%

~i".r$

'

V

rf'

i

.$

*

/• < * ! ■

i.

X

;-v

’S

*

•K

f

*■-?*

■v

\

<

p •*■'•* --.

' V v,

* *1

«.

r <

ü

W

v

4

■

.

- ?

-V.-J-

sr)

- {*■**'■

\

Y

\

- ^

i

T* V

i

#

<

•a>

>/

♦X* w

f

*

t

i

* /v'Y

<

■

=V

SsP '

.

SPfs

5 _■:

>

X-l

■ «*

>‘i    •

nt

*-'X

* >

?\ 'x

;' * $ *

^ '

ir*r

\

\ „

-

S

J _

Ai. *

**

r.

/

<

$r

*

\

• A\

-

±

>

* \

i»,

.s

' \\

-v - %.

w

p ■§*-*■ 4

.

i

-:> j

* v 4

.vr-;

., *

.S

m

■yr>

t

>•

<7

Typ

,?r "

*

•i**

,rO

*

V *■ X

i

k ’

Lr

.^w

• "V.

r

e; -ä

y

"v^ ■-

■■T.v

v

Av

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000299560

/Jpf) ^

'/t

*'■

i—

ma.

*prS>

Ifeetiloiitß !*&**•

VL'*nrö>*>

XXX

Vv2,

#

\

■■■.

%

V

V

I

s#

'/

/^1

3C

%-p-pp-l»    ,

<t

iS

iS

>//—

/tfpßp: — (Slfcrlr ^

/?•

y/^yr^y’

7/*-

iS.

cy s

fr

'fr+r

’/*rfrrW-

&JU - S&. -

^ 33. /fvr

5prs?

Ififeftttiokti- ixbmfcm

<t33>

XKX

m-

Sonderdruck aus dem „Zentralblatt der Bau Verwaltung“ XXV. Jahrgang Nr. 4 vo.

Heiausgegeben im Miuisterm...

Januar 1905. ^entliehen Arbeiten.

Si

SS

QO xfos

Die nivellitische Prüfung der selbsttätigen Apparate des Pegelsystems Seibt-Fueß

hat sich zu erstrecken:

1) auf die Prüfung der Höhenlage der Nullmarke der Lotvor

richtung,

2)    auf die Prüfung der Stellung des Kurvenstiftes (oder der Kurvenfeder),

federn).

3)    auf die Prüfung der Stellung der Basisstifte (oder der Basis

Die Prüfung zu 1) geschieht bei allen Apparaten durch ein zwischen den Kontrollfestpunkten der betreffenden Pegelstelle und der Nullmarke der Lotvorrichtung zu führendes Nivellement unter Zugrundelegung der für die Kontrollfestpunkte geltenden „Normalhöhenunterschiede gegen Pegelnull“.

Die Prüfung zu 2) geschieht bei dem kurvenzeichnenden KontroIIpegel,¹) dem selbsttätigen Gezeitenpegel²) und dem selbsttätigen elektrischen Fernpegel³) mit Hilfe der an den Apparaten angebrachten Lotvorrichtung, über deren allgemeine Anwendung die im nachstehenden wiedergegebene Beschreibung in der Abhandlung: „Der kurvenzeichnende KontroIIpegel System Seibt-Fueß“ aut Seite 542 des Jahrg. 1893 d. 01. das nähere enthält.

vor Aufstellung des Apparates genau bestimmbaren Entfernung vom Wasserspiegel befindet. Setzen wir diese Entfernung = h' und die Länge des Gewichtes P von seiner Spitze bis zu seiner oberen Kante°= h", nehmen wir ferner an, daß die Höhe der Nullmarke* der Lotvorrichtung über dem Nullpunkte des Apparates, auf den die Wasser-

Die Einwirkung des Gewichtes N, das den Schwimmerdraht in Spannung erhält, hat eine bestimmte, unveränderliche Einsinktiefe iles Schwimmers zur Folge, so daß auch die Tellerplatte des Schwimmers, auf welche das Spanngewicht P der Lotvorrichtung L beim Abkurbeln des Bandmaßes mit seinem unteren Ende aufstößt, sich stets in einer sich gleich bleibenden, leicht und

') S. Seite 542 des Jahrg. 1893 des Zentralblattes der Bau Verwaltung. — ²) S. Seite 563 des Jahrg. 1897 d. Bl. — ³) S. Seite 69 des Jahrg. 1900 d. Bl.

Standsaufzeichnungen bezogen werden sollen, durch Ausführung eines Nivellements = h gefunden wurde, dann muh, wenn das Gewicht P auf dem Bandmaße derartig festgeklemmt wurde, daß seine Oberkante auf den Teilstrich h— (h‘ -f- h“) einsteht, im Augenblicke des in feinfühligster Weise an der Kurbel der Lotvorrichtung bemerkbar werdenden Aufstoßens des Gewichtes P auf die Tellerplatte des Schwimmers an der Nullmarke i derjenige Teilstrich des Bandmaßes einstehen, der der augenblicklichen Höhe des Wasserstandes über dem durch h bestimmten Nullpunkte des Pegels bei normaler Lage entspricht.

Bei dem selbsttätigen Druckluftpegel,⁴) bei dem wegen Wegfalls des Schwimmerdrahtes das Gewicht N fehlt, geschieht diese Prüfung ebenfalls mit Hilfe der Lot Vorrichtung, die aber nicht am Apparat angebracht, sondern diesem lose beigegeben ist.

Bedeutet in Übereinstimmung mit obiger Buchstabenbezeichnung h den Normalhöhenunterschied der Nullmarke i der Lotvorrichtung gegen Pegelnull, und bedeuten ferner

hi den bei Ausführung des Nivellements Vorgefundenen Höhenunterschied der Nullmarke i der Lotvorrichtung gegen Pegelnull,

l = h — {h‘ -f- h“) die für den Pegel festgesetzte Normal Stellung des Gewichts P auf dem Bandmaße, li die Vorgefundene Stellung des Gewichts P auf dem Bandmaße,

cii die dem Wasserstande entsprechende Ablesung der Teilung des Bandmaßes an der Nullmarke i der Lotvorrichtung, ak die Ablesung des vom Kurvenstift (oder von der Kurvenfeder) aufgezeichneten Wasserstandes an dem am Apparate befestigten Stahlmaßstabe,

so ergibt sich der Fehler x der auf den Nullpunkt des Pegels bei normaler Lage bezogenen Aufzeichnung des Wasserstandes durch den Kurvenstift (oder die Kurvenfeder) aus der Gleichung:

x = ak — [ai — (li —    (hi — ä)] ,

zu klein aufgezeichnet wird.

wobei das jedesmalige Vorzeichen von x so zu verstehen ist, daß -f-auf eine zu hohe, — auf eine zu tiefe Stellung des Kurvenstiftes (oder der Kurvenfeder) hinweist, die Wasserstandskurve also bei -j-zu groß, bei

Die Prüfung zu 3) geschieht bei allen Apparaten durch Vergleichen der Stellung der Basisstifte (oder der Basisfedern) mit den Endstrichen des am Apparate befestigten Stahlmaßstabes.

Seibt.

⁴) S. Seite Ü3 des Jahrg. 18D7 d. Bl.

lW

aM\

iA

v-rllWm

\£X'-

/rFB

V.':.

IQ

i£ JL Jfc

■&> s rin-¹

ET m\\\m

■Jjjp

II i

tön

pii

i,

ffii

~)

I,

fl-

Hü** a feS •C fi,Sfaa !«% 111

!l

r,

l«r

/=: ii

llürK:

HK

lII

/■)

'I

|.i:

(■= ■ y

19

=■15=

mm

xV

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin W6ö. Buehdruckerei Gebrüder Ernst. Berlin SW 12.

‘

mm

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352422

100000313132

äO

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313133

II-352423

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

II-352424

100000313134

Al

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313135

II-352425

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

100000313136

II-352426

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313137

II-352427

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352428

100000313138

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352431 „

II-352429 „

Biblioteka Politechniki Krakowskiei [

100000313139

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313141

Vj

Biblioteka Pol.^chniki Krakows ej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

ECHN1

4sr*-

11-7754

KA I

-I

100000299560

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352414

100000313124

^4 a

*

IH

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352415

Pf

100000313125

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352416

11-352417

11-352418

11-352419

II-352420

11-352421 ,

100000313126

11-352416

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313127

11-352417

| Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313128

11-352418

b

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313129

11-352419

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313130

II-352420

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313131

11-352421 ,