iL, r

h

K - M

' ki

-

Z

Ir ¥    * Ar

P "

># '

■

E

V

1

, . Jwf ._ Ä. ^

\

KV

L">

K,

<<,Ss$

J?

s.

. V

.- »<

S

«

f-

*J¥4\

F^*

■y

i 4.

*r

M -y'

* r

*

vf

z

> - <Z ^

<

M

>

. 4

r

♦

X \/': • X

r ■ Vv ■    ".;>'

V"V-

X . »

«.

.    -- »,v

> *

*

'

-

Zr

*Sr

**

>„. -F

' *4

/

?"-■

V>

'V

k *

.%

. /W*

v . > >

44

4*

E

1

r

z*

-4

'

>*

z

• k

■

z-

■

x&:

#

w,„ -

h»

, -*m

V

VJ t

^ '

>

> > *

> - ..

U

-> \ ?

* ' ■ '

-~i

<**

f

I

■# *

k

f

M,

H- -

• ,v V~ 3

*r *

> i

Z v.^X

>

• ri- V

K

X *

k

N

Tt:{

U

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000300048

A^>

ft-:

C~:

ni

4M

MM

'V

fl

wo;

Ä»

MM8 L

M |g

t?M

*e

EGA

!f

::

iBIi

.7

’5S&

Ratgeber»ländliche Bauweise

= 10 Behöftsentwürfe mit Text und Tabellen =

entworfen, gezeichnet und verfasst von

Georg Körtling,

Architekt und Kgl. Bau-Sekretär.

7&ym g

Cassel. Oftfdj Verlag von Georg Dufayel.

öffentlichen Arbeiten

\£lH iothii

y⁷

ÄT

BISLIOiEüil PSLIIECSIiiem

kraköw 3.H04

Akc. Nr.

Vorwort.

V3,W

Vorwort.

Öler Gelegenheit hat, kleine Ortschaften, Flecken und Dörfer zu besuchen, wird neben den Resten einstiger gemütlich' anheimelnder Bauweise die geschmacklosesten Machwerke einer modernen Zeit, sogen. Zweckmäßigkeitsbauten, bewundern, oder richtiger gesagt, verurteilen müssen.

Wenn man einerseits die alten Heimstätten unserer Vorfahren in ihrem symmetrischen Aufbau und der oft malerischen äußeren Gestaltung betrachtet und sich unwillkürlich über das alte Bauwerk freut, so kann man andererseits die immermehr in Nüchternheit und Geschmacklosigkeit versinkenden laudwirtschaftlichen Bauten um so weniger begreifen, als doch unsere technischen Schulen sich von Jahr zu Jahr mehren und auch stets höhere Anforderungen an ihre Besucher stellen.

Der Uneingeweihte wird leicht die Ursachen unberechtigter Weise auf den Techniker zurückführen und den Technikerstand hierdurch verkennen, denn meist stammen diese Machwerke von Zimmer- und Maurer-Gesellen oder Vorarbeitern her, welche sich vor der Zeit selbständig machen und nun die fabrikmäßige und schablonenhafte Herstellung aller erforderlichen ländlichen Bauwerke betreiben. Die Prüfung der Bauentwürfe durch die Behörden in den Landkreisen beschränkt sich lediglich nur auf die baupolizeilichen, feuerpolizeilichen nud wohl auch gesundheitlichen Bestimmungen und Vorschriften, es fehlt ihnen leider eine Handhabe, für die Einwirkung auf die äußere Gestaltung.

So entstehen dann diese öfters abschreckenden Wahrzeichen einer nüchternen Zeit, die dann dem Techniker in die Schuhe geschoben werden.

Dies kleine Werkchen möge wirksame Abhilfe schaffen; es soll nicht nur ein Berater für den deutschen Landwirt sein und ihm Auskunft in allen baulichen Angelegenheiten erteilen, sondern es soll auch ein Leitfaden für solche Meister im Baugewerbe sein, deren Wirksamkeit sich vorwiegend auf die ländlichen Bauten erstreckt und den Nichteingeweihten auf alle bei Ausführung ländlicher Bauten vorkommenden Fragen erschöpfend Auskunft geben, sodaß auch technisch wenig geschulte Bau-

Handwerker in der Lage sein werden, das durch Erfahrung Bewährte an geeigneter Stelle nutzbringend zu verwerten.

Da die ländlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäude den heutigen Anforderungen des Wirtschaftsbetriebes oft nicht mehr genügen, vor allem jedoch in gesundheitlicher und baupolizeilicher Hinsicht, sowie nach ihrer Grundrisanordnung und Konstruktion nicht mehr empfohlen werden können, so habe ich unter. Verwendung einfacher Mittel — in den diesem Merkchen beigefügten Vorbildern — Vorschläge gemacht, wie man zweckmäßig und gefällig zu bauen vermag, ohne daß sich die Kosten für diese Bauweise wesentlich erhöhen werden.

Versuche, diesen Vorschlägen nachzueifern, werden nicht nur eine Freude für den Bauherrn sein und seinen Schönheitssinn und das Gefallen an seiner Heimstätte erhöhen, sondern sie werden auch eine Befriedigung für den ausführenden Meister sein und ihn anfeuern, nicht nur Zweckmäßigkeitsgründe walten zu laffen, sondern auch sein Bestreben stärken im Rahmen der gebotenen Mittel seinen Bauten ein gefälliges Aussehen zu verleihen.

Möge es jeder, der mit Anfertigung von Bauplänen pp., sei es auch die kleinste Ausführung, betraut wird, als Pflicht betrachten, nach jeder Richtung hin nur gesunde, zweckentsprechende, gefällig aussehende und praktische Bauwerke zu schaffen.

Dies Schriftchen soll dem Landmann ein treuer Berater sein und ihm bei Beachtung des Vorgeschlagenen, Nutzen und Segen bringen.

Cassel, im Juni 1906.

Der Derfasser.

Ratschläge

zur Herstellung pon Bauten im landwirtschaftlichen Kleinbetriebe für die Landbewohner.

Mahl iirs Grundstücks.

Die Wahl des Bauplatzes ist bei der Herstellung von Bauten ein wesentlicher Punkt, welcher nicht genug der Beachtung einpfählen und besonders aus gesundheitlichen Gründen nicht eingehend genug beachtet werden kann.

Licht und Lutt.

Es muß zunächst auf Luft- und Lichtzufuhr in ausreichendem Maße, sowie auf gesunden Baugrund gesehen werden.

Grundwasserstau!!.

Der Grundwasserstand muß genügende Berücksichtigung erfahren; je tiefer derselbe liegt, desto besser ist dies für das Bauwerk und den Gesundheitszustand der Bewohner. Feuchter oder verunreinigter Untergrund ist zu vermeiden.

Magfahiger Laugrund.

Auf gute Bodenbeschaffenheit ist aus Sicherheitsgründen für das Bauwerk ebenfalls zu sehen; vorzuziehen ist Felsboden, Kies und gut gewachsener, trockener Lehmboden.

Lat eines Sachverständigen vor Hnhfluf des Bauplanes.

Sehr empfehlenswert ist, vor Auswahl bezw. Ankauf eines Bauplatzes den Rat eines Sachverständigen einzuholen.

Breite und Tiefe des Gruubmauerwerks.

Das Grundinauerwerk von Bauwerken ist stets in genügender Breite und mindestens in 1 m. Tiefe unter dem Erdboden — bis zur frostfreien Tiefe bezw. bis zum tragfähigen Baugrund — zu führen.

Schutz gegen BeuchtlgKeit.

Für genügenden Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, besonders bei Wohngebäuden, ist Sorge zu tragen.

Bebauung durchjuuchter Grunbltücksteile.

Baustellen, welche bei früherer Benutzung durchjaucht sind, dürfen erst dann bebaut werden, wenn alle verdorbenen Schichten beseitigt und durch reinen Kies oder Sandboden ersetzt sind.

Stellung der Wohngebäude.

Den Wohngebäuden ist eine möglichst freie Lage zu geben, sodaß die Sonnenstrahlen auch zur Winterzeit an den Sonnenseiten den Fußpunkt der Gebäude treffen. Alle Bauten sind in der vorgeschriebenen Bauflucht zu errichten und so anzuordnen, daß sic dem Straßenbilde stets zur Zierde gereichen.

Zmiftbrnräumr der einzelnen Bauwerke.

Für nicht zusammenhängende Bauwerke wird ein mindestens 5 m. großer Abstand von einander empfohlen, falls sich in einer gegenüber liegenden Seite Öffnungen für Belichtung oder Lüftung befinden.

Lagr brr rimrlnnt Bäume.

Die Schlafzimmer sind am besten auf der Ostseite, die Küchen, Vorratskammern re. auf der Nordseite anzulegen.

Lagr brr Scheunen.

Die geeignetste Lage für Scheunen ist die Längsfront nach Norden, Nordost oder Osten auf trockenem, wenn möglich etwas erhöhtem Baugrund. In Gebirgslage ist es sehr wünschenswert, wenn Scheunen so gebaut werden, daß das Einbansen des Getreides von erhöhtem Standpunkt aus geschehen kann.

Oeberlichtlichkeit der Stallgebände.

Die Ställe muffen vom Wohn- oder Wirtschaftsgebände leicht zu übersehen sein.

Stellung der Stallgebäude.

Stallgebäude sind zweckmäßig auf flacher Bodenerhebung zu errichten ; tiefliegende Stallgebäude leiden sehr durch das Eindringen von Feuchtigkeit. Ein trockener, durchlässiger Baugrund, soivie undurchlässiges Felsgestein — falls letzteres seitwärts geneigt ist — sind der beste Baugrund.

Frudjtrr Baugrund.

Wird man durch Verhältnisse gezwungen, auf feuchtem Baugrunde zu bauen, so muß dem Übelstande durch Auffüllen oder Drainicreu des Baligrundes abgeholfen werden.

Anlehnung an einen Berg.

Lehnen sich Baulichkeiten an einen Berg an, so muß für genügende Isolierung derselben durch Anleguilg eines Grabens, oder durch Futtermauern gesorgt iverdeu.

Traufpflastfr.

Die Anlage eines 1 m. breiten Traufpflasters, mäßig nach den Grundmauern zu ansteigend, ist für Wohn- und Wirtschaftsgebäude sehr empfehlenswert.

Lage der Stallfronten.

Die Hauptfront mit Tür- lind Fensteröffnungen soll bei Rindviehställen möglichst nach Westen liegen, dieselbe kann jedoch auch nach Osten angelegt werden, wenn das Grundstück genügend gegen Ostwinde geschützt ist. Bei der Lage nach Süden werden die Ställe meist sehr stark von Insekten heimgesucht. Für Pferdeställe ist die östliche oder nordöstliche, für Schweineställe und Schafställe die südliche oder südöstliche Lage vorziehen.

Gnmbrisanordmmg.

Bei der Anlage von Wohngebäuden ist möglichst auf bequeme und praktische Einrichtung bezw. Anordnung der Räume zu sehen. Im Erd-geschosse sind zweckmäßig die Küche und 2 bis 4 Zimmer unterzubringen. Das Dachgeschoß ist nach Bedarf auszubauen, erforderlichen Falls kann auch ein Stockwerk über dem Erdgeschoß angelegt werden. Vorteilhaft ist es, wenn sämtliche Räume vom Flur bezw. Treppenhause direkte Zugänge erhalten.

Leitung und Raudjrotjrr für die Mahnräumk.

Die zu Wohnzwecken bestimmten Räume müssen sämtlich heizbar eingerichtet werden. Für die Anzahl der Rauchrohre rechne man für eine Ofenfeuerung 85 qzm. und für eine Küchenfeuerung 200 qzm. Querschnittsfläche. Die Abmessung soll nicht unter 14 zm □ für einfache Rauchrohre betragen. Besteigbare Rohre dürfen nicht unter 42/47 zm. im Lichten groß angelegt werden. Für Küchen ist die Anordnung von Wrasenrohren erforderlich, wenn nicht in anderer Weise für Abzug der Wasserdämpfe gesorgt wird.

Debkngklgllk.

Auf die Anlage genügender Nebengelasse wie Vorrats- oder Speisekammern, Milchkeller rc. ist möglichst Rücksicht zu nehmen. Die Anlage von Wandschränken ist empfehlenswert. In dem ain besten nach Norden anzulegenden Milchkeller dürfen nur die Milch, die Milcherzeugnisse und die hierzu notwendigen Geräte aufbewahrt werden.

üntrriifHming.

Die Unterkellerung des ganzen Wohngebäudes ist aus gesundheitlichen Rücksichten das Beste, oder es müssen Luftkeller mit Luftzuführung unter den Wohnräumen angelegt werden.

Gröhenverhgltnls und Ausstattung der finjriuen Räumr

Küche:

Für die Küche genügt meist ein Raum von 15 bis 20 qm., welcher gut belichtet sein muß und sich leicht entlüften kann. (Die Anlage einer kleinen Küche wird sich meist unangenehm fühlbar machen, da sich die Hausfrau sowie die Kinder den größten Teil des Tages darin aufhalten werden.) Es einpfiehlt sich, die Wände der Küche auf etwa 1 bis 1.30 in. Höhe vom Fußboden ab mit Ölfarbenanstrich zu versehen und den übrigen Teil der Wände sowie die Decken zu weißen, was stets einen freundlichen Eindruck macht und die Sauberhaltung erleichtert. Der Fußboden ist zu dielen, oder als Klinkerpflaster auszuführen.

Wohnzimmer.

Für die Wohnzimmer sollte man nie eine Grundfläche unter 15 qm. wählen, die Größe der Räume wird sich jedoch in erster Linie nach den Wünschen des Baulusligen richten. Die Fußböden sind zweckmäßig zu dielen und zu firnissen, der Firnisanstrich 'st alljährlich, oder je nach der Abnutzung zu erneuern, weil dies die Haltbarkeit der Dielung erhöht. Die Wände sind mit nicht zu dunkler Tapete zu tapezieren; die Decke ist zu weißen.

Schlafzimmer.

Es empfiehlt sich, das geräumigste Zimmer als Schlafzimmer zu benutzen und dementsprechend, je nach der Stärke der Familie, weitere Schlafzimmer für Töchter und Söhne anzulegen. Die Größe der Schlafzimmer sollte nicht unter 20 qm. Grundfläche betragen. Dielung, Wände und Decken sind wie vor beschrieben auszuführen.

Anlage von Türen und Fenster.

Für eine genügende Anzahl von Türen und Fenster ist zu sorgen. An langen Wänden legt man meist die Tür in der Mitte an, während es sich empfiehlt bei kurzen Wänden die Tür seitlich anzubringen, damit noch Platz für die Aufstellung von Möbelstücken verbleibt. Die Türen werden in der Regel 0.90—1 m. breit und 2 bis 2.20 m. hoch angelegt. Die Fensteröffnungen zu Wohnräumen werden häufig viel zu klein angelegt; man sollte bei Wohnräumen Fenster unter 1.50—2.00 qm. Fläche überhaupt vermeiden. Schlafzimmerfenster sind am besten mit Liiftungsklappen zu versehen.

Höhe der Wohnräume.

Die lichte Höhe der Wohnräume wird meist nur so hoch bemeffen, wie es die Baupolizeibehörde als Mindestmaß vorschreibt. Dringend anzuraten, ist eine lichte Zimmerhöhe nicht unter 2.75 m. (noch besser aber 3 m.), da dies zum Zwecke der Lüftung und Beleuchtung von großem Vorteil ist.

Anlage der Treppen.

Auf dem Lande findet man häufig, daß die Treppen in Bezug auf die Steigungs- und Auftrittsverhältniffe sehr unbequem angelegt sind. Man trifft nicht selten eine Laufbreite von nur 0.75 m. und weniger, zwischen den Treppenwangen; eine Steigungshöhe von 19—20 zm. und mehr, eine Auftrittsbreite von nur 24 zm. und weniger sowie eine Kopfhöhe von nur 1.75 in. und weniger; solche Treppen sind natürlich sehr beschwerlich zu steigen. Als Abmessung für Treppen zu Wohn-räumen sollte man als Steigung nicht über 18 zm. als Auftrittsbreite nicht weniger als 28 zm., als lichte Laufbreite nicht unter 1 m. und als Kopfhöhe nicht unter 2 m. nehmen; auch sollten Podeste mindestens die lichte Laufbreite, also nicht weniger als 1 m. Tiefe erhalten.

Sämtliche Treppen sind mit Handgeländern zu versehen, welche das Durchfallen von Kindern nicht zulassen und so eingerichtet sind, daß sie das Abrutschen auf den Geländern nicht gestatten.

Es empfiehlt sich, die Auftrittsflächen von recht hartem Holze zu

wählen.

Anlage der Aborte.

Die Aborte, welche in hellen, gut zu lüftenden Räumen anzulegen sind, sollen möglichst mit den Wohngebäuden verbunden sein, damit die Benutzung, namentlich zur Nachtzeit, nicht unbequem ist. Die Aufstellung eines leichten, beweglichen Abtrittes von Holz, am Rande der Miststätte, ist für das Gesinde empfehlenswert. Die Ableitungsrohre müssen genügend weit in nur senkrechter Richtung über der Grube oder Tonne pp. angelegt werden. Die Gruben und Tonnenräume müssen wasserdicht angelegt werden und mindestens 5 m. vom Brunnen oder öffentlichen Gewässern entfernt bleiben; sie sind sicher abzudecken und gut mit Lüftungsrohren, die über das Dach hinausragen, ju entlüften.

Abmessungen für Stallgebäude.

Bei Stallgebäuden wird häufig die Abmessung und Höhe der Räume nicht geilügend berücksichtigt. Ein übermäßig hoher und zu groß angelegter Stall wird meist kalt. Bei 3 bis 6 Stück Großvieh genügt eine lichte Höhe von 2.50 m., bei 9 bis 12 Stück Großvieh empfiehlt es sich, nicht unter 3 m. lichte Höhe zu bauen. Bei Schweineställen für 2 bis 3 Schweine genügt eine Höhe von 2 m., sodaß man darüber noch den Hühnerstall anlegen kann.

Taubenschlag.

Die Anlage von Taubenschlägen ist am zweckmäßigsten im Giebel der Gebäude anzuordneil.

Standgrößen für die einzelnen Tiergattungen.

Für Arbeitspferde wird eine Standlänge von 2.70 bis 3 m. und eine Standbreite von 1.30 bis 1.50 m. gefordert. Der Stand einer Kuh sollte 1 bis 1.25 m. breit und 2.50 bis 2.70 m. lang; derjenige für einen Bullen oder Ochsen 1.50 m. breit und 2.80 m. lang sein.

Für Jungvieh genügt ein Stand von 2.10 bis 2.30 m. Länge und 0.95 bis 1.10 m. Breite.

Die Bucht für einen Eber oder für eine tragende Sau soll mindestens 3.50 qm. bis 4.— qm., für ein Mastschwein 1.75 qm. bis 2 qm. groß sein.

Rröhenermittfung für Scheunen.

Zur Ermittelung der Größe von Scheunenräumen ist der Durchschnitts-Ertrag zu berechnen. Es erfordern 1 ha. Wintergetreide (Weizen oder Roggen) 80 — 100 kbm. Bansenraum, 1 ha. Sommergetreide 60 — 70 kbm. Banseuraum, 1 ha. Raps = 100 kbm. Bansenraum, 1 ha. Klee — 50—70 kbm. Bansenraum, 1 ha Luzern, — 60—80 kbm. Bansenraum, und 1 ha. Heu — 40—60 kbm. Bansenraum.

Anlage von Vüngerltätten.

0.42 kbm. zu rechnen.

Düngerstätten sind stets 5 m. vom Brunnen oder öffentl. Gewässern entfernt anzulegen. Für 1 Stück Großvieh sind = 3 qm. und für Jauchegruben

Wasserbedarf.

= 10 Liter, = 50 „ , = 50 „ ,

Brunnen müssen an Wasserbedarf täglich mindestens liefern: für einen Menschen „ ein Pferd „    „ Rindvieh

und

„ ,, Schaf „ „ Schwein

Racköfen.

An Herdfläche für 1 Scheffel (55 Liter) Mehl sind 1.20 qm. erforderlich. Die Herdsohle ist am besten einförmig im Verhältnis 3 : 4,

Mundloch 0.47 bis 0.62 m. breit, 0.23 bis 0.26 m. hoch und 1.10 m. über dem Fußboden anzulegen. Abstand des Gewölbes von der Herdsohle 0.36 bis 0.47 m. bezw. 0.41 bis 0.72 m. im Scheitel.

Allgemeines mit besonderer Lerücksichtigung der StaHbautNL

Anlage non fDiftftiittrn, '/auchrgrubrn n f. m.

Jauchegruben, Miststätten, Abortgruben und Eingänge zu Aborten sollen nie direkt an den Straßen, oder vor den Häusern nach der Straße zu angelegt werden, da dies aus gesundheitlichen Rücksichten, sowie auch aus Schicklichkeitsgründen zu verwerfen ist. Düngerstätten und Jauchegruben sollen stets einige Meter von den Ställen entfernt angelegt werden.

Licht und Luft für Stallungen.

Ebenso wie genügend Licht und Luft für unsere Wohnräume unbedingt gefordert werden muß, so muß auch für genügende Lüstling und Beleuchtung der Ställe gesorgt werden, da dies für beit Gesundheitszustand des Viehes von großer Bedeutung ist.

Stallfuhdödkn im allgemeinen.

Die Stallfußböden müßen möglichst undurchlässig sein, um sie leicht reinhalten und namentlich bei Ausbruch von Seuchen wirksam desinfizieren zu können.

Puhbödrn für Pfrrör= und Aindvirhftälle. •

Der beste Fußboden- für Pferde- und Rindviehstallungen ist ein Ziegelsteinrollschichtfußboden von hartgebrannten Klinkersteinen in Zement mit nicht zu enger Zementausfugung; bei Rindviehstallungen ist auch ein geriffelter Betonfußboden angängig.

Puhböden für Schwelneftäfir.

Für Schweineställe ist ein Zementbetonfußboden der beste. Zur Herstellung eines trockenen, warmen Lagers wendet man am besten im hinteren Teile der Buchten Pritschen an.

Fitftbnbm für Stbafftällr.

Für Schafställe genügt ein Tennenfußboden, derselbe wird aus gutem Lehm unter Zusatz von Häcksel und Ochsenblut gebildet und bei der Herstellung festgestampft.

Grfäür der Fuhböbrn und 7aud)prhmrn.

Die Standplätze aller Tiere müssen eben, mit mäßigem Gefälle nach den Jaucherinnen hin angelegt werden. Das Gefälle der Stallfußböden für Pferde und Rinder genügt bei einer Standlänge von 3 m mit 4 bis 5 zm. bei männlichen Tieren mit 6 bis 7 zm., für Schweineställe wendet man am besten ein Gefälle von 1 : 12—1 : 15 an.

Das Gefälle soll gleich bei den Krippen beginnen. Den Jaucherinnen gebe man für 1 m. = 1 zm. Gefälle, damit der Urin nicht stehen bleiben kann.

vkckkn der Stallungm.

Da über den Decken der Stallungen meist Futterstoffe rc. aufbewahrt werden, so müssen die Decken der Ställe für die Ausdünstung dicht und undurchlässig sein, es wird dies bei hölzernen Decken am besten durch Anwendung des gestreckten Windelbodens erreicht. Besser ist jedoch die massive Decke, da die Windelbodendecke besonders bei Rindvieh- und Schweineställen zu sehr unter dem Wasserdampfe leidet. Diesem Übelstande kann jedoch zweckmäßig durch Unternagelung von starker Dachpappe mit verzinkten Nägeln auf Brettschalung abgeholfen werden, doch muß dann die Decke zwischen Pappe und Schalung mit der Außenluft in Verbindung gebracht werden.

Milagk von Türm.

Es empfiehlt sich, die Türen für Pferde und Rindviehställe 1.30 bis 1.70 m. breit und 2.25 bis 2.60 m. hoch und die Türschwellen einige Zentimeter über dem Erdboden — jedoch in gleicher Höhe mit dem Stallfußboden — anzulegen. Die Türen müssen gut schließen, nach außen aufgeschlagen und an der Außenwand mit Haken zum Aufhalten versehen werden. Die Türpfosten dürfen keine scharfen Ecken erhalten.

Jlnlagr brr Frnftrr.

Für die Fensterflächen bei Pferde- und Rindviehstüllen sollte man mindestens x/i2 der Grundfläche nehmen. Die Fenster sind möglichst hoch unter der Decke anzubringen, dainit den Tieren das Licht nicht direkt in die Augen fällt; sie sind also über den Köpfen der Tiere anzulegen, hierdurch wird auch die schädliche Einwirkung von Zugluft aufgehoben. Für Schweine- und Mastställe ist die Beleuchtung weniger wichtig, für alle anderen Stallungen, besonders Pferdeställe aber ebenso wichtig wie bei der Anlage von Wohnräumen für Menschen.

Zur Verglasung der Stallfenster verwende man am besten Milchglas, bläulich mattes Glas, Rohglastafeln, oder gewöhnliches Glas, welches jährlich mit Kalkfarbe zu streichen ist. Sollten die Fenster zugleich zur Lüftung dienen, so verwende man eiserne-, um die senkrechte Achse drehbare Fenster. Die Anordnung von wagerechten Kippfenstern ist nicht empfehlenswert, weil auf die schräg liegenden offenen Fenster zu viel Staub und Schmutz niederschlägt.

Lüftungsanlagr- lilagprrdjtr Lüftung.

Bei kleinen Stallbauten empfiehlt sich die wagerechte Lüftung verinittelst 15—25 zm. weiter, 2 m. von einander liegender Öffnungen in den Wänden, unterhalb der Stallldecke, mit verschließbaren Klappen. Mehrere Öffnungen an einer Wand können zweckmäßig an einfache Stangen unter Anwendung leicht beweglicher Schieber angeschloffen werben und vermittelst eines Hebelzeuges nach Bedarf ganz oder teilweise geschlossen werden.

Einfache senkrechte Lüftung.

Für größere Stallbauten wendet man in den Futtergängen ain zweckmäßigsten die senkrechte Lüftung durch 15 zm. weite Dunstrohre an, welche durch die Stalldecke hindurch gehen und mit oberer Saugkappe versehen sind. Auf 5 bis 7 Tiere ist ein Dunstrohr zu rechnen.

Lüftung durch tzofflchlllte.

Entschieden vorteilhafter ist die Anwendung hölzerner, in solider Weise hergestellter Schlote, welche nicht zusaminen trocknen dürfen und sowohl innen wie außen mit guter Dachpappe zu verkleiden sind, um dem Durchdringen der Stalldünste vorzubeugen und etwaige feuchte Niederschläge vom Holzwerk abzuhalten. Die Schlote sind der Länge nach durch 2 sich kreuzender > Scheidewände in vier Abteilungen zu zerlegen, die im Kopfe der Schlote nach vier verschiedenen Seiten sich öffnen lassen, sodaß ein oder zwei Abteile, die unter dem Wind liegen, Luft aufnehmen, während die anderen Abteilungen Luft absaugen. Die inneren Scheidewände werden am besten etwas über die Stalldecke verlängert und mit wagerechtem Boden versehen, welcher der von außen zutretenden Luft eine wagerechte Richtung gibt und gleichzeitig die abziehende Luft in wagerechter Richtung nach der senkrecht aufsteigenden Abteilung des Schlotes zwingt.

JHnlfigp der Krippen und Kaufen.

Als Krippen verwende man genügend iveite, von nur undurchlässigen Materialien verfertigte. Krippen von Holz sind nicht empfehlenswert; am besten sind von Ziegelsteinen gemauerte Krippen mit Einlage von glasiertem Ton oder innen emailliertem Gußeisen. Scharfe Kanten sind zu vermeiden, die Ecken daher abzurunden. Es empfiehlt sich, für Pferde für jedes Tier eine besondere Krippe anzulegen; für Rindvieh sind jedoch durchgehende Krippen zweckmäßiger.

Zwischen Krippe und Wand sollen keine Hohlräume gebildet werden, da hieraus sonst leicht Schmutzwinkel entstehen, die ebenfalls die Übertragung und Weiterentwicklung von Krankheitsstoffen verursachen können-Für Pferde lege man je nach der Größe der Tiere den Krippenrand 1.10 bis 1.20 m. hoch, bei erwachsenen Rindern höchstens 60 zm. hoch über dem Fußboden an.

Die Raufen bringe man mit ihrem unteren Rande nur 20—30 zm. von den Krippen entfernt an. Eiserne Krippen und Raufen dürfen keinen Bleifarbenanstrich erhalten. Aufrechtstehende Raufen sind für Pferde sehr zu empfehlen.

KkerdeltanLabgrenfting.

Die beste Abgrenzung der einzelnen Stände in Pferdeställen wird durch feststehende, eingenutete Bretterwände gebildet, da sich die Tiere dann nicht schlagen können, was bei Anwendung von Lattierbäumen sehr leicht möglich ist. Die Bretterwände müssen vorn etwa 2 und hinten 1,50 m. hoch sein.

Lchmeineltiillabgrensimg.

Schweineställe trennt man durch etwa 1,20 m. hohe Zicgelstcinwände in einzelne Buchten. Man verschließt dieselben nach der Stallgasse zu mit eisernen, nicht mit Bleifarbe gestrichenen Gittern, oder mit Eichenholz-Klappen und Türen.

TummrlplätiP.

Die Anlage von ausreichenden Tummelplätzen ist für alle Tiere sehr empfehlenswert, besonders bei Wirtschaften mit größerer Schweine-

zucht. Für Schweine darf der Tummelplatz nur zur Hälfte gepflastert sein, damit die Tiere wühlen können. Es empfiehlt sich, in der Mitte des möglichst schattig zu wählenden Tunnnelplatzes einen Reibepfosten anzubringen.

Maller uir Träniir.

Zum Tränken der Tiere sind am besten Wasserleitungen in den Ställen anzulegen. Brunnenwaffer ist vor dein Tränken in geeigneten Behältern daselbst zu sammeln, damit die Tiere nicht zu kaltes Wasser bekommen, da dieses leicht die Gesundheit gefährden kann.

Mahl brr Baustoffs.

Bei Auswahl der Baustoffe sollte in erster Linie auf beste Beschaffenheit derselben gesehen werden und erst in zweiter Linie auf Billigkeit, da billige Baustoffe meist minderwertig sind und später die Unterhaltungskosten wesentlich erhöhen.

Funbamrnt und Lockkilteiur.

Für das Grundmauerwerk kommen meist nur Sandbruch bezw. wo die örtlichen Verhältniffe es bedingen, Basaltbruchsteine zur Verwendung. Je dichter der Sandbruchstein ist, desto besser eignet er sich für das Grund- und Sockelinauerwerk der Wohngebäude, da er dann eine Übertragung von Feuchtigkeit ausschließt.

2iegrllteiuk.

Für das aufgehende Mauerwerk, die inneren Kellerwände u. s. w. findet am meisten der gebrannte Ziegelstein Verwendung. Haupterfordernis ist, daß die Ziegelsteine gar gebrannt sind, um die erforderliche Festigkeit und Wetterbeständigkeit zu gewährleisten.

Den Grad des Brennens erkennt man am Klange der Steine, je schärfer der Stein gebrannt ist, desto heller ist der Klang. Für Umfassungswände, Gewölbe und innere Kellerwände ist ein scharf gebrannter Ziegelstein vorzuziehen. Innenwände über dem Keller bezw. über dem Erdboden können, wenn sie nicht belastet werden, von weniger scharfgebrannten Steinen hergestellt werden.

Feldbraudffegelfteiuk.

Die sogenannten Feldbrandziegelsteine eignen sich nicht für Um-sassungswände und belastete Innenwände, sie sind am besten ganz aus-

zuschließen; ihre Verwendung kann nur aus Billigkeitsgründen für unbelastete Scheidewände zugelassen werden.

Strinmatmal für Stalibautrn.

Für die Umfafsungswände der Stallbauten ist als bestes Material ein mittelstark gebrannter Ziegel-, Schlacken- oder Kalktuffstein zu empfehlen, da derartige Steine genügend porös sind, so halten sich die Ställe im Sommer kühl und im Winter warm, was auf den Gesundheitszustand des Viehes von großer Bedeutung ist. Feinkörnige Sandsteine oder Basaltsteine eignen sich weniger zu Stallwänden, da sie undurchlässig sind und sich hierdurch meist dumpfe feuchte Stallluft entwickelt; auch wird die Stallluft zu sehr abgekühlt und es bilden sich leicht Schimmel und Pilze.

fßörtrl.

Zur Mörtelbereitung ist nur reines Wasser zu benutzen, da sonst feuchte Wände entstehen, auch ist nur guter, reiner scharfkörniger Sand, frischgebrannter Kalk oder Portlandzement, gegebenen Falls auch Traß und Gips zu verwenden. Die Mörtelmischung muß im richtigen Verhältnis geschehen und die Mischung eine durchaus innige sein.

Kalkanstrich bei Stallräumrn.

Vielfach wird bei Stallräumen unrichtiger Weise ein Leimfarbenoder ein Ölfarbenanstrich angewendet, durch den die Steine undurchlässig werden; man verwende deshalb nur einen unschädlichen Kalkanstrich.

Drr rheinische Schwemmstein.

Der rheinische Schweinmstein eignet sich meist nur zur Herstellung unbelasteter, innerer Scheidewände; er zeichnet sich durch geringes Gewicht und große Durchlässigkeit aus.

Das tzolj.

Als Bauholz kommt hauptsächlich die Kiefer und Fichte in Betracht, auch wird die Eiche zu Lagerhölzern und äußeren Fachwerkswänden benutzt. Im Jahre der Benutzung oder im Saft gefälltes Holz ist von allen Baualisführungen möglichst auszuschließen. Nach dem Einschlagen muß das Holz von der Borke vollständig befreit werden. Faules oder raupenfrüßigeS Holz ist gleichfalls von der Verwendung auszuschließen. Hellscheincnde Jahresringe mit blassen Zwischenräumen zeigen einen gesunden, frischen (Stamm an. Gegen Eindringen von Feuchtigkeit, bietet bei trocknen Hölzern ein sachgemäßer Ölfarbenanstrich, Karbolineumanstrich oder Lacküberzug den besten Schutz. Innerhalb der Einmauerungen ist das Holzwerk mit Ausnahme der Hirnholzflächen zu teeren oder mit Kar-bolineum zu streichen. Die Balkenköpfe sind trocken einzumauern, damit kein Mörtel an die Hirnflächen tritt. Am besten schützt man das Holzwerk durch möglichsten Luftzutritt.

Das Cilrn.

Der gefährlichste Feind des Eisens ist der Rost. Gegen denselben schützt man das Eisen durch Einbetten in eine dünne Zementschicht, auch empfiehlt es sich, das Eisenwerk vor der Verwendung mit Mennige, oder einer anderen Rostschutzfarbe zu streichen; vor dem Anstriche muß jedoch jeder Rost entfernt werden. Das Eisen muß dicht sein, ein sehniges Gefüge haben, darf weder kalt noch rotbrüchig sein, noch darf es Langriffe oder sonstige mangelhafte Stellen aufweisen.

Bfttadjunßsmatfrial.

Für die Bedachung sind vorzugsweise Schiefer und gebrannte Dachziegel zu verwenden.

Dachlchirfer.

Der Dachschiefer hat eine bläulich-schwarze Farbe und eine glatte Oberfläche, klingt beim Anschlagen hell und saugt nur verschwindend wenig Waffer auf. Der Schiefer darf weder Schwefelkies noch Sandlöcher enthalten.

Dachsirgkl.

Die Dachziegel müssen aus gutem Material hergestellt und scharf gebrannt sein, sie müssen beim Anschlagen hell klingen, undurchlässig sein und eine glatte Oberfläche haben. Durchlässige Dachziegel und solche aus weichem Material sind von der Verwendung auszuschließen. Vorwiegend gebräuchlich sind die sogenannten Falzziegel.

Drurrlichrrhrit.

In erster Linie sind hier die betr. baupolizeilichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen wird auf nachstehende Ausführungen verwiesen.

Anlage der Schornltrinr.

Die Schornsteine sind stets von Grund aus zu mauern, dabei ist zu beachten, daß sämtliches Holzwerk mindestens 30 zm, von der Innenkante der Schornsteinwange entfernt bleibt. Die Schornsteine sind außen und innen, aber ganz besonders innerhalb der Balkenlagen vollfugig zu mauern und zu verputzen. Die Entfernung von nicht fettersicfjer bekleidetem Holzwerke muß mindestens 1 m. betragen, die Schornsteine sollen innerhalb der Balkenlagen und in der Dachauswechselung mit mindestens 25 zttt. starken Wangen gemauert werden. Die Reinigungstüren sind am besten, auch da, w es nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, innerhalb der Gebäude mit dicht-schließenden, unverbrennlichen Zwangssicherheitsverschlüssen mit doppelten Düren zu versehen, während im übrigen allgemein 1/2 Stein starke Wangen für Schornsteine genügen, sind dieselben, ivenn die Schornsteine durch Stallungen, Schelmen oder Lagerböden geführt werden, mit 1 Stein starken Wandungen auszuführen,

Das Brttadjungsmatrrial.

Das Bedachungsmaterial muß aus Sicherheitsgründen stets feuersicher sein und die Dachdeckung möglichst dicht ausgeführt werden.

Brandmauern.

Stallungen und Scheunen sind mit Wohnräumen möglichst nicht direkt zu verbinden. Es inüßte hier stets eine mindestens 25 zra. starke, massive Trennungswand l sogen. Brandmauer) die keine, oder nur ivenig Öffnungen, welche mit selbsttätig zufallenden, in Falz einschlagenden Eisenblechtüren zu verschließen sind, hergestellt werden. Die Brandmauern müssen in der Regel 30 zm. über das Dach hinaus geführt werden.

Anlage van l:ffol)tiräumni über Ställrn oder Scheunen.

Sollen Wohn räume über Stall- oder Scheunenräumen angelegt, werden, so sind die Stall- und Scheunenwände stets mindestens 25 zm. stark massiv herzuste llen. Die Decken sind gleichfalls massiv auszuführen..

Aul) ere Erscheinung der Baulichkeiten.

Auf möglich st saubere und nach den besten Regeln der Technik solide Ausführung ist besonders zu achten. Bei Backsteinrohbau empfiehlt es sich, die Ansiä jten mit ausgesuchten Steinen auszuführen, evtl, auch nur zu den Ecken,, Bändern pp. besonders ausgesuchte Ziegelsteine oder

Verblendsteme zu verwenden und die Zwischenfelder zu verputzen. Besonders ausschlaggebend für die Wahl der Ausführung der äußeren Ansichtsflächen sind die örtlichen und kliinatischen Verhältnisse. Ein freundliches und gefälliges Aussehen ist sehr empfehlenswert, zumal sich dies durch geschickte Anwendung der verschiedenen Baustoffe meist ohne erhebliche Mehrkosten ausführen läßt. Besonders ist auf die Farbenzusammenstellung zu achten. Bei weißen Sandsteinsockeln und Sohlbänken mit roten Ziegelsteinansichtsflächen wähle man für die Bedachung graue oder schwarze Farbe, desgl. bei roten Ziegelsteinen mit Putzflächen. Bei gelben Ziegelsteinansichtsflächen wähle man für die Bedachung rote Farbe mit weißem Sandsteinsockel und Sohlbänken. Bei roten Ziegelsteinen wirkt eine weiße Aus-fugung, bei gelben Ziegelsteinen eine schwarzgefärbte Ausfugung sehr gut. Eine malerische Wirkung der Bauwerke läßt sich auch durch Anwendung von Ziersachwerk erzielen. Die zwischen dein Zierfach werk liegenden Felder sind mit Hellem Putz und die Hölzer mit dunkelem Anstrich zu versehen, was stets einen freundlichen Eindruck hervorrufen wird. Bei Anwendung von Zierfachwerk einpfiehlt es sich, das Holz scharfkantig zu lassen, da dasselbe durch abfasen an Wetterbeständigkeit verliert. Überstehende Dachsparren pp. geben dem Bauwerk durch Profiliere,: und Anstrich mit farbigem Absetzen einzelner Teile, sachgemäß ausgeführt, ein gefälliges Aussehen. Eine weitere Belebung der sonst eintönigen Flächen läßt sich auch noch durch geschickt angelegte Vor-, Auf- oder Anbauten und Mauervorsprünge erzielen. Die Anbringung von Dachrinnen und Abfallrohren von Zink — im allgemeinen nicht unter Nr. 12 — mit verzinkten Rinneisen und Schelleiseu, mit gutem, paffendem Ölfarbenanstrich, ist zu empfehlen.

Für Stallgebäude empfiehlt sich Ziegelrohbau, da derselbe weniger vergänglich und feuersicherer als Fachwerkbau ist, jedoch wird man zu den über den Stallungen liegenden Boden- pp. Räumlichkeiten sehr vorteilhaft für die äußere Erscheinung Fachwerk anwenden können.

Umbau» oder Reparatur-Arbeiten.

Vor Ausführung kostspieliger Umbauten oder Reparaturarbeiten ist eine sachgemäße Prüfung vorzunehmen, durch welche festgestellt wird, ob sich ein Um- oder Reparaturbau empfiehlt, oder ob ein Abbruch und Wiederaufbau wirtschaftlich richtiger ist.

Meist verdient ein Abbruch und Wiederaufbau gegen umfangreiche Um- oder Reparaturbauten den Vorzug, da der neue Bau oft nur geringe

Mehrkosten verursacht und eine vorteilhaftere Anlage der Bauwerke gegen früher gewährleistet. Es werden vielfach unverhältnismäßig hohe Geldausgaben gemacht, um das Alte zu erhalten. Hierdurch entstehen unpraktische, ungesunde und in kurzer Zeit wieder reparaturbedürftige Bauwerke.

Verzeichnis über Preise brr rimrinrn Baustoffe und Böhne.

Das angeschloffene Verzeichnis gibt die hauptsächlichsten Preise für Baustoffe und Arbeitslöhne getrennt sowie zusammgefaßt an.

Urnririjnis jur Ermittelung des Bedarfs an Baustoffen.

Das weiter beigefügte Verzeichnis soll einen Anhalt zur Ermittelung der Baustoffmassen bieten.

Sliijjrn und Kostenanschläge.

Die nachstehenden Skizzenblätter stellen Entwürfe von Gehöften für 3, 6 und 9 Stück Großvieh dar. Die Gebäude sind zusammenhängend und in getrennten Bauwerken dargestellt.

Die überschläglich ermittelten Baukosten sind auf den einzelnen Zeichnungen vermerkt.

Ferner sind einige Teilzeichnungen über Pferdestandeinrichtungen, Schweinestallbuchten, Dunstschlote und Krippenanordnungen für Rindvieh beigefügt worden.

<

Uerzeicbnis

ber wichtigsten preise für Baustoffe und Arbeitslöhne.

Mark | Pfa.

1. Erdarbeiten.

1 kbm. Erdbodenaushub bei gewöhnlichen Verhältnissen, einschl. Vorhalten der Geräte und Wasserbewältigung, sowie Verkarren des Erdbodens und Einebnen desselben auf der Baustelle oder Abfahren

des Bodens.......................

1 kbm. desgl. für Fundamentgräbenaushub...........

2. Maurerarbeiten.

a. Arbeitslohn einschl. Geräte und Rüstungen, ausschl. Baustoffe und Fuhrlöhne.

1 kbm. Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel zu den Fundamenten . . 1 kbm. aufgehendes Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel über den

Fundamenten......................

1 kbm Klinkermauerwerk der inneren Kellerwände in Kalkmörtel . . 1 kbm. Ziegelsteinmauerwerk in Kalkmörtel für das Erdgeschoß . . .

1 kbm. desgl. für das Ober- bezw. Dachgeschoß..........

1 m. russisches Rauchrohr in freistehendem Schornsteinkasten.....

1 qm. Fachwandausmauerung in Ziegelsteinen in Kalkmörtel .... 1 qm. ¹/₂ Stein starkes preußisches Kappengewölbe von Ziegelsteinen in

Kalkmörtel............ . ..........

1 qm. 1 Stein starkes desgl. wie vorstehend...........

1 qm. flach fettiges Ziegelsteinpflaster mit Kalkmörtel........

1 qm. hochkantiges desgl. wie vorstehend.............

1 qm. äußere Ansichtsfläche mit verdünnter Salzsäure abzuwaschen und

farbig auszufugen.....................

1 qm. innerer glatter Kalkmörtelwandputz auf massiven Wänden . . .

1 qm. desgl. wie vorstehend in Zementmörtel..........

1 qm. Rapputz................ .......

1 qm. Fugenverstrich.....................

1 qm. 2maliger Kalkmilchanstrich, einschl. des Weißkalkes......

100 kg. eiserne Träger und Säulen zu verlegen bezw. aufzustellen . . 1 m. Sandsteinschwelle oder Stufe zu verlegen..........

b. Baustoffe.

75

50

CO

CO io ist ist CI

<N rH

50

50

80

50

50

60

95

50

30

40

20

20

20

50

1 kbm. Sandbruchsteine

05

1000 Stück Klinkerziegelsteine.................

1000 Stück hartgebrannte Ziegelsteine . •............

1000 Schwemmsteine.....................

1 hl. gelöschter, bester Weißkalk ................

1 kbm. scharfer, reiner und gesiebter Mauersand.........

1 kbm. guter Lehm.....................

100 kg. bester Portlandzement.................

1 kbm. bester Pflastersand..................

1 kbm. flachköpfige Pflastersteine................

1 Stück 40 zm. langes und 20 zm. weites Tonrohr zur Lüftung für Stallräume.......................

’S    o co CO

Ö; m w N

■B

rH Tf CO »st CO

CO

©»

c. Fuhrlöhne.

1 kbm. Bruchsteine oder Pflastersteine etwa auf 3 km. anzufahren

1000 Stück Ziegelsteine etwa auf 5 km. anzufahren........

1 kbm. Kalkmörtel auf 5 km. anzufahren............

1 kbm. Sand auf etwa 3 km. anzufahren............

d. Maurerarbeiten einschl. Lieferung und Anfuhr der Baustoffe.

1 kbm. Bruchsteinmauerwerk der Fundamente in Kalkmörtel . . . .

1 kbm. aufgehendes Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel......

1 kbm. Ziegelsteinmauerwerk in Kalkmörtel des Kellers oder des Erdgeschosses ........................

1 kbm. Ziegelsteinmauerwerk in Kalkmörtel des Ober- bezw. Dachgeschosses

1 m. einfaches russisches Rauchrohr, freistehend..........

1 m. doppeltes desgl. wie vorstehend..............

1 m. dreifaches desgl. wie vorstehend..............

1 qm. Fachwerksausmauerung mit Ziegelsteinen in Kalkmörtel .... 1 qm. x]i Stein starkes preuß. Kappengewölbe von Ziegelsteinen in

Kalkmörtel ..... ..................

1 qm. 1 Stein starkes desgl. wie vorstehend.....•.....

1 qm. flachseitiges Ziegelsteinpflaster in Kalkmörtel........

1 qm. hochkantiges Ziegelsteinpflaster in Kalkmörtel........

1 qm. Zementbeton 10 zm. stark 2 zm. stark. Estrich.......

1 qm. äußere Ziegelsteinansichtsfläche abzuwaschen und mit Zementmörtel

farbig auszufugen....................

1 qm. desgl. wie vorstehend mit Kalkmörtel...........

1 qm. äußere Bruchsteinansichtsfläche abzuwaschen und mit Zementmörtel

auszufugen..................... . .

1 qm. glatter Wandputz von Kalkmörtel auf massiven Wänden . . . 1 qm. desgl. wie vorstehend auf ausgemauerten Fachwänden . . . .

1 qm. desgl. wie vorstehend in Zementmörtel als Zulage.....

1 qm. Rapputz in Kalkmörtel.................

1 qm. Fugenverstrich.....................

<M CO CO <N

IO 00    Ol ö lO OS 03 CO

rH 1-1    H    r-t

ist N « CO CO

tH

I I LkIh

Ei

i!

1 qm. glatter Decken- oder Schalwandputz, einschl. Rohr, Draht, Nägel

und Latten oder Schalung . . . . . , ....... ... . . .

II S I I «2

3. Asphaltarbeiten.

1 qm. Asphaltisolierung von bester Asphaltisolierpappe 8 mm stark bei

10 zm. breiter Überdeckung................

1 qm. Goudronanstrich der Außenwände unterhalb des Erdbodens mit

Kiesbewurf......................

1 qm. dgl. wie vorstehend glatt ............... .

4. Steinmetzarbeiten.

I §11-1

5. Zimmerarbeiten

1 m. eichenes Bauholz abzubinden und aufzustellen........

1 m. tannenes Bauholz abzubinden und aufzustellen ........

1 m. Lagerhölzer zu verlegen..................

1 m. Sägeschnitt ......................

1 kbm. eichenes Bauholz anzuliefern......... ........

1 kbm. tannenes Bauholz anzuliefern..............

1 qm. 2,5 zm. stark gespundete und gefugte Dachschalung einschl. Aufbringen ..................... . . . .

1 qm. Lattenverschalung, einschl. Anlage von Türen ....... .

1 qm. Türen. Luken und Tore..... . . . ,. . ...... .

1 Treppenstufe 1 m. lang eingezapft, gehobelt ohne Setzstufe . . . . 1 desgl. genau wie vorstehend mit Setzstufe ......' . . .

1 m. rohes Handgeländer............... .

1 qm. gestreckter Windelboden mit 8 bis 10 zm. starkem Lehmestrich . 1 qm. Asphaltpappbekleidung mit Lattung . . . . ... . . . . ,

1 Sparrenkops zu hobeln und zu profilieren......... . .

1 Balkenkopf dgl. wie vorstehend ................

1 m. Hobeln und Fasen von Eichenholz . . ... . . .... . . 1 m. dgl. wie vorstehend von Tannenholz........ •. ...

§81.11 I

Mil

I    I P    rf.

I    I O Üi C

t Ö* I

OÜtÜTOOOÜTO I I ol

6. Stakerarbeiten.

1 qm. Balkenfache mit kiefernen Schwarten auszustaken, mit Lehmestrich

und trockner Sandauffüllung................

1 qm. desgl. wie vorstehend bei Verwendung von eichenen Schwarten

7. Schmiede- u. Eisenarbeiten.

1 kg. Balken- oder Gewölbeanker.......

1 kg. Schraubenbolzen...........

100 kg. flußeiserne Träger.........

1 Loch zu bohren (in Eisen).........

100 kg. Unterlagsplatten ..........

100 kg. eiserne Säulen...........

1 qm. schmiedeeiserne Stallfenster.......

1 qm. desgl. wie vorstehend mit Stellvorrichtung

17

18

20

13

15

8. Dachdeckerarbeiten.

1000 Stück Biberschwanzziegel.................

„ Dachpfannen...................

1000    „ rote Falzziegel ohne Glasur.............

1000    „ desgl. rot oder schwarz glasiert............

1 qm. Dach mit 2 zm. starken Dachdielen zu verschalen, mit Unterlegpappe zu versehen und mit bestem blauen deutschen Schiefer einzudecken .........................

1 qm. Dach zu latten und mit Falzziegel ohne Glasur einzudecken . .

1 qm. desgl. wie vorstehend, mit Biberschwänzen.........

1 m. First oder Grat einzudecken, einschl. Mörtel.........

1 qm. Doppelpappdach einschl. Schalung.............

1 qm. Kehlen zu verschalen..................

1 qm. Holzzementdachdeckung mit einer Lage Dachpappe, 3 Lagen Papier, Sand- und Kiesauffüllung.................

40

1000

50

80

100

to

©    I © © I ©    ©

\a    I ist JO IO    ist

9. Klempnerarbeiten.

1 m. 15 zm. weite Hängekandel, 33 zm. im Zuschnitt, von Zink Nr. 11

1 m. desgl. wie vorstehend, von Zink Nr. 12 . . .........

1 m. desgl. wie vorstehend, von Zink Nr. 13........• . .

1 m. Abfallrohr, 48 zm. im Zuschnitt, von Zink Nr. 11......

1 m. desgl. wie vorstehend, von Zink Nr. 12.......... .

1 m. desgl. wie vorstehend, von Zink Nr 13...........

1 m. Dunstrohr mit Hut, Spreitzen mit Wulst und Eindeckplatte, 14 zm.

weit..........................

1 Stck. einrohr. Schornstein mit Zink Nr. 12, nebst verzinktem Mauerhaken und Überhüngstreifen einzudecken............

1 zweirohr. Schornstein, sonst wie vorstehend...........

CO 00

O ist O © ist o    ©

ist O 00 o O 00    o

1 dreirohr, desgl., wie vorstehend ... -............

1 m. Kiesleiste mit Dachsaumeindeckung und Vorsprungstreifen für Holzzementdach, von Zink Nr. 13................

10. Tischlerarbeiten.

1 qm. Fußbodendielung von 3 zm. starken. 15—20 zm. breiten, trockenen, gut gespundeten und sauber abgehobelten Tannendielen .... . 1 qm. desgl. von 2¹/₂ zm. starken, gespundeten, rauhen Dielen, sonst

wie vorstehend......................

1 m. 15 zm. hoher, 21/2 zm. starker Fußsockel mit einfacher Profilierung

1 m. 12 zm. desgl. wie vorstehend.............. .

1 qm. Eingangstür, 4¹/₂ zm. stark mit Oberlicht, von Eichenholz, in

einfacher Ausbildung ...................

1 qm. desgl. wie vorstehend, von Kiefernholz...........

1 qm. Treppenverschalung von 2¹/₂ zm. starken gestabten, sauber

gehobelten und gefalzten Brettern, einschl. der Stollen.....

1 qm. 4 zm. starken Sechsfüllungstür mit gestemmten Futter und

gekehlter Bekleidung....................

1 qm. 4 zm. starken Vierfüllungtür, sonst wie vorstehend......

1 qm. einst. Kellerfenster, von 4 zm. starkem Eichenholz......

1 qm. dgl. wie vorstehend von Kiefernholz............

1 qm. dreist. Etagenfenster von Eichenholz sonst wie vorstehend . . .

1 qm. dgl. wie vorstehend von Kiefernholz.......... . .

1 Abortsitz mit Deckel und Stoßbrett fix und fertig........

11. Schlosserarbeiten.

1 Stück Haustürbeschlag mit Oberlicht komplett in einfacher Ausstattung 1 Stück einst. Zimmertür komplett in einfacher Ausstattung zu beschlagen

1 Türbeschlag für Stalltüren..................

1 Kellerfenster einst, komplett zu beschlagen............

1 dreist. Etagenfenster wie vorstehend..............

1 Lattentür zu beschlagen...................

12. Glaserarbeiten.

1 qm. Verglasung mit gewöhnlichem halbweißen Glase . 1 qm. Verglasung mit ⁴/4 rheinischem Glase herzustellen

13. Anstreicherarbeiten.

1 qm. Fußboden 3 mal mit heißem Leinöl anzustreichen und zu lackieren 1 qm. Fußboden zu grundieren, 2 mal mit Ölfarbe deckend zu streichen

und zu lackieren.....................

1 qm. Decken zu schlemmen und zu weißen............

1 qm. Wandfläche zu schlemmen und mit Leimfarbe anzustreichen . .

Olst ist <M k— ist

00 's ist co ®    ® r- ist

CO CO    T-l rH 1—I    tH rH

Ist 00 Ist ^ CO <M

® ® 00 ist

®    ® ® ist

®    00 <n <n

— 26

sa

1 qm. Wandfläche zu grundieren und 2 mal gut deckend mit Ölfarbe

anzustreichen, einschl. Absetzung mit Linien......... .

1 qm. 3 maliger Ölfarbenanstrich auf Eisen ein'chl. Mennigegrundierung

1 qm. 2 maliger Karbolineumanstrich..............

1 Stufe der Etagen-Treppe 2 mal mit Leinöl oder Ölfarbe anzustreichen

und zu lackieren ................... .

1 qm. Fenster dgl. wie vorstehend zu behandeln (einseitig gerechnet) . 1 Rolle Tapete anzukleben, vorher die Wandfläche zu leimen . . . .

© I o

00 I CO

14. Insgemein.

1 m. Tonkrippenschale für Pferde, Rindvieh und Schweine, üoit BO zm.

lichter Weite.......................

1 m. dgl. wie vorstehend von 35 zm. lichter Weite........

1 m. dgl. wie vorstehend von 40 zm. lichter Weite........

1 m. dgl. von 45 zm. lichter Weite..............

1 Krippenschüssel von Gußeisen, innen emailliert 58 : 22,5 zm. weit und

22,5 zm. tief......................

1 Anbindebügel mit Ring und 2 durchgehenden Schrauben unterhalb

der Krippenschüssel....................

1 Doppelstehraufe, 80 zm. hoch, in halbkreisform 0,90 . 0,45 m. weit, die Eisenstäbe 12^ zm. von einander entfernt, einschl. Untermauerung, fix und fertig.................

1 Standsäule von Eichenholz, 15 zm. Durchmesser, 1,50 m. über Fußboden hoch, einschl. Verankerung und Karbolineumanstrich . . . . 1 Flankierbaum von fertigem Holz mit beiderseitigem Beschlag mit

Ketten, Knebel und Ringen, 2,50 m. lang..........

1 eiserner Geschirrträger....................

SMS

ist

to

LO

CO

Verzeichnis

zur Ermittelung bes Bebarfs an Baustoffen.

Mörtel

cbm

Ziegel

steine

Stück

1 kbm. Bruchsteinmauerwerk erfordert 1,30 kbm. regelrecht aufgesetzte

Steine.......................

1 kbm. Ziegelsteinmauerwerk erfordert........ . . . - .

1000 Ziegelsteine in vollen Wänden, Schornstein oder Gewölben

erfordern......................

1 qm. ¹/₂ Stein starkes Ziegelsteinmauerwerk ohne Öffnungen erfordert

1 qm. 1 Stein starkes, sonst genau wie vorstehend ...... .

1 qm. l¹/₂ Stein starkes, sonst wie vorstehend.........

1 qm. ¹/₂ Stein starkes Fachwerksausmauerung erfordert.....

1 qm. ¹/₂ Stein starke desgl. mit dahinter liegender ¹/₂ Stein starker

massiver Verblendung erfordert.............

1 qm. ¹/₂ Stein starkes preußisches Kappengewölbe (flachbogig) . .

1 m. freistehender Schornstein mit einem Rohr 14 : 20 zm. l. Weite

u. x/₂ Stein starken Wangen erfordert..........

1 m. desgl. wie vorstehend mit 2 Rohren erfordert .......

1 m. desgl. wie vorstehend mit 3 Rohren erfordert.......

1 m. desgl. wie vorstehend bei 1 Stein starken Wangen einrohrig

erfordert .......................

1 qm. Ziegelsteinflachschichtpflaster in 12 mm. starker Sandbettung

mit vergossenen Fugen erfordert.............

1 qm. desgl. wie vorstehend mit 12 mm. Kalkmörtelbettung erfordert 1 qm. hochkantiges Ziegelsteinpflaster mit 6 mm. starken Stoßfugen

in Kalkmörtelbettung erfordert •...........„ .

1 qm. desgl. wie vorstehend, ohne Mörtelbettung erfordert ....

1 qm. glatter Wandputz auf massiven Wänden 1,5 zm. stark erfordert

1 qm. desgl. wie vorstehend 2 zm. stark erfordert........

1 qm. wie vorstehend aus Fachwerksausmauerung erfordert ....

1 qm. einst. Fassadenputz mit Fugung erfordert.........

1 qm. Ausfugung von Bruchsteinmauerwerk erfordert......

1 qm. desgl. von Ziegelsteinmauerwerk erfordert .........

1 qm. desgl. von ausgemauerten Fachwerkswänden erfordert ....

1 qm. Putz von preußischem Kappengewölbe erfordert......

o o

CO CO

©' cf

©    -    ©    ©,°

w    ©    -i    o:

©    ÜT    ©    ÜT    Ot

© © '© © Ot ©

_© © _© V* © "©

H GO Oi © © ©

0,060

0,070 0 020 0,017 0,020 0,015 0,025 0,015 0,005 0,040 0,020

400

5 o Oi I o o o o ¹

Mörtel

cbm

Dach-

ziegel

steine

Stück

1 qm. Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung ohne Gipszusatz

erfordert.......................

1 qm. desgl. mit Gipszusatz erfordert.............

1 qm. desgl. wie vorstehend mit Gipszusatz auf doppelgerohrter

Schalung erfordert..................

1 qm. Wand oder Gewölbeflächen zweimal zu schlemmen erfordert

0,005 kbm. Weißkalk.................

1 m. Kalkleiste an Giebeln oder Schornsteinen erfordert |.....

1 qm. einfaches Dach mit Biberschwänzen auf 20 zm. weiter Lattung 1 qm. Doppeldach wie vorstehend auf 14 zm. weiter Lattung erfordert 1 qm. Kronendach mit Biberschwänzen auf 25 zm. weiter Lattung erfordert .......................

1 qm. Deckung mit kleinen holländischen Pfannen (34 zu 24 zm.,

2 zm. stark) erfordert . ................

1 qm. wie vorstehend mit großen (39 : 26 zm., 1,5 zm. start) erfordert 1 qm. Falzziegeldach auf 33 zm. weiter Lattung erfordert . .

1 m. Deckung des Firstes mit Hohlziegeln (40 zm. : 17 zm., 2 zm. stark) erfordert ....................

o r-

<M i—l

©_ o

0,030

0,005

40

50

55

20-

14

16

<E Baensch jun. in Magdeburg.

■’V

ruV.

Blatt Z

^eJoöflS’ &7Zti&zirs Jii**einen /tfeir3&e2Zt<?rZicke'*i.

&elriei >>i t'Z -3 Sfticfc 9rafftet5.

Jies Zenit her* eso fet f.

iUo/jr/Tjcftit

/f.tf. 'ffef.f.iS.fl «wf... S¥SDo SZetlZctTtiettt

$t}o

16oo

?.«: jtt.fs.fo - /p^

7/ZVf/stetste.

fttrtäSeitctnet> > >*£

<fVSetmfiCorien - .... soo

7⁵'

•*

sV,<ri

£ f/jsjrcTte.

Io

V*4> - “

bi

M-

<r5

bn

jirt?? 737sr~ 'PrtjsJol &oo7it»

I-W>

— -°e

*?

--4-

|fc

cVergl tu: J Stock

<=>?/>/ 7?t*r

rfoeg f st»!- S'ioc/r.

\fs

--so

-*-Ä

jL ____

Strt 6Zf /setefrictV'

TH-

- X/<f -

<Sr^^ escfoojl.

&ry4trrr? /!£tf%6ry

■NW

;s ”i.

ivT

«I

''A\

Ji/r

il

3oc

-r/o

Bl an 2.

*!±*

Üzze rs-ch tz ii-i /7 -^§.

EB

666!

[66

FF

mi

I¹

WM N

i roiJ$e,?7 cifzszcfc) F.

eTnem ländlichen Wohnhaus.

Kossen ermiUe/ung.

£7. 5. 9.0.8.3.= 7/0 cbm,je 72/1/1= 8500M.

KW

> MM

j.

£äSi

4L

MMZ

Mk

18

'"W üiffi

MD/

MM

Strassenansicht.

e*

in

-Wtr

j.

via.

Stallung im Keller mit 25cm. st. massiven Umfassungswänden, Decke massiv über-wölbt.

■Ä

*J6/»er — V/7V. -Xe/Zer

III!

<2)fn&e.

<z/art> J//t6e darf- UMs//er.

formn#r.

Cx

II

-4rS*-

------

Erdgeschoss.

r einen kletnbauerlicfien Beti'ieb

mit 3~Stuck 13rossvieh.

1,

Isostenermittelung:

9.00-+50 8.6 - 3V8.30 9.00. 5.50. 7.3 - 367.35 9.00. 0-.50.5.5 -- 222 75

> d32MOcbm.jp 17 41.-)    10300/11.

^8«

WWU

iii

or

[ÖV

PB

l CD

l;ii

iiHÜTiÜlTiuIHi

UM

Strassen a nsictTT

?/r/ fö'S/dK

-X-

(sjc/J Massiv ii6srst> 6/bf.

crX^eLs

cfariii» J/a6e c/ffr///e/ \Äc//er%

CD

2>5'

<£W<7

£5

hi/oat

i'6. färMwer.

er?

lu

5.5

\J?örr. \&to*

ü»

<$Hche

v darauf, zte/for.

(==£==

Jcjrtoe//«!

(ta>6. fö/hter,

oscfaftne. n

Cy

2S-

-4rSi3-

-L-Ss-

--&0-

£~i-dgeschafs'

-i+rSe-

r»

_ (ßehoßsenÜwzirf~Jär ezizerz SCetfz&cjizerczchevz 3ezrZe& ITZli -3Stzicfc Qjroßvieh,

ZOdo^hciT^z.

leiBüii

U-M

£>EY~0lßQK<J?lZs£cX>Z »

-4-

ft-«.-!

t—

-+-

ZM

ikfl!

zz/r

>3

*+?

-ßzzcjpe ^S'

T Stock-Z im nt/z. 7

leiLw,

9^>

*•

O!

<Zt777/2?eTr

aZimmer. j*;

J.StockZsj?? Jii er

^ Z StockZirn^ner ■

4—----

<-

f;JV

4«r*

£>rct<j!>e2c£>ciß.

-e

-------e&ot zz cZe. ———

~xnjn^<?£<Sffs’ciTzleig<? fitir ~3 Sitzes    "oß2?ieb .—

!*•

IXO

4**

|?^=a

-WO

— 2/b rotierc2 r? sLC&Z —-

--A. c\($L<2 7alcirz —

Qarlcn lerxot

3,oo-,

TiiiZar bettn mar¹

«3-#ciMb<e

[£-*'Se”

S<r/>Lvt?ita.

ScJnoeina.

Selnaa/ne

Sc/nta/m.

...j

ScToetme

.L

grw

-*£L

TF

o W

»r

- ^LS -

— tfrimdrfsf —

-r

(— 7,f»

umtut" I !' ! 11 1-t 1 J 'I.

,§? rei/?C .

-—JiöstcKer>mffesirT?<g 7—

lOdJsnfsmxt* fto •$*¥¥, S. *,¥j- 4,0    S/Z^/iZc/Zj ¥S. j¥¥^ - ZSZSXtoi

Tssfsxiiw

ZSsstMn jb il iticjrk -    9066,60

9ff9, SO 813,90

aStlfnniet' ffooo, — JJfeirk

JCUtOnmitii:

SiclHjeSeizic2f -• .&et.jto ' 6//,9s-TZvi J& so /Tay6 , . Jlsieneinfeiqerz ■ druttue/t ,fr>tfrtbo!t’£(t>}£ , MtiTtsätM fj/>

(jr oßvieh.

SeJiofisefzEii’iCTrr für <szre<?x Jseziz&cir.LerZccke?*. -U3e£rce(& ??zc£ S'Siitcfe '

~U6h Inhalts -

iislifsl

Pi

;;

<L

i'r

ln

•r,'.

PS⁵

vh r

IjLvi

:S%

't

Hl

;;

8

ML

-rV2

5S5

3“

jmymrr*

UforcfcfctKsic&f.

L.

H-

f57.

~T>i'

jjoeiteksv^.

tfesCer-föori.

jfiiche.

2.3*

jsteZe.

5P7!£<T^

3r

<»•0

Fl

| ^ oXtn&Keir. j

~<Z7K77zer.

}*

ZP?r*£*£Z.

4t2S

■JKr

~yfOf<rr

3 2 <5

li

->k— 2 S= -

£c2c£<?ßZc? re..

JCröZö e s'cfj

|a

-'-Ti

HB1E Jjp||

::

3so —

?T

i-t-X

r-t—

ri-

Jr

— Jtosierz ülerschiel«. —— Wohnhaus]

jqof-y.w.-    $3,vy Q)t^.

J2&. 4,00 :    *

^ <s- - y/,7ö »

JÖZ+Jpn-jr-tfoke: 2 s+ Jg + sso,

. sogsssJf&n. jogsss- a. yj/^ &r.

N-

6,-7

4*T

d-

dchranf;.

\\ l'l'il

I I |i l I I

~$ZcitTpteiitele:    '

* 9s‘*

829.3iMm₆a so- S299M5)

— «*7»

K-°-

Ununmi ,jiü)Jl’ced.

~fiZ?'shici'föFpJT. 7070,00 ^

cJLt'??2 wer.

^rrnrnGr-

AS*

-A

S,38

Scfor

<Ss/o7*.

Srtfirtmk

kxs

<-

-*r— 2.2L

-JO,OT

- 2,SO

— Ütoer€esctööß:

(jeJooftserz $n>zi.rf GijQev^JsC<3t^&(>iLz.er[zJ773e7'e\föG£riL&fc

?7i    0 ZpcticA tfrojfvcefc,

SlctCC- cttecC ScIzGClTee/Z ($<?<ÖoZtCö&9.

<s?\

:i

TT

««

MW

Vo rgl<? r & ?s szcfo ft

:4r-

II 'w I

^ ii n yy^/£'/*J| St’fcw. jj

ScJbezine. 11 j| jferrf. $

SfaZßgtssv.

33

Tserct |

fT*

!* 0

STO

■I 5 Q|

Ho

7*6

gjr

V3,W

dohtTvurf jiz einem ländlichen ZVohnhaus.

Kostenvermittelung :

(9.5. 9.5+ ¥. 68.12j-8-3- 795,72 cbm, je 12M.»B5¥8-M.

j*

rt

Eff

L

Ei

MW

Uz

mi

41

UM

Strassen an sich t.

4.SS

15

+X\

4—;ms— ^

4-' (Cffiic/fe.

12 e?

Mort

<£>/*$><!.

Wt

L5>

[11

IS

+—r*

r

ssejM

InSa

Erdpeschaas.

<3Tthou,rsTüeinem S/a//$>e6<stmSe für 637%. Qr<sa>&iek.

^ybi/ertermifje/uncp:

<\o o • y-5 • ^ro - doo o je 4o*oW » hooo" M

i,

t*

7*

i-

yWa

--------1

mmi

(Si

l.

miei

m/e

Jfoj.

(StP?

iil

JEL

je?

=2;

■AAba

f

US

(JcÄrthrnc.

&k:

\i vtxAe

3=^

oJeXxh/xc*

4-

^0,00

^rk'tiötri3g7

Os'v

^3c??2. Gern..

#,oc

°o'g

yoo

X-

k-

S', SO

n*-_—4^-ÜJ

S.oo

Unten

'.wuoity

■Ui/epttjp V2

2/wA

Sföirefäc s.

■^r

Jfri'hwr.

jsjs~o

reiße.

^oirre^z...

ßoiqsjahjii.

2>» —>

LL.fi

W dfe

h4

'■?9

JO, SC

f/zzrk

kfji;

•>.4=

ifP#

'3

■ Ji

— «V-k

_Z SVetft Js/t/nner-c&JKjrueTT. |

Z •$*JfetMH/or

c^twmeir: ,

sie--—*

Je.

iS

(fehoftcerz7?rczrf~ für ernezs. Jr/oz rzfezzzerfcefera.

-fefrz'efc »zz'f & SYcz cf C^rqf>vze'fc.

!!

I

K"

y»,Je

's

c-

E3

• g 1S?2lOJ<sl7]oJS

2L-K

JS

•-tsnitotgrL-isjg *is>*j7d j/TLif^ ‘Zi22aijttj os/Jo c£a~tp

dt!'*»    ' ^unS^jap.fßtj'jT

0£S ¹    ’’•■»■ S'tl' °o8- OSO/ cTZtnacpg

. . Z'tssi -■ °!-ssz's os'v ++£'/ -ilg)%27lol£ 09tliS8 '    otäil*°°'f    5>rs s‘o{)’&locptc/yz

: j^s .ist <%    j[ s o

* 0/

Oir'OLZfi -

OO "ooi g

oi'%ss/. '

(zie'fcojffeeTzZivzirftfc*relvc&pz. %Zl .. Zx'c7oert    cpA rrz.cZ ff SCcicAr

err#*'» entere

7foste

__JM

r/rrpc7if(f

Stert» mey.

TtTTfr,

C=D

reZe.

Jtmgvtrh.

>ttugi’öo7i

2s*Z

Seheiirzo..

H'

FJ

ifttm

e&irti6er(f*svljtr>i

Schrank'

«?

Kj

Ol

<tnlcn(jcit*t ot*n S'/inn

^GrrSore&nieZ.

ytfo

<£ 4^7

£rciit»eii

TftiZchronrni. u

- /*—

^Glrfrijliqg.

-4-

'i’&o

Br*^'

£y,0rs,efrtvni mar*

-tK

*- C-o

X Sfaci-Zitn msr. nn_

ziehe. E, /ff l

tF-

u? z'sZe.

>«Ar

•5?ror/$&.

Sci^ejoZoi.

JFstock &i'm in er'

I.

^<r

4f\

^-L7 -

- &6

^,6*

-##*r=4

>?

Bf dH’15.

WKW

ME'

FF?

ff?

\ytä

afj&ä

Mi

-rm

d.

rissjp§

“fiwe

t=

DK

Sie

CJ

ir;

EiC

Xy

«ry

HÜ

r_

kl

I(S»

as*

ISS

<2&pJi£€>gr Zl'dcjppM&lO'?e>^/ps^r ~zl32X?£> j5n?ai26LS>S?fpCjsdt}

Xt

m-JM

L»«

fl*

lM

TT

_.W-H

fl

X" .

/7

pcpjszm ziz/ioj^c-

S!

.1

.8

J^o^öe 7ez'z&9rs,eZ>£?z^.

11

■5 £ >5C 3

■s i

* 'S

L £

V K>

l' E

S h»

«5

.0)

W

SJßlf -* -1196    ' - -

Tdohnhcijuö: (/tSV'-Mpß+t&.csj+Y.'i.■',**3,3 "*»J.

• $.oo * YOOJ 32 JH&nt j'e    - - . ..

Sie»269i7i6oeei ci. Schet-cws ^0,    Lf~ß' Y⁰**'#ZS,

<&YoJ. yi>7 » 8yot27s6»rje *ö/C* . . . .

Beiskfccizcs -

BritT77isrz/ Si'nfrceotugcuzQ er, - Jfcs’£s’?<?'i£6<sjy/s

-a

®a

=l|

....

3!

37

lil

'■

rnmm

BDI

Xhr

JlOifcl 72sgchS-

7

-7:

4

5.e

?3xaj7

v,

s/Vi

t*

3CE-Q

i.i-

jWooo'S^

r//i

\T *^00 •*!'<

MMU"-

?Z-*9 '6*U

g-Qfo’z r

•vzT^xe⁻.

?°>"Z61 -

-

mqHzt'aH -•uiboa'6-hi -

tv-- jo '7«9

<“t:>8⁰'*&9 - L **'^6

Mb*h'l6 *    9 IrV *,'&

-±U°>I

L

'JlLB V 1 so <p>~h

77

7

Eg*«*

i?®

3

xdßj[

2*7$

u r ern-e/x

s

^ ~cy a ' >~ö" f'roT

-V    nsz&yt 97m

£

4i

255j

J

4

( '

iimim

/HEMWM^WE^

l!!U!I1iIlIl«IIV!WIMMl!>!!!!l«>WWNOmÄW>

iBti

wmrmssm

' l!lIWl!IIW!!!!!!MW!WWlrMl!lt!!tWWI!k!!lillSl!i!iWUW«l!!ttkl

MBBssmBwmwwas-ws

W W *W 5

JL-,

Ä"S

L-

IIIHIIHIII

Gehofisentwurf für einen kleinbäuerlichen Beirieb

Jmt~9'Slück urü/svieh.

/

I

W#

/x3

IM

B/at-t 79.

(göfecßse reifiv zcr^sjzzr e€vz&iö~lft!ez.tB9t>liz'asrtjco/fera ~J?<p&rSeJ

ÄL

.3

ao|

01

SS

SiSltiL»

reißet^ froieTcr.

9,6V-

k.

A78

190

*<10

ZS

Irf£

— 3,^

ätfzr&be

rT.S?oc7;^¥^--

iSZimniur

,r!

=)'

1l

JPzeZß.

~ ui-rn,&r- fr T.Süocfc THoniimok-

Öl

S,So

3#

~o£i?7? 7v/ay~

"3g

Sitxjrtez7z. ^

-ZttmyzcPr

STocJc (‘USJTrrTr^"

_7T Stock Zti?ntt6ir

34>

VjOO

3/

ÜSO

3,-

S/UjttoH. ^

EM

ju

-L

1t

4435

1.

<£> rclge. schoßgTtzrz ehrzss

Jfsker-Zoj ?? cT.

□1

<y e-ey

mm

j2Zrc?jSe.

k -6»e

7T-

4-

+¥-

/^QhÖjt'sQrzt yviZV'^f Jltr ezrzetz. %£eZrz TocticßirCtC'foe PL,

J?&?r'tßT r/zcf £7 S'fcfcK C^roJ^yrcetb.

z'i/Se.

*> Ttfffrr.

Vctntoier

JO SO

oso?

hr

7n

^(70

flntcZ>?e: Si triff.

(feiiise ,oien TstF/jner-

3o77ZSQP2.

Boms-erz fr >?' ^ Jcruze

r»

N-

"TT

Cjsrzzrze7rr'sk zr. SfaZZzz..ScZj<?zz?zq. , c7<j/ntr6cr- J*rtl?5e>r& OoZsp?_ rc.. rz. z>£ u: 772_<e-.

;n

Ml

m

I j*

»ttTicI Sc7oeii?*C73CjseZ<ttcic?Z&.

%*?*</&£)ippjs 0 2>U4 sVJldg* -VJyjtfiirnioejp^ajjj    1212/pj&SjJpC[40

- iqjisW}csn

ii

J9c*€7riopit~i#...............................

£zr&frffesterer*^ f fsCvlsfortnrj' Brirnr*<rrz-/ z^ry/>/»z//ejyfj

•    te'zzst'

•    •o<xr»v    _    „

•    f'tetZt.....* ">»>’ ** ™Ws6-hföfi\°*£'    +*1”

FW 9/d/oy/ m%V/*f u,t%    - e*6 -s+>* */*' *£* + Sftm >rv*96-*/&):sii&yz/.yofl

- 6tri*j'jjjiituidei2£fojs

das

r-*

Är/ B-B.

£!1

ii

4<o

i« 45:1

—.JBclckhcllZS.

p⁻*

<ÄMW

C-Jl.

PT

:w

Ail

,-W

sA—4

k»

•fl-

Gjsru JZdsrts,

BIdn23.

Blatt 23

5chaubild zu Blatt 19-22.

• v/

,1» I# <tr*r* ,r*A

lM

v:

_v'

kr.

El

Lit

Hl .-Nil fe-TF

l;/W|rjjKr£|v_dE_

wNv--

ivj

L:

5/

h\\

lil

üj

M«

MW

sii

«i

W#Sg31:

«SM

IN

I"¹

\ ..

MNN

r-

B/aff 25.

°8'»

<>5>y

ji

MW

4-Xw

§V

'\

'•

ML.

I?"

mmm

'ys>jp2i<?&7Qsu qy-fr /?UL •- ‘Zi.aclcfijjr zniääij. 27? 2L ^^5)

—xd

Mm

o>

oz'?

tet C nttd dL.

ßW

zM

Iii

Wa

ho

5fei lzctei i2l~iclo1 tZ7ecl> JvLv et'rsere 5^»-rcles "EeitZ.

ir

op

sz'<r

Wm

Es

f S»

to

E,llu

w

Hiit

^MKWL

silf

Bla,ff 27.

icjosiT^ly'

‘ cIl2

•ZidJCj?22CT    —

W

I

i

i

:>

m

*

M

1

-~DT

DT

1

I

8

8

it

D

<5)

i

i

I

i

i

i

i

i

i

@

A

I

I

11

1

1

|g

<s

Js7 cha QttertTfaieite ti&urc&r 7ifrArrtcZer, bet), domi ?rt)m sie 7i£f>l/lr2fet??*rx teilet oU'e StfiT>ctf*9h'gk«.H cl?S 77;rpfo*fC’lS durcfsoilte TitßscTo-iixttl* f>t i h Sireieri orhorTI i*>*rcTe/f

i

i

1

W

§

8

8

S||

4üü

^drt

¹ Z ^ c :;^-:^--rr-r~:

1

LTD

B

©

itS'SS

c

-JfrippeTi für    dvcehstc2ILst

/j

s,'o

— obo — Qeincssfpfiz.

JörfSe/ocfifi

-M

3otc7?;

' stiu'n.. <?***

+ -*-4t

I -t-

’-h-

TzJci 72 otfrcjojo e _

TotiitUctlt.

4,+* 53

■f—

S/fucUhcnpleille.

3E2HS1

WM#

S^-

-t-

J!t'egoTstanz

'T?V.

ML

MM

JJojjpeZfrrr'pjve~

<9/5# i».

"K 6 Izlnze v\TüJ

riihrivn£5'iiK£l SLiflaiziigsurchlal fw

?dl i4;&bdLircZ& *

WA

rn

fSfc

iS

JfiESi-:

8—L.

TI

°‘2S —

t.

J"C'olzemer Lnjlinfnhriiyi^z - tnzcl -LnfisJsivl£sscoloi (vtock l^jvivr'scber Sri ]

Jur S\ öÜQzbäivicls.

' >«7

X'.-

Ei

lIEv

ij

Jw

,r~\

BIBIü;EaÄ PEIilEGHÜlCZHA

KRAKÖW

(

Eü?

WYDZIAtY POL1TECHNICZNE KRAKOW

|M

BIBLIOTEKA GLÖWNA

;7. TT’

11.31104

>1

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

3-

T,

SE

:/

L7.1

iKr.'i

Vif

nt.lF

ix

■v

[%

. 's-

Biblioteka Politechniki Ktakowskiej

100000300048