•ivp

üfi

J** "

'.î,-.

te*

S-iü

Btîii

ymÈ;

S*

**?•

4«

!Î::S

aj

VôîkâBSBL» ''

'Ûm

Pffl

. .    '/ Ä

-> ri’.

c 29&M&

V?'

iis»,

* :•

J >*

■ i./ . iC ■

rm

’ii

«îr

*-iK

(»'

'2-

“AU

* «Al

✓2

^.<k;

mi

afHßjraM

tSRHBwi^M¹^ jtV

?:3thh,

W».

i\

Ł-.

.V ■

AT*’:

A>~“. "jigl

«jtii

i#Äf

Üf&iä

kvfc

fj$;

.jtWifŁ

• dŃH

i$gm

u y:

j^ÂÉlSjij

*.ft< **

y%rM?0m

» 4. Ä

*/«•• V -7

ÏS*

mm

%<, &»

®§é

fl

p$Ę!$ ■;/«

feM, ąm

WtpA

fX

f!j

s*/:

40

I«

sl4 " ■>

A&i*!

ü;:i

ïm

gkm'ßf*?!: %' -

j$5P#4r$Ç*

WÊS&tik

* - *4 %4

‘ 'jUÇ

V ißi

:&m

L*&

I wW*i'1Ê^Æ

f 3-tWf

Ar*l

psar

g**r*

jmEæSÇv /

Së⁵

- •    . , :Æ-•'

Pol itechnika Krakuska

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000313383

•%w

4

I

I

-

'

'

'

/

/

✓ -

I

-

w>

s.

Va

«

O BUDOWIE

X>

DRÓG I MOSTÓW.

PRZBZ

Stanisława Jarmunda.

Tom I.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

POMIARY. - POZIOMOWANIE.

TABLICE.

WARSZAWA.

HENRYK NATANSON.

1861.

\o^

22

/cP

Cf>

II ^551555

Wolno drukować, pod warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy.

w Warszawie, d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1860 r.

Starszy Cenzor,

ASSESSOR KOLLEGIALNY, T. Hertz.

TE Drukarni Gazety Codzienne).

• .

* ;• » .■

■

.*

*> ,

*

*

»•

è

■

<

i

-w vgtr

é Ä

t

*

>

i

*

I

*

*>-

m

m

À

m

■

u

* *

Z*

9-

*

i"

■

*

*

*.

łańcuch mierniczy

ŁJ

\\

ov

SJŚ

Szpilka. Fig. 5.

.il

<5

=»✓

■*.

Zig. 2.

\\

' \\

ra

Eu

U*

“''»J

■k

■>

-if-

«i

q S s n_.U

Fig. 3.

H >jS

c:

"!*

l⁰-

■h

i"¹ .

-fa

Lr.....

0%

”|M

.J

T C/2

"i Xi

\< \ ' -—i -vnx

----\V

J'

' '!

te

TabliraI

.O

3*>

v/

:■

Ä?

*■

:. ^

ta

g '

'H *f*T

o> I

f-.

M

"o

- '§

•vl

JJ

NS/

3- ri

•L

«•/*

■>'

I-«

iÏ

ls

-• • +

Z Z Aj?

Fig. JO.

a:c

!T

LU

ut

K;

Zi y. O.

aj. •

_Ä

t*

x± m

_4rn±

11

4i

• s:

<V

Fig. G

Fig. S.

I'*

A I

/y /T-

ł' t

•i

TÇ-

' 'i

7 Al?

ßM0:*

/-■

X/

*

*

Wi

&

« k*

« **

\

<-

<-

»

\

*

*

%

*

4

"•

. ' i¹,

4

• t* •*    "

'*    * «r < *. .•

;

ï

■» '

-

i.

*

- *< «

*

■■

*

-

«>

’ •

vv;*V

;•

'“T

*

%

■

*

.

:

4

%

.#

% - .

- ■.

'■    * r -

,* '' + *

f * ^

j-..

c*;:

!

ToFàca JJZ.

!

• i

A?

Xlm

/

îr

^yiSf

i__

k

:'!!

< ■**•*"•

il

Frg. //

~ar

t/

/S/

y

hyM

---

T^TTT“

V \ y

—>

p-i

łł

I!

1

!

■<?

o’,

y-

<-

o

si;

II

1 <!

i¹

o

o

O

i

t Fÿ. 22,

; :i

-.A

L

Jria.Jb.

o •

w

-A

«

y -

»V

D

/źy. 13.

V:T

o

|0

O

h

Fig. JS.

--------to—-4d

B

B’

■

-<kL

.'k

r

/

'> V #--{

k\s

-Ą

-«1

O

*

S t a d-y e

■

I

i

/

IV

M

ï

I

I : ®

i' lm

11

Fiy. 2 a

II

17

,:"i !

il

y

il!

II

jPjjf

\\

m

s.

[** V ’ ']

Kv,

\ J

&

».

iW

Fig.'Ié.

X*

IH

Fiy. JS

‘û/

.-ü

■S f

\

•t X

*

‘e

je

f-

P

y

i

A”

B*

O

,o

y

11

Fiy. 21.

y

b’

-<—t—/»

! B

:

i H

■ m

? ' '*

OÏ W

\

A

a

sy-'s

»

§

►

0

f

■

\

:

«

.

*

f

%

4#

*

*

*

#•

u

Th llicct HT.

i

>»*..

i

«_

W C

• Â

O

I

I

T

Pantometr

Y

Fig. 30.

1

I

4

:

2

ïïsnü

_:A

W

r

i

P 20

W

nfïi

¹ ' iC

/7’î

-----©-A*.-----

;"tb r

3

4

i l j

2V

&

S

«

ffl

i

o

j

;

^ /^JWjIfL

.!

L

Si

M

I

<1

=

—

s=- =

Vi

Fig. FS.

T

r\]-

\

>

*

^ Fig. 2F.

n;

! >>

/

A

X

\

miernicza

✓

/

:

/

\ .

\

Węgielnie a

Fig.25. .

m

m

* •*.,

/

s

„

—

; .!■■"’■ *+

_i.

f;-

I

i'i'i

S

;W

II

I» ; ■

il

i

a

l

n§

m

i 2êT£W

2

I

I

I

y

\ /

s

xi/

i

i

/

MM

v\

r\ •

/

É

W

V

i

I

mn

1

i ■.

"

M'

%

ê

'

t

r

A

lUi

,/

<J

si

~Ą

*;;4rpB    ;

.5

mm

y/ź

IctLlitaW

Si

»1.

SrâP^ft2* l

apt:

^SS

<të

OBI

S'

k,

s:

Si

*Sh

'S

----A

P3

V.

r>

\y

Są,

>>

Si

/%

gą

s-

4,

,'X®'

Kątomiai

Fig. 33.

N h;

=E=r=

21 ï gg

nzn — —~~-

Fig. >34.

io £ oc?

.2-

w;

0 H

V>s

=4

:x. ;

tyj

7.

-r-

\lL

Y| g

ffl

s p>

**-..<*

\'s

<r

03

S-T

'à

s-

'Xl

's [

-EL

1°

*<

Fig. 23.

Fig. 24.

*e

’St

<1

r

«

%. y

—

______

•f '

'

*

(

I

_

jr

Piz e cię cie

Fig. 72. M

mmm

ll

e-

%\

Tai Lica Y.

Tróinds Pf

lvM|

m.

Fic/. 36.

• ............

CÆ B

. nu

Æ'

-N

...

A'

Trzecięeie podtdg Linii m. n.

cM

WÈ

C\A

i,

ii

iHi

HTiA

f/i

Fig. 37.

l"

\Ł

K

♦

:

fl

tlAUUs-.

D

Ficj. 33.

i^l

L

«... •

*

A

viV.

m

A

D

lA

n

A

te_

B

i>

-r

i

„-1A

\

Fig. 40.

F

i

i

s

i 4-'

D

K

i

*

t

T-‘

’

&É* «*

Taili ca U

Bus ola

*

>4

/

X)

0k

A

A/

'S,

o

Fig33.

•'.-- ■

E

%

10

RO ⁹⁰ JlOn

go

E

4t

1 iJŁr'L.t 1 ■ ~T:.-::-.=

•n!^ \\

N

piB⁷

©

&X\

i

A

%

A

^ >

VS

yyFi

;

V

.-i

ś\

o

» t

s¹

l co

\F

r

-g

15,

*o

c

$

&

*

&

/

i

Fe

kF

v

\s

C

A

°6Z

u

,££fc_ cus__09i.

orA

ö

F

A

'•■* ' ■/-

■w

«<*"

w

• 7

- *

»

■%.

F

•.

T

N

*

Jt

/

*

*

f

!»

m

A'"

i-

A

B

h

i '

?T—

•rNj

■i

Fÿ. 43

I

L

i

-

•y

i

•-

-y -

-

Tablica 171.

Stolik mierniczy

Elewacya

Fig. Fl.

MS

M

B

A

/ /

/

d

i

D

D

c

i

- • —

- »

É

:

v ¹

,f/(l

i L*

/

\\/T

c

~ \

I.V

,\\

i

PI

/fi

Y

/

T

■ V*

• /

y la

«0

³⁵ !

/ i-

Ł

/

|l

/ \\ \ m L \,

,

-S3-

\

y\

\ \

\ '

I

\

k

i

f,

f⁷’

\

w

1

I

>y^v

+U*

■'. :

*

«

«

/

*

~«è

•m ■ >

Ph

-g

".Ni

VJ

ID

Celownica

Fiy.45.

jff ï

|M

Fig.46.

.....

lOi

f|!

îr

ft

5y

T'

<<

«fc

H II

Hiii

Tahlicd FSH.

<î

rüüüBn_

SS

Vf fru

11

ï>

ff#

------SB---

î>

-a

s>

- v-

«s

Fig. 48.

0 1    -■----r,----T 'T .    --_ _

,-r-    ->■-■■ i ---------

rT

rZ07j

' Ni

^Nl

i

»

*

\

*

\

>

*

*

ld

Tablica IX «

c-

•1‘CJ

rO

Fig.j⁸

”>6FM—F

Ï-:

Fig.-VO.

vo

CL

Fig: 61.

'3S

ci

^ g

[Vw

;X~

Ü[

!o

ÇJ>

P,

-■n

XE

Fig :5 F.

ro

^QD

O)

■ i—i

Y'

?z

fl

s|

tq

■P'

te

cÈ

^ v/l|. ■

"P4-=

CD

•8

PH-

d •'    •

/H7

7*

Fr

r* :

caN

Ph .

•i

■-

03

£1

ss* i

bd -

₄ PeMmatormiri ■

JPlarL Fig: 50.

zne. •

CkJ

O iP

’i

ï :~~

f :~-

Prze ciecie p o dłu.

fM

<P

*<V

Ph

•d

*P

*ls&

■*%

«H

X5>

Fin. 62.

1°

*5

CO

Xe3

• Kl

d

XJ

pP

r* L,

TvVv

'LA'X-

V,

t-

CM

Sd'^cV-

Vv

ce

;x

9/

cri

S/

' P «o

. |-----»-H »5 ^    , -.. , ,    _

«fr* j^ötefcra^??

:    ^    --------p-"-------1*

Eï

»Si

~ra

cCC\—, «

IIP

e>

Mm

=P

i =>

\«H

■ ‘AaaJ

^"L

£,h

ïb

*

t

1

__

_________

ék,r .-.t. t , i» . .

/

♦

«*

I

è

«

*

T*

■ m ' ihr ;

14-

E/c

Mkroskop

KI

Elewacja:

O;

z'üv

LI

,r

ffpmPEff

Plan.

È;

CL

f°o:

M,

M₂

!i)

k~=

J“!

'• i L -

50 C>

ZŁ

21

la l/lica X.

Łata pomysłu PPorro

Elewacja łaby.

Fi(J:6li:

rw

i\i

'J JT

Wplpl

⁽r%

3, iâS.

fei

m 1    ' ' "Ą j"' £

Ai#;

Erzeciecie

-im.

ti

Część środkowa łap; na której wspiera się libella iElewacya.

MrE r o ETum

Ji

7?

FiyGI

Plan.

ËP

Eè /

‘77

z'

Tta

R \ »

K$;J

. Po dz rałka wyryłana rurc e.

FigJ68.

47.

Erze ciecie

-O 7

"’/'V*

i

•Ant! ab su.

Figno

15.

Eańcełaiy.

Elewacja. r⁰⁰ S

«.

•• «

S> -

oS

=tTï

13

7>2

Obrączka, m składach..

Elełgrf’ Figrn.

Prz e ciście.

r*

"3

rrt

Tablica górna.

F;y. 6’5.

Fig.-W.

>s

A - -.....o.-bw-

|A

Plan części wewrie trznei. ^ Fig. 66.

_3? CL

.m.F5\ooo.

CL—

a-i

⁸®

0,073..

»

m

*3

%

*

___

•>

’

#

.

%

«

4#

■

m

y

.< -.s?

Sv

£

.

? S

IB

BS

M

li

V

Teodolit Ertla.

.E lewacy a.

FiiJ: 15.

K

11

c

s

Ł^S'

mwr?

TISpl

s.y

.

»

vm

TSTö"

!

L

T

■

naw

nil

/ ,

■

¹

ürT!

Mi«

TablicaJXJ*

X

'T

«

aUT

r ■

'di

r

36.

V

t:

fcagJK

SE

. T

zo

«

zEszÊl^ir,

2^ - - • •

I

SÄ1

r⁷

ï

v"~" ~

v\J

»I

«

11

•b v

r

-• ~~    ......,j

BiffiBBSH

*

8

u

V

.....'T”,

llllllliu, i

m

" :

m

£i

.

&

, «

Zl

m

ê

lii

I

4

/

.S

«

v

■

i

ï

»

Prze ciecie pionowe

Fi (j 16.

',:v^ “

o_

a.

==

HP'

\

s

ne -

.T

1 I

i

s"

a?

1

A

ta.

- ;

a q

:•

TakUmXIl .

CßQ

\

CH

ta

I

W2

^ o

}

N

H

n

»

ES3

PlM

#

>

I

■

I

i

Jiÿ.77.

d

I

/

/

/

I

I ■

[<&-

. V 'à ï

> ta

1

^5    ;    '    •

sssssm

HT

ssp

H <

X

/

/

;

! R

f|||

■

i';

H

r'

il

• CO o

Tl K

i

«

- £

*

J

feH

<

S?

1

C

1

m

i>

en

Fin. 74 .

£

4

«*

#

ta

-ce

/

ta

I

«r

•«

'TS*

4

s

r

©o

oo

«j

■‘V

S'ti pri

Tf

il

ii i r '

IL

V?

i h ©

If !

cd

E===

Te o dolit îrancuzkr uprosaz aiiy

Eiewacjra

O*

Fîa7o.

F--S~ —

0<

‘tf

It

>.

Um

rfî

1 ! ^‘J i>!|

b» I

g~,_.

b-

--

jsi -

łnnam

\ûpÀ

r%î

b— ^

r ^

p.

• -y

il-

•1|:

* #

dp

zr.

H njhi

•Ph

Si

■&>

K>

©®K

■ te

TT¹

ii

I-

P>,

■ - p

-—*

°iF? m

10 »

sV

s.

«H I

•1

hi

/s

::h

y>.

I,

il

J/j

ÏÏi

wo II 1 il

4/.

z <s>

oo

oo-

«j

■'* -* ■'

°52

T-

s.

le

■-

r-

o.

y*

-t

;P

f»

où

.«?

OC

.O

;

;

i

i

7

• ,

*.

i

i

»!

4

'

/

■

**

Przemiecie pionowe podług -linii J.J.

j)

//■

771

\P.

? o ÉT «

7j

i\

In

:a .....

T‘

ii

Has

Ft(J: 80.

i.

HET

5 I ■

i j'

[Liü

i

jnr

pkHIP!

■vJS

lii

17

®!

s,

,.v

iii

BÜS

•g«-.

II’

«*

LA.

w*

.R 1

, :•

er

I¹; l;i

fi

W CXxkÂÙjl<)^i-c    <UĄ. cl Q)^wcn fu? W^>(tie^V » Sjo^ i ifOlb ł t>c>tHva. rłlł,4S> - 4 )av1vo.ł*> ja W ic

►

x-

V-

V

Tablica XV.

<2

Narzędzie mwellacyjne Rochette a

F/y. FS-

C-

8\o

Ct

s»

0/

vp\o

■%

«t

'<do

et

7/

Â\î

o\

x>

Przecięcie podług linii A.B. n

rn

-yy::. ... Y

d/y FF.

-rmmsA-

■z

P-

..........

a—

Przecięcie podług linń C.B.

FVy. FF

B"

a/--------

B'

Grundwaga mularska

F/y F4.

rx\

• TT

Fiy. #2.

F/y. FJ.

//k

F"

"B

dey. <?/.

-—{F

■—-it

"/A

■™\ V

y/

\

»

•:

AY

Fig. 89

nssA

a-,

* Il

<£

SS

Fig. ,90.

ilit

IM tir

Tablica A T/

Crrandwaga wodna

IJ

Ê ■ I SJ

H

IIP

~ô~\

Fu/. 90. *9

““Ä

II!

X

Ij:; ;!'!

i! :il; Il

I ;.:'j

\>

Fig.90.fr

/

jT

>■

/•

<y

cT

le

Si

Ir

!!J

Taó/SaMlZ

Narzędzie niwellacyjne Egaujlta

Fig. FS.

' :J

: c ii

■■.ir .

-3-:

B.

UL

Biaj O

:«1

(<?'

Ua^ai J

ii

Ta

P7 1

jgl

1. rh ella

Fg/iF.

77⁰⁵r~^ß||

. ...

"zt

nr.

mâ

Ir

fi

a

i: "

■Ś

Narzędzie niwellacyjne z celownikamiilibellą.

Fig. 91.

or—

ID

A'

~~w

TTZ

B'

"l'UE

JJAj

Fig. FF.

Fig., 93.

a--

Sa/

•o

TT,

m.

~£.

PUH

&    -I~

îi '    V •".

■ "Z Ł*

u\

mm

....,. i_., N | $

Ö¹

■H

cflJj 2

>y

!T

da

Ll_.fr~~TU

ii S

3.

ar

‘->/]I

n.

zx

o!

I ______

?n

z *3T

r~ i,ÆV

FM.

Bi

li

îîi.

*ri

; i0g i =

ii i-i i: ii

Fu/ .91

Fu/ /OZ

I'! ■ ii!

JL.

B5

/i

WŚJ*

umiLiwr

■ 'liii

£38f

Tablica XVIII.

Fi/M

ÏÏ £

éX'X."

ŒSS

j§g

j- I

/■

Przeci/cie bçôenka /ilonerve J. " ^

Fi//. WO.

Hi

JO

»V,-------,r':i

/źy //$?/

cT

Przecięcie ô/èerika. /xozz\

cm.c

••

cim P

oC

Fty.o#.

D;

il

. ii

m]

id

/

%

i

r

V

;

%

cz

Tablùa XIX.

Narzędzie nxvellacyjrLe Le noir a

£îg : 10b.

xr~^

. .. ;

Tig.lOâi

II

J|-P

rfr

X.

ft

M-

X*

IBF

r\

XJ

tilii

EIB

L_

WM

(>

Ü3

i—

-2>S;

_B

;b

JB»

Eli=&

ms

SI

3a

gf

k%. '

i»

SL

c?

■iz>:

N'

ssa 17^7

105.

■y \

3=C-l^

-JL/Ig¹

JT

mil

ji II

11 11 11 i;i l

- j ii u 1111111111

S-

..

T.

ït<j: 106.

LB,

Il

oS

,£c-

vviXm\Ld©^e/ JLtw^.rA’LD^vtmftew Alle<jo i <3    iLO17Ao^cwv.a/7U»“482(4.) w s\ o.lôjuav Le/

■

w

Tabli ccl XI.

..Tàrcze nrwellacjjne

Ct

A

Elewacja..    zjrzociu.

Elewacja.

B' —

Fig: 10 8. Figjos.

z bjîrc.

Tar’ cza mwellacjjna. . Przecięcie pionowe.

Tij-    0/,    -l—

Wzslkose nsitutfJ.n.3..

Fig 11%.

Przecieaie poziome .

l|h    rn.

A-

JÏL

A/

b'

lie

a;

’A

iï

AA

ni-

:A

pgwg—

JS

yy

71

m.

Fig: 110.

si

n    V-

Elewacyeo oczne

rn

Pts

2.

■ü c

•A

AA

AA

üf

•o

X\N

Mg, 111.

TL

mr 1

mX

cL

ns

c'

vN

liüül

/>

Mr”

’tâ

TL

cl

H A

WM

v/y.

Ct

yy

A$AA

AAAi -1

ri'

ni

,r

,A

1HÜ

T~.....

IL

J-

.y

u- AaPütvc' ;,U>, j^itocK. qJL.Q)

wo i

vß^WdTiie^o i (SjJ'..LU( :91L.itti't'ivÆ 1À • x>⁽* A ' vv*'\Tu>j

l»AVlC-

L

:

*

W-.

J

*«r

iiia.

CJ

r"ôj

Spadfeomierz EurriiBira,

'S

Jùg. 1/0.

,b ■

ri

Hg. 11ó.

-Pr zeoiecropoliisiKH.

Fig.ni.

ItPi

«r

?» r

J.y tr

lÄ. Ä

Elewacja boczna

Fg.1M H

Vo

Al

.Elewacja zprzoda

Jig.t/S.

bi—⁵--in

ff

>■

V*?!

'ô:

Spadkoniigra z "busola.

Rzu tna płaszczyznę rownolepłu ein

jrtaszczvAny relu .

•I

w>

ZJ

" si.“ i y *j 11111111 lu n in¹ ilttii Im i i

Elewacja,

mierzertut/,

•S

Iïar7,edzie; ushnt innc do

-fc

■ /.

CŁ

Il—

I*

Tablica FFX1

PQ,

u,

■fC

)w

a-

//y. 125,

//

: nj

'tro ■

p[ /•/>/. m.

P

ciV-

*1

•i

•i

R'

§V ?

§

:s i

J!

<3

Jzq. 122,

,i.UJji(U„

a>

T*s<s* 1

«

~V—    ■ —i

Zf«

~~n

Eh

r-

Plan.

mm.

‘ni

*•

Fig.11 S.

I.

Y [?

B'

-T 's»' ź

■P*

fr

■m-

-'T')

-J

^ • p!>j t j ‘q+q- tHy

mn

irîîîl

'g

R=C

<!

.....ZJ-'ą + <l

; S\

W.

iv

H *1

» +H

-H

jr*

r'*¹

llliiiilll!liill(ITlli!l1llill!lllll! Ililllllllll

q -r> t //

il

• ■ 'S

mÈE)

^ «c____y

II

l

i

✓

jßk.

/

»

*v

W:J

u.

U,

--Qt-

4iV

Ar

C el q wnikA unlwrnj

TabUcaJJŒH!.

(D m

vrte

T®

ko

4’0

r i it

Fig. W..

°£

-rfeui

L.LU

J.I.U

fei

-U.LL

Pm

nu

-!

i\

L.

ss

«i

(*

my

. Spadkomrerz ?.. CKezj. /

Elewacja

Fia. 126.

B !l

F Liii

J—:

“"Alt?

3ästf

Plan.

Fig. 127.

O-'

Fig. 129.

I“ \

-'1

:.a

Celownik s fcałj

Tri⁻

\~--1

i-:

'V

r.r:i ii /PłŁ Tb--⁷ p

PH-

r,l

rr

>T

!nl    iii

Fi

tą ;

»!

La

ć'

IfPZh,

S -r-

'iirMEł/^

-c

*

h

'm

«

*

.

Mjß

#

<2.

SŁ

Ä“..

5-^1

\0i

.e

î<ï

Oi

pq tq

s ;S

■ft

/Yy. /JO.

;:-V

■7'

• JX

:N

L“J

cJ>

Lc

Tablica. yY AIII.

-B „

B"

u’

Fi₃.<31.

W*

jy. 132.

//

Zi

</

5s

5C

J;

<1

Eklimetr.z Eicsola.

Elewacya

Fief. 133.

S⁸

mA

qWV

m

vO ,

à°

1\0

âJ

ir

■3$0

ii

35

mû

J,

*Pg

il

IL

cb

eP.

C5

“ ::

Plan.

■£

-Er

£î/o

£h

! .|

I i!,

|W

ot

Ï7M

m

/#i 1

ml

aaijjiijiiiili

W.

c>a

ü>

? <y

A>

Ao

Cr

8'

r?

P'

lli

:p

V*

ms

üs

'«S¹

ifcą 5

Täfer

<1

(I

V-

7ÇA %

II

r

A

-V

*• ■

■

Tf

>

4

>pr -

P

)

»

*

»

t

*■

*

«

••

V

■i

Tahlim X X11T.

Et

•-

Nonius z.

Fig. 112.

A*

■V

-i

■m

■ Ł> ■

•S

■ 'Ą ' ■

Łi *•

*

5X

.'o .

«

•    t<3

iN

Eortina.

fl

xoM* E lewacya.

.0 oix

Fig. m.

FiglU.

o!

c-l

V* *

>Y«

“    • X

Ci

4*î

*s>

"HIs

<**

ix

.. Barometr

5?

X

Cx

Przecięcie podłużne naczynia.

Fig.m.

ls

E. ^

Fl —

dWOlill

SI !

.J

i-

*x

3

'■XFs

•...... v

.,• >

g 'ÏP

'S W

i ^

p> I-Ł) ^ q> **.

NO

a.

B ar orne tr Graj" X as s.ac ’

*

Elewacja.

■M g^Qfg

■§°jj ^ «    »

03' ^

J3| ■

Ph £

T&22

r'

:~

<'

*8

"a

h'

33

*>

*1

Ul

Fig. 136.

ł#

3©

QS

s'

* Koniusz.

Fig. 138.

łff

■4M-

;2'-

**

J.

a milht!U *

Ü GŁÓWNA Si

i.

X.

<v

*».•

«

r*

«

v *

♦ir

• *

.*

*

«H*

.0

*

*

** .

*•

JP

4

■

>

*■

*

-#■

»

.*■

#

«*-.

h

À

•*

*.

J

'•

v * *> v.

*•

♦*

*

-

■v

Jft

■ >*

i*< *

â#*r* * ;

:

k*.‘. ■ •

«

*

4

•^4

<J4

» , j

ł *

*

«fc

•-

(;/

■v'

i

)

4

s

..

..

\

ł

it?

mA

BIBLIOTEKA GŁÓWt i A 1

h* \ -JgĘ*

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

».

î|

hm

11-352555

OOO OOI - 06/0CT Xi

* -i \    ,a\

: «Hrł >#%

*

ÈM

!»

fei

<&

■■!•-

•-j

*r,

'V* J®»

*>y ^*5

4&rm* .    .»

•a*

t>* ■. s

V*®

•t--

i,.

•1;-

!JB

t:

±f.p

r ‘.

. 4. . - ■

1*3

r-z± T

, 'A

ys

k '- fi

'Vi

*r

*•

.•"ti

, Urn

** ■

*jp

|V ,v •’■ ■ 9<j

"iV

•ij

r>i

fxi

. V,4^

jfm

tk

St

;a é

- SC

•Jäüä*

Hrtr

■■■. -<a:

m

-ê% i

h.

•jLi

i «2

■⁴ ’ i

ëft

m Ä- *

If

•V

JŁ*

Ml

f ł*

Politechnika Krakowska

_____R ! II! ■    1_____n .____

% Biblioteka Politechniki Krakowskiej

■Æt

*>.• .

il

M

7%

*a

pi'-

K K

'j-lSfc ■ -

100000313383