St

/?

i.v- ts

»XHwf«

•>

'■ZV'''' :

.. i ’

'l

<Bk!

V₄

-Ss%-Y

'    "j 4

/-* v ■■*

' .x

. V'

iA

/ <-"A

/■

fci

/■/ ‘

«£>

* c*j ’ ^ ^biH

*»

■>:;

§g

;> v ■"A-v .. , :

■. V" -' -

-31p’ ■ 11

*A:.7''-'

4    ■;

/    :*v i._    .‘•⁴

■

X"~:

■■•'■*■ v-'i

■4

-. >T . ;y-

Nr ,ü-

' \ä

’-V

> Hb -

J'M

'■    :&-v

.r; J

•*\

X;

*'• I‘Jr

’V

i ' '

h-- ■ rM^'i

>•-.

■w;

•r

-üS

....

-r'

>f,-v

' ' At

$£;

.s **

| g

.

;

¹

I

7 -

c

■ v;

V-

Heft T.

Bericht über die

Grund wasser - V erhältnisse

Ml

fl

(Hierzu 15 Blatt Zeichnungen und 18 Tabellen.)

45

; m€

Bericht über

die Gfrundwasser-Yerhältnisse in Berlin.

Special-Bcricht des Baurath Hobrccht.

Berlin, den 16. Januar 1871.

In der Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 21. Januar 1869 wurde vom Magistrat ein „Vorbericht“ und „Kostenanschlag, betreffend die Untersuchungen und Beobachtungen, welche der Ausarbeitung eines speziellen Entwurfes zur Entwässerungs-Anlage für Berlin vorangehen müssen, vorgelegt. Diese Vorlage, vom Stadtbaurath Meyer aufgestellt, schloss sich in den Hauptpunkten einem vom Geheimen Ober-Baurath Wiebe unter dem 7. Juni 1862 entworfenen Operationsplan an.

Die Stadtverordneten-Versammlung erklärte sich mit der Ausführung sämmtlicher veranschlagten Voruntersuchungen etc. einverstanden; zu denselben gehört als eine der wichtigsten die Beobachtung des Grundwasserstandes (cfr. der Vorbericht I a a fol. 123 d. Wks.). Herr Geheime Ober-Baurath Wiebe hatte zum Zweck der Beobachtung qu. die Erbauung von 30 Brunnen in verschiedenen durch das Spreethal gelegten Querprotilen angenommen; dagegen empfahl der erwähnte Vorbericht dieselben namentlich in den niedrig gelegenen Stadttheilen durch eiserne Röhren von 8" lichtem Durchmesser zu ersetzen, welche in die Erde eingeschraubt und mit Deckeln gleich den Zugängen zu den Wasserleitungshähnen verschlossen werden sollten. Der Magistrat hat ferner Herrn Professor Dr. v. Pettenkofer in München nach den vortheilhaftesten Vorrichtungen zur Beobachtung des Grundwasser-

Standes befragt. Herr v. Pettenkofer theilte in einem Antwortschreiben vom 22. Januar 1869 mit, dass in München vorhandene öffentliche und Privatbrunnen zur Beobachtung des Grundwasserstandes benutzt würden, „da der Stand derselben, bei der eigen-thümlichen Bodenbeschaffenheit (wasserdichte Unterlage von Mergel) und grosser Ergiebigkeit, trotz der starken Benutzung für häusliche Zwecke, in gewöhnlichen Fällen als ein richtiger Ausdruck für den Stand des Grundwassers in ihrer Umgebung angesehen werden kann.“ Da vermuthet wurde, dass die Benutzung vorhandener Brunnen in Berlin bei der feinkörnigen Beschaffenheit des Wasser-führenden Sandes ungenaue Beobachtungen bieten könne, und die Erbauung von Brunnen für den vorliegenden Zweck zu kostspielig und auch nicht erforderlich schien, wurde der Vorschlag Röhren von 8" lichtem Durchmesser an den vom Geheimen Ober-Baurath Wiebe angegebenen Stellen abzusenken, angenommen.

Anliegender Situations-Plan von Berlin, sign. I, zeigt die neun Querprofile, in welchen die einzelnen Beobachtungsstellen mit ihren bezüglichen Nummern angegeben worden sind.

Folgendes Verzeichniss giebt die einzelnen Beobachtungsstellen genau an:

des Stand

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damm-inüblen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

II.

3,852

Thurmstrasse zu Moabit vor dem Hause No. 53. (Bürgersteig).

Vorgarten

(j) Bütgersteig

THURM . STRASSC

III.

1,785 ; Treidelsteig am linksseitigen Spree-Ufer gegenüber Borsig’s Eisengiesserei.

\ Borsig's Eisengießern

fr

Schünebergep IA/ie«en

des Stand

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damin-mi'ihlen-Pegels in Metern,

Oertliehe Lage des Standrohrs.

IV.

3,140

Thurmstrasse zu Moabit vor dem Hause No. 33. (Bürgersteig).

co

Co

ä-

CO

O)

V.

3,984

Chaussee von Berlin nach Charlottenburg am grossen Stern.

GROSSER

von ChuLpioitenbuv6 nach Berlin.

2,03

St 0,5

33,o

STERN

des Stand

rohrs.

Hohe der Oberkante I des Stand- i rohrs über 0! des Damm- j inüblen- j Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

VI.

5,364

Hinter der Garde-Ulanen-Kaserne bei Moabit.

VII.

3,380

ULANEN»

KASERNE

Chaussee von Berlin nach Charlottenburg zwischen Station 0,38 und 0,39 in der Nähe des kleinen Sterns.

KLEINER

voll/

Charlottettburg nach Berlin/

St:0,2S

STERN

St:0,ty

Reitweg

n, %

des Stand

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damm- I mühlen-Pegels in Metern,

Oertliche Lage des Standrohrs.

VIII.

4,381

Potsdamerstrasse, Ecke der Bülowstrasse (Bürgersteig).

hg

m-Mom

POTSDAMER. STRASSE.

IX.

5,163

Invalidenstrasse vor dem Invalidenpark (Bürgersteig).

or

C/3

tC

&

cac

Jn Vdiiden_

Pa.rk

OB

CO

18y 7

?!

JNVAUDEN - STRASSE

des Stand

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damro-miihlen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

X.

4,228

Chaussee von Berlin nach Charlottenburg zwischen Stat. 0,25 und 0,26.

von

Charlottenb u,r^ nach Berlin

St. 02,6 0#

■a    i V>

2,S

iro 2S

BRANDEN3URGER THOR

XI.

4,505

Potsdamer Platz, Ecke der Potsdamerstrasse (Fahrdamm)

[) tt rfers t cr S

Bi

1 POTSDAMER

M

J r-° PLAT2'

POTSDAMER _STR.

des Stand-

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Datnm-mühlen-Pegels in Metern.

Oertliehe Lage des Standrohrs.

XU

4,4(31

An der Anhaitischen Eisenbahn in der projec-tirten Yorkstrasse.

I UD m

teltower

!=

STRASSE

fl

Ui

02;/-, 5

I CO

”i " r

YORK STR.

xni.

4,829

Invalidenstrasse vor dem Hause No. 96. (Bürgersteig)

JN VALIDEN _3TR ,

CO

Oj

des Stand

rohrs.

Hohe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damm-miihlen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

XIV.

3,672

Behrenstrasse vor d. Hause No. 44. (Bürgersteig).

STRASSE

k.....1sJ-\

BEHREN _

STRASSE

CHARLOTTEN .

XV.

4,422

Charlottenstrasse, südwestliche Ecke der Leipzigerstrasse (Bürgersteig).

STP».

LEIPZIGER

STB .

=r! ua

0S5.--Q

CHARLOTTEN -

des Stand-

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damm-miihlen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

XVI.

5,027

Belle-Allianceplatz gegenüber dem Hause No. 11.

fiC

CC

±2

BELLE.

ALLIANCE.PLATZ.

''$4?

XVII.

3,852

Gneisenaustrasse, östlich der Nostizstrasse (Fahrdamm)

■w

STRASSE

Bürg ersteig

GNEISENAU.

STRASSE.

NOSTIZ .

des Stand

rohrs.

Höhe der j Oberkante des Stand- j rohrs aber 0 j des Damm-mühlen-Pegels in Metern. :

Oertliche Lage des Standrohrs.

XVIII.

(>,876 I Thorstrasse, westliche Ecke der Brunnenstrasse

(Fahrdamm).

SS

THOR O

ROSENTHALER

THOR

STRASSE

AM

XIX.

5,465

Oranienburgerstrasse vor dem Hause No. 2. (Fahrdamm).

s.

a.

>A

'*■ \ J

ORANIENBURGERSTRASSE

HAAKSCHE

■'V

MARKT

des Stand

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damm-miihlen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

XX.

4,705

Schlossplatz, Ecke der Brüderstrasse (Bürgersteig).

", \

W0>-

XXI.

4,959

Kommandantenstrasse vor den Häusern No. 9. und 10. (Bürgersteig).

des Stand

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Daram-iniihlen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

XXII.

5,050

Wasserthorstrasse, nordöstliche Ecke der Alexan-drinenstrasse (Bürgersteig).

WASSER THOR

ALEXANDRINER

ff Asse

STRASSE

XXIII. 8,663

Communication am Schönhauser Thore in der Nähe des Exercierhauses.

EXERCIFR HAUS

C0MMÜNJC/1TI0N AM SCHÖNHAUSER

“H

S PRENZLOWERTMOR

des Stand

rohrs.

Höhe der Oberkante des Standrohrs über 0 des Damra-roühlen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

XXIV.

5,224

Stralauerstrasse, vor dem Waisenhause No. 58 (Bürgersteig).

A«

«d

STRALAUER STRASSE

©!

_1,

CNi^

t/>

T*

XXV.

4,561

Köpenickerstrasse, vis ä vis dem Hause jSo. 98. (Bürgersteig).

CKEn

sTrasse

,y''Ä0

!v

9S

| Höhe der Nummer j Oberkante | des Standrohrs über 0 des Damm* j mühlen-P gels in Metern.

des Stand-

Oertliche Lage des Standrohrs.

rohrs.

XXVI.

5,077

Oranienplatz, südwestliche Ecke der Oranien-strasse (Bürgersteig).

OKA

NIEN

0RANI EN

hi r

PL

ATZ

XXVII.

5,979

Pallisadenst.rasse vor dem Grundstück No. 29. (Bürgersteig).

PALLISADEN STRASSE.

9

oo!

des Stand-

rohrs.

Höhe der Oberkante des Stand -rohrs über 0 des Daiuni-miihlen-Pegels in Metern.

Oertliche Lage des Standrohrs.

XXVIII. | 5,330

XXIX.

5,645

Koppenstrasse, an der nördlichen Ecke des Bahnhofsgebäudes der Niederschlesisch - Märkischen Eisenbahn (Bürgersteig).

an

A-;-

Wi

SS

Skalitzerstrasse in der Nähe des Berlin-Görlitzer Bahnhofes (Fahrdamm).

/£?/

CO

0>L

Z^iHor

des Starid-

rohrs.

Höhe der ! Oberkante ! des Stand- , rohrs über 0 | des Damm- \ miihleu Pegels

in Metern. |

Oertliche Lage des Standrohrs.

XXX.

4,756 j Wegeüberführung bei der Vereinigung der Ost-bahn mit der Niedorschlesisch-Markischen Eisenbahn (Fahrdamm)

°et

yy.

NIEDERSCHL MARK.E.

“ '

■v:

XXXI | 15,890

Brunnen in der Kuh nh ei m’schen Fabrik.

XXXII. i 7,660

Brunnen am Landsberger Platz.

XXXIII. 3 760

Brunnen am Gensd’armen - Markt.

XXXIV 4,590 Brunnen am Potsdamer Platz.

XXXV. 18,750 Brunnen in der 25. Communalschule.

XXXVI.!

Brunnen im neuen Krankenhause am Friediichs-hain (Terrainhöhe 18,06)-

Die sub XXXI. bis XXXVI. aufgeführten Brunnen sind als Beobachtungsstellen später hinzugekommen; die davon innerhalb der eigentlichen Stadt befindlichen Brunnen zeigen diejenigen Schwankungen an, welche der Wasserstand in denselben — im Gegensatz zu den Schwankungen des Wasserstandes in den Beobachtungsröhren, — auch noch durch die gelegentliche Wasserentnahme erleidet. Die Brunnen in der Kuhnh eim’schen Fabrik (XXXI ) und auf dem Krankenhaus - Grundstück im Friedrichshain (XXXVI.) werden jetzt nicht benutzt.

Unterm 3. Juli 1869 wurde der nachstehende Vertrag zur Lieferung und Aufstellung der Beobachtungsröhren mit dem Brunnenmachermeister Ladermann abgeschlossen.

Vorarbeiten zur Entwässerung Berlins.

V e r t r a g.

.■

Zur Beobachtung des Grundwasserstandes sollen an verschiedenen, näher zu bestimmenden Stellen innerhalb des Weichbildes von Berlin eiserne W ass ers tanclsröh r en abgesenkt werden Die Zahl derselben wird etwa 15 bis 35 Stück betragen.

Die Wasserstandsröhren sollen aus | Gusseisen bestehen.

II

II

II

iü

II

II

\\\\\

/>■

8 Zoll lichte Weite haben, durchschnittlich 16 bis 24 Fuss tief sein und in der Regel aus 2    3 Röhren von ä 8 Fuss

Länge zusammengesetzt werden. Es wird eine Wasserhöhe von durchschnittlich 4 bis 8 Fuss verlangt; um deshalb nicht event. unnütz tief senken zu müssen, sind die obersten mit einer Muffe versehenen Röhren auch in Längen von 4 Fuss bereit zu halten, so dass man 12' 16’ 20' 24‘ etc. tiefe Wasserstandsröhren machen kann. Das unterste Rohr ist einfach cylindriseh und unten offen. Die Absenkung erfolgt, nach event. Beseitigung des Pflasters, durch Herausnahme der inneren Erde mittelst Cylinder-Bohrer und, wenn es erforderlich ist, durch Belastung des Rohrs Die Verbindung der Röhren soll, um im Inneren wie im Aeusseren eine glatte Fläche herzustellen, so geschehen, wie dies nebenstehende Skizze andeutet. Die Röhren werden an den Verbindungsstellen abgedreht, und durch 12 Schrauben von \ Zoll Durchmesser mit versenkten Köpfen verbunden. Die Wandstärke der Röhren soll % Zoll betragen, so dass sich an den abgedrehten 10 Zoll langen Enden eine Wandstärke = | Zoll ergiebt. Auf 3 Fuss Tiefe ist grober gewaschener Kies einzubringen, um das Auf-

__treiben des feinen Sandes zu verhüten. In der Muffe der

obersten Röhre, deren obere Kante mit dem Strassenpflaster

bündig liegt, sitzt der oben geriffelte gusseiserne Yerschlusskasten, (siehe nebenstehende Skizzen), der nach Art der Hydrantendeckel mit 2 Riegeln mittelst eines einzusetzenden Schlüssels verschlossen resp. geöffnet (abgehoben) werden kann.

■■

Untere Ansicht

Behufs Ausführung vorstehend bezeichneter Arbeiten ist zwischen dem Baurath Hobrecht Namens und unter Vorbehalt der Genehmigung des Magistrats hierselbst einerseits, und dem Brunnenmeister Ladermann hieselbst, Jerusalemerstrasse No. 65, andrerseits, heute nachstehender Vertrag verabredet und geschlossen worden.

§■ i.

Es übernimmt der Brunnenmeister Lad ermann die Ausführung der sämmtlichen erforderlichen Wasserstandsröhren, sowie die Lieferung sämmtlicher dazu erforderlichen Materialien, die Materialien - Transporte und die erforderlichen Pflasterarbeiten hierbei.

§• 2-

Mit der Ausführung der Arbeiten resp. der Beschaffung der Materialien hat der Brunnenmeister Lad ermann sofort nach Behändigung dieses genehmigten Vertrages zu beginnen, und dieselben so zu fördern, dass 3 Wochen später das erste Wasserstandsrohr abgesenkt wird. Von diesem Zeitpunkt ab sind wöchentlich drei Stück Wasserstandsröhren zu senken und nach erfolgter Einbringung des Kieses, Regulirung des Pflasters und Einsetzung des Verschlussdeckels unter Ueberreichung eines Schlüssels für die 3 Stück Wasserstandsröhren zur baulichen Abnahme fertig zu stellen.

§. 3.

Sämmtliche Geräthe und Rüstungen stellt der Unternehmer; desgleichen hat derselbe einen erfahrenen, tüchtigen und zuverlässigen Vorarbeiter an Ort und Stelle zur Leitung der Arbeiten zu stellen. Wenn des Verkehrs wegen, auf Veranlassung der Polizeibehörde, oder aus sonstigen Gründen die Arbeiten bei Nacht gemacht werden müssen, so hat Unternehmer auf Verlangen die Arbeiten auch bei Nacht auszuführen; eine besondere Vergiitigung findet hierfür nicht st; tt.

§• 4.

Ueber die Bodenschichtungen, wie solche sich bei dem Absenken der Wasserstandsröhren ergeben, ist ein genaues Bohrregister Seitens des Unternehmers zu führen, in welches die ermittelten Bodenarten mindestens für jeden fallenden I'uss einzutragen sind. Ausserdem ist von jeder angebohrten Erdschicht eine Probe in einer vom Unternehmer zu liefernden Blechbüchse, auf welcher die Nummer des Wasserstandsrohres und die Tiefe der betreffenden Erdschicht unter der Terrainoberfläche bezeichnet ist, aufzuheben, und täglich auf dem Bureau des Baurath Hobrecht abzugeben.

§ 5.

Sämmtliche Materialien und Arbeiten an den Wasserstandsröhren müssen untadelhaft sein, lieber die Güte und Angemessenheit derselben entscheidet mit Ausschluss des Rechtsweges der Baurath Hobrecht und in zweiter Instanz der Magistrat.

§. 6.

Dem Baurath Hobrecht und seinem Vertreter steht das Recht zu, die Arbeiten selbst zu controliren und alle ihnen in Bezug auf die Arbeit nöthig scheinenden Anordnungen und Vorschriften zu ertheilen. Diesen ist pünktlich Folge zu leisten. Der Unternehmer hat nicht nur jederzeit die verlangten Aufschlüsse bereitwilligst zu ertheilen, sondern auch unweigerlich alle Arbeiten vorzunehmen, welche zur Controle etwa nothwendig erachtet werden. Aus diesen Gründen darf der Kies erst dann in die Röhren eingebracbt werden, nachdem die Tiefe derselben seitens des betreffenden Aufsichts-Beamten ermittelt worden, und derselbe die ausdrückliche Erlaubniss zum Einbringen des Kieses ertheilt hat.

§• 7.

Sollte Unternehmer sieh bei Ausführung der Arbeiten resp Lieferungen (oder beim Ersatz mangelhafter Arbeit resp. als niclit probemässig verworfenen Materials) so säumig zeigen, dass nach diesseitigem technischen Urtheile der regelmässige Fortschritt der Arbeiten voraussichtlich gehemmt wdrd, so ist der Baurath Hobrecht berechtigt, die fehlenden Leistungen auf Kosten des Unternehmers, zu welchem Preise es auch immer sei, zu beschaffen.

Der Unternehmer muss den dafür gezahlten Preis gegen sich unbedingt gelten lassen und den Mehrbetrag desselben im Vergleich zu den ihm bewilligten Submissionspreisen ersetzen, resp. von seinem Guthaben kürzen lassen.!

Er hat hierbei nicht den Einwand, dass die auf diese Weise beschafften Materialien resp. Arbeiten besserer Qualität seien als er zu liefern übernommen habe; vielmehr genügt Seitens des Bauraths Hobrecht der Nachweis, dass beim Ankauf der Materialien dieselben Proben und resp. bei Arbeiten dieselben Anforderungen wie bei dem ersteren Unternehmer zu Grunde gelegt worden sind.

§. 8.

Der Unternehmer haftet für jeden, durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen, der Commune oder einem Dritten entstehenden Schaden mit seinem ganzen Vermögen.

Die Höhe dieses Schadens wird durch den Baurath Hobrecht, als letzte Instanz — unter Ausschliessung des Rechtsweges — durch den Magistrat festgestellt.

§. 9.

Unternehmer lässt sich nachträgliche abweichende Bestimmungen über die Ausführung resp. über Minder- und Mehrlieferungen, letztere in den durch den Bedarf gesteckten Grenzen ohne Widerrede gefallen, Für den etwaigen Mehrbedarf sind die contraktlichen Preise zu berechnen.

§. 10.

Der Unternehmer ist verpflichtet, den Anforderungen und Anordnungen des mit der speziellen Bauausführung beauftragten Technikers, sowie der städtischen controlirenden Beamten Folge zu leisten und seine Ai’beiter demgemäss zu instruiren; auch muss er sich, so oft es von dem ausführenden Techniker für nothwendig erachtet und ausdrücklich verlangt wird, auf dem Bau selbst einfinden

§. 11.

Sollten ausnahmsweise Arbeiten Vorkommen, die nicht vorgesehen sind, oder ihrer Natur nach nur in Tagelohn gefertigt werden können, so hat sich Unternehmer vor Ausführung derselben der Genehmigung des betreffenden Abtlieilungs-Baubeamten zu versichern und dem Bauieitenden am Schluss der Woche die über diese Arbeiten lautenden Tagelohnszettel zu überreichen. Andernfalls werden solche Arbeiten nicht bezahlt.

§ 12.

Für die Tüchtigkeit der Rüstungen haftet Unternehmer allein. Demselben fällt aller aus fehlerhafter Construktion, aus Nachlässigkeit oder schlechtem Material, durch ihn oder seine Leute, der Cummune oder einem Dritten zugefügte Schaden oder Nachtheil allein zur Last, wie auch alle in baupolizeilicher Hinsicht etwa erforderlichen Vorkehrungen, baulichen Einrichtungen und sonstigen Schutzvorkehrungen der gelieferten Baulichkeiten, namentlich gegen Witterungseinflüsse im Winter, von dem Unternehmer unentgeltlich getroffen werden müssen.

§• 13.

Für die in Entreprise contraktmässig ausgeführten Arbeiten resp. Lieferungen können, auf Ansuchen des Unternehmers, Abschlagszahlungen bis zu neun Zehntheilen des entstandenen Guthabens gewährt werden.

Die Zahlungen erfolgen durch die Stadt-Hauptkasse.

Das letzte Zehntheil ist Unternehmer erst nach Vollendung und Abnahme der ganzen Arbeit und zrvar vier Wochen nach Feststellung seiner Schlussrechnung zu fordern berechtigt.

§• 14.

Unternehmer erhält für seine Arbeiten und Materialien folgende Preise:

1) pro fallenden Fuss fertiges Wasserstandsrohr, der obigen Beschreibung gemäss, incl. aller Arbeiten und Materialien, jedoch ohne die Verschluss-deekel, aller Transporte, der Einbringung und Lieferung des Kieses, der

Thlr. — Sgr. — Pf.

erforderlichen Pflasterarbeiten, der Registerführung, der Sammlung von Boden-Proben in Blechbüchsen, sowie aller sonstigen Unkosten, sie mögen Namen haben, welche sie wollen von 12—24 Fuss Tiefe

15

22

25-36 37—48 49—60 61 -72

2) pro Verschlussdeckel nach Angabe und Zeichnung (wobei auf 3 Stück Deckel ein Schlüssel zu liefern ist, dessen Kosten nicht.besonders ver-giitigt werden)............

§. 15.

Die Vertrags- und Quittungsstempel, sowie alle übrigen aus diesem Vertrags-Abschluss entstehenden Kosten trägt Unternehmer allein.

Berlin, den 29. Mai 1869.

Der Baurath: gez. Ho brecht.

Der Untenrehmer: gez. A. Lädermann.

Nachträglich heute vorgeladen und erschienen erklärt der Brunnenmeister Herr A. Lad er mann sich mit einer Preisermässigung von 10 Sgr. pro fallenden Fuss, mithin mit 4 Thlr. 20 Sgr. pro Fuss bei 12-24 Fuss Tiefe, 4 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf. pro Fuss bei 25 — 36 Fuss Tiefe etc. einverstanden, und bittet nunmehr diesen Contrakt unter Zugrundelegung dieser nachträglich zugestandenen Preise mit ihm abzuschliessen. Zum Zeichen der Anerkennung dieser Erklärung wird dieselbe von beiden Theilen eigenhändig unterschrieben.

gez. A. Ladermann.

Berlin, den 26. Juni 1869. gez. Hobrecht.

Der vorstehende Vertrag wird mit Rücksicht auf den Nachtrag vom 26. Juni er. hierdurch von uns genehmigt.

Berlin, den 3. Juli 1869.

Magistrat pp.

gez. Seydel.

gez. Meyer.

Die Anfertigung und Bearbeitung der Röhren gestattete, dass schon im Monat August mit Absenken derselben an den im anliegenden Plan von Berlin bezeiebneten Stellen begonnen werden konnte. Mitte October waren sämmtliche 29 Grundwasserstandsröhren fertig, da von dem Absenken des mit I. bezeiebneten Rohrs, welches auf dem rechten Ufer der Spree (jenseits der Beussel-Strasse) projectirt, war, seiner geringen Bedeutung wegen Abstand genommen wurde. Die täglichen Beobachtungen begannen bei jedem Rohr einige Tage nach der Fertigstellung, um dem Grundwasser zu gestatten, in den normalen durch die Arbeit gestörten Stand zurückzukehren.

Die Messungen selbst geschehen mittelst einer, durch einen kupfernen Schwimmer getragenen Messstange in Metermaass (siehe nachstehende Skizze), und ist das Gewicht des Schwimmers mittelst eingeschütteten Sandes so regulirt, dass der Nullpunkt der Messstange mit dem Wasserspiegel übereinstimmt. Wöchentlich werden die Messapparate einer Revision unterworfen.

Die Höhenlage der Oberkanten sämmtlicher Grundwasserstandsröhren ist durch ein sorgfältig ausgeführtes, mehrfach controlirtes, auf den Nullpunkt des Pegels an den Dammmühlen bezogenes Nivellement festgestellt, so dass die Differenz der von den Beobachtern am oberen scharfen Rande des Grundwasserstandrohrs abgelesenen, und der die Höhenlage der Rohroberkante angebenden Zahl, den jedesmaligen Stand des Grundwassers über Null am Pegel der Dammmühlen angiebt.

Das gewählte Verfahren hat sich bewährt; eine Störung ist bei einzelnen Beobachtungsröhren anfänglich dadurch entstanden,

«{lass in Folge der mangelhaften Strassen-Entwässerung in Berlin starke Regengüsse die Strassen und somit auch die im Strassen-pflaster liegenden Röhren-Verschlussdeckel überschwemmten, wobei dann Meteorwasser durch -die Schlüssellöcher eindrang und den Wasserstand, allerdings nur ■vorübergehend, in den Beobach-    'y

tungsröhren erhöhte Die solchen Ueherschwemmungen ex-ponirten Wasserstands-Röhren wurden alsbald durch einen unter dem Deckel eingesetzten elastischen Pfropfen gegen diese Gelahr geschützt.

Mit der Messung des Grund-wasserstandes wird zugleich eine Temp er atu r- Ablesung vorgenommen. Anlage II. stellt die gemachten Temperaturbeobachtungen in Tabellenform dar.

Zur gleichzeitigen genaueren Controle der Wasserstände in den natürlichen Wasserläufen ist in den Querprofilen, wo nicht etwa die Benutzung schon vorhandener Pegel möglich war, eine Anzahl von neuen Pegeln gesetzt worden, deren Nullpunkte mit dem Nullpunkt des Pegels an den Dammmühlen übereinstimmen, und welche ebenfalls täglich von den Beobachtern des Grundwasserstandes beobachtet werden. Die Stellen, wo die Pegel stehen, resp. neue

w-ia ■ i

i'¹

ui i

Itt: I

nN:'

mm

III111!

NH

n

,;i

Üü. :

lll! mm

all jjjj

{Skt ¹»ss!¹¹¹¹" ■; T sSJl

■tip iP®

Reinigung und Entwässerung Berlins.

angebracht worden, sind in dem Situations-Plan von Berlin mit m markirt.

Mit der steigenden Anzahl der Beobachtungen musste die Zahl der Beobachter von anfänglich einem auf drei vermehrt werden. Ein Jeder derselben hat seine bestimmt vorgeschriebene Tour in gleicher Reihenfolge täglich mit Einschluss der Sonn- und Feiertage zu durchgehen und die Beobachtungen sogleich im Bureau in dazu vorbereitete Tabellen einzutragen.

Der von einem jeden Beobachter zurückzulegende Weg ist ca. 2^ Meile lang; dabei hat ein Jeder 16 Stationen zu besuchen und die Messungen und Notirungen zu machen, was für sich allein bei einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von je 10 Minuten ca.

Stunden in Anspruch nimmt.

Die so gewonnenen täglichen Grundwasserbeobachtungen werden in Tabellenform notirt; dieselben sind ferner in graphischer Weise so dargestellt worden, dass der tägliche Grundwasserstand je eines Beobachtungsrohrs, bezogen auf Null am Pegel, für ein Jahr auf einem Blatte dargestellt ist.

Die vorerwähnten Tabellen der täglichen Grundwasserstände sind in den Anlagen III bis XVIII beigefügt.

Blatt XIX giebt den mittleren Monats-Wass|erstand in den Grundwasserstandsröhren seit dem Beginn der Beobachtungen an, und sind zum Vergleich in den beiden obersten Reihen, die mittleren Monats-Wasserstände der Spree, Ober- und Unterwasser, am Pegel der Dammmühlen eingetragen. Die Maxima und Minima dieser Wasserstände sind durch stärkere Zahlen bezeichnet.

Ausserdem sind die Jahresmittel daraus gezogen und die Differenz der höchsten und niedrigsten mittleren Monats-Wasserstände, die höchsten und niedrigsten Tages-Wasserstände und deren Differenz angegeben.

Die auf den folgenden Blättern gegebenen graphischen Darstellungen zeigen in den neun durch Berlin gelegten Querprofilen den mittleren Monats-Wasserstand des Grundwassers und der natürlichen Wasserläufe an den Beobachtungsstellen an. Die Verbindungslinien zeigen dadurch, dass sie punktirt sind, in der bei solchen Aufzeichnungen üblichen Weise an, dass sie nicht für sich selbst bestimmt, sondern nur, dass zwischen je zwei nebeneinander gelegenen Beobachtungspunkten irgend eine Linie nothwendiger Weise eine Verbindung (Längsgefälle der Grundwasserebene nach deD natürlichen Wasserläufen hin) herstellen muss. Gewiss ist nur, dass diese Linie mehr oder minder starke Curven, aber keine scharfen Brechpunkte bat; es liegt keine Veranlassung vor, eine andere Linie als eine gerade einzupunktiren, da irgend eine gewählte krumme Linie, eben weil eine Wahl unter einer unendlich grossen Zahl derselben getroffen werden muss, eine nicht motivirte Absichtlichkeit erkennen lassen könnte. Dass zwischen dem Wasserspiegel der natürlichen Wasserläufe und dem Wasserspiegel des nächsten Standrohres eine im Profil ebenfalls nur durch eine Linie darstellbare Verbindung besteht, und dass diese Linie keine nach der Natur des Wassers an sich unmögliche sein darf, ist ebenfalls unzweifelhaft.

Es sind ferner noch graphische Darstellungen angefertigt, welche für jeden Monat die täglichen Höhen, sowohl des Grundwassers, als auch der natürlichen Wasserläufe innerhalb eines Querprofils angeben, um daraus zu ersehen, in welcher Zeit ein Steigen oder Fallen des Wasserstandes in den natürlichen Wasser-iäufen Einfluss auf den Grundwasserstand ausübt. Bis jetzt ist die Zeitdauer der Beobachtungen zu kurz, um daraus ein Gesetz mit einiger Gewissheit herleiten zu dürfen; eine Mittheilung dieser Darstellungen muss daher unterlassen bleiben, bis für einen folgenden Bericht reichlicheres Material gesammelt worden ist.

Schiffsbefrachtungen.

Als Resultate der bisherigen Beobachtungen glaube ich verzeichnen zu dürfen:

1) dass der Spiegel des Grundwasserstandes von den natürlichen Wasserläufen angefangen in der Richtung nach den Thalwänden hin steigt. Die Bewegung (Strömung) des Grundwassers findet mit Gefälle in der Richtung nach den natürlichen Wasserläufen hin, welche dasselbe aufnehmen, statt; sie ist das Resultat des Bestrebens, welches das Meteorwasser hat, sich ins Gleichgewicht zu setzen. Da die natürlichen Wasserläufe überall gewisser-maassen Entlastungs- (Ablaufs-) Ventile des Grundwassers sind, das Grundwasser aber bei seiner konstanten Vermehrung durch Meteorwasser unter allen Umständen steigen würde, bis es einen Abfluss gefunden oder eine genügend grosse Verdunstungsfläche hat, — event. bis über Terrainhöhe, wo es einen Teich oder See bildet, — so folgt mit Nothwendigkeit, dass der Grundwasserspiegel ein nach den natürlichen Wasserläufen hin geneigter ist, mithin die Bewegung nach derselben Richtung hin statttindet,

2)    dass der Einfluss der unabhängig vom Grundwasser steigenden und fallenden Spree und ihrer Nebenarme auf das Grundwasser etwa derselbe ist, wie derjenige, welchen die See mit ihrem von den Zuflüssen unabhängigen Steigen und Fallen auf die Zuflüsse ausübt, d. h., dass ihr Steigen einen Anstau, ihr Sinken ein beschleunigtes Abfliessen und somit ebenfalls ein Sinken der Zuflüsse, von der Mündung an abnehmend, verursacht,

3)    dass beim Grundwasser die vorgenannte Wirkung als Folge der vorgenannten Ursache durch die Reibung, welche das Grundwasser an den in demselben belindlichen Sandkörnern erleidet, entsprechend verlangsamt wird,

4)    dass das Grundwasser in den Monaten Januar und Februar seinen höchsten, in den Monaten August, September und October seinen niedrigsten Stand hat,

5)    dass die Differenz des höchsten und niedrigsten mittleren Monats-Wasserstandes, aus sämmtlichen Beobachtungsstellen gemittelt, 0,7 Meter beträgt,

6)    dass die Differenz des höchsten und niedrigsten Tages-Wasserstandes, aus sämmtlichen Beobachtungsstellen gemittelt, 0,85 Meter beträgt,

7)    dass mithin Grundbauten, welche in den Monaten August, September und October ausgeführt werden, gegen solche, die im Frühjahr zur Ausführung gelangen, den Vortheil haben, dass die kostspieligen Vorkehrungen zum Schutze gegen das Grundwasser erst in einer 2 bis 24 Fuss grösseren Tiefe beginnen,

8)    dass die durchschnittlich niedrigste Temperatur des Grundwassers im März, die durchschnittlich höchste im September beobachtet wird. Das Steigen des Grundwmssers fällt hienach mit dem Sinken der Temperatur des Grundwassers, das Sinken desselben mit dem Steigen der Temperatur desselben ziemlich zusammen,

9)    dass die Durchschnitts-Temperatur des Grundwassers im März + 5,31 Grad, im September aber + 10,13 Grad beträgt, dass endlich die Wärme des Grundw'assers im Durchschnitt des ganzen Jahres und sämmtlicher Beobachtungsstellen = + 7,67 Grad ist.

H o b r e c h t.

I.

I

^SJI|

m

T€

XXXV.

o

m

J1

v

//

p?

11

m

'

m

ti

m

%

m

/

Wb,

mm

m

'////,

MJw

N>

1

&

m

■

m

m

o

m

/

m

m

m

II

f:

j

8

i

I

/

,

77,

77777

/ p

/

//

1

%

i

ü

%

V

%

n

i

1

%

k IX.

m

i

IV.

\

VI.

HIP

f

lü

m

1

m

gz

m

7//\

H

|1

1

%

A-

m

WA

iflt

IP

SH

m.

¹

/

W

■■--

x*

'//.

m

P

V; i

I

i

lÄT ”

\

;

w«

ü

«mm,

%

'//

7/,

VA

•-

WA

m

V/j>

%mm

m

m

m

''////.

Mm,

y

m

77

mJm

w

Z

m

«

’tb/M

w

illlillllH

:l

o

%

77777

m.

HB

m

JHK

/I

ü

■/

i" /V

;;•

/" XXXV⁷!„

i? Wo \>-

:*& jgjl«,.

V«“'

f ■ \

(j

ff

m

Wmm

m

«s

r;

fl

V;'lv f.y'

c/

A

Cä\

\\Ä

%

7.

M

Hi

m

_

m

.

M

fXXV II.

■

V

V

ß

.o^

>

vc-

"X

i

m

;-.v

Lf ^ w-

£

t

■

wMmiä

,v ;.p

WMm

%

v?

ES^ _

iÄ#§E

in

»

/»

Wm,

m:

%

nm

r *

■m

S?r(

7/^

j ^wmz

w$Mpg&£ä£*&

X

Wi

m

rpn

EF³

k«"

Wsißßmmä

H

1

1

%

—o von den c-

Grundwasser-Profilen

in

BERLIN

1 ; 22025 .

sfM Mß'ß'¹ £.'

/

<

: \

*?<$&§&*&?%■

;

J & yjfl en

m

v.

K

«■,

7

m

m

%

777

%

m

YA.

%

z

#

WM

7,

7

W/,

V//A

yy,

^■1

«I

m.

'/%

y V

I

:■>

iü

m

Ü

y/«v,

y/

§m

A XX

:>

•A

mm

'jn

k

x-;

m

__

m

7,

r.:

m

m.

n

i!

I

!

m,

m

#

m

:;

m

n

WC.

\4,

m

%

WMmWM

; -

r

Xiv

•//

m

Wmt,

m

m

m

77,

v//

77/

Wy/>

m

%

WM

m

m

wm,

K

77/77,

m

WA

m

a

mmm.

mgmm

-

m

m

if

m

m

fl

m

m

ü

iü

ü

: ->;

m

9

■

I

1

w

^m.mi

f*5?

77

‘fs

I

777

y>.

mm

7

7/

m

m

m

I

m

%

i

V.

fl

m

mmmm

mm

V/.

Yj

Wmmm,

w

m

m

m

-

%

M

7.

\

i

m

%

%

pg

'■■■

m

m

m

1/

wmm^

=3>

m

m

7,

m

w

7;

m

7m

%

wm.

XXX.

IX.

■ j

Wk

7

m

7,

■

Ss;

m,

m

iji

m

a

/

m

,-

,

wm

100

.»00

20 0

300

J$Q_

soo _

1000

15)00

20,00

^Ruthen . 3°°^leler.

//

xvn.

w

0 Standröhren,

q Brwmtn,

mm Te^eL.

_J

XXXI.

w/y/m

X

HX

... .....

i

• • •.

■

:

\\

.........:J

-

:

mm

E -7V

*

.

ül

......J . •: . ...    .

V-'

■

der

Beobachtung.

Sep

tember.

i S 6 9.

October.

November.

December.

Januar. Februar.

März.

April.

Mai.

Juni.

Juli.

O.

August.

Sep

tember.

October.

November.

December.

Jahres-

Mittel

1870.

Standrohr II.

III.

10,00

8,81

5,87

IV

9,86

V.

8,82

6,47

4,87

6,65

8,11

7,38

5,98

VI.

VII.

7,68

VIII.

8,11

7,38

6,05

IX.

10,00

9,86

8,29

6,26

9,33

8,65

X.

7,74

8,31

7,34

XI. 11,25

XII.

10,66

9,34

5,52

7,70

^ ,C5 ,4*- ^ ^05 V* I    ZJ\

*4 <1 CO ® 'If*. 'oo '►t*. * 'co ►—‘OStOGOO'OO    —J

6,43

5,48

4,68

4,19

5,80

4,19

4,58

6,0 t

4,09

5,78

XIII.

XIV.

10,07

10,94

9,74

7,93

5,82

4,71

4,55

10,22

8,86

8,02

7,72

6,44

XV.

11,41

10,81

9,10

7,24

5,82

5,18

XVI.

10,96

10,45

9,38

7,68

6,64

5,71

XVII.

XVIII

10,95

11,39

10,22

9,87

9,01

7,71

7,08

6,21

7,36

4,18

2,53

0,46

XIX.

10,55

9,89

9,23

8,32

7,82

8,00

XX.

10,69

10,77

9,25

7,79

5,63

6,05

XXI.

10,90

9,97

8,62

7,47

5,55

5,27

„ XXII. „ XXIII. „ XXIV. » XXV. „ XXVI „ XXVII. „ XXVIII. „ XXIX. „ XXX. Brunnen XXXI. „ XXXII. „ XXXIII. „ XXXIV. „ XXXV.

10,50

10,17

9,63

9,72

9,39

9,92

9,69

9,61

9,64

9,72

9,25

7,95

7,67

6,82

6,05

9,14

9,08

7.80

8,52

9,00

8,08

8,26

8,65

7,73

7,93

7,59

6,01

8,08

7,26

7,53

7,45

7,14

7,26

7,29

6,50

Mittel 10,80 |    9,74 |    8,39 |    7,01 |

6,26

6,19

6,77

5,03

6,39

6,90

5,81

6,51

6,68

4,90

5,98

5,82

5,82

5,55

4,89

5,66

3,98

8,42

% 'S 11S11 s 'S S 'S S g 'S S S 'S 'S S s 'S S s 'S 'S i 'S

. . f . S ® S § 8 S S $ g SS g 2 § 2

eo -#    « -* -* «    « -* m >a >o « co t- ® « to' «f «f ■*'    §■ |    |    | I

v*    ^ 'T³ P P C³ -C³ P P C³ r¹ P    ^ P P P ®    ^ 05 ^ w Ü< ot OO ÜT

M ^ o ” © oi i o ta ^ a S S io    § ® S £ ^ m    2    S m    S 'S    S    S

v    wJ    r—*    vi r-*    03    t>0    CO    »>4    00

8,50

9,23

8,75

7,12

6,95

7,13

7,93

7,32

7,36

8,82

8,88

6,72

7,40

7,38

9,00

10,72

6,78

10,06

6,83

7,32

8,58

6,00

6,55

9,65

9,16

8,76

8,43

8,43

8,75

9,16

8,16

7,08

8,22

7,30

5,40 | 5,31 |    5,43 |    6,80 |    7,92

9,77

9,80

9,60

8,58

7,42

8,03

8,98

8,56

7,85

10,18

9,64

7,92

8,74

8,60

10,05

11,93

7,43

10,40

7,78

8,19

9,89

6,43

7,42

10,71

10,53

9.74

9,40

8,82

9,55

9,08

8,00

8,03

8,88

7,53

8,92

10,82

10,05

8,73

7,53

10,50

10,00

9,00

8,00

8,50

9,78

9,00

8,46

11,45

11,68

9,56

10,18

10,00

12,30

12,93

8,43

10,86

9,21

9,50

11,93

7,00

8,88

11,95

11,85

11,43

11,02

10,19

11,26

12,36

12.33 11,90 11,90 11,10

11.34

9,22

9,63

8,21

8,00

8,05

9,00

9,00

8,00

10,26

10,47

9,06

9,40

9,39

11,61

10,18

8,50

10,27

9,00

9,29

11,66

7,31

8,32

11,89

11,71

10,35

10,85

10,51

10,37

7,53

8,22

7,22

8,00

7,25

7,75

8,22

7,25

9,22

8,78

9,82

9,43

9,65

10,28

8,65

9,76

9,72

8,53

9 80

10,28

8,62

9,10

10,78

10,28

9,78

9,65

9,82

8,76

4,87

6,52

6,08

7,40

6,77

6,13

7,55

6,18

7,09

6,81

8,43

7,43

8,06

8,32

6,42

8,62

8,55

7,76

8,24

8,34

8,09

7,66

8,39

8,33

8,27

8,27

8,09

6,16

8,81

9,22

9,52

9,84

7,50

9,75

8,98

9,66

9,56

10,00

7,18

9,00

8,65

8,50

10,00

8,79

9,71

7,00

9,18

8,98

9,00

8,35

8,35

7,98

8,24

7,66

10,13 |    9,53 |    8,97 |    7,38 |

"C? I I (    (    | ^ ® oo ® CC CC M P oo ^ ^ oo ^ M co M <1    ® 05 <1 ^ 05 05 OJ I -J

r,_.

f

-s ,

i

Standrohr

resp. Brunnen.

2.    3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. | 14. 15.

16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

II. . . .

2,52 2,50 — 2,42 2,41 2,39 2,35 2,34 2,31 2,33 2,29 2,33 2,33 2,34 2,35 2,34

2,34 2,34 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,36 2,37

XI. . .

XII,

to

(MV

Zjx

to

Ul

GO

CM

CO

CM

co

CO

CO

CO

CO

CO

-I

(M

CO

CO

XIII. . XIY. . XY. .

XVI.    .

XVII.    . XVIII. XIX. .

P P

Pi 'o3 OO

P P

CO

GO

P P

03 QO

p p

CM ^ CO ^ oT cm" 03 iO M o

l> CM t—I J>-

ö" -4 cm“ cm"

CO CO l> O OO (M H CO

o' n“ N cf

iO 00 O «—c l>* CM i—< f". ©" p cm'' <m" ö    o

<M^ i—i t>-

o    c7

GO P t-v CM

ö" P c7 cm"

CO OO CM -H 0Os ^ (N N

©" P c7 cm"

CO 00 CM GO    CM    H

ö" P cm" <m"

I    CM    b-

1    1    c7    cmv

CO I    CM

¹    cm    c7

00 T—I

r-l 1C-

CO t'-

<M r—I f»

io    o    oo    co    co    t~

CO^    r—^    CM^    r—I    t>-

<M    r—<    O    <—i    oT    CM*

CO    CO    ’—f    CM    CO

CO    t^—    (M    ^    C>»

CM    t-h    ^    Ol    (M

vO    CD    i—t

CO r—I l>-N rt O'

CO Tji QO Tfl CO^

(N r-T o"

XX.

03

03

CO

CD

-I

CO

C3

CO

03

CO

CO

CO

CO

XXI.    .

XXII. .

XXIV.

XXV. .

XXVI. XXVII. A XVIII.

XXIX.

XXX. .

XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. . XXXVI.

36 2,35 2,;

13 1,13 1,

7 0,77 0,76 0,75 0,72 0,71 ,2 1,23 1,21 1,21 1,21 1,20 12 2,11¹ 2,10 2,09 2,08 2,08 75 2,74' 2,74 2,74 2,75 2,73

03 -CI

CM

0,75

0,78

0,95 0,94 0,92 0,91

88 0,88 0,89

89 0,89

1,17

1,19 1,19 1,18 2,07 2,08 2,07 2,75 2,74 2,73 1,72 1,73 1,68 0,95 0,96 0,97 0,90 0,92 0,93 1,15 1,14 1,08

■

-

\ j

■

.

■

.

: ftj.-

■

;

• .

■

■

'1

j

.. ■"

/

■

r

■

r .

,

■■

Standrohr resp. Brunnen

to

co

CH

6.

7.

8.

9.    10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

to

Cl

CD

to

to

OO

CM

CO

CO

r-H

CO

-4

-4

-4

•4

V    .....

VI

XXXI.    . . XXXII. . . XXXIII. . XXXIV. . XXXV. . . XXXVI. .

o P

CO ©

t— rH

oc

P P • I P

i—¹ -4

>-* 03 o

p p I p

0-4    1-4

CD rfn_p

P P I P

I—‘ -4 O rfn

—4

rH

P P . P

© -4 I *4

oo _p

P P | P

O -4    1    -4

GO rfn >—»

P P I P

0-4    1-4

CD CO_p

P P I P

0-4    1-4

4 03 H-

PP l P

O -4

OS to o

—4

to

CM    O t-

t- I !>• O

©v I ©" P

rH CO CD N I t- O O ¹    ©' rH

pp I p

CM

04 CD CO N I I> O

G ¹ o" P

CO CD CO

t- o ©" ¹ ©v

P P P    P    P    P    |    P    P    |    P

-4    4n    CD    I    O    -4    I    -4

CD    03    OO    —I    CH    tO

rH    rtl    CD    O    CO

t-J    t-v    O    I    CS    ^

O ‘    O    r

—4

-4

—4

GO CO OS rtfl

.    „    ^    %    ^    ^-i^-itOt^^^j^tOHHOOtOO

O    —4    —4    GO    —4    i-h    O    O rfn —4 O P* "    '    '    '    '    '    "    "

I—¹    03    OO    4    03    O    W ® Cu 0'03

0,98

rfn p CD —4    CD

OHHrfHt0CSG003-4

CO CO

p P p p p p p HMHHHHK)t^HOHtOHOOtOO

3 £ '8    £ Sä 8 5.......

p p p pp^t-O to Ol CD M CS    OO

CD 04 CS^ P

G G CD" G H cm"

PPPPPPPP ►“‘ppp 1—1 to to V—¹ o k-¹ to I—¹ o o to o Sggggg S ® 3 o 8 S S S 2 s'oSCfe £ s :! & S

^    ^    ,tO ^ ^ ^ ^ *—⁴ © o to o

2cOOSÜh03ChCSOh—IhnCDt^ P "—4 p P O "P P P 'cd P P "cd

CM hH H rH CO O lO ^Hj^r^rH^OS_r-^pt'-^H^OO CD 04 o © rH C4 rH    rH C4 04 r rH

,47 1,46 J,46 1,46 1,46 1,46 1,03 1,02 1,03 1,04 1,03 1,03 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10    1,10    1,10    1,11    1,11    1,10    1,11

3,06 3,03 3,03 3,<

0,98 0,98 2,46 2,46 0,78 0,78 0,97 0,97

CS GO

2,44

04

2,49 2,50 0,71 0,71

8 2,48 4 0,75

co

G o' o' rH    O)"    H    o'    H    04"    oT    t-h"    P    O"    P

CS    Hfl    t>    GO    t-    CO    GO    t-    OS

v    ^    P    CO    rH    Ov    tr    O    CS    CS    o

rH    04    rH    O    r    04    ol    P    G    G    P

2    .    O N CD GO

■H    p CO 0>v GC) p o N CD OS CS O

rH    04    t-1    O    rH    G    G    P    G    G    P

rH    QO    CD    CO    CM    t-    r+l    lO

v ^ voopopcDcscso

rHC4r1©rH04 04rHGGP

ZD ©

04 GO

CO

CO

GO

© irs cm

CO 04

rtl ©

co

00 CO 1# r(l CO CO If3

P P P P P P P

P ,0 p P p P p © p p I—I■ © © tO

O CD © On —4 O ‘ 'bo P p p "cd Pj p CD oo t—I Co —400—4CHCSt00303©00

2,48, 2,48 0,72 0,72 0,93 ,' 0,94 1,41 1,42 2,43 2,44

0,94

1,42

•<!

0,95

CD

l— cs

1,43 1,42 1,42

2,46 2,45

2,47

2,47

1,15

0,85

1,16

2,07

2,77

1,53

1,00

1,14

1,13

1,13

1,12

1,12

0,85

0,85

0,84

1,06

0,86

GO r-I 4n

l>- kO r-H *rji t> CS Htl

co t-

tr OS

CO

rfn rfn CD ^ M OS

CS OO t- CS

1,03

1,54

1,16

1,15

1,16

1,15 1,14

2,06

2,76

1,50

1,01

0,98 0,97 1,08 1,08

2,06 2,07 2,76 2,76 1,52 1,51 1,01 1,03

1,47

1,04

c i g r—■

2,04

2,76

1,47

to to

2,03

2,77

cd oo

1,02

0,98 0,98 0,99 1,09 1,10 1,10

3,07 3,07

-4 o

t-v0O l>

1,46 1,46 1,03 1,03 1,00 1,00 1,12 1,11 1,78 1,77 1,87 1,85 1,78 1,77

® CO O iO (M O rH o N H*l O O

G P 04' Ol '    '

O O hH O

rH O r-H

r-i © rH 04 04

,44 2,45    43

1,11 1,11 10

0,90 0,92    91

1,14 1,14 1,14

2,00 01 2,00

2,75

IO to

2,74

CH cs

CD CS O

2,55

2,29

CO

pppppp^^_i ‘ t3 OI 'cd o 4 4 CO 4 M

CDOOCntOrfnOSCfSrJO

O rH o rH

o P

Cn CH

rH CO O rH

t-CDCDHICOt-ilOOH C- OO tp tp ©^ CS^ iTS 04_ ©

G G G G co

t— lCS

Ip co^

rH rH rH rH

CO

.03 ^tO .tO >tO .tO M O lo CH "cd o '-4 '

CM O (X) CO

1,45 1,47 1,47 1,05 1,    1,05

1,01 1, 1,02

1,13    13 1,13

1,78

1,85

OO -4

to cs

Cn CD

1,79 1,    1,77

1,73

-4 -4

CO -4

1,72

2,01 2,0 i 2,01

GO

2,27

-4 ^ CO

3,01 3,01 3,

.

■ - ’ r ■

: ■

.

-

t •

Vi ‘ vl^H -:

0.; -pv :■ 0.

■ ■ - .

.

.

■

‘

»

.

i    ■ ■ • . ^    '    •    .

■ • .    -    ' ' V- .    ■ .3    I

«

m

v

■

\

:

Standrohr

resp. Brunnen.

to

cb

ib

cb

00

co

4-H

(>3

r*H

co

4—4

s;

16.

—3

00

rH

19. 20. 21. 22. 23. 24.1 25. 26. 27. 28. 29.! 30.

II.

-1

to

III. . .

IV,

V.

© "-3 GO ©

t- © t- ©

©" ¹ ©" p

-1

-1

CC'

-I

CO

00

CC

r- ©

t— T—I

p p

4-4    —3

000

co

00

1-4

OG

cq_ h

b- p I P

OC

00

55

00

00

oo

00

CM CO

b-* p I p

So

GO

CO

OS

b- p I p

00

<0

co

OO

CO

co

p p

4—4 OO OS 4fc-

GO

55

»-t    O    CO

OS    I    Os    CM

CD    ¹    Ö    p

co

co

co

co

co

1,00

co

GO

CM

b-4 P

to CD co to

co ©

© CM

1,00

1,36

1,08 1,10 1,11 1,14

— - l,2oj 1,21 1,06 1,08 1,12 1,12 1,42 1,44    44    1,

NO O»

1,17

1,2 1,22

1,13 1,14

40 oo

rH

-'T' rH

1,46

X.

XI. . .

XII,

-XIII. .

XVII.    . XVIII. XIX. .

XX.

b b b p p b p b p b b p p p

to -3 -3 C7i©4^H-44—4|44-©©©OSOO

XXI.    . .

XXII. . . XXIII. .

XXIV.    .

XXV. . .

XXVI.    . XXVII. . XXVIII.

XXIX.    .

XXX. . .

XXXI.    . XXXII. . XXXIII. XXXIV. XXXV. . XXXVI.

OG    ^to ^to ^    ^    ^    ^    ^

'©'to'b^'co © '—3 -^boVi^

OG Ü» 4^ OS 4—4 OG CO CG¹ QO OG

b    b    b    P    P    b    P b    p    ,4-4    ,4-4    p    p

O    O    V    "-3    o    1—4    co'J—^¹    V    V    GC    b-    o

OG —3 OS OS O»N)HU'00t0O03 o

,4-4 p p %

V ^ "00 V O OS —3 OS o 4^- l'O

4—4    I—‘4-^i    to    IO    H‘Ol—¹‘    CO    4-4>_J    0^4-41

4—4 o    O    4f^-    —3    ©    to    CO 4—4    4fi-    CG»    4f»-    GO    CG«    ©

ÜI46.CO-3COMCOU'COOJ4-|'OIOOm

^CJkOH^HCO^iOCO h t- X X t^v Ov O O (Mv Ov

rH rH rH rH rH 03 03 03 03 CO

~© "-3 "00 "00 bo "4-4 '© "©    "-3 "© To b '4-4 '

MÜiOGÜ4©^iO-3-3-30GOO'»G

rH rH rH

CO VO -II ^ Gz

(M (MV (^V (>T COV

rH r-H rH rH    CQ    CO

o e⁻ t>* t-h

OO CO 00 l> O

40 © co.

GZ    G~ _)

co

P p    b⁻¹    P    P    b⁻¹

V b    OJ    O)    Ul    o

—3 O    CO    OG

^JG    ,tO    ^4—4 ^—4 ,4—4 ^4—4 ^-4 ^—1 ^—4 ,4—4

o lo b co o '-1 00 00 00 m o o V '-3 o b b m coauicotooau’aoau'oooco oo o* os oo

OT-iCO-^IOSGOCOt'-t^^Ot^OSCO

q « » ro ^ n h osv in o » ^ o o

* M ▼—4    »—• CM (M 4—4

4    ^4—4

o b b 0 o co co 00 m —J —3 CJ4 —3 W OO Ul OS M os

,00 p p    W W    H «    M    H,^4-JL    ,4-1 ,4-4,4—4,NO,NO,4—‘©,J—‘,N0 .^-4 ,4-*¹    P p ,4-4

o Ig o»    co o 00    00    00 m    o o V 00 o 1g "co V V w    oo 04 o

-3-30»-3tOGOCC<©4—‘©©C0-3©4^00    -3    00    00    C01—‘O04-4Q»

,00 ,N0 ,N0 ,N0 ,N0 ,4—1    4—4    4-^4 _k_4 ,4—4 ^4_4 ,4—4 ,4-4 ,JO    NO 4—4 O    4—¹    ,N0    4—4 ,4—4 ,©    ^O

'©bo'b»bo'©b-3bobobob-‘'©'©'4P‘''co©bobob-‘'4£-bs.bobo'b»'© —3 —3 Qx OS OG GO OS OS 4—. Os OS CO —3 Q    4^. —3 GO    OG    00 CO CO ©    4—‘    OO

4-1    O    CO    t-4

*    N    \    N    N    N

M    ^    (G    CO    O

O»    OO    GO    O    OS    NO    —3

1.08

O tO

1,20

1,49

OOC-^Ot-CMOOSCMGOt-OCOOOCOOSOO OSCMOGO'^4—<4—14—ICOGOGOQOOOSIOCMO

V    V _V    VVSVVVVVVVVVVVVV

CM»—tO/~(CMCM4—(4—(4—14—(4—14—14—(4—iCMCMCMCMCO

2,48

1,16

1,00

1,30

2,05

2,81

1,48

1,12

1,11

1,19

1,82

1,91

co os co ^

2,61

2,32

3,12

l—l 4—4    4—4    4—4    4—4    NO NO    4—4    4—*    4—4    NO 4—4    4—4    O NO    *—4

4-‘    NO O»    OO ©    C0 ©    4—>    u» ©    NO    GO ©    ©

4^-OO4f^0S4(i.iNS.—JOOSOGC5S4—4CO

OG ,JO ,t\0 ,OG _N0 „

lo cs o o go "co "co bo to

4-iW#4|S.OC0(04f4M

,4—4 ,4—4    ,J>0    ,N0    ^4—4    ,4—1    ^    ,jO    ,4—1    ^—4    ,tO    ^

bo bo»    "oo    "o    bo    'o    b-*    bo»    ~bs    '4—¹    "oo    'bs    'o

o o    ü»    a    ca    to    *0    o    1—4    co    os    no    co

TfHilfNOOO^^IMHH 4—ICMGOOSOOQOOOCOCO

vvvvvvvvvv

04— ©    i>    OO    r-IC0C0CMC04O0SH0SCM4Q’—I    OS    o    if    o    I-1    1—i

■ co_ oov    h    co    4ßv h ov    oov    cq ® osv    oo^    oov    Ov    o    co    cc    h

CM ©>    T—i    T—I    CM fH 4-H    4—t CM CM 4—H 4—4    —4    4—4    4—4    4—4    4—4    4—4    CM    CO    (M    CM    CO

b⁻¹ P b⁻¹ b⁻¹ P P b"¹

Oh‘0'05m(X)OSI-‘ O NO O» 4-* —3 OS OS t—4 4—‘

GM

CO

,4—1 ,4—* ,4—4 ,4—1 ,tO NO ^—4

V oc o ' iso o» c j»

1—4 NO OO 1—4

<M 40 O OS o    40

<M OO OS CO GO O O

4—4 rH

„ CO„ CO

r-b CM CO <M of CO

O 40 OS O ^ -*ti CM CO OO CO OS 40 " CM ©"

4—» NO >—¹    4

S S \ N

GO

OS O OS t— CM o O ^ o 00 40 CM n' H et Cq'

1—4    t—4 t—‘ >—4

oo

CM O CM OS

oo ,no ,no ,00 ns ^

'co 'co 'os 'o o 'oo 'co 'co

co co oo

M to to H M H ,tO 4—1 I—1 O tO 1-1 botbob—‘bfi.b->b-‘'u»bobGbo'©"'

N0“3©toi-**o©©4->

P b“¹ b“* P P b-1 b^ bo "to bo bs bo

© CO CG O © tf.

CM O O CO CM CO

H CM GO CO CO GO O OO

©^ ©^ ©^ oo^ ©^ ©    co^

t—» 4—1 t-H i—I CM CO CM CM CO

OG jO ^O ^SG ^to

bjt    Pi    b—‘    '© bo bo bo bo 00 b-o bo bo» bo bo bo    b—‘    b-i

—3 4—    4—.    1—4    O!» © CO OG CO 4—4 OG O» tO —3 GO ©    tO    ©

b~4 ,4—4 NO NO

bo»

t- © co © o o CM cq_ OS^ <M^ l>-v CM 1-^ CM ©>    r—4 CM

1,30

M    ^

'4-4 ~© 00 bo bo co og 'to bobtt bo ~© bt- b—*

tO O¹ © © OG CO tO © © OO —3 —3 © tO

rH

,4-4 to

•4^1 CM CM t— tfS o <m co cb cb cb

— 2,72    71 2,71

rH rH

cm ^

1,36 1,38 1,38 2,75 2,76    78

1,0 1,06 06

1,42

co

2,72 2,'

2,73

1,03

1,28

1,75

NO

>6

to co i£- co os

t— r—I

1/21

1,30

1,74

2,70

I—*

co co OS

CM OS CO

l'O t—‘ GO

CO CO

CO cs

OS CM CO

1,3 1,39 1,7 1,72 2,75 2,75 1,28 1,29 1,33 1,34 1,37 1,37 2,09 2,09 3,04 3,05

© CM

O CO

!, 2 2,82 2,83 2,83 !, 4 2,54 2,57 2,59 !, 9 3,39 3,40 3,41

GO O CO

■

-4 5 -i,,-    . .....

, I

.

'

.

>:

-

.

i:-.

:.U    i.,.. ■ ■ : ,‘v.    :• ;    ! ■;

■ ,

■

£tU .    „H.: *•:*: »

_

'

: -1

.....■ -i:

iS

i:r; ;

i-Ä

.... .. .^i

[fe

m

S

: m.

|

i.

■

■■

■■■

:

r-

v

Standrohr

resp Brunnen.

1.

2.

3.

4.    5.    6.

7.    8.    9.    10. 11. 12.

13, 14.

15. 16.

17.

18. 19. 20.1 21.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

II.....

IX

X.

XI.

XII. . .

XIII.    . XIV .

XXII. . XXI1T.

XXIV.

XXV. .

XXVI. XXVII. XXVIII.

XXIX.

XXX. .

XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. . XXXVI.

I CO bö CO K) ^    M M M M 0:^0 M M M to M M M to H M M M M

I COÜ^GOHOCDHCDO^^^OOmCaD CjS >!•> "Io V* V    V x 1 'V ^    ^

*“^3    00 QOft ^«««1    |\^)    CC*)    CC, C* Ti ( ^ r -ff    CO*    IO tO ^

CD tfD tO

co 40 £ s g £ £ £ £ £ £ £ £ § £ £ £ £ £ £ £ £ ^ 4-    ^    - -

<M <M CM ©

<M t— © CO

1,24

1,25 1,25 1,29 1,2 1,24 1,25 1,25 1,2 ' 1,50 1,51 1,51 1,51 1,19 1,21 1,21 1,22 1,46 1,48 1,48 1,48 2,72 2,73 2,73 2,73 1,24 1,26 1,27 1,26 1,40 1,44 1,43 1,49 1,71 1,72 1,74 1,75 2,74 2,76 2,76 2,7 1,31 1,32 1,32 1,3

1.36    1,37 1,38 1,38

1.37    1,39 1,39 1,39 2,09 2,11 2,12 2,10 3,051 3,05 3,05 3,06 1,64] 1,64 1,65 1,66 1,53 1,53 1,55 2,10 1,53* 1,57 1,60 1,55 1,46 1,49 1,49 1,48

1.95    1,96 1,97 1,98 1,90 1,93 1,92 1,95 2,11 2,11 2,12 2,10

1.96    1,97 2,0()‘ 2,01 2,09 2,10 2,10 2,10 3,18 3,20 3,2o| 3,23 2,80 2,8 2,82 2,82

2,49 2,50 3,351 3,36

1,27

2,50

3,33

r—I

OG CO

CO CM

1,27 1,28 1,33 1,34 1,27 1,28 1,53 1,54 1,23 1,24 1,50 1,52

2,71

2,72

QO CO

1,77

2,74

1,34

1,39

1,40

1,29

1,35

1,28

1,55

1,25

1,54

2,74

1,28 1,29 1,55 1,56 1,78 1,80 2,74 2,75 1,34 1,34

1,40

1,40

2,11 2,10 3,05 3,05 1,66 1,66

1,99

1,57

1,49

1,96

1,94

2,11

2,01

2,10

3,18

2,81

co co

rH

1,31

1,33

1,34 1,35

1,41

1,41

2,10

3,05

1,66

1,93 1,90

1,57

1,58

1,31

1,32

1,56

1,56

TO CO lO

co co r-

1,38

1,35

1,37

1,36

1,58 1,59

1,26

1,55

2,74

1,30

1,51

1,81

t- co

© CO

1,26

1,54

2,74

1,30

1,51

1,83

1,27

1,30

1,33

1,55

2,75

1,55

1,56

1,57

co ©

<M CM

2,75

1,35

1,53

2,76 2,71 1,36 1,37 1,53 1,53

1,84

1,89

2,74 2,75

1,35

1,36

1,37

io CG

t- co

1,50

1,51

1,52

1,53

1,41

1,66

1,90

1,59

1,43

1,45

1,46

1,47

2,10 2,10 2,11

3,05 3,05 3,06

1,67

1,68

1,70

1,89

1,59

1,89

1,62

1,78

1,64

2,11

3,06

1,70

2,12

3,05

1,72

1.36    1,37    1,    1,38    1,43    1,45    1,46    1,49    1,51    1,52 1,52 1,53 1,55 1,58 1,57 1,60

CG CO

CO TH

t- co

CO CM O

CG O

H t-h

CD 00

CM co

2,19

2,21

CD O

2,21

2,21

2,20

2,21

3,11

3,13

3,13 3,14

3,13

3,14

1.58

1,82

1,57

1,81

2,84

1,63

1,71

2,18

2,86

1,54

1,72

1,67

1,79 1,76 1,65 1,66

1,77

1,66

1,76

1,67

1,50

1,50

1,51

1,52

1,54

1,96 1,97 1,93 1,91 2,12 2,13 1,99 1,9

2,10

3,18

2,81

2,50 2,49 3,37 3,37

CG O

CM O ©

1,97

1,98

1,98

1,90

1,88

1,91

2,13

1,99

2,13

2,16

2,00

O T-H

2,10 2,10 2, 1 3,20 3,19 3,19 2,82 2,82 2,83 2,49 2,    2,50

3,36 3,    3,30

CO

1,54

CO ©

00 O 05 CO

i    V—J.

CO QO

1,71

1,78

1,80

CO I—i I—i CM

GO O

CD CM

co io co

c— CM co

1,78 1,78

1,69

1,71

1,60

2,05

1,79

1,74

GO CO

1,81

183

1,80

1,82

1,84

cf CO '

2,22

3,15

1,87

1,63

1,63

1,64

2,05

2,06

2,07

1,75

1,75

1,76

1,85 1,87 1,79 1,81

1,67 1,68 2,08 2,09

1,70

2,09

1,69

1,70

2,10

2,10

,1,87

1,82

1,73

2,12

1,87

1,87

1,84 1,85 1,73 1,75

2,13

2,13

2,07

2,29

2,14

<M GO

co t-

2,62

3,51 3,!

CO CO (N

2,08 2,09 2,30 2,

2,13

2,14

2,18

2,19

2,20

2,16

H CD CO T-H

2,32

2,16

2,22 2,23 2,24 2, 3,27 3,28 3,28 3, 2,97 2,98 3,00 3,01 2,63 2,64 2,65 2,65 3,52 3,52 3,52 3,52

er co

2,35 2,37 2,18 2,18 2,24 2,25

3,51

2,38

2,38

2,20

2,25

2,19

2,25

3,31

2,31

3,29

3,01 3,01

2,66

3,01

2,67

3,49

_

--*-A_

'

Standrohr resp. Brunnen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.    10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

II.

III.

1,65 1,65 1,67 1,65 1,66 1,64 1,65 1,67 1,72 1,73 1,75 1,75 1,75 1,77 1,77 1,77 1,80 1,80 1,82 1,82 1,84 1,81 1,83 1,83 1,84; 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

IV. .

V. .

VI .

VII

vm.

IX

X. .

XL .

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX,

XX.

* S 8 Sv    So    &    ö    2 S §g i§ £ £ cu 2 g    £ §§

I    T—, rH    r—I    CU    i—I    -H CU" oT r-T r-7 r-7 CU" CO" r—7

1,66 1,66 1,67 1,67 1,91 1,91 1,89 1,89 1,60 1,60 1,65 1,66

1,81

1,80

2,84

2,83

1,66 1,66

1,75

2,20

2,84

1,55 1,55

1,76

1,75

CO go

1,69

2,23

3,15

3,14

1,90

1,90

1,69

1,71 1,73 1,74 1,73 1,91 1,92 1,93' 1,94 1,70 1,72 1,72' 1,70

1.81    1,81 1,82 1,82 1,84:1,89

2.82    2,83 2,84! 2,87 2,88* 2,92 1,71 1,71 1,73 1,75 1,76 1,76

Ci co Ci

OO CO CO

XXI.

XXII.. XXIII.

XXIV.

XXV.    .

XXVI. XXVII. XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

I U* Ci o bi bO lo 'S* 7—1 Sl nn ’S

HCOOiOtOGO^Cl

1,85

1,84

co^ c-

ZO CD

1,87

1,76

1,70 1,71 1,73 1,73 1,73 1,75 2,34 2,35 2,35 2,35 2,36 2,

3.14    3,14 3,15 3,16 3,24 3, 1,98 1,98

1,87 1,89 1,95 1,93 1,87 1,87

1,77 1,78 2,20 2,21 2,83 2,83

O CO

CO O N

1,96

1,94

1,95

1,89

oo Ci co

N CO Ol

1,98

1,97

1,97

2,13 2,14 2,

2,17 2,18 2,

2,41 2,42 2,33 2,19 2,20 2,19 2,27 2,26 3,29 3,30 3,00 2,99 2,67 2,66

3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,52 3,57 3,1

o r>-

H H

CO CU Ci

2,01

1,99

1,90 1,91 2,18 2,19 2,24 2,24 2,37 2,38

OO

2,69

3,60

1,74! 1,75 1,96 1,97

2,93: 2,94 2,94 2,94 2,94 ,94 1,65 1,66 1,68 1,67 1,68 1,70 1,85 1,87 1,88 1,88 1,89 1,90 1,75 1,75 1,77 1,77 1,79 1,82 2,35 2,35 2,34 2,34! 2,34 2,35 3,23 3,22 3,23 3,231 3,23 3,24 1,98 1,99 2,00 1,97 2,00 2,00 2,02 2,06 2,07 2,09* 2,12 2,13 2,02 2,04 2,06 2,07; 2,07 2,09 1,92    1,95    1,95    1,94!    1,94    1,95

1,77 1,79 1,80 2,00 2,02 2,03

t-H    r-H rH Dd

1,82

1,96

(O CO CO GO U O 00

2,12 2,12 2,96 2,96 1,69 1,70 1,91; 1,94 1,82 1,84 2,34 2,34 3,25 3,24 1,99 2,03

2,05

2,05

co Ci Ci

2,25

3,39

2,24

3,41

CO CU GO

Ci bi

2,13

2,14

1,97

2,21

2,30

2,47

2,36

2,24

1,98

2,21

2,30

2,48

2,36

2,26

3,46 3,47 3,11 3,12 2,72 2,73 3,58 3,59

1.84    1,85 1,86

2,08 2,09 2,11 1,80 1,82 1,84 1,97 1,97 1,96 2,    2,93 2,91

1,    1,87 1,88 1,99 2,00 2,02

2.12    2,12 2,13 2,96 2,9 2,96 1,71

1,95 1,9 1,97

1.85    1,8 1,85 2,3 2,34 2,34 3,2 3,25 3,25 2,0 2,03 2,03 2,0 2,03 2,03

2,    2,13    2,14

1, 2,00 2,00

2,22 2,23 2,24

2.28    2,28 2,29 2,49 2,48; 2,48 2,36 2,36 2,34

2.29    2,31 2,33 3,47 3,47 3,45

3.13    3,14 3,13

2,    2,73    2,73:

3,    3,54 3,51

GO GO

Ci' Ci bi Ci

1,73

CO

GO ►—i GO

IO

co co

^OD ,bO ,OD> ^bO ,tO .bO ,bO ,bO ^bO ^bO ,bO ,bO ,OD ,bO ¹ m ^ IO M bO M m IO M

'co co '~u 'S 'h-* o 'oo 'S) 'S 'c/o 7—* 'bo «-‘OaOOCi^CiCOOOiQCiMUO'^iJO'. ÜIQWQ3 Ci O O) ^ K) co

1,87 1,89 1,89 1,90 1,90 2,14 2,15 2,17 2,18 2,20 1,85 1,88 1,8 1,89 1,90 1,94 1,95 1,9 1,94 1,93 2,90 2,    2,8 2,86 2,85

1,86

O GO CO

GO CU GO

Ci t— CO GO

CO to CO

‘    t—¹

1,93

1,94

2,05 2,

2.13    2,14

2.96    2,96

1,76 1,78 1,78 1,80 1,81

1.96    1,97 1,97 1,97 2,01 1,85 1,87 1,86 1,86 1,89 2,34! 2,34 2,35 2,35 2,36 3,25! 3,25 3,23 3,22 3,22 2,08 2,08'2,09 2,10 2,10 2,03! 2,05: 2,06 2,07 2,07 2,16 2,17 2,16 2,16 2,18 2,00 2,01 2,01 2,02 2,03 2,25 2,26 2,28 2,29' 2,29 2,30 2,30 2,30 2,30 2,28 2,49 2,501 2,52 2,52₍‘ 2,54 2,36 2,36 2,37 2,38 2,39 2,34 2,35 2,37 2,39: 2,39 3,46 3,48 3,48 .3,48 : 3,48

3.13    3,12 3,12 3,ll! 3,10 2,73 2,73 2,73 2,73: 2,72 3,51 3,50 3,48 3,46' 3,44

2,0 2,09 2,11 2,15 2,14 2,14 2,94 2,93 2,92

1,91

CO (X CO

CU lO -rH

1,94

12 2,1 2,15 14 2,13 2,14 ,92 2,92 2,92 1,82 1,83 1,84 2,02 2,03 2,03 1,90 1,90 1,91 2,37 2,37 2,37 3,22 3,20 3,19 2,12 2,12 2,13 2,07 2,07 2,10 2,18 2,19 2,20 2,04 2,05 2,06 2,30 2,31 2,32 2,28 2,28 2,30 2,54 2,55 2,57 2,40 2,40 2,42 2,40* 2,40 2,40 3,48! 3,48 3,49 3,09 3,08 3,07 2,71 2,71 2,71 3,44 3,44 3,44

bi ^ fcO

2,13

2,11

2,18

2,05

2,32

2,30

2,52

2,39

2,42

3,49

3,09

2,72

3,46

XXXIII. XXXIV. XXXV. . XXXVI. .

Standrohr

resp. Brunnen.

1. 2.

3.

4.    5.    6.    7.    8.

9.    10. 11.

12. 13    14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

II.

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,85 1,85 1,84 1,88 1,89

1,89 1,90 1,91 1,86

1,81 1,79 1,78 1,79 1,79 1,74

1,73 1,72 1,71 1,69 1,68

III.

-*)

IV,

V.

VI.

VII. .

VIII.

IX. .

X.. .

XI. .

XII..

XIII.

XIV

XV.

CM Cti Ci 00 C5

to I—¹

bOMtOtOtOMtOM

^ 03 MH. tO to 03 to

CM 03

to ©

rH 03 H r-H 03 r-H 03 03 03

O CD 00 CD CD tO CD

to CD

Ul to CS

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.. . . XXIII. . .

XXX. . . .

I "to "ui ^d ^ Ifn 4o Xc "oo "© '© 4—» 4o 4—¹ X- ~© '©> 'cd '--cj 4—* "©> "cd "oo 'bo © 4o © >^<I^ÜitO©©Cl050© Ol © to to Ql -3 OD r)rtOirl©oo^©

1,78 1,76

1,81 1,80 ' 2,22 2,22 ; 1,94 1,92 1,

1,89 1,88 1,88₎ 1,89 1,87 1,84

tO I—¹

.pGqoqs^OGqo^to^to^to^to qo ,to qo ^ ,po ^to jO> .to q* vto ,to> q-> q-¹ qn q* qo q-i Xg ©'©'►—‘'to'H'rfn©'© co'^a'J—‘'©'©'©bq'cD'to'©

©MH-rfH©00<Oi©OGtfH©^j©cnoo-4^l©OOMH.MH.

m ^ © co © © ©

©CM © © © © ©

.OG qO qo ^OG q2 qD q2 q0 q2 q2qDqOqD>OGqoqDqDq-‘qOqDq-‘q-‘qD qs q-¹ qD q-*

"to 4-* "mh- 'ö 4-* 'cd © ©

1,98

cm" CM

1,99

^tO ,tO tO tO to to q* to i-n

2,24

1,97

2,01

2,72

2,02

2,02

2,24

2,16

1,98 1,98 2,02 2,02 2,71 2,69 2,02 2,02 2,01 2,00 2,16 2,16

1,82

CD CD i—¹

"cd to

o to

2,22

1,88

1,74

co t>*

r-H r-H

CO co

co c—

r-H r-H

O CO CM

GO O GO

CD 00

00 ©

1,87

03 tO

q-¹ to to to

2,82

2,81

© OD

W l-¹ to ^ OJ oc

1,94

2,14

2,02

1,95

2,14 2,13

2,02 2,0

CD O

03 GO O

to to 05 to K)

CO CM

©    i—1 ÜH. to

2,44

2,44

■^1 r-H CM

3,11

3,11

io

(M O CO CO

CM © in CM

Ufj r-H

CO -dH

2,23

2,19

2,22

2,09

2,35

2,46

2,47

2,36

2,45

3,47

2,99

2,63

3,32

2,24

H-*    h-¹

co CO

2,15

2,09 2,09 2,35 2,35 2,45 2,45 2,45 2,44 2,35 2,36 2,45 2,44 3,48 3,46 2,97 2,95 2,60 2,58 3,28 3,24

tOÜl©^#i03l^^OG©HM

tOMtMOiOGtOtOÜi^©HOC!

r-H r-H

CO

co m -«dH t- cm ^    03 m cm

CM © CO GO

-dl o

2,91

tO Ul

CO

© CO

CD © ©

2,89

O O GO

50 co

2,61 2,6 2,58 2,57 2,57 3,30 3,2 3,28 3,27 3,26

a • 4 si

——

>:!

m

'

m

I

K

m

Standrohr resp. Brunnen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.    10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

II.

1,68 1,66

1,65

1,65

1,62

1,62

1,61 1,61

1,60 1,60 1,61

1,60

1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,55

1,54

1,52 1,56 1,57 1,57 1,58 1,57 1,58 1,59 1,61 1,61

1,62

*)

III .....

IV ..... 1,75 1,74 1,73 1,71 1,69 1,68 1,66 1,65 1,65' 1,65 1,66

2,25 2,27    2,30    2,33    2,36 2,40    2,43    2,43    2,40 2,38 2,36

V    .....

1,65 1,65 1,63 1,61 1,61 1,60 1,60 1,60 1,59 2,34 2,33 2,29 2,27 2,21 2,18 2,15 2,14 2,13

2,39 2,39 2,41 2,40 2,38 2,22 2,23 2,25 2,30 2,29 2,13 2,16 2,16 2,14 2,13

2.36    2,36 2,36 2,35 2,35 3,38 3,38 3,40 3,39 3,38 2,91 2,90 2,90 2,90 2,90 2,65 2,63 2,62 2,62 2,61

3.36    3,36 3,36 3,36 3,36

1,59 1, 1,60 2,10 2, 2,07

05 GO

tso 50

CO GO 03

OO 05

OO CO

<50 OO

1,63

CO OO

1,62 1,63

1,93

2,31

2,77 2,78 2,78 1,91 1,92 1,93 1,65 1,66 1,68 1,91 1,92 1,95

2,    2,38    2,39

3,    3,07    3,05

co o

2,15

1,86

oo

2,18

1,90

1,72 1,75 1,78 1,79 2,26 2,27 2,40 2,40 2,28 2,29

2,15

2,34

3,38

2,89

2,61

3,35

1,78

1,79

2.26

2,43

2,37

2,17 2,19 2,34 2,66 3,38 3,37

2,91

2,93

2,65

3,38

°o    ^    ^    w    fö    na    sto    bOTo    h    h    h    to    w    m    h ^ to ns    i->    to    >->    i-*    to    »—

£2    g? g g>    £    g    g    2

■P³    N2    N2    ,00    NO    ,NO    NO    .NO    ,N0    ¹    >—*    bO    OO    M    M M

05    CO    OO    H—¹    OO    ifn    tO    OO    OO    OO    H    o    CiO

J-‘0¹05005CO<050000bOCO-3

i—i 03 co co m CO O CO GO

rH    r—I

v ^ ^ v ^ <o n co go ®

rH 03 rH rH 03 r-H i—I 03* o7 rH

03 CO © N

OO M to M NtO M M M M to OJ to H M M (O to h m w m M to H feSSftggefcSgg'g ~ o cg V g g co 3g 3g g g g; g g g

C5_p rfx

CO CO co t- GO^ CO C5v 03^ GO^ 00 N 05v« OvH OS N o5 S 3 g § W § 8 S 1

r—< 03 rH rH Q3 rH rH Q3 C3 H H rt 03 CO C3 r-i rH rt C3 (N C3 C3 CO Ci' C3 CO

NOCOONiGCOt'1-1 CO^ C5_    CO^    GO^    CO^    05    03 GO

r—I r—<    r—(    r—i    03    <—i    r—!    oT 03"

^0 NO NO .OO _bO tOKlIObOMMMtoOObOM^

£ 8 8 S s gg jg £ g ~gg g 8 Ci 8 S S g 8

T)i oo

CO 05 CO

rH rH t—I r—I 03

io N iO 50 05 CO

1,67

1,96

1,65

oo to no oo ^to _ro ,bo    i-jj< t—‘toootoi—< >—<< i—<■ to to >—<< h-‘to

iLSLä fcgggSSggSGgggasgg s s g g

^OO ,bO ,00 to ,bO ,bO bOtOt—‘K-itoO0bO>—‘tOtOI—1|—‘

& 8 % fc 8 ES £ fe §g & jg 8 V, 8 jg g ^ £2 <£ lg 8 2

1,78

CO

V.

2,88

1,73

1,92

2,29

2,85

1,90

1,73

1,92

2,39

3,11

2,18

1,90

1,85

1,85

2,29

2,42

2,39

2,24

2,37

3,42

3,00

2,70

3,48

Standrohr

resp- Brunnen

1. 2.

3.

4.

5.

6.    7. | 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

GM

to

to

CO

to

©

GM

CM

GM

-3

CM

OO

29. 30.

II.

1,62 1,63 1,63

1,65

1,67 1,68 1,67

1,66

1,67

1,67

III.    . .

IV.    . .

*) -

1,68

1,70 1,67

OO

rH

1,68 1,69 1,68

1,66 1,66

1,61

V.

X.

XXII. . XXIII.

XXIV.

XXV. .

XXVI. XXVII. XXVIII.

XXIX.

XXX. .

1,86 1,87 1,87 2,29 2,29 2,29 2 2,421 2,43 2,43 2,38, 2,38 2,37 2,25    2, 5    2,27    2,27    2,28'

—J O OO

GO ©

CD OO

CD^ GO

CO CO

1,71

1,71

© OO to

1,85

2,29

2,42 2,

2,38

GO CO CM tp CO CM

Wn -3

1,67

1,67

CD OO

© <M OO

CM CD GO

1,91

40 „WH

oT rH t-T oT 03 t-H

WH O Wn CD

CD t- OO ® b;

C— CD

O CO

© to

1,71

1,86

1,71

1,84 1,85

2,88

1,76

03 CD OO

CD O O

CO C5

r-H r-H

>—¹ 03 CD GO CD OO tO

OO CD CD

CD Wn to

<M GO CD GO CD- CO

CD CD CO CO O CD

CM GO CD GO CD CO

2,24

2,89

1,94

1,85

1,91

2,39

uD r—t

i—l CM

CO

1,71 1,71

GO GO C—

1,83

7 2,87

1,76

1,91 1,91

GM QO © QO

WH 03 QO 03

to to

© 00 ©

1,    1,85

1,91 1,91 2,39 2,39 3,14 3,14

© © to

© WH to

© © to

© WH to

j_i    jsp    j_i jo j_i

to WH 00 Co'co'©'bo'to'©7-3 CO OO "-3 bo b| to rfH © WH © Wn GO N) WH © M to to Ü* ©

W> JO 4O W> W 4^1 m m _WH WH

© © CM Hft O- © © GO CO GO

Hft © CM ©

03 © w-> 1—¹

© CM

2,45

!,4 2,42

rH rH

© ■'dw

2,32

2,41

3,47 3,48 3,06 3,06 2,72 2,72 3,47 3,47

03 „tO JO JO JO jO J-h J— j-h jo) J33 Js2 j-h

© © —3 CJ»

© CM © © CM © © ^ rsH ©

WH

GO WH

„03 „to „03

7fn Vl '© 7

—3 tO —3

I „03 „tO „03 „03 „tO „tO „tO „tO „tO „wh wh    tO „03 „tO h wh

I    VW*-—3©(^-WH03f^-WH03©©©tOwHO3CDG0©

GO tO —3 CO wh tO 03 © tO © © “3 tO Wh © CJi © Ui

1,72 1,72 1,71 1,85 1,85 1,84 1,71 1,73 1,73 1,85 1,86 1,85 2,88 2,89 2,89 1,76 1,76 1,76

1,91

2,24

2,89 2,

1,95

CO OD CO CO CO CO

1,86 1, 6 1,95 1, 4 2,40 2,41 3,13 3,13

03 00 © CO 05

2,41

3,13

CM CD

© r—I

© CD

2,23

1,96

1,95

1,92

2.32    2,32 2,46 2,46 2,43 2,43

2.33    2,33 2,42 2,43

3.48    3,48 3,06 3,06 2,73 2,73

3.49    3,48

CM ©

1,95

1,94

2,32

2,46

2,44

2,35

2,44

3,49

3,06

2,73

3,48

CM    ""tl    CO    GO GO l> H (N © t-— CO "^1 i—l    H    CO    t—    ©    ©    CO    GO    ©    ©    tH    © t— CO    ©

t-v    GO    t-    t- © t- ©„ CMv GO^ ©„ CO ©„ ^    rH    GM    ©^    ©^    ©„    CO    '#©!>;    Hfl

rH03rHrH0103rHrHrH04    CO    04    r-H    r-H    rH    03    03    04    03    03    CO CO 03    CO*

1,72 1,72 1,83' 1,82 1,74 1,73 1,751 1,76 2,87 2,86

t> r-H rH

o o^

t—i r-H 04 03

tO 03 JO j—* J-n J

^ CD CC CD CO t—¹ Wn © -3 ©

i r—I CM CM i—7

t- O r-H

t- CS CM

OO CO CO t« C3 CO GO CD GO CD ^

OD K) o: U JO „to JO JO KO J-n „wh J-n J _

'oo "© ~© 'co To •—1 mMoocoüimn^oo^mffi! -3 ww wn

,03 JO ,00 ,03 JO JO io IO CO h w

-3 o wn ^ oo 7^- Tt*. 'bo 'öo 4o cd to

03 03 CD Cnü'tfiCO^OD©^

hW © © CD ^ CD

r—1 r-H rH

1, 1,60 1,    1,41

1,67 1,66 1,76 1,75 1,73 1,72 1,72 1,67 2,79 2,78 1,7 1,71

© CD

l'V ^ ^    «4    °° ©, ^ rr (N ©, ©v © © ^ TU © rf ^ O [r CO

03 rH r-H 03 03 rH r-H rH Ol CO 03 r-H rH r-H oT oT 03* 03^ oT CO^ CO^ 03* CO*

V-*    I I

,03j0,03,03j0j0j0j0j0,wnj-nj-njo,p0j0j-nj-n WH to tO wh wh to wh h m m h

^ r³ Q WnTtnOGWn'I^'bs'co'cD'co'to'wn'wn'cOOo'cD'bo'to'coVt'bo'TaVl'bcVl'©

WHQ3©cDoiox|4^.ix)WHtO©-30itOtOWH©©00 Ow-^lwnWnrfntownO© 03JOJ33,p3JOJOJOJO JO

(W-03tKÜi03©CD©

tH^COOCCwüiH

^ 40 to 03 33 „tO „tO „tO „tO „wh wh wh 40 „03 „tO J-n „Wh h jo „tO „Wh m 03    3 ©WHWHO3rfwC^©O0CO©tO — HWr©©©O0-H©-3

~3 (O GC Qt WH Q3 © 03 © 03 -I G’1 Cji to O Ol H H © o M

JO ,03 tO J—¹ J-n j-n jo tO wh 1—1 tO wh 1 1 1 11 iwh

To H Tfn 'cd 'co 'cd "co

Cr' tO tO rfn © -3 GO

rH rH

OO

© t>^ cq^

-3

WH QD © ©

OT

00

r-H T—H

cq

CG -3 -3 tO WH rfx

rH

„    „ JO JO wh w tO wh WH

WH rfi. CD ©'©7x)7-h'cd7<J 00 b| bj b] bl 'o' "© tO wh Wh m CG © © O O» © © © © © 03 Wh

rH

03 JO J33 J33 JO JO JO JO JO J-h j-h j-h jo J33 JO wh

© l> © © CM © CM © CO © © ©

rH rH ^ ©

-3 © WH WH © tO © WH

"©

l>- CO rH    O ^ C5 OO CO CT5 iO iO r-H rH    CO QO O O    03 03    03 Ol    H 05 03 O

c' ^ ^    °R. H °°v °b «4 °4 O H.    <»    <» ©„    ©„    © t-„    ©„

rHi—lrHGMi-HrHCMCMi—ItHtHCM©CMi—li—li—lCMCMGMGMGM©©GM©

J-w j-h jo) JO) j-i J-w tO wh

^)3 JO 03 03 JO JO JO JO JO J—¹ J-H J-H jo J33 JO !■ 'bs ':<l©^-7^r'b3'WH'ü''b3^

—3©w-©WHWHwHtOtO

CG CG © CG

H ©) © T*

WH GO © —3 © tO

WH CO

WH

3,11

1,88

2,17

2,85

1,97

1,83

1,95

2,41

3,09

2,26

2,26

CO ©

t— rH © ©

2,53

1,97

1,85

1,86

2,30

2,52

2,40 2,40

2,29

2,27

2,44 2,43

3,49

3,48

3,00 2,99

2,69

3,36

2,69

3,35

'

Standrohr

resp. Brunnen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

II .....

III .....

IV .....

V .....

1,57

IX

X    .....

XI .....

XII. . . . XIII . . .

XXXI.    . . XXXII. . . XXXIII. . XXXIV. . XXXV. . . XXXVI. .

1,38 1,37 1,36

1,40 1,39 1,09 1,08 1,46 1,45

1,43 1,42 1,16 1,13

1,50 1,49 1,49 1, 9 1,4

1.24    1,25 1,26    7 1,2

1,55 1,54 1,55    55 1,5

1,69 1,68 1,68' 1,68 1,66 1,6 1,64 1,63 1,63' 1,63 1,64 ),6 1,61 1,64 1,611 1,54 1,53 1,51 2,75! 2,77 2,76| 2,77 2,74 2,75 2,74 1,59 ),58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,

2.20    2,54 2,51 2,48* 2,45 2,40 2,

2,17 2,17 2,lß| 2,16! 2,15 2,15 2,14 2,80! 2,81 2,81 2,80! 2,80 2,79 2,79

1,97 1,94! 1,92 1,91 1,91 1,91 1,89 1,88 1,8 1,    1,69 1,68 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,6

1,    1,99 1,98 1,98* 1,97 2,05 2,04 2,02 2,01

2,40 2,41 2,40 2,4oj 2,40 2,39 2,40 2,40 2,40 2,41 3,03 3,04 3,05 3,04j 3,04 3,03 3,04 3,04 3,04 3,04

2.21    2,22 2,24 2,23 2,22 2,25 2,23 2,21 2,20 2,19 1,85 1,84 1,83 1,82 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76 1,69 1,69 1,68 1,67 1,66 1,64 1,64 1,62 1,61 1,61

1,78 1,75 1,74 1,72 1,74 1,72 1,70 1,70 1,

2.25    2,2 2,25 2,25 2,24 2,23 2,22 2,22 2, 2,49 2,4 2,46 2,45 2,44 2,44 2,43 2,42 2,4 3,34 3,3 2,31 2,30 2,30 2,40 2,37 2,34 2,31

2,21 2,20 2,20 2,20 2,20 2,17 2,16 2,17 2,40 2,40 2,39 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2, 7 3,46 3,46 3,45 3,45 3,44 3,44 3,43 3,43 3, 3 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,92 2,91 2,91 2,91

2.62    2,63 2,63 2,63 2,62 2,62 2,61 2,61 2,60

1,35 1,

1,46 1,45

GO 03

CO Ci

r-H © CD r-H T“H TH CO

O CO CO

1,    1,71 1,70    1,70 1,69

1,69    1,68 1,66    1,64 1,65

1,68    1,66 1,66    1,60 1,58

2.76    2,76 ₍ 2,75    2,75 2,74

1,64    1,63' 1,62    1,62' 1,60

1,87    1,86 1,86    1,85 1,85

2,17    2,16    2,16    2,16    2,19    2,19    2,18 2,18    2,17 2,17

2,    2,821 2,81    2,81 2,80

1,    1,93 1,92r 1,92 1,92 1,92

1.77    1,76 1,76    1,76 1,73    1,72

1,96    1,95 1,94    1,95 1,94    1,97

2,40    2,40 2,40    2,40 2,40

3,08    3,08    3,08    3,07    3,06    2,80    2,96 2,99    3,02 3,02

2,26    2,26    2,27    2,25    2,24    2,24    2,23 2,22    2,21 2,21

1,96    1,95    1,95    1,94    1,94    1,93    1,91 1,89    1,87 1,85

1,82    1,81    1,79    1,79    1,78    1,76    1,75 1,74    1,72 1,70

—    —    —    —    —    — 3,65 3,65 3,64 3,64! 3,64

______ 1,69 1,69 1,67 1,67 1,69

______ 2,0) 2,0111,99 2,04 2,04

1,65

1,75

1,71

1,64

2,77

1/71

1,88

1,37

1,64

1,71

1,71

r“H oT r-H*

1,88

2,84 2,84

1,97

1,82

1,95

2,41

1,64 1,65

2,77

2,76

1,67

r—I i—I (M

1,97

1,81

1,95

2,41

1,88

1,87

^ CG CO h-

2,84 2,83 2,83 1,97 1,96 1,94 1,80 1,79 1,78 1,94 1,94 1,96 2,41 2,40 2,40

vO CO

(M

I—I 1—1

co c—

GO

Ci Ort I—* cn m <»

CO CO

Ci o

co co

OO CO

CO

CO h-

CO OO cn

CO D (M

1,17

1,05

1,04

1,50

1,49

1,49

1,65 1,64 1,64 1,59 1,58 1,55 1,56 1,55 1,51 2,75 2,77 2,7 1,54 1,52 1,5 2,48 2,48 2,4 2,14 2,13 2,1 2,79 2,79 2,7

1,63

1,55

1,52

CO CM lO CO Ci OO OO

2,75

1,50

2,41

2,12

Ci OO (N

2,00

2,41

3,04

2,18

1,76

oo co io

1,44

1,43

O

i—* i—*

CO CM

CO CO CO

2,15 2,14

CO CO ^

2,17

1,74

Cjt Cr*

.CO tO CO

‘ CO ,CO co

1,    1,40 1,39

1,55 1,55 1,54 1,47 1,46 1,45 1,36 1,35 1,33 2,67 2,66 2,66 1,40 1,39 1,38 2,23 2,21 2,19 2,10 2,10 2,10 2,75 2,75 2,75 1,83 1,83 1,82 1,52 1,51 1,50

2,17

1,74

2,16

.CO 03 CO CO

1,97

CD Ci

1,96

2,38 2,3 2,37 3,00 2,9 2,99 2,13 2,13 2,13

CO

1,70 1,69

1,53

1,65

1,67

co oo

1,61 1,60 1,58 1,68 1,66 1,67

1,63

1,51

1,62 1,61 2,18 2,17

CO

Ci

Ci

1,45

CO oo

t-H r-H

CO CD

c— OO GO

3,75

3,74

3,74

2,17

2,40

2,23

2,12

2,33

3,38

2,86

2,55

3,20

3,74

3,61

1,53

1,93

1,61 1,60 2,17 2,17 2,40 2,39 2,22 2,21 2,11 2,10 2,32 2,32 3,38 3,38 2,85 2,85 2,55 2,55 3,20 3,20 3,73 3,72 3,61 3,61 1,53 1,

1,93

CO CO

2,83 2,83

%

-v

ir

>

i¹

£

■

'"Ä:

_

.

'

i/V

■

;v

>

Standrohr

resp. Brunnen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

II,

III .....

IV .....

V. .... .

VI .....

VII .....

VIII. . . .

IX,

X    ......

XI .....

XII .....

XVII. . . . XVIII . . XIX. . . . XX . . . .

XXI.    . . .

XXII. . . . XXIII. . .

XXIV.    . .

XXV. . . .

XXVI.    . . XXVII. . . XXVIII. .

XXIX.    . .

XXX. . . .

XXXI.    . . XXXII. . . XXXIII. . XXXIV. . XXXV. . . XXXVI. .

1,32 1,30 1,29, 1,27 1,26 1,25 1,24 0,94 0,97 0,971 0,95 0,92 0,90 0,86

1.39    1,37 1,37, 1,34 1,32 1,31 1,31

1.53    1,53 l,52j 1,51 1,50 1,50 1,48 1,45 1,43 1,43-1,41 1,40 1,39 1,37

1,    1,64    1,63' 1,61    1,60    1,59    1,59 1,57

1,    1,43    1,42' 1,40    1,38    1,36    1,34 1,33

1.59    1,57    1,56 1,55    1,54    1,54    1,56 1,56

2.19    2,19    2,18 2,16    2,15    2,14    2,14 2,13

2.39    2,39    2,38' 2,36    2,36    2,36    2,36 2,37

2,27 2,27    2,24* 2,22    2,2l    2,20    2,191 2,18:    2,20 2,23 2,21

CD CO

05

if5 t—

fcO t© Ins

co co

1,04 1,04 1,03 1,02 0,75 0,77 0,77 0,77 ,    1,08    1 7

,    1,35    1 4

CD CD

o CO

cjx cc

1,17

1,13

CO <x>

Ins CD

OO CD

t'- CO 05 Ol

INS CD

CO Ol

Ol Ol CD 05

1,85

2,77

CO 05 CO Ol

Ol rp 00

1,75

2,65

CO t-

2,69

io t'- CO

1,73

2,64

CO CD

Ol t-

1,74

2,66

2,67

Ol 05 CD CD CO

1,02

0,75

05

1,01 1,00 0,7410,73 1,05 1, 4

O CO

1,16

1,14

1,14 1,13 1,17 1,17

2,61

1,06

1,95

2,13

2,67

1,66

1,21

1,89

2,28

2,94

1,97

1,42

1,15

05

2,27

O CO

2,21

© 05 O

3,13

3,72

3,48

1,26

1,75

2,66

2,62

2,62

2,62

1,05

1,04

1,03

1,93 1,91 2,13 2,13

2,67

1,65

1,65

1,19

1,89

2,28

2,93

1,97

1,4 J

1,16

1,38

2,04

2,27

1,91

2,13

1,18 1,18

CO Ol C5

CO CO CO

f'- GO

2,94

1,97

1,97

1,40 1,40 1,14 1,14

1,36

2,03

2,27

CO CO CO

2,20 2,16

1,93

2,20

3,26

2,69

2,40

3,13

3,74

3,48

1,25

1,92

2,20

3,25

2,68

2,40

3,12

•^1 1—1 T—I C5

3,12

3,74 3,74

3,48

1,24

00 CO

1,76 1,74

2,65

2,63

Standrohr

resp. Brunnen.

rH*

co

p'

7.

8.

9.    10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20. 21.

22. 23.

CM

Ol

26. 27.

<M

co’

©

CM

CO

rH

co

M HH >—1 h—t

HH •

XXVI. XXVII. XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV.

xxxv .

XXXVI.

>J-a 4    ,00 ^CO    ⁴    ^J—4 4 4 4    4 4 4    4 v—4    4 ^h-4 4 1

bobf»-~JHAbobibobobob-‘bobobob-Abobobobobob-Abibib-A'bo©bib-‘b_A'bobobnibo

HH0303©AjtfAOOt0CJit0©03©Oi>t.03tfAHlfA© OO © OO tO ©

HA p ppp p p p p PPPPPP V H H '

~4 tfH OO

© (M CO CO CM

p p> p p p p p p p p p p p p p> p>

© CM CO CM © © CM CM OO CO

©t—©COrHrH©©aOrH

03 © CO to 03 H■©© ©Ui#*.00üi©03©

H © H tO O 03 H © O a) IMO Oi tO

t>- ©

CM © co

OO t— lO

to

CM Cr ©

p p p p p p p p p pp pppppp p p p p p p p p pppppp p pp

©bobo'^bni'Pbobibob-Abob--i'tobobob-‘bobDbobobob-Abibib-Abobobib-i'©bob©bnibo

m^i^ri^030DHi03©ooi».tocjiio(x»-^oo^©to©03rtHHCicgHtoO(x

P> p p p p p p to p p p p p p p p p p p to p p p p p p HA p p p p HA © © h Os 03 to h cd h to b 03 h bo bo bo bo bo b-A> ©bib-Abobo bi b—i bo bo bo bi bo

t003rJt0©OK)ifAt0ffiM<|(fi.03HtO^t0ffi*-©HH(f.C0HH00Al

© © © r* O l> 1# IN CO ©

ppppppp ppppppppp p p p p p p p pp p p p p p p pp p

oi -hi to bn Vi b—* bo bi bo b—¹ bo b—¹ bo ~o bo b-H bo bo bo bo bo b-A bi bi b—‘ bo bo bn b—* bo bo bo bi bo cgHQffiiinocoo)ioco©o^Hüio©catOHOOiH©coi!>.cocowHCOOHa)

iOtrO©N^03C3Ci^COH(M(MNCO(N©Oi#H

p p p p p p p p GO, p p P rH, GO CM, p p co p CO ©    ^    _

<© © rH r—I rH rH CM © rH CM CM rH rH rH CM CM rH rH rH rH CM CM CM rH CM CO CM CM CO CO CO rH rH CM

CO CM © CM CM CO

CO

CM © CM ©

l> OO ^ CO N CO © fr Mt —A

© <1 © to

0,94 0,94

0,66 0,66

1,28

1,06 1,05

1,13

1,13

cm" ©"

1,88

2,14

Ci Ci

CO o

1,12

1,81

2,27

2,93

1,92

1,37

1,09

1,32

2,01

2,22

2,17

1,89

2,18

3,22

2,65

2,37

3,06

3,73

3,46

1,19

Ol -j

Ol o

CO CO

Ci CO CO

2,66

1,60

1,10

1,79

2,26

2,93

1,90

1,36

1,09

1,32

2,00

2,21

2,13

1,88

2,18

3,21

2,65

3,08

3,73

3,45

1,19

1,70

2,55

co ©

rH ©

CO ©

rH ©

©" ©" ©"

03 CO CO CO

0,86

1,17

OO ^ CO CO

Ci Cn Ci IO

1,69

CO iO CO

CM CO CO

CM O GO CO

1/71

1,59

p to p

<M © CO

© tO ©

co co ©

o "io oi "I-⁴

h-⁴    ►—*

CD

CD CD

t- CO

OO co

GO © Ci rH

© co

© GO

r-* T—I

© co

1,32 1,31 1/ 1,03 1,03    <

1,28 1,27    ¹

1,98 1,97 1/

© co

Ci CO

HA I—l

co ©

© co

rj©t0©0i©t0©00

CO <M (M t— CM Ci

to ©

to to

2,61

2,61

1,51 1,50 1,50 1,01 1,00 0,99

1,66

1,65

1,64

2,31 2,30 2,30

CO CO

OO CO

1,29

2,08

2,08

2,60

2,61

2,87

1,83

1,28

1,0 1,00 1,00 1,25 1,27 1,26 97 1,96 1,95 16 2,15 2,15

2,86

1,82

1,27

0,99

1,25

1,49

1,63

2,29

2,85

1,82

I'—    O0> iri

CM © CM

1,49

0,98

1,68

0,81

0,57

0,86

1,17

0,92

1,00

r- © rH CO

1,70

2,08

2,61

1,48

0,98

1,67

2,86

1,81

1,27

0,98

p p p p p p p p p p p p p p H p p p p p p p p p p p p p p p p p p p

oioi'©'bo'-<i'©'to'o'!-n'Hn'co'©'©'©to'©'to'^'co'to'©'©'!fn'bi'©©'äo'rfn'©'co'^-'co'oi'^t

WCOtO^HtO©OiHO ^a©Q3H^HOirll^COK)Oi)tAOOmOi03MOiCOCitOtO oo

p p p © p p p p p p © p p p p p

to © to ^ bo bo "© bo btn bi bo "© bo b^- © bo b-» bo boi ^

WffiÜiHMCOtO)^tfi-rl© WtJKIMOOOiHHri

0,80 0,79 0,54 0,53 0,83 0,83

p p pppp pp p pp P‘PP^⁻¹PPPPPP‘PPPPPPPPPPP pp tfn 'bi 'ö OO "t1 '© 'to Ol M "h oo O 'r- '© bo *© "tO bni bo OG '© bo bfn 'bi '© bi OO bin '© ■'© b-A 'bo 'o 'oo MOCiCiHHCOHO:tOWCCK)lf.tf.OO©©©OÜiHHOCOOOrtA®a)0©(AÜiC

COK3l>COiC(MO(MNintr(Mt' ^ ©v Ov K3v ©v M TO ©v N (M^ ©v    CO

© © © rH © © CM CM rH CM CM rH © rH CM CM rH rH ©

-Ci

© © -rH © rH CO ©

© ©" © H ©" © cm" <m

w m P b ^ ^ b p p p b¹ s° P P

t—‘ © to © to bo'co'bo'ci'©'rfn'©©'©'co'rfn"©'©"HACo'oi'bo t0^tCH!HlO©©©<tH|©00C0O'ffirjH© Ql © ©

1,16

1,16

co

(M hH

o co

0,90

0,89

0,94

0,97

2,45

2,44

GO © -^

GO ©

0,84

2,83

1,67

2,08

2,59

1,46

1,66

2,07

2,59

1,45

,tO ^    ⁴ ^ ,03    o ^    4    4    ^

© To oi b-* "© "oo © © b-n To ©bobni'©bobo'©'i4n bn' "© © bo

HÜ'O5C'©MW0OHH©Ü'ffitN5©H^O3©fflWH

0,96 0,96 1,64 1,64 2,29 2,29 2,85 2,85 1,78 1,78 1,26 1,25 0,97 0,97 1,24 1,24 1,93 j 1,93 2,11 2,10 1,97 1,96

1,23

1,24

1,95

© © © OO

1,94

CMCMlO©rHrHHt<rMa0t^

^ H H O (Mv © N CO O O ^ I

o7(M'CM''r-7cMCÖ'<M‘cM"<M'co'cO "    ' -" ¹

1,94

1,95

ha tO *—¹

2,14

2,14

2,13 2,12

© CM CM © © CO

p p    p    p    OO    p    p    P    CO    p    p    to

Ol    ~©    OO    ^    ©    to    "oi    b-A    b-A    'co    bo

GO GO    rfn    OO    ha    Q    OS    ©    ©    ©    OO    OI

p p p p p p ppp p p p p

bfn bi "© 'bo bo bo bi b—* b—* bo bo ©©©tOHAQOCOOOOO

2,00

© CO CM

1,97

H CO 03

OO CO

CO ©

CO ©

OO ©

Cji Oi ©

1,83

>— ►—4 OO CT*

CO CO o

Ol Ci

CO

2,13

2,13

2,11

2,11

© o»

-rH Ci »—i lO

3,13

2,59

2,31

2,95

CO oo

rH N

b- CO

2,30

3,01

3,71

3,36

1,09 1,09 1,58 1,61 2,51 2,55

3,13

2,58

2,29

3,01

3,71

3,32

1,04

1,61

2,50

3,12

2,57

2,28

2,93

3,71

3,34

1,03

1,59

2,51

3,11

2,56

2,27

2,92

3,71

3,33

1,03

1,60

2,50

N CO CO ©

o- co © ©

- Jl

.

-

m

Standrohr resp. Brunnen.

1. 2.

3.

4.

5.

6.    7.

8.

9.

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

VI.

VII.

XII.

XXII. . XXIII.

XXIV.

XXV. .

XXVI. XXVII. XXVIII.

XXIX.

XXX. .

XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. .

to ^ ^ p p p fco p p p p p 40 ^ p ^ ^' p p    p t-* to to i—¹ o to o o ^ o o o

oi o w -a o w ei m o 05 o h o w o K) <1 o ta    o V w o C5 00 V ® 00 m    "

14^ GO ►—¹ tO © —q 03 —q Qx m t—‘ G0c003t0—a05t00050'0'0r»

-a c« -i CO to CJ*

P P P P P P P P p p P P P p p p P P P p ^pWMtOMObOHOMOOO

CO CO 05 05 CO t~- CO t- r—I CO

0,75 0,75 0,61! 0,58 0,78: 0,78 1,18 1,17 0,85j 0,84 1,00| 1,02 2,60 2,60

0,7;

0,73 0,72

0,70 0,71 0,71

0,68! 0,68 0,56! 0,55 0,72! 0,71 1,2211,20 0,76 0,75 0,93 0,94

0,68 0,69 0,49 0,53

0,81

0,80

1,61

1,60

2,05

2,59

2,53

2,05

2,58

2,24

0,51

i— co

r—(

0,77

CO GO CM

0,71

0,72

0,83

0,98

2,58

0,79

1,58

2,04

2,58

2,06

1,15 1,14 0,82 0,81 0,96 0,94

2.57    2,55 0,79 0,78

1.58    1,57 2,04 2,04

2.58    2,58 1,92 1,82

b-*    b-*

Ot CD

0,68

0,53

0,72

O CO CO

CD GO

-CI CJ» —J h-¹

-q Ü* CD CO

0,68 0,69 0,54 0,57 0,71 0,71 1,18 1,20 0,75 0,76

0,93

2,60

0,74

CO

CO to

CO CO

H-* O

O CO

05 OO

2,05

2,05

2,05

O OO CD

1—I io lO CO

to to

2,04

1,54; 1,53 1,53 1,53 1,54 1,53 2,39: 2,38 2,37 2,37 2,35 2,33

0,94

2,61

0,75

0,69

0,59

0,59

0,60

0,61

t“H *-H

t'- CO

0,61

0,71

0,71

0,72

0,72

0,72

1,20 1,19

0,76

0,95

2,62

0,75

CO CO CO

0,75

1,19

1,18

0,75

0,97

0,75

b-* C5T -d

1,17

0,75

05

0,98 0,98 2,65 2,64 0,77 0,76

1,00

2,64

0,77

1,59

0,74 0,74 1,17 1,16 0,75 0,75 1,02 1,01 2,64 2,63 0,78 0,78 1,62 1,63

to to

rH 04 CO rH

2,03

0,89

1,61

2,23

P ^ tO tO

2,03

66 2,65 33 1,33

90 0,90 1,60 1,60

CM CO

2,22

CM O t-*

to i—‘

CO to

CO 05

CO 05 OO O CO CO

1,26

1,27

1,27

1,27

0,98 1,01

1,01

1,9c

2,04

0,99

1,97

2,04

-q t—1 O* -q

^ CO rH

O CO

05 CO i—i r—

2,14

1,74

0 CD CD

to CO

CO CM

0,97

• •’ --’.-i

m

m

:

Standrohr resp. Brunnen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.    10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

IV. .

V. .

0,    0,72    0,72

0, 0,62 0,61 0,74 0,74 0,74 1,15 1,14 1,14

1—1 T—l

t'- ©

CM ©

1,14

VI .

VII.

0,75

0,75

1,02

1,03

VIII.

2,62

IX. .

0,78

0,75 0,75 1,03 1,03 2,59 2,58 0,78 0,78

X. .

1,62

1,62

1,61

1,59

XL .

2,03

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXL

XXII.. XXIII.

XXIV.

XXV.    .

XXVI. XXVII. XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. . XXXVI.

0,69 0,69

0,70 0,69

© CM CO

0,60

0,73

© CO

© © ©'

►— GO GO Qi

to ©

© © CM © 00

2,02 2,02 2,02 2,68 2,68 2,67 2,67 2,67 1,32 1,32 1,30 1,31 1,30 1,30 1,29 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 1,58    1,58    1,53    1,53    1,51    1,50    1,49

2,30 2,31 2,31

2,65

3,18

3,17

3,15

T—I co

CO '—'

CD h-i ^4 CD

© © CM

2,96

© © CM ©

2,96

GO lO r—< ©

1,63

1,28

CD 'cd

CO ©

IO i—I

GO t-

3,08

CM

1,01

1,49

2,30

1,10 1,10 1,10 0,75 0,75 0,75 0,99 0,99* 0,99 2,51 2,50 2,49 0,76 0,76 0,76 l,57j 1,56 1,55 2,00 1,99 1,98 2,64 2,64 2,63 1,26 1,25 1,25 0, 0,88 ₍ 0,88 1,    1,42 1,42

1,09

C0> CT) 03 CT)

0,68

© CM uO l'-

0,58

0,72

0,72

Oft" CO

2,17

2,16

2,93

0,75 0,75

1,09 1,08 0,74 0,74

1,08 1,08

0,74

GO GO

GO CO

0,97

2,47

0,76 0,76

0,76 0,75

^ GO CO

1,25

0,8

OO CM

2,15

1,53

1,52

1,27

>—I t'-

© CM

1,60

1,27

CO ©

1,97

1,97

CM ©

1,51

2,62

1,24

1,41

2,15

2,62 2,61 1,24 1,24

0,87

1,39

2,92 2,92 1,60 1,59

1,27

1,26

1,26

0,97

2,47

0,75

1,50

1,95 1,95

2,61

2,60

1,24 1,24

© i—i

0,87

1,37

2,14

2,90

1,59

1,25

3,73

3,35

1,01

1,54

2,32

co o © co

2,31

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

1,00

1,50

2,30

1,01

1,52

2,31

0,99

1,00

0,82

CO GO

3,33

3,32

1,52

1,49

1,53

2,27

2,35

2,28

1—1 lO CO

0,90

0,98

1,53 1,52 1, 2,27 2,25 2,

CO Ci O CO

to © to

CO CO L-

3,33

3,32

3,31

3,31

3,30

0,98

0,86

0,87

1,50 1,50 2,31 2,23

1,51

2,23

i—i CM

© io co

© CM CO

1,47

0,98

1,50

2,25 2,27

1,70 1,70 2,03! 2,03 3,08* 3,07 2,52* 2,51 2,24* 2,24 3,011 3,00 3,70! 3,69

3.30    3,29 0,98 0,98 1,51 1,44

2.30    2,24

0,98 0,97 1,15 1,14 1,92 1,92 1,98* 1,97 1,84 1,83

0,97

1,15

0,96

1,15

0,97

1,15

1,70

2,03

3,06

2,51

2,24

2,99

1,93 1,93 1,97 1,97 1,82 1,82 1,69 1,69

2,03

3,06

2,51

© KG

CO OO

3,69 3,69 3,28 3,28 0,891 0,93 1,48 1,48 2,22 2,20

CD ©

1,81

1,81

CO ©

2,51

2,23

2,97

3,69

oo oo

CM ©

1,93

1,93

1,97

1,96

1,96

1,80

1,80

1,80

1,70 1,70 1,69 1,69 2,03' 2,03 2,03 2,03 3,06 * 3,05 3,05 3,04 2,50* 2,51 2,51 2,51 2,23 2,23 2,23 2,23 2,97 2,97 2,96 2,95 3,69 3,68* 3,68 3,68 3,27 3,27 3,26 3,26

0,98

0,97

0,92

0,97

1,68

2,03

3,04

2,50

2,23

2,95

3,68

3,25

0,89

1,48 1,47 2,26; 2,24

1,48 1,48

2,19

2,17

1,41

1,47

2,22

2,15

Standrohr

to

co

-3

GO

S 03

rH

rH

CM

rH

cb

i—i

t-

rp

oo

©

T—1

t-H

GM

-M

to

■71

co

to

II

III

IV.....

V.

VI.

VII.....

VIII. . . . IX.....

X,

XI .....

XII .....

XVII.    . . . XVIII. . . XIX. . . . XX . . . .

XXI.    . . .

XXII. . . . XXIII. . .

XXIV.    . .

XXV. . . .

XXVI.    . . XXVII. . . XXVIII. .

XXIX.    . .

XXX. . . .

XXXI.    . . XXXII. . . XXXIII. . XXXIV. . XXXV. . . XXXVI. .

'g -51S i S S g 11S 5 -IS £ I ~5 £ % £ '5 g g g ■; r e % % % s s g t

p pppppppp p 4_i i—i 4_i (_i    co i_u

p © to © © to'©'©'©'csPj'co'©'t— '©'to M^OÜiQD^00QCi0J00©©tJ^MUi

■p P p p P P P p P P P P P p p p p P P P P P to t- 1-1 ©to© ©(-*©©©

h^. CO tO Ob CO to O' CCC O Ob -vj CO CO i ¹ CO tO cjjt CO ) ¹ OO OO tO    s s

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 1-1 © 1-1    to    1-1    1—1    ©    to    ©    ©    1-1    ©    ©    ©

prf^pto©©^^©©©^©©!—‘©tootooi—i bs 'oo 'to    b«    bs    b.    bi    b.    bs    bi    bs    bi    ”*    "

..t0 -3O^00Mt0©MM©Q0mH^00i^<|;DMÜiiMM

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 1—1 © t-1 to 1—1 1-1 © to © © 1—1 © © ©

5fegS888Sg88Sggj:8ggg5g 3 8 S g'fe Sfe 3 Sj'gb g g

PP PPPPPPPPPPPPPPPPPP 1—1 © 1-1    to    1-1    1—1    ©    tO    ©    ©    1—1    ©

s & $ ssssgsgggsggggggiggssgss'ig    g    's    's    's;    b    's    sä    's    a

P P    P    P    P    P    P    P    p    p    p    p    p    p    p

1—1    OO    to    ©    ©    to    CJ1    ©    ©    -31    -31    ©    ©    1—1

K)C0C0Ü»^ll)603OisS0sO —J —a >—1 ©r.

PPP PPPPPPPPPPPPPPPPPP © 1—1    to    1—1    1-1    ©    tO    ©    ©    1—1    ©    ©    ©

P rfx © tO©©tOüiOOM3iffi©HO!Oü'OD bi bs bs b)    bi    b>    b.    '. i    'b    m    ^ i    b,    ^ ^    b.    V

-~^—"t!_1^-COOK— OSQOO-31—iigjll—iQS-3-<ltO©->3tOOO    1—‘    03    05    Üi    -3    OS    00    M‘    2    ©

P P P P P P P P P p pppppppppppp l-¹    tO    l-i    l-i    ©    tO    ©    ©    I—i    ©    ©    ©

O'' o to Ob co to O' O o oo co co h o to O' oo 7 ■ od Tn 7o    ^ 1 Tb 7*p ^    ^    ^ ^    >

_t0_0 K)C^(XQ^HHOOI—k tb' Ih -I cc t- ^4 . to    cb    to    GO    I7{    ^    ^    Q

P p -P P P P P P P P p p p P p P P p p p p © p    to    1-1    1—    o    tO    ©    ©    1-1    ©    ©    ©

2 fc S ^ P W W © © -3 OO © © M O to ül 00 H Ü3 QO b    bl    b    b    Vl    b    b    b    "Li    '    "    ^

O'    CO    Q    co    CO    to    to    to    O    GO    to    ■dtO^Q^COCOQCQ    tO    OOtOOOCX)OOOOC^tO

PPPPPPPPPPPPb“PPPPPPpp 04-1 to 1-1 i—i © to © © i-i © © ©

i¹^ O' (O co -ci 00 co co i—¹ o> to cj* 00 m co ''co ho 'ct\ 70    7b 7 i 7 i x i 7^v ^ -»

Ob “CI    CO    CO    QO    P**    tO    P    pH    CO    tO    Ob    GO    OO    CO    CO    tO    Ob    co    to    oo    to    co    OO    CO    CO    |i    i Oo

©"

GO © CD ©

O'I © © GO

HWCOtOOi©4i.Mlfi©-3©3| 1^- *31 -31 QO © ^6- OO CS» © OO OO OO i—i

© OO © IO

P    P    P    P    P    P    P P P P P P    W © © l-i © ©    ©

o    to    Ol    CO    l-1    W    CO ts Ol © ^ b    b ffi '-3 o b OS    '

©    OS    -31    oo    to    rf*.    -3tOCOi-lfi.05    05COMOOHM

^3

CO co

© t-

—1 co cö

to- CD t-

P P 'p P P P P P P p p p p P P P P P p p p p 1-1 © t-1 1-1 © to © © 1-1 © © ©

^COtOGbCDtOM^OOGb    OO    CD    CO    H    CO    IO    Cb    OO    >—¹    CO    Vn    7n    m    ^ ^ ^ ^ ^ ^    ^

GO    CO    CO    h—*    Ob    r~-    Ob    CO    CO    CO    OO    tO    C_T*    CO    tO    — 4    CO    — 4

p    p p p p p p p CO p p    p    p    p

til^OtOOaOtOOiOO-3CO©!

P P P    p    p    p    P    P    P P    P p P p p P p P P tO 71 O    W to i—i 1—■ ©) to 1-1 © 1-1 © © ©

cS    ^    ??    S    p    ^    ° °    *-* MO © i— © to © © H-1 <© "©    'to '© © V Vt Ul © "-3 'to Pt '©

P_P^_0Q    OS    tO    ©    <1    M    IQ-ga    M>3C>t^©IOO>©0^03M    to©ot©C!csö*©©Ü^osC!

©COp(MpCO©l7-©GMt^ GM ©iOGMQO©COH P    P    P.    p    P    ©^    P    P    CO    Q    ifl    (M    COp    H    QO    vCS    CM    ©    ,    ^

O    ©    ©    t—I    ©    ©    GM    ©    i—i    i—(    CM    t—i    ©    i—(    CM    CM*    r—i    rH'    i—T    r—b

©    ©    ©    GM

©    ©    tr-    i—i

>£*• © -3) OO CO ^

© r-l T—1    ©

P P P P P P P P P P P P P P O i—i © © © *—* O to © © t—‘ © © to cjy © bs Xi üi 'o '-3 'to '-3 bs '-3 p tO©tOH^tOH-tO©^©CO©M©M|46(X)l-‘

P P P P P P p P p 40 p 4-* p 40 p © pp©©

7JOtG©©HÜi©.tGO'©W-3ÜiO«3H‘^-3-3 --3 OS © tO )——‘t—‘ Ö CO GO O OO tO © © 1^- © tO

CO rp

H ©

17- ©

oo

P p p p p p 40 40 p p ►-* 40 p p 4-1 ¹ rf^©to©©tom©© P h \o 'cd

~3 © W tO -3 -3 t—‘ to © © t—» ^ OS Ppppppppp p p p 4-1 ^-1 © tO © '© "tO p '© "© P "© "co "© ©“©tO—3©LOtO©t—‘©»4^©

00

r¹

rH

co

co

(M

to

C^

OS

co

71

OS

• I    CO P OS cs

PI    t7- t> t7~ T—I

ÖS OS o co t> O CO IM

^ h © m OO © OO CO 00

co t-

17- CO

p 40 4-1 p ,03 p p p p ,03 p 4—1    p    4—1    p    i—i    h-J    p    p    p    p    4-»    O    i-¹    K)    H    m    O    K)    _     _ _

omüiqo^oikjosooh 'go    P    bs    'co    Io    P    bs    bs    P    P    bi    'co    b>    bs    bs    ©    P    P    P    P    P    P    P    P

OS -3 OS OO Qi © tO © tO © Qi t—i    Qi    iE*-    -3    iE*    1fr-    CO    Q    -3    -j    IQ    CO    6—    ifr.    CO    O0    OS    ©    to    to    ©    to    ©    to

4~i 4-1 4O 45O 4—‘ 4—‘ 4—' 40 K) H p bS M ©4—1 ,© .© p ^Hb3CCCDCC(»^0'

P    P    p    p    p    p    p    p    p    p    p

to    ®    CO    H    tS.    co    C3    P    o    P    P    P    O    M

“3J    O    OS    OS    CO    Oi    ©    O    -31    OS    Üi    1—¹    oi    co

~ ■“ ‘ppppppppppp

KJ^OCOIOSCOHCOHOSCO

W xts W H ca M K) W S(0 m (i M M w m m k-itOtO*-i>-‘l-‘tOtO>-i©tOi-‘©>-‘©©©

8S58S3gfcS8»gSg'S 8 5 8 8 S Ö 8 S Sä 8 8 S 3 s V g? “ °° g g

CJSSSSOCOCO®®COH^Mt'^OOOSCO-<ilN^OSH'4l X_ CO CO (N ® H Cfl »v CO_ O COv (N OJ tß H OS CO CM r-H <M OS OS i-h OO O O O . T-i ©>—iGM©r-iCMGMr-l©i—i(M Gm'' P P

-3 t—“ -3 -3_CO_ -3

P P w    W W W W W    Kl    M    w    M    w    M    M    M    H w    bo    M    o    M    to    tO    >—‘    o    to    1—*    ©    I—¹    o    o    o

521S    ssgsg    Sag88£88SS5l£SgS'£S!    8    g    sä    5    'sä    a    :!

Ol K) M M CO OD 03. K) stO W W M m m m i_i i_i >_i tO to

OO toppppppppppppppppppp

C0©t0©03lE-CC>lfr-C0t0    O    *<1    Ifr-    OS    OS    to    CO    OS    OO to    OS

•P P P P P    p p P P P    P    P    P    P    P    P    P    P    P P    4^    4-1    ©    l-i    tO    to    fr-i    O    tO    l-*    o    t-¹    o    o    o

ostoototocsoosmoi—*~3cococotootooscoi—‘ütco P PPP P P PPP P P P

-P-P H0S_tMS'C0Ü‘00tStJCCt^t6C0C0>tO0i03Om ©©©o5c£©©©©©ol©

p p 40 p O 40 p p p p © ©

6S8S83gS83oS82

...... - s<ä S »SS ovqJ§sw 8 3 S 8 5 2 §

©1—iCMCMt—It—i 1—t 1—i T—t 1-h 1—t >—iGMCOO-ICm' cb co' TO -t' n' (M" iO

■-    o    «    *    «    »    §    S    S    §    2    S    g    §SS|S85S3S38SSoS    :    ..

O    Od    rH    r-H    C'l    rp    rp    Od    rp    rp    p    rp    rP    p    (^vj rp    OcJ CO    Od oT'    CO'    CO'    CO^    , 7    7    oT"    1-0

P 00    GM⁻CG) t>- GM © t- GM co GM © o

P _7    V    ¹ V    ‘“b    Uv    b.    ^    Ö    (M_    tO    n    ®    CJJ    !M    O    H    05    05    © t-    © ©    iO CO    ©    ©    GM    ©    03

*—5    1    ’    ,—H!    ’    r~*    GM    ©    r—I    i—l    GM    r—(    ©    t—(    03    03    r—I    r—l    r—I    i—i    r-H    i—t    03¹ r—b    03~ CO⁻    GM^ CM~    CO'    CO    CO    i—t    t—i'    03*

© CO © © t7-

GO 03 r—I CO

to P P t—‘

Qa O m M

PPP P ppppppp,J-‘^-‘H-‘>K-‘^-‘H-‘>j-‘s6-i^O^OK-₁ot-‘ tO tO i-* O to t-* o I—¹ o o o

ISggSgggggSgggggggggsggggg 8 sTg g sä S Sä 3 si I    s    's    's    1'S    i    s    'S    'SS    S    S    S    'S    'S    'S    S    S    v    S    S    S    S    S    S    S    S    5    C    5    §    >®

. tO    00    Q    Q    OO    i\j    *<l    Os    QS_tO    CO    C^_OS    ^OSOCOOSCOtJMOCaOtoosQi-igi^^i    CO    OS    5    OS

P    P    P    P    P    P    P    P    P    p    p    p    p    p    p    p    p    p    t-*    to    to    »—¹■    O    t—¹    IO    IO    mi    o    tO    i—¹¹

O    CJ'    CO    Ot)    CO    C^    CO    CO    CO    to    t\T)    C.7T    CO    ►—>*    tP    CO    i\D    'cti    'tn

co —3 o co wwooca^ttjto^^i^cot-tocsoobsos coosocoSooscoo»

CO © CO

O GM

<_ CI

cm" i-'V

Jfe

co © ©

17- O CO

£• co to CS o OS OO co 1fr- O O Ifr- to Qi

T—I OS CO t>-(M OS CO 1—1

OS co O OS

O' 40 4-* 4-* ,ps 430 _os to 40 _os 40 4—“ 4—■ 4—1 4— m 4—1 4-1 b» p p p p p p p p p p p p p p p p p tocoosorf^-mcocnoototoco

GO

OS CO Tjt -fr!

H CO

rH CM

40 4—1 4—1 ososostotoostoi—‘toi—‘i—* to 1—‘ Üi Oppppppp p p p p COCOCOOSt^CiOO^lCOtS'^MtS^-J

p p pppppppppp p p

rf^tOppppp'

CO H Oi ifc. Cn os i-¹

OS OS O —3 O Os

00

© CO O CO

P ^ M M w W CO W W W W M io N Wtsü>OMOKiA "cs bs P "oo bs bs "© 'to 'i—‘ OS Wh-OCD<IOO<lM^OO^ItOWrfi-CO-< -31—1

■•"

'

*

Standrohr resp. Brunnen.

2.    3.    4.

5.

6.    7.

8.

9.    10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

18. 19. 20. 21. 22.

CM

cd

CM

CM

id

CM

CO

CM

00

CO

II. .

III.

IV,

V. .

VI .

VII.

VIII.

IX. .

X. .

XL .

XII.

XIII

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

OO p p p p p p p © p p p p © © ©

H050b5-3©©©-4MCC05 00 ©00 0)0'COC50©QOOüi©ifi.^rnMüc

XIX.

© © © ©^ ©_ ©

1,37 1,37 1,37 0,84 0,85 0,85

1.18    1,19 1,20 2,75 2,76 2,76 0,90 0,91 0,92 1,68 1,67 1,66 2,10 2,09 2,09 2,71 2,72j 2,72 1,22 1,22 1,22 1,03 1,03 1,03 1,64 1,62 1,62

2.18    2,18 2,18 3,01 3,01 3,03 1,61 1,61 1,60

OO OO GO

XX.

1,33

XXI.

XXII.. . . XXIII. . .

XXXI.    . . XXXII. . . XXXIII. . XXXIV. . XXXV. . . XXXVI. .

ppp p ppp pp pp ppp >—1 1—1 i—i

© 1—1 ot 1—1 co © 05    ~© To 7—i 7j0 '03    'co 7o 7—*

M0oqi0(xoo©^i5i©coo5 - i^©cX)Oo

1,18

1,28

1,99

CO r—<

1,33

1,20

1,28 1,29 1,99 1,99

1,94 1,94 2,26 2,21

1,93

2,19

1,83

1,83

1,85

2,18

3,09

2,66

2,46

3,30

3,67

3,29

0,97

1,58

2,11

5,32

2,20 2,21

3,10 3,10

2,68

2,47

3,30

3,68

3,30

1,11

1,59

2,14

5,61

© CO © GO

3,31

1,11

1,61

2,14

5,61

S? 25 SS SS iS ^ CO CO ©'■^HcO'cTI'—<C— -cH© CO CM © © CO CO    —h    © Ö 05 05 05 © co    rri FO öT

05 05 GO CO GO p    t-v 05 ©^ ©v p p ©^ ©^ p ©_ ©^ CO p © ©_ ©v    p OO    p    p p p CM © © ©    8 H <M

©i—lCM©i—(CMcMi—ti—(i—(<M©i—c^-i—l—i(Mi—(CMi—*<M©CM(M©©VCO'i-7i-7(M'io'

11151S 5 S 51 ä 3 3 3 51S § 3 513 3 5131SISJISI

05 ©,© COOO(MNCiOOt«(MO®

t—1 o © h © i—7 cm" ©" r-7 cd cd i—7 i—7 r—7

h q ca n ci co CM CO i—H rH i—( i—I

CO © CO CO CO

1—Ir-l<M©05©CO-cflCO'cH© v v v 00^ p P p Vfq P C» CO H CD (N CO cm l—i cd i—7 cd cd cm“ cd co' co' co¹ i—7 r-7 cd id"

^ CO 30

P p p p    05 05 05    bO p 05 p p p p P P    p p p 05 p P p    P p P    -    © to K* © ~ © ^ ©

M M ® ^    “ H CO    Q § § § g ^    “ g g g tR g    ^    05    CO '-J 05 O 03 © b ®

5 o &■ Üä    55    3    SS 3 8 3 SS g    q    g    3 8    8    g    5    8    §    8    3    8i    55 3 SS g § £2 g    S    g gS g

^ T—l' r-1    O    i—l    (Mi-Hi—icMCMi-hi—ii—i    CM ©    i—i    i—i    i—ii—l    <M    i—i    CM    r—l    CM cd cd cd CO* cd cd    i—7    r-7 cd cd"

1,00 1,01 1,02 1,10 1,09 1,08 0,97 0,98    99

1,40 1,41    41

0,92 0,93 1,32 1,33 1, 2,76 2,75 2,75

1,03 1,03 1,09 1,10 1,00 1,01

1,04 1,05 1,08 1,12

1,02

1,03

1,06 1,07 1,13 1,14 1,04 1,06

1,02

1,41

3,41

1,41

1,41

1,41

0,95

0,95

0,96

0,97

0,98

1,35

1,35

1,36

1,37

1,38

05 O

2,74

2,74

2,73

2,72

2,72

2,71

2,72

2,09 2,08 2,08 1,94 1,93 1,93

2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,18

1,63

2,12

1,93

2,21

3,14

2,76

2,52

3,29

3,72

3,36

1,24

1,66

2,17

5,54

CO

2,11

1,93

2,20

3,14

2,76

2,52

3,29

3,72

3,36

1,24

2,10

1,93

2,20

3,15

2,76

2,51

3,28

3,72

3,35

1,26

1,63 1,68 2,15 2,18 5,42 5,48

1,44

1,46

1,47

1,46

1,47

1,47

O CO o

cc o

2,07

1,94

2,25

1,96

3,15

2,76

2,51

3,28

3,72

3,35

1,23

1,68

1,95

5,16

3,15

2,76

2,50

3,27

3,73

3,35

1,27

1,63

2,14

5,29

3,15

2,76

3,15

2,75

3,15

2,76

3,15

3,16

2,50 2,49

3,26

3,25

2,49

3,25

CO 05

2,77

2,49

3,24

3,73

3,36

1,25

1,67

05 CO

3,72

3,37

1,26

1,68

1—1 I—1 CO -3

3,72

3,37

1,31

1,69

2,17

5,42

3,72

3,37

1,30

co <m

CM t-

3,37

1,31

1,67 1,69 2,13 2,

p    p    03    p    p    P    p    P P p p P P p p p p ppp K-L pi co CO >—1 I—1 CO    >—1    I—1    I—1    -I 1    1—1    1 I

^    S    i    ^    i    ü TT ® ^ ⁰ © ^ ^ o: © o H V CD CD N) C5 M <1    k    n    "it.    >5    'Li    'n

I-    ©    -4    05    ©    ©    -3    ©ao©Q!)bOO800©O0©00M©SP^^ggg    ©    8    £    8    ©    8

© c— © 1-1 lH

p¹ p> p¹ I—1    1—1 l—l l—l

© rfs*. © CO O0

© © t— 1—I

5,26

p p

7(5- 4o -3 ©

ppppppppppppp pp f—I 1—1 K-» M 05 CO >-» K-> t-1 co CO I—1

'“l ^ S¹ SS SS Ti Sfe Ti ü h © 'to b '© V V w 05 'o '*-* w Io co Xj « ©

-5l4u.4xrf^O505©C0© ©QQ».b5t00500©©OOa)©©-4 1-7 05 i-T ©

p p p p p p p p p p p p p p p pppppppppppK-h-bO^^^h-h-k-. ^ H ffi 03 05 -4 C5 ^ rl M H © co © O 4. ^ w © o M Üt Id Cl3 -) hl m ' 1 V r, \ V '    '

CO ►P- © KO © CO © 00 ©©co^©coo3©©©©igoo©ooco©co©£;g ot 8 ^ © © s

p p P P P P p p p pppppppppp05bOH-‘l-*l—»bObO»-*i-ibO

gsgggagfeäasggggfefe ssss'g'g g s g g dslstsss

q q 2 q g q q 2 g g g g g g 2

Ir-Hr-l(>CI

P p P p p p p p p p p p p p p y-L    u_ K-i 05

^P©05 05—‘©I—‘©©    'o\ 7p». 7^5 "©

©^00m©C5CJ'C0O'O>00^C0 05 05©©H©<|

g g 1 % 1 a 11 a 's s S S 11S 's 'S 'S I is % % % 1 t§ S SJS § £ ~ s s

p p

f—¹ —1 4— ©1 ht. t ' ] ¹ 7 1 © © CO —J CJC CO 05 05

i—7 cm" <>7 r-7 r-7 r-7 cd cd

P p p p p p p p p p    p    p p    p p p p p »_> O?    b©    p    ►-> t-T&Ö fcö M M M

30303—3COHP».—3l—¹‘    t—‘    © >—‘    © © O" 'cn 4^. 7J3 '©    'S—i    "üi    05 'bo Xl 'ci3 "05 7-i P

H*i)Cl5(^Ü'ÜlM<IÜ'CD<l0'05 05 03OOH©05C000MMüiHOffift

05 © CO ©

© © ot rfs*. © 05 03 © ©

lC5l>t>i£5N©^(iQ©©©lX) V V r“t.    r“^    P CM p © © C—    T—I    ©

cm cm    t-c cd    cd    cm"    cm' cd © ©" r-7 r-7    cm'    o'

m

Standrohr resp. Brunnen.

1.

2.

3.

4.    5.

6.    7.    8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

II.

III. . .

IV.

V.

XXV. . .

XXVI.    . XXVII. . XXVIII.

XXIX.    .

XXX. . .

XXXI.    . XXXII. . XXXIII. XXXIV. XXXV. . XXXVI. .

r*

CO

co

l>- ',T< Ci

rH t—I rH

00 CD Oi

rH rH rH

>->

00

OO

fco

rH rH

Ci lr~

H rH

1,21

1,20

1,19

1.27    1,27 1,28 1,27 1,27 1,28 1,34 1,31 1,31 1,30 1,28 1,27

1.28    1,29 1,29 1,30 1,31 1,31 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 1,28 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,51 2,68 2,67 2,68 2,67 2,67 2,67 1,32 1,32 1,33 1,34 1,34 1,34 1,56 1,55 3,84 3,84

® CO (M H 03 CO 1—<M_ <M^    1—^ ^

rH r—! rH r—( r-l r-7

^ to to

00 o o

1,24

1,21

1,25

CM CM

CM CO

CO CO O

CD (M

CD

IO

GO    rH -rfH QQ

rH ^ (M

"cd

,fcO    ¹i tO

00 fcO

ffiOi o>

1,52

1,54

1,53

1,20 1,21 1,46 1,47 2,75 2,76 1,26 1,28 2,74 2,66

3,72

3,26

1,39

1,77

1,21

1,48

2,77

1,28

2,78

3,84

2,73

rH CO CM

1,54

3,83

1,54 1,53

3,83

3,82

3,71

3,69

3,36

3,22

1,45

1,43

CD GO    rH

3,68

3,36

1,45

3,69

3,38

1,47

1,77

1,77 1,77

2,27 2,27 2,25 5,53 5,47J 5,67

lO CD

to -a

Ut (Ln

5,67

3,69

3,39

1,41

1,76

2,29

5,67

1,77

1.44    1,44

1.45    1,47

1,66

1,65

2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 3,04 3,04 3,03 3,02 1,80 1,80 1,80 1,82 1,54 1,54 1,54 1,55

1.61    1,61 1,63 1,61

1.62    1,64 1,64 1,64 2,06 2,06 2,06 2,07

2,12 2,13 2,13 2,13 2,14

2,72 2,71

1.45    1,45

1.46    1,46 1,65 1,65

2,18

3,02

00 t>-

rH rH

Ol cd

1,51

1,77

2,71

1,46

1,47

1,65

2,19

3,01

2,22

1,98

2,18

CM CO

2,21

1,99

1,82 1,82 1,55 1,55 1,61 1,60 1,64 1,64 2,07 2,08 2,14 2,14 2,20 2,20 1,98 1,97

2,18

2,18

2,18

2,18

3,16 3,16 3,16 3,17 3,18 3,18 2,76 2,76 2,75 2,73 2,72 2,72 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 2,44 3,14 3,14 3,14 3,13 3,12 3,12 3,70 3,71 3,69 3,68 3,67 3,67 3,35 3,36 3,38 3,38 3,38 3,37 1,51 1,48 1,50 1,52 1,51 1,32

1,78

1,78

1,77

1,77

1,76

1,75

2,29 2,30 2,29 2,30 5,671 5,67j 5,68] 5,67

2,35

5,67

2,30

5,64

2,27

2,27

5,63

5,62

-

ä-r.

.

Ort

der

Mittlerer Monats-Wasserstand des Grundwassers und der Spree, in Metern über 0 am Dammmühlenpegel. 1B69.

10    *7 O.

Beobachtung.

Sept. Oct.

Nov.

Dec.

Jan. Febr. März. April. Mai. Juni. Juli. August. Sept. Oct.

Mittlerer Jahres-Wasser-Nov. Dec. stand.

Differenz des höchsten u. niedrigsten mittleren Monats-Wasserstandes.

Effectiv

hoch- j niedrigster I ster

Tages-

Wasserstand.

Differenz des höchsten und niedrigsten Tages - Wasserstandes.

Dammmühl* n Ober- Wasser . . Dammmühlen Unter-Wasser .

2,22    2,47

0,80    1,25

2,75    2,87

1,77    2,14

to

co

1—1

CO CM CO

tr— co

CM    r—I

co -ri* o ^

CM    r—I

CO

CO

Ort

CN" O

^ Itk.

2,05

0,60

r-H

o?

0 0 CO bO O* o

bO

co

co

CM

t- o

Gl

'bo ’tf»-to to

00

O* JJO

CO iO

© co^ co cm"

0 0 Ol o O* l—i

Vt o

O*

Mittel aus O.-W. und U - W. . . .

Standrohr

II.

III.

JV

V.

VI.

VII

VIII.

IX.

X.

XI.

XU.

XIII.

S R R » f!

XIV.

xv.

XVI.

XVII.

XVIII.

xx

SKRSSSRRS

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

- |o" I o-r-t I

CO t- CM GO “+l CO CO I t— CM © CO I I 03

cm" ¹ o" r-i" cd" gm" ¹ I ö"

»o

co

CO

BgSSSaSSSaSSIS€€€SSISSSSgSg|S

2,26 2,51

1,38

1,43

1,40

1,62

1,35

1,62

2,78

1,40

1,56

1,91

2,81

1,41

1,54

1,54

2,15

3,08

1,73

1,79

1,67

1,59

2,03

2,01

2,27    2,09    2,30    1,99    1,63

1,44    1,37    1,43    1,53    1,88    1,99    1,870

1,76

1,68

1,80

2,04

1,78

1,90

2,88

1,82

1,95

2,16

2,01

1,70

1,90

1,80

2,33

3,21

2,02

2,01

2,07

1,94

2,22

2,26

2,23 2,46

2,06

2,32

2,16

3,23

2,82

2,56

3,42

2,30

3,42

3,07

2,70

3,52

03 bO tO

*2 8 g"gfefeS    g£§&g3gg

OitOCaMbObOtObStOHMMlfioStOMMMbOtOMMIsSMl-lMMMM

S 3 g “ fe S £ g    g SVSS    S SS 3 S

1,46

1,20

1,52

1,65

1,60

1,54

2,73

1,54

2,21

2,14

2,80

1,90

1,66

1,97

2,40

3,02

2,20

1,80

1,64

1,72

2,23

2,45

2,31

2,19

2,38

3,44

2,92

2,61

3,29

00 0 00000 bSMMM 0> ^bO^-i^-i MbStObOwtOMMMMOM

E&äSSgSSgSgSSSS 8 Sä 8b'g sfsk S'fe'gk £

SSSSSSKSSSSSSSKSKWSSSSK

«taepMo c ₀

e»e»SgSS8SS®gSS^g882gSgS|335SgS

0,70

0,60

0,73

1,11

0,75

0,99

5»MC

1,17

0,76

1,02

2,51 2,55 0,77 0,80 1,57    1,52

2,00 1,08 2,6 2,60 1,2 1,21 0,80 I 0,92 1,47 ! 1,43 2,19    2,1/4

oo o*

tOCON

2,54

2,26

3,04

O S g S SS? S S § 8 S2 S2 2 3 S sag CSSg2g23S5S

1—1 r—* O r-1 O r-l OM 1—I 1—I GM CM 1—* i—i r—! CM CO t—I —( i—t r-i" Ob" r-i" ot r-i" cd" CO* cd" cd" CO

^OO^bO^fcO >CO^t0^bO^O^bO    h-¹ bO bO    >—1 bO t—i1 1 ►__» a

b^J^-^t^bOObObOI—‘Otrf^.^COObO-M03 03    k-1''bo'bo'os'ifcr'bo'oi'bo'o'bo

pppppppppprppppp^p ppprpprrrr m

Oirfi.0il£r0303 0i0i>£».a0l—‘OOC303bOOl|—‘-M03 03 03I—‘OOCObOi—• (—1

b-¹‘CSbOH¹C5b3CC^OOOCCtfi.W^Hii.',X)*M'MÜ'003"MtOb-

03 CO Ob- (M

03^60 03,03^0_bO _bO _bO,03.bO,bO ,bO.bO ^bO^bObO,bO ^bO,bO    bO tO *-* *-i

03-Mb-■‘01^^0*01031—‘bO l—‘'03'to'ib^'o'i—I0'co'bc)'ot'o'co0'cotfi.'o'bo'co MOiM00C0OÜ'Cn»-Hi-t-‘01b3t^.b3 05-lC003OÜ'b-‘

co co

CO iS

NiCCOOrHCOO

COtO£>-0©03-<ICOCOb-‘CObOOiOOi--‘0300tOO*C003-<l^CO-M©-<I H03b3 03m-Jb3 03<IO*J>i00tMCO03 00M

ootocoi—‘oaoo^to

PPPPPPPPPPxMPPPPP“ ©,© Ot-i(-‘Oi-'>—i i—n—ii— v-i

2k "8 S 5&"§; kSS ss

Mittel aus allen Standrohren . .

2,273

2,213 2,257 2,156 1,954 1,789 1,725 1,681 1,682 1,864 1,950 1,990

0,7

0,85

Biunuen

XXXI.

XXXII

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

CO

co

S| I

fl

if3 CO CO O CO c-^co^cq^vo^o3_ CO CO r-rCM"CM"

CM -re 03 t^if^CO^

CO CO t—i r-H CM

00 O t-*

COWh^tH t— CO 1—1 co IO

V V \ V V

CO co r-l Pi CM

CO T-l CM t-

t^co^o^o^co^ CO co" r-i" 1-7 cd"

O *—1 t^cov

CO co" O r-i" cd"

iflOt“ 03 iO CM

co co cs

CO_CM^C^^ co" co" 0 r-t cd" o"

3,71

3,35

1,22

1,66

03 00 T—1 CO

2,15

3,82

3,35

1,42

1/74

2,25

5,38    5,54

QSebratft bet 3uliu8 ©tttenfelb in SBerlin.

'

■

m

Ober- Wasser.

Mittel -Wasser, fpsavisclren Schleuserv.J Unter- Wässer.

Grund - Mässer.

I

W/mm/iimmrniiiim>i-

m.

WM

V.

1

1

I

%

vn.

1

1

X.

XXXI.

xn.

XV.

xvni.

§

ü

1

m

SIT!

m

üi

iB-i

HP

ifi

m

a

m

<**■

m

NOVEMBEi

18G9.

HA3

vhi .

I

m. __

1

W'

m

m

—R

III.

fß¹'

IÄ?/

g0P

K

Zn

n.

<r %

t

y///P‘

i

I

—<v.

ODS

v.

tv.

VWWM

m,

"ßß/Wh

W/ß

i

iwl///i/

% //////////■

I

'//>

%

I

: '

—

iil

4/<?

vn.

vi.

llllgM    .....................,....................................

XII .

P

J/ß

1

i

,ri

H

I

1

i

I

M

&

I

ID3

iä’S

XI .

i

I

i

I

I

§

§

I

I

-HP-

..gwr

X .

IX .

§

I

—

n

■

m

n.

i

n

■SS

&

m

m

k\ -*m

*

XVII.

WMW/,

XVI.

XV.

XIV.

k XIII .

t

W00^//>

2JP_

i

10ßß

p

f■

XXII .

,.=2Jo

■m

4&--

dsd

SA7.

XXI .

XX.

XIX .

XV111 .

XXXV.

rfß¹'¹¹'

n

f/i/'

Z/A

fß i

//Wl \'///////////'///.

"''iz/fm/B!/!,

W/h'/w.

¥/kz////M/0ßm

w

if

r

V>4e

P

P

2₇6>b-

fßz

Wh

2l0D_

m

Wß—

ü

\z/Z

XXVI.

XXV.

XXIV.

XXIII .

W

w

Wi

4fr...

XXIX ,

Ttfßß'

xxvra.

w

___ÄÄf

XXVII .

i

£

i

Maassstah

für die Höhen.

10

£

Jj° Meter .

für die Landen

i

.

■■■*'" .....-

.

V

r

r

i^nr . Am

:

■

c

^.’    i

_

£1

m Mittel des Monats

DEiEMBli

im.

Ober- Wasser.

Mittcl-Wasser, /xuoiseken Schleitszn-.J Unter- Wässer.

Grund--Wässer.

Wm/M

W/,

m/m"

W/m

W'/'

w/l

1i93 433

436

m.

n.

mr

m.

__446>

V.

IV.

/W/M

pß

\2,/0_

4M

V.

____43W

von.

VII .

VI .

WZZZZZm///////¹'

//////mm/i.

gP

VI.

7/5

xn.

xi.

v/,

IX .

f/ß

SW

Wß

l£/f

776

467

AAf

x.

XXXI.

xw.

XVI.

XV.

XIV .

mm. mm///////

7/s _

00\

w///

wß

f/ß"

-----Z'Aß. __

\J7W

.0t&

m/fr

/72_.±<&./TW

_ 473

xn.

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

XVIII .

XXXV.

7ß

7;

wm

w/m

..... ■

■000/'.

mmm

w///ß

WM///'¹

g/r

iS

z/<?

£<?/

XV.

XXVI.

XXV.

XXIV.

XXIII .

wr

fF

Zfi

f/////

'2&_

2M_

wz/

xvni.

XXIX .

xivm.

xxvn.

3^2

Maassstaln

für die Hohen.

10

-iooo_

für die langen

---g---

Meter.

. i n.'

:

.

*

- . •........

;

X-aSr

.

/

r:

f'

■S ö

CO

^2.

If9*

HD

oo *85

■j

N>

eil

w ®tpg

s-ssai

pp|

Ober- Wasser.

Mi ttel - Wasser. {Stroischen SrhlensenJ Unter-Wasser.

Grund. - Wasser.

Z/////M

W/M

//!

ZOO

m,

pp®

mm

'Will

rnä

47#

in.

10MMMWME7

///////////////////hi

"/////ffl/i

JP

Wh

243.____

w-9

"000¹¹

474

m.

v,

IV.

mm.

£x/_..

Hld

- -------|L#r.

i#Äf

V.

vm.

vn.

vi.

'■7h

0i000mmm)i/m//t!/mmw/&m

7//.

2./#

XXf .

;/XX

vn.

P*

XU .

XI .

IX.

100//'

---rrjr,

fß

wm

2y26

2,33

n-■

7,90_______________

/JO

/,9p

X.

XXXI .

XVII.

XVI.

XV.

XIV,

wmm mm.!

ÄHI

f/ß

W0 ‘

f/P

209

222

/<!'/

201-

207

\200__

Zoff

20/.

222

xn.

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

xvm.

xxxv.

tr

w/ß

.2,32

2,30

2,3ß

lL-S?/ 1

27#-------—

uw

?,26

XV.

XXVI.

XXV.

XXIV.

xxin .

W"

wf/m/l/ '7/wßi

W/w////fi

WM¹■'

0WWM/,

vmBMW

<fß

pPß

/.Äf .

xvm.

XXIX .

XXV III .

XX VII .

7/m

L&W- —

3.52

t;

.1

Maassstali für die Hoher.

10

_ü_

. « JHeter.

für Hie Längen

---

.

~

V

I

I

-

«

‘ '    — t:    , ......

L~...

———— ..........—

■:

t

su

BPdP

im Mittel des Monats

1870.

Ober- Wasser.

Mlliet-Wasscr./xroiscttea. Schleusen.) Unter- Wässer.

Grund - Wasser.

Wmw/M \

2,29

00W"

'W,

(Äf..

iii.

n.

Wh.

ßm

W/w'm

7,99

m.

V.

r\r.

mm,\

/////,

Wh

PP

z/h

m/,,

?H9 __

wm/r

09

Wh

707 ySa    yyy

V.

VIII .

VII .

VI.

Wß

/)

mmidäkrnm/m,

Www//

z#2

2, 39-

2,7#

2,09

,/Jf

/,94

vn.

XD .

XI .

IX.

w/,

wm

30J

VP- 77

Wh

3,39

2^2.

2,07

wzmmM/'

2,03

Z//ß

/,##

704

x.

XXXI.

XVII.

XVI.

XV.

XIV.

P XIII.

wmm WM!!/w/

Vh

<7

_____m

*jsr

Za#

7,93.

3,90 Zf9

Og,>

xn.

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

xvm.

xxxv.

wmm

7h

mwwjrjmp

WM/!.

w/ß

7//

wß

⁷//h

v/h

\2,44

2,99

293

23.300.

Ul

2,42

ZS#

20?

XV.

XXVI.

XXV.

XXIV.

XXIII .

W/t

WM>

fff/m

2,30

w/m

W/m

203

2,60......

2,9#.

...MS

xvm.

XXIX .

XXVIII .

xxvn.

Maassstati

für die Höher.

3,33

10

*> Meter.

1000

Spo

1900

Meter .

■

^—

—

—

«

—

i

■

•v

. IV

«NM

—

r t f (

----------------------

.

i'f

d

I.

m.

V.

vn.

X.

Ober- Wasser. i    Mittel-Wasser. (Heroischen Scbleufen.J

1    Unter-Wasser.

Grund - Wasser.

'WM/Mh

WZ/,

Z/z

xn.

‘hhhllm/////////,

W/M,

263

vm.

WZM/MZ/,

Wrn/i.

Z//

z/i

~L?m____

3,3/

206

232 .

&&—.1

XXXI.

XVII.

XVI.

WZZZZZhhZZZZ//.

WM/,,

'///.

23/ _ _

22/

XU.

XVII .

JS#

IP

ugg

=5

0 €0

g,

tj00070MM/W/‘

7////Z/Z/!i//J/ZZZZZZ/ilsZ7ßi,

2,/,9

m.

Wl,

W/h

111.

W-

4J». -

/J9

n.

,Z22_

w/m

Wh

220

7,30.

_____fßü

v.

IV.

Z/m

WM/,

Wh

W/W/i.

2,25

-232

xi.

DM-

XV.

m.

XXI .

i0ßhl/, ^////////////^^^^^

2.33

ZM_

2,36

Zß

Z/m

WM

m.

vn.

/M,

//,

'//,

/WO

vi.

W"

2,0/

WZ

MS..____

10/

US

rx.

v/rm

ff

Z/

--------///_.

/HÄ-..

IU6

P'

XIV.

2,0/

US

p XIII .

Zß

f//m

M2_

2/20

XX.

XIX .

xvm.

xxxv.

10077W

®p

\ZM

11

229______

2,63

xv.

XXVI.

XXV.

XXIV.

xxm .

W-

wß

m/w

wmm/zw

mm

2,63_

3Jß

- ZM---

xvm.

XXIX .

XXVU1 .

XXVII .

wmZhWWMWmmtM

2M-

ßsfj.-----

3,37

r*

Maassstan für die Höhe-

■ io

12

IS

rrl

für die längen

-^⁰⁰ Meter.

\

—..... ■

________

1

'

■

gpi SÜ

’

J

a

«rd

mm

tä&

1

IP^

r.

«Pi

€

CD

jiSgt

CTD

a

cd

ijsdfc

C/l

APRll

Die Horizontalen, gehen, durch, detiAullfiunktdes Damm.- Mühlen.- Pegels.

187Q.

Ober- Wasser.

Mittel - Wasser/Zwischen SchZeu/enJ Unter-Wasser.

Grund - Wasser.

m

W/0w>

w

2,W

'////

10//////

m

r:

0*

I.

4H

tff

in.

n.

w/i

W'

W%,

w

2,2/

U‘4.

w/Hk

W/i

/J3_

\00*

__./7d

wpw

nr.

V.

TV⁷.

mm

2,8/

vmM

W

gr

P

------

471 ,/£7_

täL_____

_____47/

V.

vm.

vn.

vi.

m

1

iS

WM/mw/

ZM

//■

m.

■

■

1

,

i

? 29_ ..

.....Z23

\ ^

W/t

///,

vn.

f

i

I

i

_____/2D

\/,£3_

4/3

g*w

'f

xn .

xi .

X .

IX .

i

1

1

W

W//

%

i00mw)/.

- - - - -W,/J

{.....

w.

;■■■

J /

/.g?

X,

I

/Ä>‘

XXXI .

XVII.

XVI.

XV.

XIV.

xm.

f

püHII

WMM WfflmW'

W''

m

m-"

..■m27*

/93

/jg.

m.

/lü

2,43

xn.

1

. i

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

XVIII .

XXXV.

w

w

W

Iß0/.

w,

wMlfll/,

"WlmT/i

m

Wh

Uh '

w>

W/fh

maßw

/////

m

w

iß'"'

—X

w/m

m

W

2A3- ....

%

'IM

„m.A

\Vf-

zw

XV.

XXVI.

XXV.

XXTV.

xxm .

W

wß

m

w/l,

w.

wm//.

f/ff

■/

r

'4M

V/W

W/i

10/i,

2,7/

3,0/

xvm

XXIX .

xxvni.

xxvu.

I

Z.

3Do

l

1

£

Maassstat

für "die Höhen.

±

=t

£

£

Jf Meter .

1000

i

d£,M Meter.

‘ : '

- j J

;

'

■

r

>

.

r

!

In

■ - *

: I

ba

—_

.

.

■

, .

■

.

Me» m

n

cs

im Mittel des Monats

MAI

1870.

Ober- Wasser.

Mi ttel - Wasser, f-tuvischen Schleus errj Unter- Wässer.

Grund, - Wasser.

_

'm

vv

s*®

P

p»

Ww

I.

. 4M

III.

II.

W

0

# %

%

100"¹'¹

m.

V.

IV.

i

/

PP

p

I i

fr

—-

WMrnF

pr

V.

.<//_ - -

4M

VDI.

vn.

vi.

I

i

1

zw

1

W700W/l

-

Piz

VMW//W/7M',

____

Z&L______

'm,

V

§

■

4

j§

—

vn.

7

///_

*

;

xn .

XI .

X .

IX.

1

v

f

f

1

-WS

%

.JfP

~    ■ Ä OZ

w

Wh

''»//l/f/ll/m

Wttm

WmL mm

m

r

_____//??

X.

I

XXXI.

xvn.

XVI.

xv.

XIV.

^ XIII .

s>

il

i

#

ft

pp

ä#0

w

7§

vx

\

\

7^r

/fe

$

1$

_ ____

___ £0-

xn.

XXI I .

xxi .

XX.

XIX .

xv in.

XXXV.

m

t

W

<■

Wh

%

-

W‘

m

''''if/fft,

"m

W‘

/

\

////

M

3h

Z3S___2j3S

zss_

w

XV.

HL

XXVI.

XXV.

XXIV.

xxni .

■

tfr

W/,

"W,

Wlwii

w

w

w

w

W

m

m

f/r

&/_

\ZS9__________W%---

3,hh

xvm.

XXIX .

xxvm.

XXVII .

Maasssta'h

für die Höhen.

i

£

£

±

£

£

-fr—

£__

!J___. |    ²⁰ Meter.

1000

igo

-1

^ Meter .

/

_

——■    , ■■

!

;■

-

■ 1,1

V

x

*

gm

in Mittel des liomats

Jiü

1870.

Ober- Wasser.

Mittel-Wasser, (/javischen. Schleus t/r.J Unter-Wasser.

Grund - Wasser.

/////,

W'"'¹

Wt,

'/M

I.

«tili

Wm/i

ßff/_____

III.

n.

|||Ä|

w//m,

US

''"MW/

m.

m- -

_./,2d

V.

rv.

W/

l//i

w,

wß

WMm/ß

V.

~M±

[***

0,7/_

____128

VIII .

vn.

VT.

W//////////M

W/M

'//////,

ff**⁵*

200

lei____

£//

2,0d

vn.

OMt

1JS

VII .

XI .

IX.

■Pi

wmß

W/M

[V

wW///0W/""/'

Wß

‘UZ

2,3/

190

X.

____£32 __

m. - -

-1

XXXI .

XVII.

XVI.

XV.

XIX⁷.

XIII .

///

Step

pr

///’

sp

xn.

<?<££

///_____

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

xvni.

XXXV.

wmw//ß0ß/'

mw"

ff

m.

wamiß'

W/fffm/t

%/9

2,/Sl_____

II

2y2d___

2,32

XV.

XXVI.

XXV.

.XXIV.

XXIII .

f000'/

Z0W

'«//////Mm,.

M/f/m

2r

///

__3,3/

\IH

|XV1.

XXJX .

XXV III .

XXVII.

W////////7//M/¹'

0ß0m

kwmw/i!///i//mmwmm//mi

_.3J9

Maasssta"h Für die Hohen

i.

i.

7z

7z

Tzzz

1.8

. . jp Meter .

l?X-

2,30.--

fiir die Längen

-1000

ipo

100J

Meter .

:

I

t

I !

i

:

i

'

.

I.

in.

V.

v/p

Ober- Wasser. Mittel-Wasser. Unter-Wasser. Grund - Wasser.

'"mm.

///////>

"m

W/!,

Wh

2J2

van.

V//////,

vn.

XD .

Als

'///

.2,20

X.

xxxi.

XVH.

XVI.

WMM/,

?/70_____

1.00

KU.

xxn .

O-

CQ

BE

3D

fetei

tsss

13

cü

JULI

1870.

-----422

v.

WM

W'"'

Wrß._

m.

ms

Zf

PP

IV.

uwmJJlJ/h

m.

Z/h

//h

HÜ

WtfL--

am

vn.

vi.

'//

Z/h

-----w

asg. _

0,2/

XI .

IX .

Zw/Wfflj,

mm,,

NF

wf

Pf

'73

XV.

-.422

0J3

SJ3

XIV.

p xill .

V/,

zu,

2/3

ZJS

133

m—

hp''

iß/.

x xi.

xx.

XIX .

xvm.

xxxv.

//

Zfn!"‘

Zf.

0z

Wm/w

?/h 2,00

?wr

XV.

XXVI.

XXV.

XXIV.

XXIII .

WM

ZiMMZ/Z

wm/z/mZi,

?,32_

3W7

xvm.

=g==

XXIX .

xxvm.

XXVII .

wzmM0\P^\

Maassstali

für die Höhen.

10

ix

_2j° Meter.

für clie Langen

1QOG

500

-^f⁰ Meter .

’•

.

■

--------------

V

■

.

'

ESI

©2J

BSM

im Mittel des Monats

AUGUST

1070.

Ober- Wasser.

EU    Mittet-Wasser. /x/oischrn, Schleusen J

UH    Unter-Wässer.

----- Grund-Wasser.

w////

ff/m

W/W

'ff/,

i.

_____0.77

iu.

n.

Wd

77///,

W/>

'W/,

W//

‘ 'WWf/W

ra.

e?d

V.

TV.

■A

v/rnm,

m,

v/rn,

T00!ft/Ww1,1

WM

WA,

WA,

WA

W/M,n

«gr

W/

\m_

V.

0,9(1 ■ |

y,3s

V III.

'HMIB

____074

V II .

VI.

ww

'h.

mmsrn

'////,

2,4/

vn.

V.Ü7

G7>

ff,

xn.

xi,

IX.

ff

5P?

10W////W"""

Wh.

ffrw

'ff/m

ff

-—46‘J

köv

X.

0,90 _

XXXI.

XVII.

‘"I

4// - -

XVI.

XV.

XIV.

pv xn.

W'¹'

mwm mm//

mm

y.dd

xn.

4/d

0,6‘d'

0,/ß-

WJ-

djjl _

J.37

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

xvm.

xxxv.

W/////////

10*

WM

'(h

W/_

■ «-ss.

’S

Wf...

Z00____

2,00

XV.

XXVI.

XXV.

XXIV.

XXIII .

pP

Z/////M///W

2,0

_____3,10

WM

Z09.

xv in.

XXIX .

xxvm.

xxvn.

Maassstab

für die Höhen.

3.00

4*—

--P Meter .

-1000

Spo

-l§f⁰ JVfcfer.

(

•.....

-r

—<

7

_______ ______ ________

_____

I.

Die HoTizontalen/ gehen■ durch den ^hullfiiinht des Damm _ Mühlen. - Pegels

Ober- Wasser.

Millel.-Wa.sser.    Ischert/SchWusemJ

Unter- Wässer.

Grund-Wasser.

im Mittel des Monat*

iEPTCMBll

i§?i*

pp

p®

WlWMßß/

00^"'

400

'm.

IUI!

m.

n.

jf

m.

1000^/’h

y/,

4M

W/

m.

V.

IV.

4ßV_____

V.

4M

0Ä2- -.

____w

VIII.

vn.

VI.

PP

pP

•;

m.

vn.

ojo___

... o,rr

pP

xn.

XI .

IX.

ff

m.

3jü

ff

x.

----4&i.

o&_

4M

XVII.

XVI.

XV.

XIV.

ff XIII.

W.

WM/,.

IP

W/

W00\

2,00_

400

200

Jßh

xn.

wm____

<?£/

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

XVIII .

XXXV.

Zr

V/Zd

W,

r—-T~-]    i

W/

WM\W0\

%v>‘

pp^

\ZPÄ_..?,ßh

2,00

XV,

XXVI.

XXV.

XXIV.

xxm .

Wmf

fß

Iflj

2J4 . _

3J0

xvm.

XXIX .

xxvm.

xxvii.

Iß

Maassstah

für die Höfen.

3,Oh

4.

1000

500

Mg⁰ Meter .

.

*r

\

1

.

■ •

... ... - , . .

—

<

—

'

■

T

V

.

i

-

i

lie Horizontalen,

gehen durch den.Mdlriunkt des

Damm _ Mühlen Pegels.

Ober- Wasser. Mittel-Unter- Wässer. Grund, - Wasser.

Wasser.fxrvischen. Schleusen,.;

I.

m.

V.

KZ

VI.

-^4/

X.

XXXI .

xvn.

"RUND WASSER-PROFI

im Mittel des Monats

OGT1B1R

1870.

W////////M////i///Mm//S0ß ’

V III .

'///>

Y/W

7/m

W/‘

m,

mm

w — ~W. \<uy.

m.

Q7S

11.

/?o

------447.

Mo.

V.

IV.

ipippi

p----

VII.

.47/

VI.

444___

XII .

XI .

Hü

m.

IX.

■■7#

MmH

444_____

7,03

-0,9Z___

XVI.

111

m.____

XV.

xrv.

p- .XIII .

WM' ‘ Ir

mm

00/ß.;

7/,

W0/!'

W:':

Z/(

2,20

?äP

xn.

4/S

OM..-''

0,74--Srr-

n

o,M--

m.. -

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

xvm.

xxxv.

JP

lüHÄH

MP

5k/'

U&ee?

XV.

XXVI.

XXV.

XXIV.

XXIII .

W'

w/ß

Zh

fr/J/du/

2,29

m--

xvm.

XXIX .

XXVII! .

xxvn.

WmW/;WWHMM,

Maassstab

für die Höhen.

3,üb

J.

rt

- ------£—

fc

10 oö

t}0

”0;' Meter .

.

—

•.

•:«

" •&-,

#

-'

I

:

i

>

du

-    .    ...i.

« t

i

I

'

^?e Horizontalen gehen durch den .Vidljtunkt des Damm . Mühlen Pegels

Ober- Wasser.

Mittel Wasser, ^. injischeit tScllleciscre J Unter- Wasser.

Grand. - Wasser.

oriL

im Mittel in Monats

NOVEMBER

1870.

I«!

SEI-’

L-v-l

W/>

w_

W/.

- —Jjri

1U.

in.

«j

___o,s&

v.

IV.

yflfik

■\

W~~~    *?

?.____

---422.^-

V.

owr

VIII.

VII .

vi.

mm

m,

-----_

vn.

////

XII .

11

§^»*1

XI .

IX .

^\V

3,7t

m?

l007//mßßßßmi!

0ß'

'Wh

¥W

X.

____

XXXI.

XVII.

XVI.

XV.

XIV.

XIII.

r vwMw

V//A

VA

Wß

fß

2/

m-'.

/M

xn.

m.—

737 _

{,3d

il

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

XVIII .

XXXV.

pp

wmwf/

W.

T/fff;

V///A

m0

fßl.

M7

2J?_

2GJ.

f,99

XV.

XXVI.

XXV.

XXTV.

XXIII .

0ß

m m,

"m.

Wm

'///////ft

mrnimß

ff

WA

%00Mßß-----

2,79

•ff........Hz*.—

______3-/<-

xvm.

xxix .

xxvni.

XXVII .

fWßmmmßMßrnwiß

Maassstat

für die Höhen.

°c

Jj> Meter .

Z3Q.,

2,52.— — -

fiit- die längen

1000

rm-

J5f° Keter .

'

■

—

i 1'

JL

_________________

'

*•/*

.

■

: =

_

—*—

*

s s

Die Horizontalen/

gellen durchs den .yYüUfiunJit des Damm.. Mühlen Tegels.

Ober Wasser.

Mi ttel - Wasser, {sauLs chesi. Schleusend Unter - Wässer.

Grand-Wasser.

l.

m.

w/m

V.

VIII .

//Zu

WMF//////

Z//h

m.

VE.

XD .

Wmh

3,72

3/fd

X.

XXXI.

XVII.

Eid

SM

ff³.

im Mittel des Monats

DEiEMBIR

1870.

wT/Fm/l/,

W/m

2, Ob

'Wh

W'"

W/M

--—m.

m.

6it

n.

///

""'Wh

W/l/h

fr

"/M

'///

//////'

—HA. _ _

HS

Ml

V.

IV.

////

WA

mm

w,

W////////.

HA _ __

hip

vu.

VI.

w////////////////////mm//////////m//mM/

2,/3_

2,2G

XI .

-----.4» __

2,27_

IX.

ff

^MMBW/mw/w/h/MF/W/MMF/h

XVI.

"////////mt.

Wh

'///

m __

XV.

Wh

"w/m/t/m/i,

0rß

XIX.

W/M WM

0W/mmi/m/M§/

WMF//////////M

0//M'

//////

///"'

XIII .

\z/d

JAS

--A&W-

UF-7

-JJA

Hl. JA_

-4X-—

2,23

xn.

XXII .

XXI .

XX.

XIX .

XVIII .

XXXV'.

WF

WFß

0F//

<0/

2,2/

Uyy_

ft

iW.

XV.

XXVI.

XXV.

XXIV.

XXIII .

/W/,

'Y'

/W/////////////!////m/7    |

Wwm////////////wi///

Wk

uj0mF.

2ja________m.-----

_ _.&7

xvm.

XXIX .

XXVIII .

XXV II .

W7//M00/

mw//w/aww//MM///W/M

Maassstati

iür die Haken.

3£C

4;

10

J> Meter.

1000

soo

-^⁰⁰ Meter.

. '

.

i..

__

.

■

_Ühi

-_-

.

w

T' '

WYDZIAEY POLITECHNIGZNE KRAKOW

WYDZIAEY POLITECHNIGZNE KRAKOW

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

Bibiioteka Politechniki Krakowskiei

ILÖWBA

11-351787

100000314580

SA

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

■    TTf.ll- TT T T--Irr

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

11-351788

100000314581

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

11-351789

100000314582

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

11-351790

00000314583

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

11-351791

00000314584

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

Bibiioteka Politechniki Krakowsk.ei

11-351786