WYDZIAEY POLITECHNICZNE KRAKOW

___________

BIBLIOTEKA GtÖWHA

Hl

Ili.....M

Paur-Kattowitz

m beim Hausbau die Hälfte -er Maurerkoften?

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

T~W

-i

M OV,

*5T

i W:

■

>

<

Biblioteka Politechmki Krakowskiej

100000299446

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DO

Wie spart man beim Hausbau -je halste -er Nlaurerkosten?

M.

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□ □

Veröffentlichung der Gesellschaft für Heimkultur e. tXz Wiesbaden □

\

\v

Landarbeiterhäuser.

s

\W

V

\

n

V

|mv

1?

!

v.

-

V

I

*

I

fl

V

m

a

I vS

\\

y'

1

W

£3

. A\

x

:

f

\\

\>

i

\

\

V

3

h

v

i

M

<?

3

I«

\

:

1

V(

1

; <1

N

iF.

■"T

Architekt Dipl.^Jng. Lichtwald.

l wie spart man beim Hausbau § die Hälfte der Maurerkosten?

Deutschlands volkstümliche Bauweise für Wohnhaus- und Zweckbauten

Mit über 100 Abbildungen herausgegeben von

gticör. Paur

1. Auflage

/V

^eimkultur-verlagsgesellschaft m. b. H., Wiesbaden

^nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnaaanaonaaaaaonaanaananaaoanaaaanaaaPaaaaaaaai:iai:iaa

|i

U    B iz n a ir A W n

□DDoaDDDDnnaDDDcnDüDDDnnnacEmnnDc

......v-:-

c... o

DDnDDDDÜCÜDDDÜDDDCDDDDDn

Aufruf an alle Deutsche!

Der Kanzler des Reiches hat in der denkwürdigen Dezembertagung des Reichstages mit ehernen Worten aller Welt erklärt: „Daß wir für einen Frieden kämpfen, in dem wir deutsches Wesen und deutsche Kraft entfalten und entwickeln wollen, als freies Volk, bereit, für das Land der Väter, für die Hoffnung der Kinder und Enkel alles hinzugeben an Gut und Blut. „Das deutsche Wesen ist mit elementarer Gewalt zum Durchbruch gekommen," ein Geist, eine sittliche Größe des Volkes, wie sie die Weltgeschichte noch nie gekannt hat. Dieser wunderbare Geist (das deutsche Wesen), der die Herzen des deutschen Volkes durchglüht, in nie gesehener Einigkeit, in der unbedingten Hingabe des einen an den anderen, er muß und er wird siegreich bleiben".

Deutsches Wesen, deutsche Kultur, als deren Quelle wir das heim und die Familie erblicken, den Rusgangspunkt unseres lebendigen Schaffens, pflegt die vor 5 Iahren in's Leben gerufene gemeinnützige „Gesellschaft für Heimkultur e. v." (Sitz Wiesbaden), deren wirken sich nicht nur auf das deutsche Haus, den heimischen Herd, sondern auch auf den Geist, das Leben im Hause erstreckt, also ein Gebiet umspannt, welches die festen Grundlagen unserer deutschen Kultur bildet, denn ohne Kultur im heim, in der Familie, gibt es keine Stelle, welche den Fortbestand unseres so schwer erkämpften nationalen Besitzes gewährleisten kann.

„Und wenn ein ruhmvoller, wenn ein glücklicher Frieden erkämpft sein wird," so sprechen wir mit dem Reichskanzler, „dann wollen wir diesen Geist hochhalten als das heiligste Vermächtnis dieser furchtbar ernsten und heiligen Zeit." Mehr als je brauchen wir nach dem Kriege das deutsche heim, den Jungbrunnen des deutschen Geistes, des deutschen Wesens, weil dessen traute heimeligkeit gleichzeitig auch ein Mittel ist, die ungeheuren Wunden des Krieges schneller zu heilen.

Darum mögen alle deutsche Frauen und Männer, auch die im Felde stehenden Helden, dazu beitragen, den neu erweckten starken Geist unseres Volkes und seine Grundlage — die deutsche Heimkultur — zu pflegen, „einer dem andern die Hand reichend für ein einziges und heiliges Ziel," deutsche Kultur zu festigen und zu verbreiten. (Es ist Ehrensache aller Deutscher, Frauen und Männer, der Gesellschaft für Heimkultur e. v. (Sitz Wiesbaden) beizutreten, diesen Rufruf weiter zu geben oder nötigenfalls kostenfreie Drucksachen über die deutsche „Heimkultur" zu verlangen.

Jahresbeitrag Mk. 10.—, wofür die vereinszeitjchrift (sonst Mk. 6.— Bezugspreis) nebst mehreren Büchern im werte von 18 — 24 Mk. kostenfrei geliefert wird. Für gebd. Buchgaben Mk. 2.— Zuschlag.

3aDaDDDaüDDDDÜDDDDÜDDDDDDDDDDDDDDDDaDDÜDDÜÜDDDnDDDÜDDDDÜDD

Alle Rechte vorbehalten.

_    Druck der Buchdruckerei Iohann Scherz, Offenbach am Main.    ^

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Äkc. Nr.

Mül/S!

wie spart man beim Hausbau die halste der Maurerkosten?

Schon seit Jahrzehnten hat die gewaltige Steigerung der Grundstückspreise in Stadt und Land das Bauen unverhältnismäßig verteuert und man hat durch Milderung der Bauordnungen und durch andere Mittel einen Ausgleich zu schaffen gesucht.

Die fortgesetzte Erhöhung der Arbeitslöhne und Kosten aller Baumaterialien haben diese Berhältnisse schon vor dem Kriege immer ungünstiger gestaltet und heute hat fick das Bauen bereits in den einzelnen Gegenden um 30—50 % gegenüber der Zeit vor dem Kriege verteuert.

Wenn man hier auf Kosten der Dauerhaftigkeit sich mit billigen Ersatzmitteln beim Hausbau behelfen möchte, so ist dies nicht immer klug gehandelt, weil Nachteile auf der andern Seite scheinbare Borteile mehrfach aufheben. Wirklichen Vorteil kann aber die verbesserte Form der alten Stampfbauweise bringen, auf die unser Buch hinweist.

Haben schön die alten Lehmstampfbauten ihre Dauerhaftigkeit durch Jahrhunderte hindurch bewiesen, so wird dies umsomehr mit der verbesserten Form der Fall sein müssen, die sich jetzt mehr dem Betonbau genähert hat und wegen ihrer Einfachheit, Billigkeit des Materials selbst, und Ausführung durch billigste Arbeitskräfte nachweislich bis zu 70% Ersparnisse an Mauerwerkskosten gestaltet. Sie wird also künftig noch mehr als jetzt eine weittragende Bedeutung erhalten.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DÜ □ □ abigt, Das deutsche Landhaus. 532 Seiten mit 800 Abbildungen.

mi 12,—. geb. IUI 15.-. (Porto 50 pfg.) abigt, Haus und Wohnung. Die heutige wohnungskultur. Mit 784 Abbildungen, vornehm geb. Mk. 15.—. (Porto 50 Pfg.)

Arendt u. Zimmermann, Taschenbuch des Bauführers. Mk. 5.—, geb.

Mk. 4.-. (Porto 30 Pfg.) Sür Baufachleute und Bautechniker Banmgart, Die Huelle der Gesundheit im Tinsamilienhause. Mit zahlreichen Abbildungen. Mk. 1.-. (Porto 10 pfg.)

Beetz, Das eigene heim und sein Garten. 7. Aufl. mit 650 Abbild.

und Kunfibeilagen. 3n Künstlerleinen. Mk. 7.—. (Porto 50 pfg.) Beetz, Keinwohnungshäuser. Mit 50 Bildertafeln und einer Anleitung zur Gründung von Bauvereinen. Mk. 1.80, geb. Mk. 2.40. Brachmann, Das ländliche Arbeiterwohnhaus. 120 Tafeln baureife Entwürfe für Häuser zu Mk. 3500-6000. Mk. 15.-. (Porto 50 pfg.) Dammamt und Abigt, Das Eigenheim des Bürgers. Ein Führer zum Eigenhaus. Mit 360 Abb. Mk. 3.-, geb. Mk. 4 50. (Porto 30 pfg.) Deutsche heimlrultur. veröffentlich, der Gesellschaft für Heimkultur.

Mit 380 Abbildungen, Hausbeispielen usw. Geb. Mk. 6.50 Flur, wie wohnt man im Eigenhaüse billiger als zur Miete, wie beschafft man sich Baukapital und Hypothek. Mit 160 Abbildungen. Mk. 1,80. (Porto 20 pfg.) 1O0 000 Exemplare verbreitet. Gebhardt, Eigenhäuser. Heimstätten, Kleine Wohnhäuser für villen-Kolonien, Gartenstädte. 70 Hausbeispiele. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.50. (Porto 30 pfg.)

Hardt, Deutsche hausgärten. Handbuch für bürgerliche Gartenkunst.

Mit 200 teils ganzseitigen Abbildungen. Mk. 3.-, geb. Mk. 4.50. heidrich, Deutsche WohnungsKunst. Handbuch für bürgert Wohnungskultur. Mit 200 Abbildungen Mk. 3.—, geb. Mk. 4.50.

Rahm, Praktischer Ratgeber für heimatliche Bauweise auf dem Lande.

Mit 200 Abbildungen. Geb. Mk. 4.50. (Porto 30 pfg.)

Rahm, preisgekrönte Anleitung zur Ausführung ländlicher Bauten Mit 500 Abbildungen. Mk. 6.—, geb. Mk. 7.50.

Der Rrupp'sche Rleinwohnungrbau. Mit 150 Tafeln. Hauspläne und Text von Dr.-Ing. h. Hecker. Mk. 10.—, geb. Mk. 12.— Mustergültige Entwürfe ländlicher Arbeiterwohnungen. 32 Tafeln.

Hauspläne und Text in Mappe. Mk. 10.—

Neuzeitliche Heimkultur, veröffentlchgn. d.Ges.f. heirnk. e. v. Mit 284 Abbild, u. 40 Tondruckbildertfln. Prachtb. Mk. 7.—.(Porto30pfg.) Paur, Der heimstättenbau des Arbeiters auf dem Lande und Rrieger-heimstätten. Mit 260 Abbild. M. 3.—, geb. M. 4.50. (Porto 30 pfg.) Paur, wie spart man beim Hausbau die Hälfte der Maurerkosten.

Deutschlands vollst. Bauweise. MitlOO Abbild. ITT. 1.80 (Porto 20 Pf.) Schwindrazheirn, Das Vaterhaus, wie man zu einem Eigenheim kommt. Mit 80 Abbildungen Mk. 1.—. (Porto 10 pfg.) Siebert und Krauß, Wie lege ich einen Garten an? Mk. 6.—, geb.

Mk. 7.50. (Porto 50 pfg.) Der Garten der Neuzeit.

Spindler, Eigener Herd ist Goldes wert, praktische Familienhäuser.

Mk. 2. —, geb. Mk. 3.-. (Porto 20 pfg.) wienkoop, Das englische Landhaus. Mit 52 Bildertafeln. Hauspläne a. d. Besitz des Kaisers. Mk. 3,—. geb. Mk. 4.—. (Porto 20 pfg.) Zimmermann, was man von einem Hausbau wissen mutz. Mit 175 Plänen mb Abbild. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.-. (Porto 30 pfg.)

yeimkuttur Verlagsgesellschast nt. b. h., Wiesbaden

Zu beziehen durch alle guten Buchhandlungen.

§ Der Stampfbau.

Anker Skampfbau im allgemeinen versteht man eine Bauweise,

g nach welcher man Wände durch Einstampfen einer formbaren Masse □ g zwischen Formen errichtet, wie es bei dem bekannten Betonbau schon g B geschieht.¹²)    □

Der Lehmstampfbau.

Als Stampfmasse ist jede Bodenart außer Gartenerde, strengem 8 Ton und schwachlehmigem Sand geeignet. Selbst die beiden letzteren 8 lassen sich durch passende Zusähe und Bearbeitung noch gebrauchsfähig 8 machen. Die Stampferde soll von größeren Steinen und Wurzeln frei 8 sein. Dabei sind Beimengungen von Kalk, Mergelknollen u. dgl. mv 8 schädlich, solche von Kies sogar erwünscht. Ein kiesdurchsetzter milder 8 Lehm eignet sich am besten. Sehr oft wird der beim Ausschachten für 8 Fundamente und Keller gewonnene Boden brauchbares Stampfmaterial 8 abgeben.

Geeignete Erde ist im allgemeinen daran kenntlich, daß sie bei der H g Feldbestellung oberflächlich zur Schollenbildung neigt und an Böschungen R g und Schachtungen steil stehen bleibt. Bon der Brauchbarkeit der Boden- H g masse kann man sich im übrigen leicht durch Anfertigung eines größeren R g Probekörpers überzeugen und wird häufig finden, daß ganz ungeeignet g scheinendes Material noch verwendbar ist.

Zu fette Bodenmasse läßt sich durch Untermischung von magerer g oder Sand, zu geringe durch fettere verbessern. Zuweilen auch sucht man g zu wenig bindenden Boden durch Schlämmen gebrauchsfähiger zu gestal-g fett. Hierbei wird der Lehm in einem Behälter oder kleiner Grube mit g reichlich Wasser unterrührt, so daß sich gröbere Bestandteile am Boden g absetzen können. Oft nimmt man das Mischen in einem Bottich vor und

¹²) Benutzte Quellen siehe am Schluß des Buches.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DD

g läßt das schlickhaltige Wasser in eine Grube abfließen, in der sich der § Tonschlamm dann ablagert.

Die Behandlung des Materials bis zum Verbauen ist durch die g g verschiedenartige Qualität des Lehms bedingt. Ist dieser von gleichmäßiger g g Beschaffenheit, auch hinsichtlich seiner Feuchtigkeit, so kann er, frisch g g gegraben und in noch grubenfeuchtem Zustande, in die Formen einge- g g bracht und verstampft werden, wie ja auch bei der Ziegelfabrikation g g natürliche Tonmasse von einwandfreier Mischung unmittelbar verar- g g beitet werden kann. 3m andern Fall bedarf er einer Durcharbeitung, g g Diese erfolgt häufig unter einem Dache, damit der Boden nicht zu sehr g g austrocknet und formbar bleibt, weshalb auch nur soviel zugerichtet g g werden sollte, als an einem Tage verbraucht werden kann.    g

Die Aufbereitung geschieht in der Weise, daß der in kleinen ° g Haufen aufgeschüttete Lehm mit Spaten gründlich durchgearbeitet oder g g mit einer Haue durchhackt, zerkleinert, trockener auch wohl zerdrückt g g wird. Wurzeln und größere Steine sind dabei zu entfernen.

Eine noch innigere Durchmischung, eine möglichst gleichmäßige g g Berteilung der Bestandteile und eine gleichfeuchte Masse, die nicht bald g g fetter, bald magerer und nicht verschieden gefärbt erscheint, soll durch das g g folgende «nasse Verfahren" erzielt werden. Dabei wird der geschachtete g g Lehm um einen brettergedielten etwa 10 bis 12 Quadratmeter großen g g Tretplatz in kleinen Haufen aufgeschüttet und unter starkem Annässen g g mittelst Spaten umgestochen. So bleibt er, gut durchnäßt, in Haufen 12 g g Stunden liegen, damit alle Stücke sich gründlich voll Wasser saugen, g g Hiernach wird er in etwa drei bis vier ungefähr 8 cm hohen Schichten g g über den Tretplatz ausgebreitet, in jeder Schicht neuerdings angenäßt und g

□    mit bloßen Füßen durchtreten, während ihm gleichzeitig kurzgehacktes g g Stroh beigemengt wird. Wenn eine Schichtungshöhe von etwa 30 cm g

□    erreicht und das Treten bereits zu beschwerlich ist, wird die Masse bei- g

g feite geräumt und in einzelne kleine Haufen aufgesetzt. Man läßt sie so g g 10 Stunden zum Trocknen liegen, um sie dann mit bloßen Füßen in den g g Formen festzutreten. Die Anwendung der hölzernen Stampfen bei der g g Formarbeit setzt eine mindestens 48 ständige Ablagerung des Lehms vor- g g aus. Die Beimengung von Stroh ist nicht unbedingt erforderlich. Sie g g geschieht hauptsächlich, um der Rissebildung bei zu fettem Material zu g g begegnen. Deshalb kann strengerer Lehmboden bei dieser nassen Be- g g Handlung der Erde noch Verwendung finden. Rach v. Tiedemann soll g g die Beigabe von Heidekraut anstatt des Strohes die Wand vor den An- g g griffen der Mäuse schützen.    n

□    d

□    Durch welche Mittel die Gleichartigkeit der Masse erreicht wird, g

□    ist für den Zweck vollkommen gleich. Deshalb können natürlich nebenbei g

□    auch alle die Verfahren und Hilfsmittel der Lehmaufbereitung hier An- g

□    Wendung finden, welche bei der Ziegelfabrikation üblich und von Bedeu- g

□    tung sind- namentlich das sog. Aussommern, Auswintern und Einsump- g

g fen. Auf diese besonders hinzuweisen, erscheint deshalb notwendig, weil g g sich in ländlichen Betrieben vielfach Gelegenheit und freie Zeit finden g g wird, für einen später beabsichtigten Stampfbau (die beste Zeit der Bau- g g ausführung ist die der trockenen Sommermonate) schon vorzuarbeiten g g und den nötigen Lehm einige Zeit vorher zu schachten. Das Aussommern g g und Auswintern besteht darin, daß man den Lehm in einzelnen Haufen g g oder Halden monatelang den Witterungseinflüssen aussetzt. Beim Ein- g g sumpfen wird er in nicht zu groben Stücken unter reichlichem Wasser- g g zusah in wasserdichte Gruben schichtenweise eingebracht, wo er längere g g Zeit, mindestens 24 Stunden, liegen bleiben muß. Mit Vorteil können g g gelegentlich dieser Aufbereitungsmaßnahmen geeignete Zusätze wie Ma- § g gerungsmittel zur Verbesserung der Masse dem Lehm beigeschichtet g g werden.    □

GA

□    Es ist außerdem darauf zu achten, daß die Masse, namentlich, wo g

□    es sich um    ™    .— .....w u- —ü ••• ö

□    die Formkästen gelangt. Fettere Erden ziehen sich beim Trocknen mehr g

□    zusammen und bekommen leichter Risse. Sie sind daher im allgemeinen g

□    trockener zu verarbeiten, magere dagegen, welche sonst leicht bröckeln, g g etwas nässer. Für Stampfarbeit ist der grubenfeuchte Zustand der Erde g g der geeignetste; in diesem soll sie nach Möglichkeit erhalten werden. Zu ^ g nasse Erde läßt man am besten in Haufen abtrocknen oder untermengt

g ihr trocknere; auch Kies ist dafür sehr geeignet. Die Anfeuchtung zu g trockenen Lehms geschieht durch Ueberbrausen mittelst Gießkanne. 3m g allgemeinen ist der Fehler größer, wenn man die Stampfmasse zu naß g als wenn man sie zu trocken hält.

Die Wände werden meist mit Hilfe von Formkästen, dann und g wann aber auch zwischen Wangen von Luftsteinen aufgestampft.

□    Die Formkästen (Abb. 1—2) bestehen aus 5 cm starken, 30—40 cm

□    breiten, inwendig glatt gehobelten und durch hölzerne Querriegel ver-g bundenen Bohlen. Die Riegel besitzen an dem einen Ende einen Kopf, g an dem andern einen Schlitz zur Aufnahme eines Keils. Um dem Wer-g fen vorzubeugen, sind die Bohlen in Abständen von etwa 1,80 bis 2,00 m

□    mit Querleisten benagelt.

<ö

fr

fv

<v

522

‘ä

|

<■-'

*%c

l$iec1rCfr Mte Slsf

Ju

4 5-

Lk

12

*y«

. STbsAjiAnAt t/o * ^ ' 3(s/n*rr

^STi^JTfuTtr

üJcsimft~äA$

-i

4.25* —

■i—*99 --|.

I I r> I

5;

Ls

3 öS

<?.6c

5.87

*7*

öS : n?

s:

M-r«

äfplspr un6 &un SamenU

£_

>R->:

7.66

9“ 6

3.95

Architett Dipl.-Jng. Curt Adler.

P

injllfc

^t/orSerans^i

WMWW§q

•;

TOk

•/-**

ft

RR

aBtf

rq

i* \

<o

'ficKucf,.

f    \'fUtSV    I

-I¹Mi

L 4.«5

'Sa/ojo

-j

Xi*-

/d~Cux{j snsifinUrTT^

uT -Jff

icntu

-Jh

8."

n_

cftufrp

*⁹%.&

■+

Jüsf/surz •*/

55

Ä Z5 n

^ (t

<.’5c~> i *

$sur

$/>

^2,66

surf

hfaCf

................±,

'. _.......

%9*

(£ r<Jyi scficßcj rund riß

<x

41

14

k ^7-k

tS’un. 6m»>>.

b »Joe*» v

ht iOcnx

ofcfatfnki

R,

J*in fcQrßTt€<?f~

V C%(scr <9fc(i(tod»n

2H

rcA ernt

ifyfitn i)rghTh)a,n^

T^P/ffir* und & rd^ej<f)oß'

e"'""wz

L7

ÄiphmfU}*(im-j

<7

*=i=R

Heimstätte für eine Waldarbeiter- oder Anstedlerfamilie im Osten.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

g    Die Stampfen oder Stößer (Abb. 3) sind aus hartem Holze (Mur- g

g zeln der Esche, Ulme oder des Nußbaums usw.) gefertigt, haben quadra- g g tische Grundfläche und eine Höhe von 26 cm bei 15 cm unterer und etwa g

°    B

STl/<w*

sT\

j<-0,5a

te

- 6i's 2,0 m.

-%o-S.o m

4—'0₄Sa

Abb. 1-2. Formkästen.

D    D

g 10 cm oberer Breite. Der Stiel, aus Eschen-, Birken- oder Fichtenholz, g g ist unten 2,6 cm stark und 5 cm tief im Kopfe des Stößers befestigt. Der g g    Stößer    samt    Stiel    soll    1,30 m    lang    sein.    g

Das Einstampfen erfolgt schichtenweise in etwa 10 cm starken g g Lagen, die bis auf fast die Hälfte ihrer Höhe zuerst mit schwächeren, später g g stärkeren Schlägen zusammengestampft werden. Es ist hierbei ratsam, g g zuvörderst an den beiden Formbohlen entlang, dann in der Mitte hin zu g g stampfen, auch bisweilen den Stößer zu drehen, damit sich die Stampf- g g spuren kreuzen. Diese Arbeit wird solange fortgesetzt, bis die Stößer g g merkliche Eindrücke int Lehm nicht mehr zurücklassen und sich beim Auf- g g schlagen ein metallähnlicher Klang ergibt. Besonders ist auf gute Stampf- g g arbeit an den Ecken Bedacht zu nehmen. Am freien Ende des Kastens g g wird die Masse der besseren Verbindung mit der folgenden Kastenfüllung g °    wegen    in    schräger    Böschung    abgestampft.    g

g    Ist eine Schichthöhe von etwa 20 cm erreicht, so werden die Keile g

g der Kästen herausgeschlagen, die Bohlen abgenommen und die Niegel g □    □

Abb. 3. Ztößer.

g aus der Stampfmasse herausgezogen. Der letzte Riegel des letzten Kastens g g kann zum Anschluß für die nächste Kastenaufstellung steckenbleiben. — g g Die Riegellöcher befördern das Austrocknen und bleiben solange offen, g g bis die Wandungen ganz fertiggestellt und vollkommen trocken sind. — g

□    □

D    □

g Die Formen werden nun im Anschluß an das fertige Stück, dieses noch g g etwa 8—10 cm umfassend, neu aufgestellt und der Lehm wie vorher ein- g g getreten oder eingestampft. Das wird solange wiederholt, bis sämtliche g g Wände des Baues die gleiche Höhe erreicht haben. Hierauf erst kann g g eine neue Schicht begonnen werden und zwar in der Nähe der Anfangs- g g stelle der vorhergehenden, da diese inzwischen sich bereits am meisten ge- g g festigt haben wird. Sollte inzwischen die untere Lage wegen zu langer g g Unterbrechung der Arbeit bereits zu trocken geworden sein, so ist sie g g mäßig anzufeuchten. Man sucht bei jeder Schichtung nach Möglichkeit g g den Böschungen eine andere Richtung zu geben und mit den Fugen zu g g wechseln.    ,    g

g same Arbeit und nimmt nach Schüler bei einer Tür der Außenwand g

g einen vollen, bei einem Fenster einen halben Tag in Anspruch. Deshalb g

g ist das Aussägen der Oeffnungen, soweit es das Material zuläßt, vorzu- g

g ziehen. 3n die Oeffnungen können später die am besten aus Eichenholz g

g zu fertigenden Zargen eingesetzt und mit langen, spitzen Nägeln an die g

□

□

Wi

mufft

MM////

Abbild. 4.

Es ist üblich, bei Mauerkreuzungen abwechselnd die eine oder die Q andere Schicht voll durchgehen zu lassen, während man Scheidewände stumpf gegen die Außenmauer stoßen läßt.

&HcCL

Grundriß

MF

7/

w/

X/Z

ffil

einsieht

Abbild. 5.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Während der notwendigen Unterbrechungen der Arbeit, bei ein- g g tretendem Regenwetter oder über Nacht soll man die Wände durch ein g g beiderseits überhängendes Brettdach oder mittelst Dachpappenbehang g g schützen. Ueberhaupt ist es ratsam, zum Schutze der Wände gegen Sonne g g und Regen unter leichter Bedachung zu arbeiten. Bei Ausführung des g g Baues ist ferner in Rechnung zu ziehen, daß sich Lehmwände durch das g g Austrocknen stark setzen und zwar um etwa 1/20 bis 1/15 der Höhen- g g abmessung.

Etwaige Ausbauchungen und Unebenheiten der Wandflächen wer- g g den erst nach vollkommener Fertigstellung der Mauern mittelst eines g g kleinen scharfen Beiles beglichen. Trockenrisse, die immer mehr oder g g weniger entstehen, pflegt man wenig zu beachten; dagegen sind schad- g g hafte Stellen, Lücken oder Vertiefungen, die sich während des Baues g g oder kurz nachher zeigen, mit gut zubereitetem Lehm nachzubessern, g g etwaige Mauselöcher zu verkleben. Diese Ausbesserungen haften besser, g g wenn sie auf die kalte, nicht sonnenerhitzte Wand ausgetragen werden, g g was auch hinsichtlich des Verpuhens gilt.    °

Die Verlegung der Balken erfolgt auf Mauerlatten, für welche g g ein Falz in das Mauerwerk einzuschlagen ist.

Dauernd der Nässe ausgesetzte Lehmwände verlieren ihre Haltbar- g g keif. Daher sucht man Schlagregen und Schnee durch weitüberstehende g g Dächer fernzuhalten, welche gegen Abheben durch Wind genügend ge- g g schützt und verankert sein müssen, während man dem Aufsteigen der Erd- g g feuchtigkeit in den Wänden durch 50—60 cm über Bodengleiche geführte g g und mit Isolierschicht versehene Fundamente begegnet. (Vgl. auch Kalk- g g sandstampfbau.)

Sind Feldsteine zur Verfügung, so wird sich aus solchen das Grund- g g und Sockelmauerwerk am billigsten fertigen lassen, wobei man zweck- g g mäßig die obere Abgleichung durch eine Ziegelschicht herstellt.

8    Schornsteine werden int Gebäudeinnern aus ungebrannten, an der □

□    Luft getrockneten Steinen, sog. Luftsteinen, deren Herstellung weiter 8

□    unten behandelt ist, über Dach aus Ziegeln in Kalkmörtel ausgemauert, 8

g    Häufig findet auch das Verfahren Anwendung, daß man den Lehm g

g statt in Formkästen zwischen Wangen von Luftsteinen einbaut. Die Wan- g g gen werden in Läuferschichten ausgemauert und in Lagen von je etwa g g 30 cm Höhe voll Lehm gestampft. Am sie mit der Innenmasse in bessere g g Verbindung zu bringen, werden in Höhenabständen von ungefähr 1,25 m g a Binderschichten gelegt (vgl. Abb. 6). Es ist ratsam, dabei halb ausgetrock- g

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □    □

□    □

□    nete Lehmsteine zu verwenden, damit die beim Trocknen sich setzende □

□    Füllmasse sich nicht zu sehr von der äußeren Derblendschicht loslöst. — □

□    Luft- oder Lehmsteine werden wie gewöhnliche Ziegel geformt und g

□    mehrere Monate lang, wenn sie vollkommen trocken sein sollen, an der □

“T

Abbild. 6.

g Ziegeln vorzuziehen sein.

n    Im allgemeinen macht man Lehmwände 1*/= bis 2 mal so stark wie g

nliches Ziegelsteinmauerwerk. Engel-Schubert gibt zur Bestim- g g mung der Wandstärken folgende Tabelle:

ö    □

Höhe der Stockwerke in Metern

Tiefe

des Gebäudes in Metern

2,50    2,83

3,14

3,45    3,77

4,08

4,39

4,71

5,02

Erforderliche Mauerstärke in Zentimetern

7,53

47

50

52

55

58

60

63

65

68

7,85

50

52

55

58

60

63

65

68

71

8,16

52

55

58

60

63

65

68

71

73

8,47

55

58

60

63

65

68

71

73

76

8,79

58

60

63

65

68

71

73

76

79

9,10

60

63

65

68

71

73

76

79

81

9,42

63

65

68

71

73

76

79

81

84

9.73

65

68

71

73

76

79

81

84

86

10,04

68

71

73

76

79

81

84

86

89

10,36

71

73

76

79

81

84

86

89

92

10,67

73

76

79

81

84

86

89

92

94

10,99

76

79

81

84

86

89

92

94

97

11,30

79

81

84

86

89

92

94

97

99

11,61

81

84

86

89

92

94

97

99

102

11,92

84

86

89

92

94

97

99

102

12,24

86

89

92

94

97

99

102

12,55

89

92

94

97

99

102

105

<4 ln

<l ln

12,87

92

94

97

99

13,18

94

97

99

102

ln CO

105

107

107

110

O CO

O co LO

q    Diese Maße beziehen sich auf einstöckige Gebäude oder auf das °

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DD

D    □

D    □

g festigt. Ein Puhbewurf darf erst nach völligem Austrocknen der Mauer, □ g also frühestens nach einem Jahre erfolgen. Äußerlich erhält zwar die g g Lehmwand sehr schnell ein trockenes Aussehen, während sie int Innern g g noch lange feucht bleibt. Bringt man den Puh zu früh auf, so kann leicht □ g der Fall eintreten, daß die heraustretende Feuchtigkeit die Putzschicht in g g großen Stücken von der Wand loslöst. Um dem Putz Halt zu geben, g g werden in Lehmstampfwände mit einem einspitzigen oder mehrspihigen □ g Eisen 5 bis 8 cm tiefe, in schräger Richtung verlaufende Löcher oder g Rillen eingeschlagen. Die nunmehr gut angenäßte Wandfläche erhält zu-g nächst einen Rappuh von 3 Teilen Sand und 1 Teil Kalkbrei. Auf den q g Rapputz kann alsdann der gewöhnliche Kalkmörtelputz in mäßiger Dicke, o g aber scharf eingerieben, aufgetragen werden. Auch Wände mit Luftstein- g g wangen können auf die offenen, etwas feucht gemachten Fugen Rapputz g g mit darauffolgendem Kalkputz erhalten. Einfacher und empfehlenswerter g g ist es, als Grundlage für einen später auf Lehmstampfmauern und Luft- □ g steinwände aufzubringenden Kalkputz die Wände ein- bis zweimal sorg- g g fällig mit heißem Steinkohlenteer zu streichen, unmittelbar darauf mittelst g g groben Sandes abzusanden und den Teer vor dem Verputzen gut trock- o g nen zu lassen. Anstatt des auf den abgesandeten Teer aufzutragenden g g Kalkputzes ist nach Engel-Schubert ein Putzen mit verlängertem Zement- g g Mörtel zu empfehlen (1 Teil langsam bindender Portlandzement, 2 Teile □ g drei Wochen alter gelöschter Kalk, 6 Teile Sand), der vorzüglich haften □ g soll, oder ein bloßer Anstrich mit weißer Lerchenberger Kaltwafserfarbe. g Aber allen Schwierigkeiten, welche bei dem Bemühen, die g

□    Wände gegen Witterungseinflüsse zu schützen, sich einstellen, vermag man G

g leicht zu begegnen, wenn man das Drahtgeflecht zum Putzträger macht, g Die Befestigung des Drahtnetzes unterliegt keiner Schwierigkeit und g geschieht zweckmäßig in folgender Weise: Auf den Boden jedes bei Her- g g stellung der Wände mit Lehm zu füllenden Formkastens werden in Ab- g g    ständen    von etwa    20 cm dünne, kurze und mit Karbolineum imprä-    g

g in Abständen von 20 cm Pfählchen verteilt sein. Auf diese wird das ver- g g zinkte Eisendrahtneh mit Drahtnägeln festgenagelt. Sollte zufällig der g g Pfahlkopf auf eine Maschenöffnung treffen, so wird quer über die Oeff- g g nung ein Drahtnagel unterzulegen sein. Auch kann die Rehbefestigung g g dadurch geschehen, daß von Pflock zu Pflock über das Retz hin besondere, g

g an die einzelnen Pfählchen zu befestigende Drähte gezogen werden. — g o    □

□    □

□

□

□

ü

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

n

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

19

i

M if¹’¹

□

□

□

□

□

6

n

BS

□

n

□

□

□

MsKZLLM

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

n

□

□

□

□

□

□

Arbeitergehöft NemOttag b. Ohlau.

D

n

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

w

n

□

□

□

□

n

□

n

□

n

□

□

□

n

□

□

□

n

□

□

□

□

□

►

§

□

□

□

□

□

□

□

z >

: il

□

sj

-. ,

F

□

□

□

□

□

mm

□

□

□

□

□

in .'Ml

□

□

!

□

□

□

□

□

□

. V

IVi

li'i :

□

□

□

n

□

□

□

□

□

□

□

□

□

~&Sfk

! j

□

□

i 3

□

□

□

Architekt 28. Usöerstädt.

Ländliche Heimstätten.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DD

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*y

ft

IX

YTW

EM

* •^z-

<5ä> i

Ländliche Platzanlage mit Wirtschaft, Bäckerei Konsumvereins = Gebäude und Metzgerei usw.

*">4/

u/sy

XY

s-

/>*' *

)£&

vV.

Kk

. \>v

&<*

- - t'v

■i ,ü * K

*Ä.(

4^

!s)

Architekt R. Leupold.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

00

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ D    □

□ □

□    Holz in Lehmbauten hat sich immer schwamm- und fäulnisfrei erhalten. — g

□    Will man aber Holzeinlagen in der Lehmwand vermeiden, so werden g g an Stelle der Pfählchen einzulegende schmale und die ganze Länge der g g Wand einnehmende Streifen verzinkten Drahtnetzgeflechts dieselben g g Dienste leisten. Die Drähte werden aber vorher an der nach außen zu- g g gekehrten Seite etwas rechtwinklig umzubiegen sein. Ausreichend zur g g Befestigung dürften bei kleinen Arbeiterhäuschen auch längere, spitze g g Nägel sein und dem Drahtnetze mit dem Puh (Zementmörtel 1:4) ge- g g nügenden Halt bieten. Oben dicht am Dach beginnend, werden die Netz- g g rollen unten noch einige Zentimeter über das Sockelmauerwerk herab- g g reichen müssen. Für Tür- und Fenstergewände wird der oben erwähnte g g abgesandete Teeranstrich als Putzhaller im allgemeinen genügen; nur für g

□    die äußere Sohlbank der Fenster wird ein Drahtnehbelag als Puhunter- g

g läge empfehlenswerter sein.    g

Lehmwände mäßiger Stärke, wie bei hier in Frage kommenden g g Arbeiterhäusern, geben im Winter warme, im Sommer Kühle und, da g g sie in hohem Grade Feuchtigkeit aufsaugend sind, auch trockene und des- g g wegen gesunde Räume. Sie sind absolut feuersicher, schnell, einfach, aufs g g allerbilligste herzustellen, und, wenn man Drahtnehumkleidung und Ze- g g mentmörtelabputz anwendet, auch dauerhaft und wenig reparaturbedürf- g g tig. Der Hauptwert der Lehmstampfwände wie der Stampfbauten bis zu g g einem gewissen Grade überhaupt liegt aber darin, daß ihre Her- g g stellung keine besondere Fachkenntnis voraussetzt und durch gewöhnliche g g Tagearbeiter unter Anleitung erfolgen kann. Demgegenüber fallen die g g offenbaren Mängel: daß ihre Ausführung gutes Wetter vorausscht, g g wenn sie nicht unter einem Schutzdach erfolgen kann, daß ferner jede g g Schicht vor Aufbringung der nächsten einigermaßen abgetrocknet sein g g muß, daß einfache (nicht verbesserte) Lehmbauten größere Wandstärke g g erfordern und von Mäusen aufgesucht und angegriffen werden, wenig g g ins Gewicht. Bei Lehmdrahtbauten sind auch diese scheinbaren Mängel g g beseitigt.    g

Wie einfach früher Lehmhäuser oft entstanden, findet sich im g g Jahrgang 1908, S. 140, des Zentralblatts der Bauverwaltung beschrie- g g den: «Der Bauer zog in der erntefreien Zeit mit seiner Familie in den g g Wald und holte Heidekraut. Dann mischte er dies in den Lehm, und g g nun wurden die Mauern aus einzelnen faustgroßen Büscheln aufge- g g schichtet, wobei wieder die ganze Familie half. Was im ersten Jahr nicht g g fertig wurde, deckte man ab und baute es im zweiten weiter. Diese g g Bauweise kostete also nur die eigene Handarbeit, und mit ihr konnte g

□    □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

D

□

g

□

□

□

□

§

□

□

□

8

□

□

□

R

o

□

ÜTf

1

□

□

□

□

D

□

D

□

O

□

□

□

□

□

□

□

I¹

□

□

o

□

□

□

□

o

□

□

□

□

□

o

o

n

□

□

□

□

□

o

□

□

□

□

□

□

□

II

□

□

□

□

□

□

□

□

o

□

0

□

o

7,/»®

□

o

□

□

□

□

D

□

o

□

B

nt

□

□

m

ß

X

□

□

□

O

□

□

O

II

v

□

□

□

□

VF

□

□

□

□

11

□

□

□

o

□

□

o

□

B

i

□

□

□

WW

□

□

□

□

□

§

J*Z£W7'

Architett Dtpl.-Jng. Curt Adler.

rix i t n 4-up

Einfamilienhaus in Lehmstampfbau für den Magistrat in Posen.

□

D

□

□

□

□

D

O

□

□

□

□

□

□

□

o

□

D

□

□

□

□

□

□

□

□

n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□ □ g sich der einfache Landmann, der sogenannte Kolonist, bald «anbauen*

g und seßhaft machen.*

Der Lehmstampfbau hat neuerdings eine durch Reichspatent ge-g schützte Verbesserung durch einen erfahrenen Baufachmann, den Kgl. g Baurat Paetz erfahren, die in einem besonderen Teile dieses Werkes g eingehend behandelt wird. Ihre Anwendung ist gegen eine ganz geringe g Erlaubnisgebühr gestattet (man wende sich dieserhalb an die vermittelnde g Beratungsstelle der Heimkultur in Wiesbaden). Wer die Erfindung g ohne vorher eingeholte Erlaubnis benutzt, kann strafrechtlich verfolgt g werden.

tzB'l

[Si

1 mi

ULE

ja

an

D 8

d □□□□□□□□□nnDnanDDaaaanaaciDaaDDDDDaDamDaDDDDaDaa

an

Beamtenkolonie der Eisenbahner-Baugenossenschaft in Men.

Der Kalksand stampfbau.

□    Dauerhaftere, den Einwirkungen der Witterung mehr als beim g

□    Lehmstampfbau standhaltende Gebäude lassen sich mit freilich auch ent- g

□    sprechend höheren Kosten in Kalksandstampfbau errichten. Dabei braucht g

□    nicht wie dort auf völlige Trockenheit der Baustelle gesehen zu werden. g 8 Zur Beaufsichtigung und Anleitung der Bauarbeiter ist auch hier nur g

□    eine sachverständige Hilfskraft (Maurerpolier) erforderlich. Der Kalk- g

□    sandstampfbau ist deshalb für Bauten in einfachen ländlichen Verhält- g Nissen ebenfalls gut geeignet und wird vor allem dort Anwendung fin- g den, wo guter Sand und Kalk billig zu beschaffen, Ziegel- und Bruch- g steine aber teuer sind.

□    Bei trockener Lage der Baustelle bildet Luftkalk, bei feuchter g

□    hydraulischer Kalk (Wasserkalk, d. h. nicht nur an der Luft, sondern g

□    auch im Wasser erhärtender Kalk) das Bindemittel für den Sand. Dieser g n soll scharf und rein sein und wird, sofern nicht einwandfreier Flußsand g g oder guter Grubensand zugebote stehen, häufig erst durch Waschen von g D fremden, lehmigen oder erdigen Beimengungen befreit werden müssen, g

□    Zu feines Korn macht den Sand unbrauchbar; zur Not wird man ver- g g schiedene Sandarten mischen, den groben Sand aber überwiegen lassen g g müssen. Zusätze von grobem Kies und kleinen Steinchen bis etwa Nuß- g g größe sind durchaus zweckmäßig.

Der Luftkalk muß gut gelöscht und schon vor Baubeginn in den g g Kalkgruben eingesumpft fern.¹³) Beim Mischen des Kalks mit dem Sande g A g kann man einmal den gelöschten Kalk durch Wasserzusah in Kalkmilch g

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□    stampfen von Ziegelbrocken ist als ein sehr unvollkommener Notbehelf

□    zu verwerfen; denn nur eine fest durchgearbeitete Masse, in welcher der

□    Kalk recht gleichmäßig verkeilt ist, bietet Gewähr für ein gutes Gelingen

□    der Arbeit.

D    Bei der Verarbeitung hydraulischen Kalks wird das durch trocke-

□    nes Löschen gewonnene Kalkmehl in das vorher in die Mengebank ge-

□    brachte Wasser geschüttet und durch Umrühren in Kalkmilch verwandelt,

□    mit der dann, wie oben beschrieben, der Sand nach und nach gut zu

□    vermengen ist.

Als Mischungsverhältnis wird man je nach der Ergiebigkeit des § Kalkes 1 Teil Kalk auf 8—9 Teile Sand wählen. Von noch magereren g Mischungen ist abzuraten. Die Erhärtung der Masse wird durch einen g geringen Zusatz von Schwefelsäure gefördert. Insbesondere ist aber zur g Erzielung größerer Festigkeit die Beimengung von Ziegelbrocken oder g Steinstückchen zu empfehlen. Wird doch auch bei der Zementbetonberei-g hing die Festigkeit der Mörtelmasse durch den Zusatz von Schotter oder g Kies nicht nur nicht verringert, sondern erhöht.

Die Verwendung von Maschinen beim Mischen der nicht unbe-g trächtlichen Stampfmassen hat zu brauchbaren Ergebnissen nicht geführt, g Das Durcharbeiten geschieht daher in einfachen Kalkbänken mit der g Hand, wobei mittels einfacher Kalkkrücken oder besser mit den von g Engel angegebenen Mengeharken (Abb. 7) die Masse vom Rande zur g Mitte und wieder zurückgeschoben und so allmählich die vollständige g Verteilung des Kalkes erzielt wird. 3n zwei Kalkbänken von je 4:4 m

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

35

Abbild. 7.

Li

□    Regen ist der Ausführung nur günstig. Bei starkem Regen ist die Arbeit g

g jedoch einzustellen und das bereits gestampfte Mauerwerk durch hohl g

□    gelegte Bretter, die den Durchzug der Luft gestatten, abzudecken.

n    Wie beim Lehmstampfbau bedarf man zum Einstampfen der g

g Mauern besonderer hölzerner Formkästen, die hier, weil das Stampfen g g weniger kräftig als dort nötig ist, etwas leichter gebaut sein dürfen g g (Abb. 9 a und b). Der Kalksandbau gestattet jedoch nicht wie der Erd- g g stampfbau eine nachträgliche Aenderung der Form oder die Beseitigung g g von Unebenheiten. Die Formkästen sind daher von vornherein recht ge- g g wissenhaft aufzustellen. Sie müssen sehr genau gearbeitet sein und die g

□    scharf rechtwinklig abgeschnittenen Enden der einzelnen Kästen genau g

ITT

Abbild. 9b. Querschnitt.

Jä

LM'

□ Abbild. 8.

Abbild. 9c. Grundriß mit Eckform.

g Aufnahme der Verkeilung. Die Ausbildung der Riegel mit einseitigen g g Keilen und Köpfen am andern Ende hat den Nachteil, daß beim Ab- g g nehmen der Kästen vom fertigen Mauerteil die unteren Riegel aus der g g noch frischen Stampfmasse herausgezogen werden müssen und diese dabei g g beschädigt wird. Weniger ist dies bei der Anwendung eiserner Riegel g g aus 13—20 mm starkem Rundeisen zu fürchten, die häufig anstatt der g g rasch abgenutzten und gespaltenen Holzriegel gebraucht werden; denn g g am Eisen haftet die Kalksandmasse weniger als am Holz. Eisenriegel g g werden am Kopf viereckig ausgeschmiedet, damit sie sich beim Anziehen g g der Flügelschraube am anderen Ende nicht drehen können. Die oberen g

13

11 f

ilillift

,Wj

!!•

r»

fl

il 111!

iiiii

ilil

ff

'uff

Wk

\mw

□Hl

MMWW«ÄÜW8

□D

CZ1S

—OST

Besseres ländliches Einfamilienhaus mit Gewächshaus für Winterkulturen und Seidenraupenzucht mit der Einrichtung von W. Beckmann, Rauxel in Wests.

k-

*1*

*?e

*¥ +

X«

■—.v    —

1«

HY

yb'

•ä

" Wi&zm

^ 2SoLjs$&

4«-

*»

Jrt -v

r.

B-

<f4 r

LZ-' I

43,.

J-

77/r

■*+.! -r

£ fr

^ f-

tWEüüjl

kj.,1 Tt

*/»

'ho

l 3+*

y»

kfc'

--fSo

JL

1 ^nimte

I <$

93t

jmr

Iffi

$v

9JS

e7

•!/

r<

J V»

Ib,

e-

JÄ ~

r/J

-Fr

LM

immer -»

ffl

l—    -J

Joc

ho -

zr»

Z-re

Joe

Hill«

\V

immer* ”

UfhZÜÜTZ

.J ⁸

F "-C

3 5'-

--r

- 3i.

L-3o«,-J

??•»

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

d    □

□ Riegel dürfen das Ausbreiten und Stampfen der Masse nicht hindern, g g sie werden daher in den entsprechend verlängerten Leisten mindestens g g 15 cm über der Oberkante des Formkastens befestigt. Die unteren Rie- g g gel sollen ein festes Aufsetzen des Kastens auf die nächstuntere Schicht g

Abbild. 10.

CL

dt

«fr

dfc

3b

«fr

Gnschlufi einer Scheide io and ,a Untutyt, 5 Grccndrcfs .

□    wechselt. Sind bei größeren Bauten mehrere Tage über der Fertig-

□    stellung einer Schicht vergangen, so kann man sogleich mit der höheren

□    dort fortfahren, wo die untere begann. Bei kleineren Bauten wird man

□    dagegen jeder Schicht wenigstens 24 Stunden Zeit zum Erhärten lassen,

□    bevor die nächsthöhere aufgesetzt wird. 3n allen Fällen hat man vor

□    der Fortsetzung der Arbeit die vorige Schicht anzufeuchten und die be-

□    reits abgebundenen, weiß erscheinenden Stellen etwas aufzurauhen.

□    Die Riegellöcher werden erst nach Fertigstellung des ganzen Baues mit

□    einem in Kalkmörtel eingesetzten Ziegelstück geschlossen und überputzt:

□    bis dahin bleiben sie, um die Austrocknung und Erhärtung der Masse H zu fördern, wie beim Lehmbau, offen.

g    Bei dem Anlegen von Tür- und Fensteröffnungen haben sich

g hölzerne, von vornherein mit eingestampfte und dauernd in den Wän-g den verbleibende Zargen nicht bewährt: sie lösen sich infolge des Quellens

g stampfen hochgezogen.

Die Kalksandmasse ist auch zur Herstellung der Fundamente, g g Grund- und Sockelmauern sehr wohl verwendbar. Freilich ist dabei g g durch Beimischung von hydraulischem Kalk oder Zement auf ein schnelle- g g res Erhärten Bedacht zu nehmen. Neben der Mischung aus 1 Teil Kalk g g +5 Teilen Sand + 5 Teilen Ziegelmehl sind von Engel folgende g g empfehlenswerte Mengenverhältnisse angegeben:

2 Teile Mergelkalk (hydraulischer Kalk) + 1 Teil Portlandzement g + 8 bis 9 Teile Sand oder

1 Teil Kalk + 1 Teil Portlandzement -st 6 bis 8 Teile Sand.

Es sei auch hier hervorgehoben, daß durch Beimengung von g g Schotter oder zerkleinerten Feldsteinen die Festigkeit der Masse erheb- g g lich gesteigert werden kann. Sofern der für die Fundierung unerläßliche g g gute Baugrund nicht zu tief liegt, die Sohlenlage der Grundmauergräben g g also lediglich nach der Frostgrenze im Boden bemessen zu werden braucht, g g stellen sich dem Aufbau der Fundamente in Stampfmasse kaum Schwie- g g rigkeiten entgegen, und er wird sich schon seiner Billigkeit wegen empfeh- g g len. Bei den ohnehin ziemlich reichlichen Wandstärken ist eine Sockel- g g bildung und die Verbreiterung der Mauern in den Fundamenten bei g ° nicht allzu hohen Gebäuden ganz überflüssig. Es genügt also, die Grund- g mauergräben — guter Baugrund vorausgesetzt — bis etwa 1 m unter g g Gelände in der Breite des aufgehenden Mauerwerks auszuheben. 3n g d

□ □

Für Scheunen: Umfassungswände unten . 55—60 cm, Drempel .

Umfassungswände

Scheidewände u. Drempel 35—40 cm, Für Wohnhäuser: im obersten Stockwerk:

Umfassungswände.

Scheidewände

balkentrag. Scheidewände für jedes untere Stockwerk eine Zunahme der Mauerstärke:

in den Umfassungswänden

. 35—40 cm,

Für Ställe:

.    . 50—55 cm,

45 cm, 30 cm, 40 cm,

10 cm, 8 cm.

um......

in den Scheidemauern um

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<□

ut nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanaDnnnDDDaDDDDaDDDDaaciPCDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQPDPDDPP - D    8

pEfMg»T gft. j

Iteh.

LJrz

V////A

dm

□D

ftNSi«. n t

masssm— t

Q^er.sc(-|n iTT

i_i

PhnSjiCMT

t-rr nflua «w

=iTS6=$STra

I

m-

+*■

Aufenthaltsgebäude für Eisenbahnarbeiter der Eisenbahn-Direktion Hannover.

Lehmdrahtbau. Solche Häuschen können sich z. B. auch Mitglieder des Jungdeutschlandbundes für ihre Zwecke leicht selbst errichten, ebenso Wandervögel.

° 8

Ausführung in

□    Q

g das billigste Bruchsteinmauerwerk immer noch das IV- fache der Kalk- g

□    sandstampfmasse kostet. Wird brauchbarer Sand nahe der Baustelle ge- g

□    wonnen oder ist der Bauherr in der Lage, ihn aus eigener Grube oder g g mit eigenen Gespannen anzufahren, so wird noch eine weitere Ermaßt- g g gung der Kosten des Kalksandes eintreten. Die Ausführung selbst ist bei g

□    einem schlicht gewählten Grundriß, nicht zu schwachen Wandstärken und g

g wenigen Tür- und Fensteröffnungen am einfachsten und demnach am bil- g g ligsten. Bei geringen Mauerstärken und vielen Öffnungen wird infolge g g der dadurch bedingten Mehrarbeit der Preis für das cbm Stampfmasse g g    steigen.    g

g    Für die Dauerhaftigkeit der in Kalksand errichteten Gebäude ist es g

g nur vorteilhaft, daß die Stampfmasse je älter um so härter wird. Das in g g ihr enthaltene Kalkhydrat hat unablässig das Bestreben, sich unter Abgabe g g seines Feuchtigkeitsgehaltes mit der Kohlensäure der Luft zu kohlen- g

□    saurem Kalk zu verbinden und damit der Festigkeit des natürlichen Kalk- g

□    steins immer näher zu kommen. Freilich geht wie bei jedem Kalkmörtel g

□    diese Erhärtung nur langsam vor sich, und darin besteht der Nachteil g

□    dieser Bauart. Die größte Härtezunahme wird zwar im ersten Jahre er- g

□    folgen, ohne indessen selbst nach Jahrzehnten ihr Ende erreicht zu haben, g

□    Bei sorgfältiger Arbeit ist ein nachträgliches Putzen der Wände g

□    nicht erforderlich, und es wird auch an den Außenseiten häufig ein nach g

□    dem Austrocknen der Mauern anzubringender Anstrich ausreichen. 3m- g

□    merhin kann aber auch eine äußere Puhschicht als Schutz der Mauern g

□    gegen Durchfeuchtung angebracht erscheinen. Denn so erwünscht auch g

□    die große Luftdurchlässigkeit der Luftmörtelwände in gesundheitlicher g

□    Beziehung sein mag — ist sie doch der zufälligen Lüftung nur von Bor- g g teil —, so wird man andererseits doch zu bedenken haben, daß diese Lust- g d durchlässigkeit durch Feuchtigkeit wesentlich herabgemindert und danach g

□    nur sehr langsam wiedergewonnen wird. Die einmal eingedrungene g

□    Nässe dürfte sich demnach um so länger und unangenehmer bemerkbar g

□    machen.    —    g

□    Don geringerer Bedeutung für das Selbstbauen, weil ihre Anwen- g

□    düng mehr Fachkenntnis vorausseht oder nicht in demselben Maße die g

□    Herstellung gesunder und billiger Wohnräume damit ermöglicht wird, □ g sind die beiden nachstehend beschriebenen Stampf-Bauarten:

C3/Z

!*

fM

Mi

li

!!i

P-hR

»M

VJflÜÜsIl

1111

,Z

V.jJ

6 x 4->2 Meter

6 * 4- v₂ m erer.

Pferdeshall.

/•

Y‘

3>s * u-'/z Merer

2zv2x4>2 steige

Zimmerfür^nechh

Backstube.

Eingang.

Genossenschafts-Bäckerei der Gemeinde Auw (Eifel). Ausführung in Lehmdrahtbau.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DÜ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□

□

□

□

□

□

MM

m

4

Scheune des Herrn Gutsbesitzers Saft in Lauterbach (Schlesien).

*

■

Ll

- - - •

8

a

c

6

:

m

fi

1

Hochfahrtsscheune auf Dominum Ober-Röversdorf (Schlesien).

i *

% B 2

a

I

- -w-/~ -

i

1

iS

m

’

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

n

□

□

□

□

□

n

□

□

□

n

□

□

□

□

□

n

n

n

n

n

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

S:

□

□

□

,

□

□

Wj

□

□

□

□

□

□

n

L

□

□

□

i'-d

□

n

n

%

M Ifi

□

□

□

□

□

□

n

□

□

□

'V s II 1 I

□

i

1 8

m

□

□

□

t !

□

1

i

□

□

□

□

□

□

□

□

n

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

rXvr

□

□

□

□

n

□

□

□

n

□

□

□

n

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

LJ

□

□

□

□

□

□

□

□

□

i

I

□

m

m4Mb

;

.«...... |

■ ■

□

□

□

Lj

□

□

Schweinezuchtstall auf Rittergut Parschkau (Mestpr.). Lehmdrahtbau.

Grundriß auf Seite 79

A

W

1

k

--1

□

□

□

□

□

□

n

□

□

□

□

EX',;!? Wf

%,v'

<> - - -.

| My

/LZ    LL.

V

;s-

m:m

M?

i

1:

□

□

□

□

□

□

UM

tz ,v

i.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

m j

mm

Ü

f\

L

Pferdestall mit Remisen usw. auf Dominum Kreuzwald (Oberschlesien).

■

m

1

U

In Lehmstampfbau ausgeführt.

n

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

n

□

□

□

□

□

□

□

a\

QÜDDD

□□

Der Aschen stampf bau.

□

Aehnlich wie die natürlichen Puzzolane geben die künstlich ge- § § brannten Stoffe, Asche, Steinkohlen-, Hochofenschlacke, Ziegelmehl usw., g g mit Kalk vermengt, ein im Wasser erhärtendes Bindemittel.

Beim Aschenbau bedient man sich der Asche und Schlacke von p

□    Steinkohlen, aus der die zu groben Stücke von über 4 cm Korngröße □

□    vorher durch Sieben entfernt sind. Bier Teile Asche werden mit einem □

□    Teil gut gelöschten Fettkalks unter mäßigem Wasserzusah zu einer steifen □

fi

□

o Masse innig gemischt, in Schichten von etwa 12 cm in die Formen ge- □ D bracht und verstampft.    D

Die Herstellungsweise der Wände gleicht im übrigen der bereits □ d beim Kalksandstampfbau beschriebenen. 3m Vergleich zu letzterem ist hier d

□    der Kalkbedarf größer und sind deshalb die Kosten um etwa V* höher, □

□    unter der Voraussetzung, daß Asche unter denselben Bedingungen wie b

□    Sand zu haben ist und nur die Kosten der Anfuhr nötig macht. Der b

□    Kostenunterschied beider Bauarten erscheint indes noch geringer, wenn a o man berücksichtigt, daß beim Aschenstampfbau schwächere Wandstärken □ o zulässig sind. Diese betragen nach Engel-Schubert für stark belastete ti

□    Umfassungswände 50 cm, minder belastete oder niedrige 30—40 cm., □

□    Scheidewände 15—20 cm.

Aschenstampfmauern erhalten schnell eine hohe Festigkeit und sind g g wegen ihrer großen Porosität schon in etwa vier Wochen vollkommen g g trocken. Freilich, poröse Wände sind nicht nur schlechte Wärmeleiter, g g sondern auch in großem Maße wasseraufnahmefähig. Die geringe Ver- g g breitung dieser Bauweise dürfte hauptsächlich in diesem Umstande Er- g g Klärung finden. Auf jeden Fall ist es geboten, Aschenstampfwände, na- g g mentlich von Wohngebäuden, gegen Schlagregen durch eine ausreichende g g Putzschicht zu schützen: denn nur bei genügender Sicherung gegen die g g Einflüsse der Witterung liefern Aschenbauten trockene, gesunde und g g warme Räume.    g

Richt unerwähnt darf bleiben, daß man Aschenstampfmasse sehr g g mit Vorteil zur Herstellung von gewölbten Dächern und Decken sowie g g von dauerhaften Fußböden (Scheunen-Estrichen) verwendet. Krüger g g empfiehlt in seiner ..Baustofflehre" für Fußböden eine früher durch Pa- g g tent geschützte Mischung von 1,5 Teilen gelöschtem Kalk, 0,5 Teilen lehm- g g freiem Sand und 8 Teilen grob gesiebter Steinkohlenasche. Diese Stoffe g g werden unter nicht zu starkem Wasserzusatz gut durchmengt und bei Fuß- g g böden in 3—4 Lagen etwa 14 cm hoch aufgebracht, verstampft und mit g

§ der Mauerkelle geglättet. 3n Ställen ist eine etwas stärkere Lage nötig, g § die nach völligem Austrocknen zweimal mit Teer und Ölfarbe zu über- g § streichen ist. Dächer erhalten eine solche Schicht in 8 cm Stärke und zum g § Schutz gegen Regen einen Ölfarbenanstrich.

*96*

§ Der Lehm-raht-Stampfbau.

Seitrag von Dipl.-Ing. Lu r t fl ö l er.    □

□ □

Eine verbesserte Form des Lehmstampfbaues ist die patentierte g g neue Lehmdrahtbauweise. Sie hat sich in der kurzen Zeit ihres Be- g □ stehens, insbesondere in der Landwirtschaft bereits recht viele Freunde g g und Anhänger erworben, ist der Lehm als landwirtschaftliches Bau- g g material doch von alters her geschätzt und erprobt. Das Material ist g g das alte, bewährte geblieben, nur hat der heutige Stand der Technik g g Mittel und Wege gefunden, die Mängel, welche dem alten Lehmpatzen- g g bau und den Lehmfachwerkswänden anhafteten, gänzlich zu beseitigen, g ö so daß der Lehmdrahtbau auch in konstruktiver Hinsicht in völlig moder- g nem Gewände erscheint. Gerade die landwirtschaftlichen Betriebe leiden g g heute vielfach darunter, daß die in den Gebäuden steckenden Werte un- g g verhältnismäßig hoch sind, da sie selbst unproduktiv, aus den Wirtschafts- g g ertrügen verzinst und amortisiert werden müssen. Bei der früheren Stän- g g digkeit des landwirtschaftlichen Betriebes hatten die Wirtschaftsgebäude g g Jahrhunderte lang denselben Ansprüchen zu genügen, man baute daher g g meist recht dauerhaft und sah weniger auf die Kosten. Infolge des stän- g g digen Aufschwunges unserer Landwirtschaft, der intensiveren Ausnutzung g g des Bodens wie der Viehhaltung, der Angliederung von gewerblichen g g Nebenbetrieben usw., sind die Ansprüche an die hierzu erforderlichen g g Baulichkeiten einem ständigen Wechsel unterworfen worden. Die Land- g g wirtschaft hat daher heute mehr denn je großes Interesse daran, möglichst g g billig zu bauen, um bei notwendig werdenden Umgestaltungen nur das g g unbedingt nötige Kapital in den Gebäuden festlegen zu müssen. Bei dem g g Vorhandensein von Lehmboden auf der Baustelle oder in der Nähe der- g g selben lassen sich diese Bedingungen durch die Benützung dieses natür- g g lichen, billigen und vorzüglichen Materials zum Aufbau der Gebäude g g leicht erfüllen, ohne daß den hieraus errichteten Gebäuden die Stand- g sicherheit oder andere für die Landwirtschaft wichtige Eigenschaften, wie g Wärmehaltung usw. mangeln.

□

nnmnnnnnnnnnnnnnnnDnDDnDaDaDaaaDDDaaaaaDaDaDDaDDDODDaDDa

VI

-C

fJNHCtfT

I---u 1

•Hj G-^jr^j „®

z t^-L

M_ u 1    ' : pfwuNTEfwEtim

rrz

sctrtryiTT

lifi

E

Stube

HßHNKU&e

y oo

-±i.V

— £ 35

S 95

^ßporntiofr

PPOE/GfKE/Osr

ÄZ/P/rZ v

\j£m

UW BETON

Grubenarbeiterhaus in Neu-Weißstein (Schlesien).

n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3 D    g

3rt ganz besonderer Weise eignet sich der Lehmdrahtbau für den g

□    Wohnhausbau auf dem Lande und im Gebirge. Von der allereinfachsten fi

□    Schnitterkaserne, dem Waldarbeitergehöft, dem Arbeiterwohnhaus für d

□    eine und mehrere Familien an, bis zum Ferien-, Jagd- und Landhause, Ej

□    und der mit allem Komfort der Neuzeit ausgestatteten Villa legen zahl- g

□    reiche ausgeführte Bauten Zeugnis ab für die Beliebtheit, welche sich g

□    diese billige Massivbauweise in kurzer Zeit infolge ihrer verschiedenen g

□    Vorzüge hat erringen können.

Die patentierte Paetz'sche Lehmdrahtbauweise bezweckt in erster g

□    Linie die Schaffung einer billigen und gesunden ländlichen Bauweise, in g

□    zweiter Linie die Wiederbelebung des alten Lehmbaues, unserer ältesten g

□    Bauweise, verbessert durch technische Mittel, die sich bereits in der g

2.    die Wandstärken mußten breiter angelegt werden, als dies bei g

den Paeh'schen Lehmdrahtwänden erforderlich ist, die infolge g einer sinnreichen Anordnung von Drahtgeweben und in ca. g 30 cm Höhe horizontal durch die Wand hindurchgehender Ze- g mentbetonschichten, den üblichen Ziegelwandstärken gleich ge- g macht werden;    D

3.    der zur Verwendung gelangende Lehm mußte feucht und mit g Stroh oder Heidekraut vermengt und möglichst fett sein, während g das zur Herstellung der Lehmdrahtwände verwendete Material g trocken, höchstens erdfeucht und etwas sandgehaltig sein muß.

t

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DD

□ □

D    Die Herstellung der Lehmdrahtwände erfolgt in denselben Wand- g

g stärken wie im Ziegelbau (25, 40 und 50 cm) und in sogen. Zwischen- g g Wandstärken von 30, 35 und 45 cm, je nach ihrer Belastung und unter- g g scheidet man hierbei

1.    die massiven Lehmdrahtwände und

2.    die Lehmdrahtfachwerkswände.

Me massiven Lehmdrahtwände.

- k?-SO-PO-

Beton

-4

50

Z.

Zu

-4

IM

EWS

Mi

Abbild. 1.

-    >    ;    - u

wWi\

H -st -■ ■*

+ * 1 <" «

II

nj

Querschnitte der Lehmdrahtwand.

Abbild. 2.

§

□

□

\

%‘vY

□

□

□

V

□

□

7UH-

□

F» 6

□

□

I,.: i

□

□

!M

n

iT

S

□

Ul : H;

<r-e

□

HÜt

ftp §y

111 1|1

3>J

□

□

□

s

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

*11

!l

>.

□

□

f

Ä

¥

□

□

□

□

□

oi<x

*3*109 - g

h.

□

□

4

i

I

00

□

□

□

□

□

□

;i

— if

. r

□

□

t

□

!P lb

B

B

B

Co O-Kw

J$-4L

t ;r^;j f *

‘“SS

r^S. ~

U

□

□

at>o

9

<o

□

□

□

i

I.

Ä

□

3

t

a

-i*

B

s"l

»so

I

"1

fc

CC

i

st

5

------ l~r<

I

«0

/

□

/

B

/

"!>

□

□

'-idi

4“

I

•Vi

«

0

-t

S

i

l

Abbild. 3—5. Die Stampsiästenstellung.

□

□

□

□

B

□

B

B

B

□

□

□

□

□

k

0.

r^h-u

□

□

°>t

FZ

1

W

□

□

m

□

B

*

+

□

□

□

□

H

B

5

^~d

*11

ii

T

<

il

1

i

:v

I

\y

0

cC

<Ä

I

d

B

□

I

□

□

□

□

□

60

□

□

□

□

□

f.

k:

ti»

□

B

□

co

*

b

Olom

□

B

□

□

□

fc

B

;i

i.:

□

□

□

-JL--

□

s?'4'Ä kvir!

uliL    -

i

cm i

□

r~Sm ^

L-

□

□

Mörtel 1:3 zu erfolgen und die Wandflächen sind außerdem mit einem zweimaligen heißen Goudronanstrich zu versehen. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert man in bekannter Weise.    §

überall da, wo mit hohem Grundwasserstand zu rechnen ist, wo durch Abbrüche altes Baumaterial gewonnen und Bruch- sowie Feldsteine leicht zu beschaffen sind, empfiehlt es sich, die Fundamente aus diesen Materialien oder aus Beton herzustellen und mit der Herstellung g der Lehmdrahtwände erst über Terrain zu beginnen. (Abb. 2).

Der Stampfkasten mit Zubehör.

Die Herstellung der Lehmdrahtbauten erfolgt in besonderen Stampf- g kästen genau so wie bei Betonbauten. Erforderlich sind dazu die Eck- g kästen und Stampfbohlen und werden aus 1,50—4 m langen und ca.

3,8—4,0 cm starken kiefernen, behobelten oder unbehobelten Bohlen g

PS

>:

•tj.

■ ..cf-

Abbild. 6. Stampfürett.

sek Anisen

Abbild. 7a.

Shimjjskosten ' mit avciesehlem Eckh-äslen

Stumpf -

( o -oQ

•l

ff

15

V0

30

ZS

30

3o

.L

30

4Ü

QJ

inärnpförett.

- <1-0---

30 _p---

BoU&t.

'S

"1

I«

!i

KreiiLhoU.

LjC=3

30_4^

£5 -

!r

rr

5?zmpfbreft.

i'Ä

-W

!i |

?

fiz ST H

!!

Abbild. 7b. Eckstampftaften Grundriß.

Abbild. 8. Eckbrett A als Wandbrett für Zwischenwände.

>4\.

1-5-

j»

( o-o-)

-o o

-o o

-o o

-o o

so

o o-

3.

fr

71

o o-

^ .-Na r* c.

o e-

s f»

!ö!

( O-O^

o s-

3.

fr-

<33=§»

C o-oQ

VÄ

VvV

59

Abbild. 9. Ansicht Brett A.

Abbild. 9a. Schnitt.

Zeichnung für die Eckkästen.

Abbild. 10. Ansicht Brett B.

Abbild. 11. Kreuzholz.

ö□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□nnnnnnnnnnnn □ □ G

g II. Qualität hergestellt. Während die Eckformen in Höhe von 2—3 m 8

g ausgeführt werden, erhalten die Stampfkästen eine Höhe von 42 cm, g

g wie die vorstehenden Abbildungen zeigen. Die Stampfkastenbretter g

g schützt man cd. oben durch Winkeleisen gegen Beschädigungen. Eck- □

□    formen und Stampfkästenbretter können zu jedem weiteren Lehmdraht- g g bau ohne Verschnitt verwendet werden und sind zur schnelleren Her- g g stellung der Wände tunlichst so anzufertigen, daß dieselben rings um den g

□    ganzen Bau herumreichen. Bei größeren Bauten von über 20 m g g Frontlänge genügt auch die Einschaltung des Baues auf einer Längs- □

□    und Querseite.

n    Um das Werfen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die innen feucht

g und außen trocken bleibenden Stampfkästenbretter zu spunden und in

□    Entfernungen von ca. 60 cm außen mit 10 cm breiten und 2,5 cm starken

□    Leisten zu benageln. Die Bolzenlöcher werden wie aus den Abbildungen g ersichtlich angebracht, dabei ist es erforderlich, dieselben möglichst eng an-

□    einander zu legen, sobald sich zwei Bretter stoßen, damit beim Stampfen d keine Ausweichung der Bretter eintreten kann. Die Entfernung der d Bolzenlöcher wählt man nicht über 1 m.

Die Höhe der Stampfbohlen richtet sich nach der Lamellenhöhe der

□    einzelnen Schichten und diese wieder nach den Wandstärken z. B.: sW. — Wandbreite, L. — Lamellenhöhe).

n    Für alle diese Wandstärken genügen zwei

d verschiedene Stampfkästen und zwar Nr. 1 für

□    Wandstärken 1—3 und 4—5 und Stampfkasten

□    Nr. 2 für Wandstärken 3a und 6.

cm L.

4)    W. 45X30 cm L.

5)    W. 50X30 cm L.

6)    W. 60X40 cm L.

Eisenklammer

^ 3oh.en.

; //

n& 7

Abb. 12. Ausgesetzter Stampfkasten zum Stampfen fertig.

Die Stampfbohlen werden oben durch Eisenklammern, unten durch g Eisenbolzen zusammen gehalten. Eisenbolzen (Abb. 13) sind aus g 16—18 mm Nundeisen angefertigt und besitzen für alle Wandstärken g Löcher für eiserne Borstecker (Abb. 15), zwecks Befestigung der Bohlen, g Für die gebräuchlichen Wandstärken werden Eisenbolzen in den zwei g Längen 60 und 80 cm angefertigt, Nr. 1 für die bis zu 40 cm breiten, g Nr. 2 für bis zu 60 cm breite Wände.

Die Eisenklammern können entweder für jede einzelne g Wandstärke besonders oder für alle passend angefertigt werden sAbb. 14). g Man verwendet für Klammern I Eisen mit 20/30 mm, für II solches

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

D 8

mit 50/30 mm. Die Klammer (Abb. 14) ist eine Eisenflachschiene von

50 mm Breite und 30 mm Stärke mit den Wandstärken entsprechenden Löchern von 15 mm. 3n diese Löcher passen Eisendorne, die auf den Stampfbohlen in Entfernungen von 60 cm angebracht sind.

Für Gebäudeecken werden besser die kurzen 1,50 m langen Stampfbohlen verwendet, weil sie immer länger stehen bleiben müssen, damit der Beton gut abbindet. Diese Bohlen erhalten auf einer Stirnseite eine Eisenflachschiene von 55 mm Breite und ca. 6 mm Stärke nach obiger

Unlerln£%plztt'

i/rt let’lxg *pla ftt

Sch,:,.irrt MuUrr

TL

Abbild. 13. Bolzen mit den Vorsteckern.

4M

LTisenA/am men

*■5

Abbild. 14. Eisenhammer.

Abbildung angeschraubt. Die Benutzung von Eckkästen oder Eckschablonen, die entgegen den bisher verwendeten vorstehend beschriebenen Eckbrettern jetzt ca. 2—3 m hoch hergestellt werden, hat den Vorzug, daß die Aufstellung der Bretter schneller von statten geht, als bisher. Es ist ferner von Bedeutung, daß bei Verwendung der jetzt gebräuchlichen Ecken der Beton an denselben stets eingeschalt bleibt und so längere Zeit zum Abbinden besitzt. Auf diese Weise ergeben sich haarscharfe Kanten, auch tritt das zuerst vielfach vorgekommene Abfallen des Betons beim Stampfen der oberen Lamellenschichten nicht mehr ein.

D    Es ist nur darauf zu achten, daß die äußeren Eckbretter gut ab-

□ gesteift sind und dieselben öfters auf ihre senkrechte Stellung hin kontrolliert werden.

g wird, muß die Breite des Gewebes betragen:

A. bei h = t b:

a)    für 25

b)    „ 30 „

cm starke Wände = 80 cm,

= 100 „

= 115 „

= 130 „

= 150 = 165

B bet fi = b:

a)    für 25

b)    „ 30

c)    „ 35

d)    „ 40 „

e)    „ 45 „

f)    „ 50 „

cm starke Wände = 100 cm, = 120 „ = 140 „ = 160 „ = 180 = 200

Die Breite der Drahtgeweberollen, die meistens eine Länge von g g 50 m haben, muß also jenen Maßen von 80, 100 usw. bezw. 100, 120 g g usw. cm entsprechen.

Beim Einbiegen des Drahtgewebes wird dieses von einer Gebäude- g g ecke zur anderen in einem Stück verwendet und nur so wenig als möglich g g in gestoßenen Stücken (mit 10 cm Ilberdeckung) verwendet. Die Be- g g festigung des Geflechtes mit dem darunter befindlichen Fundament- g g Mauerwerk geschieht durch eine Betonschicht 1:10 in zirka l¹/* cm g g Stärke, sodaß das Geflecht völlig in Beton eingeschlossen ist.

j

Das zur Verwendung gelangende «Paeh-Drahtgewebe" wird in g g Aollenlängen von 50 m von der Drahtindustrie ab Werk pro qm mit g g 17¹/» Pfg. oder frei Bauort 20 Pfg. berechnet.

Der Drahtverbrauch ist pro cbm Wand inkl. Öffnungen bis 60 cm g g Breite zu berechnen. Größere Öffnungen (Türen 2C.) können dabei in g g Abzug gebracht werden.    g

An Drahtgewebe ist erforderlich pro cbm Wand und ohne Abzug g g für die gewöhnlichen, bis zu 1 m breiten, Öffnungen:

Abrittst: a) bei einer Wandstärke von 25 cm — 20,0 qm,

9,7 „

fi:

B bei h

b) „

c)

d)

e)    ,,    ,,

f)    ,,    „

9,0 „

8,0 „

Für eine Lehmdrahtwand sind bei 30 cm Schichtenhöhe für die g g einzelnen Wandstärken erforderlich:

e)    30 „    „    „    1,0 „ . . .    „    11,0 „

f)    25 ,,    „    ,,    1,0    .    „    13,4 ,,    j-j

Die Kosten des Gewebes betragen also pro cbm der am häufigsten g

g verwendeten 35 cm starken Wände nur

13,8. 0,20 = rd. 2,76 Mk.

bezw. 11,7. 0,20 = „ 2,34    „    a

n    (3u 1 cbm Ziegelsteinmauerwerk betragen die Kosten für den Kalk- g

g Mörtel fast niemals weniger als 3 Mk., mithin kann für die Kosten g g des Mörtels das Gewebe geliefert werden).

a) 50

cm

b) 45 „

c) 40

□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

im Querschnitt, g

cm

Zum Stampfen der Wände benutzt man zweckmäßig Betonstampfer g g von halbkreisförmigem Querschnitt, damit der Lehm nach allen Seiten g gleichmäßig festgestampft wird. An Stelle dieser eisernen Stampfern g g genügen aber auch solche aus Eichenholz von 16X16

Zunächst wird in 5—6 Schichten fetter oder besser etwas fand- und g g kieshaltiger Lehm-, Ton-, Lette- oder Kleiboden (Humusboden ist zu g g vermeiden) möglichst trocken, höchstens erdfeucht, mit eisernen Beton- g g stumpfern in die Kästen gleichmäßig eingestampft und nach Fertigstellung g g der Schicht oder Lamelle innerhalb der ganzen Wandlänge bezw. bei g g Außenwänden auf allen Seiten als ein zusammenhängender Kranz ab- g g geglichen, die anfänglich zurückgebogenen Drahtgewebeenden a und b g g zugebogen und mit eisernem Bindedraht von 1 mm Stärke fest ver- g g schnürt. Es ist beim Stampfen der Wände darauf zu achten, daß dieselben g g fest gestampft werden und beim Wegnehmen der Stampfbretter keiner- g g lei Knoten- oder Klumpenbildung des Lehmes entstanden ist.

p—.-so----->p-----sa----->j

Wenn man die Zementschicht nicht g über die ganze Lamellenschicht ausdehnen g will, kann man nach nebenstehendem Bei-g spiel in diesen Abständen je 1 Kelle Ze-g mentmörtel auswerfen. Nachdem können g die Stampfbretter sofort entfernt und g höher gestellt werden, und es wiederholt sich die Stampfung der zweiten g g Lamelle genau wie zuvor, es wird wieder das verzinkte Drahtgewebe g g in die Stampfkästen gelegt, vorläufig nach außen geschlagen und zur g g Verbindung mit der darunter befindlichen fertigen Lamelle ganz oder g g teilweise eine ca. ¹h cm starke Betonschicht eingestampft, was das beste g g ist oder es wird das in allen wagerechten Schichtengrenzen doppelt g g liegende Gewebe mit dickem Zementbrei überstrichen (unter Zuhilfenahme g g des Maurerquastes oder der Kelle), wodurch man also einen durch die g g gesamte Mauerbreite hindurch gehenden Zementeisengurt erhält, der bei g g größeren Belastungen der Wände noch dadurch verstärkt wird, daß der g g Zementbrei an den Kanten etwas hochgezogen wird.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Stampfmaterial nicht trocken g

g genug sein kann. Am dies namentlich im Frühjahr zu erreichen, empfiehlt g □ □

g der augenblickliche Bedarf oder die Notwendigkeit erfordert.

Das Stampfmaterial muß möglichst etwas fandgehaltig sein, damit g g bei Stampfung der zweiten Lamellenschicht die erste nicht ausweicht, g g Der Sandzusatz ist ferner als Putzträger neben dem Drahtgewebe unbe-D    dingt erforderlich und deshalb wird beim Einstampfen Kies, Steinschlag    Q

g    Druckes nimmt man eine 2—3 cm starke Zementbeton-Abgleichung

g 1:7 cm an.

Leiste.

XX

□

SS

□ irP

7—jgr

fädinpfbrett

Abbild. 15.

Die Tür- und Fensteröffnungen werden durch Aussparen ge- g g wonnen, indem, wie Abbild. 3—5 und 15 zeigen, Holzformen provisorisch g g in die Stampfkästen eingestellt und befestigt werden, die zugleich den g g erforderlichen Anschlag zum Befestigen der Fenster- und Türrahmen vor- g g sehen und zu jedem weiteren Bau verwendet werden können.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□nnnnnnnnnnnnnnnnnnrinri D    O

□    D

Es empfiehlt sich bei Verwendung von einfachen Fenstern in g 3 Arbeiterwohnhäusern einen Anschlag, wie Fig. 15a und b zeigen, an- g ^ zuwenden und nur bei besseren Landhäusern und Villen mit Doppel- g ^ fenstern einen solchen, wie ^ Fig. 15c zeigt, vorzusehen.

^ Die Befestigung der Fenster-j] und Türrahmen erfolgt an 3 mit einzustampfende schwal-^ benschwanzförmige Holzdübel.

ßetotftun mit

____I

p'⁻ Betau

Fenster.

\n

R!

__

I    g- r,    ;

Abbild. 16.

Abbild. 17.

□

D    Natürlich Können die Öffnungen der Wände in sehr mannigfaltiger g

□    Weise gebildet werden. Besonders empfehlenswert sind die nachstehend g

□    erwähnten beiden Konstruktionen:

Konstruktion 1.

□

Mit dem Lehm oder Ton werden die in Abb. 17 gezeichneten Be- g 3 tonmassen eingestampft. Zu diesem Zweck sind die in Abb. 3 gezeich- g 3 nefen beweglichen Füllbretter erforderlich, die sich nach der Fenster- g ^ leibung hin gegen die zwei entsprechenden lotrechten Leisten als Halt g 3 legen, über die Öffnung wird, falls es sich um die gewöhnlichen Fenster g

3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DD

DOODOODdOOnDDnnCÜQDCSjGDDDÜOOODDOOnnOOODDPOünOCEZEXDnDCDjüQD D    D

g und Türen handelt, das Drahtgewebe in 2 Lagen unmittelbar überein- g g ander verlegt.    g

Der Sturz, d. h. der obere Abschluß der Öffnung wird sodann mit g p Beton gestampft. Um die Höhe des aus Beton gestampften Sturzes b g möglichst zu vermindern und um sogleich nach der Fertigstellung der g g Wände das Gebäude unbedenklich richten, d. h. also z. B. auch die g g Balken pp. unmittelbar auf den Stürzen kanten zu können, wird in den g g Sturz wenigstens ein eiserner Träger mit eingestampft. Hierfür genügt g g bei den gewöhnlichen Öffnungen bis zu einer Lichtenbreite von 1 m g g bereits das niedrigste im Handel vorkommende Normalprofil No. 8.

Die Betoneinfassung an den Öffnungs-Leibungen und auch an den g g Gebäudeecken wird zweckmäßig bereits auf dem Sockel oder dem Bankett g g angesetzt, wie in der Abbildung 16.

Konstruktion 2.

Bevor mit dem Stampfen innerhalb der öffnungshöhe begonnen g g wird, ist aus 4 cm starken Bohlen ein zusammenhängendes Leibungs- g g futter aufzustellen. Dieses geht ohne Unterbrechung, d. h. ohne Anschlags- g g bildung durch die gesamte Mauertiefe hindurch und kann eventl. auch g g die beiderseitigen Putzstärken überragen, d. h. bei einer Aohstärke g g der Wand von 35 cm muß jenes Leibungsfutter eine Breite von g g 35 + 2 . 2 = 39 cm erhalten. Wenn das mit dieser Breite angelegte g g Futter in der Öffnung verbleiben soll, werden seine inneren, später sicht- g g baren Flächen von vornherein gehobelt, oder es wird mit einem dünneren» g g etwa 2 cm starken Nebenfutter verblendet. 3n diesem Fall erhält das g g Hauptfutter dieselbe Breite, als die Wand stark ist (3. B. 35 cm), so g § daß die Stampfbretter an den Fensteröffnungen nicht ausgespart zu g g werden brauchen (Arbeitserleichterung beim Stampfen). — Die äußeren g g und inneren Kanten der Futter werden dann mit einfacheren Putzleisten g g oder auch reicher verzierten Bekleidungen versehen.

Der durch die Ziegelsteintechnik aufgezwungene aber garnicht not- g g wendige Anschlag ist, wie dieses durch die Öffnungen in den Fachwänden g g bewiesen wird, nicht erforderlich und ist hier also absichtlich vermieden, g g um auch auf diese Weise die Arbeit möglichst zu vereinfachen und außer- g g dem den Putz in den Leibungen völlig zu vermeiden. Wenn die vor das g g Fenster oder die Tür nach außen vortretenden Teile des Futters ebenso g g wie jene selbst mit einem Ölfarbenanstrich versehen werden, lassen sich g g die Gebäudefronten in recht schicklicher Weise beleben. Dasselbe gilt g g natürlich auch von den inneren Wandflächen.

J    !_

c□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DD0

(;:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ll I

.\ __

■' V/'-]

Jrwrxj*

-PanyL.

Schweineställe in Buchwald (Kr. Sagan).

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

I

□

□

□

II

I

K

S-

sMyl

1

□

□

□

□

1

l

1

□

□

□

□

□

feil

I m

- 1

Wm

□

□

□

□

□

□

□

□

i

□

Ifii

I

u

m

üss

I

7.

j

-

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Schweinestall Rittergut Nieder Linda (Schlesien).

Lehmdrahtbau.

□

D

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

zm.

-

□

□

¹

-

□

□

n

n

m

□

□

D

□

□

□

□

□

■

I

□

□

□

□

*

n

n

fei:

□

□

□

n

jfgP

□

□

n

*

iS"

□

□

□

□

□

□

gj M. .. „ j

□

□

□

□

□

□

□

n

ES

□

_

□

□

□

□

□

□

□

Innenansicht.

Automatische Fütterung und Düngerbeseitigung.

□

□

□

Grundrisse usw. siehe Seite 78

□

□

□

□

□

□

□

□

□

nmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnaaaaaaDaDaDaDaaDDaDaanaaaaaamciaPn

o    o

Um das Fenster in die ringsherum mit Beton eingefaßte Öffnung 8

d fest einsetzen zu können, werden, wie in Abb. 18 gezeigt ist, in jede der g

beiden lotrechten Leibungen 2 einfache Holzdübel 8

mit eingesetzt, an denen der Fensterrahmen mit ein- B

§ -HÜ

fachen Nägeln oder Bankeisen befestigt wird. Die 8

weitere Befestigung des Fensterrahmens wird dann 8

später durch den von beiden Seiten gegen ihn sich 8

□    9t66IIb'¹⁸' legenden Zementputz erzielt, wodurch also der Rah- 8

□    men auf seiner ganzen Länge noch fest eingespannt wird. Die so ge- 8

□    sicherten Nahmen können sich mithin auch nicht werfen, wie es auf 8

□    dem gewöhnlichen Ziegelmauerwerksanschlag möglich ist.    □

b    Die Abdeckung der Tür- und Fensteröffnungen geschieht mittels □

□    eines Betonsturzes 1:7 und Einlegung eines doppelten Paetzdrahtge- □

UnferLiiQ. ™jT

ßetmiUock f. M

webes mit je 30 cm Auflager (bis o 1 m Spannweite) oder bei Einzel- g lasten durch einen solchen mit ent- o sprechenden Nundeiseneinlagen. o

□ I 8/

8^

8 's

Bei zweigeschossigen Lehm- □ drahtbauten empfiehlt es sich der □ gleichmäßigen Druckübertragung g wegen die Fenster senkrecht über- □ einander zu legen (Abb. 17) und o eine Betonversteifung 1:10 vom □ Sockel mit hoch zu führen.    g

Abb. 19.

Bei größeren Bauten (Scheu- □ nen, Stallungen, Lagerräumen g usw.), die durch keine Zwischen- g wände versteift werden (auch g Gartenmauern), werden in Ent- g fernungen von 5—6 m sogen. Be- g g tonversieisungspfeiler 1:10 (Abb. 19) vom Sockel mit eingestampft, auf g

□    die auch event, eiserne Unterzöge, die wieder Kappenträger aufzunehmen g g haben, aufgelegt werden, während einfache T-£räger auf Betonblöcke g

□    von 30/40 cm zu liegen kommen. (Abb. 19).

Holzbalkendecken.

3n denjenigen Höhen, wo die Balken- und Sparrenlagen auf die g g Wände ausgelegt werden, wird im direkten Anschluß an die betreffende g g horizontale Drahtgurtung eine Ausgleichung aus Zementmörtel herge- g

O□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D g bett, vorausgesetzt, baß bie Setzung ber Wänbe bei Verwendung nur g g trockenen Lehmes erfolgt ist. Vor bem Anwerfen bes Putzes werben g bie losen, an bett Drahtgeweben etwa noch anhafkenben Lehmteile, mit g bem Reisbesen abgekehrt. 3m Gegensatz zu Ziegelbauten wirb zuerst mit ^ g bem äußeren Puh begonnen, sobalb bas Dachgebälk aufgebracht ist.

Zum Putzen ber Außenflächen wirb Zementmörtel ber Mischung g 1:4 empfohlen. Die alsbann noch im Innern ber Wanb vorhanbene g g Feuchtigkeit kommt ber besseren Erhärtung bes Mörtels zugute, unb so j g erklärt es sich auch, baß ber auf bett Lehmbrahtwänben im Gegensatz □ zu bem auf Ziegelsteinwänben hergestellte Zementpuh völlig frei von g Rissen bleibt, selbst wenn er in bett heißesten Sommertagen hergestellt o wirb.

Die unter Terrain liegenben äußeren Mauerflächen werben gleich- □ 8 falls mit Zementmörtel glatt geputzt ober roh beworfen unb überbies —    3

8 bei soliberen Ausführungen — mit heißem Gudron gestrichen unb zwar 3 8 entweber, bevor ber Puh angeworfen wirb, ober nachher.

g    Bei verschiebenen Bauten ist bem Puh, soweit er auf bett Wanb-

g keilen ausgeführt würbe, bie unter ber Terrainoberfläche liegen, beson- 3 g bers bei Wänben im feuchten Erbreich, Bitumenemulsion zugesetzt, wo-g mit gleichfalls vorzügliche Resultate erzielt würben.

Will man bett äußeren sichtbaren Putz verbilligen, so ist bieses 8 baburch möglich, baß man zunächst nur einen Unterbewurf aus Zement- 3 8 Mörtel ausführt, aber möglichst rauh unb eventl. noch mit bem Reis- 3 8 besen gestippt, unb auf biese festere, bas Rosten bes Drahtes aus- 3 8 schließenbe Unterlage ben Deckputz aus verlängertem Zementmörtel (je 8    1 Teil Zement unb Kalk unb 5 Teile Sanb) ober aus gewöhnlichem Kalk

8 ober Gipsmörtel aufbringt.    g

□    Der Innenputz wirb in entsprechenber Weise hergestellt. Wenn 8

g es sich um Wohnräume hanbelt, barf zu bem Deckputz aber kein Zement- 8 g Mörtel verwanbt werben, ba anberenfalls bie unvermeiblichen Bilber- 8 g Nägel usw. in ben erhärteten Puh nicht ober schwieriger eingeschlagen 8 g werben können- Bei Stallbauten wirb ber Innenputz in einer bestimmten 8 g Höhe von 1,0—1,5 m aus Zementmörtel hergestellt.    °

g    An bieser Stelle sei auch noch barauf hingewiesen, baß bie Lehm- g

g brahtwänbe entgegen anderweitigen Behauptungen eine gewisse Porösität g g besitzen, besgleichen sinb bie in Entfernungen von 1,0 m unb in 0,30 cm g g Höhe stets hinburchgehenben Bolzenlöcher, wie aus Figur 25 ersichtlich g g ist, nicht völlig zugeputzt.

8

□    D

□    □ g Wand nicht mit zugebunden, sondern lose hängen gelassen wird, damit g

g dasselbe in die betreffende Zwischenwandschichk einbetoniert werden Kann, g g Häufig werden auch in der ersten, dritten, fünften usw. Schicht der g g Außenwände Ziegel provisorisch eingesetzt, um so eine ca. 13 cm starke g g Aussparung zu erreichen, in die dann Beton der Zwischenwand einge- g g stampft wird, wie aus Abb. 20 ersichtlich ist.

födrren.

^ Lefjmaussiilhi nq

//. .x .    3a/Äen.

ß'u/lzn

□    ü&eiv&jfrwdts £?<*ch.

□

f/^ \\cr |.*i x io' t

■ - R ~j

Wj-

'XilM

• • ^ lll\ '

ILL

Abbild. 21.

Abbild. 22.

Bei eingeschossigen Bauten empfiehlt es B sich, die Dach- und Deckenbalkenlage so B anzuordnen, wie Abb. 21 bis 23 zeigen B und nach außen mit einem Bohlenbrett B abzuschließen.

Abbild. 23.

(Selbst-) Kostenberechnung der Lehmdrahtwände.

g Zwischenschichten in Mischung 1:7 sind mit 1

cm

Stärke anzunehmen.

Die auf dieser Grundlage errechneten Preise verstehen sich für g g belastete und unbelastete Wände mit einer Beanspruchung von mehr g Q als 1 kg für den qcm Größe. Belastete Wände mit einer Beanspruchung g g von mehr als 1 kg für den qcm erhalten 1 cm starke Betonschicht über g g die ganze Lamelle. Unbelastete, also Wände mit weniger als 1 kg Be- g g lastung für den qcm bekommen in Entfernungen von je 50 cm etwa g g 1 cm starke Betonstreifen in der Wandbreite und ca. 20 cm Länge, was g g Beton erspart.

a 1) 60 □ ^

Li

cm starke Wände. Lamellenhöhe h — 40 cm. Drahtgeflecht 8 qm mit je M. —.20    ....

Zementbeton 1:7 und 1 cm stark

1,0 qm mit je M. —.50.......

2,5 „    „

Arbeitslohn Geräte . . .

,, —.50

□

unbelastet belastet    □

1.60    1.60    □

. —.50

1.25    □

3.—    3.—    □

. —.15

Lizenzgebühr

—.60

05

O CJ1

M. 5.85 M. 6.60    §

□    2) 50 cm starke Wände. Lamellenhöhe h =

D Drahtgeflecht 10 qm mit je M. —.20 . . Zementbeton 1:7 und 1 cm stark

1,3 qm mit je M. —.50.....

3,2 „    „

Arbeitslohn .

Geräte . . <

Lizenzgebühr .

,, —.50

30 cm.

2.—

2.— D

. —.65

3.—

—.15

—.60

1.60 □ 8- 8

Lj

M. 6.40 M. 7.35 g

□    3) 45 cm starke Wände. Lamellenhöhe h —

Drahtgeflecht 10 qm mit je M. —.20 . , Zementbeton 1:7 und 1 cm stark

1.3    qm mit je M. —.50.....

3.3    „    „

Arbeitslohn .

Geräte . . .

Lizenzgebühr .

30 cm.

2.—

9 □

4.    □

£3

■G

,, —.50

—.65

1.65    □

3.-    3.- g

io o

. —.15 . —.60

7.40    □

g 4) 40 cm starke Wände. Lamellenhöhe h = b = 40 cm. unbelastet belastet □

o    □

L.—    □

Drahtgeflecht 10 qm mit je M. —.20 . . Zementbeton 1:7 und 1 cm stark

1,0 qm mit je M. —.50 . . . . . 2,5 „    „

Arbeitslohn .

Geräte . . .

„ —.50

2.—

. —.50

Lizenzgebühr . .

.    3.—

. —.15 . —.60

1.25 B 3.—    □

-♦15 B

—.60 B

M. 6.25 M. 7.— g

n 5) 40 cm starke Wände. Lamellenhöhe h = b = 25 cm. Drahtgeflecht 12 qm mit je M. —.20 .... Zementbeton 1:7 und 1 cm stark

1,5 qm mit je M. —.50.......

4,0 „    „

Arbeitslohn Geräte . . ,

Lizenzgebühr . .

,, —.50

□    6) 30 cm starke Wände. Lamellenhöhe h == b = 30 cm.

Drahtgeflecht 13 qm mit je M. —.20 .... Zementbeton 1:7 und 1 cm stark

1.3    qm mit je M. —.50.......

3.3    „    „

Arbeitslohn, Geräte und Lizenzgebühr . .

,, —.50

□    7) 25 cm starke Wände. Lamellenhöhe h == b =

Drahtgeflecht 16 qm mit je M. —.20 . . Zementbeton 1:7 und 1 cm stark

1,6 qm mit je M. —.50.....

Arbeitslohn, Geräte und Lizenzgebühr . .

2.40

2.40    □

. —.75

3.—

IO o

2.— □ 3.-    □

O ui

M. 6.90 M. 8.15 B

2.60

2.60 □

. —.65

3.75

CJI QJI

M. 7.— M. 8.— B

25 cm.

3.20    3.20 B

. —.80

2- B

__3^5 g

M. 7.75 M. 8.95    □

3.75

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Dg

Es empfiehlt sich, an Stelle der etwas teueren 25 cm Wände solche g von 30 cm anzuwenden. Der Durchschnittspreis stellt sich dann für g den oben bei 60, 50, 45, 40 und 30 cm starken Wänden.

1.    unbelastet pro qm auf M. 6.46

2.    belastet

□    8) Für 1 qm einer 12

D Riegel und Streben sind erforderlich:

Drahtgeflecht 2 qm mit je M. —.20 . .

Zementbeton..........

Arbeitslohn...........

Geräte 5%..........

Lizenzgebühr..........

Holz 1 lfd. 12/12 cm.......

„    „ 7.42

cm

starken Fachwerkswand ohne

—.40    □

1.—

—.10    □

—.10 □ 1.40    □

Sa. pro qm M. 3.—    □

Die Lehmdraht-Fachwerks-Wände.

Die Lehmdraht-Fachwerkswände sind aus den alten Spriegel- oder g g Flechtwänden hervorgegangen und werden in erster Linie (meistens) nur g g als Innenwände verwendet, in zweiter Linie auch zu dünnwandigen g g Scheunenwänden.

Man unterscheidet hier wieder die Lehmdrahtfachwerkswand mit g g sichtbaren oder unsichtbaren Holzständern.    n

>v.

Abbild. 24 alte Form.

D    Die Lehmdrahtfachwerkswand mit außen sichtbaren Holzständern g

g als Außenwand zu Scheunen und Nebengebäuden wird erst nach Auf- g

|i||

| |-------

D

•im

Abbild. 24a.

stellung und Eindeckung des Gebäudes g ausgeführt. Die in ca. 1,2 bis 1,6 cm g Entfernung stehenden Holzständer, die g nur durch Rahmen, Schwellen und auf g Schwalbenschwanz eingesetzte Riegel g miteinander verbunden sind, werden g innen mit Drahtgewebe bespannt und g erhalten dreikantige Leisten, wie Ab- g bildung 24b zeigt, zur Befestigung der g zu stampfenden Lehmfelder. Alsdann g werden die Stampsbretter innen und g

□ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D _l

□    außen mit Mauerhaken resp. kürzeren Bolzen befestigt, nachdem auch

□    außen das Drahtgewebe derart angebracht ist, daß dasselbe sich mit seinen    3

□    Enden um die Dreikantleisten der Holzständer legt, wird das Lehm- o

Schilf.

P?ciecf[ leist e.

Abbild. 24b neue Form.

'/

/ f~uU

s// *’

□ ßolienlodj

g material fest eingestampft und die Stampfbretter nach Fertigstellung g höher gerückt. Die bei der Arbeit hinderlichen Riegel können alsdann g herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Zur Aussparung des g Außenputzes werden auf die inneren Seiten der äußeren Stampfbretter g ca. 1V* cm starke Bretter (b) aufgenagelt. Die inneren Seiten der Holz-g stiele werden vor dem Anbringen der Drahtgewebe mit Rohr oder Schilfstangen der Fachwerkswände resp. während der Herstellung derselben werden die inneren und äußeren Drahtgewebeflächen durch eine nach Abb. 25 vorgenommene Verschnürung verbunden. Hierzu ist eine 5—6 mm starke schmiedeeiserne Radel von ca. 30 cm Länge erforderlich, sowie 1 mm starker eiserner Bindedraht.

Die Lehmdrahtfachwerkswände mit unsichtbaren Holzständern werden meistens nur zu Innenwänden benutzt und auf dieselbe Weise wie oben beschrieben hergestellt, nur werden hier die inneren und äußeren Seiten der Holzständer mit Rohr § oder Schilf benagelt und das äußere Drahtgewebe entweder schichten-§ weise oder nachträglich in der ganzen Wandhöhe angebracht.

==

sr

K? nde/uerscljuitt

Abbild. 25.

Kosten dieser Wände.

n    Wenn die betr. Wand 3 m hoch ist und die Entfernung der Stiele

□    nur 1 m beträgt, sind erforderlich pro Meter Wandlänge

□    D n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

,111

_    UEL

VORDER - RNfrtHT

0!

K=

%

----

'S!

;j®j ö

m'H

wrn

Eli!®

HINTER - RN5*gHT.

„SCHNITT P?~£>.

- 463a

rai⁴^ r~i

J^5 jj

4*2/

in

«ß057 5RU S*

«N

CT

4-

K'

5TVS8.

*5Tücte,

fl

l y.,r y.v- :y... ,

^ y. ' I *-4f.f3-j—- | ’ ry ^ 0<

?sM . i '1

ir

wiytM - i

IkuW

r$TV -

aüf

l'WC

FFf

-V-F/

^.c5\

n«

5. so

3.9's

WOHNiU?CH£

WOHMnilSMS..

fr

H' aP"

t».._ I

•4A7/.J- W'/zr/ßZym

S2J2

iSßGjöyen, _

^1 !„,. .4—R . .

vfp^grr, „ rnt;

rjr^iWg

P i rt:rt !&T^J!E2fcli

jvU... r il,,:,,)J^ 11

I    —1-

r\€li:ERAef(H0Ts. Vierfamilien-StockwerkhLuser ln Lehmstampfbau.

TT

dl

#-

®i

iS! M UIL

iB

IuIIkII)ilili(/il 1 [j 11 üHj 111111J!{filll!! 1 >*iW

voy?pgR -

sä—-™

r WBO*T

-Jtf®

Vf-z

r+

K Hj. Uj SjM

^i31,LJlrjp?

t#=^Spa^:_.fO

«»U'iAlnX _. -üti=

Z lr~

*: ' I

^ M ¥M "Os«*-t-GK.

23 2// '-23z

HE^E^&rSCH D55.__

«II

1 ML. L_ yy/ rj 3

r 33 3i23Si2-r

F;K»

; :    ;:<4

I!

J.ä>

1.3

sl

4m

I ./ I

SaSSSfflSagag^py ■^SMW>—I q~-j

t ,.,ÄiPii|1^

KSW

MM

üi

:ll

3CHWITT Ft - B,

----,

Wohnküche

WOHNKÜCHE.

*N.

;zj WOHNHUGrte. 2»    FF!

^ J^eH

7azna^ÄS^pgagz^

WOHNKÜCie>

STUBE.^ | LTUFL.

_/y...ljy.....^

'z

3TUße.. p

•M_ /is_I

£Tr

€RDQ^$tHQyy.

C ßg R&?J <H055«

Architekt Curt Adler

a)    5 m Schwellen, Stiele und Rühme, durchschnittlich

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□nnnnnnnnn□ □    D

4.— M.

0.60 „ D

12/14 cm stark m 0,08 cbm, einschl. Arbeit pro cbm 50 M..............

b)    3 qm Drahtgewebe zu 20 Pfg.......

1.50 „

c)    3,00 . 0,16 — rund 0,5 cbm Lehm aus der Ortsgrenze anzufahren zu 3 M........

d)    0,5 cbm Lehm, teils mit Stroh und int übrigen mit Scheewe vermischt aufzutragen und zu glätten, einschließlich Spannen des Gewebes und Lieferung des Strohes und der Scheewe, d. cbm 5 M. — 2.50 „

2.40 „

e)    6 qm glatten Scheewelehmpuh herzustellen, als Zulage für die Arbeit, d. qm 40 Pfg. . .

Zus.

11.— M. 5 : 3 = 3.67 M. g

Es kostet mithin 1 qm der fertigen Wand 11.—

Zu derselben Wand sind erforderlich bei einer zweimaligen Der- 8 □ riegelung und für die Ausmauerung mit Ziegelsteinen:

a)    7 m Schwellen pp., durchschnittlich 12/14 cm stark — 0,12 cbm, einschl. Arbeit pro cbm 50 M. . .

b)    35 • 3 = 115 Ziegelsteine a 3 Pfg......

c)    25 • 3 = 125 I Kalkmörtel zum Mauern, d. 1 1,4

6.— M. § 3.45 „

Pfg

d)    3 qm Wand auszumauern, d. qm 80 Pfg. . .

e)    2 . 3,0 — 6,0 qm glatter Kalkputz einschl. sämtlicher Materialien, d. qm 90 Pfg......

io o

5,40 „

Zus.

19.- „

ig_

Es kostet mithin 1 qm dieser Wand ö— — 6.34 M., also rund □

O    □

g 72 % mehr als die Drahtspriegelwand.

Es wird anheim gegeben, diese vorstehenden Berechnungen nach 8 den örtlichen Einheitssätzen zu prüfen. Für viele Orte wird die Rechnung 8 8 sich dann noch erheblich zu Gunsten dieser Spriegelwand gestalten, und 8 8 ev- auch dann, wenn der Lehm nicht gefahren zu werden braucht, d. h. auf 8 8 der Baustelle vorhanden ist.

□    t-

□

Der Putz der Lehmdrahtbauten.

Mit dem Abputz der Lehmdrahtwände kann nach Aufbringen aller g g Auslasten (Dachstuhl, Dachsteine, Fußböden usw.) sofort begonnen wer- g

Während man zunächst die vier Außen- g wände eines Gebäudes stampfen läßt, wer- g den die massiven Innenwände (meist 30 cm) g als balkentragende Zwischen- oder Treppen- g hauswände nachträglich hergestellt und mit g den Außenwänden derart verbunden, daß g immer die erste, dritte, fünfte usw. Schicht in die g Außenmauer einbindet, wozu es erforderlich g ist, daß beim Stampfen der Außenwände das g Drahtgewebe in der Breite der einzubindenden g

Beton /

.."5

* ‘ | • Beton ß[.

7'wE ' ZzjeUussrrniiQ J V

Abbild. 20.

□    n

D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□annnnnnnnnnnnnnnnnnnr-innniq

8 ²*

den kann.

D

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

3n allen Fällen, wo sich der verlangte äußere Putz infolge schnell eingetretener Kälte nicht mehr anbringen läßt, ist ein starker Zementrapputz oder ein Schuh von Pappe erforderlich. Kälte schadet den Lehmdrahtverbänden nicht, wohl aber langandauernder Regen und Schnee auf ungepuhten Wetterseiten.

9. Mit dem Stampfen der Lehmdrahtwände ist tunlichst im Frühjahr nicht vor dem 1. April zu beginnen, da die Erdfeuchtigkeit bekanntlich im Frühjahr größer ist und das Material nicht trocken genug verwendet werden kann.

□

□

□

□

n

□

□

□

□

□

8

□

8

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

D

Ws,

□

□

□

□

□

□

□

□

rA

ul

ij

1/

□

II

-

D

□

□

□

□

□

□

f//

□

mm

□

□

E

□

■■

m

WM

7j

m

i

□

K

□

□

□

□

□

□

.

PB

M

Ws*

[I

[7]

□

□

□

□

□

□

□

□

K

i

s

im

n

□

□

p

O

□

0

□

□

n

□

l.cr

□

□

□

□

tf!

□

□

□

m

□

K

□

□

■TT^

□

ü

□

□

□

Sommerhäuschen in Scharbeutz (Ostsee) in Stampfbau ausgeführt.

□

□

P

□

D

□

□

□

□

□

□

□

O

□

□

a

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□□□□□*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□^□□□□□□□□□□□□□□□□□□aDDoanoöannDoaGDDcnc g Dauer und Festigkeit der Lehmdrahtwände.

Wenn man die Geschichte sprechen läßt, ergibt sich, daß bereits 8

□    der Lehmbau in seiner ursprünglichen primitiven Herstellungsweise ohne 8

□    diese verstärkenden, so billigen Hilfsmittel eine Dauer erreicht hat, die 8 8 von keinem anderen Bau übertroffen worden ist. Zum Beweise hierfür 8

□    nehme ich u. a. Bezug auf die ägyptischen Lehmbauten, von denen die 8 8 ältesten in der Form von Pyramiden bereits vor 5000 Jahren erbaut 8 8 wurden, und die trotz dieses so hohen Alters noch heute die ursprüng- 8 8 liche Festigkeit ausweisen. Ganz anders liegt z. B. die Sache bei unseren 8 8 Ziegelsteinbauten. Hier wird dem Ton durch das Brennen allerdings 8 8 eine größere Anfangsfestigkeit aufgezwungen, wofür sich aber sogleich 8

□    bei und nach der Herstellung der Bauwerke allerhand Reaktionen be- 8 8 merkbar machen, da die Natur sich durch die Kunst eben nicht so be- 8 8 zwingen lassen will, als es der Mensch für gut und geboten hält. — Durch 8 8 das Brennen des völlig dichten luftundurchlässigen Tones schaffen wir 8 8 eine poröse Masse und haben uns mit dieser Tatsache damit abgefunden, 8 8 inoem wir uns einreden, daß wir ohne diese Porosität in unseren Woh- g

□    nungen nicht existieren können. Ganz im Widerspruch hierzu sind wir □

□    beim Bauen aber daraus bedacht, die Porosität zu dämpfen, oder viel- □

□    mehr annähernd wieder völlig aufzuheben, indem wir die Wände viel g

□    stärker anlegen, als es nach den konstruktiven Regeln erforderlich ist. □ g Wir entschuldigen dieses mit der Behauptung, daß auf der dünneren g

□    Ziegelsteinwand der innere Putz, die Farbe oder die Tapezierung sich □

□    nicht halten. So kommt es denn, daß anstatt der V- Stein = 12 cm g

□    starken Wand, welche konstruktiv häufig bereits genügen würde, Wände g

□    ausgeführt werden müssen, die 3 bis 4 mal so stark sind, als es kon- g g struktiv geboten ist. Zu derartig starken, weniger belasteten Wänden g g wird meistenteils unser Luft- oder Kalkmörtel verwendet, wodurch aber g g ein unseren finanziellen Grundsätzen entgegenstehendes Verfahren be- g g dingt wird, indem wir die fertigen Bauten längere Zeit unbenutzt stehen, g g d. h. trocknen lassen müssen. — Damit der dadurch verursachte Zins- g g Verlust nicht zu sehr in den Bordergrund tritt, beziehen wir das Haus g g häufig auf Kosten unserer Gesundheit und unserer Sachen, nachdem die g g Wände nur einigermaßen von außen getrocknet sind, trotzdem im Innern g g der Wand noch ganz erhebliche Mengen von Feuchtigkeit vorhanden g g sind, die erst nach Jahren völlig entweichen. — 3n derartigen Eilbauten g g erkranken dann nicht selten die ahnungslosen Bewohner und mit ihnen g g erkrankt das Gebäude, in dem bald das Borhandensein des Salpeters, g

□    c

□    des Mauer- oder Steinfraßes, des Schwammes usw. sich bemerkbar [=

g machen. Diese Gebäude heben also den momentanen Wert des Ton- F g brennens leider sofort wieder auf, indem sie die Gebäudedauer auf Kosten F g des Baukapitals und der Amortisation erheblich herabmindern. — Ganz F g anders lag die Sache bei unseren Borfahren, denn sie verstanden, was F g ganz besonders hervorgehoben werden muß, sich die ihnen von der Natur F g gebotenen Stoffe und die menschliche Arbeit viel besser nutzbar zu machen F g als wir, die wir das natürliche Material und die Arbeit nach allen Rich- £ g hingen hin unnütz mit dem Nimbus der Kunst haben umgeben lassen. F g So ist es denn gekommen, daß wir völlig verlernt haben, da mit unseren c g einfachen menschlichen Kräften zu bauen, wo das Handwerk jetzt in fast E g allen Formen als Kunst uns entgegentritt und dementsprechend auch — c g künstliches Geld von dem Bauherrn fordert; damit aber ist naturgemäß c

□    eine immer weitere Verschuldung, namentlich der ländlichen arbeitenden c

□    Bevölkerung eingetreten, die sonst, wie noch zur Genüge bekannt sein c

□    wird, selber bedeutende Teile des Baues, z. B. die alten Lehmwände, c

□    die Lehmböden, das Dach usw. herzustellen verstand, während sie gegen- c 8 wärtig kaum noch das Recht hat, die Kunsthandwerker auf dem Bau c

□    operieren zu sehen.    c

Ehedem war ein nach den heutigen Begriffen unscheinbares Er- c 8 sparnis ausreichend, um den einfachen Arbeiter zu ermutigen, mit Weib c 8 und Kind selber jene einfachen Arbeiten in die Hand zu nehmen und E

□    den Handwerker nur als unabweisbaren Gehilfen hier und dort zuzu- c 8 ziehen, während jetzt jener Mann auf die Verwirklichung seines Sehnens, F 8 für sich und die Seinen ein eigenes Heim zu schaffen, der unerschwinglich F 8 gewordenen Baukosten wegen verzichten muß. Seine zwecklos gewor- D 8 denen Ersparnisse legt er dann an für allerhand dargebotenen gesund-

8 heitsschädlichen Genuß und Tand und schließt sich immer mehr den 8 Kreisen der Unzufriedenen an, die ihm dann bald die Überzeugung bei-

□    zubringen verstehen, daß die Milch und der Honig jetzt nur noch in der g Stadt fließen. Daß also auf diese Weise die Landflucht und die Zunahme g des städtischen Proletariats und der sozialen Verirrungen seine natürliche g Erklärung findet, wird niemand mehr bezweifeln; es kommt somit darauf g an, wieder Mittel und Wege zu finden, in erster Linie die ländliche Bau-g weise zu verbilligen, wozu die Herstellung dieser so einfachen billigen g Lehmdrahtbauweise das ihrige hoffentlich immer mehr beitragen wird. g Somit wird auf diese Weise die ländliche Wohlfahrt wirksam gefördert g und befestigt werden.

□

rDnDannnnnnanannnaaDDDDnaaDnaDDanDDaaaDDaDDDDnDDDDDDDaDDD

□

W\

iV

>y>,¹

*■

wf':

MI

Landhaus des Architekten.

Architekt R. Enders, Schönau a. d. Kahbach.

Ausführung in Lehmdraht-Bauweise.

g ..vornehmer" galt. — 3in Auslande ist es ebenso geworden, namentlich g g in den südlichen Teilen Frankreichs. Nur die ländlichen Distrikte g g Amerikas machen eine Ausnahme und es scheint, als ob dort der Lehm- g g bau durch andere Bauweisen so bald noch nicht verdrängt werden könnte, g

g als es bei uns leider der Fall ist.

q    l

EL

WllWWWWIkWWWMW!^

iiil

alü.illlIiüiümwiiRiWaäni^

Haupt-Ansicht

Stallgebäude der VierfamMenhäuser. In Lehmstampfbau ausgeführt.

4,

Vx^JL/t    ^f-^k /Ä J(24^3^

O    mala L,.'    cmcrö.-a4<|

•«

SHweiwei

J/S

ri

mrr

JlL.

5TUBE.

= = =T=’

WOHNKÜCHE. -1

»HB

Zum Vierfamilienhaus auf Seite 62 u. 63

mal

Vn    Vy

X 5TUBS t

^ WOHNKÜCHE.

5.53

vSC8bC^wLL.

Fi

=1

Mm

uaDoaDDDünDDaDDDnDODüODQDODaoanDODOonananaoaDaDaDDaoaooDDa

g Es ist zweifellos, daß die Ziegelsteinbaulen für ländliche Verhältnisse g g einen konstruktiven, kostspieligen Luxus bilden. Denn bei den zweige- g g schossigen ländlichen Bauten findet in der Sockelfläche häufig nur eine g g Inanspruchnahme des Materials von 1 kg pro qcm statt, demnach ist g g eine mehr als lOOfache Sicherheit vorhanden, die aber insofern völlig g g illusorisch ist, als z. B. die Decken und andere Konstruktionsteile nach g g baupolizeilichen Anforderungen nur eine fünffache Sicherheit aufweisen g g sollen; häufig ist diese Sicherheit noch erheblich geringer. Auf alle Fälle g g wird sie geringer mit dem zunehmenden Alter des Gebäudes (auch hin- g g sichtlich der Ziegelsteinwände), während die Festigkeit dieser Lehmdraht- g g wände unverändert dieselbe bleibt. Außerdem liegt es ganz in der Hand g g des Ausführenden, diese Wand mit jeder beliebigen höheren Festigkeit g g herzustellen, da für diesen Fall ja nur das Drahtgewebe verstärkt zu g g werden braucht usw.    g

g    Den Lehm darf man in seiner natürlichen Lage als Baugrund g

g bis zu 2,5 kg pro qcm belasten, mithin ist eine derartige Belastung auch g g zulässig für Lehmdrahtwände umsomehr, als der Lehm hier fest ge- g g stampft und durch die lotrechten und horizontalen Drahtgewebe und den g g beiderseitigen Zementputz am Ausweichen völlig gehindert wird. So- g g lange also größere Belastungen nicht stattfinden, wie es bei ländlichen g g Bauten immer der Fall ist, wird jene Erwägung hinsichtlich der Sicherheit g g allein genügen, um zuzugeben, daß für jene Bauten die gewöhnliche oder g g normale Festigkeit dieser Wände völlig ausreichend ist.    g

g    Außerdem hat die am 4. Januar 1910 am Königl. Material- g

g prüfungsamt in Großlichterfelde stattgefundene Probebelastung eines g g 1 m langen und nur 40 cm breiten Pfeilers unter Zugrundelegung einer g g vier- bis fünffachen Sicherheit bei nicht gleichmäßiger Belastung eine g o zulässige Beanspruchung von 2,6 bis 3,3 kg pro qcm ergeben.

Um möglichst zuverlässige Resultate zu erhalten, wurden nicht etwa g modellartig verkleinerte Teile untersucht, sondern solche mit den am g häufigsten in der Praxis vorkommenden vollen Stärken von 40 cm. g Diese Probekörper erhielten eine Länge von 100 cm und eine Höhe von g ca. 50 cm (2 Lamellen). Mittels hydraulischer Presse sind sie im einzelnen g bis rund 50000 kg (1000 Zentner) belastet bei einer Druckfläche von nur g 3590 qcm, wobei also die Puhstärken nicht mitgerechnet waren. Jene g g erhebliche Belastung wurde also aufgenommen von einer Fläche von g g noch nicht ¹h qm, und erst bei dieser Belastung begann die Zerstörung, g g d. h. im Mittel bei 13,3 kg pro qcm (und 15 kg, wenn die Putzstärken g g nicht mitgerechnet werden).    g

d □□□□□□□□□nnDnanDDaaaanaaciDaaDDDDDaDamDaDDDDaDaaaDDDDacD □

D    Wenn also die Wände nur bis zu dem Grade in Anspruch ge- g

g nommen werden, wie es von vornherein beabsichtigt war, d. h. bis zu g g 2,5 kg pro qcm, so ist tatsächlich eine mehr als 5-fache Sicherheit vor- g

□    Handen, die bis jetzt auch von den Baupolizeiverwaltungen niemals be- g

g anstandet worden ist.    g

Hinsichtlich der Dauer und Festigkeit der Lehmdrahtbauten sei zum g

□    Schluß noch darauf hingewiesen, daß in zahlreichen deutschen Landes- g g teilen, so z. B. in den Provinzen Sachsen, Schlesien, Posen, Ost- und g g Westpreußen, noch heute alte Lehmbauten vorhanden sind, die ein Alter g g von mehreren Jahrhunderten aufweisen und bis heute dem Zahn der ~ g Zeit getrotzt haben. Es liegt also kein Grund vor, anzunehmen, daß die g mit einem dauerhaften Zementmörtelputz geschützten und mit Draht-g gewebe und Beton armierten Paetzschen Lehmdrahtbauten nicht eine g ebenso lange Lebensdauer aufweisen sollten.

Nach den Baupolizewerordnungen zulässig.

In den früheren Baupolizeiverordnungen für das Bauen auf dem g platten Lande waren fast stets unter den massiven Wänden auch die g sogenannten Lehm-Piseewände aufgeführt, so daß bei Beantragung von ^ g baupolizeilichen Genehmigungen von Lehmdrahtbauten System Paetz g auf diese Bestimmungen zurückgegriffen werden kann und nur der Nach-g weis der Festigkeit der Lehmdrahtwände zu erbringen ist, die in den g neueren Verordnungen in der Negel unter Massivwände wieder aus-g drücklich mit benannt sind.

Die Regierungen haben bekanntlich auch durch besondere Erlasse g derartige Bauweisen zur Erleichterung des Bauens zugelassen, ja g empfehlen sie sogar besonders.

Die Vorzüge der Lehmdrahtwände.

1. Die Lehmdrahtwände geben im Sommer Kühle, im Winter warme Räume. Die Lehmdrahtwände sind im Vergleich zu den Ziegelsteinwänden viel dichter als letztere. Die Poren des Ziegelsteinmauerwerks und die unvermeidlichen Fugen der Ziegelsteinwände sind in den Lehmdrahtwänden nicht vorhanden, und mithin können auch diese niemals die Brutstätte für allerhand Krankheitserreger und die Schlupfwinkel für Ungeziefer bilden. Demnach sind die von Lehmdrahtwänden eingeschlossenen Räume auch in sanitärer Beziehung für Menschen und Vieh weit gesünder als die Räume, welche von Ziegelmauerwerk eingeschlossen werden.

Die entgegengesetzte Behauptung hinsichtlich des Eindringens c des Ungeziefers d. h. Ratten und Mäuse in die Wände ist allerdings c anfangs mehrfach ausgesprochen worden. Dieser Einwand hat aber c noch nicht einmal eine Berechtigung in dem Falle, wo es sich um [3 die alte vergessene Lehmwand handelt. Wer die Berhältnisse ge- c nauer untersucht, wird bestätigt finden, daß derartiges Ungeziefer c immer andere Stellen zum Unterschlupf sich aussucht, d. h. z. B. £ die ausgedehnten Hohlräume unter den Holzfußböden, hinter den j33 Fußleisten, Türfuttern usw., wo ihm mehr Sicherheit und Be- c wegungsfreiheik geboten wird als dort. Dieser Einwand gestaltet c sich aber noch weiter als völlig haltlos, wenn man sich die Kon- c struktion der Lehmdrahtwände nur annähernd vergegenwärtigt, denn c man muß eben bedenken, daß die Lehmdrahtwände auf beiden c Seiten — auch auf der inneren Seite und zwar entweder durchweg c oder wenigstens bis zu einer gewissen Höhe und Stärke (erster An- c wurf) mit Zementmörtel — geputzt werden, der erfahrungsgemäß c selbst durch die schärfsten Zähne jener Tiere niemals durchgenagt c wird, und dazu kommt, daß die Wände vorher auf allen äußeren c Flächen mit dem Drahtgewebe überspannt werden.    c

2. Der Putz findet an den vertikalen Drahtgeflechten und dem dahinter [3 befindlichen Putzträger — Kies oder Steinschlag — einen derartig c sicheren Halt, daß Abtrennungen desselben und daher Reparaturen c selten vorkommen und anscheinend überhaupt ausgeschlossen sind.

□    3. Keine Mauerrisse da bei sachgemäßer Ausführung die Belastungen c

durch horizontale Drahtgewebeeinlagen gleichmäßig verteilt und in c Zugspannungen umgesetzt werden.    c

d 4. Die Herstellungsweise ist derart einfach, daß zu derselben mehr ein- c fache Arbeiter verwendet werden können, als bei der Herstellung j3 der Ziegelwände.

5. Keine Einschälungsverluste, da die Errichtung in immer wieder verwendbaren Stampfkästen geschieht.

g 6. Schnellste Ausführung, da der Hauptbestandteil Ton, Lehm oder Lette teilweise vorhanden oder leicht und billig zu beschaffen ist. Nutzbarmachung für den Bau von Sommerhäusern in Gebirgen, und selbst auf den höchsten Bergen usw., also unabhängig von geordneten Wegeverhältnissen, Ziegeleien usw.

00

Sie sind in jedem Falle sehr gut nagelbar.

Gesündeste Bauweise — trockene Wohnungen, denn die nur erdfeucht gestampften Wände trocknen in der Luft schnell aus und sind

gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit durch Zementmörtelputz ge- Q schützt, während sie gegen Erdseuchtigkeit in bekannter Weise ge- g sichert werden. Durch die viel geringere Porosität der Lehmwände g gegenüber Ziegelmauerwerk kann Feuchtigkeit garnicht oder viel g weniger aufsteigen, als in den sehr porösen Ziegelsteinwänden.

9.

8 12-

Alle mit dem Mauerwerk verbundenen Holzteile geschützt, also keine g Schwammbildungen, was schon die alten Lehmbauten bewiesen haben.

Kein Mauerfraß, keine Salpeterausschläge.

40 bis 60 °/o billiger als Ziegelmauerwerk bei dem Vorhandensein von Lehmboden inkl. aller anderen Materialien, Arbeitslöhnen, g Lizenzgebühr und Leihung der Stampfkästen nebst Zubehör von g sachkundigen Vertretern unter Garantie ausgeführt. (Man verlange Kostenanschläge).

Die Kosten der Lehmdrahtwände betragen selbst bei ungün- g stigsten Verhältnissen, d. h. da, wo der Lehm zur Baustelle gefahren g werden muß, pro cbm nur etwa 6,5 M., also etwa V- der Kosten der g Ziegelsteinwände. Wird das Stampfmaterial auf der Baustelle selbst gewonnen, was meistens der Fall ist (beim Ausschachten des Kellers und der Fundamentgräben rc.), so reduziert sich der Preis auf etwa 5 M. pro cbm, also auf den vierten Teil der Kosten der Ziegelsteinwände. And wenn die Ausführung in ihren Hauptteilen mit g den gelegentlich disponiblen Arbeitern geschieht — auf dem Lande — so lassen sich die Kosten noch weiter herabsetzen.

Lehmdrahtwände sind völlig feuersicher.

Bescheinigung (Abschrift).

Im vergangenen Sommer sind in dem Wohn- und Scheunengebäude des Herrn    □

p.    Polizeisergeanten Mittelbachert — jetzt wohnhaft Müllerstraße 9 in Harburg — die    q

□    Treppenhauswände in einer Stärke von 30 cm und einer Höhe von 5 m aus Lehm-

Q    draht nach dem patentierten System des Baurats Paetz hergestellt. Die Ausführung

□    war insofern besonders erschwert, als die Arbeiten lediglich bei Laternenlicht ausge-

0    führt werden mußten. Das besagte Gebäude ist in der Nacht vom 10. auf den 11. Okto-

Stellen, wo die besagten Wände nicht geputzt waren, sind sie bis auf eine Tiefe von 4 cm rot gebrannt. Die Lehmdrahtwände sind also trotz der erheblichen Glut und der Besprengung mit Wasser seitens der Feuerwehren völlig brauchbar geblieben.

Vorstehendes bezeugen der Wahrheit gemäß:

Harburg, den 14. Dezember 1910.

gez. K. Rehders, 2. Hauptm. der freiw. Feuerwehr

„ Heinr. Knülling, Bez.-Schornstein- □ fegermeister    -

„ B. Almbohrn und A. Pittelkow, □ Bez.-Schornsteinfegermstr. □

gez. Albert ANttelbachert.

„ E. knupper, Hauptmann der freiwilligen Feuerwehr „ Aug. Eddelbüttel, Gemeindevorst.

„ O. Bergest, Vollhöfner „ Aug. Sahling, Beigeordneter „ Ernst Bergest, Brandmeister

Zu der vorstehenden Erklärung bemerke ich, daß ich etwa zwei Monate nach dem Brande auf der Brandstelle die Lehmdrahtwände in der angeführten Höhe von noch 3 m gesehen habe.

gez. Rötger, Kgl. Landrat.

Harburg, den 13. Januar 1911.

(Der obere Teil der Wände war inzwischen abgebrochen.)

Die wörtliche Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der mir vorgelegten Urschrift beglaubige ich hiermit.

Harburg, den 13. Januar 1911.

gez. Theodor Prail, Nechtsanwalt, als Vertreter des Kgl. Notars Eduard Rose in Harburg.

Die Anwendung der Lehmdrahtwände.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt wurde, werden die Lehm- D q drahtwände für alle 1—2geschossigen Bauten in denselben Wandstärken g g wie im Ziegelbau verwendet und empfehlen sich ganz besonders da, wo g g der Bauherr entweder auf der Baustelle selbst oder deren Nähe Lehm- n g boden besitzt.

g Borzüge der günstigeren Temperaturverhältnisse das ..Wohnen" ange- g g nehmet gestalten.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnri

Die größte Anwendung erfährt der Lehmdrahkbau im tandwirt-g schaftlichen Bauwesen und hier sind es wieder insonderheit die Arbeiker-

g Wohnhäuser, Arbeiterkasernen, Stallgebäude und Scheunen, die in dieser y Bauweise errichtet werden. So kommt er besonders für den g Wiederaufbau im Kriegsgebiet und für billige Kriegerheim st ätten in Frage.

Arbeiterwohnhäuser wurden für 1, 2, 3, 4, 6 und 9 Familien zum

□    Teil zweigeschossig ausgeführt und dieselben haben sich bisher in jeder

□    Hinsicht gut bewährt, so daß auch staatlicherseits in Deutschland verschie-

□    dene Arbeiterwohnhäuser nach System Paetz erbaut worden sind. Bei

□    eingeschossigen Gebäuden dieser Art genügt je nach den ortsbaupolizei-

□    liehen Vorschriften eine Außenwandstärke von 30—35 cm, während die

□    sämtlichen Zwischenwände als Lehmdrahtfachwerkswände ausgeführt

□    werden, es bietet sich so die Möglichkeit, die Stampfung der Zwischen-

□    wände nach Aufbringung des Daches im geschlossenen Raume vorzu-g nehmen. Bei allen Arbeiterwohnhäusern mit sogenannten Wohnküchen g ist darauf zu achten, daß der sich beim Waschen und Kochen bildende g Wrasen direkten Abzug nach außen erhält, damit die Wohnung in jeder g Weise trocken bleibt.

n Bei den Stallgebäuden, die für Pferde, Rinder und Schweine er-g richtet werden, hat es sich gezeigt, daß derartige Stallungen bei sach-g gemäß angebrachter Entlüftung garantiert trocken sind, auch fehlen hier g die bei Verwendung von Ziegel- und Bruchsteinen unvermeidlichen mv g schönen nassen Stellen an den Außenseiten der Stallgebäude. Die Stal-g hingen sind im Sommer kühler, dagegen im Winter wärmer als bei 9 jeder anderen Bauweise, obwohl die Außenwandstärken vielfach nur q 30—35 cm angelegt werden. Zur Sicherung des Innenputzes gegen Be-g schädigungen werden die Stallwände innen in 1,0 bis 1,2 m Höhe mit g Zementmörtel 1:4 geputzt und geglättet. Auch hier ist für eine genügende g Entlüftung der Stallungen Sorge zu tragen. Große Verwendung finden g die Lehmdrahtwände bei Erbauung von Schweinemast- und Zuchtställen, g woselbst die Außenwandstärken meistens nur 35 cm stark angelegt werden, während dieselben in Ziegelstein mindestens 1 V Stein — 38 cm p resp. an den sogenannten Wetterseiten mit Luftschicht — 44 cm ausge-g führt werden müssen. Die sehr zahlreich ausgeführten Stallanlagen bis g zu 800 Stück Besetzung haben allen Erwartungen entsprochen und sich g besonders als trocken erwiesen, was ja bei der Schweinezucht von ganz g besonderer Bedeutung ist.

D

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

•I

m

71

rZMNlTT

ll

Ir

JP

li

ij

!>

hi*

'Ofr+wf'+'-WZ—

jv

lü

I!

ff

Qr

| pfräft m r~n [[nrniuit tjp

-j

Lj

Cfc

Lu

,i

l!)

ii

Schweinemaststall des Herrn Brauer in Nieder-Linda (Schlesien). Mit automatischer Futterzufuhr und Jaucheabführung.

Tzzm

Stfcrf HE/N£ grusig.

x-V

uncj JT& Fs LJ & Es

7&ZW/&

’JWP-

-•',-rrTT TTrrrTJ

A<j-

/vaTTV

xwmmm

Ff

E.yz*-y ueiNE s?äi±e:

'A

‘A

fl

S21/MS-

r gs

//

/y/Tüg

09^“

W -

W///JW//W/A*--rW//$/S/7777?rr-—

(Jrl Ffl-iFfE-.    ä 5

CQ

LU

ff

Q’

n

&?*z

Grundriß. Gesamtansicht und Inneres siehe Seite 54.

l X' 'SjeSSf;*

' =y.Z;

™Tl

^. I

WZT

cJ!

td

-j

CJU

uzn

►v

<L

x>

ac3

ft.

zm.

r^~T

- r, -s.____

Schweinezuchtställe in Parschkau (Wpr.) (391 qm Grundfläche). Ansicht siehe Seite 36.

A. — Fütterplätze, B. = Jauchebassin, C. — Maststall, D. — Futtergang, E. = Gänge, F. = Futtergänge, a, = Kartoffeln, H. == Bassin, F, = Dämpfer, K, =; Ferkel, F, = Futter.

7.50.

LJ

«k

<1

"O

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ein weitere Verwendung im landwirtschaftlichen Bauwesen er-

□    fahren die Lehmdrahtwände bei der Erbauung von Scheunen, als Hof-, g Feld- oder Hochfahrtscheunen. Während man unmittelbar im Gehöft g liegende Scheunen gern massiv herstellt, werden abseits int Felde er-g richtete Scheunen oft aus Holz oder nur dünnen Patentwänden ausge-o führt. Dementsprechend werden die Scheunen aus Lehmdrahtwänden

entweder mit 40 cm starken Umfassungswänden bis 7 m Traufkante und 13—14 m hohen Giebeln in 25 cm Stärke ausgeführt oder unter

□    Verwendung von Holzfäulen in nur 15 cm Stärke errichtet. Bei den

□    massiven Scheunen mit 40 cm starken Außenwänden trägt die Wand

□    die sämtlichen Balken- und Dachlasten, zur Verstärkung werden in Ent-

□    fernung der Binder vom Sockel Betonversteifungspfeiler eingestampft

□    wie Abbildung 19 zeigt. Bei Herstellung von Scheunen in Lehmdraht-g fachwerkswänden von nur 15—17 cm Stärke können die Holzständer g verputzt und auch unverputzt gelassen werden. Desgleichen können der-

□    artige Feldscheunen auch nur in halber Höhe aus 30 cm starken massiven g Lehmdrahtwänden (bis 4 m) ausgeführt werden, während man den

□    oberen Teil nur in Holz verkleidet oder in 15 cm starken Lehmdraht-g fachwerkswänden Herstellen läßt.

Zur Entlüftung der Scheune können entsprechende Öffnungen mit

□    ausgespart werden oder es werden die Bolzenlöcher, die in Entfernung

□    von 1 m und in Höhen von 30 cm durch die Wände gehen, unverputzt

□    gelassen.

n    Außer diesen wichtigsten landwirtschaftlichen Bauten finden die

□    Lehmdrahtwände noch Anwendung bei Erbauung von Werkstellen, o Schuppen, Remisen, Gärtnereigebäuden, Eiskellern, Hof- und Garten-

□    mauern, sowie Iauchebassins und Düngerstätten. o

Wer darf diese billige Lehmdrahtbauweise benutzen?

Zur Herstellung der Paetzschen Lehmdrahtwände, die durch D. R. P. g geschützt sind, ist die Genehmigung der Zentrale des Lehmdrahtbaues g oder deren Kreisvertreter gegen Zahlung einer geringen Lizenzgebühr g einzuholen. Ausführungen ohne Einholung einer solchen Genehmigung g werden als Patentverlehungen betrachtet und müssen unnachsichtlich ge-g richtlich geahndet werden, denn die geringe Gebühr kann Jedermann g zahlen.

Das Patentgesetz sagt in § 36:

Wer den Bestimmungen der §§ 4 u. 5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit

□

g der Preis der Steine 25 Mark und 30 Mark per Mille beträgt. 3n allen g g Fällen dürfte aber der Bauherr immer gegenüber Ziegelsteinmauerwerk g g bei Verwendung der Lehmdrahtwände das Arbeitslohn und den Kalk g g sparen. Wer selbst die Arbeiten ausführen kann, wie es bei Landwirten, g g Arbeitern oder Kriegsteilnehmern meist der Fall ist, der kann auf diese g g Weise fürs halbe Geld sein Haus bauen. Die Ersparnisse am Mauer- g g werk schwanken daher zwischen 30—70 %. Beispielsweise sei festgestellt, g g daß nach Aussage des Bauherrn einer Scheune in Wanowitz (Ober- g g schießen), die im platten Lande als eine der ersten Bauten in Ober- g g schießen 1910 ausgeführt wurde, 1150 Mark von den Kosten des Mauer- g g werks erspart wurden. Die Scheune besitzt bei 24 m Länge 14 m Breite g g und 11 m Giebelhöhe ca. 180 cbm Mauerwerk. Die Kosten stellen sich g g pro cbm verputzte Wand in Lehmdrahtwänden auf 10 Mark, während g dieselben in Ziegelsteinen 16,50 Mark würden betragen haben.

Geld st rase b i s zu 5000 Mark oder mit Gesang- 3 n i s bis zu einem Jahre be st rast.

Die Herstellung der Lehmdrahtwände kann im Akkord zu festen § § Preisen pro cbm Wand unter Garantie sachgemäßer Ausführung und § § Stellung der erforderlichen Stampfkästen nebst Zubehör seitens der § § Kreisvertreter erfolgen, oder in Ermangelung solcher in eigener Aus- g § führung gegen Entrichtung einer Lizenzgebühr pro cbm Wand. Die er- □ § forderlichen Kästen und Eisenteile werden in solchen Fällen, soweit als g g möglich dem betreffenden Bauherrn gegen Entrichtung der Frachtkosten § § und einer bestimmten Leihgebühr überlassen.

Zur Kostenrechnung der Lehmdrahtwände sei bemerkend voraus- g § gesetzt, daß der erforderliche Lehm- oder Tonboden auf der Baustelle § § vorhanden resp. seitens des Bauherrn frei Bau gestellt werden muß.

Die gegenüber Ziegelsteinmauerwerk zu erzielenden Ersparnisse bei g g einem Bau beziehen sich natürlich nur auf die Einschränkung der Kosten g g des Mauerwerks und sind in erster Linie abhängig von den ortsüblichen g g Ziegelsteinpreisen und ferner von den Anfuhrverhältnissen, sowie nicht g g minder von der Höhe der Arbeitslöhne. Bei Ziegelsteinpreisen frei Bau g g zu 20 Mark pro Mille werden nicht die Ersparnisse erzielt, als wenn g

Zu denken gibt es Jedermann, daß bereits Ende 1916 die Bau- g g kosten lt. Feststellung der Firma Friedr. Krupp in Essen 92% höher g g gegenüber 1914 waren, sodaß eben diese billigste Bauweise eine Zu- g g Kunst haben muß.

Weitere Auskunft erteilt die Zentralstelle des Lehmdrahtbaues g g bei der Heimkultur-Beratungsstelle, Wiesbaden.

8

□

□

□

□

8

g

□

g

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

m

(n.

,ci

□J

ggggggzsg

□

□

n

In

rf, i

F

F

Lto;

v c

g

i‘ ?]

I

¹

ili

1

□

□

□

□

g

-4c^r

Ul

I

g

□

H 66

g

U>

□

□

□

□

□

«w

LS

□

* <iXucfye.

□

□

6

□

□

g

r CT3z$63z*sxnz Wft-

| j    -

X

4

■

□

□

□

□

1

q

X

□

¹' o^/n&a

□

n

r •

□

g

15

□

MrM^+

11.

WS

□

□

□

¥    llfe;^p-| -~y

* ___

□

□

□

□

□

□

□

Ländliches Wohnhaus mit Stallgebäude für 6 Kühe. Wohnhaus — 795,72 cbm umbauter Raum ä 12 Mk. = 9548 Mk. In Stampfbau bedeutend billiger zu bauen.

§,

□

en&

<►

m

H

f"'"

«5

I *0

44^

s

m b

m

r

Kt

• ^ 7

to

N

□

□

B

B

□

B

D

5;

v

6c ? yfßiAc

Hs

's!

I

f?

4r3N>

M

■fr

■*°J

IMfl

<3c/nefets<c

©

©

u

JL5

B

□

B

B

□

□

□

■#-

^-OrerO-

Stallgebäude zu umseitigem ländlichen Anwesen 300 cbm umbauter Raum ä 10 Mk. =: 3000 Mk.

In SLampfbau bedeutend billiger zu bauen.

B

lll < ■

\mm

«• •?

[gmnTTTHyi. •

«W

mm

[hhubbi

m

MÄ

MD

I-'

• • WÄ

'.. :.Jiü

Hfi

WM

Seitenansicht von rechts.

ol'l

LS'L--

II

Schnitt durch die Tenne des rechten Hauses.

-1

:\

\S£

Seitenansicht von links.

Schnitt durch die Tenne des linken Hauses.

/TH

' — or'z

sX

Nt

yb

»f«j

Hi

!9

SZW8

EI

‘5

MW

Zj i¹

Le

MD

5"

Irf

Gemeindehaus,

's

MlMH

MVv-W

MMIM

, ^ili i^f-

p “ - v i¹ - pL

mm

im

,p;j

MZ

MH

SB

----

L"L

iS!

Sl

IMS

EIIätoIä

t]

i'i

fl

19.

~V

iß

/>/N 0 '/p k ' % ->5

>'U ,«6;

Sk?-5

ff,

(|

9iif

'-^5

lli

DMA

Bl

MN

ll/

EIS

iy? ,-t

MW

PT

**i

3/UM1

S:

iw

i l\l

!!

F&1

Sf

MM«

■~pr.

mi

m

Architekten Klatte & Weigle. Stuttgart.

^PWM

KlSWM

ifcSäfctilKi-i

Ir#'.',

liifel

L-

(SM

1BE

mm

^ ßßzefer

" *Pa.&ztn9 aX'. JeJcc/Zjn0

Sx

MtzLBSSSSM

7/

Sr*

Kj

j-f/(irn -I Srett > Unter/icßC

fßtte

WM

J/uzrretz

2.0 — 23

ml:

T—T"—1-1

gg

gy

Tk*

ytronendtcctf.

Z<-H>

•Woßnzimme/-.

Frischlufl-Bentilallonsheizung für Billen und Einfamilienhäuser.

System Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nachf., Frankfurt a. M.

Bei der Menge der heute angebotenen Heizungssysteme ist es für den Bauleiter, wie auch insbesondere den Bauherrn außerordentlich schwierig, eine für den gegebenen Fall passende, den Ansprüchen der Bollkommenheit möglichst nahe kommende Heizung zu wählen.

Die Ofenheizung hat den großen Nachteil, daß man in jedem Zimmer einen Ofen aufstellen, bedienen und mit Heizungsmaterial beschicken muß. Dies hat, ganz abgesehen von der Zeit der Bedienung, den Nachteil, daß sich in den Räumen Kohlendunst entwickelt und daß Schmutz und Staub durch Aufschütten von Kohlen und Entfernen von Asche nicht zu vermeiden ist. Sie gewährt den Zentralheizungen mit Warmwasser und Dampf gegenüber aber immer noch den Borzug, gleichzeitig etwas, wenn auch nicht gerade wesentlich, ventilierend zu wirken, indem die von dem Ofen zum Brennen verbrauchte Zimmerluft durch frische Luft wieder ersetzt wird, welche von außen zuströmt.

Infolge der Nachteile der Ofenheizung suchte man den Heizbetrieb zu zentralisieren. Es entstand zunächst die ursprünglich am meisten angewandte Luftheizung, weil man von der einzig richtigen Ansicht ausging, Heizung müsse gleichzeitig mit Bentilation verbunden sein. Später kamen die Warmwasser- und Dampfheizungen auf, die, wie jedem bekannt ist, eine Menge wesentlicher Nachteile haben.

Daß Warmwasser- und Dampfheizungen trotzdem bei uns in Deutschland ein solche Berbreitung erlangen konnten.

wie dies tatsächlich der Fall ist, hat aber darin seinen Grund, daß die früher gebauten Luftheizungen, obgleich, wie vorher gesagt, die Luftheizung an sich die einzig hygienisch richtige ist, in der Ausführung viele Mängel aufweisen.

Den Beweis, daß die Luftheizung tatsächlich die vollkommenste Heizart ist und bleibt, veranschaulichen am besten die nachfolgen Skizzen.

Wirkung der Warmwasser- und Dampfheizungen.

nn

Minimale, jedenfalls unzureichende Lufterneuerung nur durch Wände und Fensterritzen; die Raumluft wird immer wieder aufgewärmt und auf dem Heizkörper wird Staub destilliert.

Beweis: Allgemeine Klagen über „trockene Luft", denen man durch Wasserverdünstung zu begegnen sucht. Tatsächlich ist die Luft weniger trocken als verbraucht.

Der am Heizkörper hochsteigende Luftstrom schwärzt Tapeten und Vorhänge. An den Fenstern Zug. Bei Kälte langsames Anheizen, bei milderem Wetter Ueberheizen.

Gewöhnliche Ofenheizung.

Schwache Lufterneuerung, da sich die Luft, die der Ofen dem Raume zum Verbrennen entzieht, von außen erneuert. Staubverbrennung, sowie Staub- und Geruchbelästigung durch die Bedienung im Raum selbst. An den Fenstern Zug.

Luftheizung nach dem neuen verbesserten System.

SteteLufterneuerung durch Zuführung guter, frischer, wo nötig entstaubter, erwärmter und befeuchteter Außenluft. Vollkommene Staubfreiheit der von außen angesaugten Luft kann durch Einsetzen eines Filters in dem Frischluftkanal erreicht werden. An den Fenstern kein Zug.

Bei Kälte stets gleichmäßige, angenehme Erwärmung, bei mildem Wetter sofortige Wirkung des Ofens nach dem Anheizen, kein Ueberheizen, jedes Zimmer sofort zu erwärmen und abzustellen. Infolge dieser Eigenart des Systems ist es nicht nötig, den ganzen Winter Dauerbetrieb zu unterhalten, dadurch ist in Uebergangzeiten große Materialersparnis zu erzielen.

Bei uns wandte man früher Luftheizungsöfen von großen langgestreckten Dimensionen mit recht vielen Rippen an, die in geräumigen gemauerten Heizkammern aufgestellt wurden.

Diese Anordnung war so recht geeignet, der Lust Zeit zu lassen, sich zu beruhigen und ihre Staubteilchen auf den vielen Rippen und horizontalen Flächen des Ofens abzusehen, wo diese dann durch Verschwelung die erwärmte, den Räumen zugeführte Lust verdarben.

Ein weiterer großer Fehler der bisherigen Luftheizungen war der, daß man zur Leitung der Lust in die zu heizenden Räume gemauerte und viereckige Kamine anlegte. Abgesehen vom Widerstand, den diese durch ihre viereckige Form und die rauhe Innenfläche dem Lufttransport entgegensetzten, förderten sie nicht allein die Staubablagerung, sondern wirkten    g

als Stauberrege r allerschlimmster Art; die Mörtelmasse und die Oberfläche der Backsteine wurden durch die Temperatur-Differenzen, sowie das ständige Vorbeistreichen der Luft zersetzt, wodurch mit der Heißluft den Räumen Staubteile zugeführt wurden, die für empfindliche Schleimhäute geradezu verhängnisvoll werden mußten. Die Luft wurde deshalb auch als eine außerordentlich trockene empfunden, obgleich gerade bei diesen Luftheizungsanlagen große Quantitäten Wasser verdampft wurden. Nur zum gering st en Teil erreichten

aber diese die Wohnräume, weil die ausgetrockneten gemauerten W a r m l u f t k a n ä l e der Luft jede Feuchtigkeit wieder entzogen. Man hat sich daher in Amerika auf die einfachste Meise geholfen, indem man an das vollständig me t a l l i s ch e System des Ofens einmetallischesRöhren-System anschloß. Dadurch erreichte man, daß weder Staubablagerung noch Staubentwicklung, noch schließlich ein Austrocknen der Luft stattfinden kann. Hierzu kommt noch, daß der Ofen an und für sich nichts anderes als ein vergrößerter Füllofen ist und die ganze Anlage ohne große Umstände gereinigt werden kann. Es wird dadurch erklärlich, daß diese neue Luftheizung nicht allein alle Ansprüche der Hygiene, sondern auch diejenigen auf Einfachheit und Billigkeit im Betriebe befriedigt.

Dieselbe beruht auf folgendem Prinzip:

1.    Im Keller unter den zu beziehenden Räumen wird durch einen Zentralofen Frischluft erwärmt und befeuchtet. (Abbild. S. 18.4)

2.    Diese Frischluft strömt durch einen Kanal aus dem Freien beständig zu.

3.    Die erwärmte feuchte Frischluft wird durch verzinkte Blechkanäle den zu beheizenden Räumen zugeführt.

4.    In diesen Räumen gibt die Luft ihre Wärme ab, und die vorhandene Raumluft wird infolge der Durchlässigkeit der Wände, Fenster 2C. bezw. durch Abluftöffnungen verdrängt.

Aus Vorstehendem ergeben sich gegenüber allen anderen Heizungsarten folgende Vorteile:

a)    Stete Zuführung frischer Luft, deshalb gesundheitlich vollkommenes System, kalte Zugluft oder trockene Wärme ausgeschlossen.

b)    Größte Ausnutzung der zu beheizenden Räume, da die warme Luft aus der Wand durch ein Gitter ins Zimmer strömt.

c)    Billigste Anlage, da alle Heizkörper in den Räumen wegfallen.

d)    Infolge der raschen Wärmezufuhr können in 10—35 Minuten nach dem Anheizen die Räume erwärmt sein; deshalb bei mildem Wetter nicht nötig, kostspieligen Dauerbetrieb zu unterhalten. Gasoder Petroleum-Oefen zur Reserve sind unnötig. Anlage ist jederzeit ohne alle Umstände betriebsfertig.

e) Durch Frischluft-Kanal und Warmluftrohre, sowie Abluft-Kanäle findet auch im Sommer eine ständige, reichliche Ventilation statt, die evtl, durch Einsetzen eines Ventilators in den Frischluft-Kanal noch verstärkt werden kann,

und speziell gegenüber den Luftheizungen alten Systems folgende Vor-

Züge:

a)    Eine geradezu großartige Ausnützung der Heizfläche des Ofens, die so angeordnet ist, daß auf ihr keine Staublagerung, stattfindet und dadurch auch eine Staubverschwelung vermieden wird. Vorzügliche Konstruktion des Feuerbehälters und Radiators.

b)    Leicht von der Hand oder automatisch zu bedienende BefeuchtungsVorrichtung für die Warmluft.

c)    Die in verzinktem Blech durchgeführten Luftwege, wodurch Staubansatz und Staubentwicklung im System verhindert und außerdem Reinigung leicht ermöglicht ist.

d) Doppelte Regulierung der Warmluft:

1.    am Zentralofen, um einen oder mehrere Räume ganz abzustellen, und

2.    im Zimmer durch Klappgitter, um jeden Temperaturgrad zu erreichen.

e) Rasche Wirkung und geringer Brennstoffverbrauch.

Ventilalionsbedarf.

Nach den Feststellungen bekannter Hygieniker wie Rub-ner rc. beträgt der Ventilationsbedarf eines gesunden Menschen mindestens 100 cbm Luft in der Stunde. Sind, um ein praktisches Beispiel anzuführen, in einem Zimmer von 5X5 m und 3 m Höhe, also 75 cbm, 3 Menschen zu gleicher Zeit, so brauchen diese 300 cbm frische Luft stündlich. Die natürliche Bentilation, auf die allein man bei der Warmwasserheizung in der Negel angewiesen ist, erneuert bei 20 Grad Temperaturdifferenz die Luft in einem Zimmer von 75 cbm einmal, bei geringerer Wärmedifferenz zwischen außen und innen natürlich weniger. Diese Pettenkoferschen Feststellungen sind nun infolge veränderter Bauweise mit dickeren Tapeten, Luftisolierschichten rc. total veraltet und die natürliche Ventilation ist tatsächlich viel geringer.

Nach obigem Beispiel stehen den 3 Menschen also in einer Stunde nur 75 vorhandene + und 75 cbm — 150 cbm, also die Hälfte der erforderlichen Menge frischer Luft zur Verfügung, später nur ein Viertel. Von der Schnelligkeit und Größe der Luftverschlechterung kann sich jeder Ueber-legende danach einen Begriff machen.

DieFolgeist das Gefühl einer stagnierenden „trockenen" Luft, die man durch Aufstellen von Wasserkästen auf die Radiatoren rc. zu verbessern sucht.

Bei der Frischluftventilationsheizung werden einem solchen Zimmer von 75 cbm Durchschnitt 240 cbm frischer warmer Luft stündlich zugeführt. Durch den gewissen Ueber-druck im Zimmer verringert sich der natürliche Ventilations-effekt durch Fensterrihen rc. etwas und soll daher nur mit 60 cbm angenommen werden. Daraus ergibt sich ein Bestand 75 cbm + 60 cbm + 240 cbm Heizluft = 375 cbm in der ersten Stunde. Nach Abzug des Bestandes in der weiteren Zeit sind stets 240 cbm + 60 cbm = 300 cbm, also 100 °/o des Bedarfes vorhanden.

Die Folge davon ist das allgemeine, oft begeisterte Lob der Kundschaft über die hygienischen Vorteile der Frisch-luft^Ventilationsheizung und deren günstige Einwirkung auf die Gesundheit.

Daß die zugeführte Luft von tadelloser Beschaffenheit ist, stellt neben Tausenden von Laien und vielen Aerzten der Hygieniker Dr. Geiße in der hygienischen Fachzeitschrift «Hygienische Rundschau" Nr. 7 v. 1. April 1912 (Herausgeber Prof. Fränkel, Rubner, Dünther), der wir auch obige Zahlen entnehmen, an eingehenden praktischen Versuchen mit der Frischluft-Ventilationsheizung fest.

Er sagt dort: ..Da in unserem Fall der wahre Wert (des Kohlensäuregehaltes der Heizluft) niedriger als 6%o festgestellt wurde, so ist die Heizluft gut und frisch zu nennen. Der rasche Lauf, den die Luft bei der Anlage an den Heizflächen vorbei nehmen muß, der Wegfall des Aufenthaltes in einer größeren gemauerten Heizkammer, wo sie zu lange und zu stark erwärmt wird, sind für die Frische der Luft wichtige Momentes

dt

71 /As

//

iw

i>

IBBB

TT

!|

=o

löoa

=-:i

r¹

I _b_o|

.1.’

• I Hl

□

8

Lj

weit über 3000 Anlagen in 10 Iahren in allen Teilen Mittel-Europas ausgeführt. - Prospekte E umsonst u. portofrei.

Husfunft, Uostenvoranschläge und Ingenieurbesuch bereitwilligst, $ür die Oesterreich-Ungarische Monarchie Lieferung ab Wien.

Luftheizungrwerke

Zchwarzhaupt, 5piecker k Lo. Nachf.. G. m. b. h.,

:o. 6310.

Frankfurt a. M., Mainzerlandstraße 193 Fern!

KRAKÖW

II

7)1

- .r"- :

i

mR

■

■ .

Biblmteka PcÜtechmki Krak

owsktej

100000299446