I Mi':

iU Atli

;i; V f»u ([‘:r

' .{ )J>'■ I

!*

TT

aV.o'N^'^'

m

7.

*

7

\

'/

!

j

/-•

T

*

:

r<.

Die

Wasserkräfte Bayerns.

---

Im Aufträge des K. Staatsministeriums des Innern bearbeitet von der

K. Obersten Baubehörde.

PLÄNE.

öffentlichen Arbeiten ß

\&bl

MÜNCHEN.

Verlag von Piloty & Loehle.

1907.

o.

iS

£■

■Bu- !

.W

TtK*S

KRAKÖW

ui _ ^.₀o4

Dr. C. Wolf & Sohn, K. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei, Lithographische Kunstanstalt, München.

Äkc. Nr.

Inhaltsverzeichnis der Tafeln.

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

Stromgebiet der Donau.

Donau

163

Iller

2 mit 4

164

Wehr bei Sonderten...............

Wehr bei Fischenmühle..............

Wehr bei Au.................

Wehr bei Hegge................

Wehr bei Kottern................

Wehr bei Neudorf...............

Wehr bei Rosenau (Kemptener Aktienfabrik-Wehr) .    .    .

Kemptener Stadtwehr..............

Fellheimer Wehr mit dem Kirchdörfer Werkkanal .    .    .    .

Filzinger Wehr mit dem Altenstadter Kanal......

Vöhringer oder Wieland’scher Anstich mit dem Vöhringer

(Wieland’schen) Kanal.............

Ayer Wehr..................

O CO 00 <! Ci Ol

165

15a mit 15f 16 und 17

166

Donauzuflüsse zwischen Iller und Lech.

Günz........

Wörnitz und Zwergwörnitz

Kaibach.......

Zusam........

Schmutter......

Schwarzachbach .    .    .

Anhauser Bach .    .    .

CO 00

167

168

169

170

Lechgebiet.

Lech

Mangfallwehr oberhalb Füssen Wehr bei Lechbruck .    .    .    .

21 mit 23

24aund 24b 25a mit 25d

171-174

171

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

Wehr bei Kinsau . . . Gersthofener Wehr .    .

Wielenbach.....

Wertach......

Löbach......

Lengenwanger Mühlbach Gennach.....

26a mit 26c 27a mit 27z

21

175

28 und 29

28

29

178

179

V. Donauzuflüsse zwischen Lech und Altmühl.

Friedberger Ach Schütter . . .

Paar

Cu Cu W O Cu

180

181

Weilach.......

Sandrach (Donaumoosach) Heiliggeistmühlgraben. . Pobenhauser Mühlbach .

183

184

ft

185

Ilm

186

VI. Altmühlgebiet.

Altmühl mit Oedenbach und Leimbach .

Wieseth...........

Schwarzach..........

Anlauter..........

33 mit 35

187—189

Sulz

^    55

fO «3 ro

ui

190

191

192

VII. Donauzuflüsse zwischen Altmühl und Regen.

Schwarze Laber . . Naab mit Waldnaab . Pfreimd . .    .    .

Schwarzach .    .    .

Vils......

36

193

36 und 37

194

37

197

198

36

200

VIII. Regengebiet.

Regen mit schwarzem Regen .    . .    .

Großer Regen........

Kleine Deffernik......

Große Deffernik......

Kolbersbach mit Brücklbach .    .

Klautzenbach........

Kleiner Regen........

Hirschbach........

Pommerbach ........

Flanitz..........

Unterzwieselauer Mühlbach .    .

38 mit 40

202—207

41

207

208

209

210

211

212

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

Michelsbach.................

Schwarzach.................

Klaffermühlbach ................

Rinchnacher Ohe mit Hackenbach.........

Kühbach.................

Rinchnach ...    ..............

Schloßauer Ohe mit Entenaubach .........

Wimmesbach................

Hermannsbach...............

Fichtenbach................

Farnbach .................

Zeusselbach .    ...............

Sallitzerbach.................

Rotbach mit Schwellbach und Moosbach.......

Teisnach ..................

Achslacher Bach..............

Auerbach.................

Wandlbach

Flinsbach.................

Asbach mit Haufermühlbach...........

Mühlenbach mit Hochfallbach..........

Kühbach.................

Arnbrucker Bach..............

Trautmannsrieder Bach............

Gumbach..................

Rattersberger Bach..............

Wiesinger Bach mit Haselbach und Hinkofer Bach .    .

Aitnach mit Pfeifferbrunnenbach.........

Allersdorferbach mit Täublmühlbach.......

Riedbach mit Marktbuchenbach ..........

Lammerbach.................

Prackenbach mit Zeitlauerbach..........

Höllensteinerbach...............

Weißer Regen mit Ebenbach...........

Lambach.................

Rimbach.............. .    .    .

Gruberbach mit Thallersdorfer Bach.......

4^

55

IO

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

4-

55

55

55

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

238

239

240

Hiltenbach

Perlbach .    .    ••.....

Katzenrohrbacher Perlenbach . Sulzbach........

4“

ts)

55

„    rf) O) rO

~    Tt« rO '"f

243

244

55

cu

CO

245

IX. Donauzuflüsse zwischen Regen und Isar.

Große Laber Kleine Laber Kinsach

4~

55

55

247

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

Sulzbach (Schwarzach) mit Moosmühlbach

Harpfenbach..........

Weißachbach..........

Bärnriederbach.........

Mettenerbach..........

45

248

249

250

251

252

X. Isargebiet.

Isar..........

Wehr bei Höllriegelskreuth Wehr bei Großhesselohe Wehr bei Moosburg .    .

Rißbach.......

Dürrach.......

Jachen mit Obernach .    .    .

Loisach........

Partnach......

Ramsach......

Laingraben......

Lainbach ......

Hachinger Bach.....

Amper........

Ammer.......

Kienbach......

Würm .......

46-53

253

51a mit 51c

254

52

53a mit 53e

259

46

47

46 und 47 54 und 55

54

55

48

57 und 58

56

59

262

263

264

266

267

268

269

273

274

XI. Donauzuflüsse zwischen Isar und Inn (Ilz).

Hengersberger Ohe (Schwarzacher Ohe) mit Sonndorfer Mühlbach und Hundinger Bach...........

Ranbach..................

Steinbach.....•............

Geßnachbach.................

Mapferdinger Bach..............

Eckerdinger Bach mit Mühlbach..........

Erlachbach.................

Kleine oder Schöllnacher Ohe mit Schöllnach und Scherbach

Vils mit großer Vils...............

Kleine Vils .    ................

Aldersbach .    ................

Wolfach...................

Voglarnerbach.................

Laufenbach..................

Gaißa mit Großer Ohe und Zentinger Bach......

Ginghartinger Bach..............

Ellerbacher Bach...............

Rohrbach ..................

Kleine Ohe.................

Großer Hühnerbach..............

60

61

62

277

278

279

280

281

283

287

288

290

291

293

294

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

62

63

t\) t\> CO CO 03 Ln

297

XII. Uzgebiet.

Ilz mit Schönberger Ohe und großer Ohe......

Schwarzach................

Mitternacher Ohe mit Röhrnachbach.......

Bruckerbach............. .    .

Hungermühlbach.............

Gernbach................

Schlagmühlbächlein mit Mutzenwinklerbächlein .    .

Haibachmühlbach.............

Grafenauer oder kleine Ohe..........

Sägwasser................

Grüberbach mit Reismühlbach........

Steckenbach...............

63

64

298

300

301

302

303

304

306

307

Biberbach ................

Wolfsteiner Ohe mit Reschwasser.......

Wehre des Karbidwerkes Freyung......

Tirolerbach..............

Saußwasser mit Rotbach und Windischbach .    .

Schwemmerbach mit Schneiderbach.....

Osterbach mit Quellbächen........

Auerbach...............

Grillabach...............

Holzmühlbach . .    ...........

Freibach...............

Waltenreuterbach.............

Ramlingerbach ..............

Dettenbach...............

Bernbach.............•    ,    .

Kieslingerbach..............

65 und 66 66a und 66b

65

65 und 66

65

67

63

yy

308

310

311

312

314

ss

ÜJ CjJ

317

yy

318

319

XIII. Inngebiet.

Inn

68

320

Auerbach.................

Mangfall.................

Rottach ................

Weißach................

Alz mit großer oder Tiroler Achen.......

Lofer mit Schwarzlofer und Weißlofer.....

Mühlbach (Dalsenbach)...........

Wimbach................

Ramsenbach...............

Wessener Bach mit Hammerergraben und Kaltenbach Aiplgraben ...............

68 und 69

69

71

yy

321

yy

322

OJ OJ

to W 5ä

03 Ln

327

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

Weiße Achen...........

Schwarze Achen..........

Tennbodenbach ...........

Grießenbach..........    .    .

Rottauerbach............

Traun mit weißer Traun und Seetraun .    .

Fischbach.............

Schwarzachen...........

Urschlauer Ache..........

Eschelmoosbach ..........

Steinbach .............

Rote Traun mit Weißenbach......

Salzach...............

Berchtesgadener Ache........

Ramsauer Ache . ..........

Wimbach.............

Bischofswieser Ache .........

Frechenbach............

Königsseer Ache..........

Gernbach.............

Almbach.............

Rothmannsbach...........

Saalach..............

Steinbach.............

Weißbach.............

Schwarzbach........ .    .    .    .

Hoswaschbach...........

Wappbach.............

Weißbach (Spitzbach) .........

Stoißer Ache............

Rott................

Bina...............

71

72

Siehe

Uebersichtskarte

73

74

75

00 05

<N <N)

co co

330

332

co rf< r co co co co

335

336

1> 00 ft PO co

CO CO

339

340

341

343

344

345

346

351

XIV. Donauzuflüsse zwischen dem Inn und der Landesgrenze gegen Oesterreich.

Satzbach..........

Erlau mit Pfeffermühlbach .    .    .

Saußbach mit Schauerbach . .

Hasselbach........

Steinmüllerbach.......

Tiesenbach ........

Staffelbach mit Neustiftgraben

Aubach .........

Schindelbach........

Figerbach .........

Eckerbach .........

Hofleitenbach.......

Grießenbach........

76

• jy

77

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

Kollbach .    .

Dantelbach

o» oj 05 05 4^ C/J

|—

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

XV. Donauzuflüsse, deren Mündungen auf österreichischem Gebiete liegen.

Ranna ....................

77

365

Stierbach.................

Osterbach mit Schinderbach, Heubach und Grenzbach

Höllmühlbach .    .    . '...........

Großer Michel...............

Kleiner Michelbach mit Hängerstufbach und Alterbach

Riedelsbach...............

Gegenbach...............

Finsterbach mit Scharrerbach ........

366

367

368

369

370

yy

371

Stromgebiet des Rheins.

Rhein

Siehe

Uebersichtskarte

373

Maingebiet.

Main

Bischberger Wehr .........

Wehranlage bei Schweinfurt......

Wehranlage bei Würzburg ......

Wehranlage bei Mainaschaff......

Rodach ..............

Nurner Ködel mit Nordhalbener Ködel .    .

Tschirner Ködel..........

Wilde Rodach...........

Thiemitz.............

Haßlach.............

Tettau..............

Kronach.............

Grümpel.............

Kremnitz.............

Doberbach............

Siehe

Uebersichtskarte und Tafel 78 und ff.

374

90

91a bis 91c

92

93

78

yy

yy

yy

375

376

377

379

380

381

382

383

384

385

yy

386

Itz

yy

387

Reiche Ebrach .

yy

388

81 und 82

83

* oo oo

yy

390

391

392

395

396

397

Wern.......

Fränkische Saale . . .

Thulba......

Klingenbach ....

Schondra .....

Feuerbach und Sibbach Weißenbach . . . .

398

401

405

407

00 05

ft o o

Gegenstand

Tafel

Seite

des Textbandes

Große oder vordere Sinn .

Kleine Sinn......

Aura.........

Lohr mit Frammersbacher Lohr

Rechtenbach.......

Tauber .........

Gollach .......

Faulbach........

Erf..........

Kaltenbach......

Eichelbach ......

Mudau ........

Ottorfszellerbach ....

Waldbach.......

Morsbach.......

Saubach .......

Ohrenbach......

Gönz........

Reuenthalerbach ....

Elsava.........

Krausenbach......

Aschaff.........

Laufach ...... .

Kahl mit kleiner Kahl . .    .

86

87

88

89

410

413

414

416

417

418

419

420

421

423

424

425

426

427

428

430

431

432

III. Laiblach

94

434

IV. Rheinzuflüsse in der Rheinpfalz.

Lauter.............

Nahe.............

95

435

96

Stromgebiete

der Elbe und der Weser.

I. Stromgebiet der Elbe.

Moldaugebiet.

Kalte Moldau......

Wolfaubach mit Zuflüssen .    .

97

437

Eger.........

Gebiet der sächsischen Saale. Sächsische Saale .    .    .

Perlenbach ....

Selbitz.....

Thüringische Muschwitz

98

99

100

99

438

440

441

II. Stromgebiet der Weser.

Dollaubach.......

86

442

Tafel

Iller

29

Wertach

35

Altmühl

36

Vils

Berichtigungen.

Fehler

Verbesserungen

Oeffentlicher Fluß: Von Sonderten bis zur Mündung in die Donau.

Staatsprivatfluß: In den Gemeinden Nesselwang etc

schließlich vom Pferseer Wehr bis zur Mündung.

Oeffentlicher Fluß: Von der Pforzer Brücke bis zum Pferseer WTehr.

Staatsprivatfluß: Von Burghausen bis Rauenbuch, dann von der Bruckenmühle etc.....

und von Kirchanhausen bis Dietfurt, schließlich von oberhalb Neuessing bis zur Mündung in die Donau.

Oeffentlicher Fluß: Von Dietfurt (Einmündung des Ludwigs-Donau-Main-Kanals) bis oberhalb Neuessing.

Staatsprivatfluß: Von Vilseck bis zur Mündung in die Naab.

bis zur Pforzer Brücke,

Staatsprivatfluß: Von Sonderten bis zum Stadtwehr in Kempten.

Oeffentlicher Fluß: Von da bis zur Mündung in die Donau

Staatsprivatfluß: In den Gemeinden Nesselwang etc

bis zur Pforzer Brücke.

Oeffentlicher Fluß: Von da bis zur Mündung in den Lech.

Staatsprivatfluß: Von Burghausen bis Rauenbuch, dann von der Bruckenmühle etc.....

und von Kirchanhausen bis zur Mündung in die Donau.

Staatsprivatfluß: Von Vilseck bis zum Vils-wehr bei Kallmünz.

Oeffentlicher Fluß: Von da bis zur Mündung in die Naab.

tromgebiet der Donau

I. Donau.

Tafel 1.

II. Iller.

Tafel 2 mit 17.

'’-A.

'S-,;

)    . X -■    . —v-'    • - v.-', :.J

X

v ' •

*

M;:'v

r'

Kager

vnhausen

«cXt ✓

Tafel 1.

»§

STEiNWEGl

CO.

paffenstein

eitheim

i\\

Lechsend

Hessei/ohe

Kneiting

N? 6 Wehr den, Mariaortmühle

Maria ort Xy

HOF

i%

Schwabelweis VovTaT^

Altisheirn

Marxheim

Laisacker

Watterh^twfen

REGENSB

y/2

Km 85

»r

Xi.

«o

Ried

Bittenbrunn

,0

I0ß

re' isc*¹

;f{

-z3

Joshofen

or

Groß Prüfening

H.St

Bahnhof

Klein -Prüfenin,

Prüfening*

Dech betten

]Kumpfmühi

Klause

Eichmühle

NEUBUR

k Nieder-Schönenfe/d

Star.

2 00

N>

Bhf

Soßau

Längen-m

Hunstmßth

Fefdheit

Schleif* M.

Sinzing

Hm 265

Hornstorf

\69Z

Pöhrenhof

Gehderkihget

Feld Kirchen

vgjyx

f/Stat.

Bruckdorf

Mitteismten

Sehensand

Marien heim

Alling

N?9 Anstich zur Wunder -M.

/    kagersk i

Ballerbdorf

ßergmatting

*5C

RAIN

Id

'S?

vn

STRAUBING

WWA

Gfoßberg

Moos-M\

Mating

Bhf-

Graßifing

Straf-Ansf

N.

Lohstacft

z&A/burg

=H1

Gundeishausen

Oberndorf

DONAU

'■X

X

fo>

von Ulm bis zum Austritt aus Bayern.

Schultersdorf

•I

Lin dach

HALS

S.

M.»1:50000.

Kapfe/berg

Poikam

AßBACH

'Grub weg

Stat,

r?5 Donaumüme

Stat. Abba ch

Hacktb

SBb

freudenhah

'RM

JLZSTADT

Gmünd

Befreiungs-Hc

Längfefd

KELHEIM

Keiheimwinzer

AUkofen

WTTkola^

PASSA

m.

vsenau

rJAWSTAtT

^Haibach /

'^IpLenksches

jfabrikwehr

Z    ^/TX

N%4 Donaumühl

Herrn Saai

XX

Ay Beider wies

x / v

■v

•^4

K//

Affeking

SaarzSk

<b

Ober-

'A&aal

4. yP

'

Mkä,I

&

m

\

f.

v

jM

.

>tw-

-I

-~Auf4,4 km 27,4 m Gefälle = 6,23 %<r

.t’

-v-----6

Auf 6, es km 22, 82 m Gefälle = 3,65 %o

ILLER

Längennivellement

«--95---------Auf 5 km 8,8m Gefälle = 1,76 %o

3

«O

Jmmenstadt jl

'    <o

- Auf 5 km 6,9 m Ge fäll = 1,38 %o.

Seifen

Privaff/uß

Auf 3,6 km 4,1 m Gef. * 1,14 %o

4)-

- Öffentlicher F/uß

Tafel 2.

Zusammenfluss der Breitach Stillach und Trettach.

Mündung des Gaisa/pbaches.

31

07

Cb

Mündung des Eybaches

mit Grundbach.

Weiler-Ach-M.

'S

Altstädten

Sonthofen

M. d. Längen = 1:50000 " ” Höhen = 1:500.

ö/Uxd O^mm^Oc p 711,967

Auf 6,4 km 16,412 m Gefälle * 2,56 %o

—6-

Thanners

mK.

Bahnbrücke Sonthofen -Oberstdorf

Rollbahnbrücke bei Fischen.

Strassenbr. Fischen -Au.

Bahnbrücke Sonthofen -Oberstdorf.

«O

I

4$

Krebsbach -AI

'S

4!

1

Schwarzenbach.

Ettensbach -M.

Ostrach -M.

oJLitßi

L»Ä1S__

Blaichach

Gunzesrieder-Ach -M.

'S

719,2.68

Sfr. - Br. Jmmenstadt -

Heubach -M.

Rottach -M.

Sonderten

Rauhenzell

to

«5

*o

2E16

<N

*<

§>

*0

U\

58

OS

Untere Zoll brücke

£

"O

so

**S

NE/. Wehr bei Sonderten.

398,6141 5 696^66

Nicht ausgenützte StreckeN=1 c?9km lang.

auf 6,95 km 6,9 m Gefälle * 0,99 %o

ffffffere/'

Rieden

Rauns

Fischenmühle

Z/sersfand

Waltenhofner Bach -M.

Horizont =690,0 m

Km 20,o.

Km 25,o

Km

30,o

l NE 2. Wehr bei Fischenmühle.

NE 3. Wehr bei Au.

■4'

rc

a>

CO

NE 4. Wehr bei Hegge\

Durach er Bach -M.

Koffern

g687>0

? 687,3^1 V 685.52

6 85,491

71682J0

N? 5. Wehr bei Kottern.

681,7 15

Neudorf

Nicht

ausge nütztet Strecke ^ N?n. jS

ij

'S

•§

CD

O.'

Z3

763,500

778,101

766.804

os’esz

fc

Strassenbr.

°p

*5

§    5

Strassen-

<?

'S

<Ts

«o

Os

Bahnbrücke

Rieden.

ä

<*5

00

e'*r

Jmmenstadt

Akams

*■§

<§

VO^

to

Sj

•ü

II

o¹

Gunzesriei

Km 0,o.

Km 5,o.

Km 10,o

Km 15,o.

\ Neu-Mümmen»

Bräunlings

Str.-Br. Martinzell

8 2,95 -.V672

<b

"Ö

2,25

5 <3

_ ,665,741

y 666,1+6

L NE 7. Wehr bei Rosenau

( Kemptener Aktien fahr. -Wehr.)

MT

--D

O»

Ne 8. Kemptener Stadtwehr.

«§

Schwandt

Stein

\S

°<s

<o

us

Os

QO

«0

CN

Vi)

es

VÖ

cs

so

OS

Vö

On

697,774

*<

Os

00

6&8JA8

6&&J65

687’Jitl

6&5-.U 91

W-»

T>

cV

00

'S

«0

'O

'S

666.33

Sir. Br. §

Sir.-Br.

5*

.661,167

0 SmaAN.

r657.70lj.657,660___

finke!

ierbolz

Bettenriet

<?d

Mummten

Kornau

Ober-

Mühiegg

JY/edenberg

Halden

Ach

Ettensberi

Raußnzell

'eifern

Horizont-

65P,o m

Km 30,o.

Km 35,o.

Km 40,o.

f,

Hüttenbet

Se i

isbg.

Km 45,o.

Rh

^Gunde/s, Efßberg

Tiefenbach

§T Unter-fMühlegg

Schwbijieberg

Nieder-

Wester

hofen

Biker-*

B/aichai

Thanners

v,

Meiseistein

Greggenhofei

Oberdorf

% \ At'

",

Ta'

Oberdorf

Tiefenberg

fr

Kreben

<9t

Weiler

Sigishofe.

\uchen

%Hof

Maderhalm

Berg

Riede»

Ortwang

fäuser

freidorf

Sonderten

5' % \

<r

\Weiher \

Märimdi

Ir !

Wischet

a»

Gindels -

*o /?

zell

Kurz-

dn

c?

becg

Se

«O rn

?/

Leütenhofen

Nicht v j I ausgenüthe\\ \ Strecke \ \ | N°1I 7 I c?1,zkmjanq. \

RoVjach

^)ACV>

Freiberi

r'

Eanqenwi

<S)

'urgx

•Agathazell

Stephans-‘'ettenberg

iäusern

"Kubnei

See

OBERSTDORj

iH

Altstädten

TH0FEN

Au

Ober/ Unter-Wihalhofen

Rottach ^

'iddum

dtenhofen

KEMPTEN

ßeilenbert

Hofen

Ruberf

•Reichenbach

Hinang

Bins

wangens

Winkt!

Co

Wo/fk

Eggerr

Rauns

Bert

ca

•/7

-o-

Sterklis

Schöllang

Margarethen

Engelpolz

Privat fluß

Emereis

^ N^lco

I sl

s]£\.

rS^‘\

Cts    \4

<?

Kühöac»

Cfnt-RJed

Burgratz,

ianeberg

ym* Fischen Fischenmühle

Aich

Au

'eidjKh ^

WS> Kotter.

«Na

TO

fesch/e

Neu- ? dorf #

’Q

lo

Cb

2*5

<V

=j a-

r+- C;

5 5

i’t

cP

ct>

Ta

PK Z£77Z-

sa >M,fried

Spielmannsau

M-1--50000.

³I

Ottacker

Nichtausgenützte StreckeN°IctSknf/ang.

Cb

Öffentlicher Fluß

Su

}rt

co

cb

Neudorf

'zt-

ns

n>

Co

:s

A>

Cb

Durach

n$

-

%

ILLER

utrach

Aitrach,

i;

Tafel 3.

Nichtausgenützte Strecke N°III.

r~r

s~*i

tW

<?

>N

/?

Jeinbach

Jj/JUer* -ybeuren

/>

Nicht ausgenützte Strecke NSJK

'dxtrf

sX

Ferthofen

ALTUSRIED

x\

Wagsberg

Greut

Bronnen

Jllerfeld

K Moos-\hausen

vX

>oi

^ Staig

Borgers

Diepolz

Maierhof

BrandhoJz

Prfementy

Vo/krafshofen

Xe

Hiltensberg

DöpsrJed

Bergs

ßommers-berg ^-

v^Kronburg

Schloss

KEMPT

Heilig- j¥ kreuzJZ*

>o

5a

Winkels

Kiesels

Greit

Hurren

Hlizenhofen

Westerhart

Vi

«ns+.

Sachsenried

Sa»

ottach

Ober-

-p

A/euhäusen

'Härtnaqe/

-r

Pappen %.scheuche^

ibergangsbau

'icfwIzhiecL

Gm ein sch wendän

'erbisried

Na

M. = 1:50000.

Xi

Krugzeii

///?/:-

Nm

Hirschdf

H MW.

Tueb

Obern

Kanal

üben

Lo

\<?

Heusteig

Kornhofen

Dicken reishausen

'uxach

Hofe>

Part

Binzenried

uiasr/ei

<b°.

<f,

uiensoei

\lDIETMAHNSRIED

Buxheim

Egelsee

Hub

₍Kempten er Pegel

U i rs

Ql

Winklers

Atzen bergig

Henkels

Obried

!“"*v

<5^

Cn

Seilfähre

ßottach-M.

Leubas

\Härtnagel

brücke

Heising*

r005

X,

Käsers

Vockefrflr^

Ober-

Opfingen

• Jo

Kollerbach-M.

---1 Seilfähre

Auf10,wokm

—, Seilfähre

Ach-ßach-M.

U ffeqeC o-cfiunfit Ly-$9 0,836

KIlBlM EMMINGEN

Stein heim

Wessberg

Unter-

(b¹

sS.

X-9<y

!1

»'S)

o

Ci

(Sa

-a

2?

v>l

- h Seilfähre

Württemberg

n:

Hejmertingen S5

rb

Auf 6,250km 13,9m Gefälle2,2%^----

g> ; !

0>

Württemberg

Buxheimer Bahnbrücke

und Sohlenschwelle

Xh

ZT

TT'“'“

O-

J-

^    ?7.17m. Gefälle-

OberBinwanq

Steinbach

Kefn^^ri •

Härtnagel

Lauben

¹ägllerfei

Eisenbahnbrücke Lautracher Strassenbrücke

5*s

£

=i

Qj

«s

Auf 7,ö00km 1k,5m Gefälle ^7%»—

Gefälle 2,37 %.

Buxach- M.

fi»

1

cq'5j

yg»

'S 5S

Hesel 0-<Pun&t 561,431

ri£2Uc

■fiSger/D

Lautrach

Ferthofen

Volkratshofen

W    Gefälle 3,37%i    < >

Nicht ausgenützte Strecke N=I7c?J7km lang

Buxheim

\>

Fel/heim

\ König reich Württemberg

Königreich

Württemberg

’Bß-feühetmerWfh r (Sohlenschwelle)

Links KirchdorferWerkkanai

Auf 4,8km 2,os°/., 6efälle

Lu

CD

657,54

O

or

IS

---

656,09

655.26

654,84

654,27

653,15

651,85

IO

650,06

646,98

646,36

645,10

643,83

610,45

603,0

Es

Horizont*595,oo

O

<0

Horizont=530/oo

586,856

585,30

582.12

580.18

577,79

573,00

572,35

571.22

564,76

563,40

562,67

559,88

558,68

552,24

IS

Horizont* 530.OO

Km 50,o

Km 55,o

Km 80,o

Km 85,o

Km 90,o

Km 95,o

Km 100,o

Km 105,o

Km 110,o

—

!

>

•%

'm

7 im

Hl

'/

;3 :

s-

II

I

o*

³    552,29

Heimertinqen

Km 111o

‘ol t: ! yo ,

'•

Cs

'S

gl

I r

•5|

oa ^

\ 7 536,719^Oßcgci

Cs

Oll

•5

-NI

t| I .§

a> l sz

co

00

CD

Lu

"o

<0

<b

§•

55

,nn.

<u

Q-

543,59

538,99

Kellmünzer Brücke

Keilmünz

Km 115,o

Unter-

Kirchdorf

Ober-

dp

'ett/ngei

r*^

fstatio

Nhh^hh\

§    «i

's    ->

<äj . 5 .<5 '§^

.-5

*4 §>$

Ili

532,61

531.89

Km 120,o

r K

,\N3>

ka na I

Längennivellement

M. d. Längen = 1:50000. " Höhen = 1:500.

fl

t.

"43

Z2JCe//m ,■

fynze

Hm Ayer Weh

~*J>

JMereichen

rpÜ₀

*erp

e&ey

Auf 2

527,95

1km 53m Gefälle-2,2%»-----•

Kirchberg q

«O

Altenstadt

Untereichen

Km 125,o

Ob.ßa/zheim

!iwry^

""

; Württemberg

O--

---Auf

7 km 13,8 m Gefälle *1,97 %O0

Dtetenheimer Brücke

JI lertissen

«9

'b

§>

'S

*§

•§

»3

■Je

•5

Kirch dorferWerkkana Is.

c:

=?

<b

S3

•*>

<b

'<3

---©

Vöhringen

Jllerzell

Qberkirchberq

499,28

487,28

<-

EL

Horizont=44-0,0 m

Km 135,o

Km 140,o

519,28

/>

510,23

508,21

oo

co

Oa

aa

Steinben

₇ Horizont *470,o m~-

\A

Km 130,o

Km 135,o

cz:

Dorndorf

-»

VI

Unt. Balzheim

Dietenheim

Wangen

JHenieden

.    .\V*

>wHh/___

S/nningen

Schleuse

tiuhlba^

^HH\V

Schleuse

fes

ty

^HHs,

Dornweiier

s»

14$

iir

<of~-

■Vjy

eS

Station

Äs

"o

<b    . e p

$

■§

■$*><*)

54

<|

¹ Q>

©---

485,280

5

^KirchbgJ%

V:

HHH

<>3

'S

§>

5s

Ayer Wehrkanats.

Rechts Mündung des

Altenstädter Kanals.

Königreich Württemberg

5s

§>

<r>

.5

£Vfe,

re/

Neulllm

Mündung derJUer.

■Je

<*a

<3

'S

■ .'s

■Je

<3

CO

o

CO

m

00

O-

Unt K/rchben

— Auf 9km 13m Gefalle-7yw %o

<ia

«Je

.^3

-5J

«s

sa

e*

o2

472,85

471,58

C^c

Ci

ct

00

00

00

Horizont’440,o m

Km 145,o

Km 150,o

Km 151,6

^wNk,

WHSHH

Wibüng

en\

zhh

}( Schleuse

72 cbm-

77%, ,u

'eS^'

"©

TP-

IM

Fellheim

iüiSoX

i^wmhhhh/

.X

*K

5S

Fiizingen

Altenstadl

«ana/ §1>

Utens

Herrenstetteh

Station

ILLEREICHEN

ILLE FIT!SS EN

Bellenberg

§:N

^~vöhringe

[StefTdn

4eömk

31

Station

Eiess

§*

Uedesheim

H.St.

ßet/inshsn.

5t

Thal

Weiler

Jllerb erg

Ci* ^5

<v "o

Qi

J2S^2h.

L^kü2L22J :    Oj

Spinnerei ^ <«cj

W-^ §.•%*

^«V    ^ f;.

Ay ^ §

w.

Ludwigsfeld S»' *sj

ä f

<b >s

Ne

S^Cb

\G>

'TTerzell ^

§* ^^

IV/'elafl

«V '<o

f $

<b o

IX

<b

<b

5S

fQa

Send elf

Nullen Stetten

5a

erei

Auf heim

Hauset

JiLindenhof

Gerlenhofen

Jede/hausen

Riedhöfe,

</

Cb

^A/fetegerhof

M.- 1:50000.

/V.Ä

Offenhausen

Pfuhl

m

I

Nr. 1 Wehr bei Sonderten

Längenschnitt f-g-h

c&

Ctj

2?

P9

5>-

Co

QS>---

i§    >

Kiesschleusen ^j°o _1

Maßstab der Längen = 1:500 Maßstab der Höhen =1:200

z:

fr

700,50

<-5,50 -. ^ $,50 ♦

► 5,50 -.

-C

100,SO ww

Turbinenhaus mM,

c 699.40

Kanalmauer

»696.1

V 698.61»

Wehrkrone

; 696,6o

<1140.

'J

---«$

r.—

-*

c-

51,00 A1A.

■11,10

*K

⁻T

Schnitt e-e

Lageplan M. = 1:1000

3t .*10.» 700,10

Säge

Ho/zschteife

I. f\e{

%W.-698.61V 1

Sb

■3

=1

er

fr

\\ \

\>\

1 .A*r

royniyngn

A<5>

Co

U--1J.0

j<*>

l-UM

'S?

O«

§•

Ct>

V.

</

00.

tl‘

L>7

'V

I*— 1,50 —-H

<s

3?

fi

D«ber

cP

cP

cP

%•

V-

cP

<>

cP

Schnitt b-b

nN

16,00 /^V

-H

15

. 698.60

Schnitt a-a

J^2L£

T.

7ZB5SB3ZE35BZBE\

c-\ *• lo". **/ *•

Schnitt d-d

^.ao.

)♦- 1,10 -*t ,    698,61^

, £K/ÜL 700,1

Schnitt c-c

H--

16,50 moo

, 3&.^..696.614.

t: $ g MW-696,66

Ti

g 696,60.

JJ

ff*

U-

1,90

Maßstab der Schnitte = 1:100

ii

L_.

1

!

i

Pi-I-

Nr. 2 Wehr bei Fischenmühle

Nr. llf Turbinenanlage Herrenmühle am Vöhringer Kanal

Nr. 3 Wehr bei Lechbruck

V. Donauzuflüsse zwischen Lech

Nr. 2 Wehr bei Fischenmühle

Turbinen

Längenschnitt

IT

iss.fif Wtrbviie

M.- 1: 200

Mi

<^/Av^r'^^W4\vr'*\Y

Schnitt durch den Werkkanal.

Fischenmühle

'T

12,50

os‘*v

[r,

•V

s*

>•

Ol

3

r* /<c£s

S ^

*0

w°

<%%^lü

M = l:200.

\Turbine

■*w

M -1:1000.

Leerschuss

3,o m l. %?.

■j

K i

;

;

fc

i

!

Nr. 3 Wehr bei Au

Längenschnitt a-a

Turbinenhaus

Maßstab der Längen = 1:1000 Maßstab der Höhen = 1:100

il

Slgxw. CIP, £n. (gebaut)

Ueberfallwehr

Aich pfähl 687,16 . 487,>4    1

r 6 S8,0(3

687,38

1,0

1. |jz Leerschuss

687,14

■a» V\ \

686,11

58£f<r

tL

CD

<>>

VI

■31

Pi

I

-i

CD

CD

-5

Lageplan M. = 1:400

JU

-«s

%P„L

Q>

lil

■s

nn

I,

. X

-Io“

&/

<x.

Cb

CD

£<

A.ßöh

*• u. Ci?

:\

:•    . i'L'

v.v..:    i--v

;77r~

v cii

1 -Z.

V-'» —-    i ■

\%

X&- -X-

Schnitt b-b

Schnitt c-c

fr*

«SLH

pfe:

(9.W.

h- *>°

-H

(jtrnafs J«ffaMi-fnteAo(f v. y JT 1t 90 mif _Sm J?it,ihvrite t/asfefnirf_

'--ü";

■■'?•■: • ••'."■•• •'

(j /x-x-ix-

_W;

>-*•

:P4;

Au

•⁽L.

J|;

-j

M.-1:5000.

r ///    ~S=,^

fvX.-X,#;/■-••• •    ’-*V^

‘.V'V j.•    • *-*■*

±?m?i

TT

Maßstab = l: 100

—

-

-

b

k

■

n

ILLER

Nr. 4 Wehr bei Hegge

Lageplan

M.= 1 :2000

Wohngebäude

Vs

IHer

yY0t

Turbinenj

vy/.

'Neues Magazingebäudt

!Ü

H Fabrikgebäude

W^fiomptow

Kesselhaus

Uampr^.

Maschine

Werkstätte

fricftpfak

ZjÄfe

^-----------Turbinen

111

-Aniage

Wehrprofil

, 666,50 ,9icU).

, 685,49. gW.

/•

V—

MS?

*«

M = 1:200

Längenschnitt durch die Kiesschleuse M = 1:200

tfe57 »0

⁼T

.efe.so

jl

683,49

>94.80

664.90

■ii!

•I; I||

663.61 2/<§A.S.o7tCer v\29.Wo*

k°

>r

6 1,1C -H

e.fco

Querschnitt durch den Vorboden der Kiesschleuse

Querschnitt durch den Fischpass

Längenschnitt durch den Fischpass

-£öf,

I«

667,40.

IW

687,40

,40

Br?

t 687,60

Rechts dfiscAijittssinäuer

- V° -

f 4-->,50 ---

i,50

— 5,50----

686,50

685,4-9 i/Iehrdrone

fei

.686,5°

p 6S6.50

685,60

684,14

#Äi§:

£8444,

jO.60.

684,49 9W|

T />

T=\⁻=-=i:

v 68^4,90

TT

<\

.__j

M = 1:200

i

OS

I

.

•fl

■a

.

m

Turbinenhaus

Nr. 5 Wehr bei Kottern

Längenschnitt a - b

'S

Si

Wehrschleuser7*\

Maßstab der Längen =1:1000 Maßstab der Höhen = 1:200

Wehrprofil

M = 1:50

‘Mefirbrone , 681,755. (9 W

"~T

j«- 0,50

-t.

•o

V-

I*;

>77,J5_

676,555

G.W.d. untern

TT '

hröinelt

"7,93

<N

4-

aTGmuUo/tfe

......

3 »’S

±7/_J

4 67^,75.

■w-

, 67t,»’

>7

Alpten

Lageplan

M — 1:2500

Aich

-=~^shnhofKl

Stopfen

' re

«S\SV7

O)

\\

ieersch

.29366-----^

Jll

-Ol

Turbinenhs.,

^JJSptoerke

7-fco--

Kd 17(3/

Georgen

-Insel

ni

7;

Spinnerei

*</s

ehemal. Drahtzug

v/*e/

Kan

al

o//7&

Querschnitt durch Leerschuss und Turbinenhaus

II

von

JJ^fnach Kempten

Oben

M =1:250

II

Ansicht der Wehrschleusen und Längenschnitt durch das Turbinenhaus

4k-,    ,-jJI—4^|

IT

4,»° ...

II

*■ - - ——— 4-,50—— —1

. feai,75j„ e. in.

4,50

-- 4,50

J-

V>

- 2,50 -

>660,05;

'TT

5,50

5,50

677.55

V 677.555

~674,555

IMIII

iaiu

Hin

TT

M = 1:250

mm

K

-

Nr. 6 Wehr bei Neudorf

\Kiessch!euse

Ein/afssch/euse

Längenschnitt a-a

M.der Längen =1:400. M.der Höhen =1:200.

Leerschuss

Turbinenhaus

Mauerkrone

Wehrkrone y 666,74z

f- 5,10"

5,30'

5035!

0.20,668.74-

T'

- -W-

- 2,30 -»-+1

*•

i Uli

Einlaßschleuse

Ansicht

Mr 1:200.

Querschnitt

Schnitt trb

A~

* 0,10., 668,74

h- —

-1,50    —j

r¹

=IF

—n

<0.10,668.74

“TT

rc

16;««

-M—J4-—i

! I Mi

»1

Schnitt c-c

OWmffffS.74-'

Lageplan

•*

------------

Holzschleife\

MU

X>r

Baumwollzwirnerei'''^

Kempten

K----    2,10

---*

'>

M =1:100.

//

//

S,

Werkkanal

. ~ " furbinei —--"Ml A?«S

><

<7

's.

70.

Leerschuss

CP

CP

5*

“T

c/>

o

3-

Cü

o?

cy>

pal

o>

CP

<t>

Aich¹

BaumwoJ/zwirnerei Kempten vorm. Gebr. Denzler in Neudorf

M-1:1000.

*

Qj

3

•s

CS

ILLER

Nr.7 wehr bei Rosenau

(Kemptener Aktienfabrik-Wehr)

Längenschnitte a - b - c - d M =L200.

Turbinenhaus am linken Ufer

Leerschuss a./.U.

Ein/asfschleuse a. /. U

Fischpass Leerschuss a. linken Ufer

Leerschuss \a. rechten Ufer

Ein/afssch/eusea.r.U. . Leerschussa.r.U.

dl

•1

{---3, so----

I----A,oo---->

-Q_^

rfe68,13

<ggs:

.66 S.03.JLW.

3,50 —

SL,6ö

—    4,50

flf

_s_

JL

%/ehrftrone-666,33

3,50

5,50

cv'

QOC

llrf

Mig

. 664.10

..............

MMZZZiCi

[66bJ

5F

T.

>d

663.44----

"T"""

■r.....jt

v»

---\

» 663,09

}    ^ 661,5i -UbW.

~........

Schnitt a-a

durch den rechtseitigen Leerschuß

M = 1:200.

Schnitt b-b vor den Turbinen

Lageplan M r 1 *• 2000.

\ “Steifes

\ V '

Leerschuss \\

»669,34

»c7C.W.- 663,05

iOM- 666.3:

* OM

v 663,03

QG6,b5

XTi).

g 665,6b

/i

pi

>v

4ä«

/a*,

e----

aTurbinen

Wehrprofile M.= L200.

'T

Schnitt e-e

durch den rechtseitigen Kanal

Schnitt c-c

"T

7Z^„U-\

Schnitt d-d

v 666,03 »qJC. W.

Gesl%.W.

R-    ->j

l »666,83 I

666,53!

6^6,i3 .*?//e/rfrone

■-+I

w*

4.7o

,<sv.v

S, 80

Grundriß des Fischpasses M.-l:400.

_r~

ö ₀ o 'Wyyv, v :    ' \ w//Zec

Vt

Kana!

Querschnitt durch den Fischpass.

Erl

IE

Längenschnitt durch den Fischpass

ü»s

As

A?°'

---fc,<r

Mauerkrone links

.4*2

------Mauerkr,

Krone rechts

3|X-)0

■1

j£r

Gur

I 11111 ^

$ nun

TTIOTT

nur

rui

TW

M 5=1:400.

M-1:200.

V

i

m

1

i

Mm

>*c

'

.

■1

*

-•j

SUflüü

i

fflüL

ILLER

Nr. 8 Kemptener Stadtwehr

Lageplan

fc

M.-l: 1000.

j.Brücke

Längenschnitt

Werkkanal für das

"CnJk

•\/<4

>N

/ ' \'V §

I

41

'-ei

i.

/

►*>:

<56

Vcsy

T]

17]

er

Wmm

V)

^    ₌₌₌_^/^'r^rtTL]I.    ^, p m,, i,, ^^pp.

mwp

Kanaleinlauf rechts

---r i

(?)

(?);

T® I

Kiesschleuse

Einlafsschleuse

«o

<o

5s

'S

<b

<b

Turbinenhaus

Neues Wehr

-u,

LJ----

Städtische -Jndustriewerke -

-A-

--Z~ -

'I

\Kemptener Pegel

ii

i V661,167

,9^1.661,167

b66U17 1 : 2000 ⁶⁶L⁰⁷i

•ii

i\\ev

I2J 660,037

659,667    659,167-

jj

mmm

7A^A\\y/A^V/\\v/A\V/A^AV/'AVA\^Ax^^^^xw^v//'V/^

tiii udiin fiirm 1111 / i/ii Uiit luiEhhijiiiäH i ufnißnnBfim

^658,567

NN

«s>

lt

v.N

Schnitt a-a vor der Einlaß- und durch die Kiesschleuse

--3,50-^v-

_K>

io

(D

Oo

Xj

O)

<X>

co

00

CO

hS

iS

s?¹

o

■i

<?

M. d. Längen=1 ’• 2000 M.d.Höhen- 1 • 100.

/]

4- - £4.........

/Zv

663,377

Schachenmayer’sche Papierfabrik

•.

-fr

tr

_jl_

KW.-66i.V7

V 663,577

C-

>iD0•ir-T

r,g<». ...4 =s^p.-^:.rsg:

%.W.-661/61

i66t,i&G_

^61,666-Jt.W.

->£-

653,567,

lXM

>56,563

Schnitt f-g

Schnitt b-b durch die Einlaß- und vor der Kiesschleuse

Schnitt c-c durch das Wehr

Turbinenhaus

Schnitt e-e

jüli

6yS 0\

«5,50

.<# ZU). -6(52,777

1t,oo VW

M.-1:200.

661,786

t 663,377

661,

Schnitt d - d

.^bM, 661,117'

jjjj

,JCM.66i.r,

Abtes Wehr

<-“|r~ 3,50    ^ —II— 3,50 — Ir->

yL

-41— *

EZ3

=5P=

! We/rrkront

18

i

s”

M.- 1: 200

V-

Sb

656,667

>i<,

[l

m

!

*

m

-

:

m

i

m

\

1

1

i

ixl

Nr. 9 Fellheimer Wehr mit dem Kirchdörfer Werkkanal

• O)

Lageplan

M. = 1:5000

Württemberg    /*:%■'

. . ...... • % ■ . ’ %% ■ ■    JS.......

Markung Kirchdorf    ^—r^TIl/.' ^ *

■<*% • ■ ‘» .' • \

iöf -

t⁶ ' t«

St

^tgll

Mit

fc-x-K

Grundablass^

Je- •

Grundriss.

A\

il

km. 19,7 •

i|>Hltm»m«nnminmniililUitnmiimnmm

<tJL •

kkc

Km. 20

»*«

•< 1: tv ;

Himm ii Um mul IIIIII lllllllllllimn

v) \ \ e r

Jtl

cO

■£

'ii

«?

1k

!b

fr

V-<•>'•'

Iw! 7

snmpi

‘ss-

.«ui*.

M*”

Tk

'T‘." .® •    '.

jf ¹7 C bayerisch \ .

■r.ifL-

•.vH««

<5^

.xl

-4-j

‘ill

i„

‘Ml

attä

::.i

-3:

■ylT

-■r

;!:

i il

1~

r. • CD

a y ■ e ■ rvi:

• *

•*'N

»p/-

t'Hr •

CT\V.

btw«

«•

•w/<

I.

f.

!,

<W !l;

! ' Ul’j^ii'li

Ti-

Markung. Fe II hei m'-

• .'; /

, \iu< *

.err

;/A*.

M. = 1:400.

<■

ikTellheim

•'•w.

Ansicht und Schnitt nach a—b.

Schnitt e—f.

i5o.*9-

Schnitt durch den Grundablass.

I V7r

TTüH

Grundablass

54-9.il

Wßr&lp-'^''

P-.' -• *-,lV+7.-7J -..'    ”Jl*

W iv - 5*9.11 1

-3.*o -

—• y.so —

..i?

0_

___

’FS®

i* s.o«

-1^75

------15.00-----

■— A-8.50m

4-—

---- >16.75 -

------^

•j^k

wmmm

.*ir

Ansicht und Schnitt nach c—d. M. = 1: 200.

Schnitt g —h.

Grundriss des Grundablasses.

, ch Iß.

Jf

fit

k- 2.50

-+**4-

— 7.S0 —

S.00

ob

-i n«

>■*».

''J-^Tr V

HB

%9 £p 5Q2.il

cc

i^std

5*9.*

/TFf i f EPTT T

rnrirr 1-1 I I-l i n- i 14 P

iL nm i - r i-i J T -I M I ■

fl !

TB

fr

- f"~

jf

&»9*

M. 1:200.

1:100,

rr

•ilS

\w\

r-5'-v:

rsfr

*T

■

fr

E

t

l

i

I

Nr. 10. Filzinger Wehr mit dem Altenstädter Kanal.

/

Hf

-r

y

Profil 1

p

-Cf

n

--M.So

4

w

+‘TX

f-b

V«:

■^3

=,u

Ul

—pF

r

--_

-j~

y

H

s

Km3V

s*

4

i

:

-&

-

I

(NeueEinteilung)

-t

,/t ,HO-w,

m=

&

_ —i_h-

tf

Pfahl wand” 11,40 m lang

7 ;

f

JU

«H

«H

s

::jv.;;

W

3 £

XI

A<0.»ivn

-+

L

X

4

W.Sp.vom tf/tW

fX~

3 5

im

*

——44

-<<90-4—y*-*o-4

<>>**    ; i i: i

4.o5-

!!j

r

i'

Profil 2

I

w

i

4

l

I

1"

!

—J-'-'F

* x!

X

•£.2—41

Ul

:

!

el-f!

Ai -*+,

t

Profil 1

&

§

4*l

HCH

- v&~

__r j ^

*

”[?

.

-3-^-

5

t

l

r*«4H

r

Eiserne Spundwand= 18,84 mJg.

TfO

i

x

x

LU

T

>

<=*%

%

4.

4

4

Profil 2

X

ii.

/

/

c;

i

4^

s

4t

ii

4

füi

l!i

!■

4t!

li!

e-»l

iw

tu

I I '

iL

4

•P

4

; i •:

• <; ij

Kf»

K-i

r£<-l

.:;

va-—

!

Er::=U±c

fr—w

I Cf.....‘ ■ u u

©±.

ilf

il

£

rx

Floßgasse

liiT

fi

mr.....?

:J

i

U---i

1

nt

§

fi=

I

fi

li!

-r

uy

&

%

<%

V

/

/

?

5

5

f

3"f

ZiTCl

■C7K:

Lg™™;

■•.'AcjX

..gJ_

J

3

v

->

1

--

Überfa!länge - ‘tö, 13 m

o> au

M. = 1:200.

^>-

\

\

X

X

/

X/

■<te

X

*

X ®o

T

'

sx

X

f

/

N

/

/

/

:

V;

1.

’l

!

I

\

i

\

\

V

V

/

\

ILLER.

Vöhringer- oder Wieland’scher Kanal.

Vöhringer ff f od. Wieland sehe/ Uff lienstock

Anstich

sfaile

s..

mp

Lageplan. M.^ 1:7500

&'•

mm

Messingwerk Vöhringen

J//erze/ler

ro

ro

•C

cj

'N°JWIIerzeHei yElektrizifätswer,

i;

f!

ff

<v

cP

9 cbm.

-T

<5>

OC.

<?>

'S»

p\ cs X

/

Nsm r

Zwischeowerk Vöhri)

iJir --e"¹³

SZZZ720

Wie!?!

i'5S

Vu

9 cbm.

JC/fc

z:

:a

Mffmwunk

5?/

^<2

}Sm

r©’

LJ

VI

;\-\V

9i

mim?m

•.

|p|r Vöh ringen

*.

\\\

><

’v;

■O

mm

ffurb. Anlage der )pinnerei Ay

12 cbm.

N? 112 Spinnerei \ Gerlenhofen '-

s»

SchiePPlati

CO

CD

03

pison

Neu

Ulm

»7 \\

<?

7>-

Zm&

TS. _\

—f¹

*7

(j'sc^S

,C3

\\

mne

°IHMb. Anlage )Herrenmühle

~v. - •—

___

S<

5b

mMmtagi

der StadtNeulilm

■V

-X

\.

5b

,1

ffl

___!

fr

fr

RS

'S

r\~TC~~~äXrfF

!/

a»

«PS»--.

y§

N^I'l^Tupti Anlage der SfadffieiJ Ulm

i..

/)

>•

■^>7

.3

-7V

ro-

+/

r<

m

kra

.V^i

'O-

.S

.4

//

V

!<

//

Neu Ulm /

v tw

vp/~

-----X

UJS

/\

/.

}'

mb

.•Si

bereiAy^f^

TS

sV

SS

v-

'S

\\

/ ./

N.

PW

ix

'S

'/

NJ

emeinde

\\

r-n

w\\\

TU

U».~i

•.

4'5

<\

♦I

v>

/

■II

-—

__

_____

Nr.ll³ Zwischen werk

Nr. llb Messingwerk Vöhringen am Vöhringer Kanal

03

■5

«5

Zwischenwerk

Vöhringen

03

.c:

<3

Längennivellement

Maßstab der Längen 1 :5000 „ Höhen 1 : 100

Dammkrone

501,86 ^

03

W.Sp.-O.*⁰/“ Gefälle

500,96 o

Kanalsohle = oA%oGefälle

rm

k—;uiot e

o:

c;

Brücke

o>

Messingwerk

Vöhringen

-4

I Steg

Dammkrone

Brücke

v497,56^

W.Sp. = 0,4% Gef.

497,02^

'S

' • -I

's'

_ Kanalsohle 0.4 %₀ Gefäi/e

495.53

496,95 Lf ^496,04 I

ZS

495,04-v

— 4,40m;—

„ 492,54

0,44 % Gef.

1500 m.

•>1

AichpfahlhÖhe = 500,96 Einlaufschwelle = 499, os Leerschußschwelle = 498, so

490,94

^491,12

---491tC36-

Aichpfahfhöhe » 435,55 T| Einlaufschwelle - 495,04 Z |kJpS~-*

IT

'IIS

Lageplan des Zwischenwerkes

Lageplan des Messingwerkes

ti«

r-MU .

' j 111 i i i 11 11 I 11 l I 11 / ///^ . .

-■ «« <

Kn i ii 1 ii> 111111 i 111111111111 ii 11 j i

Aichzeichen

Eich pfähl

Oberwasser -Kanal

t^ii"

IVj i.....

fr

,fS

fl!'------

V'J {

Unterwasser-KanaI

c.

CT

nen ha us

•>

II

crj

T~TT

TUT

xnzL

H M M M <1¹»^ 1U * fv f¹ ♦¹1¹1 ’ t¹1M * 1' <»I n > 1¹1»IM¹1H M < I * H m~r

il__L

i# f;

lyvxViiuinmnjC

ZÜJE*

* +'LÜJ

5SÜu.s

1*.

»vm « *

M. = 1:500

%>»li

.tTX.

M.

1 :500

—

m

—

s*-

—

Nr. llc Illerzeller Elektrizitätswerk am Vöhringer Kanal

Schnitt durch den Leerschuss

M.-l :250.

P“

10.*»o

~|    490,99

Grundriss der Turbinenanlage. M.-1:250.

JÜÜtt-

. -48969

3@

'//////£//////////£//>

Mn

/^ss

Leerschuss

|b

1=

i^urbmemf^-.

i    'S>4

^.1

—-1.0 0

Längenschnitt durch den Fischpass. M. -1:250.

//__/

■f

j ■ Turbine

i '~w-y11 __>

—L.

7

S ((    ■) Turbine !

L 'WV

f-~7j

mr/.

''"'ff

Q 5® 49q,i

♦09 99

«V

&%

488.99»

--------1_______

⁴ *V//A —487.09^—    —    ~~~~

Schnitt durch die Turbinen. M.-1:250.

Schnitt vor den Turbinen. M. -1:250.

|r:vr

#*4i

.W.o»

rrr

— 3,00 -•[

,Q.°>A ^90.9»»!

0.^8. 490.99»

5.0®

-^.70    —

►= 3. *50

♦UM»

>98-99

mm

YiwmwmjZZ

'-r

=

"ifUL

Nr. lld Steinlesmühle am Vöhringer Kanal

Schnitt b-b durch den Leerschuss M.-1.250.

Schnitt a-a durch die Turbinenanlage M.-l:250.

■999.9S

|L

.3ft.‘gUa7..s

„a

W&ZmBS&L

£. -■*> -vsB.-as

*B6,ag

- brt,7 %h

■'».So*

ty-W, *r&7.oi

W0^i

~ -* -r

L.

Längenschnitt der Turbinenanlage. M.-1:250.

TT

-----—I—■

-r-i

I*

PPj

1~

(Jebera/ch

b---Leer

•---b

<b

C# ‘-5$ c® CS

•Sr

Vöhringer Kanal

-*•

<3    0> $

2s

Stein!es

Mühle

-

Nr. llf Turbinenanlage Herrenmühle am Vöhringer Kanal

Querschnitt durch die Turbinenanlage und die Mühle.

M. -1:250.

s~\

r\

47

-A*

4324

L=

ff lU F uj

“1

- -1,9 o

---‘6.5 o

gggggfl

• TT .

rgWg.

Grundriss durch die Turbinenanlage M. = l:250.

4-00.7«i

• /;    < <.» ■/- w.    ■

Dinamo\^

\s

Ueberaich

k-

Ti

b~ —

Leerschuss

-ffl

kS

Schnitt a-a durch das Turbinenhaus. M.-l:250.

"r

SH).

f/

Vöhringer Kanal

/ /' i

^_ 'Turbine^

~ \ \ ~

fl

iy

oo'g

‘ÜF

-T.»,

15

•(0, 9® 48». 5 a

♦M.t«

■w

Rechenboden

jTurbiner,‘

5.oo----

4 nt

9$ -4-89.9S

4;i|

4.a°~⁷T

■ L4i

20.

•fff

PtTt

Wohnungen

Kundenmühle

Kunstmühle

rp-r

Eggj

Schnitt b h durch den Leerschuss M.-l: 250.

(jpr

&.<*9

____,*»*»*.

48«. 9 9

«SL22«^£Lü

int

-    TfgTjÄ-

—

—

• ' •

_

_

— ------ -.......

Wf

--

Eisfalle bei km. 11,925 am Vöhringer Kanal

Iller

;«>

Jgppp^5

XV

5)

!:L

lijL

<?•

SÄ>

IslElSEp

1%äm

--—*

•JSt

^-Werk-Kana! zu den

Elektrizitätswerken (TurbinenanlagetderStädte Ulm u. Neu Ulm

Tvt-v"«»

• +7

irsp/hel

TT

ff

F=--

-

■yt

U-

rX—----

SS

—¹-g:

/C

ML

M. = 1: 250.

Schnitt nach a—b c.

» •4S<.y»

|

lllilllH

=±

£2

»79 *•

, »78.5»Kanalwasserspiegel

•-S

Schnitt nach d—e.

^Wasserspiegel ae

»77.7to

+77**

¥■;

TT”'

«PÜP

M. = 1:250.

fir.

m

m » -

.• ’-V

4T

Nr. II

h u. i

Turbinenanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm am Vöhringer Kanal.

Beide Anlagen stimmen in der Ausführung überein.

Längenschnitt c-d durch den Leerschuss. M.“ 1:250.

»77 *>•

mrw

mm rn

•’J." •' .

**75 ••

Längenschnitt a b durch das Turbinenhaus.

M. 1:250.

jKU

OSf

,    A79. 307    „

0 Q0, ‘V76 807

Jt!Z_

Ä=

K--_

Ü;-

~r

- mji if • ■ ■

47430:

-----4,50 -

Längenschnitt e-f durch das Ueberaich.

M.-1:250.

, *7/.<8>o

r»*<

7.ftr'V

IWIPBB

L-

—* ..

■‘‘fr

r*⁷*:*'

Grundriss. M. 1:250.

'in r

L fl

Ueberaich

iü

;!!

!;

ti

Ü!

n!

+f

c-------

ii!

Leerschuss ii

ii

ii

[T

i:

>•

Vöbring er Kanal

a —---

Ii

rH

‘J-PTT

.a

ii

ii

• ! 8 '

bh~

ii

!! 1

ii

Wi

i

ü—ji

U—

5. So

Ö,

—J

t-

—JMMM

.......1 S

_iTl

m _

if Fisch- : Fass

ii

!:!

siJ

Querschnitt g-h M. 1:250.

CD

zz

>0

Längenschnitt durch den Fischpass. M.-1:250.

_x

gj

»77 an

A-

6.o» ....

i.iüt

tz

;;lij

Fisch-LPass

Leerschuss

weberaichM i

iü

}T"S

‘i

"1X7: j-

Hü

\

St

mst

9

-j

ILLER

Nr. 12 Ayer Wehr

Grundriss. M.⁼ 1:1000.

öof,

Schnitt a—b durch den Wehrkörper.

Schnitt c-d durch die Grundschleuse. M. = 1: 250.

486,384

«SS.»«*

Fischpass 1:250.

^*•84.61

'S

j, 486-8«

•SSW i

I! ¹

iTfrflflTrTl

,487-»84

Kv

ÜT^If

4 8 5,614

cScQV. HAcfi 044^4_

.At/.oe*

Längenschnitt

liiarfiB

wmm

72__Taase.___:_*. _2.

l485^**

/4-84.484

48^

.»34.S1--3C.3&!

4-ag 6ia

.4,8 6.^84

,486.384

~s

7-,    _____..

............. .a.,78    — —gj

TTT

484,09

^♦o*- 9& 39.464.484

.48 5 38

h483.484

WM

M. = 1:250.

4M

,48146

"I

1L.

----n

-6.00

6.00—

71

;v

A3

rtlo.30 .9&ät>____|

-- |AB,

9£%

r-

Tj’b

^V«    ,481.70 97g ^    _

6-So.qt. WS *W

-----,«

• 5;

Querschnitt. M. = 1:125.

-ujai

Hochwasser Grundschleuse. Ansicht.

j£P.^r-r,lT*r~m

, 490. o8**

rÜ-v,

.üa&k

fe

4=äS;

h-u-

'Einlaß-Schleuse

I ¥ -Xi... i SU

Grund-Schleuse

f.

_____*

H⁵

"»5

i.

:!

/pi\

-----^ 88,939

~m.

ik

-- .6-5

,487^*84

Ansicht des Einlaufes.

.««'fr ft 8 ^ ;r. .

/mgezogenerSfähder Hochwasser vom 10.1111896.

,^85.

i!

--- ^

mau. -485.614

/’

Gestautes Niederwasser

Schnitt e—f

durch die Einlasschleuse des Werkkanats.

Werkkanal zur Spinnerei Ay

~-<igp

A'i

1!

im

#L

486.^»

Mz

Vzp

mm,

WM,

WWSWWWS/W/'/

«a

Querschnitt.

484.Q8-.

483.8 84

mm

Grundschleuse

Fischpass-Schleuse

~bkr*

m.

A.o«

484.61 . c^3 4?

TT*r-n

*84,61

485.619    j

9fa W

484.484

*1

, 488.t.

,488.314-----

08,56

484,-484-

485.6p

Ayer-Werk- Kanal___

für die Spinnerei u. Weberei Ay

ll

48a,^»b

r48475

Grundriss. I

M. = 1: 250.

4öi 70 4ito-

■V

lk

484.44

&0.16    -------

w^wm

, A-8^314

mm

<— •J.BS

«.52    «    «.5»

-a.ss —»— «.5« >    «.5*

^.5*

«.5*

'¥

[4

//Yd

M. = 1: 250.

i»-    2,5o vj

Ol

«o

5S

C:

Längennivellement

Maßstab der Längen 1 :5000 „ Höhen 1 : 100

•J!*

So.»---

Q>

.«5

Lageplan

M. = 1:5000

V***

Rechtsseit. Jllerufer

.»VtM *

s.

i:

, 4-84,4-84-

, 4-84-, 4-34-

0. W.    357 * Aich pfähl.

•JT*

.vll« «

.\\1 tu .

>vvt< < / *

• ■4-,k4£,

;ät<t ■ ;

t-

482,370

8-■

r-

io

^4Ut s

<?>

• ©H-

• • (D

r .

■'    .    - i

.^!Ssy,

• ‘i-X -

j4 V« 1 4m

4-81,so .

CM

/ / ^s •

.■

■ • iii. ■ -

: h :

c -

.«um

1/

* .««Ml

SK-

oU <*•

■±

- ‘ ü*'.

A'K*‘ »

■;f

■m

.480aqL, W.

i|

>-%? *

Ayer-Wehr .    .

>AV(H ¹

o»

,«uu«

<b

<o

Co

hj

Ueberaich

Fallenstock

•I

477,26

Ir-WOQ-

mm?--

<b

s.

Co

o Pegel -478,467

-    , 4m»? Q/L

s*'' ■ <%2 •'

• ‘ qu-; :

*WUl

'rund Ischie//.

..»i r<«

Jyer We r kka n a I

4.1 I I «

; . Einlaßschleuse ‘ * ’

^..rJupbrAnL

re

Euj

SA**\

X'

475,ooo

100

100

100

100

ioo

100

1 oo

100

100

100

100

100

10O

100

100

1CO

100

1 oo

trH.4,

1O0

75.000

100

ef

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

/#

V yX

Spinnerei Ay ’ t.

; ii.-

. ■ C» * •

<ev •

'

—

H

ft

1

Spinnerei Ay am Ayer Werkkanal

Längenschnitt durch den Leerschuss.

M.-1:250.

<g)- ^). 48V55i

'»ft*,**

W.to

' ■■

4-8o,-io

►79;

Schnitt durch

.1

das Turbinenhaus.

M.-1:250.

,483.351

^«1

;<•

4.S5,-----»I

-VSo.-io

i',

J:;

ES

-.476y<

*7**«

rp-

•• '

/.

Grundriss der Turbinenanlage. M.-1:250.

nl

3.oo-

<*>

't,

S*

Co

•13.30

SS-

haus

-----A-.oo -

./

«ipr

— -f3.3o

Werkkanal

Turbinen

•4.00

P=*

Ak.

SS

mm

3ssfi

:

>#

S?'’

% ■•- ■

talt'

I^Ki'

K

m

■

■

*#g

s:

1

iSiÄ

.. >>'

►

aß

s®

ims

Js ;>

Jü»

V ■• ’.

i

m

m

y-i

ppp,

Pr;

£«

5^

SÜPSitfö

SS

III. Donauzuflüsse zwischen Iller

und Lech.

Tafel 18 mit 20.

IV. Lechgebiet.

Tafel 21 mit 29.

- : ■

V-

,•(

■\\

\

)

' Sc

/

/

Stoffenried

Hausen

WALDSTETTEN

Ellzee

Wattenweiler

AVutenried

GUNZ.

Ü Rieden

Oxenbrunn

i

ICH EN HAUSSEN---^ch^ang

Deubach

'v4

-«Ste 5 ?s - Privatf/us's

Bubesheim __T_ Staats-i-Pri va tf\uss

Wasserban

ID,

kI>—

o,

o.

\\

Iff Gross-

-Kxötz

■*r? i# ü-i

S ^

n 'S -5

11“ GtftfZBURG

$ cö

S v'Ö

Reisensburg

'S*

iw

«Sc

sh

0.1

1151 iS 8 S %• S *

Nom Beim

§§

Vv

S«7

Lein heim

LTtn hach

Harth ausen

M.= 1:50000

wm

\

m

s

!■;

*

U

■ >■:

* ^aSBem

WÖRNITZ mit Zwergwörnitz.

Tafel 19.

KAIBACH.

'onauwörth

\ Staats-Privatfl.

\ bis zur Mündung

' V’'-vA

/-'»

V/

/-w

-»■

M = 1:333000

XStJatf A4 IPrivat\ APj c I Fluß |    ^

"N/- A

J Staats privat Ff.

ymkesbüht

Hafenreut

Ham/ar

Tgeshdim

L\ r-vtge\see'^>

- Staats - Privatfluß ' /n cfAlem. Schopf/och Lehen- v u. Heilenbach

Haisheim

^AÜbacy,

• Staats - PrivatfJuß ^ 'id.Gem. Kaisheimund\ \ Donauwörth,

Nordheim

c.

cP

V,

Hellenbach

C5L \

Vckersbrbon

CD

\ ..

DOIMAÜWORTH

Auchsesheim

ea

Schopf/ocH

’S

.i

NS*

INKELSBÜHL

Lehengüfingen,

mm

^OV^'jArwP"

⁷

Seidelsdon

§j

• <£v Waldhäuslein

/

^^imtT/hoSWy „XÄ ^

#>x ^

#fAP

SD

Ober-

„Z

'/y

i) Uhter-

o-

Wafdecp

ji

cO

s? ^ j i \

/Segfingen

Hauenstadt

'O-

yfitsßiv

1 sA

u»

§3-1

D''-",4DA

•£nsa

'S

N.

-»■

!V!.= 1:50000.

-i

5X Felsheim

Co    ^

ft.^H/ed/ing

x'

\\

tu

evioa

r>

\ /V

X.

|lj

Wörnifzstein>

XA

x%

L,

WA

4-

■A

Hj

.AI

\{jVeide/öach

Ebermergen

N7

/ Qn⁷^

«CS.

S, M.. 1:50000.

w

/y.»-

Staats-Privatffuß bis zur Mündung---

in den Gemeinden} WÖrnitzstein Berg u. Donauwörth.

m *

Ä,.

m.

|

✓

'■ § §§|

-

.

mm

Pickte n-M.

lusam

Vaf/riei

ZUSAM.

SCHMUTTER

Steirfekirch

Unter -Schöneberg

x,

Wo Ubach

Alten \Münster

mit Schwarzachbach und Anhauserbach.

■Hemhofen

Stuhll

ZUSMARSHAUSEN

Wör/eschwa,

.ppisnofen

Hausen

. x.

Tapfheim

Staats -Privatfmß---&-/Zusamzell

• in cf. Gemein de Altänmiirister i

HausenerjM.

>Villenbach

Ihf.

Ober-

Star.

Wol/ijshaiAsen

6oft manns^ hoferh

Thürheim

s.

N.

V/,

Schrank-

|'mMnter-

Pfaffenhofen

Münster

M. = 1:50000.

Hegnenbach

^Margertshau

V/m

* tV/esmüh/e

Zusam/altheim

*/

Rischgau

Sontheim Jpf

ns

ß/iensbach

ßh.

frauenstettei

Schön feid

<-/|X

Geßertshausen

Brunnen-M.

Deubach

s, Roqgden

Höhenreichen

Vorder-

Buttfenwiesen

DeubasJrer-M.

Wi/Iishausen

Hinter

Rie>.

fhf.

5 US am

0/S 6/«

c/>- 'tur f z&r A*..

0\\

Riedlingen

\*

fr

ca’

Poßenried

Lauterbach wk

Hettlingen

Worte/stetten pf

Hausen

Biburg

WERTINGEN

<X

tgH

mcHirschbach

fM Reuen weil er

auser-fcach

i Jllemad

Heißesheim

Geratshofen

^oos-Gr.

Bhf.,

Donauwörth/

Anhausen

Diedorf.

Aystetten

-----—Staats - Privatftuß---A

in d. Gern. Anhausen und Diedon

N? \ W.d. Mühle in Anhausen

3§\ ;

it-

Schlipsheim

Hainhofen\ /

Oftmarshause/?

£

5»

o

ft Lützel bürg

X Aj Langenreichen

't/fipcfenW

ooceifi

<?

Ehingen

Allmannshofen

Qj

5>

<v

Westheim

®»?S

MJ; r..

i >>

C Hammel

Edehbergen

<jy

ft

§■

Druisheim

ST

cP

Batzenhofe\

ß/BEßßACH

—Sfaäfs - Rrivatffuß----

/nden Gern, imerfingen, Asb ach, Auchse \    \    ^//7z/ /Vordheim /

ßäumenheim

Auchsesheim

/£

JVordheinr

"J cP

<<Xf4 '-rkdE~

MlsN

yMertingen

•»o

•o

n>

Hainhofen

Täfertingen

Geilenbacber -M.

'S^rriu

Gabfinge*

Achsheim

1k-----

Kühlenrhal

Eisenbrechtshofen

Curth-M..

Ehekirch-tYt.

x angen reich er-M.

Blankenburg

Stak

S:

Sc\x^

^er ----

F*.

I'S-

§ 3 ^Tr

Asbach

Jy

WRordendorf

Mamlar

Cb

'§

.Hirblingen

Westendorf

ff

Co

I

Er/ingen

Stat.

_ \ßhf Langweid

'tat. Meitinqen

Eggeistetten

*

,:;s

-sa—SS

c;

3j

«ij

Ck

<D

3?

Cb

>V- / Mangfallwehr

cb

'S!

ui

O,

IvO

: Cn

Theresienbrücke

uiPege!

CD*

Cb

•5:

C9

cd

55

55:

cb

VS

Cb

N²2 Sch warzenbach - 5" ^ ’ tb

I . i / ! £

Wehr

oO I

o.⁻

Kanaiausmündung

.91=0'feget

-----\ufZ,Tkm =2,

52 Voo

_L

Nicht ausgeniitzteStrecke N°Ic?17km lang.

Öffentlicher \ Fluß

<b

Jo

•55

*!

'S!

Deutenhauser Brücke

■Halblech -Mündun g

129,

Brücke u. Pegel mLechbruck

CD

Cb

36

Ci

•Qj

CU

55

LECH (Öffentlicher Fluß)

Nicht ausgenützte Strecke N?Wc*6km lang. 3ü|

Ivö

I»

c>

Cj>

ib-

Cb

's

cC

Rosshaupten

N⁹3 Wehr bei Lechbruck

Jlla ch-Miindung _

mit folgenden im Staats-Eigentum befindlichen Zuflüssen: Wielenbach, Steinigbach und Stellbach

M. d. Längen -1:50 000. * ” Höhen - 1:500.

Nichtausgenützte Strecke N°Mc?8km lang.

'S

-§

Lv 674,380

Schongauer Brücke Pegel

CD*

5>.

Co

Cb

<5::

~ ⁰ Schongauer P.

Peiting erMühfbach-Mf^__

Cb'

Co

*D

<b

CD

cd

Oll

Wfeien ba cd - AL___

CD

*Qj

Oo

Cb

5j

Lechbruck

Urspring

Hirschau

«o

Kreut

N- 4 Wehr bei Schongau

Schönach -M.

Kinsau

«Ö

«9

V 650,617

Q‘trb9

g:

__2.

rn

Schongau

Hohenfurch

AufhAkrr 15m Gefälle =3,k %«, --

---ä----Auf2A km ■ ^%₀ —

----<>----

-----Auf 5,6 km 15,8m Gefälle-2,82°/m - -

-- Auf 3,2 km ‘2,5k°/₀₀

H!h

-- Auf 22,250km 50,07m Gefälle‘2,25 %•

Qi

Nicht ausgenützte Strecke N- W ca. 27 km lang.

Apfeldorf

Tafel 21.

Hottbach -M.

Km110,o

Epfach

Reichling

Horiz.= 610,0 m

Km105,o

Km100,o

s- 795,19 - c5>. 9V. |c?

ä ⁷«M3 •Ü.fy.

g 786,75

CD

785,83 ^C.W.

784,78 = ‘U.HO.

782,56

782,14

782,00 780,76

Waltenhofen

778,89 778, 53

777,96

775,70

772,83

772,75

Lbl0LL

768,72

767,95

765,52

764,22

762,95

762,70

759,44 759,30

757,97

CD

er

CD

23-

ZT

Qi

er

07

CD

=3

756,03 754,90 753,kO

752,96

751,98

750,40

748,09

745,31

745,28

743,76

742,85

742,52

O O x-

o ^ o O oC

t-i

739,29

OO

CO

CO

738,17

737,60

734,30

10,150 km 17,9m Gefäie = 1,76    -

485 m

jigr

iz.»

,0 rr

2.

CD

CD

üh-n> -‘Ob'Q s

722,20

712,60

706,00

688,30

674,380 - O.W. 668,500 - URO.

665,50

665,00

3;

vo

II 1'

Projektsvariante des Hydrotechnischen Bureaus für die Ausnützung der Flußstrecke zwischen Füssen und Lechbruck.

Horiz:670,o m

Horiz.=610,o m

*3-

\0 o -

*■ o

O 00

35

We\sserv.-See

Horizr610,om

A\o^en-

övuDe-r

Km 167,0

Rossharpten

Km 160,o

id.Wie/enbacher -

Ergänzungsblatt

der

Hauptkarte

unterhalb Schongau.

NNe\ssea-See

Jfo

p'e

Km 155,o

Km 150,o

Km 145,o

Km 140,o

Km 135,o

Km 130,o

Km 125,o

Km 120,o

/I

Km 115,o

V V/ v»

öruDev

^ aC-h

laslacher-

See

iJichf ausgemutzte Str. N°IK.

Hirschau

'Finsterau

zu

Hied

Nichtausgenützte StreckaN°I.

v%

Rosshaupten

Nicht ausi

fz>

'am eister

Ried

:5Ö»

wüNichtau^genütite Strecke N9Nijam^

Nichtausgenützte Strecke NW.

N.

*.

$

■<w

......_ Epfach

Nichtäusab&thtiüti^ckiNl

\ VP

'ichfausgemL

^.StrickeN-I.

'a meister

Ki

,x

VX

ES(

}ch

Rieden

thmulter-

'«e\Def

V»

'Ob/and

%

5)

.Hofen

/X

.'S.

s

, 5/^-^Privät-

r/uß\

4—

-L-öi

Flieh er Flu,

tu

x\

Echerschwarii

Burdqen

Reicht mg

h m

V Faulenbach

St

Leitersbg.\

£5.

Rieden

4:

Sihmutter-

/'«evW

Schwabniederhofen

FUSSEN

^eiss

ervseet\

Ach

°ni

«

'D

Faulenbach

£

°0

/id?£iV

x^e'iss

eaSeer'Ach

n9'ß.

^//

'?! MangfaNf'f

wehr/fm

NP 2 Sci

I Weh/y\j£q\v

Horn

Waltenhofen

Brunnen,

Fonqtren

, VkC\\

0. VÜi

Deutenhausen

■i'- m>

- M 9.

Thai

Reuthen V '

’ten stadt

Station

L.-'

fe//X7<?/7s)gY>?

Lechbruck

£öA/

Lechbruck

S.

WaV'cAecb'

sf

wangau

Greith.

öS

Kniebis

Prem X?

'reingädelt

\>

Cf

1Wehr

Offener ojp^,

■'v

Riespn

Stollen

X'ese v

Kin

sau

“o

Wehr

Ve_c\\

,e

Deutenhausen

t

Hohenfurch

Unter-

Apfe/dorf-

hausen

Säg-M.

\\

4\ o,

>0ber- \ 'fe/dorf %

Sh Kl

NS2

Horn

Vfaitenhofen

Brunne*

formten

ai

0>

wangau

Öa u

Kraft -Station IH.

Greith.

P Turbinenhaus 'bergangsbau

Kreut.

Os

Co

CD*

**

CA\,Säg-M.

Eich

*1

S3*

K>

iT

6»

?*•

•3

»-s.

Kram-StaHem Y. 'tollen /

9m.

%m

sm?

"r,f

z 4Ä./y,

Reuthen \

Lechbruck

Bu

Tha

'elmenstein

Lechbruck

Wehr bei

V^aWUc¹

ra

Station IT.

Prem 9

See

'<?

Kniebis

linterried

Grubhof

sc?

CD

Co

Hohenschwangauf Station ET.

\ ^Jfsrißfbrücke

Berghof

m^Eschenberg \%

Yu >    V»

linterried

J2

Urspring Vy,

\\la

n_

Linden

See

Lanbenried

Kurzentried

Peiting

CD

Buching

Kra

<Bayerniederhofen

Station ßf

ly

M.= 1:50000.

'Sedlho\

Unter-

vngadp

CD

Trauchgau

—

—i-

.

_>_

N

—

——___ü

—

*

/

—

£

m

I

1

■ W

i

<>-

LO

cn

Km 100,o

Seestall

Dornstetten

Km 95,o

\\

Nichtausgenützte StreckeN°VIIc?27km lang.

Pitzling

co

ca

'-'J

<5

Qi

<0

Ol

Cü

'S

Auf 13,2km 31m Gefälle-2,357oo

Seestall

nds

588.95

587, 68

586, 70

--o

•m

CJi

CJl

o 585,20 584,86

Km 90,o

3i

Leinmüh/enj

vech

sl5&£*18_

Mg.

5 84,07 =&.W. 580,27- U.W.

578,84

Ha.S,

Nichtausgenützte Str. N°% c?4km lang. |

c:

<4>

Straßenbrücke

CV

Cb

03

•QjCD

Co

CD

C3

CD

t)

Längennivellement

Straßen-B rücke

CD

c_

CO

Auf 9,5km 18rn Gew/ie*Jt89'fc

577,75

577,25

576,Q8

573,72

571,21

570,24

569,30

569,78

IO ‘iOS

564,75

562,27

DD

“3

CQ

CD

560,02

-3

Q3

-O

CD

557,88

556,30

555,13

/ Straßenbrücke bei Schwabstadel

und Pegel

M. d. Längen =1:50 000. « ” Höhen = 1:500.

Scheurinq

Nichtausgnenutzte Strecke N°XcH2km lang.

Auf 4,8km 11,9m Gefälle-2,48%.- -

fr-

552,107 =_o Pegel

5?

Cb

& po Ci,

-4

Auf 8,2 km 21,85m Gef=2,66%,

^ - Auf 1,65 km * /, 6    -<p-

Io

I CD lO

Gefr-2,52 %o -—

—<>

Auf 2,Vkm =2,15 %„-----<>

552,33

0VISS

549,68

548,11

545,85

544,52

5^0,69

538,55

536,61

iching

<2

Co

co

c:

<2

co

03

<3

Ol

Bauamtlicher Pegel

N98Lochbach-Anstich

500,905 = o Punkt d. städt. P.

Haunstetten

Hör z.520,0 m

Horiz.»520,o m

fr

rc

•c

£ 534,72

oo

to

c*

co

io

529,68

527.60

526,45

OL ‘7725

521,36

518,50

515,10

514,00

512,38

511,89

509,34

507,00

503,78

507,90

N-9Sebastians-Anstich

483,819 = 0 P

500,02

47Ö,o m,

497,87

496,39

494,91

491,54

491,17

489,49

487, 49

485, 95

■n

^    485,45

■78‘-t787r _ o

Km 85,o

Kn 80,o

Km 75,o

Km 70,o

Km 65,o

Km 60,o

Km 55,0

Km 50,o

Km 47,o

Nichtausgenützte Strecke N=V1I.

(Bütiü NichtausgenihteStr.N=lM.

Nicht ausgenüßPfeStr. N°1X

Nicht ausgenützte Strecke N°X.

DorAstetten

Bi

Station

Ww»/*

P-—i—--

<r

Riedhof

Burg Graben

'ch wabstadel

pi

<o

Wd

oo

Kaufering

SÄ

riurbmenfizi

’bergangsbau

Haltenberg

Luchtenberg

Königsbrunn

Göggingen

f°y>

AUG

BU

Mundjfaching

PitzUt

ÄandsbeSg

Scheuring

‘■v..

Haunstetten

IO

Vj

r"

Stad!

Stoffen

fpfenhausen

Gypsmüh

r\H

y<an£/

»•o

^^ger.ßach,

s.

Co

Ui

ehdorf

ix

Sn

«b

Reisch

Winklig

Prittrichini

y/Igerfshöfen

'jrgen

Os

II *

^ s; Ni

>lunnpn-

'Sh

Morrngerau

L.

M.= 1:50000.

Qi

......UnteK-ßhrqet

S-Sg

vech

/BZ

-SU

Cr«

Co*

cd

ffcPPP’

OS

Peich/ing

Plugdorf

Oe

ac

Cb

Qj

Co

53

«E3

*VN \

c5S

sh

r>‘

Co

Co

co*

•    —■"

Sta tion -

Co

Sh

von

Kissin<

—

—

!

a

v

;1

_

4

LECH

483,819 F~j 5-483,

= 0 Punkt d. städt. P.

885

CQ

CO

er

“3

CQ

15476,144

c;

:§

•C

<o

■o

Stadtbachkana/-Abzweigung

H-10Hocha b fass - Wehr

Eisenbahnbrücke Straßenbrücke =

eo

oo

fQ

Woifzahnau - Wehr

15 4 84,888_

Stadtbachkanal - Mündung

Wertach-Mündung

15

öS

E('s en bahn - Wehr

Lechhauser-Brücke und Pegel

-J N-11 Gersthofener-Wehr

Abzweigung gd. Gersth. Triebwerkkanals

Gersth. Straßenbrücke und Pegel

ft>

fti

*?c

§5

Längennivellement

M. d. Längen =1:50000. ” » Höhen = 1:500.

ct>

-a

Tafel 23.

ICO

H5

l-F

|3

cn

tso

Auf6km 7,75m Gefälle*,29%*

=0 Pegel Gersthofen

Wje.öe/

«•

.T)

C;

Selbst reg istr. Pegel

Cb

c_

thofen

z_t,70 G,

erstgp

i*

5) <5 R io

'gx

o Co

:§ $3

£ 5

••§5

0)

Auf 11km 17, 9km Gefälle = /, 63%,

WSSSkL

Einmündung d. verlängerten Gersth. Triebwerkkanals

:s

Cb

-5C

Nichtausgenützte SfrecüeNi

Auf 8 km 75,8 m Gefälle*!,97 °/₀-

Herbertshofen

Meitinqen

C-

Cb

o

C:‘

Cb

£22J<rnJang.

Ober Peiching

Rain

Eisen bahn brücke

-o

Ramerbrücke u. Pegel

Feldheim

L=

Ellqau

Münster

Auf 7km 12,k8m Gefälleü,78%,

-T-j 2-398^1= 0 Rainer Pegel

—

Marxheimer Straßenbrücke

Donau

-O

«■SCH

484,68

484.64 ^(9.90. 478,96 = cit.⁽iO.

477,75

476,90 - SM 471,94 -9L.W.

471,20

oo

<>

vO

-4-

467,77

467,40

4fe'6,73

465,73

465,58 =0.90. 459,99 *-%9D.

459,33

458,27

457,44

4 56,93

453,27 -UW. 452,65_____

<>

■ Auf5kn 6,61m Gefälle* 1,32%a

-o-

452,47

451,2a

450,04

448,53

444,90

=C

CN)

Km 47,o

Km 45,o

Km 40,o

Km 35,o

Km 30,o

441,77

439,00

fV)

io

cn

00

Horiz.-

420,o m

Km 25,o

CO

ov

-T

426,96

421,14

415,22

411,17

Horiz =470,o m

400,41

39&19

395,71

392,08

391,28

g:

Km 20,o

Km 15,0

Km 10,o

Km 5,o

Km 0,o

kt.

Eft

Pfersee

nach Donau"

örth

Langweid

Göggingen

vßhf.

Halteplatz

Zgl.

Ts

na/t/os

So

Nichtausgenützte Strecke N °H.

erb-.

if

OBERHAUSEN

Gersthofen

mfy

__

m.

r-r-——    —r=^=y'a>

Sr ^

Stettenhofen&~%‘

fr s

* §

Herbertshofen

Meitingen

Waltershofen

Lech

Osndorf

Eiigau

Egg eis fette*

1 Flein

SAau-'NeV^T

ff

Fabrik-Anlage der Farbwerke \ Höchst a/M.

CO

CO

Oberndorf

AUGSBÜR

Kanal

~~~T⁼⁼⁼^^S

vec\\

Cb

fr.

Oetz

Genderkingen

Altish ei

TJ

Kh

Si

Cb

fr

Kunstmühle

HlK

- Staats-Privatfluß inderGecrkfi€Mmf

«\eA-Graßff

u.

's

\<r

Koh

Münster

Säg -M.

Fm

vVo

Leitheim

Thierhauptenj

Ober^,

'M

Hafenmühi

Cb

Leim-Fahr.

LECHHAUSEN

fener Wehr

Kch

Ober-Ach

Unter-Ach

⁷Sand

Bach,

Hemmerten

Unter-

^ec h

Peiching

Feld heim

'raisbach

016N

Stat

Co*

Anwaiding

Au

Hochzoll

Mühlhausen

von

München

£b

wehr

hab/ass-

Bergen

$1W. 6. Scherneck

eck

W-Jdt/oejdqjpX

Reh- k. {in9 §=

~©

.1/1

Lech

Friedberger Ach

y RAtN

Lech send

05

fb

Nieder^

Schönefeld

~3

Co

FT" / /

\Marxheim

__——

—

_____

-

—

hä

•IsSl

v'ffl

o-:;

fi-z’-o; ö vc

*t.

a ₀-

, • • U

■ IV

Sr \

,a

-Cj

ss

le

/■

in

&

Ol

WSi

VI

-rt

er

tp

CO

I //

>1

i»I

3 \

. Co •

Cö

yy

iS

WM

Q).

Wi

W

tfe*V

V V\

\ V\

SB

ijV?

riy /

aZXy?

\^ \

. CO ■

• U-

<2?

. / v, 1-»^--- ■

, -• /' -Ä.

<?/?y

x-t-.

Zi\

\V\

Schnitt a—b durch das Wehr

M. = 1: 200.

~ "j=»—sS.    *, _i_

■-----~T ~ZZ c-—‘ ■“■ -X—-

iä

—vV-sA }'

* jy

«-iTpsi

-^r /    0>

4.

— «iE; s,

— zxx

. 6fs. <%$■

■a-vn

Wrmm

m

Sr';<

»i

XTz;

m.

TI

SPz

*-

Lageplan

s^-_-

at

<2>

4T

<«.

"*8n u

$-Fei

\S[U

—Z_;___

ZI

-\-

Zäv

r- z

-Zi.

US/T. P

/ .

j

UstfSPSte

• *, ~ * • i ■ * .* * «    o" . © » ⁵ <* \

^"■■-••• -

o V •    0 , ⁴    «, A •

„ * •\'°. . .* fr * .

— v. v sx,.

2]

y?y-

<3^

»asserBassin I Fabrik Kana!

C.V

CD

Schnitt c—d durch die Kiesfalle

r-%.

M. = 1:200.

Ss

c»

-e-

•er

CO

CJ>

z-*-

CP

700

/•_.

-io'

’65 'X

- — 5/vo

-1-30

:?

w/mm

*■*$• c ’ • ft '•«=»*'

./-%

X\

!* ■

fi

V7i

3;

c.

Nr. 1 Mangfallwehr bei Füssen

Werkkanal-Stollen

Ansicht des Einlaufes

Tunnel-Querprofil g—h

4,,

^9 »*

0

K

/.CO

7TK

.^IOjOS

S

<h

j

-/'/ •

Längenprofil e-f M. = 1:200

'tätige

iHittl. Fläche -10,9 qm..

t-.

g?3!

N

!ittl.FI.-ö.sgm\

-4o

Z?/r>

F

£9fc^ •.

■

pv-

~7i

{/,.

r

T

S.osl

_1,3<

2.o5 h

*is-⁷⁵-

%

Wehr .Äo?>.sbs

•4

i

r.

f/^ss

Äg

S.S

' 2

ri

<S*

tj

0

•— •--

,

(M

h=

/Ti

s

/

/ s .S

zTs

■ x

4*

p^r.

/

WA

w,

sX

St

*

Kiesfang

«t,

fv-

Grundriss

E’

‘«s

F

3?

7j

?<•

n.

■

/

^ s

;

r\

F \\\«-V?

/

't«:

<*» •

XS

1 Io

ifö5,

<k

I

y/<

uh

52

*

■»

s?

's#

iTi>

*

$

<$>

&

R)

Co

sägr^a»

$§3$ssJf.

.<b

fF \

. v;

\

^VT'-vx- sS S^ik.^V 's

'v-

wfH/-.

5.8 o——

Stollen

, ;4J rnJsng

\

-1

Uri'.,.

---<25,₉o_

---

Eüs

\

'3. o)

£

^/iiix*/-

"v/,

Jg

f/X -X'X* X

Y~ "

'*■/■

'S

♦

^ 'v

2.75

.Li

r

Stollen - 30,5 m. lang

i

SS.

.

ii'

/j;

3

■•1

1

/.-2

"S⁻

f>o

mpr

Nr. 3 Wehr bei Lechbruck

Uii,

H)e'„

lU'!<

“‘’X

X4,

"XL

iXX -$Q4 •

Lageplan

M. = 1 :2500

§XN

«SK*

(fl

:X%,

4&

'sre//e

X?

4/,

&/.

\X

VO» ;

v.

' <’

";>■

!:

7k

\N

,x$r

■tr

i-

3Tf\

•>o

4K

4)

<%>,

wt

•' ■' Y,‘ - r

VX

\¥&

<5X⁰°

i'

§xa

7/

kk3'ia

N$/ *    \;

\

X, ■ •

~Sgji

€<s>

*<?

W\S*

-~x.

•i“lllr

V'vv •-

Xpff

\ $• 44o

v*

: "r’Knh

fj3ufar

c/>

IX s

•    <%s, VS

•\

•\

./ ■

Fm

\VS

Wehr,

>-<■

•- /

^MmimtzdSrnm

VT

Ve c\\

/    9.

⁷s₀

« \3 Vd

y\

. t \ Ä-S39 /    '

v.

xv

a    ,—ii.fiitiTiiii.i.....i,|lfif[|l ~    •    - ’.'• ■    -

\ C2-

j*.

Ä--“

=JL

sWXv

WO \

,\

_:.V

x\\V

I.

XX-

txx

XXI

<?■

xv; •,

jA

A-

₇$>

9

V^r

•X-

f $,

'F

4L

Längenprofil

M. der Längen 1: 5000 M. der Höhen 1: 250

4t

XX*X^ir4'-

• ^Xu\UXx- '1>\X ,

—-^rr——J? roßt es Hochwasxpp mmmml des Lech imm 23A

Aoo.

fr.

Gestautes NM

-TT._ .l . X 1..

-IQO.too . 99-75 0

> 99-'B5    , ft9.<oO

o Hochwasser iffi KaMt

. Dammkronen rechts u. linkseitig Mo mal Wasserspiegel 3«(zu* »q.5%7

—.............~~--«err-r_jiXX=

99 9«o

± ^QO,ao

PPxi§

___«-JL^.AlOOO

WrjXp. ■

79K

•§

'S

Oo

?s

'S

:§

jf

gl

Ti

Kiesschleusenschwelle 97, wo

cv»

'S

5

QJ

'S

i§

<2

-9-

_lfl.M "•

-X-

—----v-

■

_____l^ßecjits. Kanalmauer96»s

- -^ohle.dellg.Qh. |    ~ lUS»),

^“ippIiSxSiiS!

GrößtesMhwasserlSepf.m7. , Kanalsohle

-Alr~ ¹'XJ.x

Floßgassenschwelle, 96,3

:1

Turbinenanlage

X^aR^fgIlfimssuUim

cTUBr-—-Z:

“T

Ao

rx.« -------

Sep.MauerEnde

^1.

—-i«_ -----44

• 93.7’3- 783,809 > 9b 9fr

-11

-IS

4-

■Ut-

i_4

__+90o»

>§

c:

-S

'S

=s X -S x

11 I

_s !

15

Wm

'mm

mm

Ös®

m

’

Nr. 3 Wehr bei Lechbruck

M. = l: 200.

Schnitt a—b

Schnitt c—d

■■r

i

-100.19

•.r ’i

-r

j.

____. -ico.-49

T cfo.q# 1Jo -i9

4

Ä

l#- I

it'I—

1 9^⁵

— —

. -    9b.^9. 99-as

jg&gg?»

70' TT' 77-

L-:i

|. % |§

U •'.'•!•

■:■

»7. g 5°

_z_

97.0.00

»mg

Schnitt e—f

I

H

;....

r

n

\ AOO. 19

r—

8, o

-H

A.o

..ju

----■**., o

I

---------»| p---**-• o

T

>fÖ,oo

<2995

_4________*J>SLZ*^

eSo-**#. im Si<*Kwa/

**T

I

>7-So

e

T

*

Floßschleuse

Finlaßschleuse

Floßschleuse

&

fl

Grundriss

T

Ansicht

r

s'

'S

!

'S'

/

'

/

/

Detail der Floßschleusentore

x

s&n—r

%

/

/

/

/

/

/

,/

/

/

/

/

-/

/

7

1

m

I

■

S

1

%

i

v

W/

m

i

H

Üi

.t

r*

mmwMm.

•4

/

ml

\ .4-

7ZZ.

• /

£3S

•:,r-

/

\

\

'9.85.9&<W>

'i

¥

-ty-vf-r-;--:-?'/-

um.

mm

/

7.

: ''7.

izi

1

V47.

v//,

I

rl

%

\ •

ifj

~r.

M.“ 1:50.

f/

m

Kettejum Sch/iesserL-----

\

Ü

v&L

V£

\c?>

■5

V?»

\

\

V

\

\

\

\

\

■*—£

\

V/

97

»

—

\

\

$1

\

\

\

V

l

'

Nr. 3 Wehr bei Lechbruck

Normalprofile

a) des Oberwasserkanales

■&*

zz

l—3.oo _J 'fiammkröne \y

—    -.    —1.    *-    . i]

---23,00

---<29.-10

__<2c,oo

. Hochwasserspiegelam Kn na! v Normal Wasserspiegel

+—■ 3,0

'Dammkrone

3*

* —- -Z-iZl ■

•X

•./

öi

*y •

r——

--^I9,5oo--

—-I

b) des Unterwasserkanales

-v.

Tg

y/A

'V'Z

, Größtes Hochwasser 0 Kleinstes Hochwasser

i-’jcv)

■ttie-dermsSdr'

• • -i

'•

I 1*

.s>n.;i I

rry

Ws

7wy?

Wi

I—

■35,00

Schnitt des neuen Wehres

VTTrrn

_____Rechts. Lech Ufer

400.70a

9S135

L'L^.y9,95o —_ -

rn^

! ----t

?T;p7-

v---:—.----

SB

WWM,

Schnitt durch den Kiesgang und die Kiesschleuse

.'i

91

^io«.70

11 ♦    ■ 99.35

icf.in.isuf

Ä7“r‘/.

■I"

y>

spm

WWW?

M. — 1:200

Nr. 3 Wehr bei Lechbruck

Schnitt durch den Leerlauf

Schnitt durch die Turbinenkammern

-N.

X\X

N.

..."

Ns

0\\

.7

7'

>'

-X-

N.

''s

\\

-j.';

-''s

-'s

-s

fe-s

WA r

N.

, -102.570

l!

ioi.es

----4.00-

<r

17%;

"100,830

.    99,6-30

71

. 99-9qo

<9-^9 98.9«o

"TT

c----

1,

---5, öS-.,--

----5.65-

>15.3

<4

& <W- 98,92

. 99 92

1    1 I I I

. -3. <&. 98.940

_J*.

"'1

l- 4»S---- 4o.    --.

!-JFÜR;-I—i—,-    ......

-«1^%%(___i_9^»oo ^    4_i L„_ !*~7— A%0° + T-°-f-3.6S- — ,

i9&.5

in

96.000

95.6SQ

„ Größtes Hochwasser

3g-<3g 93.9g

„ Großes Hochwasser , GewöhntichesHochwasser

•/

SS

_____A»»o    96.6g «,

t--Ä./5--

-X

v Größtes Hochwasser

$•

fl

. Großes Hochwasser

T.9"0*j

«i

1 , 9S.4oo ;T

: f

17

r

Sfr

1---

—A«5

I---

*- SLo

5.«

iE

„ Gewöhn Hohes Hochwasser

t. 92. ia

ft

Ul

ff;

*f

XJ

9o,-9-2

*■

/j

■y

io—

- 4.5o

s.-ts-ip

“3. 6>o

M.= 1:200

M. = 1:200.

Schnitt durch die Fischleiter

999®o

•V

. 99 94

...kl

.3

989«

XXXI

l//?A& Dammkrone . 98.32

.Größtes HM

. 96.35

, Planie links

. 90.85

• L.~i.    .“i¹

, 9# <3*J3 93.92

-rrng

Schnitt durch die Floßgasse

T.x:r-;

...... „    _ . 92.T5_

X'

w:- -

Überfahrt

%QWtot<4. ■

98.9ga r

,98.39o'

, Planie Ifnks

96.A35

w.

' xj”

9~3 87'    ~

fl

Schwimmt Io,

M.= 1:200.

--“--

m

m

m

4

f

Nr. 5 wehr bei Kinsau

Lageplan

M.— 1 :5000

r®

3L

3L

4fe

r,

''Ck.

.^o-

4!

cf.

13

$v

JlPf!

^^ons-BTuf^

4?

'O-,

³?

er

/,

Jb

te !

V <0

4v#

/si

/?

3a*

7^-

c£

»/

/ /

/j?/

«7>

.•7

ft

CO

»'■

Brücke

->

3&

3>

--A

3?

\m

39

/]

AJ

/ * /

f    i/\\\

, \ \"

V

¹

I    '

¹ .

3

3)

I?

'S

=£

'*<%A

>7

o^5?

//

cli

. w|

^?msLechufer

CO

0)1

»»

Na»

HOU

«7

-iof<

Recht seifigerjjgchwasserdam m ----»■ y Se staut?s Hochwasser

vGeste. ufesTfl uferwässer¹—

'mss^g^lLhamilOkt. 1990 86c.n

9S «o    ^Tv

il«£

SI

tut

-4 ©2-75

Längenprofil

Maßstab der Längen 1:10000 der Höhen 1 :200

r—jteso

U^^joo___

= = ÄSS*-~~‘

ü -    *—

99-7

_ ■, Krone des Kanaldammes _____

—*--^=--.—---

y    -

~~~ 9i<‘

v Höchster Hoch nesserst im Konnli    <

jOberwasser^ Spiegel    ^..ay/..

Sohle Jes Oberwasser Kanals &*l . o. * «TT —-

-10005.

90.35

' Ä

-----------L«SöA/e

i> ?tv -p ;--r-

P^M|47te7; des lech

Oktober

1900

^cedesrechf,

-vjfoch

'“«v

Floßeinfahrt Schwelle 99,70

Einlaßschleuse Schwelle 98, so

•«

■:

seäimJIoch ^^dislecf,

. 9s.»T j- ^" ßuckstaii bei Hochwasser L93.95' i ^ Unterwasser*Spiegel

"^1

^eserdam

SÜtJLim Kan»!

96.4o

Ul/rO* •

'&r

§

O)

5J

ö-

3i

75

CL

-c:

.4

^ptäiBirdesU

n⁹* Ä?/6/(? ^ Unterwasserkana/s

. O. A Y°0

97.63~~~^a

Sohle

^Qämi&

des lech

|.!8

-44

C;C^

Jl I

i#o I

Wegbrücke

i

4

5    I ^ !

—¹ --i-

Tsö"

>#00 m

•lOOm

400

400

HOO

^00

100

'loo

00

■AOO

-100

-loo

>100

^oo

-loo

Hoo

>100

-400

400

400

400

Aoo

400

'loo

400

400

400

400

400

400

400

400

Tg©

TTar

400

4 OO

400

4o O

400

400

4 Oo

.

w

Nr. 5 Wehr bei Kinsau

Grundriss der Wehranlage und des Kanaleinlaufes.

M. = 1: 500.

. iE c.-r.

•' T~

er:;"

ys

•o»

, 10S.750

N<

3!

- \ :••■••:' :■* ■■• .■ •    ■" “• - v-““““TTTT⁷^":v.. ■⁷ • V~7 77r• “• “"““TTT

" ''III- '■•'■:■'.-■'•• ,    ■ •    ••■■■'■■■    ■.....■ '    ■■■■•'•    • • ■    • ••    • '    • '    ____1    '    ¹ ' ■:    • •    ¹

* *    '    t_;___ ___i_i£i

-19.1«-----»    -4-.SO

\s

a _____\ s

—.„555

inlass J ¹ /;

_______*.______

t 2

—£----t ~r~

Werkkanal

>■

--------*—•*---------

Kana!Achse________

. -toa.yso

• 97-9oo

*•

x.

iri

<M;d

4-,9<

•4.««

*.*<

4i>j

1

::

TmnuTim

>*9 0

Kana! Einlauf

*-io*.75

* 103.11

-*4

_» *108.750

rr

perme

S!

•4-4.5 3    . .

' gif HF*

-------S*§ j 1 L <

ÜB-

,Korrektionslinie

^ nr    d

.5 lil ■

^ i*-

E3-

;    — -17.9®—-_____

• -IO*.<.00 ~    --—

->4

7*i-

Querschnitt des Wehres nach g—h

e------

Kloßgasse

I 99-7oo    '    _ t ^—..

3.;

977*0

i«.;

₉₇Js

Wi

Pl

•—*1,70    —----9,ao ;---*|

So

-Fischleiter

-2^=-!^=

AQO.'boo_1

■L

Y/Sa

I /:

■g

•SP

pw

°o

Ar.ßy 3-

80C

,.<2

<?k

Lä

•K

• J

(70 a

OD

10*

/I

t 0.96    0.96 -4t- 0-9Ö -^—0.96 -i— 0.98 —^(—0.98

I 1    1 ©ft.Aoi.    !

---

—44

O,^6-Hk- O p6 n)f- 0.96-df-    ---i-vj

1 L..

^i.75-----

- W2.oo ---

:96,&So

V. e c \\

L.a www-

Ei'-t.oo

P;- !

Fr

'A/M

36*i!■'

il

Grundriß der Pfahlgründung

M. = 1:100.

V.

V/.

W^m

-T-—r——_.—-

—„

Üllffi ÜÜ

■■lü

_

m

Nr. 5 Wehr bei Kinsau

Schnitt a b durch den Floßeinlaß

U'l.-is**    2.15

J,

» 1oe,75o

, 0101.750. Sa-9®. I

>* OQ V—

. -5QO. soo -.-€)6 -^P.-

•5.SS

k- 155 >

/_

. 99590

99-So

T_"

nTrHiTiiT

VffT'r-rT

iüiiij

, 98.5oo

..............ilflii“

' cT.-lo '    ■■

----1- - 7ß' 5°9_______________,1

—-——7-*—---------------------------ivj

. /|oi,5oo

r -I O 1,0

, 100.Aoo 9fc    .

99.5oo

97-900

97.000

T i MP

mmmm.

Schnitt c—d durch die Kiesschleuse

L-----— 5,ooo -----.j|<----4.175---*---

4.2-9

4.29

4.99

_ 4.«9 --i--4,^9

---4.175-

0,000---

-—j<- ?.oo -1— 9.o»_-1.5o

- - 6.80-

-^.30

v -10*8 750

- jA9 195

TTT

L--?9.Soo

. -lQg.7So

ITTF

! . -.03.15

i._i__

I 0 *0

____j

, 108.750

L1

-■    . -501.550

---j-_99i7_5_____

--------

1--.

1.5o

P.

97-80

4r —r

Wfe

r|- r f TT

IH

TTTT

!!!

üS

--5.ä»i329_J„L-J________

3,00

L~

~Vj~p

t_ l I' ■ I» 98.6oo

t ~ ~ y i Hl-gifr tl ~|^.~----|±^'iZEj

-a____J.______

......□

Schnitt e—f durch die Flossgasse.

33.5o ——

V-f

f|^.5o    5

Fr:

5,85

TT

i-

I0075 3

II

99 5oo

4+

gasssBaag

------------j-St>_5e_____

4'..r 95,5.00 __J

mT9745o

T~

lOg.kooT

Normalwasserspiegel

Woo,5o

'101.0

luqr *>

:•

5“

----9.600— ——----—>

L____T*⁷°

9%

/' 995.i-__

100.40

99.5oa

—J.

o^s

97-800

TT³*

fclfcl

____________

-----1*7-------

TI TI

Li«_SS:Ä*j

...........w

! |    96.&o^/

-------

teatW 7

*W~'if“.?

® b-z    \\W    I 97.52

r". sa.so

brr.---------

~*!%L

ii

ii

j |----j-9S.yr __.........

■5.7°—Ul

7.«o--i----

ii

II

■“1

8.00--

k-—

"5*5, 5 00

M. = 1:200

✓

'

*

1

7:

Nr. 11 Wehranlage bei Gersthofen

Abzweigung des Werkkanals für das Elektrizitätswerk Gersthofen (-Langweid)

Längenprofil Maßstab der Längen

=1 :1000, der Höhen - 1:400

ElektrizitätswerkGersthofen

Oberwasserkanal 2976.3 „ lang

Sohlengefälle Ä-<2.500

II

03

«5

°o

Unterwasserkarl 4 2 37 9» «► lang

Sohlengefälle - 3 % s s

Längenprofil

der Längen=l: 5000 der HöhenH : 200

Maßstab

4 5S. »8

, A&o 15

,458.61

ttl- - Pegelnullpunkt** sy. i 3 *

Oberwasser

.*^59.8 5

, Hochwasserdamm

,4 58.to

A58.i-&

«n

rf-

s-8

>*<r+v

53£&7.

+-

455.-

T 0.^.455.90

l*5S.»S 't

Eiserne Brücke

3,5 m. breit

asm. 60

ss| I ⁰¹

di 1 II 1

-5 -§

C; 2

||! 1

0*0 oxbiowt AAo.ooo

Kanalkilometer 0

■ 1A2Soo----

.-■- j -

c^v.v

■4

^rr,

'lOOO

03

fl

03

5,60 breit

<%•

^ Gersthofen

-looo

------ 551,6%

^___Sohlengefälle ä m 's & o

Oberwasserkanal aooo *» /<?/7^

Sohlengefälle i

Unterwasserkanal bUom!g.

Elektrizitätswerk Langweid

Sohlengefälle a-- 5000

Grenze

s»

Co

03

1,sm. breit

'S

Stauweiher

s-a

«!

'S

Aooo

-70.0 5 -m.---

,A5A-ja

l4"S-8.55

4h7.i-s

b6A-

u»

■b

Qi

•O

I*

«7

c- Floßgasse

T e5Dota7o,^t'At*Ao.000

Lageplan

iAM5.85

Unterwasir

,445,57

,441

445,o.

444.90

L«i

9°

~ “------ ----

Km HI

Turbinenanlage

und

Kammerschleuse

Aoo

AA5.Ö

*

.Ti”⁵

«UoHj «I

.§

Auslaß-Schleuse—

Gemeinde

Langweid

— Gemeinde Herbertshofen

«V

*WT

44o, 00

3V

UL

»    ■ A4q,ooo

j. dtt.* A-3o.ooo

441.96 f » ^-4^o

v.*. *T V” j Ei ;

.«.© II

•J

Li

■V.

-TTi

,:j

na.

Damm kröne recht,s__

^    Damm kröne links

. A-'sa.ss [

*****».+•

441,40

Unterwasser

,'*38,55

Co

Kanalbrücke

3,5 m. breit

L ^s.*o

■ w-

i: 5ooc

/looo

^fooo

4-'55.77    -

r=T

V'

/ Staatsstraßej

tJdil

nach Ulm

H9

I Gemeihdje / Ste tenHofen

Km 'ET

tut

ir

Turbinenanlage

und

Floßgasse

Gemeinde Gersthofen

M. = 1:10000

y.¹

!«

1I41

Lageplan

//

-%4

'S

Elektrizitätswer Gersthofi

ll

/N,

Muhle

Signal Lang weid

Maßstab = 1:5000

ef d

/i

7777

fl

^*n9

^51

1, JÄ £l5§

•Sfe

-naWi**i^

Fabrikanlaß Farbwerke zu Hkhsfe/i

SignMtershfn. R

CL

/i

X -A

5s

Ts;

Jj

/03

QJ¹

S____■

-^37

Signa!Stettenhofen II

CO

31

C-2-

Schleuse

!rne

FUi£U£thn

II

Hölzerne / Kanalbrücke^s,

1 ^Erweiterung

Sä L

■§r

II

L-

•sS

<&

o.

Ai

der

Anlage

FioßgaS

sesP³

■5

0,1

I

‘5

'Wcte !

55

<3

0>

ir

----.fr-.-----

Km I

»wmifmnwinmntwnnBnfmnnnfmnfinfiBTJ^.

3tiTliiiT4l|llil. Ii I, Mi li l.iFHjli lili li ji li li 1)1 iIFlii ili I .|i!) hT7

<a

"e"

3Ut35

"a

12

||

Km JI

öKw3A-

i' ]J1..iF. :i i11 ~If. 11 Ti 111 ^l^i 11 lüllTpn|i|lJll hl : [ 11,T,T| U

i iduilJUiial^lMJUIlkäUU

Hi

-------9----------

-©

Tr

a''

cs

Xvm g

<51

Le e\\

5>

■-&-

cK"w\. 3}

L«_

A-

"ä"

rr

o)ä.w,32.

©"

Hs

rar

at

■9

Le c\\

-Sr

Furbinenanlage

und

Kammerschleuse

L-------

!>

Signa! Rehling

b*

P'

ft e

VA

•I

==a

t

i

ii

I

s=

I

—

m

Nr. 11 Wehranlage bei Gersthofen

Abzweigung des Werkkanals für das Elektrizitätswerk Gersthofen (-Langweid)

SB

X4

■cf.

4-

>, tr&>

ms

f .

m

Lageplan

M. = 1:750

W0&F*

<«8

x

/

•Po

<4

/

/

\

Or,

/

!

/

es

4

Ps

'•;4

'yf’yi'

/

m

v

/

m

/

X

</&

V,

0A

m

&

x

X

V/

°<

<p;

$9?

W's

#;:

RSip

rar

pPpf

'•>i-

•5'¹

Einlaß

/

/

i

*4

pX

*<585

<p

X

i,i:

v<-

f/'ii

•M?i

VÜ

h/euse

uJ;i

X

—

*—    -X*—! -

. - '■'5 • • v ' -’ -

. : '    - p ■*'    -■

WM.

XXpjX---7—I

-.4.    -" "* "- ~~ **J

^&e -s

rrv c'³

x. x

w^m

■

f -jc«on«or»i/i.-j*-.-w vcnn.-U'.;«’'

I

•:ä

.4

ii

pxXXtfllfp

'“SS?¹-"

^mm

~4 •    ——iü- -    - •

Linksseitige Normallinie

Vorsohle

V"----©-    -•

\    A*« 9*00

Floßgasse

i

'w.v«.w<!

äPÜ5

rrp

i

Eles\Schleuse

/

? * •]

\

\

>

‘ff

/

•J

\

:

i

s

/

|

/

/

/

/

/

X

°A

Jjag»

+-Ve c,\\ —

1

I——1

Xv

x.. . (i

%

iX

I¹

1

■iß

\

•:!:!

•••

■

1

k

i I

Uberfallwehr

i’!

|i

.;J

i

;• •?

Rechtsseitige Normallinie

«i

1'

■:

I!

■ *

f

>

/!

> .

i!

ii

ras

:

~—~PT

PI:

li! 1 Rutsche

;

~: «_ -

^xr

.....-■—

-

V.SE

üx-

\

Ll

h

L-4L

Wm\

D-[w

;>.

I

mmmm

pp

_

__

_

ppp

Elektrizitätswerk Gersthofen

Kanal - Floßschleuse

Längenschnitt

mm

60,80

ai,.‘j r

H3

-r

|§

tV. . W

■ife.

—59.80-

-t» - !

T

<&?. ^ ^5S;50

l—riö"

—p—p

aX,

■App

tT

ö?

fgjäggg

:-A

, 60.75 ~ .*-

;

y—

-T'

_58......

ii 5

.!- ~ , —~r "T-T . “

j:

.-*• *«■__

:x'

x-

aaa“

56 SS

1

ÜPP

S&.iS⁻

Irr⁻. -* - _ —

S8.iiP':-

-fil. •

______, 56,65

-4-56.-i'S

|T ■

tl

-■    -.56^-

a>

5 5.00

A////A///A.

V//////////A

v

r

7T

7.

,'x

Wa

55.00

II

&•'■

⁻~*'

"TT

55,15

’’r'

x¹

■. .’-' V'V, _*’

/'\

XSE

r*r.

—

*>

=S=

« _....(

— -.......- T-*~ • •

/ \

25

Grundriß

55

— —:.

“■■ - -^ -- A- —. -X

X

\

<35iS??

,A

• -“tN

"X'

X

:j

v>

ii!

3

A

ÄT

■ -.- - - X-.

:- “

"

i!

j s.    ?

? T    Qi

I!ii

!!!i

9<.0a

X

! i

li!

■t

7.15

1

£

11

1!

1

9.»» _

P—i— 3.10    4-

r

T

i

X;

Werkkanal

i

tr

iüi

ü!i

>

iÜ!

I

ü!

IÜ

i

---6

O

10.0 w|

I

I

T

•e*/ —

I

S^i-.sl

ii!

}

IÜ

ii!

Ml

i w,

X-u-

,r

X'i

gs-

m

0/

.> v/

Po

r

'A?

7/

&

^ <s

X.

%

%

<r

rv

£

“I

¥m

0

I

Xi

ä

jr

«0=

r

L

.V

v\

>A v\ <:

..:

' y- i

X ‘

V

v

O

S.

—*—-

U

r

0>

5:

M.= 1:200.

iZL

ie

ch

Ü!

L

/

1

2

ml

ij

m

'

I

i

LECH

Nr. 11 Wehranlage bei Gersthofen

an der Abzweigung des Werkkanals für das Elektrizitätswerk Gersthofen

Schnitt durch die Floßgasse M. = 1:200.

Ansicht

,6o.41

60.45

^■-J=5S

Floßgasse

Fischpaß

Kiesschleuse

Festes Wehr

.T

5.li

TP

55

!$T

tXrh'

6 o.m-S

ja

'ii.so

ö.5d

S~⁴H

Wehrlänge

■’y'

P⁴*" *    •

lt

TT

r.

ij    11—⁼⁼:.:h    ;t

5Ö.9&

me

00

a§ss

TO

cr?

c?

CI-

a'e-~

cC-

_v_»

nbl

A.—>

X ;e

i.

JrL

T?

;vy\VH

X,

/?»

W-

15»»

tpJTl

’S*

•r: • ;; •—

TT

R*.

. S6..54

⁵⁶-ipT.

. 56.154

ahw—M—

. Wehroberkante

—•:)

zi

mm-

„jMjsr.qx

»fs».ao :.r

■fr

'.yr-r'*?'

ievj

• .v

WM0WW€^

rs    ctsslsa

-.vsxr------

Va

Va

mmm

wmumm

WWrtTZ-'

* ’ •*■• *’

i!

!j

ii

.1

il

Schnitt durch das Wehr M. = 1:200

'*. 1.1« 4- i.«

-f5.5o

7.*®

1,00

Grundriß der Floßgasse M. = 1:200

7.

<j.*o

- s.₉i -

Vfy

n».

,35.«

55.1o

59.71

581.58

59.5$

_3S

"ji    -

H£»

■irr

>•

£>

•/

i 51.05

1F

- -■

A.

•Ar

jjt-

iPPPP-

- -ÄXrr—

-V.~

Vr':V

ÄH?!?

¹¹

irjr

-d

_/s

f§

11

T~ ■

^rO ST---r/V

rs4r~' Ay

~7AV

AH"

*£ X^\

äkSIzAsAfAr.....

rjZti

>-■-

fit

■ r¥vA

•&a üa

44

^7-«5

----

----A-i.a

ii

-tu

- • - irr

7.A0

— -i

fiff

!!;

Üi;

ii!

FTLQ

Schnitt durch die Kiesschleuse

lii

li

l!

T'

»ja

II =H~^^Ss-x-»3RHr~~-2-11,-------------------1||

ES=äL«S

A4 7

"t

3.G8

81.9o

-f

±t

Üi

f«

Bi

ft

d*.So

l:

M. = l

:200

±r

!l

Ü!

t+

;iü

i. s

4-

-15,50

LT—

r'T

Li:

“4r

7 9o

fl

ii.

■I

L..

S»t.m ?

CT

-«RD3

¹¹ •

L___

>■..................q

5'S. «7

SJ75

______!*

I    IM 1 1

¹ AA 2

jW3

T-7

TT

VP -• v? *v*> v-

i|:

V/.

k-----

-dS.ga

_______ -I5.8S.—----

V

\

—

(

Schleusenanlage bei Gersthofen an der Abzweigung des Werkkanals für das Elektrizitätswerk Gersthofen

Ansicht der Einlaßschleuse

i 14^!=

Schnitt durch die Einlaßschleuse

’4.

A 60.45

T~f

-l.

Ansicht der Kiesfangschleuse

T-r

qa

Pt

E=W

Pi

-t-^⁶¹ ®s

460,45

i'i:

@s

=0=

rrfm’TÜ?

*£60.45

T=t

! , So*® 458,50

9.00

ii!

457.97.

g c&>. ^9. 4-58,51

Wehrkrone

43

H-

I f 456.15^

. <£>r> <*86> c%? 4-57,05

-\

.    Sy}. 4-56.08

,-■—1455,1k

fr

013

im

—ri--

±:

iiU

455:^4

1.

54)

.7

—PB

tf-oS

IÜJ

A5-3.94-

5.10 —*|t—----

-16.5 o — *

ki.so

.f'-.''.7.'7 — 6.60

Kt '' *■

<4. *4-0

0-1*

-Ai,2.0

----vi

Grundriß der Einlaßschleuse

Längenschnitt des Kiesfanges

II

4S

71

■1

f: /'fl

hü

;oä

it

4*'-'

r??7

V-

. 400.45

.i

d?<? .    457-03

57-97

i?

n'j.4 v,

^-;.Q;,i ;|

Ifiiit'i

►.7.95-

■4.G66--- -------- 4.666 —

r~i......1

•4.66G- -

9.GG —

-t*

f~|-

— 4,6 66

■ "t-

fm~]

-—^ --- —4.&6G

0:0,4 fr 7. *5

4-56.08

.': .1 -li' -M •! ij,

■iV-lkM

I ifr'i; .!

r '! -1 u Wv:

jz.

?==="

5Ö.S1

L.

...J

L.___,______I

_________¹

-------J

,Z-

L>U-,

.sv

, 45457'

54*7.

4 54(5

-l-ir

:'7rvr

T\'

■■'o:

55h 7,

=*E

|f

11

pr;

rp

,-r

5i:

•;

yyA

'^•4

mm

— 499 —•

• r.-T?- •••■

’.V

///

il

wmüimm*myA

•'; 4.73";

iwpiw

»wi»s

Lech-Anstich

6.oo

"30,*o

-f-

5.90

2, So

*v

t-

~........ im

.j

Elektrizitätswerk Gersthofen

M. = 1:500

«■s j-

----2-8.0 0

-rrf-äiSiSS²

ii

li

in

i _. J-41fi= rr_    I— r_—=    r "v_z:--Tr

t-=-~ r^x--------------rr.---rr.-rr----_r “ ■tr-- r rrrr.-rr_-m

O ber wasser- Kanal

4.eo—^

4 <3.o i—

A.0k,

TN2^o

Wasserspiegel bei Hochwasser

Lech Schutzstreifengrenze

L.

--•=o-r-"H£:S=£==

Grundriß des Kiesfanges

“C "t* •

••v*7 • .

im, f!(;

-i~

PI7-'

«i«

------J

e?-

1 1

h*-*H

Unterwasser-Kanal

Obere Strecke

*Ä'ä 4 <;■

^    li i.i

4- -;j *s l4i tr R ¹

VMi

r!

I.,

"T-p

7/i

/.!

tk

ws//* W/'M

/,

T^-r

v-

Normaler

Wasserspiegel^

CM

jL

T'-*t

•76

5o

-I

.40*1

U n terwasser-Kanal

1

Untere Strecke

______L

h('-H

/-

. ; !'i .Ql

tf3^i

g

IthtV»! i;nin

ffii

„f-

—j.*.____

J#)' WAi<4

Jf

mbmt

Querschnitt des Kiesfanges

Auslauf des Kiesfangkanals

56,91

VV y)y y 4/Sa/V //

'.fr

Wf/mß-,

V 0%/M 4- 4,

W9\

55. »9

•7

»y¹

>/

47

4,oo

•ij.

M.=

1:200

7/

/;/

///

%vV

'■V.

-1

Somiriier \ Wasserspiegel

0'

'/V

PT-

•(So.

^//

77

///

f

■

i

I

___

it

1

' -3g

Wm-f

1

si

■

•/ ••

/■ llä    ■■■■-:    , ,    •    1    ' |;| |: MMirnii MIM.....ui '    •    •’    ;    -    ■• -•<•    -    -    •    \ i : X,; y - : . h    : !X.-    j.., :. v-

Elektrizitätswerk Gersthofen

Stauweiher

jj

iiiiiiiiililiiiiililili'il

ri 1 i.i."T7t7T|». i,irt-|‘~»«»->U‘““|l|,“*r' ' ¹;- .'

^i1iliii[M|li]il|i|i|i|i|^liliii™^

Ablaß-Rohr aus dem Stauweiher zum Werkkanal

ix)

Rohrablaß

piMMilMTO

V I m»

■f

PTfnT

mntm

rnnnTTn

■t;

Längenschnitt

>5

A.&Q

TTX

ff

565 _

Stauweiher

mit ca. 580000qm. Wasserspiegelfläche

Querprofile

li

II

äg 1

i H= 7 y

1 i:

• .J*.

av

5.16

*/•///

•.

?•?

58,io

.All____.3

5a.io

Stauweiher

h------

'Jtfloocvw. Qß-Sty-

A5o.ooo

■E

-Sri

•7f;

55.10

1«

-I

---- — 4.oo —

¹ i M • •

G

kW“

!5%s_

, 57.SIS

56. A4

So. 00

!*

M. = 1:200.

Draufsicht

i)

■II

•5

''x₄

• -• 7.V5’

,J

Werkkanal

.    56,₉3

<o

'S

%otw.    55.95

52.75

Tr

TT

«I

<Di

■V

AJO.ffO« j

■I

fl

ri

3

l* V

fr

I +Mf.

1 „..1

5810

4M

pö?

*7*

~    — tj

3 ~~ H

Ir

|

1 Bl

~r :=r_ tj

*2 ^£3 H

i Ez| — — £-1

5»

-U-L

!» I

i!

iWi¹;

!iüi

i ¹ i M J

■;

'x?

PH

^p|

fit

5594

yo

mrnm$ä

.= m_ h_

pH — F

R

*>,

Ä5o. ...

M. = 1:400.

Stauweiher Schleuse

miinnni|iiu'i:iihi*ii|ii|i|i'jii'i|i.....i'MiiHiii'inni'irrwiB^^

Werkkanal

i;!

Tt

r.tr litjy-

■Vt —■

re? -

-^3-r

Sf

r.

■j¹

>“ Werkkanal

ti

■ ! f ! t •

!'• :.l iy M

i •«

jrp-

Ansicht vom Kanal aus

;•* -«• -

iV~

•l*

SM

, £>&.so

.: jt:__

•**'.*.

»J»s

.1

.•

!■

Querschnitt a- b

0» 70

M.= 1:2000

A blaufKanahr^ um L ech

x-,

--;•■’

OM

T^r

yZr r. : ^7- •■ -

tri

12

::j.;

T*

. 52

TP

K-

i,<ao

M.= 1:40

k- 0V0

--

__

.

Elektrizitätswerk Gersthofen

Stauweiherschleuse

Schnitt durch die Stau weiherschleuse

Stauweiher

Stauweiher

.«Ära

Kanal

/:

// 7f

54.1-5

r\

IT

. 56.93 ’Dffe.a.'xunalc cfcLafrifeo/ac. • 55.9*4    ^9o'^vrijnJa

t 56.^ Sobhu/imAs 'ty$oooiyutfa.v\d •

55.9*1

_ s—r /Witter.

—t-

\\

'<*......-

---7,25------

■~4- -    —“— 3,oo

-J

•a

!.

mm

IBÜ

rh

L.........-.......... ¹ ''

51.49 ₁._*

. Ji

---------

n:_.....J i

-V^ifXXX

-—------------

•i.So

S,oo

U---<2 90 —^

______I

SaBll

iiL

Schnitt durch den Ablaufkanal

■ wt'-'

t-rr!

-7>

Stauweiher

itt]

//

"fl

se. i»

l/X

-r

-Pi

TT

.ti:

y 56.9*4 ^Tfcgxwa.fe’    •

. 36-93 &9Öbexct

//

//

/J

—Ji2L.It-L.JJ.

=f

=:EJ

xxrtar:

■+-

<x /?

\y/

'/

//

//

............ .....*

---4.4o--

jm

4fü -

±1

*T

Werkkanal

■>-

— <».*• —

Ansicht der Schleuse vom Kanal aus

i¹⁰1-

Tf

Tjjl

. 56.93

*»⁴V-

--V-

// jj

y/'    *

5 5.9*

rfcgo——=q

9i5<

r*T

BP -■‘-■i fiS

•------

«ff-

'r-dip

^ ! ! ■ •

i«i

~v--i.yU.y-s4.i J ^

sL-X'i⁻    !    ”••

Sy

59.*'

■

r

ErCS

___________

¹

Elektrizitätswerk Gersthofen

Ablaufkanal vom Stauweiher zum Lech

Längenschnitt durch den rechtsseitigen Kanaldamm

Werkkanal

• -

SQ>.+7

**<&>•-

55,92

__•» ■_

, sä.*»

——    •• -iS*

■ » ; ‘ —- •—r

*.w

M. = 1:200.

Längenschnitt an der Ausmündung

- "~

W>>

rrv

fl'W

üw>■ J,

-hs- hiJ=!KZ r-J? .

_*~T- r~?~    —

■'S

A • »**?£

±r*=_i-..:^..

-^■_—a£5*~£ai -

*

_=±f_

w/7 der inneren Schützentafe!fläche--------

----6&.om

5

T

---I

50.7 5

*

S±*7-    ::

- . .

'S

,

mmmy/////y////mmzzmz.

■ ° •: -

.-•.;: --'-T''

Ü

fg

=*»»

4?

■

-t

•2&.«S

„,-IÜP

Ve c\\

' ,ß

r*9*a;

<S»

~W**

■■ • f 'A .r**'^

p§pg

■46.77

m

v fr—■

-i«.so -

-r?%

"i

IliBW

}

m

!

\

i <.¹

!

> ii!

1

;

!

.1

i

!

‘

i

w

%

yflk;

<6

1

i

Grundriß und Draufsicht

/

’-it/S

v

f/l

»

i

t

l

i

1

i

l i

m.

-Hfl

\

j

jr

U

II

HÜ

1 I

-■jrV^—

fl

; i

skia

.■

I

Hfl

'ZI

:

i

;

i

I

5.

-y.

HP

/

•:

'

iH

Stf)

i

m

-H.

-in

//

;ik

i*

•Hl

“1

t:|, _

P³

^1- gr j

— -ß

!

,1

44

i

;

■

<

I

;

*|

vi

:

■r

*

. :

1.

-m.

■Hf

I.L

i

1

,rn--- —

” -T- *» _

m

At'i

?s-

l‘

.1

ii

i’l,!

1

-------

!<.

I

,

I

-ef-S-

m <f

tfl

.

•-S-

fcr

t

i i

a

F*l\

mW T‘

%

U

i>i>

cP

j_

llfH¹

ui

4t

4

>c

m

p*l [

a

% fl

- jsr-    —-'

b

—r-

‘ V^*

Ja

'-tfi

L

n-r

•r->=S

Oj.

fli , fl

K¹ 11

w¹¹A

WWW

£i-f'

Schnitt a—b

Schnitt c—d

fc. .. a

■;

!v

T'

j.

K\

i¹

i

;

5&.«

•n&ß

Ansicht des Auslaufes

fY

\

\

/

j

/

5-4.06

55.79

Wi^

g«»£'

f35t:

iTRier"

: .vfr vjr -V

54. #6

T?⁵

Wvr

W\

x.; ₇

i.

?4-

Hfl

nt

'

M

;

»

■

ii

fr

c

\

\^

A.l

I

r \ L^iöAl

\

I    I-—    S

—A

----4

j

/

-'S.!

i

, So-79

>?■?->

Fi

P^T

v.

•.

W;/

!■

!

3.5o

51.86

;

i

mmm

— -^|-—-~

ü

.

11

\

y

G c

u

5

/

.-i«*

4T«6

f

U)

m

■49.8 7

&

.Vi.-i --:-a r<:-^ P

&

Iffl'i'»* *

)

|i

5S33fl.

•T3TZ

i£ä:

:

t

oc J_.

!

J

; 1

!!

II

.

mm

I

■m

Fabrik der Farbwerke Flöchst a. M.

Elektrizitätswerk Gersthofen. Turbinenanlage

Fabrikgebäude

Verwaltungsgebäude

\T

Jndustriebahn

iwm

iw

w™

T!

TJWWJWi

mmm

h Gersthofen

Entwässerungs Kana!

II

\\

u.

irrrrr

I

\\

r*

-Pf

“'f

u.i~ r - ~t r i ~iT>ia

ML

S/

7/

mi

* <y

v\

TTTit

8.00

■Ml

’MJl

////,

c *e

SEE

.///

—i

I«

=^l

Q.oo

1B H

fü!

///

hii iiiün i.n i.

xuE

=1!

Co

Werkkanal

1!

ip

5s4

JL ^

I Jj

g.»o

am

Piii

TP*I

Ks

171

7>

oo'6

4» |

- ^41

IWTTttt

<►......Betonsohle

8.00

iw

Betonsohle

—_____Achse des Oberwasser Kanals

4

f v-    lll

46%--

Achse des Unterwasser Kanal

15

- °S 8 -

Schleuse

3.6o

4l,oo

■**1,0 0

ET

"N_

UL.

.-.......... ^gl^STog?⁰ ^

-....    -■■■■ -JT i.i l¹ TTT1 .i-i.i i-r-rrr-. - t ■ i •

l ~tl i iiTTT« 1«

>i » 1 - I li .

I. I ■ I ■ I .TT

• i.i .rrr.T.i7T. r. i. i. i. r.r

lil

Tg?

T"

Hl-I- I.I.i.i.i.j.i,

TT

TT 7]TT]TTT|

......................................................................................................................................................................................................................... h i. i. i, i, i, m , \ j ,i ,;, i, i,,,,. mrTrFTmTTT^iy-n^^

Maßstab =1:500

llllllliilllll.V

T3

E_

.

“

■■

—

—

—

—

—

m

*A: ‘fl

r.:

Li.

: raffi

mim"'

mm

I!

M

Effihn

Oberhaupt

II!

M=r

Ul.

7;.....:........_.........

&'WnM<&*'4ß4w&

4.

Längenschnitt

Grundriß

«1

es

TT

Mittel ha uok

ct-i

I;

if

■1

«I!/

~j ;i 1111 ltt~i 111 ii-ii, 1 rr

53.90

UÜ

S1.9.Q

?SS!

ss

'4-

__

'i

flHK

......= -

mm I T/fH

.....

:\E7

Hl

<t

C! ""    ~

<EZ

<rr;:

A.

3ä«o

Längenschnitt

ifcd

"T

TqS

•v

Ir

BK»!. K+*m

iS

Grundriß

58 io

ii

HB

\Unferhaupi —

Si.90

¹¹

5i.9Q

T-*

T • l.

iE

üäl

\Hk

-B!

1.

f— f

tr

.f.®*®_____________

Ci

7:

...

TT

.1

•*>*------------

üü/^jp

l -¹¹ fh

CP

i ii;

Hifi

iri¹ (• i    .

^y^W—p---,--------i.v.Ji.___'______I

L4r

'■^1-----hilf

JDl

TT.

~T

UJ

4J-

N___K

i i\

ca

Ui

iHA

|5.«o-

TT

J*

i |l

--6.5o

Turbinenhaus

**®7°

5.70

-V-

_j_.

JJL

i-

afiüic

JH

Hi

3 UÜJUUUU

II

----j-

Ür

■?

i«

7*»

-.4

A-i.o«

4.—

k⁵

irt

-_l.

5 .toj

T"

IS

/I

■f-

j 'IS. Jo-

.3-4.

..1..

Ah-»*

I!

~1

j;

-H

ff

-~ii

II

! ii

w-

.1.

Hl

::

"isr

■mw. -

h-

h-

tr_r•

R3l

11

""

1t

Mi I

TTäii

■Mti

i

• ■*/-

rr

r.

Li

Ii____J

•— °99

h—I- -0-14

CP

4=4-»-

-4=4

^-0=4--

“Hi

"i—t-y

t]i

j-U-r

-i-

i.

_4

nr

i*

er

He

T=

sm.

ääj

<»!

Ao+.-j%

M. = 1:200.

M.~ 1:200.

*

~

»

— —

Tafel 27 u

;■

t'

m.

Z5>

s.

r-:

Schnitt a-b durch das Oberhaupt

41

II

I>

ri>

i»

----o|

■s

»iS

=FB

wm

j— ©V*

SPSS

\\

f.

!.:■

3>

:j>

□>

:_■>

u>

Schnitt e-f durch das Mittelhaupt

••

,r

Ansicht des Unterhaupts

E=ßä

TZ--Z

i fl

♦ So

iOJO

jtsj.

'I

?\

LiL

fr

I ■" i

| !

Schnitt i-k

. S5.QO ^

s.70

H.»

o*s

• :*:it

•V

ü-

at-u.    .

m-

Kammerschleuse

r.

|------["—iiTr

iVl. = 1:200.

"B

7TX

'll

li'l

:f! i

jjlf

i'i

ü!

Xi

58-io

bl'

i'i

LEGM

Elektrizitätswerk Gersthofen

Ansicht des Oberhaupts

»-•SV

1?

50*»

-~-d

Jr-

L-|]

■d

i--”

:i>

fc|

s;i

~j>

;r

f;w

t;.

fi

k*r

p i

Jli_______Ji______Ji-iJ.....JL,

r3>

:i>

3>

“X--

Schnitt c-d durch die Oberschleuse

bb

L**r* a

t*sr -j—

II

_____A.

H"

•.

I>

3>

in

Kammerschleuse

M. = 1:200.

Schnitt g-h durch die Unterschleuse

mumm.

A.io

ft

.ajg-

•ist.

----tay —

r-l

:'i4L

».«-TT

58<o

rjü:.-

’.TZSLV.

wl.

«.V

9P

V-'

: st?«_

..

±T

;■'b'fb

x>

3>

f7

I

M

r

I

I

■m

<9-^9

4-9.60

46.90

-ife oi-malo-t

........ «.7«

96

— ........ 46.6°

•v* •' W

fi*

■' •/■-.' • .: ;

ysj/mu**

-i:

I?

69*»

<ä

cra

rx

M:

r o»

--)|--<1*0 0 -1h -|-O.5oi *6-r- O.Qj3 —f

A3.( O

5.8o -

-!t-

□ □□□□□□□

- -11.56

ä.oo

in

C*

Je-

0*

— -t .4o ~—

46.6o

O»

tn

Turbinenanlage

Querschnitt

-6.So--

i, 62.10

JJ

*4-, 00

,0 58

UH*

4.2 8 — -1.6&—-1

. 58.10    '

"TT

iE

58.10

*<"

-11.12--

TM

=st

55,90 5fe» o-i-wia-fe-t    jo

40.74

x.

4-

-----*---

— 3.32 S —j------

Ex

"M

e>5'5

2.S0

2° —i

53.70

7fr

i.'e*

si.e**—

c Ex

ÄT

3.6o---------:o.So

i .41

Ar, IO —

------4.fe°

------!K),So I—    <4.5o    —►

-“a—( J

*3.00 —

<7.

A*o

•o

“i-om

r‘S

!✓».

fe.4

7-'

f;.’

-----    5.4«e----

-IO.90 -

26.00

rin

.-4.5o.i-

2.2o

Trv

M.=1:100

Hl

^ »7*    _46 l3

i -5=

XHIH1

o.B®

46-»o

er

JE-k-C

[1

TV

...

E3

V>*

T⁻

ei

i»

X'- » 4Atl>

zTElXET-t

>y* .*■

■7-,

ää».- o *

fwMmmrnm

4g.6>

2.8o

<5.5 o

■ ‘a . ‘    ‘

X-

.*

TTM''

>

*■

\

----

Tafel 27 n-

i.

Schleusenanlage bei Kanalauslauf km 7 95,3 m

Längenschnitt

ab

- \

ffi -

. j'!> i

i HW

■ (4 i • ;• 8* fl '

<54 '-ti •

.....—

; ..1 ,

z>

Ablaßkanal

:s

MH

(sw— l,M

•iS.»»*

t-

Schützen

f.V-.

----

r

—s-

r-

tz

fj

fl

p:

fj

33

::4

3f

35

3a

Süi

LV

r:i

ti

4”

Schnitt durch die Floßgasse

cfe ..m v%~nr^«oi

mm

■BW

4;

|¥0^0^-

BHp

mm

ft

Lf,

M. = 1:200

PEG

M4

LECH

Elektrizitätswerk Gersthofen

Floßgasse

#•»-

«VW. -»901

■;)

f;;

«M.»

di!

. '"333

3>

Schnitt durch die Schützen

l!

Ha

II

\M

ill i—

;

3 j|V

i ,

!:

LECH.

Querschnitt

Tafel 27°.

Elektrizitätswerk Gersthofen.

li

S.50

wi

^■r w¹—■>

sg-SSH

*60.16

.v*L -

rfffi

Brücke über den Werkkanal

bei km 0,6122 m.

7w~ Ügjjjf

1LI

E3

mnuniiinjiL.!

- »-•» .«*»•-

[,io

6W

M.= 1:200.

“t

K>

K>

■4 ■ \

L‘

.•

■■

vO

Grundriß

--- -T„

1 *r !

-3

-Z

___

"Ä-

Werkkanal

'-.V ^T-

--laä

-J»r

cT

8, Ho

£=b

in

z\

-tp-'

1 :    i I i_________Li___.

-G

3.35

3.35

335

“L

3-35

335

5.35

3.35    —(jn-

V*

7/ i-----

__•V'Tk

//

//

1-Ä- V'

^.i

Längenschnitt

Ansicht

sSgSS&igBi

JL

ssyiip

r\;

A-ÜQ.iS

lA.5BSo

X 's.

I___ju.ftSft.-A?.__, —x-

M

- - r-V ----rT\    ?, *•<

-----Stützweite - 26.80 ___

-----Lichte Weite=<i<b.z>a___

!    „ ^5870

'• /T ----------

4-5C>.ofr

"I

-x\

-»S3.*5

--.—

Tafel 27p-

t; .

8,15 I

€■

'TrJ.

Landjoch und Widerlager

Schnitte e—f g—h

■' ’*E

Tr

iÄM

LcÄ:

\l

i:

•49.a<

lZäos:

;_V

'■<«»—

MN

r>

•I r:XTr.72->

I r”V

.itexäterTp»

ZJ>

Ansicht des Widerlagers

Schnitt a—b

azn

Jäm

tn

Längenschnitt

-4 -<-®o

lj

5f

V

v-

_____

v--.i

•.

Brücke über den Werkkanal bei km 4,903

zt

8,-4-0

1/

■X

fc

v;

Kanal-Joch

Schnitte

a—b c—d

>.•

i;

45.«

**/««

-A.

hnv

**r

r-

f..

i**

i#

i*

ra

3>-

r.

r. •

r-

i* •

M. = 1:200.

Ansicht

8.5S

-----1771---

Brücke über den Werkkanal bei km 6,800

Längenschnitt

Ansicht

fr

ov

sr

!.

;;

[t

«>

fr

ff

L>_—

Ansicht des Joches

Schnitt c—d

W «sasH

•VV •—

L---i.po

■*v«

f;

}*t

IF:““

f'.

M. = 1:200

Grundriß

Ttl

TT-l

<*

N.

fr

*"T

LECH

Elektrizitätswerk Gersthofen

y~

»*/m

I.

.=*1

SS 'S

.V

Grundriß

f. I

Z

1_I_I.

i»

.wr

~igr~

XE

JäL

■ LJ

i-

</

h-

fl

ÜL

[t

P7:ZT>

■- L- -r’. 'T- 'j^v/

zl~'££sfc'/

S>

>VA

■

pspi

m

LECH

Elektrizitätswerke Gersthofen-Langweid

(Erweiterung)

Schleusenanlage bei Kanal-Einlauf km 7 + 100

Lageplan M. — 1:750

0

Ln

$

Gern

eindegrund Langweid

i

i

7

t

t

i

\

Gemeindegrund Langweid

o°

\

N n

--    v0\

&

;f

IÄ

1

T

I

\

____X_____

i

iü

\

y.« 5oo

A b/agerungsdamm

M..........."

«äls orklang

wel

id

T

•r

4

<V-

\

1

\

Aj

A

T

i

I

\

'

i

mnnmi

,1,1,111,1, i,hLiUiiuiiiiUitUuüSJ

‘f.!''.....'.'^vn

+V

\

aa\)

A,

515

K rn V1L

Ende des Triebwerk-Kajiajs,d^sJ)es-te-henden ^Elektrizitätswerkes zu Gersthnfen

w

VI

7/

u

005 *ib

*

Wh

I

o

■■

Sc^se *

\

//

i

»/

Wll|l|lllllinilllllMl[flllflll!!lflllff l,llTr

TTf

m

46/

\

<t/.

CcA

mm

, /

. S)

!

2

N>.

Gemeinde Langweid

\

\

Lechkilometer S&h 16*

i ■ hpsi

V e c.

v ■

^ \ ^ ^

■■.    ^———

3BES

—-

—

-

Elektrizitätswerk Langweid

Einlaßschleuse des Werkkanals

M. = 1: 200.

Grundriß

Via¹:

h';

P V ■

G i .: ■

PI

ft

t; i i

i;

fl

Werkkanal für das Elektrizitäts werk Lang weid

IS

■ä;

V-

Fr' t ‘ *

•fl

Ansicht

(vom Oberwasser gesehen)

Längenschnitt

(vom Unterwasser gesehen)

<5

!!•

■r

s.-

<S

LLUJ

3E

sh \

ü’i

[l-

---*0.00

TT

—j-L —yfloßdurchfahrt

Ji

i-t---5i~

•.

j.

Draufsicht

Horizontal-Schnitt

ti

Pisa

"T

Tj

i!

*■    2 4o

tit

«-----x,°v —

Er

jFFF

fpff

l:

;__.

/X

:F=£ErEf!n.

-------r--.....-H

|eeebeee3i

v.iJ

i:

~_rrr

i-

<fE

lei:

t-

§Ii

ö^EEE

c,

|=|

Ui.

i-

ff

TT-

■3a

4t

utSÜ

'M

U-— -

>IO, o o

Schnitt c~d

Schnitt e- f

Verriegelung bei a

*!>-----7

c?

-----------

2.0

2.«.o

vT

Grundriss nach e~f

■?

M. -1:200

L* ‘

-I

Qj

Ol

"-Q---

7. So

-75o

’.j

HK

§1

I *

•pt-~

| r«

J/mkhppbarer -Bock

Ansichten

h/-

iiLai

\/ i

/ J

Eff

3>

IV-

v\s

v-—I—

iVXVV

/\

ü.'

..Tj

s-

y.

•Äff.

f-ÄEKS.

—

4

————

/

I—I—=— -—

--------- -

—

I

TT

imuMi

MJUUUUiltillUU

\fjassersp

fege/

Achse des Oberwasser Kanals

>-------

Wasserspiegel

llllillliillllllllllililllllllllliili

'west

v\\

km. 8,900

v\\v

Turbinenanlage

Lageplan

AAMW

HB

-t—■

05

t-tS¹⁵

Ht

_tV

o yggr

Betonsohle

>:v\

ro

-+--•§ -5s

41

<jj| Betonsohie

3SBS

rf"

EisabtassPA

-----

■»

a

•HBI

4—-

~T

»e

______Achsedes Unterwasser Kanals

km. 9.1

------

sggggT--;

Ti

Wasserspiegel^

ilL

km. 9,0

M.= 1:1000

———

——

LECH

Turbinenanlage

Floßgasse später Kammerschleuse

Längenschnitt M.

1:200

r*t ji

öl

Eisablässe

^750

So

-46.5 <3

,46, so

, 4.6,00

-l

Al*.90

LV____________

2.0» ,

----

^3.90

;t^

,_A_*4.oo_

iä^

T.

-1.00

_    , 48.9° I

■4*5.60

je/..

~L.

,_AS.jo

tS*.4o

----L.

j,_A«.5o

'JT.

08

4.4a

-----A.-4-o------

-•I

Al.So

’■ • -i’15

IS

•MH /s'Hp \Q/ k

'‘“'O¹

3.oo —

: - - rrTH A®.’ 3.00---►

’“l___________».4.^00 .

g 4g.i5

■ A9.15

,41.lS

1.

i_4P.-5.o_

_4_CL3P______

« -40.15

_______.-+«.£•_____

39.11

fm

fP«

!—

4-50

"T

mg

\U ITTT777

U£j/T|25

4---1.

jJMI,

T¹

\4

•-j

V V V \! V

II

IBI

,35,10

\0/ I

\Q1

11

i hl

* - *2.«o

-i

35.40

ysss/sssss//sssr/////s///y///s&ysy^^^

«s^r

?v

U-

».6

49.00

Ö6.5o

4l.6o

I!

Grundriß

xy

=f

i;

> 4-o

Mf

Eisablasse

1"

Et

/>

.7

46.4

jJ

II

=fe

Li

mm

—7V=S

|!

Ul

*.........

Mil

—p-

iU°);

3 feo

i«-«Ä I

-4

/\

’■

\—

Mi

_L

..j______

L-- J

LU1

i~

-------1

!i

i-⁴*-!

^«.ia

r-

V*+A

iä

f!

ii

-i-f. 6o

2E#

71

5,oi *

ml'iltiT

mrm

As

i!

---

l{

r-t-r-

’niwi

Fr

mp.

»S't —-

Tm~ _

Ln,

kr:

-rX

••

rH

-i-f.

•* S

II

4«----

Xli

24=

3.69

“1

irr

rfi

XI

|I|

■XÄLilil

rmrltir

Ü4

os«

r:

r-

f'N

i:ps

Ii 1/

: |4|U llill

■w

J=J=

ft

J=P

-u-*--

'}—jf— AR'Qq

=j=?

⁺ " ■"4^=32:

1-

T~

ptp

ES

PT

=3=

4—f

“1

i.

!A

5.*5

i—

__1.

---i.-tO J

• ^H

.4

M=J=

4=X

!-■

---!• -1 O

f—

TT

i!

ii

ii

i!

!:

::

Ii

ii

il

!!

!!

ii

ii

:i

—ra

HS

_A

tf

1/

hH

-4

I______

V-

=*4

77

55

----A..7S

S.o*

7.00 -

fxM

dy///y

r----

r----

..L

iJ

"IL

M.= 1:200

„

r

■

i—.

----------

■—»—

—.—

_

----3.00

S@ä»

f----4.50

4NS-&-** i ri j! i

ff

Ansicht des Oberhauptes

r 1.49.&

■46.»

Schnitt a—b durch das Oberhaupt

■4-fe.oO

A-4.9o

— So«

ft

KT

■44.90

S9

__. A-a. 91

iinlTiiTui

■>QJ*S

w&Mssamr?'

41.6;

^73

yM

. 49.60"

iP

xi...

L.

■jt-

L.

«7

/'"N

‘-7*1

,    _3.5o

>1750

-Fr-

— A.iö

____1

0.5

•e '

!!

>y0z

'1/

Schnitt e—f durch das Mittelhaupt

Schnitt f—g durch den Eisablaß

46-qo

___» %.oo _

x 4-4.90

07s?

•*•7*

---*4. »5—

3- S3---*

47-So

08

rtJa

fr

rT"

49,00

44.90

4 , *4

--8.

A-o.3o

•48»-

#-•

•;

_ _ .» ÄtÄ____

■41. 64

ri

! , M.%kä

U7S

HT

•<

O*

^0*

39J.3

3.

Qi

5S,So __

*»/*9

r.4

v/yy

9.

r\

mm

T^.74-

8.5Ö’_.

mm

---

3«. So

*.Vj

■'-J

00

5¹

-i

k«;.

_____

Turbinenanlage

Schleusenanlage

Querschnitte

M. = l: 200.

Schnitt c—d durch die Oberschleuse

•4-Ö.** *____ __

_ t 4G ®ö

Schnitt k—l—m—n durch die Schleuse und das Turbinenhaus

2.74 —^ 49,15    !

^42.16

A-4.00)

ZZZaTf

, 4^.0»

41.50

■40.00

"T

2.

. 36.65

j-.

*;•

T Ai.99

TT

mm

Pf

! » Ao.O>0

. 40-00 .

'**As

8.60___

aA

S.So--

-iJ

9r

■*9®

i5_.

LW-*oH

39.1& CiZ-

I i

I*'-

\!

iS.Sc

‘ *1;

<mmßm

[v

v.

f:

-*i

, ioAo

Schnitt h—i durch die Unterschleuse

Ansicht des Unterhauptes

—*-

44, 9oo

rr

49.15

4».<5

4«. So

,49. <5

x‘

49.60

41.15

4.1,64

• T;

v\ %

v/

■i¹

TT

40.iS

4.00

W/

y/

'•/%*

, +0.1\o

. 3B_65

36.63

E3-5?»

|T

8.S0

ti:

8. So-

*5 5»

Ir

WC?,J

55.Se

»t,8o

-----7.5a-

9.30

M! * 3o.-4o

■

s

“

LECH

Turbinenanlage

Elektrizitätswerk Langweid

Grundriß

Turbinenanlage

M. = 1:200.

Schnitte M. = 1:200

U--

's I * *

JM»»

3 «Ie§

ts

uuney-

7. *»o--

Ein fahrt

i

j»ir

£su

Äa^/77

I*------

kV

•3

frr

-V

’lM

i!

fthr

5    i J | j

- j ^ zr_n -r-J^fr ,p- =    :rsas« | izvrrsrlss*.“Äiv | :s^rvt7&VfS%rsu=.,s%iRs|s

Ij| -^ -rjpr '•*t|p^ !*•**'”*

•11,00

rr nn

■ iXd

"f

c§

|!k=

46.»«

Aö.oo

'////////////,

k«i

io---5,00

3-

-5

- »sv:

4». 90 • 9ü9o'wv

M)

5.0

il

Flossgasse

\?.°~

rer

ö.aa—7.

rn

i«

9. So

--

er/?

~~

^S.iS

A1.50

-4---

in

4.

A-q.io

=T

»sorp

ii

Kam

<a *

pi. e»o

JÄ

Jü

-ii.Sb

Ki.«

>i-i. 70    !

6.5»-----fr.

S.a»

‘ .«•

7«

8.

!|

-iO.ao--

'•V

. 38 6S

3._ß

ii

«t)

c;

ii

- M*-

*— 3.oo

6.S0---

6. SO

— 3.«S —H—

S.S5 —.

— ö.5o-----

•4»o

65

7ET

"•P

IE

*j

35,4o

it-.

1«

£•

-i'

ü«

3A>ao

.•A/ •

<fc>

”ii

g;

V/

6.

hB-

Schnitt e—f.

Schnitt g—h

Schnitt i - k

pg

ii

Werkkanal

- 5.00

yj

8,50

3 *4-, 90

<o

ü:

ii 1

mm

Schnitt c —d

Schnitt a—b

1 nrk"~f 1.....".Toiai; p

-*■

tirt

5,oo

♦10

1 _j_ Turbinen fUJ \Aus!auf - \Ka

I 1    — i^fr- ■37.^51 -

mmer

TI'

-bM

Mi

! ii ¹

1 I I fi    !

3.90

ts

///

oi>v

••

6.^0 ________

Cb

A3

X.

«5

Co

c:

iä⁵

■3

oe'S

-.....; -

S.oo —-—-A-—    4-.    --4

Lj

>10. 8 0

06

46.o«

A-4.9Q -    _

t/vr,a^

t 1 t -r~y-T*

t1!r 1 i r -t

•f

o 77

K“ 0,

• M _

___

>10.0

HF- -

1.90---.

S.So

ia.

V,

"9T

S. 9 0----*J

G. S5 »

Uv

■"

j ]____«■ *4*i.Bo

__Welfej/erJurbine 7

*48,10

~T

e.o

fto-

-»0.65.

7^.

. Ai.tü

-73

\₉«*>

5.00

2T5

jo.

f.....

f-

---

'//.

Ulr

±=-

So o

- v.,»

1    ¹ ■ ¹

--- »2

5.00 —--ZL

•s.-io —T

. -i/o

A. *

•f

^5,Aq

m.

L:

.j

34,40

'V/A

'A

r-

FT

i?

Floßgasse

4.5'

Jl

1 k

---

\

Kanal-Auslaß-Schleuse bei km 9 +649 m

Normalprofile fiir den verlängerten Werkkanal

M.= 1:500

£

Ü

gi

Oberwasserkanal

Ki

^•S5₀

iliMllilllllillliiiIiriuniiliiilI]7]TIiiiI]TijjliliiilT]yTii]jiijlii;LT7]TlT}TI7n]7]7]/7]7n7

/

/

Lageplan. M. = 1:1000

u.

Sb«

/

32.4

TT

«3

1

4 7-* ■ •

•4v£

r- *"

* ’ '?**- ‘iO "

- -J

I !

I

I

i

ui

<3ßv, 9.5 —o--

_. ^ILwasserkana/

li

t.

r'

9.3

P '

/

TT

—Q-

&

I

Ul

ii

msnmm

7

/ /

/ /

1

> t

*/•

:³9.

*0

icci

/

/    y-a--

«•

;

s/w

/

/

i 1

$/

O/J

tt

Zmffl

/,

Üjz$r??e„.G.

$

ente

A.o

Unterwasserkanal

—J *.•«

/

y

7/

//

7/

⁷ 7

17

\

v.

\

^4..

-----4

I

1-o|

/

\

ü

MSixlie/ c^rQeQenwärV^nA^^uußQdes/eMetts

--

p//

\

\

\

#

\

\

%/>

•W«|

. *7-

'• r___ -«'«..•    .    4__-.O

4..

- js^--

7)

y/t9

\

^9#

"'I;

^7

\

W

N*/

/

/

L e C V

■fl p |/f

5>/ $

<o

I

I

/

■ü

i

Hi

'1

SS?

Elektrizitätswerk Langweid

Kanalauslaß-Schleuse bei km 9 + 649 m

Kanalauslaß-Schleuse bei km 9 + 649 m

Kanal-Profil bei km 9 ¥ 653,3 m (Stromaufwärts gesehen)

M.=1:100

s.

‘V?

Grundriß

:::v:

- L'jäJ»

vm

M. = l: 200.

•* -o. 8o

WH

.41.75

9® i- Äo «[

JP. M

JÜ7.8

80 4

BP»

»*•77

4o.7Q Sq/$}

»gm

•■v:'

3/tf. gUi^. -1901

___». J

39.5-0 _

Floßgasse

--yjo.oo---

X₅₅----²988----

5.988------

otit

---4.988

il

.....

-----*2.98

----*j k—

<Z.9»8 ---

.11

“0^

'.    . *t.»«

r?ps

Fii

:FWv'm

ü§

M i

<-•-

<26.15

. 38.55 96ot*viof ^

■ " ■ ■ •■■f'.v- ■ ■ - " v "4-iajgJJg-sJ. .iüüp’. ¹.si - -T.¹ _j

•f

---«!»-......

......4h-.-

11

....

₃ 59 -* 0_______

9,388    ........j. I---

E-

-m

r.ü

"1

kn⁻¹'’'

iLi» ^ •

*f

-B-v

i-mmM

—.............—.....~ tt'~'

SßäfereimMfmteFalleWZ

LELilLi:

Grundlauf

<§i 1

—------j.

\f

Ai.M*

mtttfi

■-»#'■'..........-

-/ryy.

''\

■<    .ft;’

Kanalauslaß-Schleuse bei km 9 + 649 m Schnitt durch den Grundlauf

M. = 1:200

dft 39

--H

EEL - - LE']]LLEEIXp: ja]

----Jj.......f+-------------(-f-Wl

--» —

JJ.

IL

-T.^ff--—~ -qi---j j—.-11

[LLijlLLELirULLlI j LLVj-t

Tt—ill------t-i-----------h-----

—H-----j j----Tt----------*•- —

—rr------;*!------H

—M—ii!—rr~"

it

-i-i

35.73

-4-

kS

tr~

IV

Jvj .,36.«

VM>v'

# L

=c

>18.*«

5».«7

Kanalsohle

>M7

iiissa

x: _

SS

Lechsohie

5+X

TU

TT.T_

■y

% 35.8:

Wm

JT*

9.»«

1-1.11| j j i | M | j j | i |S11 j | j j i

-Y-

..,E rrn uI!!ITTmII

I! i M i! i! M i N i! ii I M! IM M

;-:fi I

i;

vi

e.<

3?

r-

J| I

9.

* ,‘ü

9i

<*7«j    —

■ts

..JA.. 1..

V---- 926 *-----*t

m/.j

□Li

Schnitt durch die Schützen

Werkkanal Langweid

(Unterwasser)

r~

LI

_1.

Schnitt durch die Floßgasse

M.= 1:100

65M

I

i_LL

SB

__

i-

—Li__I

WEB

%JLL

$*~9'

5o

<0)

jfi

ILr

ii;

m—

C^O

10,1

ii

u:,J

il

lr|

.: • VjH

K-j

Fj:

^j⁷7rT^rKT⁷Wr^f£TyW

'.'.i

: <.1

........T

■    1K>.

3L_L

Igpl

M. = 1:50.

>» «5

------4.40    ----

ii

*-■— J.&o —

•.r

J!

I-

L«>.Lechsohle

LJ.

A>*

Qö

co

g: ü!

£s! h i

CD

.    %ow>»af faß

\\

iS

Ii

rf'------

11

y.

‘ 7/^ Z'.Wy

» 4^,4o

.39*.

-5jr - *-v~ rr.-.vifT* \

Kanalsohle

»Al

•■ • .-.yy \

Km

?! i

XjV-'

KJ

, 35.77

... .

*.«4>

557»

. 35.«7

5.

V⁻

SÜ

35 75

F-----

ML

**•77

- -d

- 'A

,e -7' ü »7

*T JL

• • • .J- u. V l-.u

gl

3.6*------

■*

&■;

kJ.

M

!•

\y' / -V

Msuer- Fundament ,_„,7jL

!---

.?*•**.

:H.

I s ¹1 vi

x.

/> ‘

■' 'rit

' 'Mi ■ "w /-Sw

' 'S/W

S/W

w//2f

sttW

5** ’![ !-iV< s I*: ?ii; i ¹ ¹ •

UU¹

%£

IX

...

r⁻

r ii"

Jl

3 9 .*«

Ix

. 4l.*a

WM

i-S

§S

9®o

JL

ffe

®/7y ... Mf /

ms-/

s vvfw,

Sy.~ z?/ ssy~- -t~ -I~ jfXggpVp

\y

• *P4*

Spundwand .Unterkante.....

31.5/?

—

.

-

. t:

1

»

m

m

—

--

—

A7.g»

äfcsa

=- ^ -—v'«=--^

'<• -1—b-r*v—ir *

T    - v - -v- -jB *

-----e.5c

ri—

,'V’

V "j

>fi||

•dffl

li!:

!/

4 15

9ä;:;

l ! ' )■ I. |

v-

>• . •

■VI

■ 4l

!i

M

'^xMbriS.SäM*

te

C;

.4-

• f;

A7-90

•i

Wfe'Ä'ii

•f*

■4 = 45

L#!

— r ■.

■r..

-1».

A79o

‘■j;h

•' \< T'V} \ •

i'

i. .

•§y

>1 = 15

„ ■■;!

• •    •    ; !!V

Kanalbrücke bei km 7 + 655 m

Längenschnitt

5,20---

--------    40. So --------

s..

y-

M. = 1: 200.

«7.37

•?

Ansicht

ir

**

F=f

*■ ”/.5

s.so.

.L

3..

-—•------|- —(—

*°/4*

4,

¥=%s j

||i

■________

Hl

7.00------

Ü 'l'5.|oo____

, AA.98

3,00

t«|j- --2.8

»VaV

,4,

--S.Sio --

---'Io.So -----

—yV

«.So

±J

Normal IV. Sp.

I-

■,'Ää.o» Kanalsohle

2ooo' ''fi'"':'¹¹ ";r' •    '

5P

rr

ITT

Wi- i;

l4: *

•j

K)

----- 40,5 o

'io. so -4t

(T

------*1

Grundriß

Draufsicht

!; 1 fi; i '

..... -io.ix

-----^o.i-5---

' Kil

41Ü

wj

.‘,U

dl fr * i •.- ■ ■ rT.p T

’i

;i;

ß/v;;:

i?¹,; ■.: '; ■ V

WTi

fKTSl

«mm

a ii:;

f.

M,

•

V

h;i

:

TTt'I

Jüy'Ä

•dis.

•(

~7—

• .1 •

=l

;■

: . • ; ='

CT7—

Ki:/:

v--'¹ ■

n,-..

i .1 • .1

■    i*4

-4—

BS2

3S=

T-.

TT- • *

■ -- rrfTC

v:

,•'1

fl

Bl ' cto

C3

Tfn⁷

p Qm

ii.üi

+*9*

--V

liv:

i.

V-

•!

Eisbrecher

Eisbrecher

'-ST.

■■

<Ty-Li. -

<ej5pj

™    ---• v ~

.. .-- _    • —TT -.rr-

■aBfaa    ,'r-

Kanal-Joch

C~ aÄ .

a-x&

Landjoch und Widerlager

- —-3.5 o

48-75

96«

-*fV «v*

Ansicht

L ^»o/vo

3 so „

^/to    48.4o

* - Ä^4s

>T:U

Normal VI. Sp.

ms

Iß

jii

Kanalsohle

‘TKIVT

mi

.4

____® Vo '"

----

. Ag.a» Kanalsohle J4!

LJ

! ! ol j ! i;

jl!J ijl p

M_y-

Ifiy'

■A

-JL

■ ■=/

r -

py.'-' . sjf:    > *

W '

Uh

• ---• *rW ■ —(•

Rlw'V/T

kA',:>;v,',, jt ■. t:-h, <!'¹

p'T'V J

I' *■:; • ? '

fTf! ;■ ..

-1

: ? •

II?

1K:'

r- . -

I

I

..

rj.;

I

1

jp£

i

m

k\-

Aio

/\

jr

sC-. v

-~-

°S -J.

>1:^0

fB!

J.

*•?

,ÄO/(S

oo---

:i

—rfCTin-.;

.r

s*sp_

-ß?

1,

Wh

rrf{

/ Hi

i— /

Hü

errrrrrf

.r

ZElilZp.

\.

Tr 2

ES

-V

! <>

it

-- rc

_fe-

Ansicht

Yo

33

>10, 4-0 -____

tut

M. = 1:200.

11-—

li

y

7-*5    .

r-98yjvi»t.^ft<^t».^5.oo

Grundriß

te

Längenschnitt

■51.4-5

^*2.4o

\Lech -Schutzstreifen

HH

£—--S

li

<1

i

"•1

S*

ii

r--

—A

<4

ii

* ?8 sa

----^Q,4o-

,58.«

7.0 0---

*43®*!

mv <^£>-

*7-33

35.58

f ■*

*■*?

10*

TT

Kanal-Joch Schnitt nach

AX- ■$) .

Jä

■5j5o

e.

FWS

Landjoch und Widerlager Schnitt nach

5.|?o

'v*

OMM

i-

"i

______-

**.*0

5t«.

«J

■'»V«

•aa.sa

%ot-waf

Ij&p

:'V

;/

fd;r.zo?::

-jf......H

______j »T.»»    djp*»*~* ,V<fe

I-

;:£

-j

<c

Y.L

'm'mm

«o    °o

Co    CO

Qo 00

Horiz.= 800,o l

H/NDELANG

Oberdorf

Rieb-Bach -Mündung

J,|(oPf

'    o

Vorder-Joch

<b.

ii?i Wehr cf. Wertach-Mühlen beiHaslach

Links Abzweigung des Werkkanais

Straßenbrücke

Nichtausgenützte Strecke N-I c?4km lang.

Staats -Privatfluß

Nesselwang

Eisenbahn brücke

-8

Uz

Nicht ausgenützte Strecke V⁹Ecf 7km lang.

mit Löbach u. Lengenwanger Mühlbach Längennivellement

Nichtausgenützte Strecke N-m c?4km lang.

<b

Straßenbrücke

iif 2 Wehr unterhaib Wangen

L>nks Abzweigung des Werkkanais

Sennenbach-Mündung

■<>-----Auf 3,2km =8,06 %o Gef.-----<>----Auf 3, os Kn 6,o %o Gef.-----o-

Ci

ts'

CD

cb

ZT

Strassen brücke

L obach -Münd.

co

oo

CO

°0

825,o

820,o

Cs

^Sr?ac;

Krumbajdh

Co'

co

mm%k

co' «vT

5 ?

729,0

'ich ei

WER.

Enfhalb

derXch

Horizi680,o

cy\&rzlaC/$

Unter-Joch

M. -1:50000.

e,

P V

'<?

Vorder-

Serq

fifHintert'-

't ¹

//hHS

8.

Reute

Jubdho/z

Langenschwand

r 1

hmh.v.

V/

fs.

cP

Staats - Prrvatf/uß

M.d. Längen 1:50000. » * Höhen 1:500.

728.0 h

<53

s:

93

Staats-Privatfluß

■ft

<o

c;

Thalhofen

Hattenhofen

Hirschzell

$3

V.

Cb

*>

"j

<-

-o

0j

■5

|

°D

\SO km =2,32 %o Gefalle

00 »O op oo"

K SS

»0

oo'

683,8

CO

<Nj'

°0

<0

678,6

x:

L--Staats - Privatftuß in___

j GemeindenSchneidbacfiu.Nesselwang

I '' \M/f^6erer

x^Faistehoy

Haslao

+o

■C

tl

cn

■h

Oben

Hinfer-

Üüfer-Schwarzenb

'cf

;s

ö.

Görisriedl

[MS/.

Senn

en-^.

ichtausgen

StreckefEi

nützte^

Wertach-M.

sh

<b

Rieden

Hk

9..

x.

Gsbhwen

7Ä-

Guggenmoos

Buchen

Rah

cSSEL-

um

<3

<o

Ni

Eisenbahnbrücke

Straßenbrücke

mmk. NichfausgenützteStrecke NW cf 4km lang.

Schwenden

Geisenriedyu

Kaufbeuren

Auf 6, 75 o km =2,8 %₀ Gefä/fe.

ÖbeF-

'ingau

Schwenden

676,7

674,o

67Lo

664,9

663,3 :

Oo

<S

C3

ft

c\T °’099

93

Leinau

«s:

Straß enbrucke

Eisenbahnbrücke

R.

Rechts Abzweigung des Werkkana/s

656.3

655.3

654,4

6jt5,o_. Fforzer Straßenbrücke__

JRSEE^ ftaats-Privatfluß in den Germ

L_    Nicht ^

ausgenützteStr. i j    NW. jJ

Ober Beuren

RS

^'1

Ct3

'S

<SQ /

iUem*

eröffn

rnat

cP

D>

9r

fN

ft

<b

PfÖKZ.

NF 4

Ji

cs

v.

vu>-£"

Staats -Privarfluß in__T

Thaihofen

weit

SYb'v

Hiemenbpfen

vcntau

'enützte Str.N⁹E.

Jmmenlhofen

Geisenried

-Sjärzen-B.

ichvy.

i-\N.

«s

Bhf.

fr,

C»

Ruderatshoferrlc

Apfeltrang

KkUFBEUREN

N.

Bhf

$

Q»

Ergänzungsblatt der Hauptkarte Löbach mit Lengenwanger Mühlbach.

M.-L50000.

!<§

\

Leuterschao

Engeratsried

N.

Ronried*

Fechsen

S.

Holzleuten

Eiterberg

Tro\\-[W.

<%v?

Luimooser-W.

^ See weil er

Seegee-

S.

>”•-/>/

Alleuten

/ et ? <Q S

Albisried

'altera tariert

6ee9ir.{e/) y Lengenwang

Enisried

Ried\

J/ennenschwark

0)

RL

1/

Bachtel

SCLach

«/•/cA

'angen

Hirschbuht

Wi/dberg

Stadels

fr

9,

fe

<9

,eui

:/teb

\Engeratsried

Hatten h oft

(D)

Geisenhofen

Ebenhofen

3h

Hirschzell

N?3 Wehr bei Kaufbeuren

S

?0

cb

% \\

m-j

Enzenstetten

Ühi

Weizen*

'onried

/Seeg

Laich

Löbach

Hennenschwang

'1/t‘JdqOPMZo

J€

^0

cs

CU’

Id

L?s

■or

c» •H-Jdpioqcjejßigp-M

Ä

W>SuJzschneid

<S>

c-

Schneidbach    —

'-W

>1 ^

Niederhofen § J \    ^ s

77?^/

Lachen

Schönenwald

Jessen.^

K;

<f

<Stah

Fechsen

•ib/ets)

"ha/hofen

n Eimen

Biessenhofen

Dösingen

Bhf

>tatf

Vtdor)

Frantkenried

Linden

Ar-’

'W-Jdi/OferPMloll

Co

S:

^HtJOL/oeqorpMEöH

c? S>

5>§

5Ö

«ft

•O/X

tf'°

//ebnen

Rückholz

Kofz/euten

indegg

SS

MARKTE

Oberdorf

Kreen

Hörmanrts-A hofen

Gennachffdn. —

\ &ennach JÄ !tickf>bach_______TtfaihSen

Ergänzungsbiatt.

—----------------- ----------

—— —

I

I

—<■

*

V

Staats -Privatfluß

i_Öffentlicher Fluß

lr.

igo?

v 608,146

wtL Nichtausgenützte Strecke ümi Nslc?4km lang.

Türkheim

Pforzen

Schlingen

7:

Stockheimer Brücke

_ Nicht ausganützte.

Strecke N⁹Ec^3km lang.

Jrsingen

v 6oo,928

Nicht ausgenützi c • ohi

te Strecke N-m 777 lang.

<b

Sv 632,94

<7

CU

Stockheim

c; ^ o><-

^$5

^<3

°3 A>

4^

W?6 Wehr bei irsingen

Eisenbahnbrücke Strassen brücke_

'73

CD

'S

°o

Cb

ft

15^

CO

- - Auf 5,1 km -2,35 %. Gef.

<>---

Auf 3,2 km-3,84%«, -

c;

'S

Vo

jNo

>? .

Ob

=7

Cfc

N²7 Wehr bei Türkheim

:=3

<b

<5

CO

<b

cb

Auf 6,4 km = 2,85 %° Gefalle

O,

Ettringer Straßenbr. u. Pege!

579,1S

■er

N-9 Brücken wehr bei Ettringen u.Pegel

476,0„

575,1 = 0 P. 573,78

WERTACH mit GENNACH

Öffentlicher Fluß _

Sieb nach er Brücke

Hilten fing er Brücke

Gennach

Schwabmünchen

Ettringen

—<>

<>----Auf 2,8 km

-2, 78 %.o

Obere Schwabmünchner Brücke

Cb

,<b

c:

'S

:S

-C5

CO

?!

c;

_ Staats Privatfluß

Tafel 29.

Längennivellement

M. d. Längen =1:50000. - « Höhen = 1:500.

Scharlach-

Mündung

Auf 19,1km =2,77 %* Gef We

Ö3

.c:

.'S

<b

■4:

<b

Qj

:§

C^

Gross-Aitinqen    Wehningen

Nicht ausgenützte Strecke NW.cWkm/ang.

Böbingen

Jnningen

ZXgO}

cb

<b

SC

Cj

o

cb

cb

«b

<b

<3

«b

s

Vs

Auf 9,1km -2,61 %, Gefälle

Cs

<b

•I

c:

c:

's

•§>

'5

<3

dM0lsN

<b

•I

£

Ts

Göggingen

' 486,18

-o-

-§

rO

9j

s:

§1S;

Lokalbahn Brücke

'O

Ol

Nb72AugsburgerStadtwehr

‘Ende der öffentlich'en Flußstrecke

Eisenbahnbrücke

Oberhäuser Brücke u. Pegel

■■L. NichfXa^

ausgenützte StreckenW c?1km lang.

Auf 4km =2,5 %

> Gs

fälle

Brücke

475,63

-ih

FisernerSteg

3“

'S

'S

5

<3

\l4b%°&a. QPd. Oberhc luser P.

c:

.5

645,0

“J

CO

vD

629

oo

W

v9

616,2

675, l

6o8,4

60 5,1

6Qh 2

597,5

■h6S

579,2

576,0

52hS

570,3

562,5

557,5

545,5

545,o

539,5

CO

Horiz.«6Q0,om |

3=

CD

Cn

uO

El

Horiz.550,om

Horiz.= 500,0 m

535,2

530,5

52 4,5

515,5

515,0

570,5

o

IO

Ü»

ro

o>

4-

Horiz.500,om

Horiz.450,om

«>

vfi

00

Pfersee r

SS

$S

480,7

480,0

*; iugsburs.

‘oio*'    4-

Cj-

Auf 4,3 km.=2,53°/,

467,3

Km 61,713

Km 60,o

Km 55,o

Km 50,o

Km 45,o

Km 40,o

Km 35,o

Km 30,o

Km 25,o

Km 20,o

Km 15,o

Km 10,o

Nichtausgenützte Strecke Nslff. ä

Cjc'f'a'nach'

Baisweil

Berg

\N ö r \V\'

■^aich

Grossried

Unter-

Wörishofen

El#-

,scj^

ßah^

St Türkheim i./B.

TURKHBtM

Ludwigsberg

*0

'Ettringen

Siebnach

Höferr?

Guggenberg

Heinhartshofen

cP

<p/

CP

7T

CA3

oo

CD

Hardt

Nicht ausgenützfeSfreci

ÖffentiicherFiuß_

Km 5,o

Km 0,o

CO

o>

cn

Co

-p-

00

CO

W.

Deuringen

Steppac,

_ Staats -_

Privatfiuß

Neusäss

Y Nicht ausgenützte I I StreckeN-fS'

Gammenried

Nervenheii

, Ober- _.

sgenüfzte Umi ^trecke NÜ.    ¹

Irp/sdorf

NicA

i Nichtausgenützte 1 Strecke N-°I.^4

Irsingen

Unter-

Jrsingen

'Kunstmüi

fr

C'

5S

Sc

Ost-M

Ettringen

- ?>.

v£>

9r>Qbe

en

Aleb

]*— Staats-Privat- —> ; Flußindei-—^

| GemeindefGennach \

QjexvnacV\

Hiitenfingen

cP

cP

\*c

Strassberg

fi.

Banacker

Bergheim

Wellenburg

Radegunde

Staats-Privatfiuß

Öffenti/cheP-Eiuß

I IdiedeipeHingei

tV3

ingenried

49,

X<

v*-

Schyngen

Stockheim

**

Frankenhofet

c£

1*1

N-7Wehr bei

J*

5.

F4

Mittelstetten

Amberg

ct

73

Cb

XX

Gross Aitingen

03

OP

fGennach

St

S::

cö

Q)

c:

*r

**«

Wehringen

Co

co

o\

cP

JF

Pforzen

km.60

C51

CT)

er

HSl

'iedergelt/ngen

05

-5

35:

Station

Station

7i. St Gross Aitingen

Bobingen

Inningen

Lancr{%

Rieden

5 ^ SS

b~ Ss

Ci vjv

in

Falkenberg

Station

Beckstetten

Weicht

Schwabaic)

West-

'/y.

Erringen

M.=1:50 000.

l!i

i)

X^Bahnhof

Lamerdingen

Vo\etv>

But/fhof

Kriegsha^e, tadtbergen I ^

mm»

Leitershofe/^ ^

s-l*

^58

C3*

C33

Göggingen

von Buch/oe .    _ -

?AUGsiuRG

l&cg ^

• CX.CD Io

Pfersee |

tum

uz//? gceu

'OBENHAUSEN *5

Qj

im

WM

LECHHAUSEN

m

m

m.

t

—-

¹—

V. Donauzuflüsse zwischen Lech

und Altmühl.

Tafel 30 mit 32.

VI. Altmühlgebiet.

Tafel 33 mit 35.

wmrn

SBU

' ■ X

•% -- -...

-••- üj

- '■

.

r -

>

V.

■ - ■

7 -': X; .

■ i.

..

V'.

‘;r.

•VtP

t

-*-7-

<

- 'h.

Ä

¹ .£1

- - •' ■-v ;-v, :■

0.:^^

v. -

-

:+

--    ■ V V:

*!

*

■ y

V

\

St V

^ .

V ,y ’

-. S ■

r

• •

' ■>

:    <.v'

O -

• -■■ -

-

:t-'W

.

V5

-: .

S

V **

.' %

-; ,

r:v^;r

1

Ü■>

i

•x

% x:

y

-

-

-V

f \

- . -

- V •

v

- -

- -y ''

> y

«■

ÜB

y X>

. * ■ . ' :&* •■ ■ ■ "..

% :-

• i ;-T: -*

X'y

> >

>

..TV

t-

•: • '• ' s i

- '    7" ¹ ' 7.

: -•

A‘;

- }

'V -

/!

ELLHEiM*

Hard

SchuUer

<53

\ZZ

=t

■y

5».

HUtting

I    Sta a tSjy^ j

Y Pr/va tf/us s~4

N.

Bergen

Ellenbruno

(t

M = 1:

50 000

S.

Dietenfeld

Biedensheim

SCHÜTTER.

Tauberfei.d

<b

c:

<b

•*(ö

<0

Meilen h ofen

s>.»

o-

*0

*u

NSU W.d. Zeüer-M.

W/Z

Zell

a/d. SpecK'

Möck.enlohe

<0

Q>

<0

?>•«

"NASSENFELS

^3

^ 5? ^

1 * S

I||

5 -5 i

^ Q> $

Wo/kershofen

'"I

Attenfeid

Eg weil

S"t a a t s yr P r / v a t f /

Unterstall

u\s s

Irgertsheim

’⁷M&2

Berg heim

Messe/Iohe

nie

Joshofen

wem

H£3

wa;.

4'

xv

Wabßt

EgU/ng

«•ä'T

mm

Waileshausen

H.St.

Schm iechen

H.St.

Ptankm

HeirfrJchshofen

V‘

Pufzmühle

03

indörfy

s.

a*s'

XX

CS

“Ci

5T^~<5--^S

• ‘‘O ^ x

piS

ix i

ZzA

Paar

Merching

| Wa/dboren p

««i-

? 18 W.d Mühle in f\ Wangen

N.

M. = 1:50000.

O/I/DSPW

,J§(

Rederzbausen

Taifing

SS I* J

S| f

% |\ /X/ '

'J ft

Issing

N?4

9oN

//

PM

7\ Mergenthau

i'o

Ottmaring ^

Hüge/sharf

DasingWA.—

lOftorhühle

Fr "Q

jjD

Cb

/X?/’

’S.

Griesbach-M.

aar

Wö

XI

Cunsteb-M.

i Reu!mühte

Harthausen

Ct

WeßiszeH

Me ring

Keifersbrunn

X

¹ <$>

Wangen

Schenkenau

<$>

«j*

Vo

Kfosterberg

rE20 Wja Hochsfatjynühle

y £lektrizitätsmerk ) <

Schloff

Qj

5

Co

X*

MeringerzeH

-J

Hörmannsberg

Ct

Rinnenfha!

Staats ’PrivatftUi

Bachern

5.

*5

Rohrbach

X ^Staats -PrivafFluß ' X ^

_ Staa ts -Privaifluß)

Tattenhajuöen

StiPr.

La umring

%. Rieden

::,i

r^Ried

%<■

EurasburgJ§

Land nie nnjödorf

Ziege/bach

SS

?s

s'

o.

> N°J3W.d. Marktm üh/Z/: 'HOHENWART    J

Deimhausen

ll>

<NS

Ascheisried

JJ

: Staats -Priyatf/uß — —

Pulver-Fabr.

Hierham

En gehn amrszell

Frein-L

lusenJX 3

Wr

Vchei

"<S

£u,enr/edM% ?

W%%%

1/    H/e/chekried

^mSfarklrtshofen

II

Cb ^

§0

Gotteshofen

St’K.

0 s

£coN

Stat.

Ebenhahsen

uxillxX

3/“ S/?

sM PJ

?J1

S::

''o

Ij

/,■

V"-

m,

iS

Paar

RE/CHERTS- £>?? tHOFEN

5-S-.

5’!$

Manching\

---Staats -Privatfluß---V •

\\

til

Ober-    %

Griesbach

Ober-

Schneidbach

Su/zbach

ip

Ha/sbachi]

Paar

öntei

1 TränkmuJTTe

’Gallenbach

Blumenthai

JSa

j X

\Station

1 Staats-TPrivatr/

Westenhausen

<cX

<f

her-!!Bernbach

Rapersdonf-

'hneidbach

Ecknachm

K/ein/jnehring

\N

Algertshausen \wm

Ödmühle

Groß^Hausen^i

Station

’ Unter -Bernbach

Am

Ober-IIL

Unter-M/.

bAICHAC

tbtiiTb

Mühle

!Paar

\Haslangkreut

Hörzhausen /

//

HE// IVd. A/üh/e in Hörzhausen

ii

//

Unter-

KUHßm

\Sfockensau

Zs*⁰

Großmßhring

XX

. UnteryjSriesbach

I AHenben

Aufhausen

'itte/sbach,

Winden

er

Ober-

Wöresbäch

Happerszet/%

Schiitberg

wo

Westerham i

Peutenhausen

Ober-öchönbach /

Untere

Schönbaci

Gündertshauset

^e\\aCh

N?1 W.d. Riedmühle

PAAR mit Weilach.

N.

M.» 1:50000.

^Habertshausen

—/ —Staats - Prii/atfh

Hachenbach

M/ei/ach 5

Sattelberg

Tradmüllerhofes

PMS SN

5v.

& J5sS sS

y Rettenbach

C>J %Auten zell

Ct

^eWac'

Wnjnter -WWei/enbach

in Rresing

HE 6IV. d. Oberen Müh/e

s.

cP,

<t‘

'S

cs

Co

r>

sJ*

^ x iSteingrif)

<?

<?

^SCHROBENHAUSEN

^ Caj stat

X:

mtm

IsA/

vo

c£>

Mühlried ^

X Königslachen

<>

% HR8 W.d *5 Unteren Müh/e

NE7 FVd. Mittleren Müh/e

ft

ll>

Ci

Co

S:

Muhlried

SS

Co

ro

V*

5k

5;

Ct

ft

Cb

5*

Cb

NE/7 PVct.Kiothmüh/e

Westerbact

Diepotshofen

-

.

-----

-------------

—-■»*«■

I

N.

Sehehsand

Bailersdorf

Ergertshausen

Heih

sG

Wagenhofen/

J£

IM

? NEU BURG a/o^

"X

feldhirchen

v A

marißnheim \

Joshofen

____’

Heinrichshei

DA

AVA

Granau

X\

SANDRACH (Donaumoosach).

Heiliggeistmühlgraben. Arnbach-Pobenhauser-Mühlbach.

ILM.

(VI.= 1:50000.

l\lähermitten hausen

Fesenfnühle

7l\ fs\v

jtr XX X

frellesmühk

Rohrenfels

N»

•o-

<S

<A

v.

k\

A . ><?7

ZeU

mA

PohrenfeJd

Maxweiler

STA

'fm

Fernmittenhauset

%0i.

Bayern

Ober-Maxfeid

■>.

»I

Feldkirchen

Ambach

X>

\ \\

Hottenbach

P.

Ehekirchen

\\^5

Stenge/heim

We/chering

N=8 W. cU/tühierbei Weichering

Station

Haunwöhr

Moos -M.

(4

Hundze/i

'eibo/dsdorf

Probrfrm

DinkeJshaUsen

^Q'aaviw

o os acVv

Central-^ Bahnh.

Kothau

Anger-M.

<c/er-M.

(inten Maxfeld

Lichfenau

’Ja Hagau

j möngsee^

Heiss 'M. \

Mf/eirP

Großmehring

Menning

PFÖRRING

Oberz

s>

-A''

fSchönesberg

Grasheim

mm*

/>

*»

/

Unsernherrn\

Rothenthurm

———TT

Wötting

4i/

XL

i!°9

t/Brunnenrei W.d.Mühfe/} in Zuchering \

Unter-

Dünzing,

Wackersfein

Waida

Schainbach

Karishuid

X udwigsmoos

'Av

Zuchering

An

Jrschh

VOHBÜRG

TART ä

"o

Ober/Grasheim

Unden %/gn

'S

/nieder •

?aar

^\oo|

- öt-a

0ber-\

Schorn

.?/

fr*

Klein - Hohenried

Stimm

Knodorf

Stof.

Westen ha usen\

ll'fiartacker

'JHeumüti/e^Sgym

Mifter-

Mauer

WZ.

Staty

'Mühle,

Ober -

Wöhr

Klingsmoos ^

Brandheim

V'

Berg

'fr-

L)Ana\ y .^ra'oen

Piche!

Nieder -

Vaav

}anching

Pockofding

N?2/W.d.(Wder-M.

'I

CV

Lampertshbfen

CA

//.ä

Lin dach

N?1.

Xy-O

^ Ührnberger-MK

Münchsr^ münster

chwaig

X'

II S;

Dettenhofen

Haupt -Kanal

(Karlsruhe

v⁵;

sti

<V

acA

Siffenhofen

cP

/Zip

\ V

\ ^

Jmmendorf \ ^

Handzell

Maiermüh/t

Obermühle

d Aumühle oatzmühJe

ieß-M.

aX ^

q f l'f I >

s $ v s

sl A O)

Orimb/zhauseh

Eppertshofen

Dirschhofen

2s^enha

user-

Ma/zhausen

W/nke/hausen

Lan

renmoosen

t.

Ober Arnbach

•* Stot. I

Nieder Arnbach

% SüüiuwAs-,

Waupt - Kanal

yyiriHhei

'Ernsga«

4s

V'

runrfefT

Pobenhausen | \

Adeishausen

ferlskron

Pulver.

FabrikM,

Öhfahrts-,

Station

cA

Jimendorf

fEbenhausen

Qi

4.

if    rs - Pr i tPa tfiu ß

Geiben steifen

Qi

Sandizeii

dp-

S/äf.i

«f

——<5*7s s 7s - Pri v a ffluß---

---—-

«■

■-—* ■■■

iPP

I

_.___ '

—

—

Poppen bach

X-)V-

Häsiabronn

!reuntsfe/deh

Burgbausen

Mt

\ Unter-

Y^yStaats • POivatf/uß----

Ober- \

47®NeudorF

• .........

Hinterhoiz

-f

mah\

Dörnberg

Bernhardswinden

Ciaffheim

Teidendorf

Stadefn

Laubenzedef

Heiligen kreuz

Seuvershoiz

Unch/hge

•i •    ■    ■ ■■

Neuses

Neuenmuhr

Dorn ha

Buchenhiii

Tafel 33.

'm.

V.

<o/

Kurzendorf

WEIDENBACH

<ornauer-Afz

Binswapgen

Cotmberg

Tiefenth,

BurgoberbacH

Weiherschneidoao

Hirschfach

'itenmuhr

\Staafs:Privatf!uß---

>-.

Ober As bach

Wachstein

Bhf.

\B

Weigersdorf

mxPfünz

ifl

Sch/unqenhofi

GiJNZ EN HAUSEN

UntetAsbach

\Birkaci,

Ober-

Feiden

Hornau

•C

Unter-

Ober-Ramstadt

dLengenfe/d

-4—

---Staats - Priva/tfluß---\--

Neunkirchen

<r.

EIpersdorf

Ober-

\autenmnden

Rös

<o

\Sunde/shein?

Preith

—Ff

Auerbach

Cadofzhofen

itte/-ffamsfa<

Yr

Wüsten brück,

Neuses/r

(5>

O-

'Esbach

Höfen

ORNBAU

Mtmühl

**h|

Wachenhofen

Cv-

\Nl»

y. Staats-,K i r . Priva t/luß .

m.

Windsfeld

-L-'-EVindßisbaci/

Stettberg

>Meuciriein

Mitte Ibach

Gerersdorf \

Bieg

'<?

c:

wo

Gugen -A4.

6nb^S

c?

'—» C/^ \\0

Dornhausen

Winden

Hannen bach

Ob. Dom bach

CL.

----

Esbach

S fa a ts - Rrhsa 7u ß---

—Staa ts-jfrJi/affluß —^

Niede/%pberbach

Gern

Sch

er - M

<f

t£

Wa/dM

Stat.

Langensal/ach

Mörsach

"°-

Schweina

Sommersdorf

""i/

Oberndorf

Unterwurmbach,

Aha

/ß

■<F

Fromijnetsfeiden

v\ Frosch -M.

7\\ Wiedersbach

[Rauhenzell

i tj

\nrot

-as.'W-

Sf

/Stat.

Leutershausen

\Obermüht

Gottendorf

dor

Ehiheim

Worketsze/i

Vftenheim

\A

tfHÖ/LmÜhfe

\Käferj IM.

Hohenberg

LSt.

e»

Hürde! 7waid

Stein bach

Winke!

Mörtach

Unter-¹

'öhberg

Ruppertsbuch

H.St.

*Kreuth

Hochstetten

Ges/au

LEUTERSX%HAi7SEN

o.

Heiden

I y ä?4W-d,

Waffän-Mtchönau

!%fiOber-

Georgenhaag

Obdr-

’yWOber-\ wu Arnbach

Edersfeid

'Umfeld

Sausenho/en

Meinheim

UP 73 U. 74 /EICHSTÄTT

Wehre der WestenVorstadt v bei Eichstätt

L anders/hofen

/i\r?j6-

KWxw'üm

W.b.L iriderhofen

iti

/V 'nfeid\„y

^ac\''aa

/X.

Zweiffingen

Gunzendorf) J

Lauterbach

</ochsber

tauhenbuC)

H/ edJ Dom bach

Neunstetten

c, HERRIEDEN

ftoth

Leutenbach

Weidendorf

Größenried

Thann

.s'Y

Hambach /ffUnter-

co

AflViesethbruck    /

f N?3 W.d. WiesethbrutfKer-M.

Sappenfe/d /Vf 72/W.d. Hofmühfe

Manensfein

^Sachsi

»o

Alt-M.

. w o

s O»

h'S

WO

<2l. cn

Wünn

pe/ingsdorf

ARBERG

Goldbühf

iü

Sammenheim

^^mjjba/dsburg''    $ W.cJ. Sä ff U. äUJVÜh/e

fE771/Y. beim Kg/. Arbeitshßfts v Rebdorf \    /

Rebdorf

Schwabsroth

Buch fm/Wald

CO .

■Ä o-

IToggendörfi £

/ I <%>

Maicha

Kurzena/theim

Ober Eichstätt

CO

5b

CO

<i>c-    \

Stegbruck

Leibe/bach

Kallert

Liebersdorf

.Qj

i\

Waßerzeii

-o

cr>

CO

CO

Eyerlohe

C-

-2»

Brün.

tamme/baci

Kaudorf

Hilsbach

c*.

ächsbach

³eichenau

A-

/>. V S«( X

CHHOFEN

Fröschau

Station

/lde/sch/ag m

SPat

’Schernfeld

ff. Pt

(P

Schönau

Heuben

u.

n'

x>>

Detfenheim

Geislohe

’O

hNPZW.d. Bechhüfer -M.

*b

<bV

Göhren

, Bieswang

Aurach

Stade/

Birkach

Trommetsheim

Grönharf

Station

fyLim bach

ifiete,

Bronn

Waizendorf

Zirndorf

Häuslingen

'PL. W.d Waizendorfer-M.

Sgchambac/

Ochsenhart

Eberschwäng

Ochsenfe/d

Breitenfurt

N.

ALTMÜHL

DeffersdorF

⁷orhdorf

(Rohrbach \

X Unter-) Königshoße'h

mP

fl

Graben

Stat.

Lenge n feid xX. yj

W Osterdorf

Schön feid

mit Ödenbach, Kreutbach, Sulzach, Leimbach, Großer Aurachbach und Wieseth.

Latten ou*

sf

Öberschönbronn) j

Brück

PAPPEN HEIM

DOLLNSTE/N,

ersroth

Mirfeischönbronn

Stat.

GSi

Zimmern

Hoch holz /

Hagenackier

Star

N? 70 W.d. Bubenrofher-M bei Breitenfurt

>4

Elbleins-M\

Wieseth

Meierndorf

Schutzpr.

¹ CO

PC

BEROLZHEIM

Uettelsheim

Stain

<?

TR EUCH TUN

N?9 IV. bei Hagenao

*r

s.

y    Guten-M.

Wemberg

Windshofen

<?>

cd

<P

Aichau

5>;

yy

Löl/endorf

’ür

sr

Dietfurt

ZAf/ GmiAscfsy y

Hiedy Pappenheii

~ßlin<

M:»1:50000.

Char-My

Birkach,

tc

N.

Bur,

Falbenthal

Übermatzhofen

Stat.

Lichtenberg

Soinhofgn

rAitendorf

N=8 IV. d. Harhmermüh/e bei /Hiendorf

m

£i

9

mm

ÜÜ

'

*

*

"ZS£

‘J f 's

~

^___

'$L

J,

-

-

_

ÜP

&

------------

I

,-*. -• ■ -

m

■

Reut a.Wald

N91V»‘

CX- •

icn'

M-

Esselberg

'23 W.d. Peter-M. H

Ober- ^ Kesselberg Unter-3,

N^W

d-H°

r*¹

M-

lohen

?e

Mantlach

CP

Kraftsbuch

Co

Dixenhsn.

OberMässing

c?

Cb

M-

Morsbach

G>

Co

CP

Cb

el'^‘

-o

GREDIN6

Kafdorf

•e. vo

o_

Grafenberg

linden

XX

<• co.

T/TT/NG

XP

*/

Haimbach

Unter Mässing

Nr

a-

Petersbuch

Emsing

«f

Euerwang

Mettendorf

Österberg

Erkertshofen

K/ein^K

Höbing<M

Gross-

A/2 / W.d.Stein -M.

o-

Altdorf

n//

22W.d. ßünzenhofer

|g Erlingshofen

G Günzenhofei

M,

Röckenhofen

Wachenzell

ßer/ezhsn.

X KtNDING

ßadanhsn.

u_

Sähafhausen

Hirnstetten•,

EN HERING

N.

Pfraundorf

W.

Jlb/ing

SornhüH

Pfahldorf

___H Unter-

Jrfersdorf!

Emmendorf

s.

Kemathen

NM--50000.

Ober-

LU

ALTMÜHL

Rapperszell ^'x\ Rieshofen

Jsenbrunn

Jrlahüll

mit Schwarzach und Anlauter.

vh/spaint

v-

KIPFENBERG

Whiting,

Gungo/ding

Arnsberg

\

§i

i

%

V

!

j

*3

Grggertshofen

ALTMÜHL mit Sulz.

'Alten lohe

Tafel 35.

W Grafenstede!

Sollnqries-bachk

Oening

Staadf.

Eismannadorf

Eutenhofen

Thon/ohe

Haid

Aicha

Rothenbüg/

Wipfiershofen

Aichkirchen

Muttenhofen

Lautersee

Neulohe

L-

Raitenbuch

’nter-

’Predifing

BERCHING

W,

m/N21W.dPlankJvi.

5&^N⁹2W.in BerChing

Büng

Ober-

Hebersdorf

Reinsberg

Wildenstein

Gundelzhofen

Waltenhofen

Meierhofen

Albertshofen

Wallensdorf

Würbertshofen

-"O    (

--0 Schwefgersdf.

DIETFURT

•4

l

Ofterzhofen

Ried

Rappelshofen

e/m

cb

1Q5

<>

N⁹3Eg/asmüi

*$>

Malerstetten

53

Perlezhofen

Eglasmühl

fribertshofen

P/ankstetten

°4W.dJhmk*- C^p ^ste/tener -M.

Oberndorf

Heven hü/t

Mühlbach

Griesstetten

v Qi

^ 5o

$5 §

Schweinkofen

So

o,

OttmaringJg

S/

Biberbach

N-5W.d GÖsse/thahM.

SfcE

N.

v

Ng19W.b.

Cb

•$

<o

%Stßregor

<b

N⁹21W. b. Schleuse W9&

Pb

Pl

Gundelf/ng

5o

<o

SM

Jachenhsn.

■Schaitdf.

Eisendorf

Hattenhofen

Keiisdorf

Oi

<b

Oieterzhofen

Baiersdorf

S.

cd

co

<b

'S

$27 W. b.Sch/euseA/$3

Neu Ke/heim

ät

<b

fCbj\l

cop»

Cb

Husse/sage

5p

Pi

Au mühte

CO..

Gmu

S    dfr. M.

efreiun&gRall&S)

^KELHEIM

So

Töcjing

Meihern

CD

Randeck

\#-

•I

<o

Oberhofen

sS

Pi

•<X

Eimffeki\⁹

Arnsdorf

Deising,

Frunn

<$

NEUESSUIG §

Po

sb

N96W.d.Utz-M>t~

BEILNGRIES

1*

5P

Oi

=ä:

Nusshausen

Oi

leising

otting wÖQth

Grög/ing

Kottinq wörtherfffl.

S.

/ Itmühlmünster

Voge/tha!

^b. Eggersberg

RIEDENBURG

seN96

5%.

fiten

’ssingwfö

y/Turbinenanlage\ Schelleneck

O,

Hirschberg

Zell

Laubhof

Har/anden

Buch

Paulushofen

ss

Sfaats-Privat Fluß

Öffentlicher Fluß

'Ni

pr Jv

Amtmannsbg.

ÖffentlicherFfuß bis oberhatyNeuessing

Georgenbuch

Pj

Oi

M.-L 50000.

l\firchan hausen

s+aa

o»

.0

<b

Pi

5o

<b

Cb

Cb

Co

Längennivellement der Altmühl.

M. d. Längen = 1:50 000 „ „ Höhen = 1:500

Offen flieh er Fluß___

Staats - Pr ivatfluß

=■§

Cb

cb

cb

Ol

<s

So

357.78

356,20

l'Ci

i

Cb

355,21

35 h, 8¥

Pi

Vs

'353,77

353,10

Pi

N922W.Ö.

Sb

352.007

351,678

Sch/euseN98

N923WA

cb

cb

nS

cb

cb

cb

cb

s?

«o

<>

CO

1

<b

Po

350,385 ^

--ICO

358,3- h

357. 86

SS

Pl

50

Oi

Co

sb

356,65

356.23 I ^

So

355,97

tnm

Ol_355i6£_:s_

Schleuse NP4

tb cd

Pj

O,

359,10

358,30

Meihern

358,0

357,89

Egqersberq

357,78

Riedenburq

Prunn

i?

Vs*

358,52

Neuessinq

342,31

347.83^

341,27

N?28u.29W. b.Sch Zeuse N92

u. Gronsdorfer MuhhW.

vT-    C\|

X    °'I

5?

0)

cb

Co

Cb

5p

Pi

Schleuse N21

:k

CO

„ 340,4-^33Q,‘>X

SO

pi

yS>,80 P* 338,53

Donau.

356,23

Kel

leim

H oriz.330,o

Sh

O0

352,78

<nT

nS

00

Ms'

vt

00

■3-

V)

350,52

SO

Ol

8?

338,63

Cö'

ts

^ Horiz.330,o

Km 34,o

Km 30,o

Km 25,o

Km 20,o

Km15,o

Km 10,o

Km 5,o

KmO,o

1^1

\k/) !

» s ^

i-J 5

IS4

—• - ........

-

«W»

WYPZIALT POLITECHNICZNE KRAKOW

RIBT TfmJir n ni Am u a

Bibliotek.i Politectmiki Ki.Tkowskifj

r'^g&m

IlHHHl

MHMMll ' p .v;:: ,

C

■. : .

i

mm

:$r

msäM&mP

—■ ■

$$»

SarS«®

-

.

11

Ü

wtm

..

L

p

m

*■*

WM

II

111-307001

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

ga

1

:?■*

m

■

J

rM

m

8

:

■ b^h& •■

m

an ?

• -

i

■ ■

g1gp;m»"®l^«'fl

aflHMNI

Uli! iii»

BKflj................. BaH

■

p ■

1

■

i

■:

100000300488

, ü:

■■

mm

,