%

~i".r$

'

V

rf'

i

.$

*

/• < * ! ■

i.

X

;-v

’S

*

•K

f

*■-?*

■v

\

<

p •*■'•* --.

' V v,

* *1

«.

r <

ü

W

v

4

■

.

- ?

-V.-J-

sr)

- {*■**'■

\

Y

\

- ^

i

T* V

i

#

<

•a>

>/

♦X* w

f

*

t

i

* /v'Y

<

■

=V

SsP '

.

SPfs

5 _■:

>

X-l

■ «*

>‘i    •

nt

*-'X

* >

?\ 'x

;' * $ *

^ '

ir*r

\

\ „

-

S

J _

Ai. *

**

r.

/

<

$r

*

\

• A\

-

±

>

* \

i»,

.s

' \\

-v - %.

w

p ■§*-*■ 4

.

i

-:> j

* v 4

.vr-;

., *

.S

m

■yr>

t

>•

<7

Typ

,?r "

*

•i**

,rO

*

V *■ X

i

k ’

Lr

.^w

• "V.

r

e; -ä

y

"v^ ■-

■■T.v

v

Av

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000299560

/Jpf) ^

'/t

*'■

i—

ma.

*prS>

Ifeetiloiitß !*&**•

VL'*nrö>*>

XXX

Vv2,

#

\

■■■.

%

V

V

I

s#

'/

/^1

3C

%-p-pp-l»    ,

<t

iS

iS

>//—

/tfpßp: — (Slfcrlr ^

/?•

y/^yr^y’

7/*-

iS.

cy s

fr

'fr+r

’/*rfrrW-

&JU - S&. -

^ 33. /fvr

5prs?

Ififeftttiokti- ixbmfcm

<t33>

XKX

m-

Sonderdruck aus dem „Zentralblatt der Bauverwaltu XXVI. Jahrgang Xr. 83 vom 13. Oktober 1900. j Herausgegeben im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

r*%

|l'3r2cr2S

Grundzüg-e für die Einrichtung¹ von Festpunkten für wasserbautechnische Feinnivellements.

Von

Prof. Dr. Wilhelm Seiht

Geheimer Regierangsrat.

Die mit der fortschreitenden Ausdehnung der von dem mir unterstellten Bureau für die Hauptnivellements und Wasserstandsbeobachtungen im Ministerium der öffentlichen Arbeiten auszuführenden Feinnivellements im Zusammenhänge stehenden, fortwährend bei mir eingehenden Anfragen wegen zweckmäßiger Einrichtung von Nivellementsfestpunkten lassen es erwünscht erscheinen, im nachstehenden die Grundzüge zu veröffentlichen, nach denen das genannte Bureau die einschlägigen Vorarbeiten für seine Feinnivellements in Wahrung der hierbei in Frage kommenden technischen und wirtschaftlichen Interessen auszuführen empfiehlt.

Es sei vorausgeschickt, daß bindende Bestimmungen über die Einrichtung von Festpunkten in der Absicht nicht getroffen worden sind, bei der Verschiedenartigkeit der örtlichen Verhältnisse dem Baubeamten möglichst freie Iland zu lassen.

Bei der Auswahl der Standorte für die zur Aufnahme der Festpunktbolzen dienenden Betonkörper oder betonierten Steine ist darauf zu sehen, daß diese einerseits für das Feinnivellement selbst und für die spätere Verwendung bei hydrometrischen Arbeiten leicht zugänglich sind und anderseits auf tragfähigem Boden so weit vom Ufer entfernt zur Einrichtung kommen, daß sie durch Abspülungen des letzteren nicht gefährdet werden.

Betonkörper, die sich mit ihrem Fuße, oder Steine, die sich mit dem Fuße ihres Betonunterbaues etwa 1,25 m tief in der Erde befinden, lassen erfahrungsgemäß keine durch Frost bedingten Höhenverschiebungen befürchten; man braucht sie nicht — etwa des Hochwassers wegen — besonders hoch zu setzen, würde aber auch nicht

QtS>

gut tun, wenn man zu ihrem Standorte gerade die am tiefsten gelegenen Stellen, die an den Wasserläufen oft einen weniger festen Untergrund haben, aus wählen wollte.

Eine äußerst strenge Beaufsichtigung erfordert sowohl die Herstellung der Betonkörper wie auch des bei Anwendung von Steinen unbedingt notwendigen Betonunterbaues, da hierbei die Versuchung zu Ungehörigkeiten wegen der später erschwerten Kontrolle der ausgeführten Arbeiten sehr groß ist.

Zur Befestigung der Bolzen in vorhandenem Mauerwerk oder in den zur Verwendung kommenden betonierten Steinen wird guter Portlandzement für ausreichend gehalten; besser wäre wohl noch ein

SO *n m.

'SO mm

¹ tili

11 i;

't/S'

Abb. 1.

»HP

//

-;/A

r^^y^'ks-

Abb. 2.

Festgießen der Bolzen mit Blei, wenn nicht zu bedenken wäre, daß die Bolzen dann viel eher einer böswilligen Beseitigung behufs Gewinnung des leicht zu veräußernden Bindemittels ausgesetzt wären. Aus letzterem Grunde werden übrigens auch die von der Firma F. W. Breithaupt u. Sohn in Kassel zu mäßigem Preise zu beziehenden;, nachstehend beschriebenen Nivellementskugelbolzen empfohlen, nicht etwa nur mit Rücksicht auf ihren billigen Preis, durch den sie sich gegenüber kupfernen, zinkenen, schmiedeeisernen Bolzen, die der Gefahr einer gewaltsamen Beseitigung wegen des in dem Material steckenden Geldwertes besonders ausgesetzt sind, auszeichnen. Die aus schmiedbarem Gußeisen hergestellten 14 cm langen Kugelbolzen lassen sich für wagerecht liegendes und für senkrecht oder geböscht aufgeführtes Mauerwerk gleich vorteilhaft verwenden (Abb. 1), während die aus weichem Grauguß gefertigten 40 cm langen Kugelbolzen mit breitem Tellerfuße zum unmittelbaren Einsetzen in besondere Betonkörper, und zwar gleichzeitig mit der Herstellung der letzteren in der Baugrube, bestimmt sind (Abb. 2).

Am besten setzt man beide vorerwähnten Bolzen so tief in den Kopf des in der vorhin angedeuteten Weise mit Betonunterbau zu versehenden Sand- oder Granitsteines bezw. in den zu ihrer Auf

nahme bestimmten Betonkörper, daß die verlängert gedachten Abwässerungsflächen des Steines bezw. des Betonkörpers die Kugel des Bolzens berühren.

Hierbei braucht aber nicht übermäßig streng verfahren zu werden; es kommt im wesentlichen nur darauf an, daß ein unnötiges Hervorstehen des Bolzens, das Unbefugten zum Daran-herumklopfen Veranlassung geben könnte, vermieden wird, und daß eine wagerechte, durch den höchsten Punkt des eingesetzten Bolzens gelegte Ebene nur den Bolzen berührt.

Nach einem vom Bureau für die Hauptnivellements im Februar 1906 ausgeführten Versuche hat sich folgende, verhältnismäßig geringe Kosten verursachende Herstellungsweise der Festpunkte aus 40 cm langen Kugelbolzen mit Tellerfuß in Betonkörpern als alle sowohl auf Leichtigkeit und Schnelligkeit der Ausführung wie auf Erzielung einwandfreier Standsicherheit zu stellenden Anforderungen befriedigend erwiesen.

In der in tragfähigem Boden hergestellten Baugrube wurde eine den in der Abbildung 2 angegebenen Abmessungen des Betonkörpers entsprechende Holzform aufgestellt, und in diese der Festpunktkörper aus Beton, bestehend aus 1 Teil Zement, 4 Teilen Sand und 4 Teilen Feldsteinkleinschlag, oder 1 Teil Zement 4 Teilen Sand und 4 Teilen Mauersteinkleinschlag, oder 1 Teil Zement und 8 Teilen Elbkies ein gestampft. Nachdem der Betonkörper die Höhe von etwa 0,9 m erreicht hatte, wurde der 40 cm lange Bolzen aufgesetzt und alsdann der Körper um den Bolzen herum bis zur Höhe von 1,25 m und damit mit dem gewachsenen Boden abschneidend unter angemessener Abwässerung des Kopfes fertig gestampft. Nach etwa 24 Stunden wurde die Holzform vom Betonkörper abgezogen und beim Ausfüllen der Baugrube die Erde eingestampft und mit Wasser eingeschlämmt.

Der Aufstellung der Steine bezw. Einrichtung der Betonkörper muß eine Vereinbarung mit den betreffenden Grundbesitzern vorausgehen; es besteht sonst die Gefahr, daß die Steine bezw. Betonkörper aus der Erde gehoben oder zerstört werden.

Mit Rücksicht darauf, daß die Kosten der eigentlichen Ausführung eines Feinnivellements von der Anzahl der einzunivellierenden Festpunkte nicht wesentlich abhängen, daß überdies das Bedürfnis nach möglichst vielen einwandfrei bestimmten Festpunkten an den bereits mit Feinnivellements versehenen Strömen uswe fortwährend im Steigen begriffen ist, empfiehlt es sich, sowohl auf dem rechten wie auf dem linken Ufer der bezüglichen Wasserstraßen den Abstand je zweier aufeinander folgender Festpunkte nicht größer als 1 km werden

.Uz

zu lassen. Außerdem müssen zur Versicherung des Nivellements in feste, in der Nähe der Nivellementslinie liegende leicht zugängliche Bauwerke, bei denen ihrer Veranlagung nach auf eine gute Gründung geschlossen werden darf, Bolzen der vorhin zuerst erwähnten Art von 14 cm Länge so eingesetzt werden, daß auf ihrem aus dem Mauerwerke völlig hervorstehenden Kugelkopfe eine 3 m lange Nivellierlatte senkrecht aufgestellt werden kann.

Für jede Pegelstelle sind mindestens drei hinsichtlich ihrer örtlichen Lage voneinander unabhängige B o 1 z e n festpunkte einzurichten.

Da die Festpunktsteine und Betonkörper einer gewissen Zeit bedürfen, um vollständig zur Ruhe zu kommen, so muß ihre Einrichtung geraume Zeit vor Vornahme des Feinnivellements erfolgen.

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W 66. Buchdruckerei Gebrüder Ernst, Berlin SW. 68.

mm

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352422

100000313132

äO

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313133

II-352423

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

II-352424

100000313134

Al

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313135

II-352425

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

100000313136

II-352426

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313137

II-352427

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352428

100000313138

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352431 „

II-352429 „

Biblioteka Politechniki Krakowskiei [

100000313139

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313141

Vj

Biblioteka Pol.^chniki Krakows ej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

ECHN1

4sr*-

11-7754

KA I

-I

100000299560

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352414

100000313124

^4 a

*

IH

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352415

Pf

100000313125

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352416

11-352417

11-352418

11-352419

II-352420

11-352421 ,

100000313126

11-352416

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313127

11-352417

| Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313128

11-352418

b

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313129

11-352419

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313130

II-352420

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313131

11-352421 ,