jffc

%'r

fr

Biblioteka Politechmki Krakowsktej

100000299560

/SpP)

~/rS?3-

4^sp*s.

M;

^•rs>

ffkwtiiflhn AriMlfaS

Si^Ti^y

XXX

t^2y

.

J

/

-V :

-■My

■' .?***■ '

■f*W-

jr-*»*?» ►<* /^2r**-

7

7/

/I

*

/

/

tptr’

/T^i

>

/

^7

v

/

'fZ&a. CUZy f. /ff/ —,'l£l~'

.dzJym.—

/?•

/

'V*r

U'

•V^' 'v' ’'

LS.

/

t

/

* —. fl£p<L

\

J

—- ^clrP. —

^ ff /&?

ifleattioh«* Aifaüm

yl^nTthrV

*:<><

q-i^o

T'\ ^-

~t£

<3

m

r—>

Sonderdruck aus dem „Centralblatt der Bauverwaltung“ 1896. Herausgegeben im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

Ablesevorrichtung für Aufzeichnungen selbstthätiger Pegel.

Von Wilhelm Seiht in Berlin.

ine der eigenartigen Einrichtungen des „selbstthätigen curven-zeichnenden Controlpegels System Seibt-Fuefs“ besteht darin, dafs,

mm

~Jr

tl

pnpfffj

it

ff

ft

.V-

wie in meiner in Nr. 51A d. Jahrg. 1893 des Centralblatts der Bauverwaltung (S. 542) abgedruckten Abhandlung ausgeführt ist, von zwei in unabänderlicher Entfernung von einander befestigten Stiften

auf dem Registrirbogen oben und unten je eine Grundlinie f g bezw. h i erzeugt wird. Das Mals, um welches die Entfernung der letzteren nach erfolgter Abnahme des mit der Wasserstandscurve versehenen Papierbogens von der Entfernung der beiden Stifte abweicht, liefert in verhältnifsmäfsiger Vertheilung auf die bezüglichen, vom Bogen abgegriffenen Ordinaten den Werth zur Verbesserung der letzteren hinsichtlich des Einflusses der Gröfsenveränderung, welche der Papierbogen an der nachgemessenen Stelle seit der Aufzeichnung des betreffenden Wasserstandes zu erleiden hatte.

Aus dem vorstehenden folgt, dafs zur Beseitigung des aus der eben erwähnten Quelle entspringenden Fehlers für jeden Punkt der Wasserstandscurve zwei Ordinaten abgegriffen und rechnerisch verarbeitet werden müssen.

Die in nachstehendem beschriebene „Ablesevorrichtung“*) ermöglicht es, dem mit der Wasserstandscurve versehenen Papierbogen die einzelnen jeweiligen Wasserstände auf rein mechanischem Wege, von den Einflüssen jener Fehlerquelle völlig befreit, unmittelbar zu -entnehmen.

Auf der linken und rechten Seite einer Unterlageplatte (Reifsbrett, Zeichentisch usw.) AB CD befinden sich die beiden verschiebbaren Lineale L, welche mittels der durch entsprechende Ausschnitte in denselben geführten Flügelschrauben a festzuklemmen sind.

Einen weiteren Tlieil der Vorrichtung bildet ein auf beiden Seiten mit einer abgerundeten Spitze versehener Mafsstab M, welcher von Spitze zu Spitze in x gleiche, der Entfernung der beiden vorhin erwähnten Feststifte des Apparates von einander und der Verjüngung in welcher die Aufzeichnungen erfolgten, entsprechend bezifferte Tlieile eingetheilt ist, deren Summe um ein weniges dasjenige Mals überschreitet, welches der Entfernung der auf dem Registrirbogen gezeichneten Grundlinien bei der wahrscheinlichen Maximalausdehnung des Papierbogens von einander entspricht.

Wird nun der Papierbogen, von dem die Ordinaten abgegriffen werden sollen, auf die Unterlageplatte und unter die beiden Lineale L geschoben, und werden letztere demnächst auf dem Bogen mittels der Flügelschrauben a so festgeklemmt, dafs ihre inneren Kanten bc und de genau auf die beiden von den Feststiften gezogenen Grundlinien fg und hi (bezw. auf einen Theil derselben) zu liegen kommen, dann ist an dem vorhin beschriebenen, mit seinen Spitzen an die inneren Kanten jener beiden Lineale sanft angedrückten Mafsstabe infolge seiner von dem Mafse der Papierveränderung abhängigen jeweiligen schiefen Lage, wie ohne weitere Beweisführung ersichtlich

*) Es darf hier darauf hingewiesen werden, dafs auch die von mir früher angegebene „Compensations-Nivellirlatte“ auf demselben mathemathischen Grundgedanken beruht, auf welchem sich die hier besprochene „Ablese Vorrichtung“ auf baut (vgl. S. 13 der Veröffentlichung des Königl. Geodätischen Instituts „Gradmessungs-Nivellement zwischen Swinemünde und Constanz". Berlin 1882,,).

ist, jeder Punkt der Curve, bezogen auf die eine oder die andere der beiden Grundlinien, hinsichtlich des Einflusses der etwa stattgehabten Gröfsenveränderung des Papierbogens unmittelbar fehlerfrei zu entnehmen.

Die hier besprochene Vorrichtung, die für die Auswertliung der von selbstthätigen Pegeln des Systems Seibt-Fuefs aufgezeichneten Curven wesentliche Erleichterung bietet, ist zum patentamtlichen Schutze angemeldet und wird von dem Feinmechaniker Herrn R. Fuefs in Steglitz für jedes gewünschte Gröfsenverhältnifs angefertigt.

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W. — Druck von J. Kerskcs, Berlin C.

>

\

'

• ' ■

4    ..

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-352422

100000313132

äO

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

II-352423

II-352424

11-352425

II-352426

II-352427

II-352429 „

11-352415

11-352418

11-352419

II-352420 ,

100000313133

II-352423

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

100000313134

II-352424

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

100000313135

11-352425

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313136

II-352426

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

,4

100000313137

II-352427

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

II-352428,.

100000313138

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

11-352431 „

II-352429 „

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

100000313139

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313141

Biblioteka Pol.i^chniki Krakv ws. ej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

II-7754

100000299560

KA I

fl

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

I,

11-352414

100000313124

'3 ja

*

ln

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

100000313125

11-352415

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

11-352416

100000313126

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

11-352417 .

o

100000313127

Jl-_____'

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

100000313128

11-352418

P

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

100000313129

11-352419

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

100000313130

II-352420 ,

c> _

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

Biblioteka Politeehniki Krakowskiej

\P