5fc

il

HEBEZEUC

VON

AD. ERNST,

AI LA S

Biblioteka Politechmki Kiakowskiej

10000030038?

DIE HEBEZEUGE

THEORIE UND KRITIK AUSGEFÜHRTER KONSTRUKTIONEN

EIN HANDBUCH

FÜR

INGENIEURE UND ARCHITEKTEN, SOWIE ZUM SELBSTUNTERRICHT

FÜR STUDIRENDE

VON

AD. ERNST

INGENIEUR UND ORDENTLICHER LEHRER DES MASCHINENBAUES AN DER FACHSCHULE FÜR MASCHINENTECHNIKER ZU HALBKRSTADT.

ATLAS

('ÜrY;//. O. A?/. /'V/ .Vf // .

&

fe'

lü

BERLIN.

VERLAG VON JULIUS SPRINGER. 1883.

JA—

-K X

CK

%

2

5*

UU "bO^-OOS

■t

ft

III

:•

öw

.\

.

jMkrU'Wn k u *

Wif' <b- KH3]\Sß’S

⁻ ft

Ernst, Hebe zeuge.

Tafel 1.

-<D* €>-• <£

Fig. 9.

1:10

M//M/

//////

w,

mmm

■=NIf=4 t-Hli’— !

Fiä 1.

Fig. 7.

cv

1:5

1:10 nat. Gi:

-F

wm

WM

qo,

CO

' ' .......

mm

f-

4--

Fif. 2.

EE

ttt

~⁷-:: -d3- "

Mifsstab 1:10 nat Gr.

mm

70

IO

30

50

60

SO

SO

100

an.

OOH

Fig. 4.

1:5

YZyff.

FS

irrt

Kg.'8.

1:5

300

Fig. 10.

1:30.

Ja-I,

Mals stab 1:30 nat Gr.

CL-..

-e

Mafsstab 1:5 nat Gr

ooz

OOl

Fig. 5.

1:5

ggg

ü~Sg

mm

\\

io

dem

§~

§->

.IÖT£^V

. ;6W | }

««»/

V.y

WB

r o-

Fi£ 1.

FiS: 2.

1:10

1:10

Fig. 3.

Fig. 4*.

t-

1:5

1:5

//'

v.N

fl

\v>

t <y

u'A

;•;;

-'/M

In ii

\\

D.R.P. N? 10953. F. Wie sehe.

Fig. 5.

J/-. i* -

it

1:10

'■0

flll

*t'-j

4J

,MI

mp

TI

I“ '?ö

-*f-

E3-

Fig.7.

Fig. 8.

MLP N211275. A Kölle

Fig. 6.

i:io

,/

/■

//

'Vs

'S

1:5

--©-H

2m

\ F\

\

'X

ss\

-----_

•>

j ii.

wkmmm

'■[;

«p

-X .

' FCv,i

-ü !

HÜ

Jü

Wm3

Fig.O.

.p //

U

■ f-

-M

,Z..

ii

V;

-!!

<7

ii

____

pzz;

-t-

----

—A----

V,

ii

ss

ji

i, ’3Z. EZ3~ ' i|

i«

//

//

,/

No;

fc

J/

W/Z

X'

Mals stab 1:10 natGr.

i !v.F •

70

10

30

‘JO

80

80

SO

ioo

cm.

Mafsstab 1:5 nat. Gr

700

ioo

300

WO

mm.

*

V

y *

?• ' • ■* /

Ernst. Hebezeuge..

r.. .,

Tafel 3:

-§

ng.i.

Ippf

FF

vmhhhhMMI

::s

HP

Fig; 3.

1:5.

Fig. 4. 0

Fig. 5.

■ wm,

- W---

------L^¥rrl SI_ \sr--

’zwbmz

1»

MJjSSSS

K¹

\\

Ur

W%

WW,

Wf

E?

_____FFS

Fig 6.

B-R [

©/

Stauffer&Megy’s Patent, j

|pSS3

LJ

ßr'X r

2;

... .

'•(i// # /

/’ 4.    79 /

Kg

ff

E. Becker. D.R.ENS5801.

fif

{§3

Fig. 2.

1:10

vF

Zz

/.

®'!»

Hpi

ML >1

ff

(®3

(§}

>S;

r%L

r_____d

W/Ezd:/

A

//

\\

HB

mt 7/dj

a

x\ ycfT

//

TT

■@

■;

Selig. D.R.F Ns 6301

-----jjS).ICD)■

s-

I---

r⁻*

Mafsstab 1:10 nat. Gr

6p

so

. Mals stab 1:5 nat. Gr.

2rJ<7

<X7/

C (WB

■Mm

-f

«a

Fi£7.

wwMm

Fig,8.

fiö

gp

E.Becker. D.R.P. NS 7742.

jß

em

t#

,-r

1:5

J1

- -..........J-

ZEBZZffiZ&Z&SZ.

-----[r;

2Ü

wS^m\ 2 1

fi^7/7/7/y/y.y%

pg

•;

Ifl

■,

111

J1

so

t^Ln,T

ött;

fl

■r

II

SSS

<W'

mm

imp

*

I XR..XÖW

chaicjSs*

*

kx

cP*

Bi

f"\

/

/

ü

■

m—s—

Fig. 1.

/

/

/

%

/

Yv.

El

m

i

I

i

i

/

\

.

/

—4_ .uzz^T-.

T

n

n

i

cqj

\

'o

"////>/

YY,

m

wßi.

tb

)

'ob--

-+T

'

YYyy.

■

\

■

\

8

Weidtmann D.11.F 13639.

\

\

\

r■^

!

r

.

/;

ex

/ X

Mals stab 1:5 nat. Gr

o

lOO

200

300

700 rrem.

i

Fig. 2.

Fig. 3.

#

m.

m

ü

't7

/y

!

'

.

/

E. Becker D.R .P. 7205.

Bti

m-mmw

m.

m

m

Winde von laugye.

/

LC

X.

/

H

TT

frin

Ay~f-W

LJ

f T

- —=>

rTi fTi

TXJ CUT

T

1:5.

i

l:

I

j

a

M

■ri'T~

T

ü

y / 7

1\M r-

lififi

IK

ü

P*

ES

-j

--A

\

H

§

5-

TT±

?"j ~)

j    i

r

•I

t

Bl

/V/5

i

I

K

b

—t-

~D

(

i

i

j

i

i

K

m

#

1

m

!

I

!

M

mm.

I

m

i;-;

/ I

:

2fl~

f

1-^-

L_

—>

'ob

•H

pH

WM\\

X-

1

S

n§

i

€

mi /

I

I

1

i

h

i

ISlSi

vi

I

1

1

1

I

I

1

w

P

I

I

M

1

!

[

I

\

\ I

\K

1

1

1

9r 1

1

1

m

m

_

m

i

IUI

m

I

i

1

i

:

c

lül

1

I

i

i

r~\

cca

.—!

R3_...

v'i

cd

®liS

1—'üb--

i

CT

rr

I

1

’

Verlag von .Julius Springer inBerlin,N.

'

2

I

Iith.t3.Dn tckv.H.S.Hermann, Berlin SU.

Ti——---------

KR.'. CÖW

JÖ    Ok

^ 'Jachnic* •

t OM

Fig. 4.

Szmm.

tzgj

-i -

§§§1

«ÄH

0-1

lün

OQ£

E#-

Fig. 2.

Fig 3.

'ff

Bockwinde vonE.Becker für 20Ctr

w.

WMt

Mafsstab 1:4 nat.Gr

"00z

flN

H—

w\V0Vs>xvm j

21Z.Wrhlg.218nm.f-!

///

\pz.1%

s.'

Wf

f9Z.rAa'Thlg.93mmf

1:10

HTT

\66Z. IWThlg.686mm f

wo

WO

E.Becker D.R.E 10611.

IA

«i

Fig 1.

E4

-BiEl

-----i.-----

---1— -4—

—_(_—

TW

"T

f, ,

90

M.

XX)

80

§»

w/mmA

IO

Winde mit Oalle’scher Kette ..,

K---700--->1

Zobel, Neubert & C?

gCSQ3

Fig. 7.

Mafsstab 1:10 nat.Gr.

so

Oh

30

Ol

fr-

HO

•iri

^)1Ö¥\

iO O ⁸

Fig. 5.

Fig. 6,

-a\@)

(©3)

a?

§

TttTl

Winde

Sicherheitshaspel

von

E.Becker

1:10

OOa

00

/S

------1

Ir

'o

<? Zähne,

■FP-

1-0-------

~&-

\\ -V'TaW'-7]

^ gfS* 4 v n j

ii

r-

v.fV

’Jffl

>0

-0-

./'

Verlag von Julius Springer in B erlin,N.

Lith.u.Druckv. H.S. Hermann. Berlin SW

II

Ai

==

Frilcti ons winde

der

Kölnischen. Maschinenba.u-Aktien-Gesellsch.aft

<- - 65—^30* 0-—tW-R

zu

Bayenthal bei Köln iVRhein.

Ff

NO*

Fig 1.

>/i

>VX /

//

1:24

OJfT*

ilO:

0F

£>

ii

BI

ff"

•»ff

"I

v.

Bremshel) el.

, Fig- ⁵-

V 1:10

90--*

500

[fl

4IU1

Co

Winde mit Riementrieb für 750 kg. am Daumenrade

von.

E. Becken

eilt)

Fig. 3.

1:10

«pF

\ >£p .V

■/

e>

-i-i

T©:r©

Big. 4-.

1:10

9Zahne für tykrt&ite 190 äusserer

-----X-1700—.

,ri'

r=*

1- 60Zahne. 1*ThUj

-------1----------hö-

fest

loi

i..

*!i*f

tom.n

Zähmt

—T?

iM

<rr-_

\l ganzelängtdWkWh

pi^Ü

T*T, \

-Jt

Übi

W\

:Tzr*.--S7$¥

T'

|s,

Büg^i

fjpSgiS

i:

Vy

Ii

's

_L_.

<L>-

©-

-----160-----»

.-sr?7mfa7m

Fi a. 2.

Mafssta"b 1:10 nat.’Gr

1:24

JO 5 O I i t i i I i i i i 1

10

20

30

SO

JO

SO

90

lOOCTTU

§Ü

EF7

Dampfwinde

von

Corradi.

ilM

Fig 7.

Fig 6.

t¹

1:16

t

-;³

S&.

(Trommelnuthen. für 3 " Hanfseil

—r t-

■ ""ni ii

fl

IT

H.

h/zy/z/A'/y/z^/ZzZ/

VZZVy

I)

Jl

Fig⁸^ A;

—-----------. -

TDJ

\F

Rä derVerze iclin iss.

Pos.{ Durcfun. a, o '- tf* ' b 3*5W* C O* 6SK*

7Mj}p

Stick

Bri.

HB

10

3?

'Air

o Wmr

js___,L

Fig 9.

d\

10

vn⁹

_n

eA

O' m'x"'    13 VA⁹

5*

Mafsstab 1:24 nat. Gr

\ f 1 3J‘ im" 60 i n

Mafsstab 1:16 nat.Gr

R Ol a

iz”

5t¹

P/W.

Li-L-U

2.

/;

Fuss

rny!

ucutl,

KRAivÖW

jz>

✓

I

■

1

f#

■Tj"'

fl

i

m

1

m

Pi

Fig. 2.

■

.... i.    —L

■

Wtk

F

ros

fxx^bZ

v>

W/XT

(///A/

/Ulf

I 11-

ÜjXät

Fig. 1.

\

j

ll! ■

k

} \. \ | .

t\ \

r

sg n

8

k

1 1

X~~

1

1

I

1

I

1

V

j

I —~

I

I I

1

!U

11

m

3

io

Dampfwinde

von

Emmerson,Walker 8c C§

X

£w

V

//

7

X-

msm

fl

I

\N

V.

\

\...

¹ -

/ \

Xs

''x

\N

x

X4.

\

\

!:S5®Si

X

i

1:8

//

/

/

/

\ \

/

-\

\

\

k

\

?x

fi;i

J

/,

■X;

v-\

■ i

k

Fig.3.

r.

V

/.

\

WM

■föX

X

/

/

V

V

\ JiR

xxxx

\

(§b

\<§>

X

\

X'

Aa

o

x

X

x

X

X'

X

\r

:

m

V

V \

11

X

X

X

X

X

X

X

X

\l

yX

.X

c /

v

m

v '

X\ J\ \

f<Mkj

,x w* \äm

M

\y

!

:

® -

/

(n

i\

-x

\

7

\

\

Mals siali 1:8 nat. Gr

X

\

r

n

.X

x

>x

k>

<5

\ y

/

kl

&

I

\

V

f.....r

10

w

30

to

.ro

ec

10

90

joocrw

/

’ ’

rr¹)

CEt

t

*N

*>

■RF7J

i:

i.

U-

HT

li

ii

41

iS

Ff

4x<*---

€33-

k—

i.

Inü

4^744^-

! i i! f Ui-J-

rfr

yO^-ü,

Wä

■r

■im

•i

4-

i-

4~ —'lyr-—FiN-rrd::.;

Bl

5P

.Jc._

IN

i!

\\

i~T£H=~€~z f

Eök

pWBr

W- JJii

iuj

45

---fr -

<1

2 ^3 76^-

.j

4t

r—-

JIL

j^n

T - •

i r«?i

+■

«f-

~4c—■*

:c

FW

|F

----i-

Cj»

BW yWUW

kJ 'f J    e—j--|—^c— -j-f—-i

_____LJJsN- -! _j_ -

-------£---------;j

= -yl“;

— - -t ■ -lj *1 —I- L _.

rftn

■f:

-r:

-*r i

l--w.— *■

rvsftfr —

UW.J

•14

_b:-

b<f

«s

e-:

zc

irngm

EM

au

Mi!

4-

i---T----L

k---i -r -ht-9

3^2,^-

7t-~

-—■vür-l

sk

-p

6J'9J±ut'

WHV

-sbYo^¹

w.

ft

~j-i---•—Q— fei' —F

—*MP-

>:

-I

FFF

T; i—tf'-

/£> S'T' f-

-s

41*

fR

S----r-

4---S

.J^. ~

l|Avi

mm

Io

4-

p ~T ~

li

||

1:

©) -■ (0)

--

4 | 4l j

! ! I- ' l

(—BW'UWB'

!| 4

!l!

_ pp*=rjfe.

t— pjs> &— ">

Ir

Er

c—

i!

|.

§>)

ft|

—fr

-"7TT

ft

::±_t

~r_-

.1.

7]

-*---

7^-T---

Dampfwinde

von

Emmerson,Walker fr C ?

Fig. 4.

f!

1:8

BlzU

<•//.

08

Tl

~09

~os

sjnj-qßia z

—U~

"4r|

jk__

tJ"

0.01-Bii gyq^sspjdj

Fig. 5.

y2/

=f

I---

-tvKl-

irW

»•hF-

—*------

^psVcOl

.s

sei

1,

;Zj

b:

"I"

GZD

t==y

'3vv

SSfitmchnH

/

-fc

Kr ahn-L aufkatz e

von

Zobel, Neubert & C? in Scbmalkalden.

®;

;©

/r

fi

X°J

1:24

'-ob

OTQ

11 lh I I II

iät

LZ

Um

kJ

HP51

;V

■VJ,

_»r

mm

1:10

Fig. 4.

V,

röÄ

7~

1:32

XXT

fl

*t5&

;1

«i

LyO

'ir

(XnO'

O»

/vusV

SMo

Ö"

er

%-

'o'

¹ /o

8-

Fi 2. 2. o

o.

VS

o.

HL

c* -

3 Ä°-

o,

s-

,o

m

0,

5i-

Jo'

Marsstao 1.10 nat.Gr

Malsstab 1:20 nat.Gr.

05 -

<0 -

Fig.6.

8-

ss-

8-

S-

*0 —

s-

ro'

ro'

A.

s_

FriktionsWinde

Gebe Weismüll er.

1:20

LC

■O O

ipQQl

\©v i , Ui

P-P

ZK,

-B*-

Pt*

I©

* —"VwV,

<SD

(tg))

I NON

ra

[B0

-L

u - X Ö >y

/

/

(4LL Ul

o '

/

/

l\

/

*■"1

L=

I

I

1

H

i

«V

rr

p

\ 1

\

\

\

\

\

\

fc

!xdp

-'-I

!

;

%

•I

-p

I

!

I

I

J

■n

■ol

!

I

H

j

I]

!

\

1r-

!

!

l

!

1

©j

!

I"

h

„Pt

&

\

f

\

U

IpvJjF

mm

\l

f

k±=P

u

1 11 ! 1 Tn>

■ Fr

r

.

/

!

! HH

!

L_J

^-1

•I

■

c S\Ä

Fahrstuhl mit Sicherheitsbremseri

Fig. 1.

!. c¹

■

K

V

von

E. Becker

500 kg. Tragfähigkeit.

0

/

1:15

h

ft

W

/,

/'nmjcrmis ojp jry w^VV^Z

t

3

m

rUT.ruWUTJTJXTUlAAArUin rLTL/T/T-A. J~U\)

y

1

1

li

a«

I

I

ü

I

M

I

I

W

p

23

AAAJ1R

ft

I I

di

gt%

Sil

ii-i

(nF

’W|

fp

I

n

Fig. 3.

»

Fig.4.

jSl

TQT

!

Ü—

-4t—1

W

töT

1

p'

i

!

II

i

Mafsstab 1:15 nat Gr.

dem

9

.

'v

45s

SsssS

StMS

issassei

Tafelll.

SS

izZä]me,m*TMg.

'S

IT,5

mLtrt

ü —i*

iäf=H

R—

5jll

Wo\

► Zf<

llr—t

{VTSr

Fahrstuhl

Konstruktion der gräflich Stoiber^'sehen Maschinenfabrik

Fig. 2.

50 Zäfuic irfThlg:

IBZähne.

J&S_v

:!«!! \

-H----

HW

--1

!• V Ji'Zl_________!•

'Sunjfm%s

«np )f3ri/ <nm>p}z

1-

zu

Jlsenbur^.

J_

1:30

F-------

4-

#4 f

ll*

'Ul Ti

"1    1    1    1    1    I    1    1    1    1    [

0    l    ?    ff    6    ff    9    6    9    6    0/ OJOrp

“I

-fc-

Oft

_L

6§giSaiS«g^^

4 -X'SS sSs

•I

ii

u\

I

/,

II

ft

£1

4llP!sf'

f:-:

ll

4.

fr$*$ „ Hi'

V:4 i

V*

Na__

ll

(nmjvmjg mp

•"£/ virxwnz

v\

\\

sw—r

ftUi ;i J.

"■

y-r-Z

--;

K*

W.

f?

5- ;l

■Jbi

<

V.

%

♦

//

//

mJM

Ziehkeite.'_

fiu' diA

;lj

//r

II

;!

i;

ig

Vordere

Aktenaufzug irn neuen

Rath hause zu Berlin.

Fig.3.

Leitrolle des Triebseils.

n\\

\\y

'BremsreguUnuiq \ A \ v,

N/V-nN \yVS4A \ /

S, WM

IV

Ansicht.

- ZT*

__lOW*-__

\\

t fl

iS

W*-

Hebel zum Ausrücken der Bremse.

___m

T"tr^b-

‘-bF ^

-:ö q]

HL

'“v.

id

I:

!©j\ iß⁷¹ '

,!ö

io o

Fig. 4.

.Führungsrollen des Fahrstuhls.

il

_c.

i Lt:

:r-

*T-U

-./m

räfa

< ::

fl

il

/Av

-u

f®K

■l

W>

Tafel 12.

V/

Fig. 1.

Windeheck.

fl

hMj

Schnitt nach a-b.

'hi

Hi!

(D

II

Fig! 7-

1:32

©i

- 6’A’-

Grundriss

uii-ljie*— Hl i |

ÜL ¹

|t

- _ 1Via----

(§) *1

»v

!3i

3

Ul

il

(Lüh

[Q

<&

.a\

trVA'*

e V/2

- ~VL---

r-j

------

±----5-*--

I in

1.

ft

ui

TMJ

;r

fll

dl

Schnitt nach c-d.

~T

t=fif

-----20*-:----

'I

--L

jgr

un

gPJ)

($a§

Fig.6.

Gegengewicht

ib

12 "

Mafsstal) 1:8 nat.Gr. Fig. 1-4.

ö    °    1

Mafsstalb 1:16 nat.Gr

zFuss rh.

n" 3    6    3    0

I i i I i i I i i 1 i i,i.!

Fig.5u.6.

3 FIlss rk.

• '

0

h $ *

Wv

\

V

m

I

I

H

i

Hydraulischer Gichtaufzu£ von »James Farmer

—i:------w    ,n    rf---

in Manchester

fl rasser-ReseJi)oir

Fis. 1.

ö

N

m «

L

m

Hl

s?

r

<3

>

i

f)

\ J

$

" _i ■    - J

&

w

!

i

\

7

ri

wA-

X

777

7

(f)

QD

0

nn

■

....

LH)

)

|)

7

Fig. 2.

1

jGj

(o

«ll

%

v>

\

7~3 /

N

\

\

\

\

i

H

7

1

I

\

H

I

l

V-

i

V.

‘yf

[ yy^T''

7/Z.9

f

ff fasser

I

Kutten

I

r

Giditboden

Mt

E

X

ÖT

Fig 4.

K

m

»Hvr

1:80

T

h

M

.C¹-«

\

/"/

(6)

rag

11

sU

)

• rl !i

I

(p

i

Fig. 3.

1

Mafsstab l:80nat.Gr

3

2

I

3 „X

7"

m

—__Zf ^

ll)

G

!

i

53

/

i

1

u

ÜE

K

m

i

4«ur

m

’ ■ V,'

■inl

\.

X

/

-----

(

\

O

5

dem io

''71

^nr

Pk

HÜ

X

WYDZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

X

\

\

r~”

jx.

X^

X/

___I _

fcr_-

r _

i    i ’

•k-----^p». "t⁻⁻

®XFE

X:::

X.

S3L.

f\

1:24

Fi£ 2.

1:12

X /x

X/

**<&

Schnitt nacF a-b.

poJT) w

*_fH *~H

IG. 7 -

f*

H-4-

s-----d5—

-{-»

Jc-

L_

___*>___

J^Qt

iii

■R

.j

u,.

(fi

-t

55

55:

Mafs stab 1:12 nat. Gr.

/ # / Jv

K---

= AFl- =

^£7-----*1

§§j

k-—

//f¹ f

VXJXX

xx

x^

x^

N.

X\

t\\

JL

—Xi

Xv

X^

x^

x^

x^

x^

x^

*5

!!

rx^

wX_^ X^

Fu.vs

ri o

Fig. 6.

1:24.

X 'V/'

vV Xs

a\

x^

fei,

'V

4o

rnrnOm

sFuss

ITT

;x

ii

x^

x^

yy

CT

s_

IT

*x ! r-

X X

/yT[x>Cx

1«

Xn\v

yy,

fefc-A

x^

1]

Mt

X-

II

5: I

\<x

IKI

»

--

itp

Fig. 5.

x^

Os

x^

x^

yX\! I

*'V$

ii

I

,n

■J]

Fig 4.

WSMit

lllS

Mals stab 1:24 nat Gr

Mp*w

j-*-

rm*

>■

~S

»r - --

.f..f

0

¹

o

,vi "V A;

i

E

!

n

M

ü

t

T.

AL..

i:

P

TiT

V

I

Hfl

/

ff,

11

pff

*'b

;S'.

V

lli

\ \/ l \/\»

cSt

£

A

f

S

Fl

/xT

\

/

\

i r

Fig. 4.

1:32

ü

a

x7

e Fufs engl.

ü

100

Fig. 2.

‘ \\

W/ \ VS

*\\

x\

90

4

V.

fYAi

MM

(2)

A

M

gk-

&

Mafsstab 1:32 nat.Gr.

3

z

K i p p - B e che rw er k

von

M.Neuerburg in Köln.

1:10

D.R.F N? 13632.

\

,\ V \ \ V'

-AK

FM³-

/,

f/j

’h

s\

80

OL

/

A

—n

60

.Al

'S,

fä

r*f

Ö2J

rj

#

lf

12" 9 6 3 O

i

T

- A-l

AM

Ir r

4-1

Rrr

Mafsstab 1:10 nat.Gr

SO

90

30

s-

M

<p>

13

m

PI

m

&

©

■s)

m.

Er

ri

. ¹ :SA

>1_J______

s-

ai

'S

H

Fig 1.

I

A

frp

“r

I

%

T

1

«o

i pjB

i

C> —

VJ _

a-

nr

Ml

■!

Mil

i

§

«

4SAJA

t±

1

sn

.

TT

raHSE H Mipi

hJw -; M

T

;

\

*

C

:öw

T-

Fig. 3.

1:10

Ausleg^rschuh. ^

mt

4-

r⁸!

“f

Fig. 4.

1"10

Kopfpls-Lte

dem

10

/OSO 1 . ■ : i 1 i ■ ■ ■ I

Fig. 1. 1:10

ZZ

.J3Zäh/i£ T'Tfdg.

a:

"V

Ujz

M

A'V

!\

.4

wzzz-

Tf

Pl

9 Zähne, 1%'ThIg. •

Wt

~P

1Ü

r"

\i

-4L-Ai

Mals stab 1:20 nat. Gr

7    6    5    13

Mafsst&b 1:10 nai Gr

to

20

30

IO

SO

GO

■U

1,1

Uj

v.

Uferkrahn von. E. Becker, für 3000 kg Last, an der losen Rolle. 4,5 m Ausladung.

Rg.2.

1:10

um

M|

44

m.

m.

662

jp\

f l)

Vj^Tt Zähne,300f

/////.

VA

..

WZ

J. • I

mm

Xp\

■Y

■ty,

—i--——

'm,

162.

zzzz.

/44x

r-=4==4|L_

-t

55Zuhnc iWlhh).

rr^s

//

W/p~&

ti

ÄinSxrSStikk 2. m. lang 26mm y Gauüule äO rrun.

inv

90

lOO

771

fftZ.

JBji

rmsscheibc, 320y

\K-mk

XV

XfiAM

wx:

mm

If

TZyTmi

Fig. 5.

.Rollenlager 1:20

pp_TläZJTJl. _ -Rfp |

i r^-±—^i#

4/

! t\

mA

Li_____

WZ'-Ä ®-

$!

V ■ ■... ■ J

^ ^

’;*< -O

I

i

\

'

6)

li

X,

Fig.6.

’A:)

/7

v

//

(<&'

'V

\\

l!

4f

4/

Kr ahn. von E. Becker

1000 kg. Last, 3m. Ausladung.

Auslegerkopf zum 30 Ctr. Krahu.

1:20

,#7

f J?

/VT

sr

V-

■">

Fig. 5. |

-7

v.

0,

FT—j

W-O

4k-

Fig 1.

1:10

Ttn

Fig. 4.

wr

ab

Mafsstab 1:20 nat. Gr.

dem io 9 s

w-

2 10

un.

\N '

Ml

Mafsstab 110 nat.Gr.

Flg- 3.

'x

IO

20

30

50

60

80

90 Oll.

Fig. 2.

x.

PlY

kl

XL

w»

-41

1°.

Jjl³—

/i

?/

AI

rr

E,

sV

!-----1 ! !

___j

i-----1—:

Anke/' 22mm,?2m, la/uj

ra

oUX

w,

\E

-Rj/Ji t/uiq de/' RoUervrcdktiorv bei, c,i/lia/Zrischer La/tJ'fläcAe.

fr

o

/

kJ

ERNST, Hebezeuge.

Tafel 18.

ScTinittn.AB

g-⁹-

Seiten-Ansicht.

TT

r~

_T

i:iL:

Vertikalschnitte.

Stutz aufen.

■TTPtrTl

Ml!

wm

Fi£ 8. 1:24

Walzenkranz

il

r~

TT

<s

k------tW-------H

Sl!

a 8 V : xf\- /fX ; 4

^ ilA-

Blech. Krahn

i. 7.

®s

Io)

’k

fl

von.

\A

o-

L. Schwartzkopff, Berlin! für 180 Ctr. Tragahigkeü. /MqT-J

- %sAw

iW

r-ß" ^

IV

ms. 1:24

-->0_ 7'.9"---------

*=J| i ■ I t

_J £ä I ! I mzzmr/zm SM f '* \

M I ! eSli !!i

---)l

•~ ©

i: ü

t 3" ->

r³'

■-----V----

© f T ©|

M'ti

•j

ii

Mafsstab 1.48 naf.Gr

1:24

r,s..

\V

,M§u

sfoh

J3 Zähne

T    2‘t-Zäkne, 1 "Fhlg.

|yf S chnitt nach J K L M

Fig 3.

1:24

yi

Fig. 6. 1:24

Schnitt n. GH-

~'T

/S

J

MV

ÜJil

ss a

.....    2 7*;'

0=

..

L~

!<---—------i|

_i

/rö"- -

-i~

lOOZäfoieZX.

i/

⁷Ä

■—r-j—,

:a

•o-r

s/

ff

■A—

1--

Jr=

] /«

Fig 1.

1:48

Mittel

ft

Vk>.

l-Ohl

ilild-Lfi

Pllif

mm

t=

17)/    IVThlq

Fig 2.

fm.

LJ

A€0m--

5'

f£=

Ifff

MM

y//

v;

Mr

Fig. 4.

qE&S •’

\. \

t-H-t

■BQäü

mmm

■F

irr "tt

_... TU”_____

r.<-;

'CvT

Wm>

W*.

// / /

( / / //

"f

\\ ©

ti

BHÜti

..

do:ifgSt4

f. m' M i 1 ......H

_4r---

/ /

! /./

: \:X

x-----

fff

W,

II

\---

//

//!

!o

TT.

//

io

\\

!j

iö

(IQ O O O Q/

X\Q OOP

..*1

jJL#

mmm

>oV

fö

■v

■v\ pan

w

11 II I

F.-rhr

°!V

■■

T-

!/

oi

°l!

°i \\

o! 1

£=t

WA

0/MM

il

— t“ — r^rszszrzz=.ir-

mm

1-----r ■

ii

TV

\T

tffflU

-<x'x- A-b—-g if¥^TFh

\\ % '4 h

Pi

Or-d

no

MP

ÖY.

11 i

;Ä

fo o o o o\

o ¹ QjiiQ O O o o O O OIÜQ; o o o

O'¹¹

\s.

o!l!

lijoi

2$

T/

OP

Üiol

SK

iSiU

T‘

O Vr-

TF o

iü₀i

// ' o

& o)

ts

//.

77 I

// f/

1!

II

II

IfÄi

WzMm.

w

MM

Z'

//

//

, ■ wMm

wm

"ü

SN.

Hfl

II

BwaawsKfewwi

C

>0

rr

lK

fl

wFuss engl.

Fig. 2.

1:48

FH

Mafsstab 1:4-8 nat. Gr.

Kg-⁶'

HE

(i

Fahrbarer ßahnhofskrahn

fm

0 £ 9 6,ZI

von

Schwanke

für 60 Ctr. Last.

ff)

t0/D

1:16

ST\

«3 §i K)

W/////////////zmM

Fig. 3.

1:16

qßus ssTtge

E i senb ahn Wag g onkr ahn

W.

t't

von.

Elias.

1:50.

#7

«nr*

NZ

NZ

35

Mafsstab 1:50 nai.Gr

/p

—-=5sA

// •«

|l

\Tfh®) Ik^i

Figl.

00

■f

Mafsstab 1:16 nat.Gr.

*=

tLQ

J3

XL

'>

’s

,tt!

OE 9 G „ZI

iM

fl

Bi

Fi&5. i

-w_

ß \A

p1

Uli ij

XL

X

r    V

UW

'S

czz

TT

D¹

\T

Kg. 2.

Fahrbarer Dampfkrahn

von

j=

F,gl.

B\

Waiyen.

Ausladung 24’engl. Tragkraft 5000 kg. Maschine 120 Umdrehungen 60 Pfd.Dampfdruck.

Fig.3.

_x--—

/j

33;

1:24.

{/

V/

GJi

El

lo

§,

Tf

ha

FuL

Tr

11

(5

□fl

’3

JIZ

i____i__~i

5f

JE

A’

Cm-:

IHi

tbH

i.

Mafsstab l:24nat.Gr

(o

"""Tb

ö.

J.

Ä'

-T

Tri

-r

mm

I I

M.

-l

Ö-

S_

5Z

^TBLICTI^

'"T

nJ

iürm

io

7    6    5    *3

P/.n ro i

D ampfkrahn

von

Neustadl

Fig 1.

1:40.

w=r

hr

\S

-I

Sr

r\

in

ix

,'j*

fJ

c=B=:rlHf

Schnitt CD.

oy

Anc

\l

j§)

IX

Io

jo!

o) e

rfHK

;W

HL

Mafsstab 1:20 nat. Gr

Mals stab 1:40 nat. Gr,

im

if

Fig.2.

1:20.

J-

fl

7>

Fl—F

Schnitt AB.

rm

rt

'/////////////////////////,

HW

i~n

I"

ZI

rn 11(15

»BP

mm

'/

Illllli

jm

□N

Fig.3.

1:20.

Ta

(Q)

zm

Xi

pr

n...

^ y Wa^en vo n unten,1 gesehen. !.

(O

\\

fn

-wmrnzL

ML

Schnitt EF

>>

N\

Ca

I

% k*-«C

\

Z'<u.:c«2

/

/•

.

m

X

Mafsstab l:4bTnai Gr

\

\

Fig-l-

\ •

\

N

X

\s

1:4-0

3 rrv

2

T

Mais stab 1:20 nat.Gr

im

J

i

/

/

\

X

X,

\

X

X

X I

d

©4

O-v ^

o

4

i--

4:

j

\

\

/

“1    I    !    1    i    I I    ! I I i

O    l    Z    £    h    S    9    L    8    6    (H

r f f f f f

3-

bi

n

dem

dem

i

22^

■fim

TAT

tu

I—*

* *    >—<•

S X

Oi

!--!

W

fizjxra

i

h

K

n

i

H

ir

J

Dampf kr ahn.

von

Gehn Schultz.

in Mainz.

M

ir

\

6

i

i

X.

'L

i

~E

jf

//

fe!

-ta-

IT

xr

O

j

©

5

!n)

W⁷

li

¥

M

1

'//////////////,

Jkj

T-T l

I

B-

4

Lfii

!

Üö

-Tu

ci

■s •

1:20

1

%

X

\

/ !

H

X :

X

! 4

r

1

S;

L

,X"

Fig.4.

1:20

Ü

li

i

i

'mV7/77rfZ%

i

So

i

v/////sV////7///////,

;xx~ i.

WMM

ji

i2mm:

f

*

<£* ; j v-

■■

O    1    2\/

«J>    **+ /J

•ttkZA

Krahn

von

//

Wölilert in Berlin.

Hauptansicht des Krahnes

ngi- ^

1:72

{/(

. . Sn

Ansichtif der iKrahnsäule

Fig.2.

1:72

1/

-0

hbst*

Fig.3.

PL

5.

}l(

1:216

■i

-----30'8"--------

Fig6.

1:10

IO o

■Lo_

Schnitt nach ah

Fig.4.1

1:24

O/

Wj?

°/

>ß

«PHP WÜWM

Mafsslab l:72-nat. Gr

*4-    5    S    1    8    9    10    7/    72    7f    75    76    77    7« JlTTT

I    I    I    I    T    I    III    ! I    '    I    I    I r

109 8 7 6 5 * 3 2 1 Ogri-I l II I ! | | | | I.T.I

1:216

30

soF.pr.

io

20

30

1:10

■X-

50

60

70

so yri.

Details zum Mastenkralm

für die    J

Elbebrilcke bei Magdeburg. / /

Fi§.7.

o o cTo j

-O-O-O- I

O CV iof

-84--

135°

Kopf der beiden Seitenstreben

Fufs einer Seiten strebe

Ly

--.9J

IO-'

1:10

YJS

90x90*. 13

Schnitt nach c d

Qr²⁰*

■10

80.13

Fig.8.

1:10

■11

/° O

__OJ

o o oj

Grundrifs derLeitroIIenbühne.

Oj

-J

^ 'Qy&

JA

13

Fig.9.

1:10.

K---74«----»

OO

dt

,4

- ,9t

Mafsstab l:24nat.Gr

t--727 --

Schni

''72

Itnachgh

Fig.5. 1:24

::

/O

1Z- 9 6 3 0 O i ¹ i ■ I i i i i . !

3.

4-Fuss engl.

r\

/N-

J

'

n

/

*

*

T*

cf

Fig.3.

Mas tenkr ahn für die

Elbebrücke bei Magdeburg. 1:72

Fig. 2.

dl

L.jb

a,.J

Grundriss.

1 I i 1 i | I I I I I i i | I !    1    ! FW|H

jdSSTL[ 81    LI 91 SC -hl €1 ZI ll Ol 6    8 L 9 S *    € Z L 0 *9 \U

Fig. 4.

1:10.

Schnittnach e f.

j»,.

<rpmMjn2

St

i|

II

‘olO

x;

\ Fig.l.

jS=k=*r

tO

«ob---

‘lUd

;t

.13 Teu oi-l

ERNST, Hebezeuge.

Tafel 25.

uop

u.

n'7

___L_

k!

■-*

Ii£>

„V

oi

■JQTTbu Og i q^ssjejAt

~z

Ot

,-------tMC-----J

^T^OII q^SSJBJAi

a.

rk

“il™

F^.2.

1:20.

j300-I I

.1

si

OOSE

r>

'S—

rix)

"A

Freistehender Giessereikrahn

von

E. Becker

für 40 Gtr. Nutzlast.

■K

I----

- “j®

1:20.

“V

V.

Ü5~

t?fc'

*z-

00/-

r~

-----300-

Fig.3.

II

1:10.

• :.S

si5i

I!

i___

!/

8 Stüde Anker 30    ün, Schaft / % "Gminde, im Ganzen1800lanxj mit, S'tahlß atten.

- ÜOOZ - -

jV'Äeite

M--

C«

OOOZ

v.3x£M

4-

f-

///

«>

// /

il

“®----}----' - ©

f-

Skl

Jr.

-swr-

=f

•I—

»»>1 X

Ti

/B

NN >

00 Lh

77Z 7VTA///ih * ' ¹ '

- —i--

© ®

!0

t ff ³

j.ek/@

mm.

SSti'ahlerv

r~

-Az-- -\WM&

-r

4

\

¹ >

i'i ¹

i'i i

an

fOO

jii

. _ J____

90

ii

70

VSl

••

Giesserei- Krahn

von E. Becker

für 30 Ctr. Nutzlast mit Riemenbetrieb.

1:20.

- 081 -

i i!<

i'i

KeU- 13.f

i!i

i!i 5

li

¹ n r<

; I ö.p

li! !

li! V

l!l

^ o o . ■

-M-_____.ii—a'_

a*r°;    ° lli -

—/- - ff—

•f

il

d!

-«k

m^±±±rr.

?')

'S

T³

:-i

4- Stück

oV<-

o“/;:

'■// o / o

f°A-ä

°/Ä

irqCTr

i oL_Jot.    Inl_

b=r-----------f-----er.CT-r,-----j~-----

jO

_Jo

■Z

SW '

'S

//

3-i2-Sr-ZS-5~sZ-=r-------0<?iTS----

'Sdu'CLULben, 16.&

Schwebendes Lager für freistehende Giessereikrahrie.

Fig. 4.

1:10

pjl

JH

Fi|5.

Fig. 6.

1-

r->

;,!, f

fa '

— o--

.]

7f-:

v4.\

60

-----l‘CT“.CTCTi - j---

—r

Mals stab 1:10 nat. Gr.

T

OS

Oh

dr

OB)

20

Fi öh 2.

CT'

Grundriss.

§o/

O...

to —

a-

■W

S9

o"

^ liii

/ 11

HÄ

ooos

V,

CT

-i

if.

ln»

jfer

fss    iUi >44^ h • -

vtoZ—Jii

'Ult

---OOSF

-I

tg9>

'.S91

, ,

- T~

Tvr

ü-

Mafsstab 1:20 nat.Gr

70    9    8    7    6    5    V    3    2    7    0

I    1    i    i    i    i    I    7    1    !    I__

darb

- OOZ

~ ooz -

ooz

s§?

Im#

I#

i»

!CT>

CO

•ojo

«M, >

OJ

;cp

-— -9LI-

O'“ ^-------r

Laufkatze

für

- -£S7

Giefsereikrahne.

1:10

13 mm Kette,

3-CS-i

■" -    s

Bockkrahn

der Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn für 10,000 kg. Maximallast.

1:50.

Fig. 4.

*---870 -

870 —

25mJThKeli&

Fig. 5.

l----560--->I

. j.

^ z£-^-=.

rC-JJ-SS-r-U

¹

I.

Io,

Fig.l.

12 mm Blech'

Lt.10.10.12.

I.£.‘fys.163.

-XU

i|i

!! v§?

! WO ! I Y

- +X'r-

__IpJ

90.90.73!

---1800-

/1.1.200.100.9.

<F. 10.10.12.

n I! n

¹

i'l

!'l

i'i

I¹!

I¹!

p 1

ifrit

ii

'i

il

i!

;©!

■ ß:    pzi -■

bM.

\\

N.

fKj/

■j

ii

li

ii

ii

ii

u4| $

X.r

L.L.10, 10.12.

'\

I.L3H8.m.25,s

M

II

¹" ⁷ 76"Kette

ii

li

Oi-r

b- -

i;

if

ii

:#v:i -■*

a-

0£l

.-*s

l<

ii

ii*

-----

SlujJ¹

i-

I.M

I v-

* £• _ •

Zahnräder für die Hauptwinde.

Zahnräder für die Laufkatzenwinde.

ii

ß€>,

li

11

f- 8L- ">1

ol 89 Zähne', 936 mnv Thldmtr. 35 mm Thlß 70 br p 12 „ ,, 139 8 29 , „ 259 „

» 28 »

10 n

0) j

■ i|

-X\/

\\

35 "    /,    88 „

<f 17 » n 152 e

iü

f 7/~" v

vX

.-A,

li

<■

@))t> l! Ö

m.

-SS

ir: pff

| • -3W -

e 109 „ „ 1160 „

»    , 35 ,

/> 88 "

l 29 » // 259 .    //

f 30 „    339    „

( 17 „ „ 152 //

// 28 ,

- ~OS/

kfX?

fX

li X

il [fl

ili

il

' i ^

- - 'i

i!

“T“

ir

Fig. 3.

-----ove

----T -

-- 2030

1575

1515

2050

'7:

-L

•t'.....nf

ii i i i

[10

I--

ii\o

L--1

L_

J.

I--

ii

IILU72.96.

I⁵

---4-----

___i

i____

PC

Tr

=f

i--'

ii j

jflJ

IffLecA,

lOmmPlech. .L L100 70U.13.

-i

§1

ii

X¹

o:

o//->Ü5

ÜT

4f

-h

OJü

ifHo

Mals stab 1:10 nat. Gr.

CT

70

20

30

_!l_

so

60

70

ii

90

100

cnv

iö

WS

Mals stab 1:50 nat . Gr.

;X

MHH

/■

i«

Ticm.

K----

7 .... f

7fb.

mmzmZmzmM

r-

h::

/‘’U.fövy

L aufkrahn

-—.__J|

0(0)0

vjvniuu^

zu

400 Ctr. Tragkraft mit Details.

<T

4---

— "^sh——(@)

/ o ox 0(0)0 vO o-

Figl.

Aufriss des Lauf kr ahn es

!J '

37 ‘

*\

■^<C oUo~o~lQ

ooo

-*0 0 ~0 "o ⁰O^Q-

o o 0>

ooo o

oooo

ooo oooo

oooooooo

oooo

oooooooooooo o o ocooooooooo

ff

ll

o; o

sOf

rui-

o,

l.

*0

ql o

o_o_ O O o

0,0 Ö~oI° J.-

n~~öTqIäi

TTU

o£.

’o

fcd—••

1-.

«H

Fig. 2.

Halber Grundrifs.

Gl

Fig. 3.

Schnitt A-B.

ß<

rcg=ss!?

-f(

Tn

Fj Gj

o o oto~o1o oooo ooo o o o o o _o

----l-

g |    ■

---ZV/£----^----

---3'^

Oj

----0-

\<y

m.

MEMM

Fig. 4.

Schnitt C-D.

Iföi öriLihf' -Q/Q- PohLo . q,q. o, o,.o,-,o„<A o -Pho "öla

dT    * Ei Ei    Fig. 9,

ojf

Q o q~Tq

-5j

Figl-

Fig 8.

Fig. 10.

o<

72£

_____

iE

ifr ©

®S

Vord Halte.

Ofe

72;

rL-

Schnira

E-F

j o o~ohj

Schnitt

ö[

GfH.

:.!A

©I j(g

's/;6

<- - - fo’/e -

Wz.

Hint. Platte

zl) h

=Ü

••

7'3~    Schnjitttj

Sdbstihütige/ Unterstützung derWdleH.

>J

K.

k.

m\

.7

hr

o.

k-¥"

1

ßZJ\

Fig. 5. Fig. 6.

'f.f

2.

T‘

__)L - _

r~

L_.Lr.__M

|o o

Fig. 11. j

Schratt

Grundriss der Fig. 8.

■g—g—

ffl

s N f-II

ÜT

ho

^ Q ^

7'tf"-----X------TS‘---

i--

o 6 o ooo

Grundriss Fig.9.

IlL-O ft

t-LF-

t2*>

Fig. 13.

ju

S chnitt L-M.

h-N|

■iSU..

Mals stab für den Aufrifs und Grundrifs Fig lu.2.

Fig. 12.

Schnitt N-0.

j&4

’fim

•*

«Aß engl.

i-M

u

ofo

Ql

Ub

L-U _

üsU

li" 9    6    3 o

I I I I I i i I I I I I I

Mafsstab für die Details Fig. 3-13

sTu/s engl.

/

TU

|U

>-4-~

's

v_

\>

Mais stab 1:20 nat.Gr

ir

TET

\Ü

iiiirrrh-

ms

rJ<

©_

ID

-zi

ä3*Fnr

~c7T

5S

TB"

//

//

4'

l 9JÄ

,c

1:20.

-H"

L- - ■

ul

:f

K',

M(

\sj

-U

T=p

x\

ii

i;

_// /

zt-av'

//

=^i

-H-

rtc

Ws

£_'

tfcuurrug

P3

03

05 -

I¹

sJ

^"T'i    ;

Hfajirr« ~

I:£

'V.

n'-

'Hn !~r~~D

s) Fig. 4.

Cti

KD

| ■Hill ■

-4

__I-

Z"1

<*>A &-![{■

-lU

ai

1:20.

%/

lcCU0

ff

1

'QÖ

03

0}

’S

D.R..P N? 1454-2.

s«

m.

a-i CD

\\

53

cd”

ui

t3 53

=0O !

ATT¹'

©A

7f

V.

jj

c/a

cd.

n3

J§)Q$:

( <§>

;i

ii

r\

on

Fi ö. 5.

.1

Äv

'V

mm

'9 §M

aZ

!'■

As

§§1

Kl

§§1

’l

' r ,

1% c

F-

Fig.3.

1:15.

to$

V,

fig.H).

1:10.

if

LI

Französisches Gangspill.

\\

SN

|c— -100-----*

270-

Fig.8.

1:10.

^ Schlittenwinde.

1:10.

•7T

A\ö

,y

//

-''LT'

----ne

Q-

JÜ»

V«

-I-

-810

Ns

Tr

V.

M34

lr-

'A

->i-

Fig-9.

1:10.

018-

a—

zi Sn

1:10.

I) :iOZähru\

ßZühnt

V-V

Sfkgr

J.

zu

i‘5

Schraubenwinde mit

R ädervorgele ge

VON

Zobel, Feubcrt & C? 1:10.

w:

Fid.ll.

Ö'

1:10.

am

'A

bi! -

•/

GIS'

OZt

r:

(ÖS-----------rg)

S-

§-

.<2!

s-

<-----*M------>

Bl

Gangspill aus der Fabrik

yiilkaiv!

OM

ÜÜ

Oberansicm,

■/

‘S>;

engl

■J=r

v®,

T⁷"

*■

Fig.6.

k -cp -X-

09Z

24-0

Mals stab 1:10 nat. Gr

s-

5<-

LO

S-

~KJ

---->

iX'

8-

z.

tir

§-

rffh

IT

Fig. 1. 1:10.

Grundrifs

Eiserne Doppel winde

der K Isafs ic he n

CO

rO

_P

zu Gi'afenstaden

6000 kg. Hebekraft.

Ty

:pq

--------nee—

f-T"

I----1

’S

js⁻,»

>t

<Sf

- -X

9€*r

cd

ccbÜ

■c phi

p fr>

,Q

i-

/    -2-

TT^Pf€

Y-A

*■

.^⁰

©)"

a?

•r~»

£&£<PW

r-cA^Ai

hl Z6Ju

24W//?/

SjF

-f •

1SU

k-

UL

ftuc

V > '■

!*■

Wftftbr.

[IZ.Wa

800

:r.

-zlIl r

]y

Figl.

XX .

I rA' \ 'kt^UZ.33\

J&trWßh'

'X

■a

}h\-$

1X25

(O;

Fig.2.

m~T-

m:

J4

fl

-B-

Zug-Winde für 80 Ctr Last

von

E. Becker. 1:10.

165'/i$%0br.

e--;    ---

■-fli

A\iJ

__

•I

i -j—j-r-J-

isi

i-

3¥mm.

Fig.3.

1:1/

/O

20

Mafsstab 1:10 nat.Gr.

30

•40

50

700,

ft

<t

Fig.5.

AI

1:1

m)

Iw

<§> # i

KT

©TT

r.=d =ä

pr

o

rU-,

• -4

ff

II/

\\

W? Tz

Fig.7.

\n y

/.

Winde-Bock

'9 sBd

zum Heben der Lokomotiven.

1:18.

Tn

tsj

Fig. 4.

j8i

rrh >

1:1

■g-

⁼:

id

;-s

H-'i

X,

V

-V

3W

jk

//

\\

N,

tgr

\\

tu

rr

" .Ir

kV

~L.

"I

Mafsstab 1:18 nat.Gr

72"

Tu/s.

300

200

Malsstab 1: 5 nat. Gr

WO

Fis-4.

1:5.

isp

Fig-3.

1:5.

Fig. 5.

1:5.

'S

I«----

o?e----

'n.

rr"

//

Mals stab 1:10 nat Gr

m

c**

■prrrr-p-rrr, O 9 OL

Schraubenflaschenzug mit Patent Drucklarer von E. Becker in Berlin.

Zulässige Belastung 2000 kg.

Fig. 8.

1:10.

Laufkrahn mit Seilbetrieb

von

RamsbotLom.

Fig. 7. '

Fis. 11.

o-

1:10.

«.gferuf&J

CP

;u<-

1:320.

pCuJIf

Fl

fehin

«fff

3Ss|||

Fig. 9.

1:10.

k, -. I

üi

If

Grundriss ii. Querschnitt der Lokomotiv-Heparalur Werkstatt mitLanfkrahnanlage

zu Crewe.

tfftl

-tüät

US

g^rt I j ii 11

1^1

HHn

pp -    -

& ie———

Fig. 10. 1:320.

S-

s-

Fig. 1

50 Ctr. Winde

von

•Q==

1:5.

Fig. 6.

E. Becker.

1:5.

VA

1:5.

rP

10

i m8kK

■R

zzz:~}

Pio.2.

O    /

1:5. /    /

ii

-/T

\\

VJ

Malsstab 1:320 nat. Gr

13

Ei

¹—|!

=i_

w,

=aJ

_b=r

JE

u-

Cü

I!    — ~1IF    —QJ-■ 14

!■

< c'.cTq^

V ’»#*•;»*» c--jP

Fig.8.

5/72.

1:80.

Figl. 1

wv

1:160.

-2_

Lauf kr a,lme

mit

Seilbeti'ieb

von

II

Ramsbottom.

JjI

©'

V/.

Mafsstab 1.80 TLat.Gr

-aa-

Fig.9.

1:80.

Laufkrahnbühne für 500 Ctr Last.

,• Grundriss u Querschnitt der Drehereiwerkstatt mit Lanflaahraiüage

Mais stab 1:50 nat.br

SV» —

»I

10    5 O

iiUllimi

Fig.2.

1:160.

Wc

II

ii

Ut

s-J

Q.____

cL

D A________jb

74 isnv

if

■fr

g-

n,

X;

.i

Süulenlaufkrahn für 80 Ctr

5-

n,

w.

fr

1)

Wk

S-

Mals stab 1160 nalGr.

10

VH

Fig.5.

.. y

Fi£3.

1:50.

Tf

II

Fig.4.

1:50.

1:8.

f4

Vertikal s chmtt der H eb e - \ ff and Senkvorrichtung. \ü

Horizontalschnitt ! ' -

jc__

Treibapparat für die Lär^sbewegung aa

Fi^⁷- ° JS

1:8.

Mals stab T.8 nah Gr.

$-

8-

§|

JU|L

g-

rrfpL

(I ©

a®

Fig.6.

LX

1:8.

'■c

IN

EL

s-

/

6 .v

Fig. 5.

1:40

Querschnitt am Ende des Krahns.

Fig. 4.

1:40

Endansicht des Wagens

Fig. 7.

1:10.

Hebe-und Senkapparat.

CQ

MV

\/

2l Ml

ri ’ t=^

⁴pMtii

___Lj.___,

%r\

rvn-n-rv- rv-n-n-n-n

JDL

/I

f ngm.

>J>    >

im

(fcibte

«tri)

n.

il>

lür

\\

ix

] Fig. 8.

1:10.

Fig. 2.

1:40.

Längenschnitt des Wagens.

Fi 3.

Querschnitt des Wagens.

///

(5U

■i---mt

■ÜÜ

-------«

///

Fig. 9.

:W'-

1:10.

---

mW

hw'/x

t®=

' <?)

/]

s)_

im

MM

jl

Treibapparat für die Längsbewegung.

ra

JD

— ££-ti

mm

Jtn

wm

WE

Fig. 10.

SP

1:10.

Fig. 1.

1:40

Grundrifs des Wagens

Fig. 6.

1:40

Obere Ansicht der Steuerung.

..Jl

Nl

im

\p TgitrrjpB

Th =T

oT

mi

.if"

r>"

\y

iS

sr

>K

ll

Laufkrahne mit Seilbetrieb

o) ((\

m-

von

Ramsbottom.

\v

Malsstab 1:40 nat.Gr

TO

3TW

10

10

30

1:10.

50

60

eo

90

JOO

orrb

\oum

,<2

V

/

v

\

I

«o

fr

/'i'*

\

T,~

r.z=Jto^A p

3P

mir - fr-'—fr~~~

%

\S

>

xr

TT

m

t

_L

ur_j.

j

H©

3X > M3_rV.

a

\

3

~\W„

1

/

Ä

Ti

J

Fig-1-

Ä i

j) c:

K,

n

.ih₇

.r-t-

¹ \

v

iO

v

31

I

75

ISte

Kl

fi

-J

J

PHI

Ä

-P- F--—- '

ö

umiliJ-i.L_____________: i Qi , rjj |ji—-

MilllLUJiliiQ LU ü il iui li Jll»»tpUI!lifin ji s

X

53L_H

:

nr

u

~jO

,,Vv

ft

4-

I

T

iq>

i

3

■

put

Bühnen kr ahn mit Seilbetrieb

von

II

X

US

c₃

K

Pa

iT

ö

i

l

I)

1

C

Ä

FT

o

ij|

|h

J

--•j

hr-p

1

!

Sampson Moore.

--Mh

;

I

ni

y

3-1

Fig- 2-

■

u

j_

\W\

*yh\

r

t

i

M

1

Ü

tm-.

Li\«:

q)r~

\ ^

ij

PRB

iS

r:

X \

fl

/n

m.

@

P'

! i

E

4-u-j

R|

C

Ui.

r

ir“sf

testj

fo---o

K

J

r

lY\

-□L

n—

M

N

u

rr

iip#^

ÖL

3

I

□JO,_

Stirn;

"1 jp-

1£

J

L_

Ml

-" il -Il !=■ CT

alliPJIlE

I___!

m

Fig- 3-

mm

X

L

Pi

;F

B

=a

S

M

H

c

i

1

///

i

7C

II

:::i

-V

W , «i?/ 4

V

PP

■VT

4-b—-

[il

(oT

Tb)-

;

, C

m

Tnntnr

itt

11

h

3L3    •'

V

s)

-T

i

J

\

1 |

'l '

Ü!

*

r

L

I

“Iff

~—

d

_J

f

E3

3

s

6'

1

S

ro

r

iz RUs engl

cW»ite£>

ji

Hydraulischer Hehebock

üA^unT UOA

für 30000 khLast.

Fig.3.

uO

r—~*

Fig.2.

CD

r—¹

ffq¹

f«

4-,

§|

""l

,43

111

§-|

Y'XXX, Z/)/y&yWsrf%h-

^7 Z3 I

X'///////, /// X/A vX^

mM

c6

rO

Aö

A-

/ Ji

7i

i t

Schnitt AB.

•(H

%wm

121

I-

Fig.5.

■M

Schnitt A.B.

P;

yx

«H

Mafsstab 1:5 nat.Gr.

3i

____(=9_____

|b

44

r-O

..

■L

O h-

8~

§~

4-i

UD

p.

xrW:

“ÖT

SiS

7®

c3

A>

;>

Hydraulischer Fahrkrahn

von

Ritter.

1:32.

ns

i—r—I ^

L 57

rO

s-.

<o-

fx

o>-

)v -

EFC

\Tj

=0

iS

i5i

f¹

In

*8

5T

II

Mals stab 1:32 nat.Gr.

Xr-S-n-lU^”

nm

Hydraulischer Hehehock

Ip

von Adamson,

1 ür 6000 ks3. Last.

=aO

It

1:4.

ft*

oä

iSP™

wxxxxXxxxxm

«H

Schnitt C.D.

f=ll

-Q

'V-

Mafsstab 1:4 nat. Gr.

i-

ö“

//

^co

XXZ',

JSä

ifl S E

8f

ßg$®.

jß=

i°n>

V"i

kx

r-s

Ml

7(|

_____

|||||

sJ

ca

>

sr

4

K ß A X Ö //

i^tchrtic^

Fig.3.

Hydraulischer Fahrkrahn

Fufsplatte

zwischen den Krahnschilden.

1:12.

von

Tl

■II¹

llpl

fl

I t""l i

SSh⁻“j-R«

i

.1

i fl Sil

1p

im

Ritter.

TT

31

^.6.

%7

\Cft

#?

SS

16.

AS.4

ri-

#/

i\r

-_J_L

i3l

■w

Schnitt nach A-B.

Gluerhaupt.

Fig.l.

1:12.

Schnitt nach E-F.

Fig.5.

1:16.

rp

\\

Fig.4.

ft

yy>

©i

§1

Schnitt c-d

s:

rl h

a._<

Qji (CT¹

Schnitt e-f

iHi:|

ft

7=1

E.

© )©

,r~j

üb

e.

Coy,

-m,

OXb

S|.f    i

I——Schnitt ah.

- ..

Schnitt £-h.

iS

P Ri

ln

!=ü

Fi6.8.

1:16.

Kopfplatte

zwischen den krahnschilden.

rh

,c

Bi

mm

Schnitt nach C D.

HHHI

Hü

■■ i

; Irl

jIBüj

Fig.2.

1:16.

Mafsstab 1:16 nat.Gr.

im

Kl

Ah!

Sri v

l:

cd

~ i^»li Gr- -bfH

1 ‘idh

r,. y..f.. f.. f

3 Fass J engl.

'v

\J

/»

Mafsstab 1:12 nat.Gr.

CD

2 Fass J

Lith.u.Druckv:H.S.Hermann, Berlin SW.

39KSÜ*

AHSE

Pumpe.

Details zu Gruson’s Krahn.

Fig.2.

FisS.l.

ft

1:5.

75

mm

i——¹ -j-

TI

mwuww

SB

mm.

j-

■a -4-

EB

i)

QrOi

|§pB§l Schnitt, a-b.

Hydraulischer Fahrkrahn

von

Gand et 8c CLe-

ft

1:30

•I i.Ir—

fip==^

f rft

i:

Lajrtm

'W/////////////S/////^////A////f////////'///////////////////////////£/,

////////

Fig.6.

Schnitt c-d.

ppp

| li llllpflflll

HZ

215---

gf

t4

4.-4

!p

...

-I----

M«

gaPT-

.X

wm.

im

Fig-3.

BE

E3

ntn

Fig. 8.

Fig. 4*.

l5l

M-f

—t

4®) 9

CIV-Vi

v\v

CSShP,

4

// r—-f1 7 c‘rr:::b

B-

x\

i!

\\

----ft — ■

Ffta

____b

3-

Vcffi

//

TTf

i 1l

■sa

-IT©

_ij

ii®!

TT

ssi

Sr

~ -rf

---)

UJT

¹    "““7

ft

Ww

ms

ä:

iliM

,-X

Bl

/r^x

t 62;

//

j;

11

iT©

4P

'S*

■ --17

T-

\V

/'

\^\

Jl

Mals stab i: 30 nat. Gr

dem io 9

nrv

,4+tt

-----~ ~V~ ~\

Mafsstab i: 5 nat.Gr

so

100

200

300

WO

mm

\

Schnitt a-b

’c

um-

Fig.7.

1:20.

-I30⁵\

w t-l-

LtLh

--Sh

m.

\ -no- \

—-ipyj-r

v'-n/'    fe...

PoL

Wy7/y

L¹

Wl

3m.

3J

wß

3°

*-X

WM,

rn

.. ,a.—.i

«fe?

Fi« 6. 1:20.

-pnr

'«Esjs

^szs)

Fig.9.

1:5.

liiniti i) njrfnjtmuiifnnnrTTn

m

.-•L.

j!

------i__

Ä

--ISiP

J.

Fig-2. 1:50.

(E

^1"

#■ ti

—(•

)_

-¹

Fig.3.

Fig.l.

1:50.

Fig.4.

© -m

r⁼-r

w=T^%r’^===-

gl

41

iw

a=a-

71‘

v.

Sjicvuuveip: P± — ~

-i - V.rf

jjä-

Ä.

Malsstab 1:50 nat. Gr.

*5

! dermo

Hydraulischer Giefserei-KrahnQ für 40000 leg.

von

Gruson.

Mafs stab 1:20 nat. Gr

l:k

dermo 9

Mals stab 1:5 nat. Gr

rv

~T~

WO

50

WO

200

3007W7L ¹    ;

_l I

Fiä 5.

Damjifmasehiiu

I

-120

4-

1:20.

<t:77

tr

Saugerohr

Je.

Kessel

■ -i~±soj

nm

>Tt

-) 2«»

---i

|ll

i<

J,

■j.

n

l<— m -    ---

595

\ye> '.y@ ahS-..

ipT

il

ß)

■>;/

■Hl

r-Ar

Ol

‘i:

rl

%.13D.\S57\    :

mm

%s*11 DA/37

~Y~

'pF¹

Sä

LJ

■Jo

>4*

'o

Jj) ■

i-

<---1200-\

y<---1V36

— -H

..: t~ 7 :f~ ~'

11

MK

qiu:

631

$/ ~ ~ --X-----

|

-XfSBh--h 41

<4!

t'

-Ä« W-Ä9 j

Jl

..... r__■■ , - _ -

M.

mi

-j:

»A3« -

_i___

___4-___

nhr

~o~

-4.

i:

3 UL

]K.*3

Ttt

---10 2*----

--

- ISBO

Verlag von Julius Springer i n B erlin,N.

Lith.u.Druck v.H.S.Hermann, Berlin SW

*pUCT,,

'S *

/

l'c

cco co

.2.

Tö|

Fig.5.

1:10.

I«

u>.

Wo

Mals stab 1:10 nat.Gn

wm

20

. 30

60

no

Its

W.

dem

10    9    8

Mafsstab l:20nat.Gr:

16    5    0    3    2    1    O

Fig. 4. 1:20.

V2 77?

wwMw

dem. io .g 8

Mafsstab l:30nai.Gr

5    0    3    2    1 O

!__

Fig.8.

Fig.l.

1:30.

—_M-

1:10.

...

Teleskopkolben von Le Van. Fig.10.

Vertik.alsphnitt a-b.

yjM

WMmmmm. ■Bll 1

JL

üi

jiT

PI

■«I

''T:

iiLj

Mi

ip

u.

\J

-•

ab

I |p

Asil

Ml

iS

SS

ss

lg

_L

iiilS

)-f......H-

Fig.13.

A^ldO.

l«!i

ü!

Fig.7.

1:10.

ts.

SS

EH_ -J__rn

»V71

sSl.

pEF

■—■§

"tf

i=-t-

-|-Ä=

i__,

_i■

ir

=ir

H-

tgr

VJ

T£P

.c___

A.

p-f-

-1-A

Fig.6.

1:10.

/!

Ju

iS

2ä

■i

i* *

mm

..m

)-

/;

Ji

fl

f'i

;A -Vv 'zlJ

Fit>. 9.

Fig.ll.

Schnitt c-d.

Fig.14.

1:10.

iAIii

1:10.

rn

/A

VA

((

H\

nn

J2

SES

r ”!

SS

WSm

m.

iSSS

A-j —©—

VA

((

._F_.

Hl

\ESl

4 2

CoQOr

CO

Fig.12.

Stopfbüeh s enri ng. -Hf

•Mf- -

linÄ

I

r-T

JE

■Hi

wm

.Alt

mm

fT³

Q—f---0 —

ns

is

■Hh

BWBBEB

wm

rX

Sk

X,

VI

tä>

mm

^tuc l£A^

>.:a vköw

*

V

in

Irl

r\

i«

Fip. 7.

äj

&•

-Xl

FH. 8.

IS

Fig.4.

____J__L

Ir

II

ll

Fig.5.

fe K

V Arretirun^s-Mechanismus

O

für die einzelnen Stockwerke.

1:4.

tli

Ui

Fig.iö.

T¹

WMP/Am,

»ssTbässacrf

mmm.

k---

9S — 4s

Personenaufz ug

für das Eisenbahn-Hotel

zu Berlin,

aus geführt o

in der Berlin-Anhaiti sehen Maschinenfabrik. H

1:150.

MB

'd/J

M/

t--—io;

Ik

Mafsstab 1:4 nat.Gr.

S-l

<ö_

Sb

Mafsstab 1:5 nat.br.

Mafsstab 1:10 nat.Gr.

S-

Xi

\-

§5

ki

Mi

iJ

SS“

•o—

rj

s-

3-

s-

«_

a-¹

Mafsstab 1:20 nat.Gr.

b-

io -

sJ

Bi

Mafsstab 1:100 nat.br.

Mafsstab T.150 nat.Gr.

«o—

:■> .-

IM

MP

Fig.6.

=#*

|®§

CT

"V: - -

sJ

sJ

:d

c—

to

r—i

PC

1:5.

_p_

Hb. 8.

O

2P

fe

Fig.2.

H-T

-M

=±4

llk -

PS

ZA

k----------

Cytr.

ES

O v,'

fl:

12.fi --

TT

C rJ—L_ 0

jifl 5

i~T

?L

I«-----

rT

Fig. 14.

Hydraulischer Personenaufzub von Heurtebise.

FH. 12.

i:io.

IH

IfSl

■I

:j

Fig.9.

1:100.

{ t..-"^.J-|;:—"J-

SCTCTli/

=)

'S 15

o.

““*** yy -&r - ii

-s

==*=

CQ

OOH

tu

fr----

WT

fe

"T

i@r®

___${

.L

1® 6

CTCT=

HÜ-

— — ---

p wßj .......P

—^ O

;o/j 03

fe-i ^

h&O

||

ts\

q>

\0)

\\\

m>f

Fip. 13.

.9.

09*tZ

f||p^

OOZ ~k — -

>— OGb£

L _L

f .'

.*■

2250

Hydraulische Maschine für Lastenaufzüge

von

Lane R-Bodley in Cincinnati.

Fig.l.

1:40.

--

42 00

l\Y" —T-----

"1

Li=il

U=ii

\z

\C

wwmwmM

-N

\\R

fÖffi

Fig.2.

FtCMi

I ly d r aul i s c h e r Kr a h n

für*

Befsemer Anlagen. 1:50

Fig.6.

2.

tu

,;:i

:-n

<o

Tliir

i'-k

SlC"!

Jy

17

5BSSS5S55S5SS5S5Sa

Sr

öi

Fiö. 3.

D

Fig.4.

Fig.5.

sfe&i&aslP

V :T

'</Ä

SN;

■i

Schnitt ä-h.

t' --

sswgili

tc

/'

KX

''/w*

l iCJ

,/OJ c

AxZZr

i/

iS

cf

Ir,

If

An

r

»V

Schnitt c-d.

#</

-Jj

Hl

25

Sy

Hydr auli s c her D rehkrahn

J

von

Reynolds.

1:50.

WÄ

g*

:j

i'

DÜ

hhHI

hü»

LI

WA-----

ZI    |—i

235 \

Mafsstab 1:40 nat Gr

dem

10 9 S 7    6

V 3    2    10

3 /rr

12-9 6

3 0

üini

Mais stab 1: bO nat. Gr:

f f 1    ?

13    r* 15

Fu/k

aiql.

lii.—---■-■

/

-

<-----5 '000

-----

fn

ff

TiT

Längeji_- jj ----— -H--1-1

AI

Aätac

Ansicht.

;Z

-95 000 ----

FHTiMSTf iIIilTniTnlTITfTiTITiT^^    nTjTTTiTiTn] i"i iT>! t f! H'lilfnTi! i    !'• i KÜ!!'! i';;: ''ArnTl    f i ll 0 i I !ll if! i i f iTTnilTITiTffrrjT^

um

LE

"*r

SiP !C

IHr

13

_ui

äj

C=

S!|j»

---15'000

ti

Fig.l.

.ijiÄ

it

jo

if

?vi.

Fig. 4.

Schnitt X-X.

oE

fPI

ti —5-Jiö

S;

-f--^ L

(-20(70->

____'

ÄHI

---13200--

-i?-

¥7 500

■TWi

-3i

v//

J,

TT

TS

...

nnnnnnnnf

ggäh

Ascensor des Kanals

igfyp

JH

IRRTE

-CÖ

r wdoo-

___

um

wsmm

bWW^i'W3

|g|

3GBEBP

- OOb.h

1!

r ! 1

iiil

von Neufosse

bei Les Fontinettes

von

E. Clark.

-i

TZ

«1

IBil

ra

4J

Xu

Querschnitt in der Mitte des Ascensors.

ix

Ad

i:;4

I i

Z;

ymm

s>

± --3 000- -

m

II

■<

11

A B emeglLche- Kammern

& AqitdducL

Dnnnnnnn

igp

fil

B Kolben

H Verschlu fsthzirew

t !!

fcl

Fig. 2.

m.

l*

-2025-

—V

■oio -

ßj I

Eid

IM m —    —-

L Aj-

JE

5 c! ⁶|

T i!

Ei

f

I

[{«

C Pressen■

J Accumulcrfor

t=

El 01

■M

Ä-

fe

D Verbindung der Pressen E Klappe

K Warterhcuos

E Kompensatoren

Id

23•OOO--

I'

^ Galan kr Öhren.

S3

MaTsstab 3:1000 nä-t. Gr

Fig-5.

Schnitt Y-Y.

1 Itif

fe—E

f-2lW J

llli <— C— -5'o\>o

II i

/A

--27-500 —--

-hnfii

Tt

äJLJ

s r?

u„

Fig. 3 •

Schnitt Z-Z.

mm

Y;«.

-2V500

K-i-3

A’ £

P-

tF-3

-8-

LgljJ

■I

'di

Vj.

ir-

I

Sä

“ ■*" b *'•    ¹

r- > ' 51

Ad.-I ..

If

§ i!

Sä

E--

-----.*‘500

- - ^1'SOO* ---------8 500 - -

■ilas-:

d.h;

■i

1.

¹ >. m*

- — - l'e'SOi

LU

y.

'■1500*

-    73 730

Bl

--9'0Q0

---->i

>000

------J

•! w$A

m=

J|Ä

*> ,%-C ‘"

9 000

Yt

l-

Wi

«hi

fr-'

9-500- -

aA'

' ' ' -    .A.

:~

Ed~

>? ¹ > d

jv n-nypyX:

•SAaPIt

®f|5

.d>.1 mmm-

.....,

1    V;^.:Y'h.

P:t h'vh.

,§uf'- . VA .!

ü-

üfL r

Cd

- i.................:.........

«rw

Pig.2.

D ampfkrahn

Fig.l.

von

i)

PE

Brown & Wilson.

1:20.

(t) [

:p o

j3Fu/y engl.

O.

flH

z:

7/77*

/fe

'w

MN!

//

Zr

Mr—Yn

fei

\\

Cr

Mafsstab 1:20 naf. Gr

lO

---1:—|=r

16    6*3270

I I I I I I I I

(})

li.

//

\'

//

-3

fto

^.MrrnrY

“c

£5iijggg]|

Ul

flF

-r

JJ

«-t

fP

10

Ji

r>

Tm

/Z

\\

am

Tr

Ci

■qPWi

ffl)

\\

//

UZT

y

■3S0

— 7, 720

Hydraulischer Giefserei Kr ahn

für

5000 leg.

1:50.

Figl.

Fi2.

ff

IN

[(§1

S.SVJ--1

--6,500 -

— -4

1®®]'

|öa_

ZU!

Ä_Ä-

ii

II

iiw tf. ij¹ HJ* 4!ia i

---900- -

Fig. 6.

Fig.7.

-360-1

—*no -\

-520-

k----o-bß-----*|

li

n

Fig 8.

Grundrifs zum Krahnvon Brown 8cWilson.

Fig. 9.

1:20.

s7

//

/ v\ \

r--

u—

/7N\

7 r

rv.

v,/

*\

(fn*

ET

ft \

fr

■.

r~

WM

-1

- 630

-X-

_ 7, IHO-

Pf

WZ,

W/Mw/M

zmw/m,

mmk

//

IJTV

fl

flufh    ^

11

—3, OSO— -

Fig. 5.

tim

'//z

SÄ

Fig. 4.

ßj

m.

CO

< fl

11'

9>

(oi

['—r    ■

Ji

•vl

yi

HIl

K--~

$3®.

---7. 7 W

9'

►«**/<?

,°

---4

x""

sp

T=r

j§

WM

WMM

Marsstab 1:20 nai. Gr

-I.

Wfr/m

Fig. 3.

,oj

Jr

___u5l y »tö -⁷

rfti ,n!i    i-i ^-i

0»'

0>

5u

Mafsstabl:50 nat.Gr.

dem, io

£ZH—

1-V70—i----

--3, 030 --

--3 w.

✓

£ O N

l'A« „,c*£

i

Fig.4.

Kolben.

i

Fig.2.

Vordere Ansicht.

Pneumatischer Auf zu a

U

von

T aw s 8e H ar tm a n n in Phil ad elphi a.

Fig.3.

Grundrifs.

S eiten-An si cht.

i ...

fl

\

ii

1

Ui!

s£

©

fl

1

/

\

\:

h <

I

\

/

/

1

-,0

(T

'

Üff

m

tiJ

f-

------8W-----

1

\Vfl7

fl

------7///?0------- ---

i

-4

\

n

!

i;

/

7

<

I

:

76

----- - 12ÜD

-76 :

I

vfl

----

t

m

------—

«io

-)i

*—,

r

i.....

5„..

^ in

I

fl

fl

'fl

.§ .hrfl

fl

rfTi

!

Tfpt

-ü-

fr

------- 812-------

-i

zh : b '—t'

rf=h

§

i

:i E ^ n r $Z —h_r

Xfl fl

fl

l Mr *

© O

Kl

Ql

fl I

fSfe ff

I

!

:

w

:

Mb

!

1730

tm

ti

I

S /

—*i —

_i _

"•fl !

L 2S^==

fl

+

=F

I

M

ff

\

ft ;

Vfl

l

hfl

/

hfl

Ü

m^in/iohr. .

Ö

[

ff/E

3

ff

flfl

w

L4P y

f'Tlr

---- 1026 -

*

*

Ufl

fl

—®-:

fl

I

fl

.jvaw

I

* /SS - ^ -W-

!

—•

ff

- +

1

--4-

I

T !

+

fl

i

- -4

Mt

L

.

1

—-^74^

! fl

fl

^-1

iw

700mU jIWegJutfas

©

I

fl

t-

\

fl

I

->

i

.....«ab?

H 1

I

I

fl

X

—^

i

1

c

fl«'"

-

SS/

I &

wi

:

r

fl-i

Aff

1

I

Malsstal) l:24nat.Gr.

m

---#-------

Hbuif&lunej

l

1

■J

72“ O 6    3 O

1 . . I ■ ■ I ■    • . » 1

i

i

-n.

w,

m

fljTlfl

T

fllll

V

"

m

m

.

WYDZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

DTDT in*PDK A nt niini •

Bibliotek.'i Politechniki Krakowskiej 111-307009

Biblioteka Polifechmki Krak

owskie|

10000^00382