine Fläche von rund 499 qkm ein, von denen 191 qkm durch Flügel- oder Rückstaudeiche gegen strömendes Hochwasser geschützt sind, also ruhiges Rückstanwasser erhalten; rund 409 qkm des Ueberschwemmungsgebiets haben vollkommenen Deichschutz.

Zusammenstellung über die Größe des Ueberschwemmungsgebiets und der bei Hochwasser mit Wasser bedeckten Flachen.

Nr.

Der Abtheilung

Ausdehnung

von

bis

Größe Bei höchstem Hoch-

wasserstand sind Bei mittlerem (Sommer)

von dem Ueber- || Hochwasser sind von dem schwemmungs-gebiet

des

Das

Ueber-

schwem-

mungs-

gebiets

einschl.

des

engeren

Strom

betts

durch

mit Deiche geg. Überschwemmung geschützt qkm qkm

Wasser

bedeckt

engere r Strom-Neberschwemmungsgebiet h^tt gv-

umfaßt eine ,

Wasser- kungen fläche

mit

Wasser

bedeckt

wasserfrei

int Vorlande der Deiche

qkm

hinter den Deichen

qkm qkm

von

mer-

I. Deutz II. Köln

Düsseldorf 61    48

Neuß

79

45

13

34

III.    Düsseldorf Wesel

IV.    Neuß V. Wesel

VI. Xanten

HA CO CO CO CO CO 00    ^    o O    CO

H* EG Ha H*

<1 GO <1 ^ ^ O 00

24

42

49

193

136

77

125

i i o o h |>

'    1-H rH

Summa 908

499    409    174

88    646    86

Die Uebersichtskarten des Ueberschwemmungsgebiets lassen auf den ersten Blick erkennen, daß die Deiche am Niederrhein nicht nach einem einheitlichen Plane angelegt sind, sondern regellos den jeweiligen Verhältnissen entsprechend ausgebaut sein müssen. Dies erscheint natürlich, da bei Beginn der Deichbauten ein festes Strombett, dem sich die

Eindeichung hätte anschließen können, nicht vorhanden war, seine Bildung vielmehr erst durch die Deichanlagen vorbereitet wurde. In den meisten Fällen hat die Entstehung der Deiche mit dem Umstande begonnen, daß der Hauptstrom einen am Hochufer entlang führenden Arm verließ und sich alsdann im verlassenen Strombett an der Abzweigungsstelle eine erhebliche Anflandung bildete. Diese, durch einen kurzen Verbindungsdamm mit dem Hochufer verbunden, schützte zunächst die hinterliegende Flüche gegen strömendes Hochwasser und erleichterte deren Benutzung zu Weiden re. durch den Umstand, daß bei eintretendem Hochwasser das hochwasserfreie Gelände leicht erreicht werden konnte. Zunehmende Cultur und steigender Werth der geschützten Grundstücke führten dann im Laufe der Zeit allmählich dazu, den Flügeldeich zu verlängern, das Rückstauwasser zunächst für höhere Mittelwasser durch Dämme abzuschließen, die Flügeldeiche später über Winterhochwasser, die Rückstaudeiche über Sommerhochwasser zu erhöhen und theilweis auch diese ganz hochwasserfrei auszubauen. Anderseits ließ aber auch die Kenntniß des Werths der in den Hochfluthen enthaltenen Dungstoffe Anlagen entstehen, durch welche zur Winterzeit nicht allein die hohen, sondern auch die mittleren Hochwasser zur Ueber-strömung und Düngung der Weidegründe ausgenutzt werden. — Die Uebersichtskarte Nr. 4 läßt den Einfluß der alten Rheinarme auf die Anlage und Entwicklung der Deiche deutlich erkennen; sie zeigt, wie die Bann- und Flügeldeiche fast regelmäßig an der Abzweigung eines alten Rheinarmes beginnen, wie die Deiche vielfach der hohen Auflandung neben den Rheinarmen folgen und wie die alten Rheinbetten noch jetzt meistens die Entwässerung der Schaugebiete vermitteln.

2. Die Deichschaugebiete.

Die Gebiete der Deichschanen umfassen im oberen Theil des Ueberschwemmnngs-gebiets — etwa bis Wesel auf der rechten, bis Neuß auf der linken Seite — meistens kleinere in sich abgeschlossene Polder, welche in ihrem Deichschutz nur auf die Deiche der einzelnen Schau angewiesen sind. Im unteren Theil sind vorwiegend größere Polder vorhanden, bei denen die Unterhaltung der umschließenden Deiche mehreren Deichschauen obliegt und gewöhnlich nur soweit vor: letzteren erfolgt, als diese mit ihrem Gebiet den Deich berühren; die Schaugebiete bilden deshalb keine abgeschlossenen Theile des Ueber-schwemmilngsgebiets und sind in ihrem Deichschutz auch auf die Unterhaltung der Deiche der Nachbarschauen angewiesen. Es giebt in diesen großen Poldern sogar zwei Deichschauen, Appeldorn und Cranenburg, deren Gebiete durch Banndeiche geschützt sind, ohne daß sie an irgend einer Seite den Banndeich berühren; die Schauen sind durch besondere Abkommen an der Unterhaltung einzelner Strecken des Banndeichs betheiligt.

Die Deichschauen werden nach der Art und dem Umfang des Deichschutzes, den ihre Gebiete erhalten, wie folgt eingetheilt:

1.    Deichschauen, deren Gebiet vollständig gegen den Eintritt des Hochwassers geschützt ist (Banndeichschauen).

2.    Deichschauen, deren Gebiet jederzeit gegen strömendes Hochwasser und mittleres Winterhochwasser geschützt ist, aber bei den höchsten Hochwasserständen Rückstauwasser erhält. Diese Gebiete finden sich nur in dem unteren Theil der größeren Deichpolder, bei denen die Verbindung zwischen dem Banndeich am Rheinnfer und dem hochwasserfreien Gelände nicht vollständig hochwasserfrei ausgebaut ist, um bei etwaigem Bruch des Banndeichs einen zu hohen Aufstau des Wassers im unteren Theil des Polders zu vermeiden.

Die Rückstaudeiche liegen mit der Krone 0,2 bis 0,4 m unter höchstem eisfreiem Hochwasser" (Banndeichschauen mit Rückstaudeichen).

3.    Deichschauen, deren Gebiete durch hvchwasserfreie Flügeldeiche gegen strömendes Hochwasser und durch Sommerdeiche oder hochliegendes Gelände gegen den Eintritt des Sommerhochwassers Schutz erhalten (Flügeldeichschauen).

4.    Deichschauen, deren Gebiete nur durch niedrige Deiche gegen Sommerhochwasser geschützt, bei Winterhochwasser dagegen überströmt werden (Sommerdeichschauen).

' 5. Deichschauen, deren Gebiete iit einem größeren Polder liegen, aber durch besondere Dämme umschlossen sind (Binnendeichschauen). Die beiden Schauen dieser Art sind Mörs und Cranenburg. Das Gebiet der ersteren erhält den Schutz des Banndeichs Uerdingen-Rheinberg und ist durch einen zweiten ringförmigen Banndeich gegen Hochwasser für den Fall geschützt, daß im Banndeich am Strom ein Deichbruch eintritt. — Das Gebiet der Schau Cranenburg erhält den Schutz des Calcar-Wyler Banndeichs und ist mit Ringdeichen umgeben, damit es, wenn die Borfluth nach Holland wegen hohen Rheinwasserstandes aufgehoben ist, gegen Ueberfluthung durch das von oben kommende Quell- und Binnenwasser bis zu einer bestimmten Grenze geschützt bleibt.

Aus der Uebersichtskarte Nr. 2 ist die Art und der Umfang des Deichschutzes in den einzelnen Schaugebieten zeichnerisch dargestellt.

Die Entwässerung der Schaugebiete erfolgt entweder unmittelbar nach dem Haupt-vorfluthgraben, oder durch kleinere Wasserzüge nach dem Gebiet der unterhalb gelegenen Deichschau. Die Hauptvorfluthgräben münden im oberen Theil des Ueberschwemmungs-gebiets meistens unmittelbar in das engere Strombett, während sie im unteren Theil vorwiegend zunächst den großen Altrheinen zufließen; von diesen liegen der Flürener, Reeser und Bienener Altrhein auf der rechten, der Rheinberger, Xantener, Calflack- und Kellener Altrhein auf dem linken Ufer vollständig in preußischem Gebiet, während der Wyler -und Eltener Altrhein sich erst auf holländischem Gebiet mit der Waal und dem Niederrhein vereinigen. Die Altrheine sind meistens in der Auflandung begriffen, welche schon jetzt mehrfach — besonders in der Calflack unterhalb Calcar — einen solchen Grad erreicht hat, daß Maßregeln zur Erhaltung der Borfluth für die Schaugebiete erforderlich werden.

Bei höheren Rheinwasserstünden verlieren die tiefgelegenen Theile der Polder die Borfluth und werden von dem auftretenden Quell- und Binnenwasser überfluthet. Vorrichtungen zur Herstellung künstlicher Borfluth finden sich im Gebiet der Düsseldorf (Stadt), Friemersheim und Schwellingen; sie treten in Düsseldorf bei Winter-hochwasser, in Friemersheim (Essenberger Bruch) und Schwellingen bei Sommerhochwasser in Wirksamkeit. In allen Fällen sind Centrifugalpumpen zur Anwendung gekommen, die in Düsseldorf mittels Gasmaschinen, in Friemersheim ititb Schwellingen mittels Dampfmaschinen betrieben werden.

In den großen Poldergebieten müssen bei Hochwasser die unterliegenden Schaugebiete das Regen- und Quellwasser ans den Gebieten der oberen Schauen aufnehmen. Es sind jedoch an einzelnen Stellen Quelldämme ltnb Stauvorrichtungen vorhanden, welche zu Gunsten der unterhalb liegenden Schauen bewirken, daß das Regen- ititb Druckwasser erst dann dem unteren Polder zuströmt, wenn das Wasser im oberen Polder eine gewisse Höhe erreicht hat. Diese Anlagen sind:

2.    Die Sohlschwelle in der Vynen'schen Ley bei der Vynenschen Schleuse. Das Binnenwasser der Schauen Xanten-Wardt und Vynen-Obermörmter muß die Höhe von + 15,8 m N. N. erreichen, ehe es den Schauen Appeldorn, Hönnepel unb Leydeich zufließt.

1. Der Durchlaß im Sanddeich bei Mehr. Er bewirkt, daß das Quellwasser der Schau Bislich den unterliegenden Schauen Haffen, Rees, Ober- und Niederhetter erst dann zuströmt, wenn es im Gebiet der Schau Bislich eine Höhe von + 16,9 in N. N. erreicht hat.

3.    Der Durchlaß bei Nellewardchen. Durch ihn fließt das Tage- und Quellwasser von Cleverhamm dem östlich des Spykdeiches gelegenen Theil der Schau Rindern zu, wenn es am Spoykanal die Höhe von + 12,6 m R. N. erreicht hat.

4.    Der Nindern'sche Binnendeich mit der Rindernschen Kahde. Diese lassen das Quell-und Tagewasser von Cleverhamm und Tyll-Moyland erst bei einem Wasserstand von + 13,5 m N. N. dem westlichen Theil der Schau Rindern unb den Schauen Düffelt, Cranenburg und Zyfflich-Wyler zufließen.

Hierzu gehört ferner auch:

5.    Die Bestimmung des Artikels 21 der Convention vom 7. Oetober 1816. Hiernach darf bei fallendem Rheinwasser die Schleuse, welche sich bei Klein-Netterden zwischen den Schauen Niederhetter und Emmerich befindet, nicht früher geöffnet werden, als bis das Rheinwasser die Höhe von 3,14 m am Binnenpegel der Löwenberger Schleuse erreicht hat.

3. Die Deiche.

Die Deichanlagen sind nur vereinzelt in und bei Ortschaften als feste Mauern ausgebaut oder werdeu bei Hochwasser als bewegliche Kahden errichtet, im allgemeinen bestehen sie aus festen Erdwällen — Deichen im engeren Sinne. Ihr Material ist aus den der Anlagestelle naheliegenden Grundstücken (leider sehr oft im Binnenlande) entnommen und deshalb von sehr verschiedener Güte; im weitaus größten Theile der Deiche hat man jedoch sandigen Lehm, also guten Deichboden, verwendet.

Die Oberfläche der Deiche ist meistens nur mit Raser: gedeckt, dessen guter Zustand für die Haltbarkeit des Deichs bei Hochwasser von wesentlicher Bedeutung ist. Bäume. j Hecken und Sträucher werden deshalb am Deichkörper nicht geduldet und die wenigen noch aus früherer Zeit vorhandenen allmählich beseitigt. Bei Bann- und Flügeldeichen, deren Krone hochwasserfrei liegt, wird letztere oft als Weg benutzt uud erhält in diesem Fall eine Kiesdecke. Die Rasennarbe erhält sich am besten in den Deichstrecken, welche quer durch Weiden führen und vom Vieh begangen und beweidet werden. Strecken, welche dem Wellenschlag stark ausgesetzt sind (namentlich bei Schaardeichen), werden entweder durch sehr flache Neigung    oder    durch Pflasterung    der Außenböschung gegen    Abbruch

gesichert; int letzteren Falle sucht    man    über dem Pflaster noch eine Rasendecke herzustellen.

Nach ihrem Zweck und Ausbau werden die Deiche unterschieden in:

1. Banndeiche. Sie liegen mit der Krone über dem höchsten eisfreien Wasserstande unb haben den vollen Druck des Hochwassers auszuhalten. Die Deichkrone liegt mit wenigen Ausnahmen, welche allmählich beseitigt werden, mindestens 0,5 m über H. W. 1882/83. Dies Maß steigt in    den    großen Poldern    des unteren Gebiets bis    zu 2 m

und beträgt durchschnittlich 0,7    m.    Die Breite der    Deichkrone wechselt von    1,5 bis

5 m und beträgt durchschnittlich 3 m. Die Außenböschung hat zwei- bis vierfache, durchschnittlich dreifache, die Jnnenböschung ein- bis vierfache, durchschnittlich zweifache Anlage. Die Höhe der Deiche über dem anliegenden Gelände wechselt von 1 bis 5 m und beträgt im Mittel 3 m.

2.    Rückstaudeiche. Ihre Krone liegt über gewöhnlichem Winterhochwasser, aber 0,1 bis 0,4 m unter den höchsten eisfreien Hochwasserständen. Die Deiche haben in letzterem Fall den Uebersturz durch Hochwasser auszuhalten und erhalten deshalb binnendeichs drei- bis fünffache Anlage der Böschung. Sie kommen, wie schon bei den Deichschaugebieten erwähnt, nur im unteren Theil größerer Polder vor, in denen sie den Hauptbanndeich neben dem Strom mit dem seitlichen Hochufer verbinden.

3.    Flügeldeiche. Sie liegen in der Hauptstrecke 0,3 bis 1 m im Mittel 0,5 m über höchstem Hochwasser und fallen am Schluß auf Sommerdeichhöhe ab; sie haben nur bis zur Höhe des mittleren Hochwassers größeren Wasserdruck auszuhalten uitb stehen bei höchsten Hochwasserständen unter dem Gegendruck des Rückstauwassers. Die Strecken, in welchen der Deich über- und umströmt wird, erhalten meist flachere (drei- bis fünffache) Jnnenböschung, im übrigen haben sie denselben Ausbau wie die Banndeiche.

4.    Sommerdeiche. Sie haben 1 bis 3 m, durchschnittlich 1,5 m Kronenbreite und beiderseits drei- bis fünffache Böschung. Meistens sind in ihnen besondere Ueberlauf-strecken von 50 bis 200 m Länge eingerichtet, deren Krone 0,1 bis 0,3 m unter der mittleren Kronenhöhe liegt. Im übrigen liegt die Krone der Sommerdeiche 2 bis 2,5 m unter H.-W. 1882/83 oder auf + 5,2 bis 6,5 m Ortspegel. Letztere sind nach einem der Strompegel zu Köln. Düsseldorf, Ruhrort, Wesel, Rees ltnb Emmerich gesetzt, deren gleichwerthige Angaben unter gewöhnlichen Verhältnissen die nachstehende Tabelle enthält:

Tabelle.

Köln

Düsseldorf

Ruhrort

Wesel

Rees

Emmerich

100

95

40

— 10

150

140

85

60

iO O

^ o

DO Cn oi

200

190

140

145

135

130

250

240

200

210

195

190

300

280

250

265

240

235

350

330

300

325

295

290

400

380

360

375

350

345

450

420

405

415

390

385

500

470

460

455

445

440

550

520

520

500

495

480

600

565

570

535

540

525

650

610

620

570

580

555

700

660

680

610

620

600

750

705

720

645

655

635

800

750

765

685

680

660

850

800

810

720

710

695

900

845

850

760

740

725

950

895

900

795

770

755

5. Binnendeiche. Sie haben nur in einem Fall (Mors IV 15) den Zweck, vollkommenen Hochwasserschntz zu bieten und sind alsdann wie Banndeiche ausgebaut; im übrigen sind sie nur zum Schutz gegen den Eintritt des Druckwassers aus eigenen oder-fremden Schaugebieten errichtet und haben dann gewöhnlich 1 m Kronenbreite bei einundeinhalb bis dreifacher, im Mittel zweifacher Anlage der Böschungen.

In und am Deichkörper befinden sich folgende bauliche Anlagen:

1. Bauwerke zur Unterführung der Entwässerungsgräben.

Sie werden am Niederrhein allgemein „Schleusen" genannt und sind verschließbare, massiv gebaute Durchlässe von 0,4 bis 4,7 m Lichtweite. Der Verschluß erfolgt in einzelnen Fällen durch Schützen, hauptsächlich jedoch durch selbstthätige Treibthore, die großenteils aus Holz hergestellt sind, bei etwaiger Erneuerung aber gewöhnlich aus Eisen gefertigt werden. Die hölzernen Thore werden schon bei Lichtweiten von 1,5 m zweiflügelig gebaut, bei Verwendung Don Eisen sind einflügelige Thore für Durchlaßöffnungen von 2,5 m lichter Weite ausgeführt.

Die wichtigeren Durchlässe haben außer den Thoren noch Vorrichtungen zur Herstellung eines Dammbalkenverschlusses; einzelne Schleusen haben auch doppelter: Schützenverschluß. Eine besondere Art der Entwässernngsschleusen sind die sog. „Erdschleusen"; sie liegen mit der Sohle in oder nur tveiüg unter Geländehöhe und dienen dazu, den vom Hochwasser überschwemmten Polder bei fallendem Rheinwasser möglichst schnell von den eingedrungener: Wasserrnengen zu befreien; sie bilden vielfach im Deichkörper nur einer: Einschnitt, desser: Sohle und Seiter:wär:de gemauert sind und dessen Oeffnung durch hölzerne Stemmthore oder Dammbalker: geschlosser: wird.

2. Vorrichtungen zum Einlassen des Hochwassers zu Bewässerungszwecken.

Diese werden bei niedriger: Deichen in einfachster Forn: als 0,5 bis 0,7 m tiefe 20 bis 150 m lange Einschnitte in: Deichkörper hergestellt, welche gegen das Einbringen der Sommerhochwasser durch Bretter geschlosser: Werder: können. Zu diesem Zweck sind ir: Entfernungen vor: 2 bis 3 m Pfähle eingerammt oder eingegraben, gegen welche die Bretter mit Nägeln oder Bolzen befestigt werden.

Bei größerer Höhe der Sommerdeiche, etwa bis zu 1,3 m, sind ir: ähnlicher Anordnung massive Bauwerke bis zu 24 m Lichtweite ausgeführt, bei denen zwischen massiven Pfeilern oder eiserner: Pfosten Damnrbalken oder Tafeln eingeseift werden. Solche Anlagen haben die Deiche der Schauen Bislicher Insel, Emmericher Eyland, Schwellingen und Spillekesward.

In Flügeldeichen oder hohen Sommerdänrmer: sir:d die Einlaßvorrichtunger: mehrfach als verschließbare Durchlässe gebaut worden. Die Lichtlveite der einzelner: Oeffnungen beträgt 1 bis 1,5 m, die Gesamtweite 3 bis 12 in. Der Verschluß erfolgt überall durch hölzerne oder eiserne Schütztafeln. Derartige Anlagen finden sich bei der: Deichen der Schauen Ilverich-Lank, Flüren und Enunericher Eyland.

3. Anlagen zur Durchführung von Wegen über oder durch den Deichkörper.

Die Kreuzung von Wegen mit Deichen ist bei den älteren Deichanlagen, wenn irgend angär:gig, in Deichkronenhöhe durch Rarnpenanlager: ausgeführt worden. So besitzt

der 42 km lange Banndeich Bislich-Hüthum nur ein einziges Wasserthor. Bei neueren Deichbauten und in dringlichen Fallen auch bei den älteren liegt die Wegekrone an der Krenzungsstelle vielfach unter Deichkronenhöhe. In diesem Falle haben die Einschiritte im Deichkörper gemauerte Seitenwände mit Dammbalkenfalzen erhalten. Die Lichtweite dieser Bauwerke, die am Niederrhein allgemein die Bezeichnung „Wasserthore" führen, beträgt 3 bis G m; ihre Sohle liegt 0,5 bis 3,0 m unter Deichkrone; in Zeiterr der Gefahr wird zwischen die eingesetzter: Danrmbalken, um einen durchaus sicheren Verschluß zu erhalten, Lehn: oder Dünger gestampft.

B. Beschreibung der Deichanlagen im Einzelnen.

Der nachstehenden Beschreibung der Deichschaugebiete und ihrer Anlagert ist die Eintheilung der Deichschauen nach Abtheilungen zu Grunde gelegt, wie sie für die Ordnung der Deichbücher — vergl. das Vorwort — gewählt ist.

Abtheilung I.

Rechte Rheinseite von Deutz bis Düsseldorf.

Die Abtheilung rrmfaßt die Deichanlagen in dem rechtsseitigen Rheinthal unterhalb des Hochrrfers bei Deutz bis zu der Düsselmündung bei Düsseldorf. Das Thal wird durch die Einmündurrg der Wupper in zwei Abschnitte getheilt. Oberhalb der Wupper ist der noch erkennbare alte Rheinarm, welcher von Poll oberhalb Deutz über Wickheim nach Wiesdorf führte, jetzt durch Eisenbahn- und Wegebanten vollständig gegen den Eintritt des Hochwassers von oben abgeschlossen und nur noch unten bei Wiesdorf geöffnet; diese Ortschaft schützt der Wiesdorfer Flügeldeich gegen strömendes Hochwasser. Das zwischen dem alten Rheinarm und dem neuen Strombett gelegene Gelände ist jetzt größtenteils hochwasserfrei und nrrr das Vorland zwischen Stammheim und Flittard liegt unter dem Hochwasserspiegel; es ist durch den Banndeich des Stammheim-Flittarder Deichverbandes gegen Ueberfluthung geschützt.

Unterhalb der Wuppermürrdung ist das weitere Rheinthal zunächst durch den alter: Rheinarm begrenzt, der sich von Oberdorf bei Rheindorf über Laacherhof nach Baumberg erstreckt. Den Einlauf des Hochwassers in diese Mulden hindern oben die Rhein-dörfer Deiche, seitlich der Brückenschleher, Bleeer und Monheimer Deich und unten der Baumberger Deich, letzterer indes nur bis zu einem Wasserstande von + 7,5 m Kölner Pegel. Das Vorland zwischen Blee und Monheim schützt der Oedtsteiner Deich gegen strömendes Hochwasser. Der Wiesdorfer Deich oberhalb der Wupper und die Deiche unterhalb der Wupper bis zum Baumberger Deich werden von der Deichschau Solinger Rheindeiche beaufsichtigt. — Unterhalb des Hochufers bei Benrath ist die Thalgrenze durch einen alten Rheinarm bestimmt, der über Holthausen, Windfoche und Unter-Bilk durch einen Theil von Düsseldorf führte und durch zahlreiche Geländemulden mit dem jetzigen Strombett verbunden war. Den oberen Abschluß der Haupt-mulde bewirkt der Jtterer Flügeldeich, welcher von: Hochufer nach der Gügt oberhalb Himmelgeist führt. Die Gügt liegt jedoch nicht hochwasserfrei und ist deshalb eine

Verbindung des Flügeldeiches mit der hochwasserfreien Höhe bei Himmelgeist erwünscht. Die Herstellmrg dieser Verbindung, sowie des unteren Abschlusses des Polders gegen den Brückerbach ist Aufgabe des Jtter-Himmelgeister Deichverbandes. Die Anlagen fiitfc) noch nicht zur Ausführung gebracht. — Eitlen weiteren Abschluß der Haupt-und Nebenmulden gegen den Eintritt des Hochwassers bildet der Stoffelner Deich, der Schutzdamm des engeren Düsseldorfer Stadtgebiets. Er verbindet das Hochufer an der Scheidlingsmühle mit der hochwasserfreien Höhe der schwarzen Berge. An letztere schließen sich die Volmerswerther Dorfdeiche, welche Flehe und Volmerswerth schützen, sowie der Aderdamm an, welcher mit dem Eisenbahndamm die Hammer Niederung gegen Hochwasser abschließt. Das Vorland vor dem Aderdamm ist durch den Volmerswerther Flügeldeich gegen strömendes Hochwasser und durch das Reimersdämmchen gegen Sommerhochwasser bis zu + 6,3 m D. P. geschützt. Die letztgenannten Deiche vom Stoffelner Damm bis zum Reimersdämmchen unterstehen der Aufsicht des Düssel-dorf-Hamm-Volmerswerther Deichverbandes. Für den unter dem Hochwasserspiegel gelegenen Theil der Stadt Düsseldorf sind soweit als möglich Hochwasserschutzvorrichtungen im Inneren der Stadt vorbereitet. Sie bestehen aus schnell herzurichtenden Abschlüssen gegen das Eindringen des Hochwassers und aus Ptlmpstationen, tvelche in Verbindung mit einem Kanalnetz das Druck- mrd Sammelwasser aus dem Stadtpolder entfernen können.

Die Entwässerung der Poldergebiete erfolgt überall unmittelbar ttcicf) dem Rhein; da der Untergrund aus kiesigem Boden besteht, versickern die gewöhnlichen Niederschläge meistens vollständig. Künstliche Entwässerung tritt, lute erwähnt, nur zu Hochwasserzeiten für den Düsseldorfer Stadtpolder in Wirksamkeit.

Abtheilung II.

Linkes Rheinufer von Köln bis Neuß.

Zu dieser Abtheilung gehören die Deichanlagen in dem Rheinthal mtterhalb des Hochufers bei Köln bis zur Mündung der Erft bezw. des Erftkanals bei Nettß. Das Rheinthal hat hier eine Breite von 2 bis 3 km und liegt vielfach über der Höhe des jetzigen höchsten Hochwassers. Jtr Köln, Dormagen, Zons, Delrath und an der Erft-uiederung tritt das Hochufer nahe an den jetzigen Stromschlauch heran und an diese Höhenpunkte sind der Riehl-Worringer, Dormagener, Zonser, Uedesheimer und Neußer Deich angeschlossen.

Unterhalb Köln ist das weitere Rheinthal zunächst durch beit alten Rheinarm begrenzt, welcher von Riehl über Merheim, Fühlingen durch das Worringer Bruch führt, sich bei dem Dormagener Rheinufer mit dem jetzigen Strombett vereinigt und mit letzteren: bei Niehl, Merkenich und Rheinkassel durch weitere alte Rheinbetten verbunden ist. Dies Gebiet soll der Riehl-Worringer Deich¹) gegen Hochwasser schützen. Den Abfluß des obersten alten Rheinbetts unterhalb Niehl bewirkt eine von der Stadt Köln hergestellte mit der Krone auf -st 10 m Kölner Pegel liegende breite Straße. Die Mulden bei Niehl,

Merkenich und Rheinkassel schließen kleinere Deiche ab, von denen die beiden festeren mit der Krone ebenfalls auf +10 m Kölner Pegel liegen, wahrend die Krone des Niehler Deichs vorläufig noch eine um 10 bis 30 cm niedrigere Höhenlage hat. Bei Langel beginnt der große untere Abschlußdeich, welcher aus dem Langel-Worringer Banndeich und der Worringen-Dormagener Straße besteht. Ersterer liegt mit der Krone etwa 0,5 m über H.-W. 1882 und enthält die Auslaßschleusen. Die Krone der Landstraße Worringen-Dormagen hat ungefähr Hochwasserhöhe.

Zwischen Dormagen und Zons begrenzt das Hochufer einen alten Rheinarm, der mit dem jetzigen Strombett ein Viereck umschließt. Den größten Theil dieses Gebiets schützt der Dormagen-Rheinfelder Deich gegen strömendes Hochwasser und derZonser Sommerdamm gegen Sommerhochwasser bis zu 6,5 m Düsseldorfer Pegel.

Zwischen dem Hochufer vor Zons (die Ortschaft selbst liegt nicht hochwasserfrei) und unterhalb Delrath ist der Thalgrund von hochaufgelandeten alten Rheinarmen durchzogen und wird durch den Zons-Stürzelberger Deich gegen Hochwasser geschützt; für das Deichvorland bei Heckhof gegenüber Benrath soll der Heckhofer Flügeldeich eine Minderung des Hochwasserstroms herbeiführen. Da der Deich indessen gebrochen und nicht weit genug geführt ist, wird ein ausreichender Schutz gegen Versandung nicht erreicht.

Die Thalststrecke zwischen der Delrather Höhe und dem Hochufer bei Grimmling-hausen an der Erftniederung hat ähnlichen Charakter wie die vorgenannte; sie zeigt in höher gelegenen Theilen zahlreiche Mulden, welche gegen den Eintritt des Hochwassers durch eiue Reihe kurzer Deiche abgeschlossen sind, während das tiefergelegene Vorland unterhalb Uedesheim durch einen Flügeldeich gegen den Hochwasserstrom geschützt wird. Die Beaufsichtigung und Unterhaltung dieser Deiche ist Aufgabe des Uedesheim er Deichverbandes.

Die Niederung zwischerOdem alten Rheinarm, der an Neuß vorbeiführt, uud denr jetzigen Strombett hat die Form eines Halbkreises, welcher durch den Bahndamm der Linie Neuß-Düsseldorf in zwei Abschnitte getheilt wird. Von diesen ist der südliche größere Theil durch den Bahndamm mb die Deiche neben Rhein, Nordkanal und Erft ringförmig umschlossen und gegen Überschwemmung gesichert; er bildet das Gebiet des Neußer Polders, der südliche Theil ist durch den Bahndamm gegen strömendes Hochwasser geschützt.

Die Entwässerung der Schaugebiete erfolgt überall unmittelbar nach denr Rhein, größtentheils versickern in den kiesigen Untergrund die gewöhnlichen Niederschläge und nur das Worringer Bruch hat auch zil trockener Zeit ständigen Abfluß. Für die Bewässerung der Wiesen bei Zons wird die Auslaßschleuse zur Winterzeit offen gehalten.

Abtheilung III.

Rechte Rheinseite von Düsseldorf bis Wesel.

In diese Abtheilung sind die Deichanlagen aufgenommen, welche auf denr rechten Rheinufer zwischen der Düssel- und Lippemündung liegen. Das Rheinthal ist m dieser Strecke — im Gegensatz zu der Niederung auf dem linsen User — meistens schmal und stellenweis auf ein 20 bis 60 m breites Vorland beschränkt. — Ungefähr in der Mitte der Abtheilung mündet das Ruhr- und Emscherthal in die Rheinniederung ein und theilt letztere mit Rücksicht auf die Deiche in drei Abschnitte: 1. Die Strecke zwischen Düssel-und Ruhrmündung mit dem Lohauser, Kaiserswerther und Böckum-Serm-Mündelheimer Deich; 2. Das Rheinthal an der Ruhr- und Emschermündung mit dem Duisburger, Ruhrorter, Meidericher und Laarer Deich und 3. die Niederungen zwischen Emscher- und Lippemüudung mit den Deichen zu Schwellingen, Stapp, Götterswickerhamm, Mehrum, Büssen und Vidom.

A. Die Deiche zwischen Düssel und Ruhr.

Unterhalb Düsseldorf bezeichnet zunächst ein alter Rheinarm, der von Lohausen über Lnftfeld auf das jetzige linke Ufer nach Ilverich führte, die Grenze des Ueberschwem-mimgsgebiets. Das zwischen ihm und dem jetzigen Strombett gelegene Gebiet wird durch den Lohauser Banndeich geschützt, der bei Luftfeld an die hochwasserfreie Hohe anschließt.

Unterhalb dieses Ortes bis zunt Hochufer bei Böckum ist das rechtsseitige Thal nur 200 bis 500 m breit und ohne Deichanlagen, nur die im Borland gelegene Stadt Kaiserswerth hat sich unter Benutzung der alten Festungswerke durch Mauern und Dämme gegen Ueberfluthung geschützt.

Zwischen dem Hochufer bei Bockllm und Wanheim erbreitert sich die Niederung llnd zahlreiche Geländemulden lassen alte Rheinbetten oder Hochwasserarme erkennen. Jetzt verhindert der hochwasserfreie Bockum-Serm-Mündelheimer Deich, daß die Niederung von oben Hochwasserstrom erhält und der Mündelheimer Sommerdeich sowie die Schleuse im großen Graben schützen die Niederung gegen Sommerhochwasser bis zu einem Wasserstand von rund 7,0 m Düsseldorfer Pegel. Von Wanheim ab bis zum Duisburger Hafen liegt das Hochufer hart ant Strom.

B. Die Deiche an der Ruhr- und Emschermündung.

Hier haben sich vollständig gegen Ueberfluthung gesichert:

1.    Duisburg durch eine hochwasserfreie Verbindung des Düsserner Kopfs mit deut Hochufer am Alsenbach. Da, wo diese Verbindung den Hafenkanal kreuzt, wird sie nur zu Hochwasserzeiten durch Einsetzet: einer schwimmenden Schleuse hergestellt.

2.    Ruhrort durch eine ringförmige Umwallung, welche an das hochwasserfreie Bahnhofgelände anschließt.

3.    Meiderich ruhrseitig durch den Deich, welcher das Hochufer bei Dümpten mit den hochwasserfreien Dämmen des Kaiserhafens verbindet und emscherseitig durch den Deich, welcher vom Hochgelände bei Buschmannshof zu dem Schlackenberg der Meidericher Stahlwerke führt. Die letztere Anlage ist indes noch nicht vollständig durchgeführt.

Gegen strömendes Hochwasser wird die Ortschaft Laar und die unterhalb gelegene Niederung geschützt durch denLaar-Beeckerwerther Flügeldeich. Dieser Damm schließt an das hochwasserfreie Eisenbahngelände von Ruhrort an, liegt mit der Krone über Hochwasser und fällt unterhalb Haus Knipp auf Uferhöhe ab.

Endlich ist gegen Sommerhochwasser noch die Niederung abgedämmt, welche zwischen den Duisburger Hafenanlagen und der Ruhr liegt und zwar durch die Duisburger Sommerdeiche, welche einzelne Schlenken im Gelände abschließen und hierdurch Hochwasser bis + 6,9 m Ruhrorter Pegel von der Niederung abhalten.

C. Die Deiche zwischen Emscher und Lippe.

Unterhalb der Emschermündung ist zunächst der alte Rheinarm des Schwellinger Bruchs durch den Schwellinger Sommerdamm gegen Sommerhochwasser bis zu 5,8 m Ruhrorter Pegel geschützt. Zur Winterszeit wird die Auslaßschleuse neben einer besonderen Einlaßschleuse zur Bewässerung benutzt.

Ebenso sichern einige kleine Deiche bei Stapp das Weideland der Walsumer Niederung gegen den Eintritt des Sommerhochwassers bis zu einem Rheinwasserstand von rund 6,5 m Ruhrorter Pegel.

Von oberhalb Görsicker nahm vor Zeiten der Rhein seinen Lauf über Voerde nach Ork. In der zwischen dem alten und neuen Bett gelegenen Niederung befinden sich mehrere Deichanlagen. Der Hauptdeich ist der Götterswickerhammer Flügeldeich, welcher den Hochwasserstrom von der Niederung abhält; er schließt an das Hochufer oberhalb Götterswickerhamm an, ist hochwasserfrei bis Reeshoven und fällt dann auf Geländehöhe ab, er findet seine Fortsetzung in dem Mehrumer IXeberlauf und dem Raulacher Sommerdamm, welche die Niederung bis zu 5,7 in Weseler Pegel gegen Sommerhochwasser schützen. Beide Deiche werden von der Schau Götterswickerhamm-Raulach unterhalten. — Der Mehrumer Flügeldeich schließt an die Höhe bei Reeshoven an und hat den Zweck, das hinterliegende Gelände gegen Versandung zu schützen; er fällt von + 7,9 auf + 6,8 m Weseler Pegel ab.

Unterhalb des Hochufers bei Ork verbindet sich das Rheinthal allmählich mit dem Lippethal; es wird durch den Büssener Flügeldeich gegen strömendes Hochwasser und durch den Büssener und Vidomer Sommerdeich gegen Sommerhochwasser bis zu 5,4 m Weseler Pegel geschützt. Hierbei ist zu erwähnen, daß der Flügeldeich bei sehr hohen Wasserständen seinen Zweck nicht ganz erfüllt, da im Hochufer bei Ork noch eine Mulde vorhanden ist, durch welche der Hochwasserstrom bei einer Hochwasserhöhe von + 6,8 m Weseler Pegel über Spellen in den Polder dringt.

Von den Deichschauen entwässern Lohausen, Ruhrort, Schwellingen und Stapp unmittelbar nach dein Rhein, Kaiserswerth theils nachdem Rhein, theils nach dem Kittelbach, Böckum-Serm-Mündelheim nach dem Angerbach, Duisburg nach der Ruhr, Meiderich theils nach der Ruhr theils nach der Emscher, Laar-Beeckerwerth nach der Emscher, Götters-wickerhamm-Raulach nach dem Mummbach und Büssen mit Vidom nach der Lippe.

Abtheilung IV.

Linkes Rheinufer von Neufz bis Fanten.

Die Abtheilung umfaßt die Deichanlagen ans dein linken Rheinufer zwischen den Mündungen der Erft und des Fantener Altrheins. Sie kann mit Rücksicht ans beit Schutz, den die Deiche gewähren, in vier Unterabtheilungen getrennt werden; diese sind:

1.    Der Heerdt-Büdericher Banndeich mit dem anschließenden Flügeldeich Ilverich-Lank.

2.    Der Banndeich Uerdingen-Friemersheim-Orsoy mit dem Flügeldeiche Homberg und dem Binnendeich Mörs.

3.    Der Banndeich Ossenberg-Büderich-Ginderich mit dem Flügeldeich Werrich.

4.    Die im Vorland der Banndeiche gelegenen Sommerdeiche der Schauen Bliersheim, Werthausen, Rheinberger Grind, Werrich und Bislicher Insel.

Die Hauptschauen der ersten drei Abtheilungen, nämlich Heerdt-Büderich, Uerdingen, Friemersheim, Orsoy, Ossenberg-Borth-Wallach, Büderich und Ginderich haben insofern ein gemeinsames Interesse, als ein Deichbruch im oberen Gebiet die unterhalb liegenden Schaugebiete gefährdet; sie sind deshalb zu dem Mörser Deichversicherungsverband vereinigt, durch welchen bei großen Deichbrüchen ein Theil der Kosten für Wiederherstellung der Deiche auf das Gesamtgebiet des Verbandes vertheilt wird. Die Deichschau Ilverich-Lank, welche erst nach der Bildung des Verbandes entstanden ist, hat mit den Schauen des Deichversicherungsverbandes gleiches Interesse und ist deshalb nachträglich in den Verband aufgenommen worden.

1. Der Heerdt-Büdericher und Jlvericher Deich.

Die Heerdt-Büdericher Deiche schließen unterhalb Neuß an das Hochufer an, folgen der scharfen Krümmung des Rheins bei Düsseldorf bis unterhalb Niederlörrick und sind hier durch einen Rückstaudeich oberhalb Kloster Meer wieder mit dein Hochufer verbunden, sodaß das von ihnen eingeschlossene Gebiet vollständig gegen Hochwasser gesichert ist.

Im Schutze des Heerdt-Büdericher Deichs und des eigenen hieran anschließenden bis nach Kierst führenden Flügeldeichs liegt das Gebiet der Jlverich-Lanker Deichschau, welches bei Wasserständen über 8 m Düsseldorfer Pegel Rückstauwasser von Nierst und Gellep aus erhält. Der Flügeldeich hat im oberen Theil eine Vorrichtung, welche das Einlassen von Fluthwasser in die Niederung des Jlvericher Altrheins ermöglicht.

2. Der Uerdingen-Friemersheim-Orsoy er Deich.

Der Deich schließt bei Strümp an das Hochufer an, führt zunächst als Uerdinger Deich über Stratum und Uerdingen nach der hochwasserfreien Höhe zu Budberg und von dort als FriemersheimerDeich über Friemersheim, Rheinhausen nach der hochwasserfreien Höhe, welche sich von Essenberg über Hochhalen nach Baerl erstreckt und nur einmal bei Lohmannsheide von einem alten, jetzt durch einen Damm abgeschlossenen Hochwasserarm durchbrochen wird. Von Baerl führt der Deich als Orsoyer Deich über Binsheim und Orsoy an Grünland vorbei, nähert sich auf 1 km Rheinberg und sucht mit kleinen Rückstaudeichen die hochwasserfreie Höhe oberhalb Rheinberg, von welcher ihn die über Rheinberg nach Kamp führende Straße mit dem Hochufer verbindet. — Die untere Strecke des Deichs von Hasseltshof bei Eversael abwärts liegt mit der Krone nicht mehr vollständig hochwasserfrei, sondern etwa 0,2 m unter dem Hochwasserspiegel, damit bei einem Deichbruch oberhalb die Ortschaften Budberg und Eversael nicht zu tief unter Wasser kommen.

An die hochwasserfreie Höhe von Essenberg schließt auch der Homberger Flügeldeich an, welcher die Stadt Homberg und die unterhalb gelegene Niederung gegen strömendes Hochwasser schützt. Sein Gebiet liegt theilweis über im Abbau begriffenen Kohlenflötzen und ist im Sinken begriffen.

In einer Mulde der breiten Rheinniederung, welche im Fall eines Deichbruchs bei Uerdingen oder Friemersheim überschwemmt wird, liegt die Stadt Mörs, deren älterer Stadttheil durch den im Zuge der alten Festungswälle errichteten Mörser Ring deich gegen Hochwasser geschützt wird.

3. Der Ossenberg-Büderich-Gindericher Deich.

Der Deich schließt bei Ossenberg an eine hoch wasserfreie Höhe an, welche durch die über Rheinberg nach Camp führende Landstraße mit bent Hochufer des Rheinthals verbunden ist; erführt zunächst als Ossenberg-Borth-Wallacher Deich über Wallach nach Elverich, von da als Büdericher Deich nach dem hochwasserfrei gelegenen Büdericher Fort und weiter als Gindericher Deich über Perrich, Werrich nach Poll. Von der Pollschleuse ab findet der Deich durch hochgelegenes Gelände Verbindung nach dem Hochufer bei Birten. Auch dieser Deich ist wie der unter 2 beschriebene in der unteren Strecke unterhalb Perrich nicht vollständig hochwasserfrei ausgebaut, sondern liegt hier mit der Krone 0,3 m unter dem Hochwasserspiegel vom Jahre 1883.

Im Schutze des Gindericher Deichs und des Werrich er Flügeldeichs liegen an alten Rheinarmen die Schauen Werrich und Bislicher Insel. Beide sind gegen Sommer-hochwasser bis zu 5,7 m Weseler Pegel abgeschlossen durch den Bislicher Insel-Deich an der Beek, Werrich außerdem noch bis zu 6,0 m durch den Werricher Sommerdamm an der Pollschleuse. Die Bislicher Insel hat im oberen Theile eine Vorrichtung größeren Umfangs für das Einlassen von Hochwasser in den Polder, wozu außerdem auch die beiden Auslaßschleusen im Deich an der Beek benutzt werden.

4. Die Sommerdeiche des Vorlandes.

Von den Vorlandsdeichen dieser Abtheilung ist außer den oben in Verbindung mit dem Werricher Flügeldeich genannten Sommerdeichen der Schauen Werrich und Bislicher Insel nur noch der Deich auf dem Rheinberger Grind von Bedeutung, die übrigen Vordeiche haben geringe Ausdehnung.

Im Vorland des Friemersheimer Deichs liegen der Bliersheimer und Werthauser Sommerdeich, kurze Anschlußstücke neben Auslaßschleusen in hochliegenden Uferstreifen, durch welche das Sommerhochwasser bis zu 5,7 bezw. 6,0 Friemersheimer Pegel von den hinterliegenden Wiesen abgehalten wird. — Die tiefer liegenden Wiesen auf dem Rheinberger Grind sind gegen den Eintritt des Sommerhochwassers von oben durch das hochliegende Rheinufer gesichert; damit sie auch gegen das durch den Altrhein rückströmende Hochwasser bis zu 5,6 m Orsoyer Pegel geschützt werden, ist längs des Alt-rheins der Sommerdeich Rheinberger Grind errichtet, welcher das höher gelegene Vorland an der Schanze mit dem über Sommerhochwasser gelegenen Ufer an der Mündung des Altrheins verbindet.

Die Entwässerung der Deichschaugebiete erfolgt für die Schauen Heerdt-Büderich, Ilverich-Lank, Bliersheim, Werthausen und Homberg unmittelbar nach dem Rhein. Orsoy und Rheinberger Grind finden nach dem Rheinberger Altrhein Vorfluth. Das Gebiet der Friemersheimer Deichschau entwässert theils unmittelbar nach dem Rhein, theils nach dem Rheinberger Altrhein. Für die Entwässerung eines Theils dieses Schaugebiets, des Essenberger Bruches, welches schon bei mittlerem Sommerhochwasser seine Vorfluth verliert, haben sich die Wiesenbesitzer zu einer besonderen Genossenschaft vereinigt, welche mittels eines Dampfschöpfwerks bei Essenberg die Vorfluth für die Wiesen erforderlichenfalls künstlich erhält.

Die Gebiete der Schauen Ossenberg-Borth-Wallach, Werrich und Bislicher Insel, sowie der größte Theil von Büderich und Ginderich entwässern nach dem Lantener Altrhein, ein kleiner Theil der Schaugebiete Büderich und Ginderich findet unterhalb der Weseler Eisenbahnbrücke unmittelbar nach dem Rhein Vorfluth.

Abtheilung V.

Rechte Rheinseite von Wesel bis Hüthum.

Die Abtheilung erstreckt sich auf die Deichanlagen in dem rechtsseitigen Rheinthal von der Lippemündung bis zur niederländischen Grenze. Es sind dies:

1.    der Flürener Sommerdeich;

2.    der Banndeich Bislich-Hüthum mit den Flügel- und Sommerdeichen Bislicher Außenpolder I und II, Reckerfeld - Lohrward - Dorneward, Unterreeserward, Ober- und Mittelgrietherbusch und Spillekesward;

3.    der Sommerdeich Bressers Anwachs.

I. Der Flürener Sommerdeich.

Das halbkreisförmige Schaugebiet Flüren zwischen Wesel und dem Diersfordter Höhenzuge umfaßt Bett und Vorland eines erst in geschichtlicher Zeit verlandeten alten Rheinarms, welcher auch die Lippemündung aufnahm. Der Deich schützt die Niederung gegen Sommerhochwasser bis zu 6,4 m Weseler Pegel und hat im oberen Theil eine Einlaßschleuse, durch welche mit der unteren Auslaßschleuse das Hochwasser in deu Polder eingelassen Werder: kann.

II. Der Banndeich Bislich-Hüthum.

Der Polder Bislich-Hüthum umfaßt das Gebiet zwischen den: um das Jahr 1000 verlandeten alten Rheinarm, der links an: Reeser-Eiland und Grietherbusch vorbeifloß, und einem alten Rheinbett, welches in vorgeschichtlicher Zeit von Mars über Mehr, Empel, nach Elten führte. Der Banndeich schließt bei Mars an das Hochufer an und führt zunächst als Bislicher Deich über Marwick, Bislich nach Overkamp; von hier geht er als Ree- und Renndeich durch ein Gelände, welches bei Deichbrüchen oft verwüstet wurde und von hierdurch entstandenen Weihern durchzogen wird, er ist auf dieser Strecke gegen den Hochwasserstrom durch den Reckerfelder Flügeldeich geschützt. Von Ree führt der Deich als Haffener und Reeser Deich über Haffen, Rees nach Esserden, von hier als Oberhetter Deich über^Bienen nach Dornick, von dort als Niederhetter Deich nach Emmerich und in das Gebiet der Deichschau Emmericher Feldmark, ii: welchem die Provinzialstraßen als Deichanlagen ausgebaut sind. Unterhalb Emmerich schließt der Hüthum er Deich an die Provinzialstraße an, führt von hier nach Welle und findet auf niederländischem Gebiet seine Fortsetzung durch den Banndeich Welle-Lobith. Bei Lobith befindet sich in dem Deich eine 339 m weite Deichlücke, die sogenannte Lobither Kribbe, deren Sohle auf 5,0 m Emmericher Pegel liegt. Das über die Kribbe strömende Hochwasser fließt durch den Eltener Altrhein nach dem holländischen Niederrhein, bei höchstem Hochwasser auch zu geringen: Theil durch die Niederung bei s' Heerenberg nach der

Issel und überfluthet rückstauend die Gebiete der Schauen Hüthum und Emmerich bis zu dem Netterdenschen Sommerdamm und zu der Netterdenschen Schleuse. Ein Theil des Schaugebiets Hüthum, der Moddeich-Polder, wird jedoch durch einen Deich bis zu rund 6,0 m Emmericher Pegel gegen Ueberströmung geschützt.

Im Vorland des Banndeichpolders Bislich-Hüthum finden sich folgende Anlagen:

1. Die Flügeldeiche für Bislicher Außenpolder I und II und Neckerfeld-Lohrward-Dorueward.

Die Deiche dieser Schauen schützen das Vorland des Bislich -Hüthumer Banndeichs zwischen Flüren und Haffen gegen strömendes Hochwasser und gegen Sommerhochwasser. Die Flügeldeiche schließen an den Banndeich an, liegen mit der Krone hochwasserfrei und laufen mit kurzer Uebergangsstrecke in die Sommerdeiche aus.

2. Die SommerdeichejUnterreeserward, Ober- und Mittelgrietherbusch und Grietherbusch-Praest.

Die Deiche dieser Schauen schützen mit den Privatdeichen auf Oberreeserward das Vorland von Rees bis Dornick gegen Sommerhochwasser und zwar in folgendem Umfange:

1.    Grietherbusch-Praest bis + 5,9 Reeser Pegel,

2.    die Privatpolder auf Oberreeserward bis + 6,2 bis 6,4,

3.    Mittelgrietherbusch bis + 5,9,

4.    Obergrietherbusch bis + 6,6,

5.    Unterreeserward bis + 5,9 m.

Zur Winterszeit gestaltet sich der Einlauf des Hochwassers derart, daß zuerst Grietherbusch-Praest von unten einläuft bis rund + 6,2 m R. P.; dann tritt von oben der Hochwasserstrom bei Oberreeserward über die Deiche und setzt bei weiterem Steigen Obergrietherbusch und Reeserward unter Wasser.

Vorrichtungen zum Einlassen des Hochwassers haben Grietherbusch-Praest und Reeserward, und zwar erstere Schau durch eine Deichlücke von 150 m Länge und 0,5 m Tiefe, die im Sommer geschlossen wird, und Reeserward durch eine Einlaßschleuse von 3,02 m Weite, deren Sohle auf + 5,5 m R. P. liegt.

3. Die Sommerdeiche für Spillekesward.

Das Schaugebiet umfaßt das Vorland des Banndeichs zwischen Emmerich und der holländischen Grenze und enthält zwei durch einen Querdeich getrennte Abtheilungen, von denen die untere bis + 5,3, die obere bis + 6,2 m Emmericher Pegel gegen Ueber-fluthung durch Deiche geschützt ist. Beide Polder haben Einlaßvorrichtungen, der untere einen Ueberlauf von rund 20 m Länge, dessen Sohle auf + 4,8 m Emmericher Pegel liegt, der obere einen massiven Einlauf von 24 m Sohlweite und 1 m Tiefe, dessen Drempel auf + 5,0 E. P. liegt.

III. Der Sommerdeich auf Bressers Anwachs im Reeser Eiland.

Die tieferliegenden Wiesen auf dem Reeser Eiland sind gegen Ueberschwemmung durch Sommerhochwasser von der Rheinseite durch das hochliegende Ufer gesichert. Damit sie auch auf der Seite des Reeser Altrheins bis zu 5,6 m Reeser Pegel gegen Hochwasser geschützt werden, ist längs des Altrheins ein Sommerdeich errichtet, der sich oben und unten an höherliegendes Ufergelände anschließt.

Die kleineren Hauptpolder Flüren und Bressers Anwachs sowie die Nebenpolder im Vorland des Bislich-Hüthumer Banndeichs entwässern theils unmittelbar nach dem engeren Strombett, theils nach dem Flürener, Bislicher und Neeser Altrhein.

Bei dem großen Polder Bislich-Hüthum findet der untere Theil mit den Schau-gebieten Emmerich und Hüthum nach dem Eltener Altrhein Vorfluth. Für den oberen Theil, welcher die Gebiete der Schauen Bislich, Ree und Renn, Haffen, Rees, Oberund Niederhetter umfaßt, wechselt die Vorfluth mit den Wasserständen des Rheins. Bei niedrigen! und niittlerem Wasserstand des Stroms entwässert Bislich mittels der Over-kampschen Schleuse und Ree und Renn nrittels der Reeschleuse nach dem Schaugebiet Reckerfeld-Lohrward und weiter nach dem Reeser Altrhein; Hassen und ein Theil von Rees mittels der Haffenschen Schleuse nach dein Reeser Altrhein; ein Theil von Ober-hetter mittels der Bienenschen Schleuse nach dem Dornicker Altrhein und der größte Theil von Oberhetter und Rees sowie Niederhetter inittels der Löwenberger Schleuse nach bent Rhein bei Emmerich. Bei Hochwasser schließen sich sämtliche genannten Schleusen und das gesamte Poldergebiet findet dann nur noch inittels der Netterdenschen Schleuse Bor-fluth nach den! Netterdenschen Kanal und weiter nach dem Eltener Altrhein. (Für das Bislicher Schaugebiet tritt diese Vorfluth erst dann ein, turnn das Binnenwasset die Höhe der Durchlaßsohle im Sanddeich bei Mehr erreicht hat.) Ist die Vorfluth durch die Schleusen aufgehoben, so werden von dem Quell- und Regenwasser des Polders zunächst die tief-liegenden Wiesen, namentlich die Flächen an der Hetter Landwehr, welche schon bei einem Wasserstande von + 5,0 m Emmericher Pegel die Vorfluth verlieren, überfluthet, doch kommt noch ein Theil des Wassers durch die Netterdensche Schleuse zum Abfluß, bis infolge der Ueberströmung der Lobither Kribbe ein rückstauendes Hochwasser der Niederhetter Niederung zufließt und das Schließen der Netterdenschen Schleuse erforderlich macht. Ist die Schleuse einmal geschlossen, so darf sie gemäß der mit Holland getroffenen Vereinbarung nicht eher geöffnet werden, bis das Wasser auf 3,14 m am inneren Pegel der Löwenberger Schleuse abgefallen ist.

Abtheilung VI.

Linke Rheinseite zwischen Xanten und Calear.

Zu der Abtheilung gehören die Deichanlagen auf dem linken Rheinufer zwischen dem Bislicher Altrhein, der Calflack und einem alten Rheinarm, welcher an Tanten und Marienbaum vorbei nach Calear führte. Sie bestehen in:

1.    dem Tanten-Griether Banndeich mit dem Grieth-Calearer Rückstaudeich,

2.    den Tanten-Wardter, Beylerwardter und Emmerich-Eylander Flügel- und Sommerdeichen.

1. Der Tanten-Calcarer Deich.

Der Deich schließt unterhalb Haus Fürstenberg an das Hochufer des Bislicher Altrheins an; er führt zunächst als Tanten-Wardter Deich über Beek, Lüttingen nach Vynen, von dort als Vynen-Obermörmter und Appeldorner Deich nach Obermörmter und von hier als Niedermörmter, Hönnepeler und Fingerhut-Wisselward ter Banndeich nach Grieth.

Graf, Deichschauen am Niederrhein.

Das vom Banndeich gegen strömendes Hochwasser geschützte Gebiet wird gegen rückstauendes Hochwasser — jedoch nur bis zu einem Hochwasserstande von 0,1 bis 0,4 m unter H.-W. 1883 — gesichert durch den Grieth-Calcarer Rückstaudeich. Dieser schließt oberhalb Grieth an den Banndeich an, gehört auf eine kurze Strecke zur Schau Fingerhut-Wisselward, geht dann in den Grieth-Wisselfelder Deich über und schließt bei Wissel durch Vermittelung des Wisseler Dorfdeichs an die hier dünenartig aus der Niederung aufsteigende hochwasserfreie Wisseler Heide an. Der ringförmige Wisseler Dorfdeich liegt mit der Krone hochwasserfrei. Seine Fortsetzung findet der Rückstaudeich in dem Ganselander und dem Fingerhut-Wissel ward er-Calflack-Deich und seinen Abschluß im Leydeich, der unterhalb Calcar an den hochwasserfreien Querdamm I anschließt und durch diesen Verbindung mit den: Hochufer erhält.

2. Die Flügel- und Sommerdeiche.

Das Vorland des Lauten-Wardter Banndeichs wird dnrch den Sommerdeich der Vereinigten Wardtschen Außenpolder bis zu einer Wasserhöhe tum 6 m Weseler Pegel gegen Hochwasser geschützt. Von diesem Wasserstande ab beginnt der Einlauf des Polders von unten, während die Durchströmung von oben durch den in der Nähe des Banndeichs befindlichen Ueberlanf erst bei 6,2 m W. P. eintritt.

Das ausgedehnte Vorland vor beut Rückstaudeich zwischen Rhein und Calflack wird durch das Fulxgatt, einen Hochwasserarm, der bei einem Wasser stand von + 5,4 m Emmericher Pegel in Wirksamkeit tritt, in zwei Abschnitte getheilt: die Beylerwardt und das Emmericher Eyland. Beylerwardt wird gegen strömendes Hochwasser geschützt durch den Griether Flügeldeich, der oberhalb Grieth an den Banndeich anschließt und bei Knollen-kamp in entett Sommerdeich ausläuft. Dieser führt zunächst am Fulxgatt, dann an der Calflack vorbei und endet mit Ganselander Rückstaudeich; er enthält zwei Ueberlaufeinschnitte von 100 und 50 in Länge und 0,4 bis 0,5 m Tiefe, welche auf rund 6,0 m Emmericher Pegel liegen und gewährt, wenn diese geschlossen sind, Schutz bis zu einem Wasserstand von rund 6,4 m E. P. Der Sommerdeich enthält auch unterhalb Knollenkamp eine Einlaßschleuse, die jedoch nur 3 m weit ist und geringe Wirkung für die Füllung des großen Polders hat. Das Emmerich er Ey land wird gegen den unmittelbaren Angriff des Hochwasserstroms durch zwei Flügeldeiche geschützt, welche an die neben der Fulxgattschwelle befindliche hochwasserfreie Höhe anschließen und längs dem Strombett und der Calflack etwa 3 km weit geführt sind; sie liegen mit der Krone nur auf kurze Strecken hochwasserfrei und fallen dann auf 0,5 bis 0,7 m unter H.-W. ab. Die Sommer-deiche, an dein Rhein, der Calflack und der Fulxgatt entlang führend, verbinden die Flügeldeiche und schließen so die ringförmige Umwallung des Polders, bei einer Pegelhöhe von rund 6,8 m E. P. Sie enthalten zwei Ueberläufe von 76 und 380 m Länge, deren Sohle auf rund 6,5 m E. P. liegt. Zur Bewässerung des Polders ist im Flügel-deich eine Einlaßschleuse von rund 3 m Lichtweite vorhanden, deren Wirksamkeit bei den geringen Abmessungen indes nicht erheblich ist. Der Haupteinlauf des Hochwassers erfolgt durch die Schleusen tut Sommerdamm, die Comisenschleuse von 2 m und die Einlaßschleuse von 6 m Lichtweite.

Von den Schaugebieten entwässern der kanten-Wardtsche Außenpolder mittels der Wardtschleuse und ein kleiner Theil des Tanten -Calcarer Polders mittels der Vynenschen Schleuse nach dem engeren Strombett, alle übrigen Gebiete nach der Calflack. Nach letzterer findet bei Hochwasser auch der sonst nach der Vynenschen Schleuse entwässernde Theil Vorfluth, wenn das Binnenwasser die Höhe der Sohlschwelle in der Vynenschen Ley überschritten hat. Die Weidegründe an dem alten Rheinarm, der von Vynen über Botzelaer, Appeldorn nach Calear führte, liegen, weil schon früh der Auflandung entzogen, sehr niedrig und verlieren bei 3 bis 4 m Emmericher Pegel ihre natürliche Vorfluth. Ungünstig wirkt für sie außerdem die jährlich zunehmende Verlandung der Calflack, welche jetzt sogar bei niedrigen Wasserständen des Rheinstroms die Entwässerung des tiefgelegenen Geländes behindert. Durch eine gründliche Räumung und gute Instandhaltung der Calflack könnten die Uebelstände größtenteils beseitigt werden, doch ist es bisher nicht gelungen, weder den Domainenfiskus als Besitzer der Calflack, noch die benachtheiligten Deichschauen zur Vornahme dieser Arbeit zu bewegen.

Abtheilung VII.

Linke Rheinseite von Calear bis Wyler.

Die Schangebiete dieser Abtheilung liegen in dem linksseitigen Rheinthal unterhalb der Calflack bis zur holländischen Grenze, ihre Deichanlagen umfassen:

1.    den Banndeich Calear-Wyler mit Ausschluß der Millingschen Deichstrecke;

2.    die Flügel- und Sommerdeiche im Vorland des Banndeiches Calear-Wyler;

3.    die Binnendeiche der Schauen Cranenburg, Zyfflich-Wyler und Rindern.

1. Der Banndeich Calear-Wyler.

Der Banndeich schließt unterhalb Calear als Querdamm I an das Hochufer an, führt zunächst als Patersdeich und Till-Moylander Deich längs der Calflack, sodann als Cleverhammer, Rindernscher und PreußischerDüffelt-Deich längs des Kellener Altrheins und tritt bei Bimmen an den Rheinstrom. Von hier findet er auf holländischem Gebiet seine Fortsetzung in dem unter holländischer Verwaltung stehenden Millingschen Deich und weiter in dem Holländischen D ü ff elt-Deich und dem Zyfflich er Banndeich, von denen der erstere von der preußisch-holländischen Schau Düffelt, der letztere von der preußischen Schau Zyfflich-Wyler unterhalten wird. Den Anschluß an das Hoch-ufer vermittelt auf preußischem Gebiet der Rückstaudeich Querdamm II, welcher zum Hochgelände bei Wyler führt, und auf holländischem Gebiet der Oysche Deich, welcher bei Nymwegen an das Hochuser anschließt; der Querdamm steht hiernach unter dem Schutz des Oyeschen Deichs.

2. Die Flügel- und Sommerdeiche im Vorland des Banndeichs.

Im Vorland des Banndeichs an der Calflack liegt in der Nähe von Calear der Bovenholtsche Deich, welcher das zwischen ihm und dem Banndeich gelegene Gelände gegen Sommerhochwasser schützt bis zur Höhe von + 6,1 in Emmericher Pegel.

Das 2 bis 5 km breite Vorland zwischen dem Banndeich unterhalb der Calflack und dem Rheinstrom wird durch den noch jetzt thätigen Hochwasserarm des Kellener Altrheins in zwei Abschnitte getheilt. Der Hochwassereinlauf von der Calflack nach dem Kellener Altrhein erfolgt bei einen: Wasserstand von rund 5,9 m E. P. über den Huisberdens chen Schardeich, d. i. eine nur wenig über das Gelände vortretende Verwaltung zwischen dem Huisberdener und Warbeyener Deich. Der Altrhein führt an War-beyen, Kellen, Griethausen und Schenkenschanz vorbei und vereinigt sich am Voßengatt wieder mit dem Hauptstrom.

Auf dem südlichen zwischen Banndeich und Altrhein gelegenen Theil des Vorlandes schützt der Huisberdensche Flügeldeich das hinterliegende Gelände gegen den Strom des durch das Fulxgatt und über den Beylerwardschen Polder abfließenden Hochwassers. Der Deich liegt mit der Krone ungefähr in Hochwasserhöhe und reicht vom Banndeich bis zu der engeren Stromrinne des Altrheins. Hier geht der Deich in den Huisberdener Sommerdeich über, der an der Grenze des Till-Moylander und Cleverhammer Deichs an den Banndeich anschließt. Er liegt in der oberen Strecke 0,9, in der unteren 1,4 m unter H.-W. 1883. Bei langsam steigendem Hochwasser läuft der Polder durch Rückstauwasser ein, bei rasch steigendem durch von oben strömendes Wasser.

In dem nördlichen zwischen Kellener Altrhein m:b Rheinstrom gelegenen Vorlande finden sich außer den hochwasserfrei liegenden Gehöfte:: drei Geländeflächen, welche bei höchstem eisfreien: Hochwasser nicht überfluthet werden: die Schanze gegenüber Emmerich, das Spyk bei Griethausen und die Schenkenschanz an: Voßengatt. An die erstgenannte Höhe schließen die Warbeyener Flügeldeiche an, welche am Rheinstrom und Altrhein etwa 3 km weit entlang geführt sind und bei einer Höhenlage der Krone von 0,1 bis 0,4 m unter H.-W. dem Polder Schutz gegen den unmittelbaren Angriff des Hochwasserstroms gewähren. Sie gehen über in die Warbeyener Sommerdeiche, welche ebenfalls theils am Rhein, theils an: Altrhein liegen und die ringförmige Eindeichung von Warbeyen vervollständigen. Der Einlauf des Hochwassers in den Polter beginnt bei rund 6,2 in E. P., Ueberläufe oder besondere Einlaßvorrichtungen sind nicht vorhanden. — Von dem Hochgelände am Spyk gehen die Salmorter Flügeldeiche aus, welche an: Rhein und Altrhein entlang führen und mit der Krone durchschnittlich 0,7 in unter H. W. liegen; sie werden verbunden durch den Ober-Salmorter Sommerdeich, welcher mit der Krone 1,2 bis 1,4 m unter H.-W. liegt und zwei Ueberläufe enthält, deren Sohle auf 1,8 m unter H.-W., das ist ungefähr 5,8 m E. P. liegt. Anschließend an den Ober-Salmorter Sommerdeich und diesen mit der hochwasserfreien Höhe Schenkenschanz verbindend, sind die Unter-Salmorter Sommerdeiche an der Rhein- und Altrheinseite aufgeführt, sie liegen mit der Krone auf rund 5,5 m E. P., der Einlauf beginnt am Deich auf der Altrheinseite, wo sich auch ein Ueberlauf befindet, dessen Sohle auf + 5,2 m E. P. liegt. — Zu den Salmorter Deichen gehört noch der Sommerdeich auf der Griethauser Ward, welcher Weideland gegen gewöhnliches Sommerhochwasser schützt.

3. Die Binnendeiche der Schauen Cranenburg, Zyfflich-Wyler und Rindern.

Diese Deiche haben den Zweck, einzelne Theile des Poldergebiets gegen die Aufnahme des bei hohen Rheinwasserständen von oben zufließenden Wassers bis zu gewisser Grenze zu schützen.

Die Cranenburger Deiche umgeben fast vollständig das Schaugebiet; sie schließen an das Hochufer bei Nütterden an und verbinden dieses durch zwei Linien mit den: höher

gelegenen Gelände bei Zyfflich: die nördliche, über Gerntenseel führend, schützt die Cranen-burger Niederung gegen den unmittelbaren Zufluß des Binnenwassers der Düffelt, die südliche über Cranenburg hält das durch das Wyler Meer rückstauende Binnenwasser der Düffelt und das Wasser des Groesbecker Baches vom Eintritt in die Niederung ab. Die Krone der Deiche liegt bei einer Höhe des Poldergebiets von 9,5 bis 10,5 m N. N. auf 11,1 bis 11,3 m N. N. — Im Polder selbst sind außerdenr noch zahlreiche Binnendeiche längs der Wasserleitungen errichtet, um die einzelnen Theile des Polders möglichst lange gegen Ueberfluthung durch Binnenwasser zu schützen.

Die Zyfflich er Binnen deiche haben den gleichen Zweck wie die Cranenburger Deiche; sie sind von der Zyfflicher Höhe ausgehend längs der Düsfeltschen Wasserleitung (Mostertdeich) und des Wyler Meers geführt; ihre Krone liegt auf + 11 bis + 12 m über N. N., während das Poldergebiet eine Höhenlage von + 9 bis +11 m N. N. hat.

Der Rindern sch e Deich ist wahrscheinlich der älteste Damm des Niederrheins; er soll von Drusus angelegt sein und ursprünglich dazu gedient haben, die Abzweigung der Waal, welche früher bei Cleve stattfand, weiter abwärts zu verlegen; jetzt erfüllt er noch den Zweck, das bei hohem Rheinwasser aus den Schauen Till-Moyland und Clever-hamm abfließende Quell- und Niederschlagswasser so lange vom Eintritt in die Schauen Rindern unb Düffelt abzuhalten, bis der Wasserstand die Höhe der Rindertrschen Kahde, eines int Rindernschelt Deich angelegten gepflasterten Ueberlaufs erreicht hat.

Die Borfluth für die Schaugebiete des großen Banndeichpolders Calear-Wyler wechselt theilweis mit ben Wasserständen int Rheinstrom. Bei mittlerem Wasserstande entwässert Patersdeich ntittels der Schleuse int Querdamm nach der Calflack, der kleinere Theil von Till-Moyland ntittels der Huisberdener Schleuse nach dem Kellener Altrhein, der größere Theil von Till-Moyland und der weitaus größte Theil von Cleverhamm nach dem Spoykanal und weiter nach dem Kellener Altrhein, der zwischen Spoykanal nnb Rindernsche Kahde gelegene Theil der Schauen Cleverhamm und Rindern mittels des Zlveistroms und der Boßholtschen Schleuse nach dem Altrhein und endlich der westlich der Kahde gelegene Theil der Schau Rindern, sowie das Gebiet der Schauen Düffelt, Cranenburg und Zyfflich-Wyler nach der Meerschen Wasserleitung, welche bei Nymwegen mittels der Meerschleuse nach der Waal Borfluth findet. — Bei hohen Rheinwasserständen sind die Schleusen im Querdamm, im Moylander, Cleverhammschen und Rindernschen Deich geschlossen und das gesamte Gebiet kann nur noch nach der Meerschen Wasserleitung entwässern. Für das Deichgebiet Cleverhamm tritt jbiefe Borfluth indes erst dann vollständig ein, wenn, wie schort erwähnt, das Binnenwasser im Schaugebiet Cleverhamm die Höhe der Rindernschen Kahde, welche auf + 13,5 m N. N. liegt, über-schritten hat. Die Entlastung für Cleverhamm beginnt schon bei + 12,6 m N. N., da bei dieser Höhe der Ditrchlaß bei Nellenwardchen in Thätigkeit tritt und einen Theil des Binnenwassers dem Zweistrom und dem Gelände zuführt, welches zwischett Spoykanal und Kahde liegt. — Bon den Vorpoldern entwässert Bovenholt nach der Calflack, Huisberden, Warbeyett und Salmort nach dem Kellener Altrhein.

In Ergänzung der tut I. Abschnitt gegebenen Beschreibung der Deichgebiete und ihrer Deichanlagen sind iit den nachstehenden Nachweisungen die Einzelangaben für die

verschiedenen Schaugebiete zusammengestellt. Aus der Nachweisung I ist ersichtlich, ob ein Deichschaugebiet einen geschlossenen Polder bildet oder wie es einem solchen angehört, und ferner in welchem Umfange das Gebiet durch Deiche geschützt wird und wie groß es ist; die Nachweisung II enthält eine Zusammenstellung der Angaben über Länge und Art der Deiche sowie über die Anzahl, Art und Lichtweiten der im Deichkörper befindlichen Bauwerke.

Die Gesamtgröße der Schaugebiete beträgt hiernach 646 qkm, von denen 511 durch Bann- und Rückstaudeiche, 135 qkm durch Flügel- und Sommerdeiche geschützt werden. Die Deiche haben insgesamt eine Länge von rund 446 km, von denen 242 km auf die Bann- und Rückstaudeiche, 153 km auf die Flügel- und Sommerdeiche und 51 km auf Binnendeiche entfallen; die Anzahl der Bauwerke beträgt 263, von diesen sind 138 Entwässerungsschleusen, 13 Einlaßvorrichtungen und 112 Wasserthore.

¹

Der Riehl - Worringer Deichverband ist im Jahre 1897 aufgelöst worden; an seiner Stelle sind zwei Deichverbände gebildet, von denen der Kölner Verband das im Stadtkreise Köln gelegene Gebiet und den Niehler Deich umfaßt, während zum Worringer Verband das im Landkreise Köln gelegene Schaugebiet und die Deiche von Merkenich bis unterhalb Worringen gehören.

Nachweisung I.

Ueber die Grütze der Schaugcbiete sowie über die Art und den Umfang

des Deichschutzes.

Größe der F l ä ch e n,

von Deutz bis Düsseldorf.

Lfde. Nr. der Polder

Lfde. Nr. der Deichschauen

des

Gesamt -Polders

m e l ch e

B c z e t ch n u n g

der

der

Haupt- und Neben Polder

einzelnen Deichschaugebiete

gegen

Hoch

wasser

vollständig

geschützt

sind

ha

bei

höchsten

Hoch

wasser

ständen

Rückstau

wasser

erhalten

durch

Fliigeldeichc gegen strömendes Hochwasser und durch Sommerdeiche gegen Sommerhochwasser Schutz erhalten

mti-

gegen I Sommer-! Hochwasser ! geschützt

sind

durch Binuen-deiche gegen Quellwasscr aus anderen Schau-gebieten geschützt werden

Angaben über die Höhe des Wasserstandes, bei welchem die Ueberströmung der Deiche und der Einlauf des Hoch-wasfers in den Polder beginnt

bezogen

auf

N. N.

ha

ha

ha

ha

in

bezogen auf den bei der Deichschau bekannten Rheinpegel zu

B e in erkunge n.

Köln

Düssel-

darf

Wesel

Rees

Em

merich

in

in

in

in

IO

Stammheim-Flittard

Wiesdorf

Stammheim-Flittard

gehört zur Deichschau Solinger Rheindeiche

100

+ 40,40

+ 7,0

CO

Rheindorf-Baumberg

Rh eindo rf- Monh eint (Haup t-p old er)

Oedstein (Nebenpolder)

desgl.

450

+ 38,65

+ 7,5

IO

Itter-Himmelgeist

Stoffeln-Flehe -Hamm-Düsseldorf

desgl.

Itter-Himmelgeist

350

+ 37,65 + 35,00

+ 6,3

+ 5,0

desgl.

Stoffeln - Volmerswerth -Hamm (Hauptpolder)

Volmerswerth (Nebenpolder) Hammer Drab (Nebenpolder)

Düsseldorf Stadt (Nebenpolder)

Düsseldorf-Hamm-Volmerswerth

Düsseldorf

Summa

700

40

40

1330

350

+ 34,20

+ 6,3

Abtheilung II: Linkes Rheinufer

von Köln bis Reich.

LC

f²

Riehl - Worringen Dormagen-Zons | Dormagen-Zons J

Riehl-Worringen

Doriiiagen-Rheinfeld Zonser Sommerdamm

2143

Bergt, die Anmerkung auf Seite 9.

653

+ 37,70

+ 6,5

00

Zons-Stürzelberg

Stürzelberg - Grimm-linghausen

Baundeichpolder Zons -Stürzelberg (Hauptpolder) u. Heckhof-Polder (Nebenpolder)

Banndeichpolder Uedesheim (Hauptpolder) und Flügeldeichpolder vorden Machenscheider Höfen (Nebenpolder)

Zons-Stürzelberg

Uedesheim

438

387

75

Das Gebiet der Schau Zonser Sommerdamm — 269 ha groß — gehört auch zur Flügeldeichschau Dormagen-Rheinfeld und wird gegen strömendes Hochwasser geschützt.

Ein Sommerdeich ist für den Heck-hof-Polder nicht vorhanden.

70

desgl.

ut

6 Grimmlinqhausen I Neuß

Neußer Polder

400

von Düsseldorf bis Wesel.

Lfde. Nr. der Polder

Lfde. Nr. der Deichschauen

des

Gesamt-

Polbers

Golzheim-Kaisers-werth

Kaiserswerth

Bezei ch n it n g

bet*

bet

gegen

Hoch-

Wasser

Haupt- unb dceben-Polder

einzelnen Deichschaugebiete

Lohausen

Kaiserswerth

geschützt

fhib

ha

652

16

e ber F l äch cn,

w e l ch e

bei

höchsten Hoch-lvasser-ftäuben Rückstauwasser erhalten

durch

Ftllgetdeiche siegen strömendes Hochwasser und durch Sommer-deiche gegen Sommer-hochwasser Schutz erhalten

nur

gegen

Sommer

hochwasser

geschützt

sind

durch Binnendeiche-gegen Qnellwasser ans anderen Schan-gebicten geschützt werden

Angaben über die Höhe des Wasserstanbes, bei welchem die Ueberströmung bet* Deiche unb bet* Einlauf des Hochwassers in den Polder beginnt

bezogen

auf

N. N.

ha

ha

ha

ha

bezogen auf den bei bet* Deichschau bekannten Rheinpegel zu

B e m erkunge n.

Köln

Düssel- Ruhr-dorf Oft

Wesel Rees

Em

merich

20

Sommerbeich nicht vorhanden.

CO

Böckum - Huckingen

Flügelbeichpolber Senn Münbelheim - Hückingen (Hauptpolber)

Brntnbeichpolber Mündel-heim-Ehingen (Nebenpolber)

Böckum - Serm Münbelheim

1291

+ 29,6

+ 7,0

50

Düstern-Neuenkamp

CO

Duisburger Stadtpolder (Hauptpolder)

Duisburger Vorlnnb (Neben-polber)

Duisburg'- Stabt

Duisburg - Sommer-bmrnn

120

243

+ 27,2

+ 9,9

io CO

Meiberich

Meiberich

270

Ruhrort

Ruhrort

60

Ruhr - Emscher

Flügelbeichpolber Laar-B e eckerwerth (Haup tp o l b er), Knippscher Privatpolber (Nebenpolder)

Laar-Beeckerwerth

CO

OI

Sommerbeich nicht vorhanden.

CO oc

Schwellinger Bruch

Schwellingen

Walsum - Stapp

Stappsche Weihen (Haupt- ; Stapp Polb er),

Stappsche Grinb (Privat-Nebenpolber)

CO

O    CO

QC    Ci

+ 24,2

+ 23,7

+ 5,8

+ 6,5

00

Görsiker-Ork

Götterswickerhamm (Hauptpolber),

Raulach (Nebenpolber)

Götterslvickerhaulm -Raulach

935

+ 22,5

+ 5,7

£ O CO

- Lippemünbung

Mehrum (Nebenpolber)

Bussen (Hauptpolber)

Bibom (Nebenpolber)

Mehrum

Biissenpolber

Bibom

111

213

CO O

+ 22,2

+ 21,2

+ 21,1

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,4

von Nentz bis Fanten.

Lfde. Nr. der Polder

8fbe. Nr. der Deichschauen

des

Gesamt

polders

11 Heerdt-Uerdingen

cc io

Uerdingen-Rheinberg

Größe der F lüche n,

Bezeich n n n g

w e I cf) e

der

Haupt - und Neben -Polder

gegen Hochwasser vollständig einzelnen Deichschau geschützt gebiete

der

sind

ha

bei

höchsten

Hoch

wasser

ständen

Rückstau

wasser

erhalten

durch

Flügeldeiche gegen strömendes Hochwasser und durch Sommer-deiche gegen Sommerhochwasser Schutz erhalten

nur

gegen

Sommer

hochwasser

geschützt

sind

durch Binnendeiche gegen Quellwasser aus anderen Schaugebieten geschützt werden

Angaben über die Höhe des Wasserstandes, bei welchem die Ueberströmung der Deiche und der Einlauf des Hochwassers in den Polder beginnt

bezogen

auf

N. N.

bezogen auf den bei der Deichschau bekannten Rheinpegel zu

B e m erkung e n.

Köln

Düffel- Ruhr dorf ort

Wesel

Rees

Emme

rief)

ha

ha

ha

• ha

in

in

in

in

in

in

cm co ^ io

i> Q0C5O

Rheinberg-Lauten

Banndeichpolder Heerdt -Haus Meer (Hauptpolder), Flügeldeichpolder Ilverich -Lank (Nebenpolder)

Banndeichpolder Uerdingen, Friemersheim und Orsoy (Hauptpolder),

I Flügeldeichpolder Homberg und die Sommerpolder I Bliersheim, Werthausen und Rheinberger Grind (Neben-! Polder),

Binnenpolder Mors

Ossenberg - Borth - Wallach Büderich und Ginderich (Hauptpolder), Flügeldeichpolder Werrich u.

Sommerpolder Bislicher Insel (Nebenpolder)

Heerdt Büderich Ilverich - Lank

Uerdingen

Friemersheim

Orsoy

Homberg

Bliersheim

Werthausen

Rheinberger Grind

Mors

Ossenberg Beuth -Wallach Büderich Ginderich Werrich

Bislicher Insel

1467

1479

7879

1200

1882

INI

2209

480

572

1479

II 11 I

I I I IK-Z I

Im M M i

620

MIM

+ 31,3

+ 7,9

+++++

I> 00 CD NQ

j | CM 03 CM CM CM

II II II II

8,4

7,5

5,7

6,0

5,6

II II II I

Der Deich schützt Mors bei etwaigem Bruch des Friemersheim er Deichs.

+ 21,6

+ 20,1

+ 19,7

+ 7,6

+ 6,0

+ 5,7

Summa 12065

4643    1789

807

(40)

Abtheilung V: Rechtes Rheinuser

von Wesel bis Hüthum.

Wesel-Flüren Bislich-Hüthum

10

11

12

14

Sommerpolder Bislich, Ree u.Renn, Haffen, Rees, Oberhetter, Nieder-hetter, Emmericher Feld-mark und Hüthum (Hauptpolder),

Bislicher Außenpolder I und II, Lohrward, Unterreeserward , Obergrietherbusch, Mittelgrietherbusch, Grietherbusch-Praest, Spillekes-ward (Nebenpoder)

15

16

17

18

13 Bressers Anwachs

Sommerpolder

Flirren

Bislich

Ree und Renn

Haffen

Rees

Oberhetter Niederhetter Emmericher Feldmark Hüthum

Bist. Außenpolder 1 Bist. Außenpolder II Lohrward Unterreeserward Ober- Gri eth erbus ch Mittel-Grietherbusch Grietherbusch Praest Spillekesward:

a)    oberer Theil

b)    unterer Theil

Bressers Anwachs Summa

2036

432

+ 21,10

+ 6,4

274

926

1104

3815

1138

500

200

875

1010

114

64

485

87

157

62

399

136

86

104

(926)

(1104)

(3815)

(1138)

co_cm_co lc^co xo ic    l>.    o

i ,    o cT ocT ccT i>^ cd cd    xrf ^    t>T

|    CM r—( r—I t—I i—l r—I r—<    r—l r—i    h

+++++++    ++    +

+ 6,4 + 5,9

II II II I

II II

+ 6,0

+ 6,2

+ 5,3

+ 6,6

Sind durch den Sanddeich bei Mehr, gegen Quellwasser aus dem Bislicher Polder geschützt.

Erhalten Rückstau durch den Lobither Ueberlauf, der bei + 5,0 E. P. in Wirksamkeit tritt (der Moddeich Polder der Schau Hüthum ist durch einen Sommerdamm bis + 6,0 E. P. geschützt).

Für Unterreeserward, Mittelgrie-1herbusch u. Grietherbusch - Praest beginnt der Einlauf von dem Dor nicker Abschlußdeich aus.

9993 j 1885

663

1031    | (6983)

von Fanten bis Calcar.

Lfde. Nr. der Polder

Lfde. Nr. der Deichschauen

des

Gesamt

polders

1    1 Lauten-Calcar

10

11

12

Bezeichnung

Größe der Flächen,

welche

der

der

Haupt- und Nebenpolder

einzelnen Deichschaugebiete

gegen

Hoch-

Wasser

vollständig

geschützt

sind

ha

bei

höchsten

Hoch-

wasser

ständen

Rückstau

wasser

erhalten

durch

Flügeldeiche gegen strömendes Hochwasser und durch Sommerdeiche gegen Sommerhockwasser Schutz erhalten

nur

durch Binnendeiche gegen

gegen Sommer- Quellwasser aus anderen

Hochwasser

geschützt

sind

Schau

gebieten

geschützt

werden

Angaben über die Höhe des Wasserstandes, bei welchem die Ueberströmung der Deiche und der Einlauf des Hochwassers in den Polder beginnt

bezogen

auf

N. N.

bezogen auf den bei der Deichschau bekannten Rheinpegel zu

B e ui erku it g e n.

Köln Düssel- Ruhr- Sefe(

Rees

Em

merich

ha

ha

ha

ha

Lauten-Wardt, Vynen-Ober- Lauten - Wardt mörmter, Niedermörmter, Vynen-Obermörmter Appeldorn, Hönnepel, Fin-gerhut-Wisselward, Grieth-Wisselfeld, Wissel, Ganse- Appeldorn land, Leydeich (Haupt- Hönnepel Polder)

Niedermörmter

Fingerhut-Wisfelward

Grieth-Wisselfeld

Wardtsche Außenpolder und Beylerwardt (Nebenpolder) Dorf Wissel

Ganseland

Leydeich

Wardtsche Außenp. Beylerwardt

978

900

587

35

149

610

500

667

365

210

275

753

254

(610)

(1087)

(667)

(753)

+ 17,4

+ 7,3

Der Ueberlauf des Wassers erfolgt zuerst am Grieth-Wisselfeldschen Deich, bald darauf am Ley- und Ganseland-Deich. — Die Polder Niedermörmter, Appeldorn, Hönnepel und Leydeich sind durch die Schwelle im Durchlaß bei der Vynenschen Schleuse theilweis gegen Quellwasser aus den Poldern Lunten-Wardt u. Vynen-Obermörmter geschützt.

888

03

Emmericher Eyland

Emmericher Eyland Summa

100

497

+ 18,9 + 16,4

+ 16,4

+ 6,0

+ 6,3

+ 6,5

2500

3529

988

751

(3117)

Abtheilung VII:

von Calcar bis

Calcar-Wyler

03    00    IO

CO I> 00 o o

Querdamm und Patersdeich, Till - Moyland, Cleverhamm , Rindem, Düffelt, Cranenburg, Zyfflich Wyler und Querdamm (Hauptp.)

Bovenholt - Huisberden (Nebenpolder)

Qnerdamm und Patersdeich

Till - Moyland Cleverhamm Rindern Düffelt

96

1417

2035

1070

3686

II I I

Cranenburg

Zyfflich-Wyler

Querdamm

Bovenholt

Huisberden

1453

749

154

rund

(1000)

(3600)

(1300)

(300)

I I II

03

Warbeyen

CO

ro

Warbeyen

Spyk Schenkenschanz Ober-Salmort(Hauptpolder) Salmort ; Unter-Salmort und Griet-hauser Wardt (Nebenpolder)

500

216

+ 16,2 + 15,6

+ 15,7

+ 14,9 + 14,2

Mil

“I—(■    + H—b

H N »O 00 03 CO CO CO »o io

Die Rindernsche Kahde schützt bis + 13,5 m N. N. die Schauen Rindern und Düffelt gegen Eintritt , des Quellwassers aus Cleverhamm.

) Durch Ringdeiche gegen Quellwasser } aus Rindern, Zyfflich, Düffelt bis J + 11,1 m N. N. geschützt.

Ueberlauf im Oberpolder. „ im Unterpolder.

Abtheilung I

II

III

IV

VI

Summa

Z «s a m m e n st e l l u n g.

Größe der Flächen, welche

gegen Hochwasser vollständig geschützt sind

bei höchsten Hochwasserständen Rückstauwasser erhallen

durch Flügeldeiche gegen strömendes Hochwasser und durch Sommer-deiche gegen Sommerhochwasser Schutz erhalten

nur gegen Sommerhochwasser

geschützt sind

ha

ha

ha

ha

1330

3368

1168

12065

9993

2500

10506

40930

50

720

798

2921

350

770

4643

1789

807

1885

3529

100

10207

663

988

1004

8883

Insgesamt 64599 ha.

1031

751

870

4579

Nachweisung II.

Ueber Länge und Art der Deiche sowie über den Ausbau und die Bauwerke des Deichkörpers.

Länge

Stärke

von Deutz bis Düsseldorf.

Stärke

Bauwerke

Laufende Nummer

Bezeichnung der Deiche

nach

der Deichschau

• in den

einzelnen Strecken

Bann

deiche

Rück

stau

deiche

schützen

gegen

gewöhnl.

Winter-

Hoch

wassers

Flügel

deiche

Som-

mer-

deiche

in

Bin-

nen-

deiche

Höhenlage der Deichkrone

Breite

der

Böschungs

anlage

Entwässerungs

Schleusen

Einlaß - Vorrichtungen

Wasserthore

über

unter

H.-W. 1882/83

Deich

krone

an der Wasserseite

an der Land-

feite

Anzahl

Weite

Ueberläufe

Schleusen

Bemerkungen.

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Stammheim

Flitard

Solinger Rh eind eiche

2751

0,5

2-2,6

CO

CO

Wiesdorfer Deich . . Deich an der Kirchstraße Rheindorfer Deich . . Bleeer Deich .... Brückenschleher Damm. Monheimer Deich . . Kelsgraben-Deich . . Baumberger Deich . . Oedsteiner Deich. . .

164

540

250

680

180

800

50

250

130

2300

200

0,4

0,3

0,5

0,1

0,5

0,6

0,1

2,0

0,1-0,7

0,4

3,2

3,0

1,0

2,5

1,5

2-6

3,0

0,6

3,0

2-3

• • M .. l-i CO 'S    W W CO CO CO

03 03 03 03 (M l0-CO lC-• ♦ • CM . . CM . .CO

II I I II I I-

3,00

Itter-Himmelgeist

Düsseldorf Hamm - Volmerswerth

1831

2,0

2-3

1:3    1:2,5

Stoffelner Deich. . Aderdamm . . .

Hammer Dorfdeich .

Bilker Damm . . Deich am Pumpwerk Bolmersw. Dorfdeich

3050

2500

950

840

880

1000

2,2

4,0

1,1

4,0

0,5-1,3

1-4

CO h-i co

CO

03 r-t

1,0

2,0

1,2

Kahde . .

870

0,2

Düsseldorf

(Stadt)

„ Flügeldeich Reimersdümmchen . .

Hafendeich .... Poststraßenwall . . . Bergerwall .... Kahde am Rheinwerft.

„ a.d.Rhein-u.Zollstr „ an: Burgplatz .

Summa

1250

300

0,1

0,2

2,0

20

60

270

180

36

15221

2050

0,7-1,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

CO ^    ^    05 CO ^

O O O OXOXO O O © ooxo

CO CO CO

CM 03 !M(MCO

CO

I 11| I I i

8531    630

Abtheilung

1:2,5

1:2,5

I II I III I

II I III

O O O CO CO CO co CO

O O O CO CO CO CO co

llllll -I

11 llllll

II

rund

1,2

¹ ¹ 888¹ ¹ ¹ 88¹ ¹

Wälle und Kahden werden erst bei höherem Hochwasser errichtet. Das durch die Verwallungen geschützte Gebiet der Stadt ent-> wässert durch die Düsselarme und die Kanäle am Zollhof nach dem Rhein. Bei Hochwasser vermitteln zwei Pumpanlagen künstlich die Vorfluth.

rr

Neusz.

Riehl-Worringen

Dormagen -Rheinfeld

Riehler Deich .... Niehler Deich .... Merkenicher Deich . . .

Rheincassel-Woninger Deich

Worringen - Dormagener Deich......

B ixend eich.....

Flügeldeich.....

710

1463

1860

6053

2500

INI

400

3678

0,1 —0,1

2-3,0

bx'bx

1:1,5

1:2

0,5

0,5

0,1 —0,1

1,0

0,5—1,2

1-2

1:2

1-3

10,0

1:3

1:1,5

INI I

INI

INI

I I ro8§ 1    1 oSmcn

1 Kölner Deich-J verband

Worringer

Deichverband

vergl. die Anmerkung auf S. 9.

1,6

2-3

1:1,5

1:2,5

1:1,5

1:2,5

Länge

Stärke

Stärke

Bauwerke

Laufende Nummer

B e z e i ch n lt n g der Deiche

nach

der Deichschatt

in den

einzelnen Strecken

Bann

deiche

Rück

stau-

deiche

schützen

gegen

gewöhnt.

Winter-

hoch-

maffcr]

Flügel

deiche

Som-

mer-

deiche

Höhenlage

Bin- ber Deichkrone nen-d eiche

über

unter

H.-W. 1882/83

Breite

der

Deich

krone

Böschungs

anlage

an der Wasser-

Entwässerungs

Schleusen

Einlaß - Vorrichtuttgen

Wasserthore

in

in

in

in

in

in

seile

cttt der Land-seite

Anzahl

Weite

UeberMufe

Schleusen

Bemerkungen.

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Heb ertrag 12586

4078

Zonser Sommerdamm

Zons-Stürzelberg

I 2

¹ CO

2,2-2,4    1,0

1:3

1:3

1,87

Uedesheim

Neußer Polder

von Zons bis Stürzelberg 4460 unterhalb Stürzelberg Heckhof Flügeldeich .

Oberfelder Deich Chausseedeich .    .

Chaussee - Flügeldeick Rauorter Deich .

Machenscheider Deick lledesheimer Deich Rückstau-Deich .

Deich am Reckberg Taubenthaler Deich Derieumer Deich Flügeldeich . .

Rheindeich .    .

Bahnkörper . .

Erft deich . . .

Nordkanaldeich .

550

930

340

760

100

600

450

1070

1000

965

200

500

400

2500

2079

1800

1697

to    o    o o

CO    OOOOOcopOOOO pVto

" i,s    §pr

I    4^    I DK)

I Io I I I I I I I I I I o

t>- CD CO o O O ^ ^ IO o o o o o 03 io <M co o ^ ^ ,2;, r-i r-i CD ca

4-5

6-10

2-6

CO

DO

CO

CO DO-1^

in

1:

1:

1:

1:

CO CO CO CO

1:2

1:1,5

1:

1:3,5 1:1,5-1:3 1:2,5 1:2,5

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:

1:2-

MCOCOtOtOtOCOCODO

I I I I I -I II II

1:3    1:2

1:1,5 1:1,5

1:3    1:2

1—I CO

........111 III

Durchfahrten.

1,20

3-5

1:1,5-1:3    1:2

Summa

31657

5408    370

10

CD

Abtheilung III: Rechtes Rheinufer

von Düsseldorf bis

Wesel.

Lohausen

12

Kaiserswerth

ob e rh alb „S chn ell enbu rg " von „Schnellenburg" bis Franzosendeich . . . Franzosendeich .    .    .    .

unterhalb Franzosendeich . Flügeldeich oberhalb K. . Ringdeich um K. . . .

925

1,0

1,6

1:3

1:3

1375

856

2611

1680

1,0

1,2

0,5

500

1,4

0,2-3,8

1,6

2,4

1,5-2,0

6-6

2-10

1:3

1:3

1:3

1:3,5

1:3

1:3

1:3

I!

0,62

0,50

I lg I

1:2,5

0,25

0,48

0,40

Böckum-Senn -Mündelheim

5018

1976

0,5-0,7

700

107

0,5

2,0-5,0 1-3 1-1,5

1:3

1:2,5

1:3

5,5

1:2,5

DO DO 4 ° to

1,36

0,20

1,88

Duisburg Stadt

Hafendeich mit Sperrschleuse

3578

0,7

20-50

1:2

to

l₂

0,39

1,00

1,30

Zollhafenstraße .    .

400

0,8

0,6

1:0

I INI I I

Der Ringdeich besteht zum Theil aus Resten der alten Stadtmauer und der Festungswälle.

INI

INI

HHCO«

( Die Hafenschleusen haben ' eine Lichtweite von 7,60 und 11 m.

Länge

Stärke

Stärke

Bauwerke

Laufende Nummer

Bezeichnung der Deiche

nach

der Deichschau

in den

einzelnen Strecken

Bann-

deiche

Rück

stau

deiche

^schützen

gegen

gewöhnt.

Winter-

Hoch

wassers

Flügel

deiche

Som-

mer-

deiche

Höhenlage

Bin- bei’ Deichkrone nen-deiche

über

unter

H.-W. 1882/83

Breite

der

Deich-

krone

Böschungs

anlage

Entwässerungs

Schleusen

Einlaß - Vorrichtungen

Wasserthore

in

in

an der Wasserseite

an der Land-

feite

Anzahl

Weite

Ueberläufe

Schleusen

Bemerkungen.

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

in

co

U ebertrag Deich im Oberpolder . .

12125

5518

2083

Duisburg

Sommerdamm Ruhrorter Straße . . .

Deiche im Unterpolder

660

1400

560

Meiderich

Ruhrort

3250

350

330

670

350

1230

Laar-Beeckerwerth

Schwellingen

2639

1100

I    I I I    ^    °- *1    •>    I

'    III    o 1—1    ooo o

12

1-4

10-12

1-4

3,0

7,0

8,0

3-5

5-10

16-30

3-4,5

1:2

1:2

1:3

CO CO CO

I I 'avI I

CO 05

INI

II II

co"

1:1,5-1:3

1:1,5-1:3

© o © "o n

Gl O O

Ol CO CO

1,90

2,50

i.M.1,40

1:3-1:4    1:2

CO

2,05

i.M.3,1

1-1,5

1:2    1:3

1,50

Stapp

00

Götterswickerhamm-Raulach

Deich an der Schleuse. . Kumpsthoffscher Deich . .

Flügeldeich.....

Raulacher Deich....

4100

248

712

1756

0,3-0,7

2,2

3,0

2,4

3,0

2-5

1:4    1:4

1:3-l:4 1:3-1:4

{!

0,77

0,89

1,08

1,6

co

Mehrum

Büßen

1620

0,1

1,1

Flügel deich . . . Sommerdeiche . .

2112

1016

0,5

0,5

1-2,2 1,5-2,0 1,5-2,0

1:3    1:3

1:1,5-1:3 1:1,5-1:3

1:3    1:4

1,97

0,94

co"

1,8-2,6

1,0

CO CO

1:3

Vidom

1376

2,3

1,0-1,5

1:4    1:4

CO <M 03 O r-T o"

Summa 18305 |

15989 10351

560

25

co

Abtheilung

IV: Linkes Rheinufer

von Neusz bis

Heerdt-Büderich

Chausseedeich.....

Osterather Deich . . .

Heesendeich.....

Deich am Heerdter Loch .

Kahde hinter der Chaussee

Deich vor der Chaussee .

Von Obercassel bis Grenze Ilverich.....

532

0,7

1226

236

1148

540

890

7461

0,5

0,4

0,7

0,5

0,4-0,7

0,6

9,75 | 3,10

1:3

1:3

3,10

4,40

1,50

1,5-5,0

1,5-2,0

1:2,5

1:3

1:2

1:3

CO CO CO CO CO CO

I II I II

Mil

©GO CO o

CO

es

co

Ilverich - Seines

Rheindeich.....

Rückstand eich.....

2443

795

1,5-2,0

CO CO

CO CO

^    o o

05    O 00

O    Xh" r-T

H H H 03 CO 03 H

05

O O IO o o o o

r-11-HCM C5_

r-T ecT co" x|h" co" co cS

Länge

Stärke

Stärke

Laufende Nummer

Bezeichnung der Deiche

nach

der Deich sch au

in den

einzelnen Strecker:

Bann-

deiche

Rück

stau

deiche

sschützen

geflen

gewöhnt.

Winter

hoch

wassers

Flügel

deiche

Som-

mer-

deiche

Höhenlage

dm- foer Deichkrone

der

nen-deiche

Breite

Böschungs

anlage

über

H.-W. 1882/83

unter Deichkrone

Entwässerungs-

Schleusen

Einlaß - Vorrichtungen

Wasserthore

an der Wasserseite

an der Land-

Ueberläufe

Schleusen

Bemerkungen.

feite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

in

Uerdingen

Ueb ertrag ProvinZialstraße mitKahden

3238

0,5-1,8

4 Friemersheim

Homberg

Deich bei Uerdingen . .

Herberzdeich.....

Deich Budberg-Essenberg. Lohmarmsdeich . . . .

Provinzialstraße vor Rheinberg .......

Flügeldeich.....

Sommerdeich.....

634

200

10896

647

2000

1600

1450

0,60

0,55

0,4-1,5

0,40

0,25

0,30

s 0,6

(-1,45

Kahde 1,5-2,0

Chaussee

8,50 2,0-4,5

CD 00 CO OOXO

1:

1:1,5-

1:1,5 1:2-1:3

1:3

1:2 -1:3

(1:1,25 \ -1:3

1:2,5

1:2

1:2

hhhco

O CM o ^ 00 o csTo'i-r

O O CO o co“ V cvT co“

Orsoy

Bon Baerl bis Orsoy. Bon Orsoy bis Kettgeshof

5000

6300

0,90

0,2-1,0

CO CO    l—¹ OX CD

8 8    8 8 8

1:2

1:2

I §8 82    88

hho O CO

CO CO ^

688

1:1,5

1:2,5

1:2

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:3

1:2

Eversaeler Rückstaudeich .

5000

1:2,5

1:2-1:3

Ossenberg Borth-Wallach

Büderich

Ginderich

10

Werrich

11

Bislicher Insel

Von Ossenberg bis Elverich Polldeich......

Von Elverich bis Fort Blücher......

Von Fort bis zur Bahn. Von der Bahn bis Perrich Werricher Rückstaudeich .

Flügeldeich.....

Sommerdeich.....

Rheindamm.....

Provinzialstraße ....

5581

1045

1:3

1:2

io IC CM 00

CO r—i r—I

r-T r-T CO CO"

488

O O O CM o (Mjtt^C^ io co" CO CO CO CO

1:2-1:4

(1:2,5

1-1:4

So

400

3111

0,40

775

3284

1818

-1,65

3,60

1,10

3,60

CO CO

CO CO

2798

1463

540

850

1,15

2,00

0,35    1,30

1:2,5-1:4 1:2,5 1:2 -1:5    1:3

rfxox V, I—¹ CD 00

0,60

1-3

1,75    1-2

2,00

1,80

8 8 CD 00

12

13

14

15

Bliersheim Werlhausen Rheinberger Grind Mors

Gelände

3,00

500

3800

3120

— 2,20 1,00

2,80    1,30

0,80 — 0,60 2,3-5,0

1:3    1:3

1:4    1:4

(1:1,15 t -1:2

1:3

CD CD O O O

68 Z 3 2

Ein Deich ist nicht vorhanden.

O'

Summa

58261

6656

12446

3120

Länge

Stärke

von Wesel bis Hüthum.

Stärke

Bauwerke

Laufende 9Urmmer

Bezeichnung der Deiche

Bann-

nach

der Deichschau

in den

einzelnen Strecken

deiche

Rück

stau

deiche

schützen

geflen

gewöhn!.

Winter-

hoch-

hmffer]

Flügel

deiche

Som-

Bin-

Höhenlage der Deichkrone

Breite

mer-

nen-

der

Böschungs

anlage

deiche

deiche

über

unter

H.-W. 1882/83

Deich

krone

Entwässerungs

Schleusen

Einlaß-Vorrichtungen

Wasserthore

in

in

an der an der Wasser- Landseite feite

Ueberläufe

Schleusen

Bemerku ngen.

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Bislich

Von Flüren bis Marwick „ Marwick bis Bislich „ Bislich bis Wolf . „ Wolf zum Reedeich .

3100

1500

4000

1199

II II

3,5-7,5

3-5

3-6

4-6

CO CO CO CO

1:3

1:2,5

1:3

1:3

Ree und Renn Haffen Rees

Oberh etter

Nied erh etter

Emmericher

Feldmark

2165

3297

4929

11575

2971

II!!!

1,5-4

3,5

3-5

2-6

2,5-4

Oberhalb Emmerich . . Unterhalb „    . .

1483

1355

9-12

9-12

CO CO CO CO CO CO ^

1:3

1:3

1:3

1:3

1:2,5

1:3

1:1,5

.o i

Vi "o)

^ CO

MM

111!

05 00 CO 00 CO o

Die Haffensche Schleuse liegt im Deich der Schau Rees.

05

IO

00

Hüthum

Rheindeich

4648

1,4

3,0

1:3    1:2,5

"oo

Mvddeich

2820

1,1 1,0

1:2 1:2

O CO

Flüren

3564

0,7-1,8 1-7

1:2-1:3    1:2

-r 2^ro

o tO )—¹ *<1

^ co o o

Sn

3 Oeffuuugeu zu 3,6 m.

Bislicher Außenpolder I

Bislicher Außenpolder II

Reckerfeld-Lohrward - Domeward

Flügeldeich

Sommerdeich

Flügeldeich . Sommerdeich.

Flügeldeich . Sommerdeich .

1950

1423

0,7-1,9

—    2,5-5

1,2-1,6 1-2

Die Eiulaßschleuse hat sechs Oefsnungen zu 1,02 m.

co

CO

CO

CO

CM

855

812

0,5

4,0

3086

2794

0,5

1,3-2,3 0,9-2,0

— 1,5-2

1,7    1-1,5

1:2,5 1:3-1:41:3-1:4

1:2,5

CO

CM

2^

1:2 -1:3 1:2 -1:3 1:3-1:41:3-1:4

Bressers Anwachs

3564

2,4

1,3

1:3-1:51:3-1:5

Unterreeserward

3800

f0,7-2 l i. M.

1,5

1-1,5

Obergrietherbusch

Mittel

grietherbusch

Grietherbusch-

Praest

Spillekeswardt

4431

2770

1000

1,0

1,9

1,7

0,5-2

1-2

1-2

1:2-1:3 1:2-1:3

1:2-1:3 1:2-1:3

1:4    1:4

Deich im Oberpolder . . „    „ Unterpolder . .

Summa

2200

610

1-1,3 1,9-2,2

1-2,5

0,7

CO

CO

CO

CO

CO 1-1 ►-* O O    o CO o

Z 8 3 8 Vs Ä    5} SS

Mi i

oc

o

_co

8 Oefsnungen je 3,0 m.

42222 2820    5891 26968

tO

CO

CO

Länge

Linkes Rheinufer

von Fanten bis Calcar.

Stärke

Stärke

Bauwerke

Laufende Nummer

B e z e i ch n u n g der Deiche

Bann-

nach

der Deichschau

in den

einzelnen Strecken

deiche

Rück

stau

deiche

^schützen

geflen

gewöhnt.

Winter-

hoch-

wasserl

Flügel-d eiche

Höhenlage

Som- Bin- der Deichkrone

mer- nen-

deiche deiche

über

unter

H. W. 1882/83

Breite

der

Deich

krone

Böschungs

anlage

Entwüsserungs -Schleusen

Einlaß - Vorrichtungen

Wasserthore

an der Wasserseite

an der Lnnd-

Ueberläufe

Schleusen

Bemerkungen.

feite

Anzahl

Weite

in

Anzahl

Weite

in

Anzahl

Weite

in

Anzahl

Weite

Lauten-Wardt

7548

0,7-1,4

2-4,5

1:2-1:

to

Vynen-Ober- Oberhalb des Appeldorner mörmter

Deichs . .

1982

1,1

3,5-4,8

§§oo

CO CO CO

Unterhalb desselben . .

1850

1,2

3,0

1:2,5

1:2,5

1:2-1:3 1:2-1:3

CO

Niedermörmter Bis Ende Oberdorf . .

I Unterhalb des Oberdorfs.

1700

2314

0,8

3,0

1:2

1:2

1,2

3,0

1:3

1:3

CO CO

SS

CO CO

Appeldorn

Hönnepel

Leydeich

1006

4190

1,2

3,6

1-1,6

2,5-4

1:2,5

1:2,5

1:2,5

1:3

Fingerhut-Wisselward

Von Fingerhut bis Mühlenschleuse .....

Von Mühlenschleuse bis Patersdeich.....

Rheindeich.....

Rückstaudeich vor Grieth .

Deich an der Calflack . .

1400

1440

0,15

1,5

1:2-1:3

1:3

639

400

600

0,20

1,5

1:3

1:3

1,2

5,8

4,8

1:2,5

1:2

1:2

1:2,5

0,15

1,5

1:3

1:3

CO 00

Ganseland

Grieth-Wisselfeld

4365

1756

0,15

0,30

1,1-2,5

1:2,5

1:2,5

1,5

1:3

1:3

CO OO CO CO CO

^ OÜI 00 o

Wisset

2000

0,6

1-2,4

1:2,5

CO H CO r-l

1-1,14 1,93 3,1-3,5 4,35

7,00

Wardtscher

Außenpolder

co

Beylerwardt

CO

Emmericher

Eyland

Rheindamm mit Ueberlauf Sommerdeich.....

Flügeldeich.....

Sommerdeich.....

Rheindamm bei Haus'Hoy-mann.......

Rheindamm unterhalb Hoy-mann...... .

Deich am Fulxgatt.    .    .

Deich an der Calflack . .

Summa

23990

9200

2825

816

0,3

2,00

1,5-2

1:2-1:

1,0

1:3

V I

lO

400

2481

7921

1,1 —0,20

-    1-1,3

2-6

1-2

f 1:1,75 l -1:4 1:2,5

1:2-1:4

COHO

s'sfs

60,0

129

I    °-

I    CO

3,45

550

0,4

1,5

1:2-l:4

1:2

CO

Die Einlaßschleuse hat 3 Oefftumgen je 1,0 m.

Die Einlaßschleuse hat 3 Oefftumgen je 1,0 m.

2800

3578

3500

3031 21440

0,60

0,60

0,80

1,5-3

1-1,5

1-1,5

CM

CO CO

CO

CM

CO

00

0,62

2,09

0,74

co" —T

r>

16

3,30

Die Einlaßschleuse hat 2 Oeffnungen je 3,0 m.

Länge

Stärke

von Calcar bis Wyler.

Stärke

Bauwerke

Laufende Nummer

Bezeichnung der Deiche

nach

der Deichschau

in den

einzelnen Strecken

Bann-d eiche

Rück

stau

deiche

sschützen

gegen

gewöhnt.

Winter-

hoch-

wasserl

Flügel

deiche

Som-

Bin-

Höhenlage der Deichkrone

Breite

mer-

nen-

der

Böschungs

anlage

Entwässerungs

Schleusen

Einlaß - Vorrichtungen

Wasserthore

deiche

deiche

über

H.-W. 1882/83

unter Deich-kröne

an der Wasserseite

an der Land-

feite

Anzahl

Weite

Ueberläufe

Schleusen

Bemerkungen.

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Anzahl

Weite

Querdanlin I    —

Palersdeich    —

Till Moyland Längs der Calflack. . .

Hinter dem Huisberden-schen Polder . . . .

Cleverhannn Oberhalb Griethausen . .

Unterhalb „    .    .

Banndeich......

Binnendeiche.....

Preußische Strecke . . . Holländische Strecke . .

Rindern

Dusselt

Cranenburg

Zyfflich-Wyler

Banndeich.    .    .

Mosterldeich . .

Binnendeich .    .

1280

4880

3211

6100

2845

1011

8900

1\C

Ox ©

JO »*> © CO

lO

1-1,7

0,5-1,2

1,30

1,50

1,50

5750

5989

32911

1,40

1,60

654

3700

1600

2,2

2,4

1,5-4

3-6

4,0

CM CO

0,6-1,5

4,0

1-1,5

0,6-1,2

CO CO CO

CD

⁵⁰ I I

4,00

3,50

4,60

1:2 1:2

CO CO CO

CO CO

I 1:1,5

l -1:3

to CO

1:2

1:2,5

1:3

1:3

CM

CO

1:2-1:4

1:2,5 1:2 -1:3

1:2

Qnerdamm II

2055

0,6-0,8

3,0

1:3

1:2

CM rH rH r—I t—i t—I

10

Bovenholt

Huisberden

2880

Flügeldeich .    .    .

Sommerdeich .    . .

3000

3910

—    1,3-1,5 1,0

0,20-0,20    1-1,5

—    0,3-1,6 1-1,5

1:1,5

1:1,5

-1:3

-1,3

SJS ,8 8, | | 8.58 , 8582 88 8

rH© COCM    t-H^h<M ¹ © © © r-T IO' CD" r-T

4,40

I I I I II

CO

1:2-1:4

1:2-l:4

5,05

3,6-3,8

2 Oeffnungen je 2,53 m Weite.

1:2-1:4

1:2-1:4

OO'h-OT CO CO ©

3,10

11

Warbeyen

Salmort

Oberpolder

Unterpolder

Bon Copray bis Klosterhof Bon Copray bis Ueberhorst

Bon Klosterhof am Altrhein entlang nach Ueberhorst .......

Rheindamm von Spyk bis

Unterpolder.....

Deich von Spyk bis Altrhein bei Moersenhof Deich von Moersenhof längs des Unterpolders nach dem Rheinufer.....

Ringdeich......

3000

2000

8485

1300

1946

3300

6056

0,10-0,40    1,5-2

+ 0    0,40 1,5-2

0,9-1,4 1-1,5

0,20 — 0,70    1,5-2

0,20 — 0,70    1,5-3,5

1-2

1,5-3

1:2-1:4

1:2-1:3

1:3

1:2

1:2-1:4

1:2-1:4

1:3

1:3

rH t—I rH

CO © CM CO rH CM r—I xft

1:2-1:5

1:2-1:

1:3

1:3-1:5

rH H <M

D- 00 © © XJ1 j

CM r-T©

Summa

35145

11246 24631 47111

©

CM

CO

I I 00 00 ©    I    I

I I tf*. CD tfx    I    I

Bann-

deiche

in

Abtheilung I

15221

II 31657

III 18305

Zusammenstellung.

Länge der Deiche

Rückstau-

deiche

lschützen gegen gewöhnliches Win-terhoch-maffcr]

Wigel-d eiche

Som-

m er

deiche

Binneil-

deiche

Entwüs-

serungs-

Schleu-

Einlaß-

Vorrichtungen

U eber

--- Wasser-

Schien- thvre

sen

laufe

sen

in

in

in

Anzahl

Anzahl

Anzahl Anzahl

8531

5408

630

370

15989    10351    660

IV 58261    5000    6656    12446    3120

11246    24631    47111

CO O    lO    O    xb    00    CO

r-f    CM    CM    (M    i—i    (M

co cx ro ro

CO CO DO Ul ^ CO ^

Summa 224801    17020    56752    96836    50791    138

13

13

112

446 200

II. Abschnitt.

Die Verwaltung und Beaufsichtigung der Deichschauen.

A. Allgemeines.

Deichschauen mit selbständiger Verwaltung haben am Niederrhein schon im 14. Jahrhundert bestanden. Das älteste bekannte Deichschaureglement (der Düffelt) datirt born 12. Juni 1364. Am 7. Juni 1575 erliest Herzog Wilhelm von Cleve ein neues all-gemeines Deichreglement, welches 1767 durch Friedrich den Großen erweitert unb abgeändert wurde.

Die jetzige Einrichtung der Deichschauen ist auf Grund folgender Gesetze erfolgt:

1. Erneuertes Deich-, Schau-, Graben- und Schleusenreglement in dem Herzogthum Clebe de dato Berlin den 24. Februar 1767 (novum corpus const. Prussico - Brandenburg. Bd. IY, 1767, Nr. 14, S. 699).

Int Reglement selbst (§§ 3 und 4) sind 30 noch jetzt bestehende Schauen aufgeführt (a), 15 weitere sind auf Grund des § 159 des Reglements nachträglich in der Zeit von 1767 bis 1848 angeschlossen (b) und für 9 Schauen, welche zugleich auch auf Grund des Deichgesetzes von 1848 gebildet sind, ist in ihrem Statut ausdrücklich angegeben, dast für ihre Verwaltung die Bestimmungen des Clever Deichreglements mastgebend sein sollen (c).

Diese Schauen sind:

a)    Appeldorn — Bislich — Bovenholt — Büderich — Cleverhamm — Cranenburg — Düffelt — Fingerhut-Wisselward — Flüren — Ganseland — Ginderich — Götterswickerhamm — Grieth-Wisselfeld — Haffen — Hönnepel — Hüthum — Huisberden — Leydeich — Niederhetter — Niedermörmter — Oberhetter — Ossenberg - Borth - Wallach — Patersdeich — Rees — Ree und Renn — Rindern — Till-Moyland — Vynen - Obermörmter — Warbeyen — Xanten-Wardt.

b)    Beylerwardt — Bislicher Außenpolder I — Büßen — Emmerich — Emrnericher Eyland — Mittelgrietherbusch — Obergrietherbusch — Querdamm I — Reckerfeld-Lohrward-Dorneward — Stapp — Unterreeserward — Vidom — Wardsche Austenpolder — Werrich — Zyfflich-Wyler.

c)    Bislicher Außenpolder II — Bislicher Insel — Bressers Anwachs — Grietherbusch-Praest — Mehrum — Salmort — Spillekesward — Wissel.

Graf, Deichschailen am Niederrhein.

2. Erneuerte Deich-, Schau-, Graben- und Schleusenverordnung in dem Fürsten-thum Mörs vom 16. April 1769.

Sie ist eine fast wortgetreue Nachbildung des Clever Reglements von 1767; durch sie wurden die 4 Schauen Friemersheim, Homberg, Baerl und Eversael begründet, die beiden letzteren sind später zu der einen Schau Orsoy vereinigt worden.

3. Gesetz, betreffend die Trockenlegung von Sümpfen usw. vom 16. September 1807 (Bormann und von Daniels Bd. V, S. 288).

Auf Grund der Art. 33 und 34 dieses Gesetzes und des Gutachtens der nach dem Gesetz gebildeten Commission wurden die Schauen Dormagen-Rheinfeld und Zons-Stürzel-berg errichtet, sie erhielten dieselbe Verwaltung wie die nach der Verordnung vom 7. Mai 1838 gebildeten Schauen.

4. Verordnung über die Organisation der neuen Deichschauen auf dem linken Rheinufer abwärts von Neust vom 7. Mai 1838 (Ges.-Samml. 1847, S. 106).

Durch sie wurden die Schauen Heerdt-Büderich, Uerdingen und Mörs neu eingerichtet, Friemersheim, Homberg und Orsoy in ihren Gebieten anderweitig begrenzt. Das Mörser Deichreglement von 1769 blieb für Friemersheim, Homberg, Mörs und Orsoy in Kraft. Friemersheim erhielt im Jahre 1853 ein neues Statut, durch welches derErbentag beseitigt und an seinerStelle eine Rep räsentanten-Bersammlung eingerichtet wurde.

5. Gesetz über das Deichwesen vom 28. Januar 1848 (Ges.-Samml. S. 54).

Auf Grund dieses Gesetzes sind außer den 9 beim Clever Reglement angeführten noch 22 Deichschauen gebildet. Von diesen sind 15 Deichschauen durch Statut begründet (Deichverbände a), während 7 Deich schauen auf Grund des § 4 des Gesetzes durch Beschluß des Bezirks-Ausschusses eingerichtet sind (b). Diese sind:

a)    Böckum - Serm - Mündelheim — Bliersheim — Duisburg — Düsseldorf-Hamm-Volmerswerth — Flittard — Ilverich-Lank — Itter-Himmelgeist— Laar-Beeckerswerth — Lohausen — QuerdammII (Wyler) — Rheinberger Grind — Riehl-Worringen¹) — Uedesheim — Werthausen — Zons.

b)    Duisburg — Düsseldorf — Kaiserswerth — Weiderich — Neuß — Ruhrort — Solinger Rheindeiche.

Für sämtliche Deichschauen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. Für die linksrheinischen Schauen hat außerdem das Polizeireglement vom 16. Dezember 1811 (bull, des lois, 4 serie tome 15) Gesetzeskraft, soweit seine Bestimmungen nicht dem des Deichgesetzes von 1848 widersprechen.

Maßgebend sind ferner für sämtliche Schauen des Regierungsbezirks Düsseldorf die Vorschriften der Polizeiverordnung vom 1. November 1875 (Amtsblatt S. 487) imt> für die Schauen im Regierungsbezirk Köln die Vorschriften der Deichpolizei-Verordnung vom 20. Mai 1886 (Amtsblatt S. 127).

Die Bestimmungen des Clever und Mörser Deichreglements von 1767 bezw. 1769 und der Verordnung über die Organisation der Deichschauen unterhalb Neuß vom 7. Mai 1838 haben für die nach 1838 bezw. 1848 gebildeten Deichverbände nur dann Gültigkeit, wenn sie in dem Statut dieser Verbände als maßgebend bezeichnet sind, ebenso gelten die allgemeinen Bestimmungen vom 14. November 1853 (Ges.-Samml. S. 935) nur in den Deichverbänden, in deren Statut ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

Bezüglich des Kassen- und Rechnungswesens ist den Deichschauen, welche nach den Bestimmungen des Clever oder Mörser Reglements oder gemäß der Verordnung von 1838 verwaltet werden, seitens der Regierung zu Düsseldorf unterm 10. Dezember 1885 eine Geschäftsanweisung ertheilt. Für die nach den allgemeinen Bestimmungen von 1853 verwalteten Deichschauen geben die §§ 25, 31 und 42 dieser Verordnung die erforderlichen Vorschriften.

Für die Beaufsichtigung der Deichschauen enthalten allgemein gültige Vorschriften außer dem Deichgesetz von 1848 noch die folgenden Gesetze und Verordnungen:

1.    Das Gesetz über die Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 (Ges.-Samml. 237) in den §§ 96 und 97 bezüglich der Deiche, welche zu keinem Deichverbande gehören.

2.    Das Gesetz über die Befugnisse der Strvmbau-Verwaltung vom 20. August 1883 und 31. Mai 1884 (Ges.-Samml. 1883, S. 333 und 1884, S. 303) bezüglich des Vorlandes zwischen Deich unb Strom.

3.    Die allgemeine Verfügung über die Strombauverwaltungen vom 22. Januar 1889 bezüglich der Ueberwachung der Stromdeiche und der Deichvertheidigung.

4.    Die Dienstinstructjpn für den Oberdeichinspector vom 16. Juli 1880 bezüglich der Unterhaltung und Vertheidigung der Deiche.

Für die einzelnen Schauen sind außerdem in den Reglements, Verordnungen und Statuten theilweis noch besondere Bestimmungen hinsichtlich der Beaufsichtigung der Schauen und ihrer Anlagen aufgeführt.

B. Die Verwaltung der Deichschauen.

Bezüglich der Verwaltmrg der einzelnen Schauen sind zunächst zu unterscheiden:

1. Deichschauen, bei denen im allgemeinen die Kosten für Unterhaltung des Deichs und etwaiger Schaugräben im Deichgebiet, sowie für die Verwaltung der Deichschall von den Besitzern der durch ben Deich geschützten Grundstücke aufgebracht werden. — Deich-verbände.

2. Deichschauen, bei denen die Unterhaltung der Deiche einzelnen Personen, Ge-meinden oder Verwaltungen obliegt und zwecks einheitlicher Unterhaltung und Vertheidigung des Deichs bestimmte Anordnungen getroffen sind. — Deichschauen ohne Statut.

Die letzteren sind erst in neuerer Zeit auf Grund des Deichgesetzes vom 24. Ja-nuar 1848 durch Beschluß des Bezirks-Ausschusses errichtet worden, und zwar für die Deiche des Neußer Polders, der Solinger Rheinniederung und der Städte Düsseldorf, Kaiserswerth, Duisburg, Ruhrort und Meiderich. Sie werden von dem Bürgermeister der betheiligten Gemeinde oder wenn mehrere Gemeinden betheiligt sind von dem Kreislandrath verwaltet. Bürgermeister oder Landrath besichtigen jährlich in Gemeinschaft mit dem Oberdeichinspector und gegebenenfalls unter Zuziehung von Vertretern betheiligter Verwaltungen die Deiche, veranlassen auf Grund des Gutachtens des Oberdeichinspectors die zur Instandhaltung des Deichs erforderlichen Arbeiten auf Kosten der Verpflichteten und leiten in Zeiten der Gefahr die Deichvertheidigung.

Mit Ausnahme der vorgenannten 7 Deichschauen gehören alle übrigen der ersteren Klasse — den Deichverbänden — an. Sie sind durch Gesetz, landesherrliche Verordnung oder Statut begründet und haben Corporationsrechte.

Bei den Deichverbänden können hinsichtlich der Verwaltung 2 Hauptgruppen unterschieden werden.

Bei der ersten Gruppe ist nicht jeder Deichgenosse stimmberechtigt (beerbt), sondern nur derjenige, der ein bestimmtes Mindestmaß an Besitz im Schaugebiet hat; jeder Beerbte hat nur eine Stimme, die Gesamtheit der Beerbten beschließt über die Angelegenheiten des Verbandes, das Deichamt (der Deichstuhl) führt die Beschlüsse des Erbentages aus. — Zu dieser Gruppe gehören die Deichschauen, für deren Verwaltung die Bestimmungen des Clever und Mörser Deichreglements oder der Verordnung vom 7. Mai 1838 maßgebend sind. Auch die auf Grund des Gesetzes vom 16. September 1807 gebildeten Deichschauen Dormagen - Rheinfeld und Zons - Stürzelberg sind nach ihrem Statut und ihrer Dienstinstruction, welche mit den Instructionen der nach der Verordnung von 1838 eingerichteten Schauen übereinstimmt, zu dieser Klasse zu rechnen.

Bei der zweiten Gruppe der Deichverbände sind auch die Deichgenossen mit geringem Grundbesitz stimmberechtigt, größere Theilnahme an den Deichlasten verleiht im allgemeinen größeres Stimmrecht; die Deichgenossen wählen aus ihrer Mitte ein Deichamt, welches über alle Angelegenheiten des Verbandes selbständig beschließt. — Zu dieser Gruppe gehören alle Deichverbände, für welche die allgemeinen Bestimmungen vom 14. November 1853 maßgebend find.

Nachstehend sind die drei Verwaltungsverordnungen, welche bei den Deichverbänden am Niederrhein vorkommen, in ihren Grundzügen dargestellt.

1. Das Clever Deichreglement.

Die Beschlußfassung über die Angelegenheiten des Deichverbandes liegt in den Händen des Erbentages, welcher gewöhnlich einmal im Jahr — in den Monaten April oder Mai — zusammentritt. An: Erbentage darf jeder Deichgenosse theilnehmen, stimm-berechtigt (beerbt) ist nur der, welcher im Schaugebiet mindestens 4 holländische Morgen — rund 3,5 ha besitzt. Der Erbentag wird berufen vom Deichgräfen, nachdem wegen der Betheiligung des Landraths und des Oberdeichinspectors eine Vereinbarung über beit Termin stattgefunden hat; den Vorsitz führt der Landrath als Commissar der Aufsichtsbehörde. Der Erbentag prüft u. A. die Abrechnung des Vorjahres, beschließt über die auszuführenden Arbeiten, setzt den Haushaltsplan fest und wählt die Deichbeamten, jedoch mit Ausnahme des Deichschreibers und des Deichboten.

Die Deichbeamten bestehen aus den Deichdeputirten und den Mitgliedern des Deichstuhls und bildeil in ihrer Gesamtheit die Deichdirection. Die Deichdeputirten sind die Vertreter der Gesamtheit der Deichgenossen, sie beschließen mit dem Deichstuhl über Deichschausachen, in welchen aus Dringlichkeit- oder anderen Gründen der Erbentag nicht gehört werden samt; sie haben insbesondere auch die Pflicht, das Interesse der nicht-stimmberechtigten Deichgenossen wahrzunehmen.

Der Deichstuhl besteht aus dem Oberdeichinspector, dem Deichgrafen, 3 bis 7 Heimräthen und dem Deichschreiber. Der Oberdeichinspeetor wird von der Aufsichtsbehörde ernannt, der Deichgrüf und die Heimräthe werden von den Beerbten, der Deichschreiber von den übrigen Mitgliedern des Deichstuhls gewählt.

Der Oberdeichinspeetor ist Organ der Aufsichtsbehörde, er führt gemäß § 6 „über alle Schauen die generale Aufsicht und hält darauf, daß alles, was ttt diesem Deichreglement vorgeschrieben ist, genau befolgt werde." Seine Thätigkeit erstreckt sich hauptsächlich auf die technische Verwaltung der Schauen, nur in einzelnen ausdrücklich im Reglement vorgesehenen Fraget: der inneren Verwaltung wird auch jetzt noch seine Mit-wirkung in Anspruch genommen. So hat er gemäß § 93 die Beschwerden der Heimräthe gegen den Deichgrüfen zu untersuchen und ist gemäß § 160 Vorsitzender der aus ihm und 3 Deichgräfen gebildeten Commissionen, welche etwaige zwischen Beerbten oder Deich-schauen etrtstandene Streitfragen in Deichangelegenheiten zu untersuchen und der Aufsichtsbehörde zur Entscheidung vorzutragen haben. — Der Oberdeichinspeetor besichtigt int Frühjahr die Deiche, beräth mit den übrigen Mitgliedern des Deichstuhls die vorzunehmenden Arbeiten, entwirft die Pläne für größere bauliche Anlagen und leitet ihre Ausführuttg. Dadurch, daß der Oberdeichinspeetor Mitglied jedes Deichstuhls ist, seine Ansicht in allen wichtigeren, auch nicht technischen Fraget: eingeholt werden kann und er mit den besonderen Verhältnissen jeder Schau vertraut wird, ist er vor allem dazu berufen einerseits bei widerstreitenden Interessen einzelner Deichschauen vermittelnd einzutreten, anderer-seits auch auf eine Beachtung der Sonderinteressen jeder Schau hinzuwirken, soweit sie den: allgemeitten Interesse nicht widersprechen.

Der Deichgrüf leitet die Geschäfte des Deichstuhls, er sorgt für die Instandhaltung des Deichs und der Schaugräbet:, beschafft das Deichvertheidigungsmaterial, bestimmt nach den Vorschriften des Reglements, wann in Zeiten der Gefahr die Deichwache aufziehen soll und leitet die Deichvertheidigung, falls nicht der Oberdeichinspeetor sie in schwierigen Fällen persönlich übernimmt. — Die Rechnungen für den Deichverbattd tverden vom Deichgräfen geprüft und auf die Kasse angewiesen. Gegen Säumige uud bei Vergehen gegen die Deichvorschriften ist er zu Strafet: berechtigt. Der Deichbote wird von: Deichgräfeu angestellt.

Die Heimräthe unterstützet: den Deichgräfen in Ausübung seiner Amtspflichten und berathet: mit ihm die Vorlagen für den Erbentag, ihnen werden bei der Unterhaltung und Vertheidigung des Deichs mtb bei der Instandhaltung der Schaugrübet: bestimmte Aufgaben vom Deichgrüfet: überwiesen.

Der Deichschreiber führt die schriftlichen Arbeitet: des Deichstuhls, ist meistens auch Rendattt der Deichschau und hat alsdann gemäß der Anweisung vom 10. Dezember 1885 die Kassengeschäfte im Verein mit dem Deichgräfen zu führen.

Dem Deichstuhl in seiner Gesammtheit ist gemäß § 7 „ volle Macht und Gewalt gegeben, alle vorkommenden Fälle in Schausachet: nach diesem Deichreglement und nach ihrem besten Wissen und Gewissen.zu richtet: und zu schlichten."

Im Reglement ist ferner im Einzelnen bestimmt, wie die Deiche angelegt, unterhalten und bei Hochwasser vertheidigt werden sollen, wie die Schaugräbet: herzustellen und zu unterhalten sittd, wie es mit den Deichbegättgen und Grabenschauen gehalten

tverden soll, wie Beschwerden der Beerbten gegen die Deichbeamten, der Deichgräfen gegen die Heimräthe mtb umgekehrt zu behaudeln sind u. A.

Schließlich verbietet der § 160 alle proeessualischen Weitläufigkeiten in inneren Deichangelegenheiten und setzt fest, „daß alle für das künftige vorkommenden Fälle, worüber in diesem Reglement keine Vorschrift gegeben ist, durch den Oberdeichinspector mtb 3 Deichgrüfen untersucht und vou der Kriegs- und Domänen-Kammer (jetzt Regierungspräsident) der Billigkeit nach entschieden werden sollen."

Das Mörser Deichreglement von 1769 ist dem Clever Reglement fast wörtlich nachgebildet und weicht von diesem nur in der Paragraphen-Eintheilung und einigen unwesentlichen Punkten ab.

2. Die Verordnung über die Organisation der neuen Deichschauen unterhalb

Neuß vom 7. Mai 1838.

Sie beruht, wie erwähnt, auf denselben Grundsätzen wie das Clever Deichreglement; auch hier beschließt der Crbentag über die Angelegenheiten des Verbandes, die Stimmberechtigung ist an den Besitz von Grundstücken tut Schangebiet geknüpft, deren deichschaupflichtiger Katastral-Reinertrag mindestens 20 Thaler betrügt. Die Einrichtung des Deichstuhls ist in der Verordnung nicht vorgesehen, die Beerbtett wählen nur eine Deich-direetion, bestehend aus dem Deichgräf, 2 Deputirten und 3 — 7 Heimrüthen, welche von der Regierung bestätigt werden. Der Oberdeichinspeetor ist tticht Mitglied, sottdern nur Rathgeber der Deichdireetion in allen technischen Fragen. Als Aufsichtsbeantter des Regierungspräsidettten hat er auch bei diesen Schauett die Deichbegänge abzuhalten, die Beseitigung von Hochwasserschäden zu veranlassen und überhaupt die Jnstaudhaltuug der Deiche zu überwachen.

Die Verordnung ettthält nicht wie das Clever Reglentettt ausführliche Bestimtnuttgert über die Unterhaltung und Vertheidigung der Deiche, es sieht vielmehr nur im £ 9 vor, daß der Deichdireetion eine Instruction ertheilt werden soll. Letztere ist für die Schauen Friemersheim, Mors, Homberg und Orsoy am 27. September 1842, für Uerdingen am 28. November 1860 und für Heerdt-Büderich am 4. April 1861 erlassen und ettthält einige Verhaltungsregeln für die Abhaltung des Erbentags, den Deichbegang, die Unterhaltung und Vertheidigung der Deiche.

Für die nach ben Grundsätzen der Verordnung von 1838 eingerichteten Schauett Dormagen - Rheinfeld und Zons-Stürzelberg datiren die Instructionen der Deichdireetion vom 17. November 1839 und 25. Februar 1846.

3. Die allgemeinen Bestimmungen vonr 14. November 1853.

Die Deichgenossen nehmen tticht unmittelbar an der Verwaltung der Schau theil, sondern werden hierbei durch Repräsetttanten vertreten, welche von thuen gewählt werdett. Bei der Wahl hat meistens jeder Deichgenosse mindestens eine Stimme, in eittzelttett Fällen ist nach dem Statut auch ein geringes Mittdestntaß an Besitz im Schaugebiet (0,25 ha) zur Stimmberechtigung erforderlich. Im übrigen verleiht größerer Besitz auch größeres Stimmrecht; in welchem Maße dies erfolgt, ntuß durch das Statut bestimmt sein.

Die Repräsentanten wählen wiederum den Deichhauptmann und Deichittspector und bilden mit diesen das Deichamt, welches über alle Angelegenheiten des Verbattdes beschließt.

Der Deichhauptmann ist der Vorsitzende des Deichamts uub die Verwaltungsbehörde des Deichverbandes, er hat u. A. (§ 30) die Beschlüsse des Deichamts vorzubereiten mtb auszuführen, das Kassen- und Rechnungswesen zu leiten und zu überwachen, die Deich-beamten zu beaufsichtigen, bcu Deichverband in Processen sowie überhaupt nach außen zu vertreten mtb mit dem Deichinspeetor die Deich- mtb Grabenschatt abzuhalten.

Der Deichinspeetor leitet die technische Verwaltung des Deichverbandes; er hat die zur Uttterhaltung mtb Vertheidigung des Deichs erforderlichen Maßregeln vorzuschlagen, erforderlichenfalls die Entscheidung der Aufsichtsbehörde über die Nothwendigkeit der Maßregeln herbeizuführen und sie bei Gefahr im Verzüge auf eigene Verantwortttng anzuordnen.

Int übrigett setzen die Bestimmuttgen fest, wie die Berichtiguttg des Deichkatasters erfolgen soll, wie die Deiche zit vertheidigen jittb, welche Ntchnngsbeschränkungen int Binnen- und Vorlande gelten, wie das Rechnungswesen vom Deichrentmeister zu führen ist, warnt und worüber das Deichamt beschließen kann, zu welchen Beschlüssen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich ist u. A.

Der Oberdeichinspeetor ist auch für die Schauert, welche nach den allgemeinen Bestimmungen von 1853 verwaltet werdett, als technischer Aufsichtsbeamter bestellt; er hat jährlich mit deut Deichhauptmann und Deichinspeetor die Deiche zu besichtigen, die zur Jttstattdhaltung der Deiche erforderlichen Maßregeltt festzustellen mtb zu ihrer Durchführung erforderlichenfalls das Eingreifen der Aufsichtsbehörde zu veranlassen.

Verbm-ungen von Deich schauen.

Die einzelnett Deichschauen unterhalten, auch wenn ihre Gebiete keine geschlossenen Polder umfassen, int allgemeinen nur die Deiche und Schaugräben, welche auf ihrem Gebiete liegen, tragen auch zu beit Verwaltnngskosten anderer Schauert nicht bei.

Zur Abwendung gemeinsamer Gefahreit oder Erreichung gemeinsamen Nutzens haben indes mehrfach Deichschauen Vereinbarungen getroffen, mit gemeinsam Deiche oder Wasserleitungen anzulegen oder zu unterhalten.

In rteuerer Zeit ist endlich auch ein Verbartd von Deichschauen gebildet worden, welcher die gegenseitige Unterstützung der Schauen bei Beseitigurtg außergewöhnlicher Hochwasserschäden bezweckt (Mörser Deichversicherungsverband). Ueber Untfang und Zweck dieser Verbindungen ist im Einzelnett folgendes zu bemerken:

1. Verband zur Unterhaltung des Ree- und Renndeichs.

Er soll schon bei Erlaß des Clever Deichreglements beftmtbctt haben und dadurch hervorgerufen seht, daß nach Eintritt mehrfacher Deichbrüche int Reedeich die Beerbten der Schau sich aus Mangel an Mitteln weigerten die Wiederherstellung des Deichs vor-zurtehmen.

Die Mitglieder des Verbandes sind einerseits die Besitzer von Grundstücken im Schangebiet Ree und Renn, andererseits die Deichschanen Rees, Haffen, Ober- und Niederhetter. Die ersteren haben nur das Material zur Deichvertheidigung zu stellen, während alle übrigett Unterhaltungs- und Verwaltnngskosten von den genannten Schauen nach dem Verhältniß der Größe der Schaugebiete getragen werden.

Der Haushaltsplan wird auf dem sogenannten „ eombinirten Erbentage" von Vertretern der 4 Schemen festgestellt, tvelche anch die Deichbeamten der Schau wählen.

2. Vereinbarung zur Unterhaltung der Haffenschen Schleuse.

Sie hat ihren Grund in dem Umstande, daß der Deich, in welchem die Schleuse liegt, zur Deichschalt Rees gehört, während das Gebiet dieser Schan fast gar nicht nach dieser Schleuse Vorfluth fhibet und letztere wesentlich der Entwässernng des deichsteuerfreien Reeser Brnchs, welches der Stadt Rees gehört, sowie des Gebiets der Schau

Haffen bient.

Die Kosten der Unterhaltung der Schleuse werden deshalb Don der Stadt Rees nnb der Deichschau Haffen gemeinsam getragen. Die Beaufsichtigung mit) Unterhaltnng der Schlense ist Sache der Deichschan Haffen.

3. Vereinbarung zur Unterhaltung der Vynenschen Schleuse.

Das Gebiet der Schau Kanten-Wardt entwässert größtentheils nach der Vynenschen Schlense. Die Kosten für die Unterhaltung der letzteren werden deshalb von beit beiden Schauen Tanten-Wardt und Vynen-Obermörmter in der Weise getragen, daß Tanten -Wardt ²/₃, Vynen - Obermörmter ¹/₃ der Kosten zahlt. Die Beaufsichtigung nnd Instandhaltung der Schlense liegt der Schan Vynen -Obermörmter ob.

4. Verband zur Unterhaltung des Leydeichs bei Calear.

Der Leydeich ist die gesährdetste Strecke des Rückstaudeichs Grieth-Calear; es haben deshalb die durch den Deich geschützten Schauen Appeldorn, Hönnepel nnd Niedermörmter im Jahre 1770 sich bereit erklärt zu den Deichlasten der Schau Leydeich beizutragen. Der Verband besteht:

1.    ans den Besitzern von Grundstücken int Gebiet der Schau Leydeich, soweit diese zu den Gemeindett Hanselaer nnd Altealear gehören;

2.    aus der Stadt Calear;

3.    — 5. aus den Schatten Appeldorn, Hönnepel nnd Niedermörmter.

Die Stadt Calear unterhält die Bunte Schleuse und Brückenschlense; die übrigen Lasten werden derart vertheilt, daß die Betheiligten ans Hanselaer nnfcf Altealear ⁵²/₁₀₀, die Schau Appeldoru ²⁸/₁₀₀, die Schau Hönnepel ¹¹/₁₀₀ nnd die Schalt Niedermörmter ⁹/ioo der Kosten übernehmen. — Der Hanshaltsplan wird auf dem Erbentage der Schalt Leydeich festgestellt.

5. Verband zur Unterhaltung des Querdamms 1 bei Calear.

Der Querdamm vermittelt den Altschluß des Patersdeich-Düffeltschen Banndeichs an das Hochnfer bei Calear; seine Anlage wurde bei der int Anfang dieses Jahrhunderts zur Ausführung gebrachten Erhöhung der Deiche nothweltdig und Don den unterhalb gelegenen Schauen im Jahre 1809 beschlossen. Im Jahre 1830 wurde die Anlage ltachträglich genehmigt.

Mitglieder des Verbandes sind die Deichschauen Patersdeich, Tyll-Moyland, Cleverhamm, Rindern, Tüsselt, Zyfflich-Wyler uitb Craneubnrg. Sie werden durch ihre Deichgräfen vertreten, welche den Haushaltsplan der Schan feststellen und die Deich-

Beamten (Deichgräf und Rendant) wählen. Die Deichlasten werden auf die einzelnen Schauen nach dem Verhältniß der Größe der Schaugebiete vertheilt.

6. Verband zur Unterhaltung des QuerdammS II bei Wyler.

Um sich gegen das durch beit holländischen Oye-Polder bei Nyrnwegen rückstanende Hochwasser zu schützen, beschlossen die hiervon bisher betroffenen Schauen unterhalb der Rinderirschen Kahde im Jahre 1851 den Bau des Querdamms bei Wyler. Dieser Beschluß wurde durch die Cabinetsordre vorn 29. Dezember 1851 genehmigt. Unter dem 14. September 1853 ist eine Uebereinkunft zwischen holländischerr unb preußischen Commissaren über die Einrichtung der Schau getroffen worden, welche später unter dem

1. Februar 1865 und 26. Mai 1881 einige Aenderungen erfahren hat.

Mitglieder des Verbandes sind:

1.    die Beerbten der Schauen Rindern, Düffelt, Craneuburg, Zyfflich-Wyler und

2.    die Deichschau Millingen mit der in ihrem Gebiet gelegenen Herrlichkeit Zeeland.

Diese halten einen gemeinschaftlichen Erbentag ab, auf welchem der Haushaltsplan

festgestellt und die Wahl der Deichbeamten vorgenommen wird. Letztere bestehen aus einem Deichgräfen, 6 Deputirten und 4 Heimräthen. Für die Verwaltung dieses Verbandes sind gemäß Art. 6 auch die Bestimmungen der sonst am linken Rheinufer nicht mehr gültigen Verwaltungsordnung vorn 28. Dezember 1811 maßgebend. Die Deichlasten werden nach der Größe der Schaugebiete auf die betheiligten Schauen vertheilt.

7. Vereinbarung zur Instandhaltung der Meerschleuse bei Nhmwegen und der

Mostertdeiche bei Zyfflich.

Die Vereinbarung ist getroffen am 24. August 1784 zwischen den Beerbten der holländischen Schau Cireul van de Oye und beit Beerbten der preußischen Schauen Düffelt. Craneuburg unb Zyfflich und bestimmt, daß die preußischen ©dornten y₄ zu den Kosten für die Unterhaltung der Meerschleuse beizutragen haben, sofern diese Kosten tut Jahr den Betrag von 200 Gulden überschreiten und ebenso die Hälfte der Kosten für die Instandsetzung der Mostertdeiche bei etwaigem Deichbruch. Die Kosten werden nach der Größe der Schangebiete auf die 3 Schauen vertheilt.

Die drei Schauen Düffelt, Cranenburg und Zyfflich-Wyler haben ferner auch die große Wasserleitung vorn ehemaligen Schüttlacken bis zur Meerschleuse 51t unterhalten und erhalten dafür die Einkünfte ans den sogenannten Persingschen Unlanden.

8. Die Uebereinkunft zur Beaufsichtigung und Unterhaltung des Netterdenschen Kanals.

Sie ist auf Grund des Grenztraetats vom 7. Oetober 1816 zwischen Holland und Preußen am 13. Juni 1836 geschlossen und regelt die Beaufsichtigung unb Unterhaltung des Kanals in folgender Weise: Die gewöhnliche Räumung des Kanalbetts ist Sache der Alllieger, außergewöhnliche Vertiefungen und Verbreiterungen, sowie die Unterhaltung mehrerer genau bezeichneter Bauwerke fallen ben betheiligten Staaten je zur Hälfte zur Last.

Irr Preußen ist diese Last auf die Deichschauen Haffen, Rees, Oberhetter und Riederhetter übergegangen, deren Vertreter auf dem sogenanllten eombinirten Erbentag den Haushaltsplan der „Kanalschau" festsetzen.

Zur Abirahme der Räumungsarbeiten, sowie zur Anordnung ititb Ausführung von Jnstandsetzungsarbeiten am Kanal ist eine Conrmission eingesetzt, welcher preußischerseits die Deichgräfen Dem Hüthum und Niederhetter, niederländischerseits die Bürgermeister Dim Berg und Herwen eit Ardt angehören.

Unter dem 24. September 1844 ist ein Nachtrag zn dem Reglement vereinbart, welcher sich auf die Erbreiterung der Netterdenschen Schleuse auf eine Weite von 7 Fuß bezieht.

9. Der Mörser Deichversicherungsverband.

Er ist durch Statut vom 2. Februar 1887 gegründet und bezweckt die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder des Verbandes bei Beseitigung außergewöhnlicher Hochwasserschäden.

Mitglieder des Verbandes sind die Schauen Heerdt-Büderich, Ilverich-Lank, Uerdingen, Friemersheim, Orsoy, Ossenberg -Borth- Wallach, Büderich und Ginderich. Sie werden vertreten durch ihre Deichgräfen, welche mit dein Oberdeichinspector als Vorsitzenden den Verbandsvorstand bilden und die Geschäfte des Verbandes führen. Bei den Beschlüssen des Vorstandes hat der Vorsitzende 1 Stimme; die Deichgräfen sind nach denr Verhältniß der Deichsteuerkraft der von ihnen vertretenen Deichschau stimmberechtigt und zwar in der Weise, daß auf jede vollendeten oder angefangenen 50000 Jk 1 Stimme kommt. Die Deichsteuerkraft jeder Scharr wird bemessen aus:

1.    denr ganzen Katastral - Reinertrag der Ackerländereien,

2.    dem halben Katastral-Reinertrag der Grünländereien,

3.    dein dritten Theil des Nutzungswerthes der Gebäude rrnd

4.    denr höheren Orts festgestellten Reinertrag der Eisenbahnen.

Außerordentliche Beschädigungen der Deiche rrnd Schleusen sind sofort von der

Einzelschau zu beseitigen. Sofern die Kosten für die Arbeiten 4 % der Deichsteuerkraft der Einzelschau übersteigen, werden die Mehrkosten auf die Gesamtheit der Mitglieder, einschl. der betroffenen Einzelschau, nach Maßgabe ihrer Deichsterrerkraft vertheilt. Der Vorstand besichtigt jährlich die gesamten Deiche oder einen Theil derselben, um sich von der sorgfältigen Instandhaltung der Deichanlagen zu überzeugen und die Beseitigung etwaiger Mängel zu veranlassen.

C. Die Beaufsichtigung der Deichschauen.

Die Deichschauen sind denr Oberaufsichtsrecht des Staates unterworfen. Dieses lvird in höherer Instanz von dem Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten wahrgenommen und in unterer Instanz von dem Regierungspräsidenten gehandhabt, doch sind in letzterer Beziehung bei den Deichschauen ohne Statut gewisse Befugnisse dem Bezirksausschuß übertragen. Er beschließt (nach §§ 96 u. 97 des Zust. Ges. vom 1. August 1883) über die Genehmigung für die Errichtung neuer und die Abänderung alter Deiche, über die Herstellung verfallener Deiche und die Heranziehung der Pflichtigen hierzu, über die interimistische Tragung der Deichbaulast rrnd über die Beschränkung oder Untersagung der Nutzung eines Deiches.

Mit landesherrlicher Genehmigung rrnd nach Anhörung der Betheiligten können

1. die Besitzer' von Grundstücke!: tut Ueberschwemmungsgebiet zu Deichverbätrden

vereinigt,

2.    nrehrere Deichverbände zu einem Deichverband vereinigt oder

3.    mehrere Deichverbände unter eine gemeinsame Deichverwaltnng gestellt und zu gegenseitiger Unterstützung bei außerordentlicher Beschädigung der Deiche verpflichtet werden.

Die Oberaufsicht über das gesamte Ueberschwemmungsgebiet des Rheins innerhalb der Landesgrenzen und somit auch über Gebiet und Anlagen der Deichschanen führt der Oberpräsident der Rheinprovinz. Ihm sind durch die allgemeine Verfügung über die Strombauverwaltungen von: 22. Januar 1889 folgende Aufgaben übertragen:

1.    die einheitliche Leitung von Maßregeln zur Abwendung und zur Bekämpfung von Hochwasser und Eisgefahren,

2.    die technische Prüfung der Entwürfe zu Deichanlagen im Strom-Schiffahrts-liitb Landeseultnrinteresse,

3.    die Überwachung der Stromdeiche und des Hochfluthgebiets namentlich mit Rücksicht auf den Hochwasserabfluß.

Er überwacht hiernach int allgemeinen den Ausbau und die Instandhaltung der Deiche, leitet in Zeiten der Gefahr den Hochwassernachrichtendienst, überwacht und unter-stützt die Deichvertheidigung.

Der Hochwassernachrichtendienst ist durch die Anweisung des Oberpräsidenten vom 0. März 1894 geregelt und gestaltet sich in seinen Grundzügen wie folgt:

Die Meldung von Wasserständen beginnt, wenn beim Wachsen des Oberrheins der Pegel zu Bingen 3,5 m oder beim Wachsen der Mosel der-Pegel zu Coblenz 5,5 m zeigt oder weint bei fester Eisdecke Thauwetter eingetreten ist.

Die Nachrichtett werden vermittelt durch die Hauptmeldestelle in Koblenz und für den Unterrhein durch die Nebenmeldestellen in Köln, Düsseldorf, Ruhrort,- Wesel ititb Emmerich.

Morgens zwischen 7 und 8 (bei höheren Wasserständen außerdem auch Nachmittags zwischen 4 und 5) gehen gleichzeitig folgende Drahtmeldungen:

1.    von der Hauptmeldestelle in Koblenz itad) den Nebenmeldestellen in Köln, Düsseldorf, Ruhrort und Wesel über Wasserstände an Oberrhein und Mosel,

2.    tioit Köln nach Düsseldorf, Ruhrort und Wesel über den Wasserstand in Köln,

3.    von Düsseldorf nach Ruhrort und Wesel über den Wasserstand in Düsseldorf,

4.    von Ruhrort nach Wesel über den Wasserstand in Ruhrort.

Gegen 9 Uhr sittd hiernach die Meldestellen in Köln, Düsseldorf, Ruhrort und Wesel int Besitz sämtlicher Wassernachrichten vom oberen Lauf und geben diese in einer Meldung an eine Reihe von Orten int Ueberschwemmungsgebiet weiter, so daß gegen 11 Uhr die Wasserstandsnachrichten an den wichtigsten Punkten des Gebiets bekannt sittd. Sie erforderlichenfalls noch weiteren Orten und Personen mitzutheilen, bleibt der Be-stimmung des Regierungspräsidenten überlassen.

Der Hochwassernachrichtendienst wird in allen Theilen durchweg auf Staatskosten

ausgeübt.

Auf der Uebersichtskarte Nr. 5 ist dargestellt, welche Orte im Ueberschwemmungsgebiet Drahtmeldungen über Wasserstände erhalten mib von welcher Meldestelle diese ihnen Zugehen.

Die Regierungspräsidenten als Landespolizeibehörde handhaben, unbeschadet der denl Oberpräsidenten ertheilten Befugnisse, das Aufsichtsrecht in Deichsachen. Sie haben insbesondere darüber zu wachen, daß ohne ihre Genehmigung keine Deiche oder ähnliche Erhöhungen der Erdoberfläche int Überschwemmungsgebiet angelegt, erhöht oder abgetragen und daß zerstörte Deiche erforderlichenfalls von beit Betheiligteu oder Verpflichteten wieder hergestellt werden. Sie können ferner Bestimmungen für die Unterhaltung der Deiche erlassen und eine solche Benutzung der Deiche, welche deren Widerstandsfähigkeit zu schwächen geeignet ist, beschränken oder ganz untersagen (§§1,4 und 24 des Deichgesetzes von 1848). In letzterer Beziehung tritt bei Deichschauen ohne Statut eiue Mitwirkung des Bezirksausschusses eiu (siehe S. 58).

Der Regierungspräsident führt die Aufsicht über die Deichverbäude mb die gesamte Deichvertheidigung bei Hochwasser. Er wird hierbei unterstützt mit) theilweis vertreten durch die Laudräthe, welche im allgemeinen den Verkehr zwischen der Aufsichtsbehörde und den Deichschauen vermitteln und für einzelne Aufgaben (Leitung der Maßregeln zur einheitlichen Deichvertheidigung, ferner im Bereich des Clever Reglements: Leitung des Erbentages und Prüfung der Rechnungen rc.) zu Commissaren des Regie-rungspräsidenten ernannt sind, und durch den Oberdeichinspector. Letzterer hat insbesondere die Aufsicht über die Instandhaltung der Deiche und die Vorbereitung zur Deichver-theidigung zu führen und bei eingetretenem Hochwasser und Eisgang die Deichvertheidigung an den gefährdetsten Punkten zu leiten.

Im Einzelnen enthalten die 3 Verwaltungsordnungen der Deichschauen folgende Bestimmungen hinsichtlich der staatlichen Beaufsichtigung:

1. Das Clever Deichreglement von 1767.

Der Regierungspräsident entsendet einen Commissar zur Leituug des Erbentages (§ 91), prüft die Jahresrechnung (§ 154), stellt den Haushaltsplan für das Rechnungsjahr fest (§ 151), läßt durch deu Oberdeichinspector die Aufsicht über die Instandhaltung der Deiche führen (§ 6) und die Deichvertheidigung an den gefährdeten Punkten leiten (§ 79). Er entscheidet über Klagen der Einwohner der Schau gegen die Deichbeamten (§ 91) sowie über Beschwerden wegen Anlage und Ausbau der Schaugrüben (§ 103); er läßt endlich alle Streitfragen über Deichangelegenheiten, welche zwischen Beerbten und Deichbeamten u. A. entstehen, und über welche das Reglement keine Bestinnnungen enthält, durch deu Oberdeichinspector und 3 Deichgräfen untersuchen und trifft auf Grund ihres Berichts die Entscheidung mit Ausschluß des Rechtsweges (§ 160).

2. Die Verordnung vom 7. Mai 1838.

Der Regierungspräsident stellt das Deichkataster fest (§ 5), bestätigt die Directions-mitglieder und ertheilt ihnen eine Instruction (§ 6), nimmt die Jahresrechnung ab und genehmigt den Haushaltsplan (§ 15); nur mit seiner Genehmigung können Schulden gemacht oder Verfügungen über Corporationsgrundstücke getroffen werden (§ 15) und seiner Entscheidung unterliegen alle technischen Fragen in Deichsachen (§ 17). Ueber eine etwaige anderweitige Abgrenzung des Teichgebiets oder eine Aenderung des Beitragsverhältnisses entscheidet der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten (§ 16).

3. Die allgemeinen Bestimmungen vom 14. November 1853.

Der Regierungspräsident handhabt im allgemeinen das Aufsichtsrecht in dem Umfange und mit den Befugnissen, welche den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen (§ 24), er entscheidet über alle Beschwerden gegen die Beschlüsse des Deichamts und des Deichhauptmanns, sofern der Rechtsweg nicht zulässig und eingeschlagen ist (§ 24). Ihm ist jährlich der Finalabschluß der Deichkasse und der Haushaltsplan vorzulegen (§ 25); er ist erforderlichenfalls berechtigt Ausgaben für die dem Deichverband obliegenden Leistungen in den Haushaltsplan zu bringen und die Einziehung der erforderlichen Beträge zu verfügen.

Der Regierungspräsident ist ferner ermächtigt, außerordentliche Revisionen der Deichkasse und der Deichverwaltung vornehmen zu lassen, Commissare zur Beiwohnung der Deichbegänge und Deichamtssitzungen abzuordnen, eine Geschäftsanweisung für die Deichbeamten zu ertheilen und Polizeiverordnungen zum Schutze des Deichgebiets und der Aillagen des Verbandes zu erlassen (§ 25). Er kann bei erheblicher Veränderung der Grundstücke eine Berichtigung des Deichkatasters anordnell (§ 9) und etwaige Abweichungen von beit Bestimmungen über die Beschränkung des Eigenthums im Binnen -Mid Vorlande genehmigen (§ 20).

Der Kreislandrath — ebenso wie der etwa abgesandte besondere Commissar — ist bei Wassergefahr berechtigt, sich persönlich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob und wieweit Sicherheitsmaßregeln getroffen sind und kann bei Gefahr im Verzüge selbst Au-ordnungen cm Ort und Stelle treffen (§ 26).

Zur Erläuterung und Ergänzung der Ausführungen über die Verwaltiurg und Beaufsichtigung der Deichschaueu dienen die Uebersichtskarten Nr. 5 und 6 und die nachstehenden Zusammenstellungen III und IV, aus denen die für jede Deichschan gültigen Gesetze nnb Vorschriften ersichtlich sind.

•V

t

.... • * • -

Inn üb'*- H mm mfiwmfmtmft uimmtytUt M.

'

-    '    *    '    ‘    '    r

'

.

¹

Liehe Anmerkung Leite 9.

Nachweisung III.

lieber die geschichtliche Entwicklung des Deichwesens und die Einrichtung der Deichschanen.

Laufende Nummer

Es

wurden

ein

gerichtet

bis 1769

von 1769 bis 1815

von 1815 bis 1840

von 1840 bis 1860

von 1860 bis 1880

von 1880! bis 1896

Für die Verwaltung der Deichschauen sind hauptsächlich maßgebend

1.

2.

3.

4.

die Bestimmungen des Clever oder Mörser Deichreglements

Dienstinstructionen nach Art der Mörsischen Instruction von 1842

die allgemeinen Bestimmungen vom 14. No vember 1853

die Besinn mungen der Polizeiver ordnung vom 1. November 1875

Bemerkungen.

Götterswickerhamm, Flüren, Bi'slich, Ree und Renn, Haffen, Rees, Ober-hetter, Niederheiter/) Hüthum/) Ossenberg - Wallach, Büderich, Ginde-rich, Xanten - Wardt, Vynen - Ober mörmter, Niedermörmter, Appeldorn, tzoennepel, Grieth-Wisselfeld, Fingerhut-Wisselward, Ganseland, Leydeich, Patersdeich, Dill Moyland, Cleverhamm, Düffelt, Rindern, Cranen-burg, Bovenholt, Huisberden, War-beyen, Friemersheim/) Homberg/) Orsoys)

Stapp, Bislicher Außenpolder I, Obergrietherbusch, Emmerich/) Emmericher Eyland, Zyfflich-Wyler, Beylerwardt

Unterreeserward 1819, Mittelgrietherbusch

1829,    Querdamm I

1830, Vidoml833,Werrich 1838, Bardische

Außenpolder 1838

Reckerfeld - Lohrward -Dorneward 1842, Büssen 1847, Querdamm II 1851/) Bressers Anwachs 1852

Mehrum 1865, Salmort 1866, Bislicher Außenpolder II 1867, Wissel 1872, Grietherbusch - Praest 1877

Heerdt-Bilde ' nch 1838, Uerdingen 1838, Mörs 1838, Dormagen-Rheinfeld 1839³)

Zons-Stürzelberg 1844») '

J) Die Schauen Enune-rich, Niederhetter imb Hüthum haben bei Gelegenheit der Zuziehung ehemals holländischer Gebietstheile zum Schaugebiete im Jahre 1887 neue Statuten erhalten.

²)    Friemersheim, Homberg und Orsoy haben 1838 ein neues Reglement erhallen, Friemersheim außerdem im Jahre 1853 ein neues Statut.

³)    Dormagen-Rheinfeld und Zons - Stürzelberg standen zuerst unter einer Verwaltung unb sind erst 1845 vollständig getrennt worden.

Riehl.Worringen 1852/) Lohausen 1854, Duisburg 1854, Böckum Serm - Mündelheim 1858

Schwellingen 1880, Spillekeswardt 1886, Bislicher Insel 1887 |

Rheinberger Grindl870,Zon-ser Somlner-damm 1877, Düsseldorf-Hamm-Volmerswerth 1879

Laar-Beekerlverth 1886, Bliersheim 1887, Ilverich-Lank 1887, Werthausen 1889, Uedesheim 1889, Flittard 1892, Itter - Himmelsgeist 1894

Neuß er Polder 1883/) Ruhrort

1891,    Duisburg

1892,    Kaiserswerth 1894,

Düsseldorf 1894, Solinger Rheindeiche 1895,

Meiderich 1896

⁴)    Beinr Querdamm II gilt das Clever Regle-utettt nur für die betheiligten preußischen Schauen, für die Verwaltung sind die Bestimmungen der Verordnung vom 28. Dezember 1811 maßgebend.

⁵)    Die allgemeinen Bestimmungen von 1853 sind im Riehl-Worringer Statut fast lvörtlich enthalten (siehe die Anmer-kung auf Seite 9).

0) Die in Spalte 4 aufgeführten Deichschmien finb dirrch Beschluß des Bezirksausschusses zll Düsseldorf errichtet.

Die Bestimmrmgen der Polizei -Verordnuug vom 1. November 1875 sind übrigens für alle Deichschauen inr Regierungsbezirk Düsseldorf maßgebend. (Vgl. S. 50.)

Nachweisung IV.

Ueber die für die Verwaltung der Deichschauen maßgebenden Gesetze, Statuten und Verordnungen.

Abtheilung I: Rechtes Nheinufer von Deutz bis Düsseldorf.

Abkürzungen für Abtheilung I bis VII.

C. N. 1767 — Clever Deichreglement vom 24. Februar 1767. M.R. 1769 — Mörser Deichreglement vom 16. April 1769.

E.G. 1807 — Entwässerungs-Gesetz vom 16. September 1807. P.N. 1811 — Polizei-Reglement vom 16. Dezember 1811.

C. O. 1888 = Cabinets-Ordre vom 7. Mai 1838.

D. G. 1848 —Gesetz über das Deichweseu vom 28. Jan. 1848. A. B. 1853 — Allgemeine Bestimmungen vom 14. Nov. 1853.

P.B. 1875 — Polizei-Verordnung vom 1. November 1875. G.A. 1885 — Geschäfts-Anweisung vom 10. Dezember 1885. P.V. 1886 — Polizei-Verordnung vom 20. Mai 1886 sKölnl-D. I. — Dienst-Instruction.

C. O. — Cabinets - Ordre.

9t. 93. — Regierungs - Verfügung.

93 . 93. = Beschluß des Bezirks-Ausschusses.

Lsde. Nr.

Deichschau

Kreis

Die Deichschau ist gebildet

auf Grund des Gesetzes vom

durch

Statut vom

durch

Verfügung

vom

Für die Verwaltung der Schau sind hauptsächlich maßgebend

Außer dem Deichgesetz von 1848 sind für die Deichschau gültig

Bemerkungen.

Stammheim -Flittard

Solinger

Rheindeiche

Mülheim a. Rh.

Solingen

D.G. 1848 19. Dezember

A. B. 1853

1892

P.V. 1886

B. B. vom 26. März 1895

P.V. 1875

Jtter-

Himmelsgeist

Düsseldorf-Hamm - Vol merswerth

Düsseldorf

(Land)

Düsseldorf

(Stadt)

23. Oktober 1894

A.B.1853

P.V. 1875

Die Deiche der Schau sind noch nicht ausgebaut.

24. März 1879

revidirt am 3. October 1887 mld neu erlassen am 16. Januar 1894

Düsseldorf

(Stadt)

B. B. vom 18. Juni 1894

P.V. 1875

Die Bestimmungen des Statuts für ben Düsseldorf-Hamm -Volmerswerther Deichverband vom 16. Januar 1894

Abtheilung II: Linkes Rheinufer von Köln bis Neutz.

Riehl-

Worringen

Dormagen

Rheinfeld

Köln

(Stadt und Land)

Neuß

D.G. 1848

E.G. 1807

29. November 1852

25. Juni 1839

Die ausführlichen Bestimmungen des Statuts

D. I. vom 27. Novbr. 1839

P. R. 1811 u. P. B. 1886

P. R. 1811, P. V. 1875 u. G. A. 1885

Zonser

Sommerdamm

D.G. 1848

29. April 1872

A.B.1853

Zons

Stürzelberg

E.G. 1807

17. Januar 1844 und 17. Nov. 1845

D.J. vom 25. Febr. 1846

P. R. 1811 ii. P. V.1875

P.R. 1811, P. B.1875 u. G. A.1885

s Siehe die Anmer-I knng auf S. 9. Für die an Stelle des Riehl -Wor-ringer Deichver-bandes getretenen Verbände Köln und Worringen sind die Statuten am 13. August 1897 bestätigt, für die Verwaltung der Schauen sind hauptsächlich A. B. 1853 maßgebend.

Uedesheim

D.G.1848

23. Juli 1889

A.B.1853

6 Neuster Polder

B. B. vom ¹ 4. Oktober 1883

P.V. 1875

P. R. 1811 u. P. V. 1875

P. R. 1811

Abtheilung III: Rechtes Rheinufer von Düsseldorf bis Wesel.

Lfde. Nr.

D e i ch s ch a it

Kreis

Die Deichschau ist gebildet

auf Grund des Gesetzes vom

durch

Statut vom

durch

Verfügung

vom

Für die Verwaltung der Schall sind hauptsächlich maßgebend

Außer dein Deichgesek von 1848' sind für die Deich sch au gültig

Beuierkuttgeii.

Lohausen

Düsseldorf

(Land)

D.G.1848

23. Juni 1854

A.B. 1853

P. V. 1875

to

Kaiserswerth

B. B. vom 3. April 1894

P.V.1875

IO

Böckum Serm Mündelheim

9. April 1858

A.B. 1853

P. V. 1875

Duisburg

Stadt

Duisburg

(Stadt)

B.B. vom 17. Juni 1892

P.V.1875

CO

Duisburg

Sonunerdaium

6. September 1854

A.B. 1853

P. V. 1875

Weiderich

Ruhrort

B.B. vom 17. Oetbr. 1896

P.V.1875

CO

Ruhrort

B. B. vom 16. Juni 1891

Laar Beeckerwerth

1. März 1886

A.B. 1853

P. V. 1875

Schlvellingen

D. G. 1848 26. Juli 1880

und

C.R. 1767

Die Bestimmungen des C.R. 1767

P. P. 1875 u. G. A. 1885

Stapp

C.R. 1767

Götterslvickers-hamm-Raulach

CD

Mehrum

D.G.1848

und

C.R. 1767

1. September 1865

Büssen-Polder

C.R. 1767

C. O. vom 12. Juli 1847

Vidom

Rees und Ruhrort

C.O. vom 26. Novbr. 1833

Abtheilung IV: Linkes Rheinufer von Reich bis Fanten.

Lfde. Nr.

Die Deichschau ist gebildet

Deich sch au Kreis auf Grund des Gesetzes vom

durch

Statut vom

Für die Verwaltung der durch Schau sind Verfügung hauptsächlich vom

maßgebend

Außer dem Deichgesetz von

1848' sind für Bemerkungen, die Deichschau gültig

1 Heerdt-Büderich Neuß C.O.1838

D. I. vom 4. April 1861

P. R. 1811, P. V.1875 u. G. A. 1885

Gehört zum Mörser Deich-versicherungs-v erb and

Ilverich - Lank

Crefeld u. D.G.1848 Neuß

25. Mai 1887

A.B.1853

P. R. 1811 u. P. V. 1875

Uerdingen

Crefeld C.O.1838

D. I. vom 28. Novbr. 1860

P. R. 1811, P. V.1875 u. G. A. 1885

Friemersheim

Mörs M.R.1769    16. Mai

Und

D.G.1848

1853

D. I. vom 27. Setzt.

1842

C. 0.1838, P. R. 1811, P. V. 1875 u. G. A. 1885

Homberg

M.R.1769

Orsoy

7 Ossenberg -Borth-Wallach

C.R. 1767

C. R. 1767

P.R. 1811, P. V. 1875 u. G. A. 1885

Büderich

Ginderich

10

Werrich

E. G. 1807

Und

8. Mai 1838

C.R. 1767

11 ! Bislicher Insel

C.R. 1767

und

1. Juni 1887 I

D.G.1848

Nachtrag zum Statut vom 26. April 1893

12

Bliersheim

D.G.1848

23. Mai

1887

A.B.1853

P. R. 1811 u. P. V. 1875

13

Werthausen

30. Januar 1889

14

Rheinberger

Grind

30. Mai

1870

15

Mörs

C.O.1838

D. I. vom 27. Setzt. 1842

P. R. 1811, C. O. 1838, P. V. 1875 u. G. A. 1885

Abtheilung V: Rechtes Rheinufer von Wesel bis Hüthum.

Lfde. Nr.

Deichschau

Kreis

Die Deichschau ist gebildet

Außer dem

auf Grund des Gesetzes vom

durch

Statut vom

durch

Verfügung

vom

Für die Verwaltung der Deichgesetz von Schau sind    1848 sind für    Bemerkungen,

hauptsächlich die Deichschau || maßgebend

gültig

Bislich

Rees

C. R. 1767

Die Bestimmungen des C.R.1767

P. V. 1875 u. G. A.1885

2    Ree und Renn

3    Haffen Rees

5    Oberh etter

6    Nied erh etter

D.G. 1848

lMd

C.R.1767

5. August 1887

Der Haushaltsplan wird auf dem „com-binirten" Erbentage von den Schauen Haffen, Rees, Oberhetter und Niederhetter festgestellt.

7    Emmericher

Feldmark

8    Hüthum

9    Flüren

10    Bislicher Außenpolder 1

11    Bislicher Außenpolder 11

C. R. 1767

C.R.1767    24, August

und

1867

12    Reckerfeld -Lohr-

ward-Donne-

ward

13    Bressers. An

wachs

D.G. ^848

C.R.1767    20. Juni

1842

C.R.1767    17. März

und

1852

14    Unterreesenvard

15    Obergrietherbusch

16    Mittelgrietherbusch

17    Grietherbusch -

Praest

D.G. 1848 C.R.1767

30. August

1829

C. R. 1767 22. October 1877

und

D.G. 1848

18 Spillekeswardt

20. Januar 1886

Abtheilung VI: Linkes Rhcinufer von Fanten bis Calcar.

Lauten-Wardt

Mors

C.R.1767

Die Bestimmungen des C.R.1767

P. R. 1811, P. B. 1875 li. G. A. 1885

Vynen-Obermörmter

Niedermörmter

Cleve

Lfde. 9h'.

Deich sch au Kreis

Appeldorn

Cleve

Die Deichschau ist gebildet

Außer dem

auf Grund des Gesetzes vom

durch

Statut vom

Für die Verwaltung der Deichgesetz von Schau sind 1848 sind für Bemerkungen. Verfügung^ hauptsächlich die Deichschau | maßgebend

durch

vom

gültig

Die Bestimmungen des

C.R1767

Hönnepel

Leydeich

P. R. 1811, P. V. 1875 u. G. A. 1885

10

Fingerhut-

Wisselward

Ganseland

Grieth -Wisselfeld

Dorf Wissel

C. R.1767

mtb

D.G.1848

13. März 1872

11

12

13

Wardtsche

Außenpolder

Beylerward

Emmericher

Eyland

Mors

Cleve

C. R.1767

18. Februar 1839

Abtheilung VII: Linkes Rheinnfer von Calear bis Wyler.

Querdamm I

Cleve C. R.1767

C.O. vom Die Bestim-9. Mai 1830

P. R. 1811, mutigen des P, K. 1875 u. C. R.1767    ^

G. A. 1885

Patersdeich Till - Movland

Cleverhamm

Rindern

Dusselt Cranenburg Zyfflich-Wyler Querdamm II

D.G. 1848 29. Dezember 1851

10

11

12

Bovenholt

Huisberden

Warbeyen

Salmort

C. R.1767

C. R.1767

und

D.G.1848

22. Oktober 1866

Die Bestimmungen des P. R. 1811 und des P.R. vom 28. Dez. 1811

C. R.1767

zu 8, Quer-danun II: Die nähereu Bestimmungen über die Unterhaltung enthält die Üeber-einkunft mit Holland vom 14. September ' 1853

Abtheilung I

II

III

IV

VI

VII .    .

Summa

Zusammenstellung.

Die Deichschau ist gebildet auf Grund des

C. R.

1767

11

12

11

41

C. R. C. R. 1767    1767

und und E. G. D. G. 1807    1848

M. R.

1769

M. R.

1769

und

D. G.

1848

E. G. C. O. D. G. 1807    1838    1848

ii-

| Cvl rH [>* rH rH I C<]

CO I I I

CO

CO I

io    GO Xh

CO

CO

CO

so

CI,

Halle (Saale), Buchdrurkerel des Waisenhauses.

F

<//>•

/i-

/•

l.Die Laße und Ausdehnung der Abtheilungen.

O Cöln

Veulz

Mülheim

■ <b

Xa„..

e.

tc £

ei s C öln

Stadt ¹

Kreis

lp> TXT

i\

Land"

eus

Neuss

Ex.

CAT

ffitd

0 2.

fr

, \fe77ZzrcA

1 y*“

'fr.

zi

/gBairathj

setaorf

/*)

- J-H

-Kreis Solm9seXX

Kreis

Ouss

ec

2. Die Art u. der Umfang des DelchSchutzes in den Schau»ebieien.

Neuss

Uebersichtskarten zu den Deichschauen am Niederrhein.

Massstab 1:360 0 00.

Nymwegen

Ni: 1 bis 3.

V-A

/■

^G4°

e/x/

Crefeld

77xi

Kaiserswerth

So

(1

³ ..

M§i

O Zt/Z

*iemersheän

77

Z e ichenerMärun^i zu 1.

BcoirulezHie

S orrunerdeiche

fr

T-

iv .

sö’rs

72

F”5>r

Ex

M cir s

Barth A

/;

Xanten

Duisburg jM

Xv/A i

X J

mmMm. V—XMfrm, 1°»,

Tr/O

5tsZiot

70

o;

„»5

Holten

o IE

S[

NW.

Spellen

'x_r/

GStterswickerham

IQ Dinslaken

esel

dhp or L

77

VI

12

r<i

fr i

Hailern

74-i

>S

/ßi^Z %■

Mehrhoog

iDtsdbi

Kr

\\ eeX

Cratu-nbiu

X /pS'sinoen.

Qj

vn i

Clevre

/o\\o

'OfPraest

77Ä^&

l/J

Keeken O/

CUneUti

füdutmi

Zobii/i

L „JEltiui

Zevenaar

Ehpnerich

«*>■ Heerenbag

7 M    A>

Schleuse

IFetterden.

Cranaü)

z<?

-i-

Nymwegen

-Zrf - 7

TemAlts

Abtheilung I.

7 Stammheini -KWJard

2    Solinger Hheindeiehe

3    Juer-Himmelßcist

fr Düsseldorf'- Hamm -Volmerswerth.

5 Düsseldorf Stadt

Abtheilung H.

1    Riehl - Worringen.

2    Dormagen. -RheinJlld

3    Zons

fr ZoTts-Stiirzelberg

5    Uedesheim

6    Zfeuss

Abtheilung, Bl.

7 Lohausen.

2    Boctaan. Serin -Mündelheim

3    Duisburger Sommerdeictv ff-Duisburg Stadt

5    Duu‘-Beeckerwerth

6    Schwellingerbrueh.

7    Stopp

8    GöUersveickerhtimm.

9    Mehrum

10    Biissen,

11    Vidonv

12    Kaiserswerth.

13    Buhrort 7fr Meiderieh,

Cöln

O \qg®\

z ^

mesdo

Deutz

leKL X

v,----■' .

E._

D-----'

MuUteim

<02.

p V_o

Crefeld

z 7 // x-v

vn iz7i Js

A/

m KStändieSfCsHl    ^

?XX    OBawnb

I y=-v

l^Bcmnthy

’M

oj

v..

;x

3 )\

"SÄÄE

X'u_<e,X

zd^hiV

Ly"'"

fr

Cleve 7-

nss*(

zi

Keeken, ny

«KW

Panjterclm,

CancLui

Kaiser: . rrtfL

Soekum

yvw-t)

x^X^r

/x-,c'A,

12

z IV mH

z“ -tx„    I I ! A

>-X

vr>

'"yCe\ / La

wjr»

Lolith

IP^T^VzpX*

*^u,™L3nrii

Zevenaar

7.T

S2

5X

•vc

77

Xanten,.

.. z 7

vv

z'

Apr___

£ X V

3/)ä

Enpme^icli

,S‘ Heeraib

A-

erg

Abtheilung, IV.

7 Heerdt -Diiderieh,

2    dberich—Lank

3    Uerdingen.

fr Friemersheim,

5    Homberg

6    Orsoy

7    Ossäiberg-Borthr Uallaeh S Büderich,

9    Ginderidi

10    Werridi

11    Bislirher JnseL

12    Bliersheim

13    Werlhausen

7fr Bheinberger Grind IS Moers

.ö&-

7 Sf

^S?7

Duisburg ^

rfl

'SuZüA

ses

Schleuse

70

rt

-Zfr

# X\ O \

VSpeUen. >

7 /llaffltTU '/

X S

fr

x>

z^t

'Seiterdezv

77b

Z* GSttersinekerhajri

- r>

Haldern

z"'

3. Das LT eb er schwemm ungs ßebi et des Rtieins u. der bei einem Pe^elstande von 8,94 m Düsseldorfer De »ei (Hochwasser lssz/ss) vom Hochwasser überfluthete Theil der Niederung.

V;

Holten

o III

J/

Ytrithe

) Dinslaken

resel

Mehrhoog

Jssetbi

7Z^&

Nymwcucn

Z eichenerldämriR zu 2.

Cranmh

,-----1 Dcichschaiun,welche xollstäTuliggegen, den Eintritt

I des JtochJvxLssers abgeschlossen sind. ( EajiJicleirh -schäum )

—Deichs ehernen., welche bei den höchsten Hochwasserstanden (über 800 m Düsseldorfer PegeLi von den unteren Abschluss-deichen her RüdcsUuuvasser erhalten

Z'6

Neuss

i_0 Cöln

, ,a)

Crefeld.

2?«7

ui X

Xa

s^rS

V.

_r7,. . Deichschetiicn, welche durch Tiochvassertbeie JTliigcldeiche I gegen strömendes Hochwasser u.durch Sommerdeiche gegen Sommerhochtvassergeschützt sind (Flügeldeidisdiauen,).

vn <;//

Cleve

/f \ /

i

Keeken

Abtheilung V.

/ Bislieh.

2    Beh und Renn,

3    Haffen fr Hees

5    Oberheller

6    Xiederhetter

7    Emmerieh

8    Hüthum

9    Flüren

10    Bislicher Aiissenpclder I 71 Bislicher AussenpolderJZ

12    Reckerfeld-Lohrward -Domieward

13    Bressers Anwuchs 1fr Reeserward

IS Ober Grietherbusch.

76    Mittel Grietherbusch.

77    Grietherbusch-Praest 18 Sp dickest vardt

Mülheim.

0*

oXv

-XsXC

02 a

fr

Deufischatun denn. Deiche durduveg mit der Krone unter IVinterhochweLsscr liegen. (Sommerdeichschcaien.).

CT

fr(,

Pc

~y

CanctLn

0 86*

A*r

**

Vi

iisseidorf

Cos

"LT

T.2 "

.VT"V

L,-

Z-'

.p

fr

'•N

)6tß»

r-\j.

’r-i¥

75-

IV

förts

|l

p

//.

C^Pe,

SOc

y'"

M.

Zeichenerklärung zu 3.

Grenze des Überschwemmungsgebietes

| 1 § d]

Duisburg 4

S?y' jtytmbi

i

\v    LBorth

77

Xanten.

.vQ/7X

VIX⁷ ^

\__O HSnnefid s '

₂ \Appädänp y

z yrE X'⁷ sife

75

16,0

7¹

Bislieh.

10

;7J

^j&llüihiini

jry

l\ %

ZqA h

U^Elzeii

Zevenaar

ich.

11

vc

S.Heeraibag

Abtheilung VI.

7 Xanten -Wardt

2    Vynen-Obermörmter

3    Niedermörmter fr Appeldorn

5    Hönnepel

6    Leyddeh

7    Fingerhut AfTssebvnrd

8    Ganseland .9 Wisselfeld

10    Wissel

11    Wardt sche Aussenpolder

12    Beylerward

13    Emmericher Eyland

-Z

s XX

X 70

; ²Xs

-X 5

Vj

ses

*/T

15.

x.

Neiterden

iv

I Sp

Die bei einem. Wasserslande von

8,9ü m. Düsseldorfer Pegel (Ebduvasser 1882/83, von Banndeichen, geschützten. Fliehen

Gottersvrickerham    z

BiSdern

'Eilyiil efe-

arm,

"V

o ET

1 Die bei dem, gleichen Pegelstande j v. Hochwasser bedeckten Flächen

Holten

S(

)Dinsldkai

esel

Mehrhoog

Jssdbi

Inhalt

1360000

*P

XVlIhelmErnst u.Sohn,Berlin.

Bemerkung zu 3.

Der Hodamsscrspiegel vom. Jahre 1882/83 ist durch Horizontalkiirwr in. tiöhenabstanden von OJO m dargestellt.

Abtheilung VB.

7 Querdeunm und Paiersdeieh

2    TüL-Mqyland

3    Cleverhamm fr Rinden

5    Düimd

6    Cranenburg

7    Zyfflich-Hyier

8    Querdamm.

9    BovtphoU

10    Huisberden

11    Warbeycn

12    Salmort

B. Gisevius ^est.

........... ■;

iH

titiTr ^ ^iiith iTri iti n liniiitiijgltojijiloli'liiny

4. Die Lader Deiche und der alten Rheinarme.

Neuss

tO Cöln

o \ow£5?\

Deutz ||^<1 s.. .^<7 X

Mülkeim

6"

WiesdaZw

4--r-

gebt

c9T

VI

-v

Wt

Uebersichtskarten zu den Deichschauen am Niederrhein.

Massstab 1:360000.

Cranenb

Nymwegen

3ersirufe/i

Crefeld

ZeichenerHärung zu 4.

XU !

"\

v?

Tertia

Kaisa'SVhrÖiZ^

-BoeJau/

aß

I-

" -iC5Z

75.

iv

rllte Rheinarme

Cleve

\ Keeken n

gfiZZöM

ttheiruxrme, welche, noch, jetzt bei Hochwasser in Wb'kscankeit treten,

S"1

Paimerden,

t'andiei.

Xr. 4 Dis 6.

Ab theil ung I.

7 Stanunthei/n -Flittard

2    SoUngei' itheimleidie,

3    Juer-Himmdgeist

’t Düsseldorf'-Hamm -Volmerswerth 5 Düsseldorf Stadt

72

fürs

^'VTr^VncT^'

,1

p

e>

x.'‘

Xanten....

ff jHubib

77

77

79»

Duisburg L

i o    /    2    3    ** S 6

■    i i i ;    ,j__

1: 360000.

“'s

51

-7

<F

mnw:

io

-<w£i °Büderi

Bislieh

79

o \j|l

SpeZLerv

OPxgVM^Z    /Z-V

Gotta'swiekerham

»j>

Holter

o III

fODmsldken.

'eselX"

5. Die LTebermittelund der Hochwas serna chrichten.

•fe

XTeuss

X:

’refeld

Deu

wf

:M Ft4M^e4‘

t'^iuiuel

u.

-7»

02

'erunth*—

sei

x    fe Ä¹

7z

Le'

Heaet

c44

vt

3p

<g^

Cg

V_-

2j~

75.

w:

sorar

lo

/////

Hoehemmerii

Mejixelrn

Xanten

uJebigen

Coblei/hz

r°ltjbb?nn,z

x;

Wanheim

vXZ

yV

yv«

in.

(O

\Sohn(jcn

⁶

o T iIEäXL

Ziffer*

isJuA

x.

ft

Z._7<

JLa \)

\ fO

/.'/■

«/<7Z V \ ¥

---

-.. Voerde ettersuickerhasn

//<

\ Dinslaken

ese

k’gj’i /To'/yr.

6. Die D eich schauen nach den für ihre Bildn na mass

y>-

gebenden Bestimmungen.

?:.0 Cöln

Neuss

Crefeld

"'S

ich! X

ML

Mülheim

Xv\

Lanr/d.

°z4»/

^7

3f<ra

Wiesdmi

l^frteiiujgrf'jx

Tirathy

ÜSS

^0ydohäuse.

orf

uertinigai

K.

72

;p

Kaiserswerth

Bockumv

#-

■c

/■

75.

IV

so>s

72

Xx

:;v?

/L

.7

xx

] a&y Cleve/' Reglements vom Z‘c. Februar 1767 i <7as Mörser Reglements vom K. April 1769

, f des Gesetzes vom, 76 September 1807

5#/' Verordnung

vom 7. Mai 1838

Zeichenerklärung zu 6.

Die D eichsckcLUjtn sind eingerichtet auf Grund

! <£es Deiehyesetzes ] des Reglement.

J <7<a Reglements j rfö Reglements

MOS und den allgenuinen Bestimmungen er /OnVmumber IS53

vom 28. Januar 1608

1767 und des Deichgesct2.es von 18h8

1767 bezw: T769 u. abgeändert aut' Grand d.Deichgesetzes v. 18Wt

1769 und abgeändert durch die Verordnung r. 1838

dl

’yi

Fti \iv

5\    xl

ff

Duisbui-g T ftiJ^

La

4r

x.

Holten

<7'

o III

I

»I

«t(E

KU

J <»

AUoTivfi\p-y

GoUerswickerham

/ö7X A j o \ >1 \SpeUen w \ |

77-l-jl

Dinslaken

j </a9 Deichgesetzes

Abtheilung Tt.

7 Riehl-Worringen

2    Dormagen.-fflieinfeld

3    Zons

‘t Zons-Stürzetberg

5    Uedesheim.

6    Neuss

Gibav ,4

vx

/ iV-TZtV^

-xd

*•*?

0 i:L.>

75

/2

v-

ses

2/0 ^ /Hafftn,.

4 ,? /

Hardern

Mehrhoog

rV-

n.

is

Ehunerich

XA

S.fleerenbepcj

Zevenaar

75

LS

x>>

4x

- ₂

/ Vynen 4    _

s^zrn^Jkwrinten

4'

\mwü,

"Kettenden

eJssdbi

C4

Nymwegen

Abtheilung TU.

7 Lohausen

2    BockudlSerm -Mündelheuii,

3    Duisbwger Somneerdeich.

‘r Duisburg Stadt

5    Laar-Beer/.rrwerth

6    Schwelltngeeb mich,

7    Stopp

8    Götterswideerhamm,

.9 Mehrum

t0 Bässen 7/ Vidom

12    Kaiserswerth

13    Ruhrort 74¹ Meiderich,

x_

__X tPeswmaen

TentHTs

12

Lo

6,

vn i/Ä

Keeken

3<m>k

l5>

F'*s

v.

Ä/

Caiulia

'lobith

Piuuiejuhn

j_ vVs    —j

TZ \ HnsäSen

T^m«ndi

Ringenberty

7/XX    ¹    ^

M/ ,

2 ZPP^f^

mlcr Z

72

yvisy,

Ytfri

72

75

ff.

'Hörndl

ti^riröic

Zevenaar

Abtheilung IV.

7 Heerdt -Büderich.

2    Jlverirh-LanJe

3    Uerdingen

b Friemersheim, ö Homberg

6    Orsoy

7    Ossenberg-Borth-WdUaeh S Büderich

.9 Ginderich

10    Werrich

11    Bislidur Jnsel

12    Bliersheim

13    Werthausen

Vt Rheiid/erger Grind,

IS Moers

es,

IM

v/sj fiX'r*¹

TX v ⁷

Ö S.Eeerenbay

X¹

iV«

/ x>

X>

Civtnaibu

VII

Cleve

V-

Nymwegen

__/Kenetinae/t'S. Tj

fT&AJi__/t

Abtheilung V.

7 Bislieh

2    Reh und Renn

3    Halfen b Rees

5    Oberheiter

6    Xiederhetler

7    Emmerich

8    Hüthum

9    Flüren

10    Bislieher Aussenpotder 1

11    Bislieher Aussenpoltier H

12    Reekci'/eld-Lohrivard-Domeward

13    Bressers Ammchs 1b Beeserward

15    Ober Grietherbusch

16    Mittel Grietherbusch 77 Grietherbusch-Praest,

18 Spillekeswurdt

X.

'J

/,° J 7 'djiinriMV ^Bildenich/ms

is/\.BiüUch

Kr /

•9 / Z>

e s ei⁻'

Wilhelm Ernst u.Solvn, Berlin.

O'

xv

Cs"

'x

X    mtuwjn^W

kun/Ziim

Candiu,

CalciwJ.,

zo

7vx-

Z ! Jdfutsätiä'

.17®

V-

ees

\ 2 >0

/ilctffen jf\

* 2/

^ Vfo

JleSdern

VVLetI^cZ X»

NW

ff

mx^ch

MOS.Heerenh

X H Schleuse.

A ff o

Ketterden

4L»..

lobith L—Elfen

Zevenaar

Abtheilung VI.

7 Xanten-Wardt

2    Vjnen-Obermörmter

3    Niedermörmter b Appehlom

5    Hönnepel

6    bey deich

7    Finge/'hut-Wisselward

8    Ganseland

9    Wissellild

10    Wissel

7/ Wardt sdu Aussenpolder

12    ßnieiwurd

13    Emmerieher Ey land

Mehrhoog

dssdbt

S^7

■Inhalt

x>

X)

Abtheilung VII.

7 Que/daimri und Palersdeirh

2    Till-Moyland

3    Clevcrhctmm b- Rindern

5    Dülfeld

6    Cranenburg

7    Zyfflich- Wyler

8    Qaenlamm

9    Bovenholt

10    Huisberden 1t Warbeym 72 Sabnort

B.Gisevius gest.

w\

k& H4£

%

MW

WYDZIAtY POLITECHNICZNE KRAKOW

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Berlii

BIBLIOTEKA GLÖWNA

HL16 446

Hagen , L. , Geh; Ober-Baurat. Reisebericht über die der öffentlichen Arbeiten im Frühjahr 1880 a Ströme Frankreichs. Mit 6 'Kupfertafeln. gr.

— — Welche Mittel giebt es, um den Hochwasse wirken? Sf 1892. gell.

Hon seil, Max/ Grossh. Badischer Director und Professor

Hochwasser - Katastrophen am Rhein im November und December 1882. Zweite Auflage. Mit 2. Tafeln. 1883. geh.

Keller, 11., Das Sommdrhochwasser vom Juni bis Juli 1894 in der Öder und Weichsel. 8.    20 S. mit 3 Abbildungen im Text. 1894. geh.

Mohr, E., Kgl. Reg.-und Baurat. Die Stauanlage in der Spree bei Charlottenburg im Zuge der canalisirten Unterspree. Mit 5 Tafeln. 4.    1886. geh.

Müller, Friedr., Das Wasserwesen der niederländischen Provinz Zeeland. 1898. gr. 8. XXVI und 612 8. mit 120 Abbildungen im Text und 10 Tafeln, enthaltend 130 Abbildungen in Steindruck. 36 M.

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

1 M.

0,80 M.

6 M.

In ganz Leinen 38,50 M.

M,

Rh einstreun, der, und seine wichtigsten Nebenflüsse von den Quellen bis zum Austritt des Stromes aus dem Deutschen Reich., 7— Eine hydrographische, wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche Darstellung mit vorzugsweise eingehender Behandlung des Deutschen Stromgebiete^. Im Aufträge der Reichskommission zur Untersuchung der Rheinstromverhältnisse herausgegeben von dem Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden. Text in 4. Atlas mit 9 Uebersichts-Karten und Profilen nebst einer Strom-

45 M.

karte des Rheines in 16 Blatt, gr. quer-Folio. 1889. steif geh.

(Siehe auch unter Ergebnisse.)

RölolT, Kgl. Reg.- Baumeister. Mitteilungen über Nordamerikanisches Wa sserbau wesen. Im Aufträge Sr. Excellenz des Herrn Ministers der Oeffentlichen Arbeiten nach amtlichen Reiseberichten bearbeitet. Mit 48 Abbildungen im Text. gr. 4.    1895. ■

25 M.

Atlas entii. 23 Täfeln, Folio.

Schelten, Geh. Baurat, und Iloloff, Reg.-Baumeister. Geschichte der Strand schutzbauten auf der Insel Baltrum. Nebst Bemerkungen über die ostfriesischen Inseln und deren Befestigung. 4. Mit 2 Tafeln und 4 Abbildungen. 1895.

Schulz, W., Der Verwaltungsdienst der Königlich Preussischen Kreis- und Wässer-Bauinspectoren. Sammlung der für den Dienst der Baubeamten der Allgemeinen Bau Verwaltung in Betracht kommenden Gesetze, Verordnungen, Erlasse usw. Zweite umgearbeitete und bis Ende August 1886 ergänzte Auflage. Mit 3 Tafeln, gr. 8.    1886. geb. in Leinen.

—- — Nachtrag I, umfassend die Zeit von August 1886 bis März 1888. Mit 6 Holzschnitten. gr. 8.    1888. geb. in Leinen.

3 M.

8 M.

2,50 M.

— Nachtrag II, umfassend den Zeitraum vom April 1888 bis April 1897. gr. 8. 1897.    295 S. nebst Inhaltsverzeichnis für das Hauptwerk und die beiden

Nachträge, geb. in Leinen.    7 M.

Thätigkeit, die, der Preussischen Wasserbau-Verwaltung innerhalb der Jahre 1880 bis

1,30 M.

1890. gr. 8.    1890. geh.

Tolkmitt, Cb, König! Baurath. Grundlage der Wasserbaukunst. 8. 1898. Mit 62 Holz-

9,20 M. gr. -4. 2 M.

schnitten. 8 M. In Leinen

Ufersehiitzwerke auf den Ostfriesischen Inseln. 1883. geh.

Mit 3 Blatt Zeichnungen

Hallo (Saale), Buchdruckerei des Waisenhauses.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Fl

100000301539