m

«

El*

r.

filS,V:

•.

V .*, - ;K. i -

c

f:

r

:

L‘j

fi

L»

4

y

L.S

5

>7;

t*

rM

f ¹⁴

I

*jg

■    -    , -,!. i    , .

p?a

ca

.<1

L

£

.

. ■./•• ..

..... '--•••

r.Ti

r«~

I-

£

gjf

11111

üü

SraL llgffl j^pS

Kl

m

vg

p«¥k

■ '••V."0 - ^tv.^.:;:. ; • '.--r. • • :    . / ••    ■•-<-<    • •

i

.........

i'i

* v

y

m

5

tjE

m

bi,

*.

fe

%k£-

-

SP!

&

S||||§ Bll

K*

■

SS

ES

*' '.. ^

<** *

Etil §§n

&£>!

v*

ss

fei

:

|g||||'-C

SSfigSSö

1111

agssa«

fl#

............ .....

v v >v'iHifl

m l ei -V '

W

-> ■

f'

i. »

' '

•3i

Z$2

M

*£V

•,

%:

V%

*

Pv

?♦

...... ......* * •

••N

}

A,

i

m

p-.i

rJä

Lf

rt

k'-.''.

A

2T

M

l<.\

Pr

v

*

Biblioteka Politechmki Ktak

owskiej

Ai F"-

i

V

*

■ N°

fj

Pf

•** ■

*

4,

.

%

■

V

I

‘ *

*

■

i-

&

*

*

*

f ■

■ ■

i

i.

. ■■ .

•

►

:

'

'

■’■■■--- *1

s

-■*

.

'

x<

X5L

*

/

*

i

t

1

■

\

ELF TAFELN

ZU

DER BODENSEE

UND DIE

TIEFERLEGUNG SEINER HOCHWASSERSTÄNDE

VON

MAX HONSELL

• //£

-=c>e<x3o-

STUTTGART

VERLAG VON KONRAD WITTWER 1879

Äkc. Nr.

kraköw

^Whnic>g£

IV 35100

Blatt

99

99

99

99

Verzeichnis der Tafeln.

I. Fig. i. Uebersichtskarte des Bodensees.

2. Nivellement des Untersees und Rheins von Konstanz bis zur Bibermühle.

1.    Situation des Unterseeausflusses und Rheins bei Stein.

2.    Querprofil    oberhalb der früheren    Konstanzer Brücke.

2a.    Querprofil    der    neuen Konstanzer    Brücke.

3.    Querprofil    der    Stiegener Enge.

Querprofil    der    Brücke bei Stein.

1.    Fortsetzung der Situation auf Blatt Nr. II.

2.    Situation des Bodenseeausflusses bet Konstanz.

3.    Nivellement von Untersee und Rhein zwischen Oberstaad und Schupfen.

1.    Curve der mittleren Bewegung des Bodensees und der stägigen Maxima und Minima am Pegel zu Konstanz von 1853—1876 incl.

2.    Graphische Darstellung der absolut höchsten und niedrigsten Wasserstände, sowie der Jahresmittel der Periode 1817—1876 am Pegel zu Konstanz.

3.    Wirkung eines vermehrten Seezuflusses auf den Wasserstand.

1 und 1a. Isotachencurven für 6 und 11 Fuss Rheinthorthurmpegel.

2.    Wassermassencurvei

3.    Curven der Q, a, p, R, v und J für das Profil unterhalb der Konstanzer Rheinbrücke.

Curve der c für das Konstanzer Profil.

Curven der mittleren Geschwindigkeiten (nach verschiedenen Formeln ausgerechnet).

Curven der Q, a, p, R, v und J für das Ausflussprofil bei Stein.

Curven der c für das Steiner Profil.

6il •d. V erticalgeschwindigkeitscurven.

. Curven der mittleren Monatswasserstände des Rheins.

2d und 2b. Desgleichen für den Bodensee bei Konstanz und den Rhein bei dem Interimspegel Nr. 26 mit den Veränderungen durch die Regulirung.

lv

II.

III.

IV.

V.

VI.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

4-

3a-

4-

5-

5a-

a-k

Blatt VI. Fig. 3. Absolutes Gefall zwischen Stein und Oberstaad, sowie zwischen Stein und

Interimspegel Nr. 26.

Uebertragung der Wassermassencurve von Stein auf Interimspegel Nr. 26. Wassermassencurve vor und nach der Regulirung.

„    6. Curve der absoluten Gefälle zwischen Stein und Interimspegel Nr. 26 bei ver

ändertem Ausfluss.

„    7. Fortpflanzung einer Fluthwelle.

,,    8. Versuchsweise Darstellung der Verflachung einer vom Seeausfluss bis Mannheim

fortschreitenden Fluthwelle.

Graphische Darstellung der Wasserstände und Ausflussmassen mit ihren Veränderungen als Folge der projectirten Regulirung für das Jahr 1865.

„    2. Desgleichen für das Jahr 1866.

„ VII.

„ VIII.

„ IX.

yy

yy

X.

XI.

yy

yy

yy

yy

■ yy

yy

yy

yy

4-

5-

2.

2.

2.

2.

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

ft

sc

cc

' Vf

SCHAF I<

Csgd x° a

i)

A++4.+*/ P\ ,••' '.

»7'7    w£T<'

Yj$gk

«m#³

Eoöei*

.nnJmoarA

SIt

lE^sbvIK

Sclilaulk

ob.

SdOSJIOr

21

730

.j».

530 •

* J 720

i

•5

sess

3.J22

?792

*pr

WAr

Bibenru uidung

STOCKA tll

Nony.iiiövn.rs:

Wahlwi,

>W

Slah ri

Bo

.. .

;;

$l§fi

• <•

»XI

k7-7.

ler

Ä5

Fig '• -

UEBERSICHTSKARTE DES BODENSEE’S.

\<*i

tanacn

/fm

V* r3.1v:

■ V:' ■

$mMd

Deisendorf

z*

i«

J    ,, r

ai*kel fingen1

Allensl

RE;

yß&Y

liital

Z HEBE RUNGE

Wmm

...

iren

iiA

vH

»w

i\ussdi

Yt

AS

VpyX

c*

x>

_ ,*___v

ZTY— *'⁸»säa»^^5:

:V

sy

Seel

k,

1*;

JM

fei#

UntlThldi,

»ai!

■>fsS

■IS*

s.

IRIC

W "LI /

.. 1>s2S*

BAYERN

<?' ME ER SB

V"

isdorf

/*

Haonau

l£;

'hkrtmn en stnad

Eriskir

si

1. angen ar y,ert^äa

‘(fj

| A 'i? O.lteitu V

'    •-«< * rö< tv

ii'V

.    7 ___

.p

ionnenl

zen

••

;r*h

SY

(/ Ar r E r

mK*

firU-il

CONSTANZ

/>

/X

LINDAU

++-/■

\,, ?

1V' ; J? .    \; i I /

A/ >ArC₄. A >7

rk XV.. A

ha'11 \ 5 _ -. i.-;Y7^f3TivroS5ji

Hl»

rS

p-

i-irldi,

trigonl wen ,4:.

T-

tu

dl

'mmm

\) '

. »s

lliuu

esswvl

r*¹

Utwvl

++

+

++⁺

i:

lvnielioi

,_/ —r.-Mererau^ t

0-V Yorlil oster / //

TV

fW m

Lan^onrlkenbach^^

Romanshorn

WLs

/ HfDsomo? /jVSv/ _

. r^^>‘^n,sac^

R<U<rspOz

l'Y

TV

yflWi

Sflila tätigen

U80

UK50

üM

0'

* 560

L'

10    5) ß 7

d>

nA'P

Z'

. . .a^äi-uäd, A -

yteinil>ruiui^^~^77=^'

RheiT^yulz

[\ ^ P\

/V ^ \

fei

r/p-

bau trat*

•&v

Mals stab 1: 200,000 d.w.Gr.

10

BON

Al te

in

<?

X0 Km.

p«!-

UM

\\

^5teinadi

>v-

h’U«

l{^*y^s£ZM Mr

* Si>yg3

t~ '.-? ■’ 55

RSCHAC

.......//?

C antow D

;ai*e1

Jmy

Wn

fl

v Lustnau

Mr

WTf\*

\\

Fioo 2.

o

Nivellement des Untersee s und des Rheins

___6___4- aa. 1

4-H4M    är>o    iftäö^äööT

1    1 11 1

<500

1620

6600

von

Constanz bis zur Bibermühle.

2600*

n-

3040

Horizont o*eht durch

' -"•#2

Marbach^V

ain

IOSS

r,?i

repö)

> d / nv=rf

den Nullpunkt des Constanzer

7770

ZG f Z -

'1

2*

3'

2 282

2,222

zsrz

•i

4'-.

,v

6'

7'-

(V

irf

ein

Meiner PegeL

______2_m____

-------2V072

______2.022___

zoo z -jrovjsuaqo

-x-

jiL

2700

2.002

ZOO'Z

________

ZOO'Z

Kattenhorn;

-i i_

oteefoborrv

Berlinjezv

ycn>(pr<nnjvj\r

Slij erstjmbach

Wasserstand vom

1878.

Mals stäbe.

=t

Ir

Blatt N° 1.

pi

»1

•ä

k-

pcj

Jfrege

WZ

V

at

4?

\\

•ü

Pegels, (a. Sc.= 6m n.So).

3S90

wer

Roüliebetv

toomlnm

Embs

CS

i RJu-udhorthurmpec/el -\HS&V<$el m    (att) |

=³=^='.........’ -'Tj$y-^

(neiL,)

Constanxe/'

Oberer See

<ang*en.

für di» Höhen.

1: 75,000 fiir die Längen.

1:50 tiir die Höhen.

K. "Willwer, Ve r 1 agshi m d.hm^ Stuttgart .

Lilh. Aast. v. Wurster, Randegger it C¹? Winterthur

.

/

: iv

!

•. •

; t

;

■

&

■ $

■ . - - v‘.'

*

\

v—

■■ t ...

y>v-

* ,

V

s

» !

• :« ’

' j-

• V -■

- ' --T

r.

. ■ ■

.

■*>. V- -    ■

r

\

"*vr-

•••'*- *

t-'f

■ /.;? ■•Mi j't'-

¹

I

4

!

.

\

. ? ■

f

C

r.

:

•v:>

.

\

%

•I

.4»

*-

■*

■ i

v'

v * •

‘ *\

1-

’ - -v. •>

^ •:-v‘

* i ,

r.

Ü

f

i-K'

V-*v

?■

y

\

*

v

■ h

*

*?>

14 El¹’

_______i.O

10IJ

20

301

40* •

{I777777

Jm

, um

i41> V

<>

<S£

u⁻

'VV : J⁷⁷

32,75

39.G'

19.4

47'

20

■ *'Aä

ß <s /r> ö.

/• ’<■ .st r

J⁷'’cül’t

e-.«.

20

fM

f WE-vV

•■3

%gä

fe.

\V4

<>*

(ial ge A ( \winke

l’*12

.14 a

p^c

TU

14 CA.

jf

141.

t- -Bb

>:__X

\ 14 B

kÄU

i-

öS

iim

K 14

\\ \ \\ \

Sk

3tJ

6 ABC

XV^.

'x\

.9

'iv

A

'V

v=

\\

S (* !!(*<• K

1‘gf ■ !)

io

'\

'ir

**r

1» 12

fls⁽ f

TAB°C 10° 5)

/3

/2

/i'

\°

f/- >s

't*

07 /

AV

'/y

FH

. > • i»V

ÖN

7*

vv*

Pol 5 11 ©10

!)

77

...

**&>■

r>

iV

Fi oo. 4. o

Querprofii der Brücke bei Stein.

°l

10*

4«'

4;("

Bot*. NnilSüncl d-Consl

5lö’

Halenpejels

44'

48'

P.

201

5t

t:

.2/*

30!

40¹

vm

ftu

jP£!$!^?rx yPf'W %

1^.2.

Querprofil oberhalb der früheren Constanzer Brücke.

9.V

14

..II

nttrtrrSs

13    $!

_i,

»’ 1V\I I 11.5 ..    12’ if 11.8

fessle

JLSat

A <',<V rF7Z7 r> Ln ,fjf; /, l g <>/, ( g w ,vj

SPillll

WpfW

gu=a

12

AZ 4

\V

11,5

f; ~ j j

¹    10.25 fj I

Hör

19.5

Nullpunct t les ConstJIafenp

-----~"1

24.5

.11

X5

.■r

i§GP

;

i!

je 18*8

5*

30.’5

3i'.2

3l|5

31,* 5

2575

...

KV

TW

// //; AKT«*

;iv

-■ X; .OwoftriRl

20

30¹

•s

^4-----

JOS,'

Fig.3.

Querprofil der Sliegener En^e. M. l ' oOO.

_    Hör. Nullpunct des Const.Hafenpeoels

________________________S£A'___________j5?F____

■ym

|pP?P

I«!

____•»£:.....

is;

4AP*

“T

4S2'

409 '

______MMJ&S*.______

r*

“T“'

i-4-    !

// //. M‘7(>

2!

Rg.2 ?■

Querprofil der neuen Constanzer Brücke.

______________~ffk______________

Hör. Nullpunct des: Co n s t. 11 afe n p e g o 1 s

Fi s. 1.

o

WmmmWm

‘-o¹

s?

ipfis

Hjj

T/'"y

f.v

-.py/ry- ;

TTI

//wr /.rr#

•K

ilV' Y

STEIN - /T

______MKSM*______j

II

88»

ct

/• .

v.

SITUATION DES UNTERSEEAUSFLUSSES UND RHEINS BEI STEIN .

n/cn

v:

<3%^

p;

W:'

r-

v>

: Cf- . -• •

QkEqT

a.

a,

■-

Ct.

a.-

iK,

d*

Q* j

a..

y^z/AZK

vvT

L;

© p«18

.......... ,■„,

A. A-:-70y/-    ~    _»--• ^N~rArATTTr——r--A.

v«J:C«nslmw-<L3l¥9. tVl.r. 18/7v,..•*•«,Ul^₍.„r |,

_____    \v \\    ö    '—

Corijimissieii

xl

PöL2

OL-—

$c

//. n:tA7o

Ls

2a

'si.' L

eet.

inic . 0

U«

4J

VN

uO

Zfj

Gl!

üf¹

• SS

'ät>.

Warenhaus en

o

xx -

Pegel N« 1

,i

.■

lVoelN^^T^^-e    .

-v

sQ

a.

t ci.

fr ' C- '

o.

' a,

a*..

A,

<5*

«4»

J>

/.I

y/

/<!'

{4"

iib

1‘cgcl N" ()aXL ^

:v

Ny

- jxr.

.vw~

<S

llfc.

2,

o'

$L

ul

•U

.t?

iX

a:

ö*.

;ü"cao ...•.••••...... A- -:'.:.;.T":: -.....«

o i e c h e nie 1 d \

\j

° ü\

- o.

S4^

.a

’äV-jS.

Mjl

/■

W.1%

ft^i..

;L-ör; • ■r

isL*

fit«

fcs

.©

O 004

m§

ät

I»

t*

ra

•2V*    XV VtS‘

\ •■ /•* "La⁻

w ^ T^UTjS ;.'• I"

b a /?/ /// 7 ,

'»

J7

—2r

X':> \

)7

'RS

/2

ÜK

» ......

füf 1

Prolil 1

UÜ5>

.vr,'

’X?

Ä*    i

.: *T -

__.»

•ÄTj*

«-

2jZ

ifi

4j

I- LT

r>uf%|

*■- 3

_Steiner Pegel

1^

'S.

’fe

Aj

ulfX^

/inf/hmn?

.ei

W-.

'I /

ft

AV

//

ro.vt.s-t/

Y/.I.Tp

VvJ,

x;

■ "■ft#

<4 ' ft:

'•-V

■X

/■/•

Sr

S*s

R’

a>.

\V •

Ai".....

«A

'a.

mla .

S lietjei

Ä.

A.

Q.

«Mil

■^V

lsS.

l'H

Oh

^immern

a*.

a.

V"

o.....

Ä*

:As,

J?-

»..

j-;J

,ö.

IX

~A

V3

J.5

2/

--Tö_

o-

Tft

'VA

_^_T;

A7

✓j

,Ö&V

^*++⁺⁺

S\

t+⁺⁺⁺-.++++i4+++

J&

\\CsV

II"

X^

X^

u'*

,«x

2;

e m

A>S/

/Vi0 /■? j&

vx

/ ' V. -

X.

Al' ® i«

U¥

c/r'i/’

X"

- ‘X

AR

u .'3.

„<T

i*/

\V

ArA

AR

Im Werd Ottmars Insel „

7?-----------

'O

f-.Q

•>

vX

Xe

sV

• ' - / --    - .- .    . ' -1 ^ V ' . -'". ■ '".Ü^ .

^i:iiiiii'iiiiiii:i'i'ii.ii,ii,.ii.i:„.;!i,in' . iiiijiiii Ti dfctjiiiiiiiiii„Miii.iSi

'ft.

15

V<Rr

y&

//-

//"

o*.

6,

(A

ä-

St.

in.

/. >

V.

ill

TU

(2

/* A >

" p i /,

30 !

w,

;<v

Q,

/X

::

■ö

rT

.0

a-

/•

~'v

•J-1

;S/

ÖL,

3 3

’i a -

L.J X

a..

Sn

a_

II!

Ox

$|§T

o,.,

u.

a...

;///

'V

f> i

<±..0-\ *m\Sh,

Li,

ä,

GU, -

L..

■a...

QA

k4

a_

7T

48'

4G

■■■7

f."

H--

Bp^Prxxl w:

■■•>[, 7-    'i‘ r-

-rn

io

20

30

Mafssiab für die Ouerprofile 1: 5(H)

40

®L 0

a.

&t.

Unter Ip Eschenz

•«I

AR

*4,

Eschenz

Blatt N? II.

1U

as\\Mö:

■II

K, ■■

C4

W«'

! At

ö>.

Vww

\\\\

\\

\V

Obershunliw

;o-

Ju-

Qk

.'-J*

■To'

loOO

⁺⁺⁺‘f+++++++++++++-f-*'4'+-«-+++¥++⁺⁺⁺⁺⁺^,r

Bern,.- Die KaAlen-cut den Jn/psv/ne/risn/iesi furnervgeAen ctie 7ie/en ifnJendcmjVuZfyousi/d </■ Corudwtxen/fa/en/Mx/els

Mafssiab 1: 5000 d. w. Ger.

100

200

300

* (t/i.

//y

400

Lith. Anstalt v.Wurster, Randegger&C¹? in Winterthur.

K.Witlwcr, Verlagshandlunö, Stuttgart.

■

"

C

\

f

.1

-

<

''

i

./*'

J

l

■ Vi •

*

*

’

-*

V

. - •

0

t'

’

■

€t j ;

6e

i

-

!

/

'

•;r

'*k \

!■

. <

'*• . -

H

i i

'

♦ .

\

k.*

*

■ t

\

f

:?

V

" -• v

;

'

ü

i

i

:

■ i

i

.4

H

•5

\

•I

,=

\

. r-^umwi------

y

t-35^

/

r

\ t

*

;*!

1

/

;

«Jfc>

•-ö*

O/,

<S/i

-fa

Hj¹

f⁾uloc/’(/uujit

Hf

12.

15»’

20 o

;.; I :*Mk,

£ä:

Petershausen

Jß

V<£?

MiS*

JS

ifl

..•4.

-Mm

&v£$9

m\

kl f/IVV

•-V

■.«Si

W’

Hemmishofen

3mA4iP%

./ßCW°

*$8ml

^ Js/; • ■-* ffßkz&Ajt ' " ’ ■ e^f/WX / f

:i

u>

-<r

'S-

A'

\N :

J.S

V'

iU

IS

"33 CI):

33

ü»

Ec 31 B

XxV-a#

35.

l*öl 20

i*

:•

'-S •

SA

SV 9

IwWfSi

31 Ä

V\v

XpV

J4____

\J : j^lWAwifrin

vJ

se

tT

~o30ß^

Tgt^zli

"STO

BP

i4m»J,„.......

r?    -

31°

Srhr^MileA'

/£

7f

m-16

Ur3

»jjliSlPaSfe

T-AflA ; „    ,

XXl£——-

gSj

Hü

c*

2t) XxWxv.

ir»

28A

mm^di

SS

s§?

21

o 20 10

-V

•^fev *%*

28*

i/

'-cks*

°,

xw

/-

*5c.

viv

-V

'ÄV

I/iberfl\

Ho

e ®iV

<55 B

/ *>

: #'

-isA-

;c

33

Av

V '■

P^A⁸

.. - -©L_

30 Al > ('

i 31^

ii

Äi

’.i'i

30

■r

AA^Ss

S^AIU'

ca

niWj

ge

<5»

24

~Z&-

Wtc*

-CP

/J

i .»

OONSTANZ

* L Bode

minila

fe

7Bi

%

Wm

>A53 C

© Pgl; 21

sy

I Ins

< :•

Är

Hauke

Bibern

\m

}l

o s SW

e i (1 e

¹⁵ m

Ae c

77, '

p \\

W/7

/ / /FZS

Pgl/tO

33 I)

-All

\i

UVcS- -lB ‘

2;?

l)

W35AB

7:

->7.

tk.

_12~

rp

oA

Banke

c_

39 Ä

/<'

Kid. "1.

39 B

37 DK

■■X :>

^S/Ä¹

<L

<y

P ol: 23

C *.

A-

w , M ,

mmim

-sjseA

\j

««Vf

Cs

S i tu a t i o n

Yvr

/'rviae/jj >/hh / Hauke

Pl\

p//

Auffüllung

o

Hauke

ryT)

•i¹

V*

35 KF

des Bodenseeansflnfses

ty§’/

y«p

0pgr.2i

iß.

V§lm

36

100

200

000

400

dm.

500

Mafsstab ■ 1: 3000

bei

/. o i ic'Si/y/t/{V'ssi

<■-

39 B

- 39

37 E

P|t^37Cl)

37 AB

-3L

36 CD

3G BXAg

/tiejrarxibiz

Pöt-' L3

’.'Q:

fl-

:A

( o ns ta nz.

s?

•>-

Fig.3.

40

§§

11 a

•V

40

Reitdi linden

fa>/ /

//

//

Nivellement von Untersee und Rhein zwischen Oberstaad und Schupfe

Maisstab 1 : 3000

f/ct ft/jf Zo//crs?tS

>gl:23

//

7,

■y

Wl <2

Harjenpe^el

L]<

iN.

w/m

.7

41

Blatt N? 111.

Fi«. 1.

O

/.■

14 F

CO

•s.s

S U

a05 A' s

Fortsetz u ik»'

O

der Situation auf Blatt II.

II

L. .CS.';

|Äp

i4KV

<J

'V

-v

»1EL

s<>. ,

tt:

</■•

<?

HfÄ

-"V

14 CD

Pol: 13

•'A: Ay

141)

-ä?

s.t

■■■

<■ -

Al

ÄB

^l/sAx/t/rtJiV

xf

14p\

v>

\ Vz

mß

•s

■' -TB ⁰

N.9 0

_IU

h S

9i g i ^

N*0

Sl

f,

\;

Ni

Y?°

Q|)

,j>A g.7x>

v’

sß

//ä' Polygon P A# ,YP 25 A

y;:

l^ö o

x-

, 4>A_

V3R?

/T’T'

Kdo

95

PS’

?⁵’

Y 5'

Xx

\>

Geds hülle

mm

x"

*0

**

X* .,/ fl

IV. 1: 14

äx

x*.

x*Ä

ÜH

///a'/i7*s'asi fes • c/ysi //osd,K.

010'

.r.’js

Mo'

/.:»/ 610' die

.y>~

6l5‘

015'

°t5'

'IS'

Grolsln Baden

JA'

PS’

f⁵'

"Tr⁻⁻

5qA.—s

]C 9¹⁰'

610’

ecbVX

/ \ 1p

,Sc>nOV^

e in//

T A ÖI5’

tJ

>4£Sulzf besser

o-

s?

Pro fi 1 44

z?

•9

% ft

Pegel N? 30

Pgl 29

77

Tmfelfressev

/•*

Pgl: J3

|C

Zote cZ&s* Jvu

^ch V

"7t\

ws

_____

CO

2,*02

;W

StSZ

2. #44

2.7(77

SNe

-V

4?7-

/*

sx

4;>

Proei X^IG ^

Ac irAA//

erst

(/eyi >7^wiYw/r// 'tWcsscyi Ciirweyi

Entfernung v.Pgl. N? 1

A Km.

9/f‘Z

2.34,2

N

-y

ai"

......i“"

isgiuMMPl

(/c/'csi c/ie //(///( i/s/ Av * c/esss j V/y/^rse/yiSaf^ f/es'

(öna-tnw.w Z9 x/< ■„/,(■</( /.*' xxx^ .

✓I?

l’roiil 44

00/1

■Tflksscsi'*

Kdft»

//«<>/>

vSrlm nfe n

K.^illwer, \ erla^sliandlung, Stutlgart.

Horiz. »elit durch den Nullpnnct (a.Sc* 6.0

Sc.] des Constanzer Bafenpe^els

m.n.

-Q°—f.

! O/o, I

JV?6CL

+.14

,V°9

N?J3

§8]

//FF

AV3

d°

A-°G

??t>0

JoÄ

or

KV:

xi? °

/V°/S

uVPM

mo

JVP/7

Aä

OJorV

90

So y o

Durch Rückstau _r aidificirte S GeCäH

AAr ' U/jy__

“95-ye

10'

615' s

^er^f

ci2

/cf.««

*—

676rY

7Ö0

%

Woo

SL

r^lichenef Neigung cies

10’

d 15'

1,7SS

wer

;äh

________Ö-‘l-----—

Wassert pie^els

U.iff

910'

o l>7

«Zf

910

dis'

1,497

_ Ui---‘

C,o' Y,«’----

-{------r—

.9,20

— \—6 io'-----------940^--------

915'

015*

dis'

615'

515'

•5

f-0

-5

9:

_____CL

_______

s-------

aAf

.«1'»

CIO

i-’n -

fefe

ijo

-----

4,00 Y ⁵’

m,...

Ife]

s:?o

^s./usu M'7.;

3,'ao

36‘0

INA

■g

s

010

’S7

yXyw i #

/Sö

.Ä.'r,’

015’

615'

X' f

O is'

>escA4j \ 1

^ \A

S9

_-sä»__

._"___lölBCC:—!_'

.«97

010*

05’

i:

Ö5’

os y⁵

tfr'

.».a?

9lo'"

y ! ^Oio!

• Ä><?

010'

S3JJcce,njxi\JS75..

.Ai*?

310'

3.2<S

a.?o

,To'

I!

I

£>, AV7

—^—lc?^-

10'

Ii

«J

NJ

,«hlo der auszirüefenden Bi/nei

.................. \>hi    ..... r

Sehnig (/ VJ

v>:-7.w- -> •- ’ .o-o-Ov^-

der Co

CVx'YV

740/

///7~

<y

I2SO

7i\< -r\ ]f\ s / ;^\%    \;

-=' /-f \Y

/ «9

015'

•s

is5

Cp°

rj_

;S

s.

SA

^P49x99'9v\.Y^WCXr;

WA

<?

ölV

<bis'

IS

chaifhausen

- Ai

.............rr-

tieften

See

We

J.6S

Clinton

1---b

As: dis'

015'

fo

«O.

^s_Proj.eW,

<jehWvV

r 17*

ross

0,7##

0,767

—o-

0.67#

IT

Läsu/e (so// ///Gr/•///1.ysc .ye•/u f -°f bzsu) *?£&'- 7650™' y4&solütes* Oe/a// bei einem Tnzttleren /fZis's&rxstei/u/^ ZJ5⁷⁷¹

/järu/e    S'iet/iGr'6rW st/m //t/’eti/ttsy/eaeSAk'/rf />'>/ 4-, 7 w yl(xsxj/titcs (ie/aU f/ar l/a&smsyuietfeZs'' /”/ bts' /,M37¹'

Sfc/a/it/ej' GcfciXS der* G/rrecüo/isläriie-* 0,0003

ch

Flussbett

s:

cw

0.034,

0,4*4

"9"

ozro

a iL-i

XI

3Z

“.X

rv

3^

IV

3;{

::

W=

Al

•. ..

2

für die Länden 1: InOOO o

Km.

Mafsstaebe.

z:

dt

3‘

2r

lur die Höhen 1 ‘ 125.

10 m

4

5

r

*

i

.

•'

*

-*■

.

;

.

J

—_

—

———

—

*

■

I

• ■■

* * •.

/

J

\

■

"A

,5

■ ■ - ■ '    -v-

■i

/'

*

■

>

BlaU N? IV.

I io*. l.

Deceniber

5-tägigen Maxima und Minima

November

October

September

t2 17    ^2~

7    12 |7 21

r—-------rX|--------|--⁻-------—

I__i_i_I__! \ I I_I i. i

5Z5

T~

rsp

9'81

1'8l

8Z.81

6'81

IZ8T

0Z.81

6*981

co

mittleren Beweguing^ des Bodensee's und der

am Peg*el zu Constanz von 1853-1876 incl.

August

Juli

Juni

Mai

April

Alärz

T ■ I ‘ I =.

e 8^ as M q «

IZ8T

trvj

6    11 1H 21    26 31    5    10 13 20 23 3 9    5    10 15 20 25 3 9 t- 9    14    19    24

995[

JT

R4

\Qi8?eMaxy. I _

Takrai

mex L?ch mdjHrerJi huik dyWpoMiseSs_ iw^^n

------~4-----Ph/A    ^

71 Cicrve- der Hoch it&i 5 tägigen Stande

I (iirvei dte rnitt’env 5-tg.Stände 1H. tiu've der nied -igsten- 5-tg. Staad •

■H—r

lo

Curve der

Februar

A <9 2*

Januar

t+H—r

|o

Graphische Darstellung* der absolut höchsten und niedrigsten Wasserstände, sowie der Jahresmittel der Periode 1817 -1876 incl. am Pegel zu Constanz.

8981

Z98T

9981

9981

1981

8981

6981

1981

0981

6981

8981

Z981

9981

9981

1981

8981

2981

1981

0981

6181

8181

481

9181

9181

1181

8181

2181

1181

0181

6881

8881

Z88I

9881

9881

1881

8881

2881

1881

0881

6281

8281

'281

9281

9281

1281

8281

2281

1281

0281

6181

8181

! i j I j ! j :. i | | j ! ! ! ! !

Bern Wo aru die, Maximen die Monate nichL angeschnehew jmd, Jaüi das Hochwasser iw che Monate Jhjw oder Juli .

pvibhj/c

-}sm7myc

^STwmyc

jvqiudqcfay

'pnbnyoz^'

W//////////Z//A

4-

_L_

r~A

_i

hmteaeS

._-4_ xe,'äi>

sex.

i-

t-

2-

f.

ymbr^x A

£•

1462

deh MateLmA

Dbrchschd

j"

4-

qsntmf

L_T.

wirf

-i

SS

-oä-

hi

-a-

.    3*T T*F

/^/ ^ /    p C;

-^u98‘0

oAß-J

8%

Hirt hschniite den Jahr ‘Sbwl kJ*

sfomill

WM

?ü.

W/B.

Jsrißny

:nssZ

«si

$Ni

VgvMS^A

a---—---(■

Mi

bin

Cu

C\o

Di

~T

'■i

—e

M a,

16

17 19 21 28

---y-

e-

r>

iS&

Wiw

"Dl

•(andsi

lasse.:

> 'urpe

er

G'

r-

4=1

=F

*■

L-T-S

ft

w-

t3

uzt

i-3

4t

■7fL

\m

i' i

2500

ii

!!

uni er dyr bni. ?¹ Ult 'Ju 4 für aies. Fall ii

-TJT

«4-

i Voraus, 'dxj.uig emes sccmxdL

- 2000

;i

1500

Juki

-&■

■G-

a-

-4'A

--WV

|A/

1000

of

3"

...

2-

-Vr

v_

■«

-C0-

500

n.

m.

Z181 o-

i'

*\

ft

Sie

X

-f

N

ft'l

ft

io'.

0 Punkt

3'

4'l

13 #\

ff

G.

8,

.5

g

•|o5aduojBj{ ,io'zirQ)suo )

aono^

TJ

bO

£■

P9

!l |n 1 il I

,9

x.

%

fr

§

o>

10'

u'W

12'

ti'

i üiC

₂m|

K.Wittwer, Verlagshandlung*, Stuttgart.

Lithogr. Anst.v"Wurster, Randegger & C? in Winterthur:

J so lachen Curven

RESULTATE DER STROMMESSUNGEN IM RHEIN.

Fig.l.

7<7^ ** 5( .-210,3'"-’*

\\a s sermas s en C u r ve.

Fig\ 2 .

\\

t?«

r.»*

ih~

FS:

EEE

100

200

300

400

500

6 00

800

yoo

Blatt N° V.

Curven der Q, a, p.R.vund J für das Profil unterhalb der Co n stanz er Rhembriicke.

Mafsstab für die Curven 0,a.v u. R

-ü

§=

=ii

Fig\ 3 .

mittlere Geschwindigkeit in der b etreffenden Vertieal eil.

\o.yf

0 \

©oLU

Pegelstand:

6,00 Fuss Tvheinth.pegel \° ' 5,2« >i Hafenpegel.

o,8

0.7

9'0

0Äl

\o,ß

o.i

~zz3:.

G'O

«ä

■A oj

-i§r —

CVJ >

o,2

Mafsstab für die Geschwindigkeiten

OJ

CO

4-*

3' Steiner Pegels.___

2 ’Rheinthorth. Pegel. _

! '. S l ei /i et 'Pegel'____

21 Pbnstansken HafenpegeL

lOOoKbm. pro Sek.

Rhcinthorth. Pegel'

^_.______

4-

GJ

Cji

•f*

Cr

EE

i£L

<T.

/&■

KT©---

3'

31

„3'

4'

5'

Jrfy

W TP

¥7$

kV

V/ /

«x / CpV

S:

X\

,cv5

f-

__

?5 !

Za

ei

10

-•§!

^-------_pl_

⁸S

_!r.________

~w

ft

—r~

X---

r0-\

/

T~

-p)

Ä)

Iri s / f.

,2 ²⁰,a ¹⁹ IS ¹⁷ J6 15 Uo.^ AU JJ> 9 8

°B

r~

FBI

Ce

ßi__________

r/

?$

u!

CC

■ ■

SP.

10

Hr

/ly

TTk*

V >*

ti

1t

<3

Kt

i»

ff

0©

/:

i i "i

AL

10 •

11

10S

12!

3p“

JA

v\

fff!

Oe

f/

11

13

.....w%

~rrh

4 /'I

4i-©4__

$/

r<2 / .«P

Ä/

<£/

\N

rjE

V/

12

/2¹

•4?

•c

BB

o

Ol

AL—L-—

72’

ur

für die Breite des Profils

77'

sß

o„

,3'«-

P%. la

n»-

EE

i?'

//’

10

20

30

40 m

o,3

Pegelstand :

p\ jü.o FussRheinth.pegel. 10,28» Hafenpegel.

ro

12' A

fif

-M Z PP i 1

Jl-pj

/J

EE

■cx

13

12"

ui

-r

23'

0,2/1

■ o-

//

IS

. »•/

o, /

*e*

t\D

-O

Rhe inth o rt hur mp egel

Const. Hafenpegel

Stadtpegel in Stein

!0    19    18    17    16    15 „11    13 lkkljl

i* 4,

i ?£U 1

Neuer Const. H alenpgl.

e- ^ \- -a :::

10    9

Fig*.3a

iMafsstab für die Curve p .

■ß

wämm

VZVy

EE

10,000

20,000

30,000

40,000

V/

Kb-Fuss pro Sek.

ZZZy

zz

zz

y.

ZZ

V/y

VE

für die Höhe des Profils.

V-V"

Üü—i

O    2    4    6    8    IO ™ •

4.Kum|

o,l

o,2

C urven der mittleren Ge s chwindtgkeilen

( nach verschiedenen Formeln ausgerechnet ).

■■■■

Rhei nthor thurmp egel Coust. Hafenpegel Stiul Lpegel in Stein

Neuer Hafen |>egel

T-r

3h iS

^ C/3

J3.5

Curven der Q, a,v, p,R und J für das Ausfluss profil bei Stein.

Mafsstab für die Curven Q, a, v.

Curve für d nach: c Constanzer Profil.

39,305VH-6^44

Die Werthe C als C ordinalen

nach d. Formel v- c -V R.J

'7,3

2.31-----------

3.3

4,3

6.3

0,-5000

Windstill ,

o,4

o,5

o,6

E-—

a>~

R “    ««>0

li 5,

6’, 7** 6ii»7 6>,

U'1.92

2©W3    62770    6, *838

6,P337

Pie Wierthe R als Abscissen

7,387.3

7,1*07

Ver t i kaLo es ch wi n d 1 gke i t

-r-— 2,39 Rf.

0.3

-P

CfA

<sy

!s

Fi$. 5.

1.3

2,3

Windstill

Rig. 6 a

3,3

V ^ 47 Rüijjgl.

V 7 Fig. 6 .

s curven.

Windstill

2.7.9 Up

>8-6b

c:

CC

=F=

Rhemthorthurmpegel m Co ns tanz

Fig-. 4

■ ~o~ - —____

EE

vTk.

fl

/    ^-7 /

-y--^Y~P'

I 1

/

A3

Pi

■)

;;A>

•A

!r-: Hi

a‘P«

"v~

p-

't

a''

8,3

(p.— .__ I

10

A/

vr°

#-,y'

$/

c'v

#■/

4?

Cü

£,3

7.3

J)ie Geschwindigkeiten

alsOrdiiuiien.

.9,5

0,8

J,3

2.61 Rp.

Fl v,'JV/'SS':Vi77/

2.36'Bp.

’aPf nrrg

l^LD

/-P

#•

.9

•f*

er

jV°y

ZP'. 'yrrig/l : Pgfy/UK-/,!^. ^

E ■—©-—___ .

aH?gerech . Eytelzvalnsthe ß^r-n,^

—----— - _____

cu^sgereHu Prong

y/

v-

JV°3

CO

foZ

12

13

14

FEE— —3;__E

•-^---

''-.n \ ”'T"

--y—-y—7

100

Q,/

1/

)P^......

___t=_

■<z

4/

••

Ä'

Mafsstab für die Curven p und J .

Die IVerthe c als Ordinalen nach der Formel v= c V fl. J.

Culrve für c nach Steiner ProfiL.

c » 78,5eV([V2,T2T    |

s?

5

-s

16.3O

I«

iS

~TC- 2.122.1*2? 2, MM 2.56*1

Z.tiU-77 2,73*»    2,8395    2,9390

Die Werthe R als Abscissen

3,0936

J3-

3.1238

100

3,3

3,3

A3

Schwacher Wind

oben.

’ Sflwaaicr l

von unten

=oo

*.3

5.1

ff. 3

7*1-

Mafsstab

^EÜEzEEEi

für die Tiefen .

für die Geschwindigkeiten.

sr

s.

Oifm

0.9m

1.6m    7,7”*'

_ ‘Steiner Feget

l.S™'

Blatt N?\T.

( urv(‘ii doi* mitlloiMMi Monalswasscrsfände

des Rheins.

AI 1 ttel aus den»Jahnen

_9tr

r-(§)

1863,66, 67, 68, 69, 70, 75 u.76.

;rr.3sol—■

r---o

_ £ StP___!

- Jan.,

Wh-

«r

Apl.

Afai

\Jum

PZ.

Juli

Pi

---------\Aug.

i Sept. —I Oct. —•—j Nov.

! 11 ec

41 =4 441 ^ 44-4 4 4

[Ti ¹ rfTKJ ! I I I ¹ I ! I 'TT

I I ! 1 W    I    I 1

¹ ru 1 1 1 rn 1    !    !    1    ! r" 1    r

_2L

1868-70

Au

iS

1840-

72

-t-

-i.

1 la? tut

_J___t___L.

' "4

I ! I I

ton stanz,

Uebertrag*ung* der Wassei*massenciirve/Co 11 Stein a Interimspegel N? 26.

■SS*s-

-4-

-i_.

-4-

CO

Pegel N? 26.

@=:

.v

@1 >

:__£jp_____

S3

I-

-h

l!

.7

'1

-f

ll

~h

rJ?.

if

1.

-71.

il

T'

t-

Cp

9,107

dieWaäsermasse bei 4'St.E ist gleich der an

Entspricht 4' Steiner Pegel, das heisst:

dieser Stelle des Pegels 26.

\K

/p

-J.

P’l

1.

I,

r!

II

I m 2a

‘ - ■ O -■

-g

J?1

cd

>>

.4.

l:

■t

•+

ll

ll

I* I

4:T Nk

<1>fS

Z5L

4.

i'o

i.

|l

*11

-I. .

ll

CC-

Ij

V Oons anz

11 I 1 ■ • i

! v ’ 1 1

ii\i ,    1    1

1840 - 72

¹ iH

Mi nn in u

TT”;"'

-t-

'T|

In

I

l.

MV j.

4-

-f

1-

1.

nhru

~b*T

1/

4”

- 4 *>

»»■ r .

1.

ij

S.

-----------y.---

4'

cd.

3t

"Tacg” ftir" 1876” „    6 zu 6 Stunden 1876

für 1870

ssw

JE

.1

li

2n|

,V ?

irr von. Tag ztr

zu T

r m

EH

_____

iil I

114

yj

|o •

-1-7!----h-

-rl

I.

■1

.I

Mi

Steiner Pegel

10'

<*s

<4—r°

.74.

.2

_____JTIl__

1 rv

.l.

'T

-L

"T"

1840 - 72

Mainz

T "1

12:_____

. 17

ll

4,.

t.

4-.

j3V

I.

-10

_i_

L.

4.

1840-

VnJet hui

i -I !    !

-r

.1-,

ll

-L

'I

•i

Entspricht 13' Stein4^eg*el.

UT‘ "t"-

J(

300

'+U0

nAlO

700

800

000

mpo

1100/

1210

130Ö^n

I.

I,

ll

3"'

4-

F4

r:

"T:

„L.

Ir- ¹

=-

1/

H-

lli

.1

Absolut s

Geäl z

eo:

Fig. 5

l-

il

•1

S lein

5|

imen

)bers na

d.

J...

⁶!t

LcCl

.L.

i-

’T

■ i-

foO

p.

ll

1817 - 78

Colin

<c

<N

7!-

7>

4.

A*

efb

Steiner-Pegels,, die Ordinaten sind die absoluten Gefalle h.

Mai ss Lab 1:101 r. w. Gr.

v-

XI

.TU

4,

V‘~~~

iuruds. ru-nna

VT

kP,

,4.

Fortpflanzung* einer Fluthwelle.

(Experiment am Elz- BreisamkanaJ.)

-J.

,y

4'

io

... lO o

7"

«c

In

1.

fi

fr

8~-

I¹

1840 - 72

jh¹    1 ii i?

3T

......?

-?--ISS

<#>

JL

-1.

-4-

T--

4-

«H-

4.

!'

-41

<>

.1

il

pi

-"n

-i-

H-

T'

SS

4‘

4.

T‘

..L.

-tI

1.

Ij

ll!

io4

w'......W

CU-

0?

Was s erm a s s en - Cur ve

vor und nach der Reguhpung des Rheins unterhalb Stein .

1L§J_

-N\

2>o

I!

\h

SS

Petrol in

Stein

ii

-1-

■§

r.

11

I-

6'

8'

P~~

l(X

12'

4--L

tl

-i-

l'

-t-

₂m

-1-

■4

4-

sl

il

Mt!;

¹ Mi ii

ii!

i!

i!

T TT

1,7™

12-

c?

4s

[2-StP

1.°^

1|

inr>i-70

111

i;

13-

7.<?

1.1

J.2m

/..r

J,y

1. b'm

4'!' |

11

-f-

"I-----}"

i-

1.8m'

cc

40|-72

I,

i!

;y

fehl

!|

*T

_L ii

1*

Mi i i

44e—[-4 Ml il i! 7¹! i i!

1, 8 nv

ti4

\i.....Vf.

&/'

'1

|i

-V

.N

:K

H"

-4-

i!

15

-l

il

l.9m

T- -r

Stein und

I¹

T"

i-

ö« - -

il!

Lnbtrimsp.egel

T$°. 26

mol

iS

Fig*. 8.

<x>

y.

zr

Darstellung* der Verflachung* einer vom is Mannheim fortschreitenden Fluthwelle.

i 3*P

- -1-

-4/1

. ..L

-I-

;ly

if

2.om

Fig*. 3.

’g

60™

2.0™

SchafPhausen S2p '

46.3

evf

36,0

317

[__________622

Ba.set

Breisach

Kehl

Maxau

2b.e

21.6

°6T

- V/

9.3 crfV

8m

SS

<j, 7.ja”' Mannheim

6,7

"V

j.

"r*.

-t—

~r-

:si

7.1

6.3

3.3

r.‘> I

a.

GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER WASSERSTÄNDE UND AUSFLUSSMASSEN

nut ihren Veränderungen als Folge der projectirten Reg'ulirrnig’.

81!

10

11

12

J?

*x.

<D

Januar

|Z^Ze_X>

Februar

&    10    15    2l)

März

5T

■M

■m

c-

Xi

Itl

Juni

5    10    18 2bXi>5

"'! ; M

Juli

2£j5

26    25

August

~ 5    1A>    15    21)    25

vSeptember

~ ~lF) LS 20 ~~25~

October

5 üf> ir> 20 25

November

Deeember

5    10    15    20 2h

186;.

C°

<V *

van

''TN

'•f

'X

00

OÖ

00

CG

Jä_

:o

''X

''x

■4

'*x>

S. !

i\

•s

-Är

‘V

'N

•—~-K

rs

Hx.

-Fl

1?

8!

MilJ

/

/ X

MMW

XA.HUI*-

\5

-rj

/tsJ

k:

st

■81

vtV

Vf

•k

■'»X.

'S.

....

r⁸4!

\v

°f1

13

14

X,

X»

sf]

Peg'el in Constanz und Stein.

00

CG

~s

z.

10

Jj2

.c

JlU S,fl d s st" ^

Pegel N"

oCv

1866

Bons l ⁽

H+

50 )chm

r-

tT

400

300

/>

^V-

X. /

; **«

/T

’,m >%>

xSs

;;    i/i-V'./'l

_____pwr.,.j__

P[V

fh*»

Ix!

3 Cp os'x. C Cp*

I    I ■ I— I    I ■■ I

Pegel N" 26.

tf

iPP.

-f

■»C-

!r

,{

X,

*XN

XSN

1866.

Fig-, i

C,o«s

tai««

CG

Pegel m Constanz und Stein.

■■'1

cc

Vf*

"rnnnf

:vw

~\ —

!t

fei

fr

Nfe

'■•X

''x.X

13

cS

vv

N..

X,

Pegel N? 26.

Aujsf'L

CA

ci 1

J.

.X-

I I

-f||| -1 ||-j-j 200

i"H‘f'4it—

S Wr

\

2l

r⁻

/>

e

JV« 26.

X.

X.

IW™ rrmwm S^5 a#a*®

*s*5SSL^

r<^Tn^n"W’i^7p'irT^^

s a'

sv

""^SSfefcS

B • ts 3 c»

JjrETf|

mm

-x.%

v-

•'x.

Pegel N° 26

b e9;el

t-

«£> '

Sl

on stank

Stein

Pegel

Enkläruiiig,*.

N° 26.

mimm

virkiche Wxssprstandscurive veräiderle • »    *

wirkliche sicuidHcie Ausflussmasse veränderte /    »    />

"H,

im

^cgel

__________«55^ '““T"™""**

mrmilim»«»""™"⁻

10

11

12

f-

Sa

T"

Januar

Februar

März

April

Alai

Juni

15' 20    23

-CJT

-s-

W—

-4«-

| io 13    20 2jS

f Jjo f 20    25

5__

r> r, f jo

!

August*

~15~ AX 25_[ k~ Jjo k 2p ajs

Juli

September

5 IjO 15    20__25^

Oetober

e .1,0 A J> f

November

V ib f'

20    2 5

December

i JB ife

18

iy

y.

CO

05

4-'

St

ei n

S\J

er-

S tein

'v.

'k

f-

eo

Ai fL jMak.se

L / !\

Co

IV 7*

W\/|

1'

jW"

Ts

i.rn^r

\______

ys»

""""""«kn»

H,

^rr/%

X»,

Pegel in Constanz und Stein.

E5

53

9Z Ö\T P%I

{f 813]

\\

ok

ce

X-

\2'

+3'

4’

fff'-".

-'Xy

«oi»

\s

®*>W5

**»W»

JV

;i

tm

fr!

?eg

e 1 X? 26

•81f

VS \ K

Xi

1/

*%

53

300

--y-fzoo

hrs/e

s%

⁻--------nJ

a«5s®

'ynmS¹ »»XX

■y

5k

y-

y"'

■813

y-

o n s tai n

’TN

VN

/■

-K

•/

x.

!⁷" V

S/ft a

Om-

4V

y-

-8'

-9

'"X.

iü

100

\S

ikskb-

&r*""

i'K

Sit e j n

X l&e

x/t

Pegel N? 26.

4»

8'-

«4

c:

Peo’el in C011 stanz und Stein.

6

-10'

IMi

y"

i<y

-11'

ii'

-12'

ce

/i

lA

IC

!2'r

Firn .

o

«5

ä>

AJl.Afas.se! ']\'

/]

Vt

s tan!

i*

Ca

/!

/.

\v

*7

•f

\\

i-

\s

\k

•V.. J.fc

X,

sj.

\%

yl

tfS( 4

oy

Mi

V eg«

1 NP 26

⁻"-k5%ä

— 8131

röfHx

■\

2‘[

Pegel Af?26.

-81gJ

s.

3'-

v.

[-200

/!

x.

]!S{;maS

4'r

o¹

-ft¹⁰"

jlli

Aus rju

«se

^y'

vx

64-

7'-

Pegel X 26.

\s

:±

,0

eS’

el

N° 26

•r'

Pea;eJ AJ¹

y"

I Ci

y"

’•***

9'-

10'--

Constanz

Stern

Erklärung.

' Pegel N? 26.

wirkliche Wasserst arulseurve

wirkliche sccundlicheAusflussmasse veränderte

ir

12<J

CO

C5

''v

Januar

Xffl

-H

IX

Zz

Cr.

<v

ß/Jh

Februar

2|0 _2S

cl'lll

■'v.

März

r, io r. 20 A ii

April

Mai

Juni

Juli

August

September

October

November

December

5 IO 15

•/»

j/

5 li__ijs 20_ a'» rac__ä

15    20    23

f on > tap*

V\

5_lb

2,0 26

|X

iö 5 ST 2&

a-

5-

Hs

st

Ii

x_

Do

V)

ns tknz

cc

lonst‘AvV

/>

Oft

\S

■V*f

X/

's.

Stein

TS»J

Xx

IX

Stein

<r

i£V

tf v\*

'Ha

■I

■irV

\ X! >'-i

V 'WN

N.

13

:/

S:

400

Peo>el in Constanz und vStein.

Pegel N? 26.

OJ

*. S_

\\

Xa

xSSS**

“# / -x

(x.

5) 5

;T

./

f#

r/

•r

i--'

'%nmTnrmito

■W"

r?

200 [

^w>re4e] n?

26

v.

4i

___11 _

X,m

mnnimnfnTmtnnif»nfi7nt\nnf%^

ES

<z>

v>

SG-

W~7

1/

I

Xi

■—r--.

100

4*

7)

-a

f./

!.

• c N:

Cb

cftvia>c^.>p-coiopp_o

5?

Pegel N?26.

tr

CC

cc

xi

i ^ (>«s

1870.

%

Pegel in Constanz und Stein.

12-U

CO

tan -t

CO

£ pnT tan z

Ci

ar

'n

XN

:C3

V*

l(

Hi !

y/

•fein

___

I,

/f

12 i

xr™S;

$te in

•n

lXa;

X.

■>

X />«v\

rsx N

13

!\

1'

fH

00

jr

i /• i

_.L

! 'VI

l/H-

°-n

/•

14

_2

Pegel N? 26.

x

<«*\N -i i /i ¹

XteH+

-1300

X...

.'V-

»m«*"

VVVVV¹

Xm#*'

*6

!«.

:lf

r-

“1

~r~

il4

S Pj

"•K

«ssmaisse

3+

)0

/"

-r

ZS

<M

100

T—‘

.X

5-

6

tt„

~-f-

rnntr ■*.

el if? '56.

Xxl

'v

!/

Vi

X'X.

7-

1°

Ph

ft

26.

14

14- —

iß

Te

miMUTimnirrn

t°

•ii

//

Erklärt i

10

Ul2

Consteinz

Str.n/Pe^'! N⁰26.

n$

11

\\ assjmstrndpcur ve

h. Witt wer, Yerlagshancflung, Stuttg

^rnHmguß

wrklche vor änderte •wirkliche s ecu nd liehe Ausflussmasse veränderte

12 JJ

10

11

<■>

- 13

■v

•s

p -i4

i 11,

CO

^4

XJ>

*

*■ TS

-5

■-H

CU

6-

Ofj

•9

(J

10

Art"

10

11

12 aoo

pr

rr°

13

14

-3

CO

-5

er

■6

-7

-11

l-12

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oetober

November

December

5    10    15    20    25    30    5    10    15    20    25

5    10    16    20    26 30

5    10    15    20    25

5    10    .15    20    25 30

5    10    15    20. 25

5    10    15    20    25    30    5    10    15 20    25 30    5    10    15 20    25

6    10    15 20    25 30

6    10    15 20    25

5    10    15    20    25 30

s La

18 75

U'

1875

Sf

TJ

«x

•> >

's

1\

cr-

1875

Fier. 1.

1875

-j

CO

■r-

t*

CC

-Ä—

’pfc

'7

/ /*

lonpl

X*

rr

//

ifi! f

''V

//

’K

//

1 rrr

,m^X 'v_/^

\T

%L

187«)

TA

c. \

.A\

\ tp

\ ^

Ai

vO \

*V

X.

Ci

_ «ooKbni

J......

.7

100

rr

;/:p

1/ 1

UK

U-

's

's:

/'

'S.--''

/"N

C » n s tan v.

t e i jn

Yi

Co

"St

''—TN

ünj

wV

’r..

fs

IC'-'

ü5

53

c-.

ro

's

ss

'S

NK

'""t"

-^V\y

V\

»3 y

'''veSSoiö

Cn »- CJ

/'

Pegej )s?26.

4>

, f ■ffr'rmrT *"1

S^

H»o

/,

Pegel zu Constanz u. Stein.

ip\M.

'■-5>rs,

l*?e

' 'Y\,

IW*.

\k

1878

■»

"V.-

\.

\-.-.

'-.v

1878

Fi

8:

2.

CO

Cp

's

t;

/9>

- 'V

’"i.

% dwn^

«I**

\s

VS

%#i'*

'"4 7:

ff

:<0>Khir__

..J

/V-

2A

Per

el N? 26

‘s^

813

95

's

Xs

Ns

-.1

ts

'-i.___

v'

nn»m5w »Äjj^

-----: -—... ■ 13

14

Tj*

VK

ÜÄL'

'6

—Ijj,

«> ' ^N»

>.

CO

■'•V

yj

» ww»» (nw**«

S 00lfm    ---------

'05

Qi I

!(. Witlwer, Yerlag'shandlung; Stuttg'ai't.

—;■

FA

istlüiz

Stiem L Pegel N?26

ErVläij'uiijA

\f\j

\>s

dhe/

s.

spo

^6*

CU

wnrl:

vei’j

Wfass^rsü ndscurve

••'s

'te

svirl liehe sf cunldlicl e Ä isflussi lasse ^tif" ''era.idert -

um

11

12

lithogr. Anst - v Wurster, Randeg^er & C? in 'Wintertliur.

Feliruar

Januar

5    15    25    5    15

25

März

5    15    “25

April

15    25

Wasserstands (Airven \a J. 1868.

August

5 lX

Mai

Juni

Juli

Wasserstands Curvenv. J. 1876.

S 15

25

5    15

25

5    15    25

25

September

15    25

October

15    25"

November December

5    15    25    5 L5 25

Januar

15    25

Tebruar

15    25

März

April

Mai

uni

\JiJi

15

25

15    25

5    15    25

August

15    25

September

October

November

December

15

25

15    25    5

15    25

15    25

26 - | 27- \ 20-

/v/

ryvA'

- 28

(i

vVj

- 27

- Jd

25 -

AX

Au

24-

fl

2*

Au

r\

• ( onstanz u

-XZonstanz

ta

200<*

ioo-

\ AusH nssanderun^

in J'bloe

der Seer^ulinin^.

Mehrabtluss

Minderabftuss

JS

tJ-

I, I

3

t.

X;

/+

* ^ fs':

+ rf

4>

-C

ai____

) + 3

I ’JC

»<g

- 200 cAm*

~ XVlehrabfl uss dintlerabfluss

200’

. gpQcJnu '.

26

27 -

26-

25-

SchafflrauseifX

23-

22

14 -

S S? S8 SS

-23’

-27

- 26

-25

24 „

^Schaff-hauseu

JO -

\J

JO - j

17-

WaLd s luit ,g

A/V

AZ

\AJ

KJ

v/ V

- IS

- 16

- IT

„Walds liut

Z4

- 19

-20

20

15 -

kA

V-

/P

TL

- 15

17

•s!

16

V\

- 17

- 18

Basel "

20-l-----

Basel

71

- 12

12-

13 -

14-

vtV

15

15 -

Kehl

x/\

- 15

16

5 Ai

U v Kehl

15 ■

- 15

10 -

17 -

JO -

- 16

M axa u X

njJ

Ia

17 -

-17

.AX

<z

Nr

- IS

v.

f!>

i6 Maxa u

Ki

JO -

i v\

- TS

14

15 -

XXU

Ui -

17

Mannheim/<v/'

-"Ar

Al

IO-

.9'

7-

Mainz stU—,,

rAA

zZ

fTTTTTTTTss

14- -

15 -

ld -

17

18

m-

20-

2.5 -

za:

-14-

- 15

-16

- 17

18

- 19

- 20

Mamiheun

-2.5

/V

JrS-

- 1.5

ir~

IO -

im-

i'-Mainz

‘J-

\y

Xv

<5

Cöln X

3,5 :

V\

- 3,5

'A ä

AX

2.5-

2.5

Cöln

22-

xv

7\

_ 2t7V

KRAKÖW

Vjs.

<r

m

*■

V

-

s

**

.

\

:

*

#<

•T-

* '4

v w*.

j* »

rV < *

. ■ .*6»

."f

ffe&

Wmb

..

0*2#

Jmr>* ■

Va'> Ä

. *■<*

JF

#E’

|

V5-*<

:aj"

*A / i

• ;

■3* i <

K*y

->

r»i

'V

■*» i»

r ; *•* -

*» ■ ^ ■

f TV'V. '

* • - ri- l

m ton

' .1 * * \ * Z w:- $*>/ *>

■■■-■* ^

r.

m

*%n t >

' '•SL.

WYDZIAKY POMTECHNICZRE KRAKOW

N?    BIBLIOTEKA GtÖWNA

I IV 35200

jp Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

r*

$

<

■£>3 v

‘><

. ä* .■>

<r

5, *

•«,

^■5

>V

«l

*t-rv <*'✓» '•>, 4

V*v

<*

Hr

'•

*r

rar

fe •

p. i4Är* •'

' /W

3*C-

**rJF'

»*

^ W-«

ääpiffi

isSi&K

in

i-7

‘4,

?i

»>

•k

sg rjpjp?

i' I' J \i <■**/■

|iA v -x<

r »f

*r>

^ J->V.

^f'    W    -»y

k r ■ ft'- i ■■-■ J

*v

iT.

A. < '-'V^

: -c:

f,

re

r'*>

*« v ;•

:.U' ^

v.

vs ' ;T

/.

/'J*

t^r

A'

►V-

\

•jr

• '-f s

fV^

y»

AI

r*.

F«

i U . i*

,J(

>* V

>.

1* J,    \:    v / i.?

*■ Vv

Fr**! Jr¹

■«■ ^ ?

■aHb

•ÄSW.

K-:

V *X *

r>.

"M

;ji '

/r

} J* *'-\

AÖJ?

K-

fl

*-*

/&\.i

<«■

a,. :: >•.. ,^v$7%v ‘ ' ^ 1

T - :    Wi'l

4» ■ '■• - ,y '•vvhC,hx. J

% *■ '    • -.■* 'a ,-'. k .»••i ,

V*- J

V.t

*** *

<1

PC

VT

rk,;a- ■ V?

V -1

*v

v:

:VE .

i' t *

♦*

lr

in

I

,n

!!

^ 7'"'    »N *7' ; ä- I

X V V • ,">tt v '• v

r r ’ a ^

i«?*.

;

■: !

yt

Va>

-X

i tri

* .7

>•

s*

vm

v3k

'X

% "V

: ;/s

} !f w>

t"¹.

i\

'• !

. t*-' x¹^ iA /%

jS Jp

.7*-%

, i.i

<*

\ •#

tV-.. *>•'

'V 1

. , ■ **

Jt

/•

“'V

v- V

\<Cmi

v\

X-Ä..

\«

C:|

ml**

*A.

*T v ,

# -

^ifTV

t%f

Cf* ,^"'

» <$/

gi .,*• ’TAi'.

;-v;!

Vf.<’

ft

M.

■«r

5. ,

IV

A.

i';

■Af' •

.nsVCrg.'« *^v5-:

■ -:V ' t

■;    > f ■ ^ ^    .    .

K • / ■

»cfiB

r    1:

blr. • 'af* < ■n.'

%-JE >

KsEL«:

«.* A

• v‘ äls

"L '

• )t: Nr X

*»«•> <kV*'

*b«- 'iT—• *

1! '

yy

-vÄ

8il)/iofeka

rSp

3a.

Ix

Jt

T. ■

\/ .

V‘

rv'Tö*

^/H:r

''a

5c 4

lAv <■

«    ■«    - #Ti ■    ^ v'

^ T‘Ü - r ^

-Vr

Ae„

lau

• ’ tC V» **

^ '-'v ■'

'•

- ⁴ '

ii

V'

v'*

.tt y- -

^ v

**'

'    4»

.• i

'*

,,    « V ’    ^

J>-.v ÄJ

'- ' %••> N

'" ■ f *y%t* i , - ’Jr >»r

/ ?:

t-Vi

V<

VA> l *

k- .^s-

, »■’

:i

* \ ^ *

**4x    -'*

5

•'t'Mo

^vk'-

i y. S

?f *** n =:>    4

aöF *

•4 ‘ar*5

a.

Sr

i? I

p 3

H

*• *i

r i:

9t

>*-* ; V t

•:    i

v -41

/:

.X

Ai A ; V-

VTviXÄi: